Su

m

WimĘm

PYA '}&* y. -, >i'J >?{'<:

ÜÜH

MM

mmam

S»yS/Ti

Mi«»-«!

«£92

!v;

mm

$tl : ® : ;

mmmmm « «■

fi

it

SliSIi

■ ! K B

//'•i

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000299112

Wiener Baiiratgeber.

pp

k".

SS

ü

■Æêjpmh

W

iHir

F

fl

m

t

»

inż. BOGUSŁAW K! PSZCZYŃSKI

Mr. t*L i    {ad Kraków)

Wiener Bauratgeber.

Allgemeine Arbeits- und Materialpreise im Banfache

für den Bereich von Österreich-Ungarn, Bosnien und die Herzegowina zusammengestelit und für Deutschland und die Schweiz anwendbar.

Mit einer Abteilung über das

ASSEKURANZ-WESEN.

Unentbehrliches Handbuch

für jeden

Bauführer, Bauherrn, Ingenieur. Architekten, Baumeister, Bauunternehmer, Schätzmann, Gutsbesitzer, Direktor, Administrator, Assekuranzbeamten, Agenten und jedermann, der über Bauangelegenheiten zu urteilen hat, und für alle Realitäten- und Fabrikbesitzer, welche ihre Objekte einer reellen Feuerversicherung unterziehen wollen.

Von

D. V. JUNK, k. k. Baurat,

Stadtbaumeister von Wien,

Emerit. Fabriks- und Eisenbahnbau-Ingenieur,

Ordentliches Mitglied des k. k. Versicherungsbeirates im Ministerium, Baukonsulent in- und ausländischer Versicherungsanstalten, Mitglied des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines in Wien.

931

Sechste, gänzlich umgearbeitete und verrat

Mit 1366 Illustrationen und dem Portraiji

4

WIEN-LEIPZIG.

SPIBLHIAGEN cW SCHURICH.

ft

OQ

^'-tOTè^

KRAKÓW

^Ç'*echni«îS^

Î5HU

K. u. K. Hofbuchdruckerei Karl Prochaska in Teschen.

Àkc, Nr, 5 loi so

Obwohl es verschiedene Werke gibt, welche die Verfassung von Bauanschlägen und Bauberechnungen behandeln, so wird man doch finden, daß bisher noch in keinem Werke die Kalkulation der verschiedenartigen Einheitspreise in einer solch dezidiert gesammelten Form und entsprechend der Gesamtherstellung eines Bauteiles oder Bauobjektes in bezug auf alle zu dessen Vollendung notwendigen Arbeiten, Materialien und Nebenleistungen, respektive deren Kosten derartig durchgeführt wäre, daß es nicht nur dem geübten Fachmanne, sondern auch minder gewandten Personen ermöglicht wäre, die sich addierenden Faktoren einer betreffenden Arbeitsgattung sofort aufzufinden und je nach den Ortsverhältnissen ein eigenes, absolut richtiges Kalkül festzustellen.

Im vorliegenden Werke bin ich nun bestrebt, diesen sowohl für Fachleute, als auch besonders für Laien fühlbaren Mangel einigermaßen abzuschwächen und will ich unter dem Einflüsse des Bewußtseins, daß ich wohl das mir vorgesteckte Ziel keineswegs in der Art erreichen werde, wie es wünschenswert wäre, ein Handbuch für den allgemeinen Gebrauch auf-legen, mittels welchem es jedermann ohne vorausgesetzte große Fachkenntnis möglich wird, sich auf dem Felde der ökonomischen und finanziellen Baukunde zurechtzufinden.

Ich zerlege meine, unter Zuhandnahme der von Autoritäten verfaßten einschlägigen Werke entstandene Arbeit, der Übersichtlichkeit halber, in vier getrennte Abteilungen.

Die I. Abteilung des vorliegenden Buches enthält die Arbeits- und Materialpreise jedes einzelnen Professionisten für den Bereich der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, per

1. Jänner 1880 kalkuliert, in summarischer Angabe aufgeführt.

VI

In der II. Abteilung wird für alle maßgebenden Einheitspreise der I. Abteilung eine vollständige detaillierte Ana-lysierung aufgestellt, wonach man sich für alle vorkommenden Fälle und bei allen Ortsverhältnissen den Einheitspreis leicht regulieren kann.

Diese sämtlichen, in den Abteilungen I und II enthaltenen Arbeitsgattungen sind numerisch geordnet und es korrespondiert diese Numerierung in beiden Abteilungen derart, daß der Leser, um auf den in Abteilung I enthaltenen „summarischen Preis“ die einzelnen Faktoren, aus welchen derselbe analysiert wurde, zu finden, nur nötig hat, die Postnummer der Abteilung I in der gleichen Zahl der Abteilung II aufzusuchen, um sich für jede Lage und für jeden Ort, sonach für alle Verhältnisse den „Einheitspreis“ einer Arbeitsgattung, bloß durch Substituierung der landläufigen Gestehungskosten gegen die hier im Buche für Wien angewendeten Preise, selbständig und ohne große Mühe berechnen zu können.

Die III. Abteilung enthält Bauvorschriften, Kunstbehelfe, Formeln, Tabellen u. s. w.

Die IV. Abteilung (Anhang) bildet ein für sich abgeschlossenes Kapitel über Assekuranzschätzungen bei Aufnahme von Feuerversicherungen und bei Brandschadenerhebungen.

Bei dem Umstande, als in bezug auf das Versicherungswesen in baufachmännischer Richtung hin, andere Gesichtspunkte obwalten, als sie gewöhnlich im Bauwesen und bei Versicherungsnehmern vorausgesetzt werden, habe ich mich veranlaßt gesehen, diesem Teile vorliegenden Werkes meine besondere Aufmerksamkeit zu schenken und dürften die von mir aufgesuchten Daten sowohl dem versicherungssuchenden Publikum als auch den Assekuranzinstituten in Hinsicht klarer Stipulierung ihrer Wünsche und Bedingungen und namentlich bei Bestimmung richtiger Versicherungswerte wesentliche . Erleichterungen verschaffen.

Zum Schlüsse bemerke ich noch, daß ich für meine Arbeit keineswegs den Titel der Vollständigkeit in Anspruch nehme,

YII

sondern daß ich nur im Auge habe, einen populären Beitrag für die erst im Werden begriffene Literatur der Bauökonomie? des Baufinanzwesens und der baulichen Versicherungsangelegenheiten zu liefern, daß ich ferner gerade den Moment benütze, wo in dieser Richtung ein Mangel einer derartigen Publikation klar zu Tage tritt und daß ich allen Herren Fachgenossen und Interessenten dankbar sein werde, wenn sie durch Mitteilungen über Verbesserungen, Preisänderungen und Fluktuationen am Baumarkte dazu beitragen, den angestrebten Zweck einer richtigen Beurteilung baufinanzieller Fragen zu ermöglichen und fortzusetzen, wozu ich meine geringe Kraft und die mit meiner Tätigkeit in Bau- und Schätzungsangelegenheiten verbundenen kontinuierlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen auf diesem Felde jedermann gern zur Verfügung stelle.

Wien, im Dezember 1879.

D. V. Junk,

Verfasser, Herausgeber und Eigentümer des „WIENER BAURATGEBER“.

VIII

Vorrede zur zweiten Auflage.

Die außerordentlich günstige Aufnahme des „Wiener Bau rat geh er“ in allen Fachkreisen, Verwaltungsbureaus und in der Presse, sowie viele Anerkennungen über den Wert desselben, entheben mich einer weiteren Erörterung über den Zweck und die Einrichtung dieses Werkes, worüber in der Vorrede zur ersten Auflage 1880 eingehend gesprochen wurde.

Indem ich bestrebt war, den Inhalt der zweiten Auflage nach Möglichkeit zu verbessern und zu vermehren, empfehle ich denselben der gütigen Nachsicht der Fachgenossen und bitte im Interesse des Allgemeinen, mich auch fernerhin durch Mitteilungen über Verbesserungen, Preisänderungen oder Bedürfnisse der Bauwelt geneigtest unterstützen zu wollen.

Wien, im März 1882.

D. V. Junk,

Verfasser, Herausgeber und Eigentümer des „WIENER BAURATGEBEß“.

Die Verbreitung, welche der „Wiener Bauratgeber'4 seit seinem Erscheinen allerorten fand, spornte mich zur Bearbeitung einer neuen Auflage an, welche ich hiemit als bescheidenen Beitrag zur Förderung der Bauindustrie einer wohlwollenden Beurteilung der geehrten Fachgenossen unterbreite und gleichzeitig ersuche, mir auch weiterhin besondere Bedürfnisse der Bauinteressenten mitzuteilen.

Die Einrichtung und Tendenz des Buches ist unverändert geblieben ; aber die Preisansätze wurden nach den Verhältnissen der Bau saison Wien 1885 kalkuliert und demgemäß berichtigt und sowohl bei den einzelnen Arbeitsgattungen als auch bei allen übrigen Titeln wesentliche Ergänzungen eingeschaltet. In der II. Abteilung erscheinen außerdem die Titel der Arbeitsgattungen wiederholt, wodurch eine größere Deutlichkeit bei den Analysen erreicht wurde, ohne daß die Übersichtlichkeit der summarischen Preise in der I. Abteilung gestört ist.

Wien, im August 1885.

D. V. Junk,

Verfasser, Herausgeber und Eigentümer des „WIENER BAURATGEBER“.

Vorrede zur vierten Auflage.

Nachdem auch die Auflage des Jahres 1885 denselben Anklang fand wie ihre Vorgängerinnen und das Werk gänzlich vergriffen ist, bin ich aus verschiedenen Gründen gezwungen, dieselbe Auflage unverändert zu erneuern, damit das Buch nicht am Platze fehle.

Ich mache daher alle p. t. Interessenten ausdrücklich darauf aufmerksam, daß die Preisansätze und Kalkulationen sich noch auf die Bausaison vom Jahre 1885 beziehen.

Da in nicht allzuferner Zeit eine gänzliche Umarbeitung des Stoffes meines Werkes in Aussicht genommen ist, ersuche ich die geehrten Herren Fachgenossen, Bauinteressenten und Fabrikanten, mir zu diesem Behufe wieder ihre gütige Unterstützung durch Mitteilungen über Preise, Fabrikate, Neuerungen und Änderungen zu teil werden zu lassen.

Wien, im Mai 1888.

D. V. Junk,

Verfasser, Herausgeber und Eigentümer des WIENER BAURATGEBER“.

Vorrede zur fünften Auflage.

Eine merkliche Umgestaltung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse auf dem Gebiete der Industrie überhaupt und im Bauwesen insbesondere, welche noch durch die staatlich eingeführten Kranken- und Unfall Versicherungsanstalten für Arbeiter greifbarer wurden, und durch die Regelung der Valuta in Österreich-Ungarn weitere Konsolidierungen in Aussicht genommen haben, veranlassen mich, mein im Jahre 1879 gegründetes Werk den neugeschaffenen Verhältnissen anzupassen und sonach die vorliegende neue Auflage gänzlich um-und neuzubearbeiten.

Wenn ich in den früheren vier Auflagen bestrebt war, die Einheitspreise mancher Arbeitsgattungen in zwei Teile, nämlich in summarische Preise und in die Analysen derselben? zu zerlegen, so glaube ich dermalen hievon Umgang nehmen zu können, weil ich durch die artistische Ausstattung des Druckes jenen Unterschied herbeizuführen vermag, der die Summarpreise von deren Analysen trennt und sonach eine noch deutlichere und zeitkürzendere Prozedur bei Handhabung des Buches ermöglicht wird.

Die günstige Aufnahme, welche mein jahrelanges Wirken dadurch fand, daß mein Werk als Lehrbuch in k. k. Staatsunterrichtsanstalten aufgenommen wurde und sowohl bei der k. u. k. Armee, als auch bei vielen Zivilbehörden in Anwendung steht, lassen mich hoffen, daß mein Buch auch fernerhin Anklang und Wertschätzung finden wird und daß mir auch die freundliche Mitwirkung der Interessenten aus diesen Gründen gesichert bleibt, denen ich für alle erhaltenen Mitteilungen bestens danke.

Wien, am 1. Mai 1894.

D. V. Junk

Verfasser, Herausgeber und Eigentümer des „WIENER BAURA.TGEBER“.

XIÏ

Vorrede zur sechsten Auflage.

Die große Verbreitung, welche mein im Jahre 1879 geschaffenes Werk „Wiener Bauratgeber“ gefunden hat sowie der Ausgang der fünften Auflage veranlaßten mich nochmals, an die Umarbeitung des Buches zu schreiten, welches nunmehr als dreißigstes Tausend seines Umlaufes vorliegt.

Diese Auflage ist gänzlich in österr.-ungar. Kronenwährung durchgeführt und sind die Arbeitsanalysen — entsprechend den Anschauungen der beteiligten Kreise — nicht mehr nach Tages-, sondern nach Stundenäquivalenten (Koeffizienten) umgerechnet, wodurch die Preisbestimmung von den jeweiligen und örtlichen ArbeitsVerhältnissen unabhängig wird.

Da die in meiner fünften Auflage vorausgesehene Umgestaltung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse zum großen Teile eingetreten ist, baute ich diese neue Auflage auf vollständig umgearbeiteten und vermehrten Themen aus und vervollständigte sie nach Möglichkeit und Erfahrung für den Gebrauch im praktischen Leben, wobei mir mein Bruder, Herr Wilhelm Junk, k. u. k. Oberst d. R., emeritierter Geniedirektor, behördl. autor. Bauingenieur, Geometer und Stadtbaumeister von Wien, in der Redaktion seine ersprießliche Mitarbeiterschaft angedeihen ließ — sowie ich von vielen hervorragenden Industriellen durch Angaben ihrer Fabrikate in freundlichster Weise unterstützt wurde.

Die Preisangaben sind in der Weise durchschnittlich kalkuliert, daß die Erzeugnisse der hervorragendsten Firmen Österreichs, Ungarns, Deutschlands, der Schweiz und auch

Englands, verglichen und mit jenen Ansätzen einbezogen wurden, wie sie den angenommenen Verhältnissen der Reflektanten entsprechen.

Ich übergebe sonach das Werk der Öffentlichkeit und hoffe, daß diese Auflage wieder wie ihre Vorgänger sowohl als Lehrbuch in den Staatsunterrichtsanstalten, öffentlichen und Privatschulen, sowie als Nachschlagebuch hei Behörden, Ämtern, in der Armee und den Militäranstalten, und endlich in allen Privatkreisen und Bureaus im weitesten Sinne günstige Aufnahme finde.

Wien, den 15. November 1906.

D. V. Junk k. k. Baurat,

Verfasser, Herausgeber und Eigentümer des „WIENER BAURATGEBER“.

.

Inhaltsverzeichnis.

I. Abteilung.

(Preisangaben.) Seite

Geldverhältnisse, Maße und Gewichte ...........

Taglöhne und Fuhrwerke ... 14 Erdarbeiten und Baumaterialer-

zeugung.....

Maurerarbeiten . . . Steinmetzarbeiten . . Zimmermannsarbeiten Dachdeckungsarbeiten Spenglerarbeiten . . Kunststeinindustrie Bildhauerarbeiten . .

Pflasterung und Asphaltierung . 305 Betonindustrie Stukkatur- und Stückarbeiten . . 335 Tischlerarbeiten .

Schlosserarbeiten Glaserarbeiten Anstreicherarbeiten Maler- und Vergolderarbeiten . . 401 Tapeziererarbeiten Heizanlagen . .

18

37

115

129

243

263

275

297

317

339

355

391

396

403

411

Seite

Eisen- und Metallwarenlieferung 436

Beleuchtungswesen......

Wasser-, Bade- und Aborteinrichtungen ...........

Telephon- und Telegrapheneinrichtungen .........

Gelb- und Glockengießerarbeiten 533 Binderarbeiten Wagnerarbeiten Schmiedearbeiten Seilerarbeiten . ,

Orgelbau und Musikinstrumente 548 Uhrmach erarbeiten Motormaschinen . Maschinentransmissionen .... 583 Maschinenriemen, Gurten, Seile . 608 Rohrleitungen Industrie-Arbeitsmaschinen . . . 631 Landwirischaftliche Maschinen . 702 Werkzeuge, Instrumente, Requis. 712 Straßen, Brücken, Eisenbahnen . 764 Frachtkosten und Zollwesen . .774

476

504

518

538

541

544

546

549

555

613

II. Abteilung.

(Bauvorschriften und Normen.)

Seite

Baugesetze in Österreich .... 803 Bauvorschriften an Eisenbahnen . 807

III. Abteilung.

(Assekuranz- und Schätzungswesen.)

Seite

Ministerialverordnung über Fabrikbauten .........

Allgemeine Vorschriften über Bauausführungen u. Eigengewichte an Materialien und Baukonstruktionen .........

Berechnungsnorm für Bauarbeiten 885 Inventarisation von Gebäuden . . 894 Baubehördliche Formulare . . . 895 Baubedingnisse und Bauverträge 898 Hauptbedingungen für Bauübernahmen in Wien......

Festigkeitsberechnungen und Formeln ...........

Spezifische Gewichte verschiedener Körper.........

Absolute Gewichte von Eisenkonstruktionen .......

Kartographische Signaturen . . 964 Adjustierung von Bauplänen . . 977

811

830

908

913

927

932

Das Versicherungswesen im allgemeinen .........

Lebens- und Rentenversicherung 991 Unfall- u. Haftpflichtversicherung 994 Krankenversicherung Militärdienstversicherung . . .    995

Transportversicherung . . Valorenversicherung . .

Hagelsicherung Einbruchdiebstahlversicherung .    996

Glocken- und Glasversicherung . 996

Viehversicherung.......

Die Assekuranzschätzung für die Feuerversicherung . . • . .

Die Hypothekarschätzung . . Ministerial Verordnung über Realschätzungen ........

981

995

995

. . 996

und Sturmschadenver-

996

997

. 1014

I. ABTEILUNG.

Einheitspreise für alle Bauanlagen.

».

.

i

Erläuterung zur I. Abteilung.

Die Preise aller Arbeiten, Materialien und Lieferungen verstehen sich loco Wien zu Anfang der Bausaison des Jahres 1906.

Der Tendenz dieses Werkes entsprechend soll der Leser in der Lage sein, sich auf leichte Art und ohne viel Mühe und Zeitverlust den lokalen Einheitspreis für jeden beliebigen Ort (außerhalb Wien) kalkulieren zu können, wobei die in der Analyse angegebenen Material-und Arbeitserfordernisse mit den örtlichen Grundpreisen berechnet werden.

In den Einheitspreisen dieser Abteilung sind stets die Kosten für die gesamte Arbeitsleistung und für die Beigabe aller Materiahen enthalten, welche zur vollständigen Ausführung der betreffenden Arbeitspost erforderlich sind, falls nicht ausdrücklich betont ist, daß etwa nur der Arbeitslohn oder nur das Material kalkuliert wurde.

Bei jeder Arbeitsgattung sind im Einheitspreise stets nur jene Kosten veranschlagt, welche zur faktischen Herstellung des Gegenstandes durch die betreffenden Professionisten oder Unternehmer notwendig sind, einschließlich ihrer Regie, der Kranken- und Unfallversicherung und der von ihnen bestellten Werkmeister und Aufsichtsorgane. Nicht inbegriffen hingegen sind die Auslagen und Spesen für die Projektsverfassung, Zeichnungen, Kostenberechnungen, amtlichen Kommissionen und Konsense, Bauleitung, Oberaufsicht und Kollaudierung.

Bei Berechnung der Geldbeträge sind alle Hellerbruchteile bis 05 vernachlässigt, über 05 als ganzer Heller eingesetzt. Eine Ausnahme ist nur dort gemacht, wo bei der Kalkulation die Vernachlässigung der Hellerbrüche den Einheitspreis wesentlich alteriert hätte.

Nachdem die Bestrebungen auf Erreichung höherer Arbeitslöhne und auf Herabsetzung der täglichen Arbeitszeit noch zu keinem Abschlüsse gelangt sind, wurde — zur Vereinfachung der Rechnung bei Ermittlung der Einheitspreise — bei allen Posten die Arbeitszeit in Stunden angesetzt.

Im Baugewerbe würde es aus vielfachen Gründen, u. zw. sowohl im Interesse des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers, angezeigt sein, die Entlohnung pro Tag ganz aufzugeben und allgemein die Entlohnung nach der Arbeitsstunde einzuführen ; wie auch die Baumeistergenossenschaft in Wien diesfalls schon den Anfang gemacht hat.

TABELLE

über die amtlich abgekürzte Schreibweise des Metermaßes.

Benennung

Abkürzung

Längen

Flächen

Körper

meter,

Gewichts-

Einheiten

ar

Dynamo

liter .... gramm . . . meterzentner tonne .... pferdekraft .

HP

Kleinere

Größere

Be-

stimmte

Teile der Einheiten

deka. . . hekto kilo . . . myria . .

. . deci . . oenti . . milli

0-1

0-01

o-ooi

10

dk

ma

quadrat

kubik.

m² oder qm m³ „ kbm

Nach Vorstehendem ergeben sich folgende Abkürzungen für zusammengesetzte Bezeichnungen

Längen

Flächen

Körper

Gewichte

Dynamische

Maßeinheit

millimeter. Zentimeter dezimeter .

hektometer kilometer . myriameter

meter . .

quadratmiilimeter . . quadratzentimeter . . quadratdezimeter quadratmeter . . . .

ar

hektar .....

quadratkilometer

kubikmillimeter kubikzentimeter kubi kdezimeter kubikmeter . .

zentiliter . . deziliter. . .

hektoliter

liter . .

milligramm

Zentigramm

dezigramm

dekagramm

kilogramm

meterzentner

gramm

tonne

Pferdekraft = 75 kilogrammeter

mm

cm

dm

. . m . hm

km

mam

mm² oder qmm cm2 dm²

m²

ha

qcm

qdm

qm

km² oder qkm

mm³ oder kbmm cm3 dm³

m³

cl

dl

hi

mg

eg

dg

dkg

kg

kbcm kb dm

kbm

HP

Zu den Abkürzungen wird in Schrift und Druck die „lateinische Schrift“ derart angewendet, daß die Zeichen in derselben Zeile in gleicher Höhe mit den Zahlen und bei Dezimalen erst nach der letzten Dezimalstelle ohne Punkt beigesetzt werden.

Geldverhältnisse, Maße und Gewichte.

A. Geld.

In der österreichisch-ungarischen Monarchie ist die Goldwährung in Kronenbezeichnung = K eingefiihrt, wobei aber noch immer die alte Silberwährung im Gebrauche steht.

teilt wird.

Münzeinheit ist die Goldkrone, welche in 100 Heller = h einge

Münzgrundgewicht ist das Kilogramm.

I. Goldmünzen mit dem Mischungsverhältnisse von 900 Teilen Gold und 100 Teilen Kupfer. — Auf 1 Kilogramm Münzgold gehen 2952 Kronen, auf 1 Kilogramm Feingold 3280 Kronen.

20-Kronenstücke. — Rohgewicht 6‘775 g, Feingewicht 6-097 g.

Aus 1 kg Münzgold 147-6 Stück, aus 1 kg Feingold 164 Stück.

10-Kronenstücke. — Rohgewicht 3-387 g, Feingewicht 3"048 g.

Aus 1 kg Münzgold 295⁻2 Stück, aus 1 kg Feingold 328 Stück.

20-875 „

25 „

II. Silbermünzen mit dem Mischungsverhältnisse von 835 Teilen Silber und 165 Teilen Kupfer. Aus 1 kg Münzsilber werden 200 Kronen geprägt.

1-Kronenstücke. — Rohgewicht 5 g, Feingewicht 4⁻175 g 5-Kronenstücke.

III.    Niekelmiinzen aus reinem Nickel.

333

20-Hellerstücke. — Aus 1 kg reinem Nickel 250 Stück 10-Hellerstücke.

IV.    Bronzemünzen aus einer Legierung von 95 Teilen Kupfer, 4 Teilen Zinn und 1 Teil Zink.

2-Hellerstücke. — Aus 1 kg dieser Legierung 300 Stück

1-Hellerstiicke.

Von der alten österr. Währung sind noch im Umlaufe:

Goldmünzen: 1-Dukatenstücke = 11-29 Kronen 8-Guldenstücke = 18-98    „

4-

_ 9.49

Silbermünzen: 1-Guldenstücke = 2-00    „

1 Levantiner (Maria Theresien-) Taler = 4-21 Kronen (Handelsmünze im Orient = 2500 Kaurimuscheln).

Bei den auf österr. Währung lautenden Verbindlichkeiten wird für je 1 Gulden österr. Währung = 2 Kronen gerechnet und umgekehrt ist:

1    Krone = 50 Kreuzer österr. Währung

99

2    Kronen = 1 Gulden

100

= 50    ,    „

100    ”    =42 Goldgulden österr. Währung.

Währung, Münzeinheit und die gebräuchlichsten Goldmünzen verschiedener Staaten.

Die angegebenen Werte in: Kronen (Österr.-Ungarn), Mark (Deutschland) und Francs (Lateinische Währung), sind ohne Kursberücksichtigung angesetzt.

Valuta

Staat

Münzeinheit und deren Wert in

Kronen

Mark

Francs

Goldmünzen u. deren Wert in

Kronen

Mark

Francs

Argentina . .

1 Peso national = 100 Centavos

4-76    4-05

5-00

Brasilien

Deutsches Beich . .

1 Milreïs 1000 Beïs 1 Beichs-Mark ; 100 Pfennige

2-70    2-29

2-83

1-18

1-24

England (Großbritannien)

1 Pfund Sterling

(£

So-

Frankreich .

vereign) = 20 Schilling à 12 Pence à 4 Farthings 1 Franc Centimes

20 Pesos . . 10 Pesos .

1 Peso . . l/₂ Peso . . 20 Milreïs . 10 Milreïs . 20 Mark . . 10 Mark . . 5 Mark . . 1 Sovereign 1 Guine Schillings

23-52 11-76

100-00

60-00

5-00

2-50

56-60

28-30

24-68

12-34

5-88

100

24-02    20-43 25'22

0-95    0-81

21

24-02    20-43

25-17    21 45

6-17

25-22

26-48

Belgien

Bulgarien

Italien

Goldwährung

Bumänien

Schweiz

Serbien

Spanien

Griechenland

Japan

Staaten, welche als Münzeinheit den Gold-Franc = IGO Centimes sowie die gleiche wie Frankreich

en.

quq

Sn

Münzeinheit und Währu

angenommen

1 Franc = 100 Centimes 1 Lev Stotinki 1 Lira Centesimi 1 Lei Bani 1 Franc = 100 Centimes (Bappen)

1 Dinar = 100 Para

1 Peseta = 100 Centesimos ,

100 Francs . . 20 Francs 10 Francs . . 20 Francs

100

100

100

0-95

0-81

20 Levas

20 Lire

20 Lei

20 Francs

20 Dinar

20 Pesetas

19-04

16-20

1 Drachme 100 Lepta 1 Yen = 100 Sen

0-85

4-92

0-73

4-20

5-18

20 Drachmen

17-15

14-58

Niederlande . .

Persien .

Portugal

1 holländischer Gulden Cents 1 Kran (à 10 Se-nar à 100 Dinar) = 1000 Dinar

1 Milreïs Beïs

20 Yen .... 10 Yen ... 100 Sen (1 amer. Gold-Dollar)

98-21

49-10

83-70

41-85

100

2-00

1-70

210

1000

0-95

0 81

1-00

4-91

4-185

5-33

4-54    5-60

1 Tientje = 10 holl. Gulden 1 Dopp. Toman 20 Kran 1 Toman = 10 Kran

10 Milrei's(Coroa) Vs Coro a Milreïs

19-80

19-04

9-52

53-35

16-875

16-20

20-00

8-10

45-37

10-00

Skandinavien : Dänemark Schweden Norwegen,

1 Krone Öre

1-32

1-12    1-40

20 Kronen. . . 10 Kronen . . .

10-67

26-39

13-19

9-07

22 50 11-25

Valuta

Staat

Münzeinheit und deren Wert in

Kronen

Mark

Francs

Goldmünzen n. deren Wert in

Kronen

Mark

Francs

Türkei

1 Piaster = 100 Cents

0'22

0-18

0-225

500 Piaster . . 100 Piaster . . 25 Piaster . . .

108-10 92-20 21-62    18-44

5-40    4-61

sc

Amerika (Nord-) . .

1 Dollar = 100 Cents

4-93

4-20

5-18

J£

Kußland . .

1 Kubel = 100 Kopeken

3-80

3-24

4-00

20 Dollar (Dopp. Eagle)

10 Dollar =    1

Eagle

5 Dollar = V2 Eagle

1 Imperial = 10 Kubel

98-50 83-96

49-25    41-98

24-64    20-99

38-00    32-40    40-00

₃ Imperial = 5 Kubel

19-00    16-20    20-00

China

1 Haikuan-Taël = ca. 1000

Mexiko . .

Käsch

1 Peso duro (Piaster) = 100 Centavos

7-60

6-48

8-00

5-17

4-40

5-44

20 Haikuan-Taël (Silberwert)

Wie in Argentina, statt Peso benannt Hidalgo

150-76 128-20

B. Maße und Gewichte.

Seit 1. Jänner 1876 ist in Österreich-Ungarn das metrische Maß und Gewicht gesetzlich und ausschließlich anzuwenden, hingegen der Gebrauch der alten Wiener Maße und Gewichte — mit Ausnahme der „Seemeile“ und „Schiffstonne“ im Schiffahrtsverkehre — untersagt.

Im Nachstehenden sind die gesetzlichen Maße und Gewichte, dann zum Vergleiche die alten Wiener Maße und Gewichte und endlich auch Vergleichsdaten zu sonstigen Maßen und Gewichten angeführt.

a) Metermaß.

Einheit für das Längen-, Flächen- und Körpermaß ist das Meter bezw. Quadrat- und Kubikmeter, für Bodenflächenmaß das Ar, für Hohlmaße das Liter.

Die gesetzlichen Maße sind fett gedruckt und ist die abgekürzte Schreibweise in ( ) beigesetzt. Die mit * bezeichneten Reduktionszahlen sind im Gesetze ausdrücklich angeführt.

Längenmaße

Flächenmaße

Körpermaße

1 Quadratmeter

(m¹ 2 oder qm)

= 100 dm² = 10000 cm² *= 0-278036 □Klftr. *= 10-00931 QFuß 1 Quadratdezimeter (dm² oder qdm)

= 0⁻01 m² = 100 cm²

1 Kubikmeter

(m³ 4 5 6 7 oder kbm)

= 1000 1 = 10 hl *= 0-146606 Kubikkl. *= 31-66695 Kubikfuß 1 Kubikdezimeter (dm⁸ oder kbdm) = 11 = 0-001 m³ = 1000 cm³

Längenmaße

Flächenmaße

Körpermaße

= 37-965 W. Zoll *= 1-286077 W. Ellen 1 Dezimeter (dm)

= 0'1 m = 10 cm = 100 mm 1 Zentimeter (cm)

= 0"01 m -    0-1 dm

= 10 mm = 0-37965 W. Zoll = 4-5558 W. Linien *= 0-094912 Faust 1 Millimeter (mm)

= 0-001 m = 0-01 dm = 0-1 cm

= 0-45558 W. Linien 1 Kilometer = 1000 m = 0⁻l mam *= 0-131823 ö. Meilen = 527-2916 W. Klftr. = 3163-75 W. Fuß 1 Myriameter (mam) = 10000 m = 10 km

*= 1-318229 ö. Meilen

= 0-1000931 OFuß = 14-4134 CZoll 1 Quadratzentimeter (cm² oder qcm)

= 0-01 dm2 = 100 mm2 = 0-144134 DZoll = nahe ¹/₇ Q]Zoll = 20-7553 nLinien 1 Quadratmillimeter (mm² oder qmm) = 0’01 cm2 = 0-207553 = nahe 7s DLinie

1 Quadratkilometer

(km² oder qkm)

= 0"01 mam²=100ha = 173-7727 n.-ö. Joch 1 Quadratmyriameter (mam² oder qmam) = 100 km2 = 10000 ha *= 1-737727 ö. QMeil. 1 Ar (a)

= 100 m² = 0-01 ha *= 27-80364 QKlafter = 1000-931 QFuß 1 Hektar (ha)

= 100 a = 0-01 km2 *= 1-737727 n.-ö. Joch

= 0-031667 oder nahe 732 Kubikfuß = 54-7206 Kubikzoll 1 Kubikzentimeter (cm³ oder kbcm) = 1000 mm3 = 0-0547206 Kbzoll. = 94-577 Kubiklinien 1 Kubikmillimeter (mm³ oder kbmm) = 0'01 cm3 = 0-094577 oder nahe 0-1 Kubiklinien 1 Liter (1)

= 1-00 dm3 = 0-01 hl = 10 dl = 100 cl

= 0-7068515 W. Maß = 2-8274 W. Seidel *= 0-01626365W. Mtz. = 0-2602184 Maßei 1 Deziliter (dl)

= 0-1 1 = 0-1 dm3 1 Zentiliter (cl)

= 0-01 1 1 Hektoliter (hl)

= 100 1 = o-l m3 *= 1-767129 W. Eimer *= 1-626365 W. Mtz.

Zu den Abkürzungen wird in Schrift und Druck die „lateinische Schrift“ derart angewendet, daß die Zeichen in derselben Zeile in gleicher Höhe mit den Zahlen und bei Dezimalen erst nach der letzten Dezimalstelle ohne Punkt beigesetzt werden.

Als Urmaß gilt derjenige Glasstab, welcher sich im Besitze der k. k. Regierung befindet und in der Achse seiner sphärischen Enden gemessen, bei der Temperatur des schmelzenden Eises gleich 999⁻99764 Millimeter des im französischen Staatsarchive zu Paris deponierten Metre prototype befunden worden ist.

Zur Eichung und Stempelung werden nur die folgenden Maße zugelassen: Längenmaße 20, 10, 5, 4, 2, 1 Meter; 5, 2 Dezimeter; Hohlmaße 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 Liter; 5, 2, 1 Deziliter, 5, 2, 1 Zentiliter, ferner das Viertelhektoliter und die fortgesetzten Halbierungen des Liter und Vielfache des Hektoliters.

b) Alte Wiener Maße.

Längenmaße

Flächenmaße

Kubikmaße

1 Maß!

1 Maß

1 Wiener Klafter

= 6 W. Fuß = 72 W. Zoll *= 1-896484 Meter

1 Wiener Fuß

= 12 W. Zoll = 144 W. Linie *= 0-316081 Meter — 31-6081 Zentimet. = 316-081 Millimet.

1 Wiener Zoll

= 12 W. Linien = 2-63401 Zentimet. = 26-3401 Millimet.

1 Wiener Linie

= 12 Punkte = 2-195 Millimet.

1 Wiener Elle = 2-46 Fuß = 29 Zoll 67⁹ Linien *= 0-777558 Meter

1 Faust (Pferdem.)

= 4W. Zoll *= 10-53602 Zentimet.

1 öst. Postmeile = 4000 W. Klafter = 7585-936 Meter *= 7-585936 Kilomet. *= 0-7585936 Myriam.

1 öst. Seemeile

= VeoÄquätorialgrad = V₄ geogr. Meile = 976-4 W. Klafter = 1-8517 Kilometer

1 □Klafter

= 36 GFuß *= 3-596652 □ Meter

1 GFuß - . 144 GZoll *= 0-099907 □ Meter = nahe 0⁻l Q Meter = 9-9907 GDezimet. = nahe 100 Dezimet. = 999-07 □ Zentim. = nahe lOOOQZentim.

1 QZoll

= 144 □ Linien = 0-06938 □Dezimet. = 6⁻938 □ Zentimet. = nahe 7 □ Zentim. = 693-8 □ Millimet.

1 Q Linie

= 0-04815 □ Zentim. = nahe ¹/₂₀ QZentim. = 4-815 □ Millimet. = nahe 5 □ Millimet.

1 n.-ö. Joch

= 1600 □ Klafter *= 57-54642 Ar *= 0-5754642 Hektar

1 österr. □Meile

= 16000000 QKlafter = 10000 n.-ö. Joch = 57-54642 □ Kilom. *=0-5754642nMyriam.

1 geogr. □ Meile

= 0-953 ö. □ Meile = 54-86 □ Kilomet.

1 Kubikklafter

= 216 Kub.-Fuß *= 6-820992 kbm

1 Kubikfuß = 1728 Kub.-Zoll *= 0-03157867 kbm = nahe ¹/₃₂ kbm = 31-57867 Liter

1 Kubikzoll

= 1728 Kub.-Lin.

= 18-275 khcm

1 Kubiklinie = 10-57 Kub.-Millim. = 0-01057 kbcm

1 Scliachtrute

= 100 Kub.-Fuß = 3-157867 kbm

1 Wiener Metzen

= 16 Maßl = 1-947 Kub.-Fuß *= 0-6148682 Hektol. *= 61-48682 Liter

3-842926 Liter

1 Eimer

= 40 Maß = 1-792 Kubikfuß *= 0-56589 Hektoliter = 56-589 Liter

= 4 Seidel *= 1-414724 Liter

1 Seidel

= 0-353681 Liter

angeführt.

Reduktionstahelien verschiedener älterer Maße zum Metersystem.

Längenmaße.

Öster

reich

Preußen Däne- Sachsen mark

Han

nover

Bayern

Baden

Schweiz

England

Ruß-

land

Meter

System

Fuß

CO^H<COai^ H 05 03 (M 03 rji cd O

^csgocscscscsth

06666öcb

05 O O O O O M 05 H 05 o M CO -a

W WKo!^

MOSCOHI-* OO 05

•rH 1 Ô Ô tH vH CO

03 O CS O CO

oooh§ooh

H H ô H H H cb

05^00 M O O'05

WM- O O O M M.

OSO^CDCÔCÔÔÔ

05 05    05 łł^ 05 rfi.

05 O O O O M M-

E§-gggiggg

I-¹    ^ 00 00 CO O <1

Ó6ÓÓÓÓ6

O' O CO CO 05    05

Flächenmaße.

Öster

reich

Preußen Däne- Sachsen mark

Han

nover

Bayern

Baden

Schweiz

England

Ruß-

land

Meter

System

Quadratfuß

qm

o o o o o o o

aOKK)lf!-ü3 05

O O O O O O 1-1 co co tfi. m oj rfi.

1-246

1-228

1-064

1-171

1-155

0-940

1-173

1-156

0-941

1-062

1-122

1-158

12-469

0-998

1-055

1-089

11-721

1-002

1-057

1-091

11-740

Körp ermaß e.

O ^ vH GO CS CS t*

O CO CS CS HHÔ66

CD

T*

1-032

11-111

1-076

1-060

0-863

0-918

0-917

0-969

1

10-764

0-100

0-098

0-080

0-085

0-085

0-090

0-093

Öster

reich

Preußen Däne- Sachsen I mark

Han

nover

Bayern

Baden

Schweiz

England

Ruß

land

Meter

System

Kubikfuß

kbm

0-979

0-719

0-789

0-787

0-855

0-896

31-667

1-022

1-391

0-735

0-806

0-804

0-873

0-916

32-346

1-361

1-097

1-095

1-189

1-247

44-032

1-267

1-241

0-911

0-998

1-083

1-136

40-126

K-LOl-^ M CD 05 CO >£- M O

co

OiOhCOh 05 l>. M^HCposcj^OO

rlrlèÔÔ HC

SggggSS

THOopcpaoos^cp

hhóóóó ib

«5

6ÔÔ6Ô6Ô

c) Gewichte

und Vergleich der metrischen Gewichte mit den alten Wiener und Zollgewichten.

a) Metrische Gewichte.

ß) Alte Wiener Gewichte.

1 Tonne (t)

*= 1000 Kilogramm *= 1785-523 Wiener Pfund = 17-85523 Wiener Zentner = 20 Zollzentner 1 metrischer Zentner (q)

*= 100 Kilogramm = 178-552 Wiener Pfund = 2 Zollzentner 1 Kilogramm (kg)

= 100 Dekagramm = 1000 Gramm = O’OOl Tonnen *= 1-785523 Wiener Pfund *= 1 Pfund 25-137 Lot *= 2 Zollpfund

*= 3"562928 Wr. Mark-Silbergew. *= 2-380697 Apothekerpfund 1 Dekagramm (dkg)

*= 0'01 Kilogramm = 10 Gramm

= 0-01785523 Wiener Pfund = 0-2 Zollpfund *= 0-571367 Wiener Lot = 0*6 Postlot

—    2-28547 Quentchen 1 Gramm (g)

*= 0-001 Kilogramm = 0-1 Dekagramm = 10 Dezigramm

—    100 Zentigramm = 1000 Milligramm

—    0-228547 Quentchen *= 0'06 Postlot

*= 0-286459 Dukaten Goldgewicht *= 4-855099 Wiener Karat 1 Dezigramm (dg)

= 0"1 Gramm *= 0-0001 Kilogramm 1 Zentigramm (cg)

= 0-01 Gramm *— 0-00001 Kilogramm 1 Milligramm (mg)

= 0-001 Gramm *= 0-000001 Kilogramm

1 Wiener Zentner

—    100 Wiener Pfund = 112-012 Zollpfunde = 1-12012 Zollzentner

*— 56-006 Kilogramm = 0-056006 Tonnen (metr.)

1 Wiener Pfund = 32 Wiener Lot = 33⁻6 Postlot *— 0-56006 Kilogramm - 56-006 Dekagramm

-    = 560-06 Gramm 1 Wiener Lot

= 4 Quentchen = 1-0501122 Postlot *— 1-750187 Dekagramm = 17-50187 Gramm 1 Wiener Quentchen = 4-37547 Gramm 1 Wiener Karat *— 0-205969 Gramm 1 Wr. Mark Silbergewicht *= 0-280668 Kilogramm 1 Dukaten Goldgewicht *— 3-490896 Gramm 1 Apothekerpfund *= 0-420045 Kilogramm 1 österr. Schiffstonne = 20 Zentner

l) Zollgewichte.

1 Zollzentner *— 50 Kilogramm == ¹/₂₀ Tonne = 100 Zollpfund = 0-89276 Wiener Zentner = 89*276 Wiener Pfund 1 Zollpfund *= 0*5 Kilogramm = 30 Postlot 1 Postlot (Zollot)

= 0"9523 Wiener Lot *= 16-666667 Gramm = 1²/s Dekagramm

Die so * bezeichneten Keduktionsziffern sind im Gesetze ausdrücklich angeführt, die fettgedruckten metrischen Gewichte und die in Klammern beigesetzten Abkürzungen sind die gesetzlichen.

Die Einheit des Gewichtes ist das Kilogramm, gleich dem Gewichte eines Kubikdezimeter destillierten Wassers im luftleeren Raume bei der Temperatur von -f- 4 Grad des hundertteiligen Thermometers.

Als Urgewicht gilt das im Besitze der k. k. Regierung befindliche Kilogramm aus Bergkristall, welches im luftleeren Raume gleich 999997-8 Milligramm des in dem französischen Staatsarchive zu Paris anfbewahrten „Kilogramme prototype“ befunden worden ist.

Zur Eichung und Stempelung werden nur die folgenden Gewichte zugelassen: 50, 20, 10, 5, 2, 1 Kilogramm; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Dekagramm; 5, 2, 1 Gramm.

Für Dezimalwagen ist das geringste Gewichtsstück 1 Gramm, für Zentimalwagen 1 Dekagramm.

Vergleichungstabelle für ältere Gewichte.

Besamen flacher Böschungen mit Klee, Raigras oder

b) mit Flußsand erhöhen sich die Einheitspreise ad

. à/c K 6-30, K 18-90

a) mit Weißkalkmörtel:

Abortschlauch- oder Brunnen-Deckplatten von Stein versetzen, per qm:

Gerüstherstellungen.

ZimmermanDsarbeiten.

b) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrund

0"55 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

Kircliendach, für Ziegeleindeckung berechnet, hers

g) bei 7 m Trakttiefe:

Stiegenstufen aus 0-08 m starken Pfosten mit Unter

Dach deck erarbeiten.

Tabelle über die Preise von mährischen und schlesischen Dachschiefer-Erzeugnissen :

Kunststeinindustrie.

11111

Sekunda-Trottoirpflaster.

Betonindustrie.

Stukkatur- und Stückarbeiten.

d) Jalousien.

5. Reiche Atzung:, figurai und ornamental, per qm

Kokosfußmatten.

C. Zentralluftheizung.

Stationsschilder mit Konsolen

Zaun- oder Spalierdraht,

Installationsartikel für Gas- unci Petroleum beleuchtung.

Wasserleitung, Brunnen, Bade- und Aborteinrichtungen.

Telephon- und Telegrapheneinrichtungen.

Gelb- und Gloekengießerarbeiten.

Wagnerarbeiten.

Motormaschinen.

Windmotoren.

Gußeiserne Riemenscheiben

Preise und Gewichte gewöhnlicher Wandträger mit Schrauben.

Zuschläge und Vergütungen:

Arbeitsni ascii inen für Industrie.

Dampfpumpen.

Schaf Wollspinner ei und Weberei.

Kohlensäure Eis- und Kühlmaschinen.

lumen ausdehnt. An dem der Einspritzungsstelle geg

Direkt wirkende Winden:

Diaphragma- oder Membranpumpen.

Sanitätsapparate und Krankenpflegeartikel.

Frachtkosten.

Verkaufspreis von Drucksortenformularen und Gebühren für Abstempelung derselben.

Zollwesen in Österreich-Ungarn.

IL ABTEILUNG.

X. Wasser, Wasch-, Bade- und Garderoberäume.

1+ 0-0002 x-^-

Türen und Fenster.

Norm für die Berechnung von Bau arbeiten.

Banbedingnisse und Bauverträge.

Festigkeitsberechmiiigen.

Maß- und Gewichtstabelle für verschiedene Bau- und Maschinenkonstruktionsteile.

Genietete Blechträger (Kastenträger).

Kartographische Signaturen.

Adjustierung von Bauplänen.

Die Assekuranzschätzung für die Feuerversicherung.

Die Hypothekarschätzungen.

Verordnung der Minister der Justiz, des Innern und des Ackerbaues vom 25. April 1900,

„ schlagkrampen „ tragbahre ....

Klassifizierung der Baugegenstände beim mittels :

Seite

Verkleidungsplatten, für Mauern .

¹

Meter (m)

²

= 10 dm

³

= 100 cm = 1000 mm

⁴

= 0"001 km

⁵

= 0-0001 mam

⁶

*= 0-5272916 W. Klftr.

⁷

*= 3' 1" 11-58'"

⁸

= 3-16375 W. Fuß

⁹

Die mit einem ⁹ bezeichneten Keduktionszahlen sind im Gesetze ausdrücklich

Vergleichungstabelle für ältere Gewichte.

Österreich

Pfd.

Preußen

Pfd.

Sachsen

Pfd.

Hannover

Pfd.

Bayern

Pfd.

Baden

Pfd.

England

Pfd.

Frankreich

Pfd.

0-893

0-893

0-893

1-000

0-893

0-810

1-786

1-120

1-000

1-000

1-120

1-000

0-907

2-000

1-120

1-000

1-000

1-120

1-000

0-907

2-000

1-120

1-000

1-000

1-120

1-000

0-907

2-000

1-000

0-893

0-893

0-893

0-893

0-810

1-786

1-120

1-000

1-000

1-000

1-120

0-907

2-000

1-235

1-102

1-102

1-102

1-235

1-102

2-205

0-560

0-500

0-500

0-500

0-560

0-500

0-453

Vergleiehungstabellen von Belastungen.

a) per Längeneinheit.

Österreich. W. Pfund per lauf. W. Fuß „    Zollpfund „    „    „    „

r    Kilogramm per lauf. Meter

England. Pfund per lauf. Fuß ....

1-120

0-893

1-772

1-190

1-582

1-063

0-565

0-633

0-672

O TH QO CO

0005r#H

ÓÓH

ß) per Flächeneinheit.

Österreich. W. Pfund per Quadratzoll „ Zollpfund „    „

„ Kilogramm per Quadratzent. England. Pfund per Quadratzoll . . .

1-120

0-893

0-081

1-148

0-072

1-025

12- 397

13- 878

14-223

0-876

0-967

0-070

y) Reduktionstabelle hiezu.

per Längeneinheit

per Flächeneinheit

Wien. Pfd. per Fuß auf kg per Meter

Zollpfund per Fu(J auf kg per Meter

kg per Meter auf Wien. Pfd. per Fuß

Wien. Pfd. per Q.-Zoll auf kg per qcm

Zollpfund per Q.-Zoll auf kg per qcm

kg per qcm auf Wien. Pfd. per Q.-Zoll

CO CO CO O'

1-7717

3-5434

5-3151

7- 0868

8- 8585

1-5819

3- 1638

4- 7456

6- 3275

7- 9094

0-56443

1-12886

1- 69329

2- 25772 2-82215

0-0807

0-1614

0-2421

0-3228

0-4036

0-0721

0-1441

0-2162

0-2883

0-3603

12-39

24-78

37-17

49-56

61-95

10-6302

12-4019

14- 1736

15- 9453

9-4913

11- 0731

12- 6550 14-2369

3-38658

3- 95101

4- 51544

5- 07987

0-4843

0-5650

0-6457

0-7264

0-4324

0-5045

0-5765

0-6486

74-34

86-72

99-11

111-50

H (M CO ^ O CO l> CO O0

d) Dynamische Maßeinheit.

Die sogenannte Pferdekraft = 75 Kilogrammeter, d. h. 75 kg in der Sekunde ein Meter hoch gehoben.

In der industriellen Mechanik angewendet und dient zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Kraftmaschinen und Motoren.

Früher wurde die Pferdekraft in Fußpfund ausgedrückt und ist diese Bezeichnung in England noch üblich.

Vergleichung von Fußpfunden (Kilogrammeter).

Österreich. Fußpfund (Wiener Gewicht) . . .

„ Kilogrammeter.........

England. Fußpfund

Vergleichung der verschiedenen Pferdestärken.

Österreich

Fußpfd.

Preußen

Fußpfd.

Hessen

Fußpfd.

Hannover

Fußpfd.

Württem

berg

Fußpfd.

Baden

Fußpfd.

England

Fußpfd.

Frankreich

Kg.-Met.

430

425-55

423- 52 425-76

424- 50 423-71 429-58

485-06

480

537-58

531-97

478- 22 480-23

479- 23 477-93 484-56

530

521-19

515-75

513-84

532-23

531-12

529-68

537-03

516

514-92

513-53

520-65

531-39

525- 85 523-89

526- 10

525

523-58

530-84

507-46

502-17

500- 30 502-41

501- 36

500

506-94

550-57

544- 82

542- 80

545- 08

543- 95 542-47

76-119

75-325

75-045

75-361

75-204

75

550

76-041

Mit Ausnahme von England ist in allen in vorstehender Tabelle genannten Ländern jetzt die Pferdestärke in Kg.-Meter maßgebend. Die Fußpfunde beziehen sich auf das frühere Maß und Gewicht des betreffenden Landes und sollen hier nur zur Vergleichung dienen.

Taglöhne und Fuhrwerke,

Die tägliche Arbeitsdauer ist dermalen mit 97₂ Arbeitsstunden festgesetzt, — Frühstück-, Mittag- und eventuelle Jausenpause nicht eingerechnet. Durchwegs sind mittlere Arbeitskräfte angenommen.

Unter mittlerer Arbeitskraft verstehen wir die Leistung eines mittelstarken Individuums bei gewöhnlichem, nicht forcierten und mindestens durch 3 Stunden anhaltenden gleichmäßigem Tempo.

Bei Individuen verschiedener Gattung wird daher auf die entsprechende Intensität ihrer Leistung nach der körperlichen Konstitution, dem Bildungsgrade und den geistigen Fähigkeiten, ferner nach Geschlecht, Alter und Nahrung und auch nach der Gewohnheit und Arbeitslust besondere Rücksicht genommen werden müssen, weil die Arbeitsleistung wesentlich hievon abhängt.

Wir bestimmen sonach auf Grund dieser Annahme nach der erforderlichen Anzahl von Arbeitsstunden den Kostenaufwand einer Arbeitsgattung, und es sind in jedem Falle noch die klimatischen und Witterungsverhältnisse in Anschlag zu bringen, weil auch diese auf die Ausnützung der Leistungsfähigkeit des Individuums von Einfluß sind.

Für andere Bedingungen im Arbeitsaufwande wird der Preisansatz x ermittelt, indem die erforderlichen Arbeitsstunden As mit dem Quotienten aus dem ortsüblichen Taglohne T und den ortsüblichen, reinen

T

Arbeitsstunden der Tagschicht a-s multipliziert werden, x = As X — •

cl-S

Dieses Erfordernis wird nach den oben angedeuteten Umständen normal nur im Sommer zutreffend sein, während es sich im Frühjahr auf 92%) im Herbste auf 85°/₀ und im Winter auf 75% reduziert.

Der Lohn beträgt die insgesamte Honorierung des Individuums für dessen Arbeitsleistung, inklusive Verköstigung, Bekleidung, Logis, Krankengeld, Unfallversicherung und sonstige Bedürfnisse desselben.

Nachstehend sind die Löhne auch pro Arbeitsstunde der 9%stün-digen Tagschicht, u. zw. für die Rechnungssätze dieses Werkes ausgeworfen; für Überstunden haben dieselben jedoch keine Gültigkeit.

Hauptbaupolier...........

Baupolier .............

Bauschreiber (Schichtenschreiber) . . . Bauaufseher (Vorarbeiter, Partieführer) .

Hauptgerüster............

Gerüster..............

Wächter (Tag- oder Nachtwache) . . .

Erdarbeiter .............

Deichgräber.............

Mineur..............

Steinbrecher...........

Ziegelschläger............

Maurer-Geselle, gewöhnlicher.....

„    „ für Fassadenputz . . .

„ -Lehrjunge im 1. Jahr . . .

9

»    V    »    w .....

n    n    n 3.    „    .....

pro Arbeits- und pro Tag stunde K rund K

1-27

0-84

0-58

0-63

0-68

0-38

0-32

0-24

0-29

0-58

0-30

0-30

0-45

0-63

0-17

0-19

0-23

12-00

8-00

5-00

6-00

6-00

3-60

3-00

2-28

2-75

5-50

2-85

2-85

4-28

6-00

1-60

1-80

2-20

pro Arbeits- und pro Tag stunde K rund K

Handlanger, männlicher weiblicher

0-29

n

Mörtelmacher . Steinmetz-Polier

0-21

2-75

0-32

2-00

3-00

1-05

10-00

-Geselle samt Werkzeuge

0-74

„ bei Granitarbeiten

r>    w    v

Zimmermann-Vorarbeiter „ -Gehilfe . . r    -Lehrjunge .

Ziegeldecker-Geselle . . .

„    -Lehrjnnge .

Schieferdecker-Geselle . .

„ -Lehrjunge...........

Spengler-Geselle................

„ -Lehrjunge..............

Pflasterer samt Werkzeugen, für Holzstöckel . . .

Würfel, Platten

0-95

0-79

0-58

0-37

0-63

0-42

0-63

0-42

0-68

0-21

0-63

7-00

9-00

7-50

5-50

3-50

6-00

4-00

6-00

4-00

6-46

2-00

6-00

7)    V    r>

Klinker etc.......

Asphaltierer.......

Bildhauer........

Stukkaturverputzarbeiter Stuckmarmorierer . . . .

Tischler-Geselle.....

„ -Lehrjunge . . . Schlosser-Geselle . . . . „ -Lehrjunge . . .

Schmied-Geselle.....

-Lehrjunge . . .

0-84

0-60

0-95

0-73

0-79

0-79

0-32

0-74

0-32

0-68

8-00

5-50

9-00

6-90

7-50

7-50

3-00

7-00

3-00

51

Glaser Zimmermaler-Gehilfe .

„ -Lehrjunge Tapezierer-Gehilfe . . .

„ -Lehrjunge . Anstreicher, gewöhnlicher -Lasierer .

0-27

0-63

0-74

0-32

0-74

0-32

0-74

0-95

55

Vergolder

Eisenarbeiter in Fabriken. .

Eisenmonteure........

Metallarbeiter und Monteure Binder mit Werkzeugen ....

Wagner...........

Seiler............

Hafner (Tonöfensetzer) ....

Brunnenmeister-Gehilfe . . .

„    -Handlanger .

Fuhrwerk mit 2 Pferden und Kutscher, für den ganzen Tag

„ halben „

0-74

0-53

0-63

0-84

0-74

0-74

0-58

0-74

0-63

0-38

6-46

2-56

6-00

7-00

3-00

7-00

3-00

7-00

9-00

7-00

5-00

6-00

8-00

7-00

7-50

5-00

7-00

6-00

3-60

r ganzen r . „ halben „ . „ ganzen r . „ halben „ .

18-00

10-00

10-00

6-00

8-00

5-00

»    »    î?    »

Zwei Kabs mit einem Kutscher „

7-00

4-00

11-00

6-00

Bei den hier angesetzten Löhnen hat der Arbeitgeber alle Requisiten und jene Werkzeuge beizustellen, welche nicht in üblicher Weise vom Arbeiter (Maurer, Zimmermann etc.) mitzubringen sind.

Erhalten die Arbeiter Kost und Wohnung in natura, dann beträgt der Taglohn erfahrungsgemäß noch 30% vorstehender Ansätze.

Der volle Nachtlohn ist 50% höher als der Taglohn und wird für einen Zeitraum von 9 Stunden gezahlt, von denen wenigstens 7 Nachtstunden sein müssen und wobei eine einstündige Pause um Mitternacht inbegriffen ist.

Als Tageszeit gelten von Mitte März bis Mitte Oktober die Stunden von 6 Uhr früh bis 8 Uhr abends, vom 16. Oktober his 15. März die Stunden von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends. Die übrigen Stunden gelten als Nachtzeit.

Überstunden*) sind nur bis zur gesetzlich zulässigen Maximalarbeitszeit von 11 Stunden für Bauarbeiter gestattet und werden in der Regel mit 20% Zuschlag zum vollen Tag- bezw. Nachtlohne vergütet.

Fuhrwerke müssen samt Bespannung vollkommen komplett und fahrbereit stehen. Bei Erd- und Sandladungen hat das Fuhrwerk nebst dem ordentlich schließbaren Kasten auch mit Schaufel — hei Stein- und Holzfuhren mit Axt, Winde und Kette — ausgerüstet zu sein. Das Schmieren der Achsen und das Beschlagen der Tiere darf nicht während der Arbeitszeit geschehen. Die Mautgebühren darf der Fuhrmann extra verrechnen. Bei Regiearbeiten sind dem befugten Meister an Gebühren zu

entrichten :

Für Leitung und Aufsicht und den damit verbundenen Mühewaltungen, dann als Entschädigung für dessen Verantwortlichkeit und an Beitrag zu seinen Steuern 10% der einzelnen Lohnsätze.

Fällt dem Meister auch die Besorgung, Wahl, Übernahme und Prüfung der Materialien zu und hat derselbe auch die Requisiten beizustellen, dann betragen die Meistergebühren 5% von der Gesamtsumme der Abschlußrechnung.

Gerüstbeisteilungen sind extra mit 5% von den Arbeitslöhnen zu entschädigen.

Kranken- und Unfallversicherungsprämien werden bei Regiearbeiten separat in Rechnung gestellt.

*) Die Genossenschaft der Bau- und Steinmetzmeister in Wien stellt für die Gesamtheit der Maurer und sonstigen Bauhilfsarbeiter bei Arbeiten im Gemeindegebiete der Stadt Wien folgende Bedingungen auf:

Die Entlohnung der Arbeiter erfolgt nach Arbeitsstunden.

Der normale Mindestlohn für jede während und außer der normalen Arbeitszeit tatsächlich geleistete Arbeitsstunde hat vom 1. Montag im Mai 1906 bis zum 1. Montag im Mai 1908 zu betragen:

für Maurer im 1. Gehilfenjahre und über 60 Jahre ...    40 Heller

für die übrigen Maurer einschließlich der Fassadenmaurer 45    „

für leistungsfähige Gerüster

34

„    „    männliche Handlanger

„ weibliche Handlanger .

„ jugendliche Hilfsarbeiter

28

22

18

Halbe Arbeitsstunden werden mit der Hälfte des Stundenlohnes entlohnt.

Arbeitstage sind sämtliche Tage der Woche, mit Ausnahme des Sonntags und der Feiertage.

7 Uhr morgens bis 6 Uhr abends 7*7    „

Die normale tägliche Arbeitszeit dauert in den Monaten März bis Oktober: für Maurer und Handlanger von für Oerüster in der Kegel von für Mörtelmacherinnen in der Regel von ti

In den übrigen Monaten beginnt die tägliche Arbeitszeit für alle Hilfsarbeiterkategorien je nach der Tageslänge um */* Stunde bezw. um eine Stunde später und sie endet um ebensoviel früher.

Nötigenfalls können im Rahmen der llstündigen Maximalarbeitszeit Überstunden gemacht werden.

Die Arbeitspausen sind in den Monaten März bis Oktober: für die Maurer und Handlanger

„ 12 „

für die Gerüster

vormittags von 9 bis l/*l° Uhr mittags

vormittags von V2IO bis 10 Uhr mittags

Bei Arbeitsbeginn um 8 Uhr morgens entfällt die Frühstückspause ; dagegen wird, wenn die nachmittägige Arbeitszeit mehr als 5 Stunden beträgt, in dieselbe eine halbstündige Arbeitspause eingeschaltet.

Im Falle zwingender Notwendigkeit kann die Arbeitszeit innerhalb der gesetzlichen Grenzen verlängert werden.

Die Arbeiter sind verpflichtet, die angeordneten Überstunden zu leisten.

Nur die wirklich geleistete Arbeitszeit wird gezahlt, u. zw. nach dem Grundsätze des Stundenlohnes.

Überstunden werden besonders bezahlt, u. zw. werden: in die Zeit von 5 Uhr morgens bis 8 Uhr abends fallende Überstunden gleich den übrigen Tagesstunden, in die Zeit von 8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens fallenden Überstunden mit einem Zuschläge von 100°/o zu dem Tagesstundenlohne entlohnt.

■Wird ausnahmsweise an Feiertagen gearbeitet, dauert die Arbeitszeit, unter Beibehaltung der Frühstücks- und Mittagspause, von 7 Ühr morgens bis 4 Uhr nachmittags und wird zum normalen Stundenlohne 25°/₀ Zuschlag geleistet.

Eventuelle Sonntagsarbeit wird mit 50% Zuschlag zum normalen Stundenlohne entlohnt.

An Sonntagen sind gestattet :

1.    Die an den Gewerbelokalen und Werks Vorrichtungen vorzunehmenden Säuberungs- und Instandhaltungsarbeiten, durch welche der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebes bedingt ist und welche ohne wesentliche Störung des Betriebes oder ohne Gefahr für Leben und Gesundheit der Arbeiter an Wochentagen nicht verrichtet werden können ;

2.    die erforderliche Bewachung der Betriebsanlage;

3.    unaufschiebbare Arbeiten vorübergehender Natur, welche entweder aus öffentlichen, insbesondere sicherheitspolizeilichen Rücksichten und in Notfällen vorgenommen werden müssen (z. B. Austrocknen des Mauerwerkes mittels Koksheizung, Lüften u. dgl.).

Erdarbeiten und Erzeugung von Baumaterial.

Nach der geringeren oder größeren Schwierigkeit der Bearbeitung

des Erdreiches (Bodens) wird dasselbe in 3 Erdreich- und 3 Felsenklassen

eingeteilt, u. zw.:

I. Klasse: Leichtes Erdreich, d. i. Flug- und • Alluvialsand, Humus, Gartenerde, leichter Lehm, feiner Schotter, überhaupt ein Material, welches sich durchaus mit der Schaufel bearbeiten läßt.

II.    Klasse : Mittleres Erdreich, d. i. feinkörniger, aber fester Schotter,

fester Lehmboden, festgewachsener Letten und überhaupt alle Erdarten, die sich mit der Schaufel nur unter Zuhilfenahme der Krampe oder der Lettenhaue bearbeiten lassen.

III.    Klasse: Schweres Erdreich, d. i. fester Ton-, Mergel-, Kalkboden,

sehr fester, grober Schotter, welche Bodengattungen sich lediglich mit der Spitzhaue und Krampe bearbeiten lassen.

IV.    Klasse : Lockerer Felsen, bestehend aus verwitterten klüftigen und

weichen Felsarten, welche mit gewöhnlichen Brecheisen, Spitzhauen und Keilen gebrochen werden. Hieher gehören alle lockeren Konglomerate, verwitterbarer Ton- und Talgschiefer, Mergelstein und weicher Sandstein.

V. Klasse: Mittlerer Felsen oder Felsarten, welche zum Teil mit gewöhnlichen Brechwerkzeugen, zum Teil aber mit Pulver oder sonstigen Sprengmitteln gesprengt werden, wie die härteren Gesteine: Tonstein, Tonschiefer, Sandstein, Kalkstein, Gips, feste Konglomerate.

VI. Klasse: Fester Felsen oder Felsarten, zu deren Sprengung man durchaus Sprengpulver oder sonstige Sprengmittel gebrauchen muß, als: Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Grauwacke, Basalt, Porphyr, Hornblende und sehr fester Kalkstein.

Unter der Aushebung ist die Materialgewinnung mit Inbegriff des Aufladens auf ein Transportvehikel oder des Werfens auf 3 m Distanz und mit Inbegriff der allfälhgen Skarpierung der Sohle und der Böschungen verstanden.

Unter Transportweite wird die gerade horizontale Entfernung der Schwerpunkte von Gewinnung und Verwendung, vermehrt um den Zuschlag von je 20 m Länge für jeden m Hebung verstanden. Dieser Zuschlag für die Hebung des ausgehobenen Materials findet jedoch nur dann statt, wenn die horizontale Entfernung der Schwerpunkte von Gewinnung und Verwendung wenigstens 15 m beträgt und die Verbindunglinie dieser beiden Punkte in der Richtung des Transports mit mehr als 5°/₀ ansteigt.

Sämtlichen Posten für die Erdaushebung, Steinsprengung und Verführung des Materials liegt das Grubenmaß, d. i. das Ausmaß der natürlich gewachsenen Erde oder Steinmasse zu Grunde.

Aushebung und Verführung von Erd- und Steinmassen nach vorbesagten Bedingungen für größere Dimensionen. Die Verführungskosten sind im Durchschnitte für Schubkarren, Hand- und Kippkarren, dann für Pferdekarrentransport und Rollbahnbetrieb berechnet.

Ver-

fülirnngs-distanz in m

Ver-

führnngs-kosten per kbm

Kosten per kbm Erdaushebung samt Verführung

I.

II- I HI. I IV,

Klasse

in Kronen

V.

I VL

en o

QSS95^a:)ülrfik,:joï^:),^ocDoo<ia5CPrfi.coDoiNSh-Lh-A

88888888888888888cSo8o8oo“^oSo

OOOOOOOOÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓHHHHHrtHHHHH

êïnummmæmmimîà

Pûcoi>ûtNseoK)[>at>ocoi>OK)r>oi-ii-‘-i-ii-*'-±i—>hkh‘Mmhhmhhl i_i i-» i-j.

CMOswwcoaseoosasoocotNCtototNocoLotNDtNSiMitNatobobptpcobococcboi-*

Analyse der Kosten für den Aushub allein, u. zw. pro kbm samt Werkzeugen, Requisiten und Regiekosten:

Erforderlich

Stein-

brecher-

Erdarbeiter-

Arbeits

stunden

1-6 à 0-30 4-5 à 0’30 7'5 à 0’30

0-45

1-35

2-25

2-2 à 0-24 3'3 à 0‘24 4'5 à 0-24 6’0 à 0'24 6'7 à 0'24 7'5 à 0'24

0-53

0-79

1-08

1-44

1-61

1-80

Zusammen pro m³ K

0-53

0-79

1-08

1-89

2-96

4-05

Die Beistellung des Pulvers (O⁻1(5 kg per kbm Felsensprengung Y. Klasse und 030 kg für VI. Klasse) oder sonstiger Sprengmittel ist in diesen Preisen inbegriffen.

2*

Die Verführungskosten der Erd- und Steinmassen sind nach dem pekuniären günstigsten Modus berechnet, der sich bei Anwendung der verschiedenen Transportvehikel (Schubkarren, Handkarren, Kippkarren, Mully- und Pferdefuhrwerk, Rollbahn mit Pferde- und Dampfbetrieb) ergibt und wurden langjährigen praktischen Erfahrungen im Eisenbahn-und Straßenbaue entnommen und im Durchschnitte angesetzt.

Spezielle Daten über die Frachtkosten diverser Erd- und Gesteinsarten mit Land- und Wassertransport behebe man in der Abteilung „Frachtkosten“ aufzusuchen.

Aushebung von Erd- und Steinmassen in engen Räumen (Fundamentgruben etc.).

Kosten per kbm Erdaushebnng¹) ohne Verführung²)

Tiefe

I.

II. I III. I IV.

V.

VI.

Klasse

Kronen

von 0 bis

Erdarbeiter-

Steinbrecher-

Arbeitsstunden 6 à Kronen °

« 3-0

0-72 4-5

1-08 6-0

1-44 7'5

1-80 8-2

1-97 9-0

2-16

2-2 = 0-66 6-0

1-80 9-0 = 2-70

Zusammen pro K

0-72

1-08

1-44

2-46

3-77

4-86

Zuschlag für jede folgende Mehrtiefe von 2"00 m

Erdarbeiter-

lg

!§

Ô 1-8 = 0-43 2-2

0-53

2-5 = 0-60 3-0 = 0-72 3⁻0 = 0'72

3-0

0-72

Steinbrecher-

sä

CD

•Q -c3

0-4 = 0-12

0-7

0-21

Zuschlag zusammen per kbm K

0-43

0-53

0-60

0-72

0-84

0-93

„ 8 „ 10

0-72

1-15

1-58

2-01

2'44

1-08

1-61

1-44

2-14

2-67

3-20

2-04

2-46

2-64

3-24

3'84

3-18

3-90

4-62

5-34

3-77

4-61

5-45

6-29

7-13

co <i ®> cn »ft.

Cri äi »q ob CO Ol bO O Q

Bei Aushebungen im sumpfigen Boden, wenn die Trockenlegung nicht durch Herstellung von Abzugsgräben geschehen kann, wird das Arbeitserfordernis für die Materialgewinnung um 30% erhöht.

Dahin gehört auch die Aushebung von Fundamenten bei Wasser-

schöpfung.

Pelzung ausgehobener Fundamentgruben, nach dem Kubik-maße der zu pelzenden Grube.

Die über 1 m tiefen Fundamentgruben in lockerem Grunde, sowie auch unter gewissen Umständen jene im festen Grunde, müssen entweder mit zurückgeböschten "Wänden ausgehoben oder, wenn Bie senkrechte Wände erhalten sollen, gepelzt werden.

Der Abnützungsbetrag für das zur Pelzung in Verwendung kommende Gehölze kommt den Kosten der Aushebung und Wiederverschüttung der einfüßig geböschten Wände gleich. Man rechnet daher, weil in den Kostenanschlägen die Fundamentgruben meist nur mit senkrechten Wänden angesetzt werden, für eine der beiden Vorkehrungen (zurückböschen oder pelzen) per kbm der mit senkrechten Wänden berechneten Baugrube, einschließlich Requisiten und Aufsicht:

2⁻5 Erdarbeiterstunden..........

à K 0-24

K 0-60

Pelzung von Fundamentgruben, in denen pilotiert wird, nach dem Knbikmaße der zu pelzenden Grube.

Fundamentgruben, in denen pilotiert wird, müssen geböschte Wände erhalten. Da diese Art Pelzung weitaus schwieriger ist als die mit senkrechten Wänden, wird zu dem dort berechneten Betrage noch 25% zugeschlagen.

Somit Vergütung pro kbm: 0-60 -|..........

4

Wasserschöpfen aus Fundamentgruben in der Tiefe bis zu 2 m.

0-75

Der Bedarf an Arbeitskräften zur Förderung des Wassers aus Fundamentgruben läßt sich nicht genau bestimmen, da derselbe von der Dichtigkeit des Grundes und dem mehr oder minder großen Wasser-andrange abhängt.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen können zwei Menschen, von denen einer unten in der Baugrube und der andere auf einem Gerüste in halber Höhe steht, mittels Kannen in einem Tage 60 kbm Wasser aus einer Tiefe von höchstens 2 m ausschöpfen und werden daher mutmaßlich alles emportretende Grundwasser aus einer zirka 7 kbm großen Baugrube in die Höhe fördern, von wo es mittels Binnen abgeleitet werden muß.

Erfahrungsgemäß können für den Hochbau in der Tiefe bis zu 2 m per kbm Baugrube gerechnet werden:

3'0 Handlangerstunden

10% Zuschlag für Kequisiten und Aufsicht .

. à K 0'29,    0-87

0-09

Wasserschöpfen mit Kannen, Brunneneimern u. dgl. aus einer Tiefe oder auf eine Höhe ton 1 m, nach dem Ausmaße des geschöpften Quantums per kbm Wasserhub :

0‘3 Handlangerstunden

10% Zuschlag für Requisiten .

Dieselbe Arbeit erhöht bei jedem m Mehrtiefe den Preis für 1 kbm geschöpften Wassers um:

0 ■ 15 Handlangerstunden .

10% Zuschlag für Requisiten .

Brunnengrabungen werden nach der Beschaffenheit des Aushubmaterials berechnet. Es kostet beispielsweise 1 m Tiefe eines ausgehobenen Schachtes von 2 m Durchmesser, samt Pelzung, jedoch ohne Wasserschöpfen :

à K 0-29, K 0-087 .    .    „ 0-009

à K 0-29 samt

r>

0-96

o-io

0-05

Aushub material

I.

II.

III.

Klasse

Kosten für 1 m Tiefe in Kronen

3-14 kbm Aushub in engen Räumen .    .    .

3-14    „ Pelzen..........

Zusammen, jedoch ohne Wasserschöpfen

2-26

1-88

4-14

3-39

1-88

5-27

4-52

1-88

6-40

7-72

1-88

9-60

Brimnengraben samt Wasserschöpfen bis zu einer Tiefe von 10 m, bei einem Durchmesser von 2 m. durchschnittlich für einen m Tiefe:

d) bei einem Aushubmateriale I. Klasse.........

II.

r>

III.

IY.

Bei einer solchen Arbeit können die Kosten im Durchschnitte für 1 Tiefenmeter folgendermaßen berechnet werden.

K 12-24 » 14-24 . „ 16-20 . „ 21-80

Aus habmaterial

I. I II- I in. I iv.

Klasse

Kosten in Kronen

Aushub und Pelzung nach der Tabelle wie vor

mit.............

Zuschlag für die vgl. Mehrtiefe für 3U4 kbm, approximativ 75% des Betrages für Aushub und Pelzung.........

Zuschlag für Wasserschöpfen auf 3 m Tiefe gerechnet, daher für zirka 10 kbm in der verglichenen Tiefe..........

Daher kostet 1 Tiefenmeter bei 2 m Durchmesser, bis 10 m Tiefe.......

4-14

3-10

5-00

12-24

5-27

6-40

9-60

3-97

4-80

7-20

5-00

5-00

5-00

14-24

16-20

21-80

Auf- und Abladen von deponiertem oder angeschüttetem Erdoder Schottermaterial :

d) bei Scheibtruhentransport, per kbm:

0-4 Erdarbeiterstunden

b)    bei Transport mittels zweirädriger Karren, per kbm:

0-5 Erdarbeiterstunden

c)    bei Pferdefuhrwerk, per kbm:

0-9 Erdarbeiterstunden

wobei bemerkt wird, daß für das Aufladen zirka % und für

das Abladen zirka % gebraucht wird.

Durch werfen von ausgehobenem Sand- und Schottergrund durch Wurfgitter, zu Straßenbauzwecken, per kbm durchgeworfenes Quantum:

1-6 Erdarbeiterstunden .

10% Zuschlag für Requisiten

Schlichten von durchgeworfenem Sand-undSchottergrund in Figuren, per kbm:

0-7 Erdarbeiterstunden

Werfen von Erde, Schotter und Schutt bis auf 3 m Distanz, per kbm:

0"6 Erdarbeiterstunden

Tragen von Erde, Schotter oder Schutt zur Anschüttung auf 20 m Distanz in ein Gebäude, ausgleichen und anstoßen, nebst Einfüllen in die Gefäße, per kbm: bei ebenerdigen Gebäuden:

3 • 7 Erdarbeiterstunden.....

Zuschlag für jede Stockwerkshöhe:

1-8 Erdarbeiterstunden.....

à K 0-24

à K 0-24

à K 0-24

à K 0-24, K 0-36 .    .    .    ■ „ 0-04

. à K 0-24

à K 0-24

à K 0-24

à K 0-24

K 0-10

„    0-12

„    0-22

„ 0-40

„ 0-17

„ 0-14

„ 0-89 „ 0-43

ê-

Abräumen von Erd- oder Schutt an schüttung aus einem Gebäude, 20 m weit tragen und auszugleichen oder aufzuladen, per kbm: a) von ebenerdigen Gebäuden:

2-2 Erdarbeiterstunden

à K 0-24

b) für jede Stockwerkserhöhung ein Zuschlag zu obigem Preise, u. zw.:

1.    wenn das Material herabgetragen wird:

1-5 Erdarbeiterstunden..........

2.    wenn das Material herabgeworfen werden kann :

0⁻4 Erdarbeiterstunden.........

K 0-53

à K 0-24

0-36

à K 0-24

Abräumen und Herablassen von Erd- oder Schuttanschüttung in den Stockwerken mittels Rinnen oder Schläuchen, u. zw. ohne Unterschied der Stockwerke, per kbm:

0-10

l'S Erdarbeiterstunden

à K 0-24

Planieren und Anstoßen (Stampfen) von Anschüttungen, samt Herrichten der Böschungen, per kbm, u. zw.:

a)    in Lagen bis 0‘1 m Höhe:

1 • 8 Erdarbeiterstunden.....

b)    in stärkeren Lagen über O'l m Höhe:

1-2 Erdarbeiterstunden.....

Planierung von Erdmaterial, wenn über die Anschüttung mit Scheibtruhen oder Wagen gefahren werden kann, daher ein Anstoßen (Stampfen) nicht erforderlich ist, per kbm:

0-33 Erdarbeiterstunden

à K 0-24

à K 0-24

à K 0-24

Straßengrundlage aus hochkantig liegenden Bruchsteinen samt Einfassungssteinen und Zufuhr des Materials auf eine Distanz von 20 m, per kbm:

4 • 5 Erdarbeiterstunden !•! kbm Bruchsteine

. . à, K 0-24, K 1-08 . . „ „ 7-50, „ 8-25

Straßenbeschotterung nebst Zufuhr des Materials mittels Scheibtruhen bis auf eine Distanz von 20 m: a) bei neuen Straßen, per kbm:

1-0 kbm Schlegelschotter 1-5 Erdarbeiterstunden .

.    .    .    . K 9-00

. à K 0-24 „ 0-36

b) bei bestehenden Straßen samt den dann erforderlichen Kotabziehen, per kbm:

1- 0 kbm Schlegelschotter

2⁻ 0 Erdarbeiterstunden .

.    .    . K 900

à K 0- 24 „ 0-48

Statt Schlegelschotter wird auch Kies- und anderer Bundschotter verwendet, wobei die Arbeitskosten dieselben bleiben.

Straßenbeschotterung, wenn das Material mittels Wagen auf die Straße geführt und daselbst in kleinen Häufchen abgeleert wird, daher bloß die Ausgleichung notwendig ist, für diese letztere per kbm:

0‘8 Erdarbeiterstunden

Besandung einer beschotterten Straßenfahrbahn, nebst Zufuhr des Materials auf eine Distanz von 20 m, per kbm :

à K 0-24, K 0-43 .    .    .    „ 3-00

à K 0*24

0-43

0-43

0-29

0-08

9-33

9-36

9-48

0G9

1-8 Erdarbeiterstunden 1 • 0 kbm Sandmaterial

à K 0-24 K 1-80

Aufreißen bestehender Straßenkörper, nebst Transport des Materials auf eine Distanz von 20 m, per kbm :

7 "5 Erdarbeiterstunden.......

Schotterstraßen mit Grundbau herstellen:

a)    Straßenfahrbahn mit 32 cm hohem Grundban aus

harten Bruchsteinen, darauf eine 16 cm hohe Schichte Gebirgsschlegelschotter, überzogen mit einer 7 cm hohen Schichte Gebirgsrieselschotter. Für alle Arbeit, alle Materialien, Requisiten etc., Herstellung des Grundbaues und Aufziehen der Schotterschichten, an allem und jedem mit Ausnahme der Erdabgrabung und Verführung und des zur Komprimierung erforderlichen Walzen und Spritzen, per qm.......................

b)    Straßenherstellung wie ad a, jedoch mit einer 24 cm

hohen Schichte Gebirgsschlegelschotter, per qm.....

c)    Straßenherstellung wie ad a, jedoch mit nur 24 cm

hohem Grundbau, per qm..............

d)    Straßenherstellung mit 24 cm hohem Grundbau, sonst

wie ad b, per qm..................

Schotterstraßen ohne Grundbau hersteilen:

a)    Straßenfahrbahn aus einer 16 cm hohen Lage Gebirgs

schlegelschotter, darauf ein 7 cm hoher Überzug mit Gebirgsrieselschotter; an allen Materialien, Handarbeit, Requisiten etc., jedoch ohne Erdabgrabung und Verführung und ohne Walzen und Spritzen, per qm........

b)    Straßenherstellung wie ad a, jedoch mit einer 24 cm

hohen Lage Gebirgsschlegelschotter und 7 cm hohem Überzug mit Gebirgsrieselschotter, per qm.......

c)    Straßenherstellung wie ad a, jedoch mit 13 cm hoher

Lage Gebirgsschlegelschotter und 6 cm hohem Überzug aus Gebirgsrieselschotter, per qm.............

Gehwege :

a)    Gehwegherstellung mit einer 8 cm hohen Lage Gestättenschotter, einer 8 cm hohen Schichte Gestättenriesel-schotter, einer 5 cm hohen Auflage Gestättensand und als oberste Decke eine 3 cm hohe Lage von reschem Flußsand. An aller Handarbeit, allen Materialien, Requisiten etc., dann samt vollkommener Komprimierung, per qm ....

b)    Gehwegherstellung wie ad a, jedoch ohne der 8 cm

hohen Lage Gestättenschotter, per qm.........

c)    Gehwegherstellung mit einer 8 cm hohen Lage Ge

stättenschotter, einer 8 cm hohen Lage Flußrieselschotter und als Decke eine 5 cm hohe Schichte von reschem Flußsand, sonst wie ad a, per qm.............

d)    Gehwegherstellung wie ade, jedoch ohne der 8 cm dicken Lage von Gestättenschotter, per qm .......

e)    Geh- oder Parkwegherstellung mit einer 16 cm hohen Lage Rundschotter, einer 8 cm hohen Lage Wienflußrieselschotter und einer obersten, 8 cm hohen Schichte

6-20

7-00

5-30

6-10

2-25

3-00

1-85

1-80

P35

1-90

1-45

feinem Gebirgsrieselsand ; ohne Erdabgrabung und Verführung für den Wegkörper, jedoch mit Beigabe aller Materialien etc., dann samt Bewalzung und Bespritzung bis zur vollkommenen Komprimierung, per qm.......

K 2-35

Erzeugung von Bruchsteinen.

Werden Felssprengungen zur Erzeugung von Bruchsteinen (Bausteinen) vorgenommen, dann muß mit mehr Berechnung und System vorgegangen werden, als dies bei gewöhnlichen, lediglich zur Lichtung des Profils durchgeführten Felssprengungen zu geschehen pflegt. Aus diesem Grunde und weil auch das Aussortieren und Schlichten der brauchbaren Bausteine einen Mehraufwand an Arbeitskräften erfordert, können hier die beim Aushub für Steinmassen (Bodenklasse IV, V und VI) ermittelten Preise keine Anwendung finden und gelten dieselben nur für solche Abtragungen nach dem Grubenmaße, bei welchen auf eine Verwendung des gewonnenen Gesteins für Bauzwecke nicht reflektiert wird.

Ohne den separat in Rechnung zu stellenden Abraum (Humus- und Schotterschicht, die über den Felsmassen liegt), jedoch mit Inbegriff der Beräumung des sich beim Sprengen und Brechen ergebenden Abfalles, Verführung des Materials auf 20 m Distanz und Aufschlichten der brauchbaren Steinsorten in regelmäßige Figuren, kostet die Erzeugung von lagerhaften Bruchsteinen:

à K 0-30, K 0-66 „ „ 0-24, „ 1-44

a)    bei weichem, zu Tage stehendem, verwittertem oder dünn geschichtetem oder stark zerklüftetem Gestein, z. B. verwitterter Granit, Gneis oder Tonschiefer, Plänerkalk (Kalkmergel) etc., wenn der Fels mit Spitzhaue oder Krampe mit Beihilfe von Keilen und Brechstangen bezwungen werden kann, per kbm:

2’2 Steinbrecherstunden.......

6 • 0 Erdarbeiterstunden.......

„ 0-21 „ 0-70    »

01 vom Arbeitslöhne für Requisiten und Ge-

3-01

rüstung...........

Grundzins im Pauschale.    .    ....

b)    bei weichem, zu Tage stehendem, klüftigem, teils auf die vorgesagte Art, teils mit Pulver zu sprengendem Stein, z. B. Sandstein, Kalkstein der weicheren Gattung, Grauwacke, oberflächiger Diorit etc., per kbm:

. à K 0-30, K 0-96 ■ » „ 0'²b j) 1’56

3'2 Steinbrecherstunden.....

6" 5 Erdarbeiterstunden......

.    .    .    „    0-25

à K 2-00, „ 0-30 .    .    ■    „    0-70    „

0'1 vom Arbeitslöhne für Requisiten und Ge-

rüstung..........

3-77

0⁻15 kg Pulver..........

Grundzins...........

à K 0-30, K 1*80 „ „ 0-24, „ 1-10

.    .    .    „ 0-29

à K 2-00, „ 0-50 .    ■    ■    „ 0-70 n

c) bei mittelhartem, zu Tage stehendem, wenig klüftigem, mit Pulver zu sprengendem Gestein, wie Kalkstein, Hornblende, harter Sandstein, Granit, Gneis, Diorit, weicher Basalt etc., per kbm:

6 • 0 Steinbrecherstunden.......

4'6 Erdarbeiterstunden........

0-1 vom Arbeitslöhne für Requisiten und Ge-

rüstung...........

0‘25 kg Pulver...........

Grundzins..........

à K 0-30, K 2-40 » „ 0-24, „ 1-68

.    .    .    „    0-40

à K 2-00, „ 0-60 .    „    0-70

d) bei sehr hartem, zu Tage stehendem, kompaktem Gestein oder bei zwar minder harten, jedoch widerspenstigen (gewundenen, pelzigen), elastischen Felsarten, z. B.: sehr fester Granit, Porphyr, Quarz, Basalt, Grauwacke, Grünstein, Glimmer oder Kieselschiefer, per kbm:

8-0 Steinbrecherstunden........

6 • 6 Erdarbeiterstunden........

0'1 vom Arbeitslöhne für Eequisiten und Ge-rüstung...........

0-3 kg Pulver...........

Grundzins............

Vorstehende Preise beziehen sich nicht auf Grubenmaß, sondern gelten pro kbm lagerhaften Bruchstein, für Bauzwecke aus der gesprengten Felsmasse ausgesucht und für die Übernahme in Figuren aufgerichtet und dicht geschlichtet.

Erzeugung von Stein zu Steinmetzarbeiten.

Quadern, Stufen, Tor- und Türstöcke, Fenstergewände, Schutzsteine, Geländersäulen u. dgl. Steinmetzwaren, welche weder besonders große Ausmaße haben (per Stück nicht über O'ö kbm), noch besonders schwierige Formen besitzen,sollen, kosten, wenn gar keine reine Bearbeitung der Bruchfläche bedungen wird und keine andere Bewegung des Materials als jene des Aufladens auf Wägen am Steinbruchplatze zu besorgen ist, an Erzeugung, mit Einrechnung des sogenannten Arbeitszolles, welcher in die Kubatur zu rechnen ist:

a) bei weichem Sandstein, Kalkmergel, Tonstein, per kbm:

35"2 Steinbrecherstunden ....

10‘0 Handlangerstunden ....

0'1 vom Arbeitslöhne für Eequisiten

Grundzins........

V) bei hartem Sandstein, Kalkstein, feinkörnigem, weicherem Granit, per kbm:

39'6 Steinbrecherstunden ....

10'0 Handlangerstunden ....

0-1 vom Arbeitslöhne für Eequisiten

Grundzins..........

c) bei hartem, grobkörnigem Granit, Porphyr, per kbm:

.    . à K 0-40, K 18-08

Wo es sich um die Kalkulation zur Anlage neuer Steinbrüche handelt, muß noch auf die Beseitigung des Abraumes Rücksicht genommen werden, welcher nach den bei den Erdarbeiten gegebenen Preisen zu berechnen ist.

Erzeugung von Schotter zur Straßenerhaltung.

Die Kosten von am Fundorte erzeugtem Straßenschotter in Stücken von beinahe 0'02 m Größe stellen sich mit Inbegriff des Aufladens auf Wägen zum Wegführen oder des Aufschlichtens in regelmäßige Figugren (Prismen) folgendermaßen :

K 5-68

„ 21-68

„ 23-61

45"2 Steinbrecherstunden .

10-0 Handlangerstunden ....

0-1 vom Arbeitslöhne für Eequisiten Grundzins.........

„ 26-08

a) Kleines Gerolle, Kiesel etc. von der Oberfläche an den Ufern fließender Gewässer oder anderen Grundstücken aufklauben, in Haufen sammeln und die größeren Steine zerschlagen, per kbm:

6'0 Erdarbeiterstunden .......

Grundzins für das Zertreten von Pflanzen, dann für das Ablagern der Figuren im Pauschale

.    . à K 0'24, K 1-44

„ 0-26

K 1-70

b) Steine aus festgelagerten Schichten aufzuspitzen, von der dazwischen liegenden Erde trennen, in Haufen sammeln, große Steine zerschlagen und den Abraum bei Seite führen, per kbm:

7'5 Erdarbeiterstunden.......

0'2 vom Arbeitslöhne für wie bei a benannten Grundzins von........

à K 0-24, K 1-80

„ „ 1-80, „ 0-36

„ 2-16

c) Das vorgenannte Verfahren noch dahin auszudehnen, daß der gewonnene Schotter wegen zu vieler eingemischter Erdteile oder des kleinen Gerölles durch ein Gitter geworfen und der Abfall weggeschafft wird, per kbm:

10'5 Erdarbeiterstunden......

Grundzins wie vor, 0'2 des Arbeitslohnes

à K 0-24, K 2-52 . ■ .    „ 0-50

„ 3-02

d) Geschlegelter Schotter aus mittelfestem Stein oder aus Ziegeln zu erzeugen, per kbm:

TO kbm Steinmasse, nach Klasse IY, gewonnen mit .

8'0 Erdarbeiterstunden zum Schlegeln, Schlichten oder anfladen Grundzins .

K 1-89

à K 0-24, „ 1-92 . . .    „ 0-49

„ 4-30

e) Geschlegelter Schotter aus hartem Stein, per kbm:

l'O kbm Steinmasse, nach Klasse Y, gewonnen mit .    . K 2'96

10'0 Erdarbeiterstunden zum Schlegeln, Schlichten oder aufladen .

Grundzins .

*

/) Geschlegelter Schotter

à K 0-24, „ 2-40 . . .    „ 0-50

„ 5-86

aus härtestem Stein, per kbm:

l'O kbm Steinmasse, nach KJasse YI, gewonnen mit .    ~

17'5 Erdarbeiterstunden zum Schlegeln, Schlichten oder aufladen Grundzins .

. K 4'05

à K 0-24, „ 4-20 . . .    „ 0'60

„ 8-75

Sanderzeugung für den Bau.

a)    Bergsand aus der Grube ausheben und auf nahe gelegenen Plätzen in Figuren schlichten, per kbm:

3'0 Erdarbeiterstunden .

10°/o Zuschlag für Requisiten

b)    Ausheben von Wassersand 0-1 m bis 05 m tief unter dem Wasser mit Sandschaufeln, über etwa 2 bis 4 m hohe Ufer herausführen und auf nahe dem Ufer gelegenen Plätzen in Figuren aufschlichten, per kbm:

5'0 Erdarbeiterstunden .

10°/₀ Zuschlag für Requisiten

c)    Ausheben von Wassersand 0⁻5 m bis PO m tief unter der Wasseroberfläche, auf Plätten (flache Kähne) schütten, etwa 400 m weit ans Ufer führen und daselbst figurenmäßig schlichten, samt Kahnabnützung, Werkzeuge und Requisiten, per kbm:

6'5 Erdarbeiterstunden ....

10°/o Zuschlag für Kahnabnützung,

Werkzeuge und Requisiten .

à K 0-24, K 0-72 . . .    „ 0-07

. à K 0-24, K 1-20 . . . . „ 0-12

à, K 0 24, K 1-56

„ 0-16

„ 0-79

„ P32

„    P72

a)    durch weitmaschige Gitter zu Mörtel für das rauheste Bruchsteinmauerwerk, per kbm :

1'7 Erdarbeiterstunden

b)    durch mittelweite Gitter zu Mörtel für gewöhnliches Bruchsteingemäuer, per kbm:

2'5 Erdarbeiterstunden

à K 0-24 K

à K 0-24

c)    durch engmaschige Gitter zu Mörtel für Ziegel- und Quadermauerwerk, per kbm:

3’3 Erdarbeiterstunden

d)    durch engmaschige Gitter zu Mörtel für Verputzarbeiten, per kbm:

0-60

à K 0-24

079

4'0 Erdarbeiterstun den

. à K 0-24

0-96

Sandsieben für Mauerzwecke als Folge vorhergegangenen Durchwerfens :

a) für Mörtel zu Quader- und Ziegelmauerwerk, per kbm:

à K 0-29

1‘5 Handlangerstunden

0-43

b)    für Mörtel zu ordinären Verputzarbeiten, per kbm:

2’0 Handlangerstunden........

c)    für Mörtel zu feineren Verputzarbeiten, pr kbm:

2'5 Handlangerstunden.........

. à K 0-29

à E 0-29

Flußbetträumung oder Baggerung mittels Handbagger (ähnlich unseren Sandschaufeln, jedoch aus Eisenblech angefertigt und an dem Ende einer hölzernen Stange mit Dille befestigt) aus einer Tiefe bis 1 m unter dem Wasserspiegel, samt Verführung auf zirka 400 m zum Ufer, Ablagerung daselbst, inklusive Requisiten und Werkzeuge, nach dem ausgehobenen Material zu rechnen, per kbm: a) bei feinem Sande:

5-2 Deichgräberstunden

à K 0-29

0-58

0-72

1-51

b) bei Schlamm:

6 • 8 Deichgräberstunden

à K 0‘29

1-97

c) bei gelagertem Schottergrunde: 8⁻8 Deichgräberstunden

à K 0-29

2-55

d) bei festgelagertem Schotter:

à K 0-29

Flußbetträumung oder Baggerung mittels Baggersäcken aus Sackleinwand (Jute) mit eisernem, verstähltem Rande von 0'3 m Durchmesser, 0⁻6 m Tiefe des Sackes, von 3 Menschen gehandhabt, wovon einer mittels Stange den Sack regiert, die anderen den gefüllten Sack mit den daran befestigten Zugleinen in die Höhe heben und den Inhalt ausschütten. Bei einer Wassertiefe von zirka 2 m und Verführung des Materials auf zirka 400 m zum Ufer, Ablagerung daselbst, mit Inbegriff aller Requisiten und Werkzeuge, nach dem ausgehobenen Material zu rechnen, per kbm:

a) bei feinem Sande und Schlamm:

12-5 Deichgräberstunden .

10 "3 Deichgräberstunden

à K 0-29

2-99

„ 3-62

. à K 0-29

b)    bei lockerem Schottergrund:

17 "5 Deichgräberstunden .

c)    bei festerem Schottergrund:

23'5 Deichgräberstunden .

Flußbetträumung oder Baggerung mittels Dampfmaschinenbagger bis zur Tiefe von 3 m bewerkstelligen, das Aushubmaterial zirka 400 m weit zum Ufer führen, aus den Kähnen daselbst abladen und planieren, mit Inbegriff aller Requisiten und Werkzeuge nach dem ausgehobenen Material zu rechnen, per kbm :

Wenn die gesamten Kosten für den Dampfbagger, die Kähne, deren Amortisation und Erhaltung samt den Arbeitslöhnen auf Tagschichten eines Handlangers reduziert werden, wird per kbm gefordert:

a)    im lockeren Grunde:

5 • 8 Deichgräberstunden........

b)    im festgelagerten Grund:

10 "0 Deichgräberstunden........

c)    im festen, mit Geschiebe gemengten Schotter:

19*0 Deichgräberstunden........

Verführen von Flußschottermaterial auf Kähnen zirka 400 m flußabwärts, dann am Ufer ablagern und von da noch 30 m mit Schubkarren landeinwärts transportieren und planieren, per kbm:

2'9 Deichgräberstunden

Anmerkung: Die durchschnittliche Geschwindigkeit der Transportkähne beträgt 0'5 m, und da sich die übrigen Rechnungsgrößen stets gleich bleiben, so kann man die Verführungskosten bei anderen Distanzen als der oben, mit 400 m fixierten, leicht berechnen.

Faschinen erzeugen von 4 m Länge, 0⁻3 m am unteren und 0‘25 m am oberen Bunde dick, dreimal gebunden, samt Rutenabschneiden, per Stück:

u) aus Eichenwaldungen:

Arbeitslohn; 1 ■ 6 Erdarbeiterstunden.    . à K 0•24,

Materialkosten; das 4fache der Arbeitskosten, sonach

b) aus Weidenanlagen:

Arbeitslohn; 1-0 Erdarbeiterstunden . ä K 0-24,

Materialk- sten betragen gewöhnlich das

5fache des Arbeitslohnes, demnach . 5X0"24 =    „ 1‘20

Faschinen erzeugen von 3 m Länge, 0'3 m am unteren und 0⁻25 m am oberen Bunde dick, zweimal gebunden, samt Rutenabschneiden aus Weidenpflanzungen, per Stück:

à K 0-24,

5 X 1'92 =    „ 0-96

K 0-216 B 0-216

K 5-07

. à K 0-29

6-81

à K 0-29

1-68

à K 0-29

2-90

à K 0-29

5-51

à K 0-29

0-84

K 0-384

4X 0-384= „ 1-536

1-92

K 0-24

1-44

K 0-192

0 " 8 Erdarbeiterstunden......

Materialkosten wie vorher das öfache des Arbeitslohnes, sonach.....

Faschinen für Erdbekleidungen, 0-25 m bis 0-3 m dick, aus Weidenruten, 0'3m weit gebunden, samt Rutenabschneiden, per Längenmeter:

0-9 Erdarbeiterstunden......

Materialkosten gleich dem Arbeitslöhne

à K 0-24,

1-15

à K 50, K 0"25 „ „ 24, „ 1-44

„ 0-43, „ 5-98 „ 0-43, „ 1-20

, '. à/c „ 3-53,    „ 0-35

„ 1-70,    „ 0-85

Wippen, O⁻15 m dick, 03 m weit gebunden, samt Rutenabschneiden, per Längenmeter: a) aus Eichenwaldungen:

Arbeitslohn; 0'6 Erdarbeiterstunden . à K 0-24, Materialkosten betragen gewöhnlich das

4fache des Arbeitslohnes, demnach .    . 4X0⁻144 =    „ 0'576

K 0-144

K 0-72

b) aus Weidenanlagen:

Arbeitslohn; 0'3 Erdarbeiterstunden .    . à K 0'24

Materialkosten betragen gewöhnlich das

öfache des Arbeitslohnes, demnach .    . 5X0 072= „ 0'36

K 0-072

„ 0-43

Erzeugung von Faschinenpflöcken aus Spaltholz, 2 bis 4 cm dick, 5 bis 8 cm breit, 1*0 bis 1-25 m lang, samt dem Fällen, Sägen und Spalten der Ilolzstämme, per 100 Stück:

a)    aus hartem Stammholze :

16 ■ o Erdarbeiterstunden.....

0 5 Festmeter Holz zum Ankaufspreise am Stamme ...    .    ...

b)    aus weichem Stammholze:

12-0 Erdarbeiterstunden......

0-5 Festmeter Holz am Stamme .

à K 0-24,

„ „ 14-00

à K 0 24,

K 3-84

„ 7-00

„ 10-84

K 2-88 „5-00

„ 7-88

Faschinenpflöcke von Weiden oder Astholz erzeugen, rund oder nur in der Mitte gespalten, l⁻0 bis 1'25 m lang, 4 bis 5 cm stark, per 100 Stück:

5-0 Erdarbeiterstunden . l/j Raummeter Holz .

à 0 24, „    7-00,

K 1-20 „ 2-33

„ 3-53

Faschinenpflöcke bohren und mit zu erzeugenden Holznägeln versehen, per 100 Stück:

a)    bei hartem Holze:

10-0 Erdarbeiterstunden für das Material zu den Nägeln 50°/o des Arbeitslohnes.......

b)    bei weichem Holze:

7 ■ 0 Erdarbeiterstunden......

Material zu den Nägeln, wie vor 50°/o des Lohnbetrages........

.    . à K 0-24,

à K 0-24

K 2-40

„ 1-20

K 1-68

•„ 0-84

„ 3-60

„ 2-52

Faschmenbauwerk einlegen, mit Wippen überziehen, diese mit Heftpfählen oder Pflöcken befestigen und beschottern, wobei das Zutragen der fertigen Faschinen, Wippen, Pflöcke und die Beifuhr des Schotters inbegriffen sind, per kbm:

a) bei Einbauen von Faschinenwerk auf trockenem Boden bei Uferversicherungen :

0-5 Faschinenleger- oder Buhnenmeisterstunden .........

6-0 Erdarbeiterstunden......

13-9 kurrtm Faschinen, aus Weidenruten

erzeugt...........„

2 • 8 kurrtm Wippen, 0 • 25—0 • 30 dick, Weidenruten ...........„

10 Stück Rundpflöcke von Weiden oder Astholz

0'5 kbm Schotter

b) bei Einbauen von Faschinenwerk im Wasser:

bei Faschinenwerk im Wasser ist das Erfordernis wie bei der vorangeführten

Post per .    ..........

wegen des bei dieser Arbeit erforderlichen Kahnes erhöhen sich die Kosten um 0'5 SchiffmannsstundenäK0-50 inklus. Kahnabnützung .    ........

K 10-07

„ 0-25 K 10-32

c) bei Einbauen von Faschinenwerk in starker Strömung:

0'73 Schiffmannsstunden samt Kahnabnützung .....

O’73 Faschinenlegerstunden 7 ■ 95 Erdarbeiterstunden 6*/j Stück Faschinen .

2-8 kurrtm "Wippen .

13 Stück Pflöcke ...

O'52 kbm Schotter

■ à/c :

V1 CO ^ M (O Ql Ü> O CO 03 Ol ^ o o

K 0-36 „ 0-36 „ 1-91 „ 7-67 „ 1-20 „ 1-02 „ 0-88

„ 13-40

d) bei Einbauen von Faschinenwerk in stärkster Strömung bei Stromsperren:

0'73 Schitfmannsstunden samt Kahnabnützung ....

0'73 Buhnenmeisterstunden 9 • 28 Erdarbeiterstunden 8 Stück Faschinen 3'5 kurrtm "Wippen .

16 Stück Pflöcke ....

0-55 kbm Schotter .    .    .

à) samt Beigabe der Queckenwurzeln:

2-2 Erdarbeiterstunden ....

b) ohne Beigabe der Queckenwurzeln:

1-7 Erdarbeiterstunden ....

„ 18-63

à K 0-24

„ 0-53

à K 0-24

„ 0-41

Lehm- oder Lettenstampfung bei Isolierungen, wenn das Material etwa 20 m weit zugeführt und in 0‘15 m hohen Schichten aufgetragen, ausgebreitet und gestampft wird, per kbm :

a) wenn das Material die natürliche entsprechende Feuchtigkeit besitzt:

8 0 Deichgräberstunden

à K 0-29

b) wenn das Material trocken ist und mit Wasser bespritzt werden muß:

12-0 Deichgräberstunden

„ 2-32

à K 0-29

Ton- oder Lettenstampfung bei Dämmen, wenn das Material etwa 20 m weit zugeführt und in O'Oft bis 0-10 m hohen Schichten aufgetragen, ausgebreitet und gestampft wird, per kbm:

a)    wenn das Material die natürliche entsprechende Feuchtigkeit besitzt:

14-0 Deichgräberstunden

b)    wenn das Material trocken ist und mit Wasser bespritzt werden muß:

18 • 0 Deichgräberstunden

à K 0-29

à K 0-29

„ 3-48

„ 4-06

„ 5-22

¹

)    Sprengmaterial sowie Werkzeug- und Kequisitenabnützung, dann die Begie-auslagen sind in diesen Preisen inbegriffen.

²

)    Die Verführungskosten sind gleich jenen der vorausgegangenen Tabelle.

0-24, K 144-00 1-20,    „    51-60

K 195-60

Besamen flacher Böschungen mit Klee, Raigras oder Heublumensamen, samt Auflockern der Erde und nachherigem Placken, per ha:

600 Erdarbeiterstunden......

43 kg Klee, Kaigras oder Heublumensamen

a)    zusammen per Hektar.......

b)    somit per Ar..........

Besamen von steilen Böschungen, wo der Samen gestupft werden muß, per ha:

1000 Erdarbeiterstunden .

47 kg Sämereien.

a)    zusammen per Hektar .

b)    somit per Ar ....

Deckrasenlegung aus regelmäßig geschnittenen Tafeln samt Anpflöckung, Erzeugung der Rasenziegel und der Pflöcke und Beifuhr des Materials auf zirka 20 m Distanz, per qm :

à K 0-24    „

Kopfrasenlegung mit 30 cm langen, 30 cm breiten und 10 cm dicken Rasenziegeln, sonst wie vor und nebst Skarpierung der Ansichtswand, per qm :

8⁻5 Erdarbeiterstunden

Rasenziegelerzeugung von 0'3 m Länge, 0'3 m Breite und 0-3 m Stärke:

a)    mit der Stichschaufel, per 100 Stück:

4"0 Erdarbeiterstunden.....

b)    mit dem Schneideisen, per 100 Stück:

2 • 0 Erdarbeiterstunden.....

Pflöcke, 0*25 m bis 0-3 m lang, 15 bis 25 mm stark, zur Befestigung der Rasenziegel, erzeugen, per 100 Stück:

. . à K 0'24 K 0-24 . . „ „ 6-00 „ 0-60

Stützpfähle oder Eiechtstöcke von 8 cm Dicke und 2-50 m Länge, erzeugen, per 100 Stück:

40 ■ 0 Handlangerstunden

1-6 Um. Prügelholz

Zaunpfähle von hartem, 3 m langen und 15—18 cm breitem,

5 cm dickem Holze, erzeugen, per 100 Stück:

80-0 Handlangerstunden

2'7 Festmeter Spaltholz

Flechtruten aus Uferweiden bei teilweise geschlossenen Ständen sammeln, 3 m lang abschneiden und in Bunde à 50 Stück anlegen, per 100 Stück:

3 ■ 0 Handlangerstunden

Materialentschädigung dem Grundherrn

Haselruten abschneiden und spalten, 2 m lang, 25 mm dick, per 100 Stück:

10 ‘0 Handlangerstunden.....

Materialentschädigung dem Grundherrn

Dornen mit Reben oder Ruten gebunden, per Fuhre:

7 "50 Handlangerstunden

Materialentschädigung.

1-96

0-24, K 240-00 1-20,    »    56-40

296-40

2-96

2-5 Erdarbeiterstunden

0-60

à K 0-24

2-04

à K 0-24

0-96

à K 0-24

0-48

1-0 Handlangerstunden .

0 • 1 Kaummeter Prügelholz .

0-84

à K 0-24 K 9-60 „ „ 6-00    „9-60

19-20

à K 0-24 K 19-20 „ „ 20-00 „ 54-00 „

73-20

à K 0-24 K 0-72

. à K 0-50    „

1-22

. à K 0-24 K 2-40 .    .    .    . à K 0-60    „

2-90

à K 0-24 K 1-80 .    .    . à K 0-50    „

Setzlinge mit Wurzeln zu lebenden Zäunen, erzeugen, per 100 Stück:

10'0 Handlangerstunden Materialankauf .    .    .

à K 0-24 K 2-40 . . .    K 1-50 K

3-90

Setzlinge ohne Wurzeln abschneiden und bmden, per 100 Stück :

2-0 Handlangerstunden.......à K 0'24 K 0'48

Materialankauf..............K 0'50    „

Lehmfußboden (oder Pflasterung) in Stallungen oder Scheuern fest gestampft und geglättet, 25 cm hoch hersteilen, mit Herrichtung des Untergrundes, per qm:

6'00 männliche Handlangerstunden 1'50 weibliche    „

0'25 kbm Lehm.........

0-02

0-98

b)    für jede Stockwerkshöhe ein Zuschlag von 6%, demnach

„ Asche......

1'25 1 Ochsenblut .......

0'10 v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

1*50 weibliche    „

0'08 kbm Lehm.........

0'02    „ Spreu (Häcksel).....

0'01 v. Arbeitslohn f. Req. u, Aufs. .

3-65

1-28

an

0-08

Holzschrotwände mit Lehm ausschmieren und patschokieren, per qm:

a)    bei ebenerdigen Gebäuden:

1'50 männliche Handlangerstunden 1 ■ 00 weibliche    „

0'06 kbm Lehm......

0'01    „ Spreu ....

0'10 v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    für jedes höhere Geschoß ein Zuschlag von 5°/₀, demnach „

O O CO to ^ öi b5 o H 03

1-02

0-05

Holzflechtwände aus Riegelholz, Stangen, Ruten und Reifen, mit Lehm, 8—10 cm dick ausschmieren bezw. ausschlagen und beiderseits glatt zu streichen, per qm:

a)    bei ebenerdigen Gebäuden:

1’30 männliche Handlangerstunden    . à K

b)    bei höheren Gebäuden als 4 m, für jede Geschoßhöhe ein

Zuschlag von 6°/₀ oder................

O 05 Ol O o

K 0-38 „ 0-42 ,, 0-50 „ 0-12 „ 0*08

1-50

0-09

Erzeugung normaler Mauerziegel aus gewöhnlicher Ziegelerde (Lehm) in gemauerten gewöhnlichen Landöfen ohne Maschinenhilfe, kostet per 1000 Stück :

1.    Grundzins..................

2.    Lehmgraben, das Wasser zum Einsumpfen schöpfen, den Lehm kneten, zum Ziegeltisch führen, die Ziegel streichen, auf die Trockenplätze tragen und die halb getrockneten Ziegel umwenden oder auf die hohe Kante stellen, inklusive Schlagsand besorgen :

16'0 Ziegelschlagerstunden ....

12'0 männliche Handlangerstunden .

12'0 weibliche    „

K 1-00

. à K 0-30, „ 4-50 ■ „ » 0-29, „

3-48

„ „ 0'21, „ 2-52

Transport K 10'50

Transport K 10 • 50

3. Die Rohziegel in die Trockenhütten schaffen und dort aufschlichten :

3-0 männliche Handlangerstunden . . . . à K 0*29, „ 3'0 weibliche    „    ....„„ 0"21, „

4. Die Rohziegel aus den Trockenhütten auf 50—60 m Entfernung in den Ofen führen, aufschlichtenj nach dem Brande wieder herausnehmen und in kleinen Entfernungen yom Ofen aufschlichten, samt Ofenausschmieren u. dgl. :

2 5 Ziegelsetzerstunden.......à K 0"30, „

7⁻5 männliche Handlangerstunden . . . . „ „ 0'29, „ 7'5 weibliche    „    0-21, „

Brennen der Ziegel bei der Annahme, daß dies in gemauerten Öfen von 30.000 Stück Fassungsraum geschieht und der Ofen mehrschürig ist :

2    • 5 Ziegelbrennerstunden 2⁻5 Handlangerstunden

6.    Brennstofferfordernis :

3    q Kohlen ....

Holz und Kleinmaterial zum Unterzünden.....„

Wird zum Brande Holz verwendet, dann für jedes Tausend

Ziegel in gemauerten Öfen 3"3 kbm, in Feldöfen 4"1 kbm weiches oder das entfallende Äquivalent hartes Holz.

7.    Utensilienabnützung, d. i. für Amortisierung der Requisiten und Werkzeuge im Anschaffungswerte von zirka 864 K bei jährlich 12 Bränden à 30.000 Stück entfällt somit auf 1000 Stück

12.    Regiekosten allgemeine..............

0-87

0-63

5.

0-75

2-17

1-57

à K 0-30, „ „ „ 0-29, „

per q K 3'20, „

0-75

0-72

9-60

0'10

0 24

èéèèé

K 32-60

Erzeugung von Mauerziegeln in gewöhnlichen Landöfen ohne Maschinenhilfe, aus geschlemmtem Lehm, kostet per 1000 Stück:

1. Grundzins

K 1-00

2.    Lehmgraben etc., wie früher bei 2:

15"0 Ziegelschlagerstunden......à K 0-30, „ 4-50

22'0 männliche Handlangerstunden .    .    . „ „ 0-29, „

22'0 weibliche    „    .    „ „ 0-21, „ 4’62

3.    Rohziegel in die Trockenhütte schaffen etc., wie früher bei 3:

.    . à K 0-29, „

„ 0-21, „

à K 0-30, „

„ „ 0-29, „

« 0-21, „

somit

3'5 männliche Handlangerstunden .

3⁻5 weibliche    „    ....

4. Rohziegel aus der Trockenhütte etc., wie früher bei 4:

2'5 Ziegelschlagerstunden.....

8-5 männliche Handlangerstunden .

8'5 weibliche

5—11 wie bei der

zusammen .... 12. Regiekosten allgemeine

u * ■ • • u Erzeugung ungeschlemmter Ziegel

6-38

1 01 0-73

0-75

2-46

1-78

„ 14-62

n »'IS

„ 38-63

Anmerkung : Der österr. Ingenieur- und Architektenverein bestimmt das Ziegelformat mit 29-4 X 14⁻5 X 6"7 cm. Ziegel von diesem Format gehen netto, d. i. ohne Bruchzuschlag, 269 Stück auf 1 kbm volles Mauerwerk.

Die Wiener Bauordnung vom Jahre 1883 schreibt die Abmessungen der Ziegel mit 29 X 14 X 6⁻5 cm vor.

Geringe Abweichungen von diesen Ziegeldimensionen, wie sie noch heute in Österreich und Ungarn üblich sind, haben auf den Erzeugungspreis keinen Einfluß; bei größeren Abweichungen (deutsches Format etc.) gilt der vorhin per 1000 Stück ermittelte Erzeugungspreis für 3'72 kbm vermauerte Ziegelmasse.

In Deutschland ist das übliche Ziegelformat 25X12X6-5 cm; in Italien 22—33 cm lang, 11—17 cm breit und 5—7 cm dick; die Schweiz hat sehr zahlreiche Formate, doch strebt der Schweizer Architekten- und Ingenieurverein die allgemeine Einführung des Formats 25 X 12 X 6 cm an.

Mauerziegel mit Maschinen erzeugt und in Ringöfen gebrannt, gewöhnliche und geschlemmte, sind in den Erzeugungskosten um etwa 18% billiger als mit Handschlag erzeugte und in gewöhnlichen Öfen gebrannte Mauerziegel; Amortisation und Verzinsung des Anlagekapitals mit eingerechnet.

Dachziegel, per 1000 Stück innerhalb der Linien Wiens auf den Bauplatz gestellt:

a)    von gewöhnlicher flacher Form mit Nase, 45 cm lang,

18 cm breit und 15 mm dick, samt Fuhrlohn zum Objekte K 65⁻00

b)    Hohlziegel und Preisen . ,

c)    Patentfalzziegel.....

d)    Firstziegel zu letzteren . .

Flache Dachziegel erfordern per 1000 Stück dieselben Faktoren wie die Mauerziegelerzeugung, nur erhöhen sich die Arbeitskosten um zirka 26°/₀.

Waldausrodung bei mittl. Holzbestande, per qm:

0'75 Handlangerstunden .

Waldmoossammeln, per kbm :

10'0 Handlangerstunden .

. „ 240-00 . „ 120-00 . .. 700-00

à K 0-29    „

0-22

. à K 0-29    „

2-90

Weiches Stammholz fällen, abästen und berauchwerken:

a)    bei mittlerem Durchmesser bis 0"1 m, per m:

0 • 1 Handlangerstunden........

b)    bei mittlerem Durchmesser von 0-1 m bis 0'15 m, per m:

0'15 Handlangerstunden..........à K 0'29    »

c)    bei mittlerem Durchmesser von 0⁻15 m bis 0-2 m, per m:

0‘2 Handlangerstunden

d)    bei mittlerem Durchmesser von 0‘2 m bis 0-25 m, per m:

0"25 Handlangerstunden..........à K 0'29    „

à K 0-29    „

à K 0-29    „

e) bei mittlerem Durchmesser von 0⁻25 m bis 0'3 m, per m:

à K 0-29    „

0'3 Handlangerstunden

/) bei mittlerem Durchmesser über 0*3 m für je 0"05 m größeren Durchmesser an Zuschlag zu dem Preise ad e, per m:

0'1 Handlangerstunden

0-03

0-04

0-06

0-07

0-09

à K 0-29    „

ad a bis/: für hartes Holz stellen sich die Preise um % höher. Stangenrohr gewinnen und putzen, per Bund von 3 m Länge und 0"3 m Durchmesser:

0-03

à K 0-29    „

Ziegelmehl, Traß oder Puzzolanerde stoßen und sieben:

a)    zum Gebrauche für Mörtel, per kbm:

65-0 Handlangerstunden.....

b)    zum Gebrauche für Kitt, per kbm:

130 "0 Handlangers'.unden.....

0'4 Handlangerstunden

à K 0-29    „

à K 0-29    „

Kalkablöschen nebst Schöpfen und Zutragen des Wassers, per kbm:

12-5 Handlangerstunden

à K 0-29    »

0-12

18-85

37-70

3-62

Hiezu sind 2—3 kbm Wasser erforderlich.

Torfstechen :

a) per qm Fläche und 0*1 m Stärke <= 22% Stück Torfziegel, 0"3 m lang, 0"15 m breit):

0-14 Torfstecherstunden .

0 • 28 Gehilfenstunden ....

à K 0-29, K 0-04 „ „ 0-24, „ 0-07

o-ll

3*

b) per 1000 Stück Torfziegel (0⁻3 m lang, 0*15 m breit, 0'1 m stark):

à K 0-29, K 1-83 „ „ 0-24, „ 3-00

K 4-83

6’3 Torfstecherstunden 12⁻5 Gehilfenstunden.

Kalkerzeugung :

Kostenaufwand bei Kalkerzeugung in gemauerten, festen und gedeckten Öfen:

Fettkalk gebrannt per 1 q (= 100 kg).

Es wird angenommen, daß aus einem mittleren Kalkstein von dem spezifischen Gewichte von 2-7 1 kbm Fettkalk im Nettogewichte nach dem Brennen von 1675 kg gewonnen werde, hiezu ist erforderlich :

1 • 26 kbm Kalkstein, Grundzins

à K 1-60, K 2-00 Brecherkosten als mittlerer Felsen

der Erdarbeit, Klasse V, behandelt

à K 2-96, „ 3-70

Zufuhr

2-25 q Steinkohlen .

Unterzündholz und Stroh 17'5 Handlangerstunden zum Einlegen der Steine, zum

Brennen und Herausnehmen .    .    .    . à K 0'29, „ 5'07

Betriebsregie, Amortisation, Steuer, Assekuranz und Ameliorierungsunkosten per 1 q gebrannten Kalk

à K 0-20, ,, 3-35

K 24-80

Demnach kosten 16-75 q (= 1675 kg).........

und

„ 24*80 „ 1-48

1-00 q (=    100 kg) .........

NB. Das zum Kalkbrennen verwendete Gestein ist:

Kalktuff, Grobkalk, Kalksteinmergel, Kreide, Eogenstein, Dolomit — und es geben diese verschiedenen Gesteinsorten auch verschiedene Arten von Kalk ab.

Der Fett kalk (gewöhnlicher Luftkalk oder Weißkalk) enthält 8—10°/o Kieselerde oder Tonerde und zerfällt bald nach dem Brennen an der Luft.

Der Zementkalk enthält mehr als 10% Kieselerde und wird bei 10—20% Tongehalt als schwach hydraulisch, bei 20—30% Tongehalt als gut hydraulisch bezeichnet.

Der P o rt 1 and z e m ent enthält 40—60% Ton.

Maurerarbeiten.

Demolierungsarbeiten.

Bei Neubauten, welche an Stelle alter Gebäude entstehen, wird das Demolieren von Mauern in der Regel derart an den Unternehmer vergeben, daß ihm für die ausgelegten Arbeitskosten das gesamte Abbruchmaterial als Kompensation überlassen wird. Hiebei ist aber angenommen, daß ein bestehendes Gebäude gänzlich abgetragen wird und daß außer den Maurermateriahen auch alle anderen Bauteile in das freie Eigentum des Unternehmers übergehen und er berechtigt ist, die aus der Demolierung gewonnenen Materialien, insoweit sie tauglich und brauchbar sind, zum Wiederaufbaue des neuen Objekts zu verwenden. Wenn aber die Demolierungs- oder Abbruchsarbeiten bezahlt werden, so sind bei sämtlichen Abtragungs-, Durchbrechungs-, Ausbrechungs- und Abhebungsarbeiten stets die gewonnenen brauchbaren Materiahen zu reinigen und aufzuschhchten, der Schutt auf Wagen zu verladen oder zu verführen — wobei eine Maximaldistanz, sowohl für das aufzuschhchtende, als auch für das zu verführende Material, mit 20 m angenommen wird —, ferner die notwendigen Gerüstungen und Pelzungen zu besorgen.

bei Bruchsteinmauerwerk .... 40 bis 50%

„ Ziegelmauern „ Quadermauern

doch ist bei Bewertung dieser Materiahen stets zu berücksichtigen, daß nur Altmaterial in Frage kommt.

Wenn zur Demolierung gelangendes Mauerwerk nicht etwa durch Salpeterfraß, Feuchtigkeit u. dgl. gehtten hat, werden beim Abbruch erfahrungsgemäß an brauchbaren Materiahen im Verhältnisse zum Abbruchkörper gewonnen:

30 „ 50% 50 „ 75%

Abbrechung von Mauerwerkin Mörtel zu ebenerErde: a) bei Mauern bis zu 0-6 m Stärke, per kbm :

3 • 0 Maurerstunden........

2-5 männliche Handlangerstunden .

2‘5 weibliche    „    ...

10°/o v. Arbeitslohn f. Éeq. u. Aufs.

V) bei stärkeren Mauern als 0⁻6 m, für jede um 0⁻3 m zunehmende Verstärkung der Mauer ein Zuschlag zu obigem Preise, per kbm:

0 • 7 Maurerstunden........

10% v. Arbeitslohn f. Seq. u. Aufs. .

. à K 0-45, K 1-35 .    „ „ 0-29, „ 0 72

. „ „ 0-21, „ 0-52 Tr

.    „ 2-59, „ 0-26 K    2'85

. à K 0-45, K 0-31 . „ „ 0-31, „

0-03    „

0-34

Dieselbe Arbeit in den Stockwerken nnd nnter dem Erdniveau erhält für jede 4 m betragende Höhe oder Tiefe einen Zuschlag, per Etage um

1-1 männliche Handlangerstunden .

1*1 weibliche    „

5°/₀ v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

0-32 0-23

„ „ 0-56, „ O’05    „

. . à K 0-29,

• • » n 0-21,

0-60

Abbrechen von M a u e r w e r k auf Lehm, zu ebenerErde, per kbm:

2⁻0 Maurerstunden........

l⁻75 männliche Handlangerstunden 1-75 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

. à K 0-45, K 0-90 . „ „ 0-29, „ 0-51 . „ „ 0-21, „ 0-37 „ „ 1-78,    „ 0-18 E

1-96

Dieselbe Arbeit in Stockwerken über oder unter der Erde erhält zu dem vorgenannten Einheitspreise per Etage einen Zuschlag von:

0'9 männliche Handlangerstunden . . . . à K 29, K 0'2fi 0’9 weibliche    „    21, „ 0'19

5°/₀ v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.    „ „    45, „ 0'04    „

0-49

Abbrechen von Trocken- oder Moosmauerwerk, zu ebener Erde bis 4 m hoch oder unter dem Erdniveau bis 2 m tief, per kbm :

1 • 5 Maurerstunden........

1*75 männliche Handlangerstunden .

1'75 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Dieselbe Arbeit in jeder höheren oder tieferen Etage als vorbesagt, erhält zu dem Parterrepreise per Etage einen Zuschlag von:

1’0 männliche Handlangerstunden .    .    .    . à K 0'29, K 0'29

„ „ 0-21, „ 0-21 „ „ 0-50, „ 0-02 „

Abbrechen von Piséemauerwerk im Durchschnitte der Etagenhöhe, per kbm:

0 • 5 Maurerstunden........

2⁻25 männliche Handlangerstunden .

2'25 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Durchbrechung von Stein- und Ziegelmauerwerk in Mörtel zu ebener Erde: a) bei Mauern bis zu 06 m Stärke, per kbm :

4 • 5 Maurerstunden........

4’0 männliche Handlangerstunden .

4'0 weibliche    „    .

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

V) bei stärkeren Mauern als 06 m, für jede um 015 m zunehmende Verstärkung der Mauern an Zuschlag zu dem Preise sub a :

0 • 7 Maurerstunden........

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Dieselbe Arbeit im Stockwerke erhöht den Einheitspreis per Etage um:

1 • 25 männliche Handlangerstunden .

1’26 weibliche    „    ...

5% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Einbrechen von Schmatzen in Ziegelmauerwerk mit Ol m proportionierter Tiefe, im Durchschnitte der Geschoßhöhen :

a) bei Mauern bis 0’6 m Dicke, per kbm :

9’0 Maurerstunden.......

2-75 männliche Handlangerstunden .

2'75 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u Aufs.

l'O weibliche    „

5% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

r 0-65 0-47

„ „ 1-34, „ 0-13    „

à K 0-45, K 0-31 „ „ 0-31, „ 0-03 „

„ 0-26 0-03    „

. à K 0-45, K 4-05 * „ 0-29, „

., „ 0-21, „

„ „ 5-43, „

0-80 „ 0-58 0-54    „

1-70

0-52

1-47

4-42

0-34

0-65

5-97

b) bei stärkeren als 06 m dicken Mauern ist für jede um 015 m größere Stärke dem Preise sub a zuzuschlagen:

.    à    K    0-45,    K 0-49

Einbrechen von Schmatzen in Steinmauerwerk mit 02 m proportionierter Tiefe im Durchschnitte der Geschoßhöhen :

a) bis 06 m Mauerstärke, per kbm:

11-0 Maurer stunden........

3'0 männliche Handlangerstunden .

3’0 weibliche    „    .

10°/o v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

1 ■ 1 Maurerstunden........

0‘25 männliche Handlangerstunden 0'25 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

0-07 „ 0-05 0-0G

K 0-67

. à K 0-45, K 4-95 . „ „ 0-29, „ 0-87 . „ „ 0-21, 0-63 .    „ „ 6-45, „ 0-64

„ 6-91

b) an Zuschlag zu diesem Preise für jede um 0‘15 m größere Stärke :

2'2 Maurerstunden........

0'25 männliche Handlangerstunden 0⁻25 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Ausbrechen schadhafter Verkleidungsziegel oder Ausstemmen von Mauerwerk behufs Auswechslung, per qm :

a)    bis zur Ausstemmungstiefe von 18 cm:

5’8 Maurerstunden........

1-8 männliche Handlangerstunden .

1- 8 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

b)    bis zur Ausstemmungstiefe von 33 cm :

7‘4 Maurerstunden........

2⁻ 5 männliche Handlangerstunden .

2 • 5 weibliche    „    ...

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

c)    bis zur Ausstemmungstiefe von 48 cm:

9 • 0 Maurerstunden........

3'0 männliche Handlangerstunden .

3- 0 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

ad a, b und c wird für jedes höhere Geschoß ¹/6 des Einheitspreises zugeschlagen, wenn, wie an Außenwänden der Gebäude, auf Leitern oder Gerüsten gearbeitet werden muß.

à K 0-45, K 0-99

„ 0-07 „ 0-05

0-11

„ 1-22

à K 0-45, K 3-33 - 0-72

0-52

Diirclispitzen von kleinen Öffnungen im Bruchsteinoder Ziegelmauerwerk bis höchstens 0‘4 qm lichter Öffnung, ohne Unterschied der Stockwerke:

a)    bei Mauern bis 0’6 m Stärke, per kbm:

10⁻5 Maurerstunden.......

2⁻5 männliche Handlangerstunden .

2‘5 weibliche    „    ...

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

b)    bei stärkeren Mauern erhöht sich dieser Einheitspreis für jede um 0‘3 m zunehmende Dicke um

2‘2 Maurerstunden......

O'ö männliche Handlangerstunden .

0⁻5 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

. à K 0-45, K 4-72 .    . „ 029, „ 0-72

„ 0-52 0-60

• „ n °‘²¹> n . „ „ 5'96, „

„ 3-86

„ 5-03

„ 6-10

„ 6-56

Abtragen von Gewölbungen aus Stein oder Ziegeln.

a)    bei Kellergewölben in I. Tiefe, per kbm:

2 • 0 Maurerstunden........

2-5 männliche Handlangerstunden .

2- 5 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    bei Parterregewölben (= I. Geschoßhöhe), per kbm:

à K 0-45, K 1-08 „ „ 0-29, „ 0-22 „ „ 0-21, „ 0-16 „ „ 1-46,    „    0-15

c)    für jede Stockwerkshöhe oder Kellergeschoßtiefe ist zu den Einheitspreisen ad a und b zuzuschlagen:

0-75 Maurerstunden........

0‘75 männliche Hąndlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn für Req. u. Aufs. .

K 2-35

2’4 Maurerstunden........

0-75 männliche Handlangerstunden.

0-75 weibliche    „    .    .    .

10% y. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

à K 0-45, K 3-82 « „ 0-29, „ u n 0*21,    „

„ « 6-91, „

2-46 „ 0-63 0-69

Ausbrechen einzelner Quadersteinstücke, per kbm:

K 10-35 „ 5-22 „ 1-05 „    2-49

23’0 Maur erstunden........

18-0 männliche Handlangerstunden.

5-0 weibliche    „    .

15% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

,, „ 16

Anmerkung: Bei dieser Arbeit wird angenommen, daß die einzelnen Quadersteinstücke nicht über 06 kbm Inhalt fassen, daß dieselben aus dem Mauerwerke derart ausgelöst werden, daß sie in einer kleineren Dimension noch verwendbar sind und daß die Steingattung die mittlere Härte von hartem Sandstein und Granit habe.

Ausstemmen von Quaderstein-Mauerwerk für kleine Öffnungen von höchstens 04 qm Querschnitt, im Durchschnitte der Geschoßhöhen, per kbm: a) bei Mauern bis zu 06 m Stärke

17-5 Maurerstunden........

6'0 männliche Handlangerstunden .

1-6 weibliche    „    ...

20% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

a) bei stärkeren Mauern, für jede um 01 m zunehmende Stärke ein Zuschlag von:

1-8 Maurerstunden........

0-8 männliche Handlangerstunden .

0-2 weibliche    „    ...

20% y. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

Riegel wände samt Ausmauerung abtragen, im Durchschnitte der Höhen, per qm:

0-3 Maurerstunden........

0'3 männliche Handlangerstunden .

0-3 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

Liegendes Ziegel- oder Klinkerpflaster aufbrechen und das Material deponieren, per qm:

à K 0-45, K 7-87 „ „ 0-29, „

,, „ 0-21, „

„ „ 9-92, „

1-74

» 0-31

1-98

.    h    K    0-45,    K 0-13

0-09 „ 0-06 0-03

„ 1-61

„ 0-79

„ 7-60

,, 19-11

„ 11-90

„ 1-30

a) zu ebener Erde

O’2 Maurerstunden.......

0'25 männliche Handlangerstunden .

O’25 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

à K 0-45, K 0-09 „ „ 0-29, „ 0-07

•    -    »    0-21,    „

.    „    „    0-21,    „

„ 0-05

0-02

K 0-23

b) Zuschlag für jede weitere Geschoßhöhe oder Geschoßtiefe

0’1 männliche Handlangerstunden .

0’1 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

Stehendes Ziegel- oder Klinkerpflaster auf brechen und das Material deponieren, per qm : o) zu ebener Erde

0’3 Maurerstunden .    .....

0’4 männliche Handlangerstunden .

0’4 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Egq. u. Aufs.

.    . à K 0-29,K 0-03

. „ „ 0-21, „ 002

. „ „ 0-05, „ 0-005

0-03

b) Zuschlag für jede weitere Geschoßhöhe oder Geschoßtiefe

0’15 männliche Handlangerstunden.

0’15 weibliche    „    .    .    .

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

Material reinigen, abtragen und zur Wiederverwendung aufschlichten, per qm:

a)    zu ebener Erde:

0’3 Maurer stunden........

0⁻3 männliche Handlangerstunden .

0’3 weibliche    „    ...

0’1 v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

b)    für jedes Stockwerk ein Zuschlag von 20%, also . .

» »'OS

o-oi

.    à    K    0-45,    K 0’13

0-09 „ 0-06 0-03

Zementplatten-Pflaster vorsichtig aufheben, das Material reinigen, abtragen und aufschhchten, per qm:

a)    zu ebener Erde

0 4 Maurerstunden.......

0’3 männliche Handlangerstunden .

0-3 weibliche    „

0’1 v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

b)    für jedes Stockwerk ein Zuschlag von 20% mit ....

Steinplattenpflaster aus gemetzten, zirka 0'05 bis 0'08 m starken Natursteinen aufheben, per qm:

a)    zu ebener Erde

0’4 Maurerstunden........

0’8 männliche Handlangerstunden .

0’4 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

b)    Zuschlag für jede Stockwerkshöhe:

0-25 männliche Handlangerstunden.

0’15 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

Trottoir-Steinpflaster aufheben, per qm:

0’6 Maurerstunden........

l⁻5 männliche Handlangerstunden .

0’5 weibliche    „    ...

10% V. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

„ 0’03 001

0-08

„ 0-05

„ 0-36

„ 0-08

„ 0-31 „ 0-06

„ 0-36 „ 0-08

„ 0-54

„ 0-11

„ 0-88

Bruch Steinpflaster aufheben, per qm:

0"7 männliche Handlangerstunden .    .    . à K 0'29, K 0'20

10°/o v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Würfel- oder Holzstöckelpflaster aufheben, per qm:

0'5 männliche Handlangerstunden .    .    .    . à K 0'29, K 0 14

10% y- Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Asphaltbelag aufbrechen, zu ebener Erde, per qm:

0-15 männliche Handlangerstunden .... à K 0‘29, K 0’04 0-10 weibliche    „    ...

10°/o v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Zuschlag für jede Geschoßhöhe, wenn das Aufbruchmaterial herabgeschafft werden muß, per qm: . . .

„ „ 0-20, „ 0-02

K 0-22

„ „ 0-H, „ 0-01

.    „    „    0-21,    „    0-02

.    „    „    0-06,    „    0-01

Betonpflaster (Betonunterlage bei Asphaltpflaster etc.) aufbrechen, zu ebener Erde, per qm:

0-2 Maurerstunden........

0-6 männliche Handlangerstunden .

0-4 weibliche    „    ...

10"/„ v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Zuschlag für jede Geschoßhöhe oder Geschoßtiefe,

à K 0-45, K 0-09 « » 0-29, „

0-17

„ „ 0-21, „ 0-08 . „ „ 0-34, „ 0-03

„ 0-15

„ 0-07

„ 0-02

„ 0-37

per qm:

0-2 männliche Handlangerstunden .

0-15 weibliche    „    .    .    .

10°/o y. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

.    . à K 0-29, K 0-06

„ „ 0-21, „ 0-03 . „ „ 0-09, „ 0-01

„ 0-10

Sockelplatten oder Deckplatten auslösen, per qm:

2- 5 Maurerstunden........

2‘0 männliche Handlangerstunden .

1-0 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Gesimshängplatten, Deckplatten von Rauchfängen und Ventilationsschloten, Ruheplatz- und Balkonplatten aus Stein auslösen und herablassen:

In der ersten Geschoßhöhe, d. i. bis zum Niveau des I. Stockes, per qm :

4 • 0 Maurerstunden........

3⁻ 0 männliche Handlangerstunden

l'O weibliche    „    ...

10% y. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Zuschlag für jede weitere Geschoßhöhe, per qm:

1-5 männliche Handlangerstunden .... à K 0'29, K 0'43 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.    . „ „ 0’43, „ 0’04

., 0-21 0-29

Lehmestrich oder Flechtwandverklätschung abtragen und den Schutt wegschaffen, bei ebenerdigen Gebäuden,

per qm:

. à K 0-29, K0-0I

. „ „ 0-21, „ o-oi

. „ „ 0-02, „ 0-002

Zuschlag für jede weitere Geschoßhöhe ¹/₈ des vorstehenden Einheitspreises, somit per qm:........

0-05 männliche Handlangerstunden. 0-05 weibliche    „    .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Lehmpflasterung in Stallungen oder Scheuern an der Oberfläche aufhacken, das Altmaterial beseitigen und den Boden neu mit frischem Lehm belegen und glätten, per qm:

K 0-29, K 0-58

.. „ 0-21, „ 0

2-00 männliche Handlangerstunden 1-20 weibliche

0⁻07 kbm Lehm......

0-005 „ Asche......

0-5 1 Ochsenblut. ...

0-1 v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs..

„ „5-00, „ 0 „ „ 2-00, „ 0 „ „0-10, „ 0 „ „ 0-83, „ 0

„ 2-10

„ 3-17

„ 0-47

„ 0-02

„ 0-01

Mauerverputz in ganzen Flächen abschlagen und die Fugen auskratzen, zu ebener Erde :

a)    bei Fettkalkmörtel-Verputz, per qm:

0⁻15 Maurerstunden.......

0'1 männliche Handlangerstunden .

0'1 weibliche    „

10% v■ Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

b)    bei Zementkalkmörtel-Verputz, per qm:

0’2 Maurerstunden........

0'15 männliche Handlangerstnnden 0‘15 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

c)    bei Portlandzementmörtel-Verputz, per qm:

0'3 Maurerstunden.......

0’2 männliche Handlangerstunden .

0'2 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

d)    Zuschlag ad a, b und c: für jedes höhere Geschoß 5%, und werden diese Arbeiten außen an Gebäuden auf Leitern besorgt, dann 10% für jedes 4 m höhere Geschoß und Quadratmeter.

Stellenweise Mauerverputz abschlagen und Auskratzen der Fugen:

Erfordert um 10% mehr als beim Verputz ganzer Flächen, daher :

a)    zu ebener Erde:

bei Verputz mit Fettkalkmörtel, per qm:.....

bei Verputz mit Zementkalkmörtel, per qm : bei Verputz mit Portlandzementmörtel, per qm: .

b)    bei höheren Geschossen bleiben die wie oben ad d angesetzten Werte auch hier geltend.

ä K 0-45, K 0-07 „ 0-03 0-02 „ 0-01

. „ „ 0-29, „

■ » » 0-21, „

„ „ 0-12,

K 0-13

.    à    K    0-45,    K 0-13

0-06 „ 0-04 0-02

Stukkaturverputz oder Rohrbodenverputz abschlagen, ohne Unterschied der Höhe, per qm: a) wenn die Holzdeckenkonstruktion bleibt

0⁻2 Maurerstunden ........

0'2 männliche Handlangerstunden .

0’2 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

à K 0-45, K 0-09 „ „ 0-29, „ 0-0G „ „ 0-21, „ 0-04 „ „ 0-19, „ 0-02

b) wenn die Holzdeckenkonstruktion abgetragen werden muß

0⁻15 männliche Handlangerstunden .    .    . à K 0'29, K 0⁻04

0'15 weibliche    „    .    .    .    „ „ 0'21, „ 0’03

10% v. Arbeitslohn f. Keq u. Aufs.    „ „ 0'07, „ 0’01

Weißigung an Mauern und Decken mit dem Schereisen sauber abkratzen, per qm:

0'06 Maurerstunden......

0'03 männliche Handlangerstunden.

0⁻05 weibliche    „

. à K 0-45, K 0-03 . „ „ 0-29, „ 0-01 . „ „ 0-21, „ 0-01

Tapeten von Wänden rein abkratzen und die Wände abwaschen

, per qm:

0‘3 männliche Handlangerstunden .    .    .    .    à, K    0■ 29, K 0'09

10°/o v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.    .    .    .    „ „    0‘09, „ 0⁻01

Torstock aus Stein (Schwelle, Gewände und Sturz) ausbrechen und die Öffnung pelzen, per m:

1‘5 Maurerstunden.......

0'6 männliche Handlangerstunden .

0’6 weibliche    „

IO⁰/,, v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

17

„ 0-18

„ 0-25

ooo ci ci o

„ 0-21

„ 0-08

„ -0-05

„ o-io

„    1-07

Türstock aus Stein (Schwelle, Gewände und Sturz) ausbrechen und die Öffnung pelzen, per m:

1-2 Maurerstunden........

0⁻5 männliche Handlangerstunden .

0'5 weibliche    „    ...

10°/o v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

Fensterstock aus Stein (Sohlbank, Gewände und Sturz) ausbrechen und die Öffnung pelzen, per m :

l⁻0 Maurerstunden........

0'5 männliche Handlangerstunden .

0’5 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

o-]i)

K 0-86

„ 0-76

Stiegenstufen oder Zargenstücke aus herablassen :

a)    bei freitragenden Stiegen, per m:

2 ‘5 Maurerstunden......

1-0 männliche Handlangerstunden . 1- 0 weibliche    „

10°/o y. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

b)    bei eingemauerten Stiegen, per m:

l⁻2 Maurerstunden......

0'5 männliche Handlangerstunden . 0'5 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

in

C0

sssg fśsg

OOOth © © © ©

3 3 3 w

© © © M

M hO tO M 05 H CO tO

^ O CO

O rt rt O

o o o o

Randsteine ohne der Untermauerung aufbrechen, per m:

0‘6 Maurerstunden.........à K 0⁻45, K 0-27

0’4 männliche Handlangerstunden .    .    .    .    „ „ 0'29, „

0'3 weibliche    „    0'21,

10°/o v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

Haustürstock von Holz ausbrechen und die Öffnung pelzen, per Stück:

o-ii „ 0-06 „ „ 0-44, „ 0-04

1-78

0-86

„ 0-48

3'0 Maurerstunden........

2•0 männliche Handlangerstunden .

2⁻0 weibliche    „    .    .    .

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

à K 0-45, K 1-35 „ „ 0-29, „ 0-58 „ 0-42 0-23

„ 0-21, „

„ 2-35, „

„ 2-58

Zimmertürstock von Holz ausbrechen, per Stück:

2-0 Maureisttmden.......

l⁻0 männliche Handlangerstunden .

10 weibliche    „    ...

10°/o v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

à K 0-45, K „ „ 0-29, „ „ „ 0-21, „ „ „ 1-40,    „

1-54

Fensterstöcke von Holz ausbrechen, ohne Unterschied der Größe und des Geschosses:

a)    innerer Stock samt Fensterbrett, per Stück:

1*0 Maurerstunden........

0'5 männliche Handlangerstunden .

*    0'5 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

b)    äußerer Stock, per Stück:

0'5 Maurerstunden........

0'3 männliche Handlangerstunden .

0-3 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs

c)    Pfostenfensterstöcke, per Stück:

1‘4 Maur er stun den........

0⁻6 männliche Handlangerstunden .

0⁻6 weibliche    „    ...

10°/o T. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

„ 0-13

0 • 09

„ 0-76

„ 0-41

„ 1-02

Fensterbrett ohne Fensterstock ausbrechen, per Stück:

à K 0'45, K n » 0-29, „

0'4 Maurerstunden........

0'1 männliche Handlangerstunden .

0'1 weibliche    „    .    .    .

10°/o v- Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

03

u ■> 0-21, „

„ „ 0-23, „

K 0-25

Stiegenstufen von Holz oder diesem Querschnitt anpassende Holzrinnen bei Kanälen und Wasserläufen aufheben, per m:

à K 0-45, K 0-36 „ „ 0-29, „ 0-12 „ „ 0-21, „ 0'04 „ „ 0-52, „ 0-05

0'8 Maurerstunden........

0'4 männliche Handlangerstunden .

0'2 weibliche    „

10°/o v Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

Mantelbäume, Sturzträme, Röspen und Säulen von Holz u. dgl., wenn sie vom Maurer beseitigt werden müssen, ausheben, reinigen und wegtragen, per m:

0'3 Maurerstunden ........

0'2 männliche Handlangerstunden .

„ 0-57

0'6 Maurerstunden........

0'6 männliche Handlangerstunden .

0'2 weibliche    „    . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

Futterbarren ausbrechen :

a)    hölzerne, per m:

0'1 Maurerstunden........

0'2 männliche Handlangerstunden .

0'1 weibliche    „    .    .    .

10% v- Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

b)    steinerne, per m:

0'5 Maurerstunden........

0'3 männliche Handlangerstunden .

0'2 weibliche    „

10°/„ v. Arbeitslohn f. Req. u.

Aufs. :    :

Heuraufen abtragen, per m:

0'12 Maurerstunden 0'08 männliche Handlangerstunden. 0'04 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Retiradsitzbrett aufheben, per Stück:

0'2 Maurerstunden........

0'2 männliche Handlangerstunden .

0'1 weibliche    „    .    .    .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

.    à    K    0-45,    K 0-13

0-06 „ 0-02 0-02

0-17 „ 0-04 0-05

„ 0-23

„ 0-53

© © © ©

spèp

» * * w

© © © ©

© © © © t.o a

„ 0-13

à K 0-45, „ „ 0-29, „ „ 0-21,

<M C5 CO Ol O O O

© © © ©

m (N rt H © © © ©

© © © ©

à K 0-45, K 0-09 „ „ 0-29, „

» n 0'21,

„ n 0-17,

0-06 „ 0-02 „ 0-02

Retiradeinrichtung, d. i. Sitzbrett Parapettmauer an der Gainze, die Gainze selbst und den oberen Kopf der Abort-schlauchmündung aufbrechen :

a)    bei gewöhnlichen Aborten, per Stück :

2    • 0 Maurerstun den........

10°/₀ v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

© b éi

à K 0-45, K 1-35 n » 0-29,

* » o-ai, «

„ „ 2-14, „

„ 0-58 „ 0-21 0-21

„ 0-38

„ 0-09

„ 0-19

„ 1-54

Abortschlauch in der Mauer ausbrechen, ausheben und deponieren :

a) bei Schläuchen aus Holzpfosten, per Stockwerk:

3'5 Maurerstunden........

2’0 männliche Handlangerstunden .

O’5 weibliche    „    ...

20% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

d) bei Eisenschläuchen, per Stockwerk:

7’0 Maurerstunden........

7’0 männliche Handlangerstundeu .

3’0 weibliche    „    ...

20% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

Kanalaufbruchstock oder Wasserlaufstock von Holz herausbrechen, per Stück:

l’O Maurerstunden........

l’O männliche Handlangerstunden .

0’5 weibliche    „    .

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

Kanalaufbruchstock oder Wasserlaufstock von Eisen, samt Gitter oder Deckel, herausbrechen, per Stück:

bis 45 cm Lichtweite :

3’0 Maurerstunden.......

3’0 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

über 45 cm Lichtweite :

4’0 Maurerstunden........

5’0 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

.    à    K    0-45,    K 1-57

0-58 „ 0-10 0-45

K 2-70

.    à    K    0-45,    K 3-15

„ 2-03 „ 0-63

1 * IG

„ 6-97

0*10

0-08

„ 0-92

à K 0-45, K 1-35 „ „ 0-29, „ 0-87 „ „ 2’22, ,, Q’22    „

2-44

. à K 0-45, K 1-80 . „ „ 0-29, „ 1-45 . „ „ 3’25, „ 0-32 „

3-57

RauChfang-, Absperr- oder Ausputztürl herausbrechen, per Stück :

0’6 Maurerstunden.........à K 0’45, K 0’27

0’2 männliche Handlangerstunden .    .    .    „ „ 0’29, „ O’OG

10% v. Arbeitslohn    f.    Eeq.    u.    Aufs.

Fenstergitter ausbrechen und ausheben:

a)    bei Gittern in Rahmen mit Pratzen, per Stück:

2’0 Maurerstunden......

l’O männliche Handlangerstunden .

0’5 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

b)    bei Gittern, wo die Stäbe ąjnzeln eingemauert sind, per Stück :

. à K 0-45, K 0-72 .    „ „ 0-29, „ 0-23

„ „ 0’21, „ 0’08 „ „ 1’03, „ 0’10 „

3 ’ 0 Maurerstunden........

2’0 männliche Handlangerstunden . l’O weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

Zimmerheizofen von Eisen oder Ton abtragen, alle Bestandteile sauber abputzen und zur Wiederverwendung deponieren :

0-41

1-13

1-42

2-35

o) bei Öfen von Ton, per Stück:

4'0 Maurerstunden......

4-0 weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b) bei Öfen von Eisen samt Rauchrohr, per Stück:

. à K (

à K 0-45, K 1-S0

„ „ 0-21, „

„ „ 2-64, „

„ 0-84 0'2ö

2-90

2 • 0 Maurerstunden........

l’O männliche Handlangerstunden .

1-0 weibliche    „    .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

1-54

Eisenbestandteile ausbrechen, u. zw. Guß- und Schmiedeeisen in durchschnittlichen Größen, wie sie beim Hochbau Vorkommen, abtragen und herablassen, sodann auf zirka 20 m weit deponieren, per 100 kg :

2 • 5 Maurerstunden........

5'0 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„ 1’45 0-26 „

2-83

Materialien samt Zufuhr auf die Baustelle.

Bruchsteine, lagerhafte, in Figuren aufgeschlichtet, per kbm :    „    7⁻80

Mauer-, Gewölb- und Pflasterziegel:

1000 Stück gewöhnliche, gebrannte 1000 1000

„ 42-00 „ 62-00

„ aus geschlemmtem Ton

„ aus zweimal geschlemmten Ton und fein gepreßt „    84-00

1000    „ gelocht (Hohlziegel).......

„ Klinkerziegel (Pfeilerklinker) . . .

Gesimsziegel, 50 cm lang, 25 cm breit und 7 cm dick, per Stück........................

1000

. „ 54-00 . „ 180-00

0-80

3-20

Schamotteziegel, gerade, per q = 100 kg..........

„    keilförmige, per q.............

Schamotteplatten oder volle Formstücke nach Zeichnung,

inklusive Formkosten, per q ..............

Scliamotte-Formstticke, hohle, oder Rohrstücke, per q . „ Fettkalk (Weißkalk), ungelöscht bester Qualität, per q . . „

„    „    gelöscht (Grubenkalk), per kbm . „ 13'80

3-80

5-00

6-40

3-00

100 kg Weißkalk löschen erfordern 200—300 Liter Wasser und an Arbeitskraft ■—• das Schöpfen und Zutragen des Wassers bis auf 500 m Distanz inbegriffen — 1-14 Handlangerstunden. Gelöscht geben 100 kg gebrannter Weißkalk 017—0"24 kbm Grubenkalk.

1 kbm gebrannter Weißkalk wiegt im festen (aggregaten, homo-1550 + 1800

genen) Zustande

in Hohlgefäßen gemessen.........

1 kbm gelöschter Weißkalk (Grubenkalk) wiegt .

= PP

.    .    1675 kg

1100 „

. . 1800 „

Hydraulischer Kalk (magerer Kalk, auch Prager Kalk

in Stücken oder in Pulverform), per q..........

Zementkalk (Romanzement) in Fässern, per q Nettogewicht „

„    leicht eingesiebt, per kbm = 800 kg

Portlandzement in Fässern, per q Nettogewicht

„    leicht eingesiebt, per kbm = 1200 kg . . .    „    60'00

3-50

2-50

„ 20-00

5-00

Bei Zementen anderer Gewichte stellt sich der Preis im Verhältnisse zum Gewichte per kbm oder Liter leicht eingesiebt. (Eingerüttelt ist das Gewicht 30—50°/o höher.)

Nach den Bestimmungen des österr. Ingenieur- und Architektenvereines, für die einheitliche Lieferung und Prüfung der Zemente, soll Bomanzement in Fässern zu 200 kg, Portlandzement in Fässern zu 250 kg Bruttogewicht geliefert werden, doch sind bei beiden Zementgattungen auch Säcke zu 60 kg Bruttogewicht zulässig. Das Gewicht der Packung soll bei Fässern nicht mehr als 5%, bei Säcken höchstens l'5°/₀ des Bruttogewichtes betragen.

Andere Länder haben andere Bestimmungen. Es hat z. B. ein Faß englischer Portlandzement 0'1026 kbm Inhalt, der netto 181 kg wiegt. 1 kbm englischer Portlandzement wiegt festgestampft 1764 kg, leicht eingesiebt 1249 kg.

Nach den vorangeführten GewichtsVerhältnissen wiegt

englischer Portlandzement .    .    1'249 kg

inländischer Portlandzement . V2 Bomanzement

O'OOl m³ = 1 dm³ = 1 Liter leicht eingesiebter

0-8

Schlackenzement in Fässern, per q Nettogewicht.....

Marmorzement, englischer, blendend weiß, per q......

„    minderer Qualität, gelblich, per q.....

Kraterzement für Beton zu Feuerungsanlagen mit höchsten Temperaturen, zur Verbindung mit Schamottematerial und

zu Reparaturen, per q................

Gips, gebrannter, für Bauzwecke, per q..........

„    „ gelber, sogenannter Zementgips, per q . .

4-70

38-00 „ 25-00

„ 15-00

3-60

4-20

Frostsicherer Gips, per q................

„    Zementkalk, per q............

„    Portlandzement, per q...........

Sand, u. zw. : Berg- oder Grubensand, weicher, per kbm . . .

„    „    „    rescher, „    „    . . .

„ 11-00 „ 13-00 „ 20-00

3-00

4-40

Flußsand, weicher, per kbm..........

„ rescher, „    „......• . . .

Wassersand, feiner, zu Verputz, per kbm ....

Flußsand, ungeworfener, reiner, für Betonbereitung,

per kbm.................

Marmormehl (Marmorstaub) für Fassaden, per q......

Kiesmehl, weiß, per q..................

Ziegelmehl, per q....................

Wienerweiß, per q...................

Schamottemehl, per q.................

Schamottemörtel (Schamottemehl und Rohton), per q . . .

Lehm, sandfreier, per kbm................

Gebirgsschlegel- oder Gebirgsrieselschotter, per kbm . .

Grubenrieselschotter, grobkörnig, per kbm........

„    feinkörnig, „    „    ........

Rundschotter, Größe der Stücke wie ein Hühnerei, per kbm „ „    geschlegelt, Stückgröße wie vor, per kbm . . „

Mauerschutt, trocken, rein, per kbm...........„

5-70

6-80

7-80

5-20

„ 12-00

6-00

5-00

4-60

4-00

3-00

5-00

9-00

5-80

7-50

4-00

6-90

Mauerschutt, trocken, desinfiziert (geröstet), per kbm ....

Lösche, trocken, per kbm................

Weißkalk-(F e 11 k a 1 k-)Mörtel, per kbm : a) mit Grubensand und dem Mischungsverhältnisse des Kalkes zum Sande, wie:

K 6-00

3-00

0-42 kbm Kalk

„ rescher Grubensand .

3"3 Mörtelmacherstunden.....

5 • 0 weibliche Handlangerstunden .

0-1 y. Arbeitslohn f. Req. .

1:3

1:4

0-31 kbm Kalk .... 0-94    „ Sand ....

3"0 Mörtelmacherstunden. 5⁻0 Weiberstunden . .

0"1 v. Arbeitslohn f. Req. 0-25 kbm Kalk .... 1"0    „ Sand.

2-8 Mörtelmacherstunden 5⁻0 Weiberstunden 0 • 1 v. Arbeitslohn f. Req.

K 3-45 „ 4-40 „ 0-90 n 105 „ 0-19

„ 11-77

„ 10-63

9-99

10-62-f (0-94 X 2-4) =..............

9-99-f(l-0 X 2 " 4) =..............

Für feinen Mörtel wird zu den Einheitspreisen ad a und b per 1 kbm Mörtel ein Zuschlag geleistet von .....

b) mit Flußsand erhöhen sich die Einheitspreise ad a um die Differenz der Kosten zwischen Fluß- und Grubensand, d. i. per 1 kbm Sand um K 6-80—4-40 = K 2-4, und es kostet somit 1 kbm Mörtel mit Flußsand und dem Mischungsverhältnisse von:

1 : 2 = 11-77 + (0-83 x 2-4)=..............

1:3

1:4

An Wasserbedarf ist etwa ¹/₃ der Quantität von Kalk und Sand zu rechnen und wird hiefür nur dann eine Vergütung geleistet, wenn das Wasser, -mit Anrechnung der eventuellen Steigung, über 500 m zugetragen werden muß, oder wenn eine Abgabe (\yasserzins u. dgl.) zu leisten ist.

Das Mischungsverhältnis von Kalk und Sand wird nach der Fettigkeit des Kalkes bestimmt und wechselt zwischen 1. Teile Kalk und 2—4 Teilen Sand.

2 Teilen Sand gibt etwa 2-4 Teile, bei 1:3 etwa 3'2 Teile und bei 1: 4 etwa 4 Teile fertigen Mörtel.

Zur Mörtelbereitung soll der Kalkbrei erst dann verwendet werden, wenn er in der Grube so weit eingetrocknet ist, daß sich in der Masse 1—3 cm weite Risse bilden. Muß jedoch Mauerwerk bei Frostwetter ausgeführt werden, dann ist die Verwendung von frisch gelöschtem, noch warmem Kalk zu empfehlen, weil dieser rascher abbindet.

Mörtel mit hydraulischem Kalk (Magerkalk, Schwarz- oder Graukalk, Prager Kalk) :

Der schwach hydraulische Kalk wird vor dem Löschen, um die sich im geringeren Grade entwickelnde Wärme zusammenzuhalten, mit einer Sandschicht überdeckt und diese sodann mittels einer Brause (Gießkanne) langsam mit Wasser so lange begossen, bis der Kalk ganz zu Pulver zerfallen ist. Der so gelöschte Kalk wird bei weiterem Zusatze von Wasser und wenig Sand sofort zu Mörtel verarbeitet.

Stark hydraulischer Kalk löscht sich nicht, sondern wird nach dem Brennen zu Pulver gemahlen und dieses mit dem entsprechenden Wasser- und Sandzusatze zu Mörtel verarbeitet.

Eine Mischung von 1. Teile hydraulischem Kalk und 1. Teile Sand gibt etwa 1-5 Teile, bei 1 : 2 etwa 2-1 Teile und bei 1 : 3 etwa 2-75 Teile Mörtel und kostet demnach 1 kbm hydraulischer Mörtel bei dem Mischungsverhältnisse :

„ 13-76 „ 12-89 „ 12-39

0-50

Eine Mischung von 1. Teile Kalk und

Zementmörtel :

Mischungsverhältnis nach dem Zwecke, für welchen der Mörtel gebraucht wird; gewöhnlich auf 1 Teil Zement 1—5 Teile Sand. — Der Zement wird vorerst mit dem trockenen Sande gut vermengt und dann das Wasser zugesetzt.

Sehr vorteilhaft und für Wölbungen besonders zu empfehlen ist ein Zementzusatz zu Weißkalkmörtel, weil dadurch der Mörtel rascher ab bindet und das Mauerwerk an Festigkeit gewinnt.

Wird Zementmörtel nicht unmittelbar verbraucht, dann ist demselben etwas mehr Wasser zuzusetzen, weil dadurch der Abbindeprozeß verzögert wird. Warmes Wasser beschleunigt das Abbinden und wäre zu Ausführungen bei gelindem Frostwetter zu verwenden. Für diesen Zweck eignet sich auch ein Mörtel mit möglichst geringer Wassermenge, reichlich Sand und einem kleinen Zusatze Kochsalz zum Mörtelwasser.

1 Teil Portlandzement mit etwa 0'45 Teilen Wasser gibt beiläufig 0'9 Teile Mörtel. Eine Mischung von 1. Teile Portlandzement zu 1. Teile Sand zu etwa 0'55 Teilen Wasser gibt beiläufig 1-6 Teile, bei 1 : 2 : 0 ’ 8 etwa 2 • 3 Teile, bei 1 : 3 : 1 • 05 etwa 3 • 1 Teile, bei 1 : 4 : 1 • 3 etwa 3⁻85 Teile und bei 1:5:1-55 etwa 4-75 Teile Mörtel. — Eine Mischung von 1. Teile Zement zu 5 Teilen Sand zu 0"5 Teilen Fettkalk (Weißkalk) zu etwa 1-8 Teilen Wasser gibt beiläufig 4⁻9 Teile, bei 1:6:1 : 1 • 35 etwa 6 • 0 Teile, bei 1: 8 :1 ■ 6 : 1 • 5 etwa 7-7 Teile und bei 1 : 10 : 2:1-7 etwa 9 ’4 Teile Mörtel und kostet per 1 kbm bei einem Mischungsverhältnisse von :

1 : 10 beiläufig.................

1:7    „    ........•........

1:5    „    .................

1:2-5    „    .................

1:1 „ .................

Traßmörtel :

Ein hydraulischer Mörtel, der im Mischungsverhältnisse von 1. Teile Traß zu 1. Teile Fettkalk zu 1. Teile Saąd, bis zu 1. Teile Traß zu 2 Teilen Fettkalk zu 6 Teilen Sand angewendet wird.

Eine Mischung von 1. Teile Traß zu 1. Teile Fettkalk zu 1. Teile Sand gibt etwa 2 Teile, bei 1:1:2 etwa 3 • 1 Teile, bei 1:2:3 etwa 4-3 Teile und bei 1 : 2 : G etwa 7⁻5 Teile Mörtel und kostet per 1 kbm bei einem Mischungsverhältnisse von:

1:2:6 beiläufig................

1:2:3    „    .....    ..........

1:1:2 „ ......... ......

1:1:1 „ ................

3M0

35-15

42-67

64-30

92-85

13-50

16-20

18-75

21-70

1 : 3 beiläufig

K 20-52 „ 23-07 „ 29-20

Gipsmörtel :

Trocknet mit und ohne Fettkalkzusatz rasch, erweicht jedoch im Wasser und ist wenig wetterbeständig. Vorzugsweise im Innern der Gebäude beim Wand- und Deckenputz als sogenannter Stuckmörtel angewendet.

Zur Mörtelbereitung wird der Fettkalk vorerst in Wasser angerührt und mit Sand gemischt, dann erst das Gipspulver zugesetzt.

Gips wiegt etwa 900 kg per 1 kbm und gibt 1 Teil Gipspulver zirka 0 75 Teile Gipsmörtel. Bei Deckenputz auf Bohr rechnet man zu 30 Teilen Kalk 1 Teil Gips, bessere Decken werden jedoch zum Schlüsse noch mit Gips abgerieben.

1 kbm Gipsmörtel kostet beiläufig..........

30-80

Schamottemörtel :

Scbamottemehl (im wesentlichen Tonerde) mit trockenem, pulverisiertem Ton gemischt und diese Mischung mit Wasser zu einem Mörtel angerührt.

Für Feuer ungsan lagen hauptsächlich dort, wo das Mauerwerk mit der Flamme in unmittelbare Berührung kommt. — Darf erst nach vollständigem Austrocknen der Glut ausgesetzt werden und muß gegen Nässe geschützt sein, weil nicht ein eigentliches Abbinden, sondern bloß eine Erhärtung beim Trocknen stattfindet.

1 kbm Schamottemörtel kostet beiläufig.........

Lehmmörtel :

Wird bei Feuerungsanlagen die nicht zu starke Hitze entwickeln, dann auch bei ländlichen Gebäuden als Yerbindungsmaterial verwendet. Für letzteren Zweck wird dem Lehm bis zu ¹/,, seiner Masse Spreu, gehacktes Stroh oder gehacktes Schilf zugesetzt.

Sehr fetter Ton reißt beim Trocknen und ist zu Mörtel weniger geeignet; muß er jedoch verwendet werden, so ist er mit reinem Sand zu magern.

1 kbm Lehmmörtel kostet beiläufig

9-00

Mörtelbedarf für die hauptsächlichsten Maurerarbeiten:

. 0-33 kbm Mörtel . 0-27

Zu 1 kbm Bruchsteinmauerwerk

1    „ vollem Ziegelmauerwerk .    ....

1000 Stück Mauerziegeln in Wände oder Wölbungen

vermauern.............

1 qm liegendem Ziegelpflaster in Sandbettung die Fugen mit Mörtel ausgegossen.......

0-97

0-012

Bei Regiearbeiten ist die Mörtellieferung auch nach Kasten und Schaffein üblich.

1 Kasten = 0-075 kbm = 5 Schaffein.

Steinfarben für Fassaden:

Eignen sich infolge ihres bedeutenden Manganerzgehaltes vorzüglich zum Färbein von Häusern, doch leisten dieselben für innere Bäume, 'wie Kirchen, Schulen, Kasernen u. dgl., in erhöhtem Grade gute Dienste. Die Verarbeitung ist höchst einfach.

Die pulverisiert gelieferte Farbe wird in Wasser eingestreut, doch nur in solcher Menge, daß obenauf noch überschüssiges Wasser bleibt, dann läßt man die Farbe wenigstens einige Stunden stehen, damit sich die zur Haltbarkeit beitragenden Bestandteile vollkommen erschließen können. Hierauf wird das überschüssige Wasser abgeschöpft und die Farbe gründlich durchgerührt.

In einem zweiten Gefäße wird gut abgelegener Weißkalk mit Wasser verdünnt, tüchtig durchgerührt und durch ein Sieb getrieben, damit die etwa noch vorhandenen groben Bestandteile zurückgehalten werden. Nun wird dem Kalk von der Farbe so viel beigemischt, bis der gewünschte Ton erzielt ist.

Sollte sich, wenn die Farbe über Nacht ruhig gestanden, des Morgens eine metallisch schimmernde, glasige Kruste an der Oberfläche zeigen, wolle man dieselbe sorgfältigst entfernen.

Von alten Mauern sollen die Kalk- oder Farbschichten abgekratz werden, worauf die Mauer mit einer sehr verdünnten Mischung von halb Kalk, halb reschem, hartem Sand überstrichen und, wenn trocken, zweimal gefärbelt wird.

Wenn der Farbe Leinöl oder Firnis beigemengt wird, muß dies derart geschehen, daß der Kalk in noch ganz dickem Zustande mit dem Öl tüchtig verarbeitet wird, da sich sonst das Öl, infolge seiner geringeren spezifischen Schwere, vom Wasser scheidet, an der Oberfläche sammelt und Ölflecken verursacht.

Glyzerinzusatz ist sehr vorteilhaft und gänzlich gefahrlos. 1 kg davon genügt für 50—80 qm. Die Farbe wird dadurch eigentümlich schlitzig und läßt sich besser verarbeiten. Auch wird die Arbeit durch Glyzerinzusatz bedeutend dauerhafter.

0-036

4*

Wieviel Farbe für eine bestimmte Fläche notwendig ist, läßt sich nicht genau bestimmen, weil der Unterschied der Mauern groß ist. Ein grober Verputz erfordert bedeutend mehr Farbe als ein feiner Verputz. Spritzwurf erfordert die meiste Farbe. Durchschnittlich wird für 10 qm Mauerfläche 1 kg Farbe berechnet.

Preise der Stein- und Tonfarben loco Wien, pro kg:

1.    blau, braun und steinbraun ............

2.    steingrau, schweizergrau und ziegelrot........

3.    steingrün, dunkelbraun und dunkelsteinbraun ....

4.    grau und braun, feinst . . . ...........

5.    grün und steingrün, feinst............

0-30

0-40

0-50

0-60

N euherstellungen.

Steinwurf, ans 0-15—0-3 kbm großen Steinen derart ansgeführt, daß die Steine ordentlich lagern und die Zwischenräume mit Schotter ausgefüllt werden, wobei die Oberfläche einer Pflasterung gleichen muß, per kbm:

1'05 kbm Bruchstein.......

0⁻26    „ Schotter........

1'5 Maurerstunden........

6⁻0 männliche Handlangerstunden .

10°/o v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

O o' »o' cT r-T OO O rfl Gvj rfl

K 8-19 „ 1-00 „ 0-67 „ 1-74 „ 0-24

„ 11-84

Trockenes Füllmauer werk aus rohen Bruchsteinen, per kbm:

à K 7-80, K 9-36 „ * 0-45, „ 1-35 „ „ 0-29, „ 1-74 „ „ 3-09, „ 0-31

1*2 kbm Bruchstein.......

3⁻0 Maurerstun den ...    .

6 • 0 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Beq, u. Aufs. .

„ 12-76

Bruchsteinmauerwerk in Moos, per kbm:

1-2 kbm Bruchstein.......

0‘28 kbm Moos.........

6’0 Maurerstunden........

(i ' 0 männliche Handlangerstunden .

3’O weibliche    „    ...

10% T. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

Bruchsteinmauerwerk in Lehm, per kbm:

1-2 kbm Bruchstein.......

0'33 kbm Lehm.........

8’0 Maurerstunden........

6'0 männliche Handlangerstunden .

3‘0 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .    .

17-18

^ O o O Or <1

ßpißß Ś

K 9-36 „ 1-65 „ 3-60 „ 1-74 „ 0-63 ,, 0-60 „

17-68

Brunnenmauerwerk aus Bruchstein in Moos, bis zur Tiefe von 2 m, per kbm:

1 • 25 kbm Bruchstein .    .

0‘30 kbm Moos.......

9'0 Maurerstunden......

6'0 männliche Handlangerstunden .

3⁻0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Brunnenmauerwerk aus Bruchstein in Moos, in größerer Tiefe als 2 m, erhält für jedes weitere Tiefenmeter einen Zuschlag von:

0’2ö Maurerstunden........

1’0 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

à K 0-45, K 0-11

n n 0-29,    „

„ „ 0'40,

„ 19-21

0-29

„ 0-04    „

Brunneumauerwerk ans Bruchstein in Mörtel, bis zur Tiefe von 2 m, per kbm:

1-25 kbm Bruchstein.....

0-105 kbm Zementkalk.....

0-31 kbm rescher Flußsand .

12-0 Maurerstunden......

8-0 männliche Handlangerstunden .

5-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

üt fco b© ©

Briinnenmanerwerk ans Bruchstein in Mörtel, in größerer Tiefe als 2 m, erhält für jedes weitere Tiefenmeter einen Zuschlag von:

0'3 Maurerstunden........

1-0 männliche Handlangerstunden .

0'5 weibliche    „    ...

10% Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

ŚŚŚS;

K 0-13 » 0-29 „ 0-10 „ 0-05

„ 0-57

Bruchsteinmauerwerk, allseits mit Erde umgeben, für Fundamente in der ersten Tiefenschicht bis 2 m unter dem Erdhorizonte :

ö) mit Weißkalk-(Fettkalk-)Mörtel, per kbm

1-2 kbm Bruchstein.....

0-1 kbm Gruben- oder Weiß kalk . 0⁻3 kbm trockener Bergsand.

6-6 Maurerstunden......

5‘0 männliche Handlangerstunden ." 4'0 weibliche    „

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

P'

© © cTicToTi-h ©

C30 OD ^ ^ (M CM <M t> CO © © © iO

© © M t© M M ©

Cn GO ^ © CO CO CO CO £*•    <3 fc© CO 05

„ 17-85

b) mit Zementkalkmörtel, per kbm:

1-2 kbm Bruchstein.....

0-105 kbm Zementkalk.....

0'31 kbm rescher Grubensand 7"3 Maurerstunden ......

6-0 männliche Handlangerstunden . 4-5 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

à K 7-80, K 9-36 „ „20-00, „ 2-10 „ „ 4-40, „ 1-36 „ „ 0-45, „ 3-28 „ „ 0-29, „ 1-74 „ „ 0-21, „ 0-94 „ „ 5-96, „ 0-60

„ 19-38

c) mit Portlandzementmörtel, per kbm

1-2 kbm Bruchstein .    .    .    ;    .

0-085 kbm Portlandzement

0⁻34 kbm Wassersand.....

8-1 Maurerstunden......

7⁻0 männliche Handlangerstunden . 5'0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

à K 7-80, „ „60-00, „ » 6'80, „ „ 0-45,

„ „ 0-29, » » 0-21, „ „ 6-72,

© M t© CO t© Ol © ffi © O 05 03 M 00

<icnco^Hoa

„ 24-16

Vorstehendes Mauerwerk in tieferen Schichten als 2 m unter dem Erdhorizonte herzustellen, erhält per kbm für jede weitere Tiefenschichte von 2 m einen Zuschlag, u. zw.:

a)    bei Herstellung mit Weißkalkmörtel:

0-60 Maurerstunden........

1    • 50 Handlangerstunden......

10"/o y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

b)    bei Herstellung mit Zementkalkmörtel:

0'70 Maurerstunden........

1-60 Handlangerstunden ...    .    .

10% y. Arbeitslohn f. Beq. und Aufs .

c)    bei Herstellung mit Portlandzementmörtel: '

1-00 Maurerstunden........

2    "00 Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

. à K 0-45, K 0-27 . „ „ 0-29, „ 0-43 . „ „ 0-70, „ 0-07

à K 0-45, K 0-31 „ „ 0-29, „ 0-46 „ „ 0-77, „ 0-08

à K 0-45, K 0-45 „ „ 0-29, „ 0-58 „ „ 1-03, „ 0-10

„ 0-77

„ 0-85

Bruchsteinmauerwerk ohne Verputz im Kellergeschosse

mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung oder in Kanälen bis 2 m unter dem Erdhorizonte tief und am Sockel (vom Terrain bis zum Mauerabsatz unter dem Parterrefußboden) :

a) mit Weißkalkmörtel, per kbm:

1-2 kbm Bruchstein.....

0-10 kbm Gruben- oder Weißkalk . 0'30 kbm trockener Bergsand

7"5 Maurerstunden......

6-0 männliche Handlangerstunden . 4‘5 weibliche    „

10% r. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

7-8,

13-80,

45,

K 9-36 „ 1-38 „ 1-32 „ 3-37 „ 1-74 „ 0-94 „ 0-60

K 18-71

b) mit Zementkalkmörtel, per kbm: 1-2 kbm Bruchstein .... 0-105 kbm Zementkalk.

0'31 kbm rescher Grubensand.

8⁻5 Maurerstunden.....

7"0 männliche Handlangerstunden 5 " 5 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aui

r> © ^ o © © OJ

K 9-36 „ 2-10 „ 1-36 „ 3-82 „ 2-03 „ 1-15 „ 0-70

„ 20-52

c) mit Portlandzementmörtel, per kbm

1-2 kbm Bruchstein.....

0"085 kbm Portlandzement t.

0'34 kbm Wassersand.....

9"5 Maurerstunden......

7"5 männliche Handlangerstunden . 6-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

„ 24-54

Vorstehendes Mauerwerk in tieferen Schichten als bis zu 2 m unter dem Erdhorizonte herzustellen erhält per 1 kbm für jede weitere Tiefenschichte von 2 m einen Zuschlag, u. zw. :

bei Herstellung in Weißkalkmörtel:

0-70 Maurerstunden.......

1 • 60 Handlangerstunden......

10% v- Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

bei Herstellung in Zementkalkmörtel:

0"80 Maurerstunden..........

1 • 80 Handlangerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

bei Herstellung in Portlandzementmörtel:

1- 00 Maurerstunden.........

2- 50 Handlangerstunden .......

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .    .

Bruchsteinmauerwerk ohne Verputz zu ebener Erde, bis

zur Höhe von 4 m, per kbm :

a)

b)

a) mit Weißkalkmörtel:

1-2 kbm Bruchstein.....

0"1 kbm Gruben- oder Weißkalk . 0"30 kbm trockener Bergsand

8-5 Maurerstunden......

6’5 männliche Handlangerstunden . 5‘0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

à K 0-45, K 0-31 „ „ 0-29, „ 0-46 „ „ 0-77, „ 0-08

ii K 0-45, K 0-30 „ „ 0-29, „ 0-52 „ „ 0-88, „ 0-09

à K 0-45, K 0-45 „ „ 0-29, „ 0-72

„ „ 1-17, „ 0-12

à K 7-80, K 9-36 „ „13-80, „

„ „ 4-40, „

„ » «, -,

1-38 „ 1-32 3-82 „ 1-88 „ 1-05 „ 0-67

„ 0-85

„ 0-97

„    1-29

„ 19-48

b)    mit Zementkalkmörtel :

1-2 kbm Bruchstein.......

0‘105 kbm Zementkalk.......

O'31 kbm trockener Sand......

9'5 Maurerstunden .    ......

7'0 männliche Handlangerstunden .

5'5 weibliche    „    .

10°/o v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. ,

c)    mit Portlandzementmörtel :

1'2 kbm Bruchstein......

0'085 kbm Portlandzement.....

0'34 kbm Wassersand......

10'5 Maur erstunden. .    .    .    .

7-5 männliche Handlangerstunden .

6'0 weibliche    *    .

10% v- Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

a a 31 a to W

o o O o <1

iéé&èéé

K 9-36 „ 2-10 „ l'3ü „ 4-27 „ 2-03 „ 1-15 _ 0-74

s§ssa‘a“s

O Ô GO

O Ci

ö O H 51 t» ® CO H CO l> H (M

ono (M TU (M H

„ 25-73

Vorstehendes Mauerwerk in Stockwerkshöhen herzustellen,, erhält per 1 kbm für jedes weitere Stockwerk folgende Zuschläge :

bei Herstellung in Weißkalkmörtel:

0-80 Maurerstunden.........

2'50 Handlangerstunden......

10% v- Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

bei Herstellung in Zementkalkmörtel:

l'OO Maurerstunden.........

3'00 Handlangerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

bei Herstellung in Portlandzementmörtel:

1'20 Maurerstunden.........

3’50 Handlangerstunden ........

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

a)

b)

<*)

à K 0-45, K 0-36 „ „ 0-29, „ 0-72 „ „ 1-08, „ O'll

à K 0-45, K 0-45 „ „ 0-29, „ 0-87 * „ 1-32, * 0-13

à K 0-45, K 0-54 „ „ 0-29, „

„ „ 1-55, *

1-01

0-15

Gewölhmauerwerk aus Bruchstein, ohne Verputz, in der I. Tiefe von 2 m vom Erdhorizonte ab gemessen, bis zur Maximalspannweite von 6 m, per kbm:

a) mit

Weißkalkmörtel :

1'25 kbm Bruchstein.....

0-1 kbm Gruben- oder Weißkalk . 0'3 kbm trockener Sand ....

10-0 Maurerstunden......

7'0 männliche Handlangerstunden . 6'0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

à K 7-80, K 9'75 *■„13-80, „ 1-38 „ „ 4-40, „ 1-32 „ 4-50 2-03 „ 1-26 0-78

„ * 0-45, „ „ „ 0-29, * „ „ 0-21, „ „ „ 7'79, .,

„    1-19

„ 1-45

„    1-70

„ 21-02

b) mit

c) mit

Zementkalkmörtel :

I- 25 kbm Bruchstein.....

0-105 kbm Zementkalk .... 0\31 kbm trockener Sand ....

II- 0 Maurerstunden......

7-5 männliche Handlangerstunden .

6- 5 weibliche    „

10'Vo v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Portlandzementmörtel :

1-25 kbm Bruchstein.....

0-085 kbm Portlandzement

0-34 kbm Wassersand.....

12-0 Maurerstunden......

8'0 männliche Handlangerstunden .

7- 0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

à K 7-80, K 9-75 „ *20-00, „ 2-10 „ „ 4-40, „

„ „ 0-45, *

* „ 0-29, „

„ „ 0-21, „

„ „ 8-48, „ 0-85

„ 1-36 4-95 „ 2-17

1-36

„ 22-54

5-10

2-32

Gewölbmauerwerk aus Bruchsteinen, ohne Verputz, in der I. Höhe von 4 m vom Erdhorizonte ab gemessen, bis zur Maximalspannweite von 6 m, per kbm :

a) mit Weißkalkmörtel:

l⁻25 kbm Bruchstein.....

0-1 kbm Gruben- oder Weiß kalk . 0‘3 kbm trockener Sand ....

11'5 Maurerstunden.....

8 • 0 männliche Handlangerstunden . 7'5 weibliche    „

10% v- Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

3 3 p-3 * W

W <1

co o o o ^

ièéièéè

N CO M H M o 05 C5 H H 1.0 (M H O

co

co

to

b) mit Zementkalkmörtel:

1 "25 kbm Bruchstein ....

0‘105 bhm Zementkalk O⁻31 kbm trockener Sand 12-6 Maurerstunden .... 8‘5 männliche Handlangerstunden 8-0 weibliche    ,,

10°/o v. Arbeitslohn f. Be

q. u.

to

CO O o O    O

<! tO tO ^    O 00

\Oi ^co o jO>

O M boot M fcOCO

CO 05    05 CO M <1

GO GO 05 fcO 05 O CU

23-95

c) mit Portlandzementmörtel:

1‘25 kbm Bruchstein.....

O⁻085 kbm Portlandzement .

O⁻34 kbm Wassersand.....

14⁻0 Maurerstunden .    ...

9⁻0 männliche Handlangerstunden.

9 • 0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

ObOtS^COOCO CQ M «OP¹ O O O

1-89

1-08

„ 29-04

Ge wölbmauerwerk aus Bruchsteinen, ohne Verputz, jedoch in jeder um 2 m größeren Tiefe oder um 4m weiteren Höhe herzustellen, erhält per 1 kbm für jede derartige Etage an Zuschlag:

a)    bei Herstellung in Weißkalkmörtel:

100 Maurerstunden........

2'50 Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

b)    bei Herstellung in Zementkalkmörtel:

1-10 Maurerstunden........

3’00 Handlangerstunden......

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

c)    bei Herstellung in Portlandzementmörtel:

1‘20 Maurerstunden........

3'50 Handlangerstunden......

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Gewölbmauerwerk aus Bruchsteinen, ohne Verputz, bei größeren Spannweiten als 6m (gemessen von Widerlager zu Widerlager) erhält zu den vorhin angesetzten Preisen für jede um 1 m größere Spannweite per 1 kbm an Zuschlag:

1 • 3 Maurerstunden.......

5% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Schichtenmauerwerk aus Bruchsteinen (auch Hackelsteinoder Hausteinmauerwerk genannt), wobei die Ansichtsflächen eben und die Lagerfugen horizontal laufen müssen ; zu ebener Erde, ohne Verputz, aber mit Verbrämung der Fugen, per kbm:

. à K 0-45, K 0-58 .    „ „ 0-58, „ 0-03    „

1-29

1-50

1-71

0-61

o) mit Weißkalkmörtel:

1-6 kbm Bruchstein.....

0-1 kbm Gruben- der Weißkalk .

0"30 kbm Bergsand.....

0-004 kbm Zementkalk ....

15 • 0 Maurerstunden.....

7"0 männliche Handlangerstunden 5-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

1-38

1-32

1-05

0-98

b) mit Zementkalkmörtel:

1-5 kbm Bruchstein.....

O'll kbm Zementkalk ....

0-31 kbm Sand......

16 • 0 Maur erstunden.....

7 • 5 männliche Handlangerstunden 6-5 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

oo

11-70

2-20

1- 36 7-20

2- 17

1-15 1-05    „

26-83

c) mit Portlandzementmörtel:

1-5 kbm Bruchstein.......

0'09 kbm Portlandzement.....

0-34 kbm Sand........

17 • 0 Maurerstunden.......

7 "5 männliche Handlangerstunden 6-5 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

M    05

M © © © 05 © <1

M bO tö 00 O 00 00 M tp Cn ©^© ©

=■ =« w

©OHiOt'COtM t> W CO H CO H

H«J« t>« H n

31-71

Zyklopenmauerwerk aus Bruchsteinen (auch Hackelsteinoder Hausteinmauerwerk genannt), wobei die Außenflächen eben, die Steine an den Kanten auf 0-02 m tief ganz reinflächig und an den Fugen gradlinig bearbeitet sein müssen, dagegen die Lager- und Stoßfugen im Mauerhaupte entweder in parallelseitigen oder in unregelmäßigen Formen angeordnet sind, jedoch keine Zwickel enthalten, samt Fugenverbrämung, per kbm:

a) mit Weißkalkmörtel:

1-3 kbm Bruchstein.....

0-1 kbm Gruben- oder Weißkalk. 0"004 kbm Zementkalk ....

0-3 kbm Bergsand.....

10-0 Maurerstunden.....

7-0 männliche Handlangerstunden 5 • 0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

<!©©©tfk.©W<l

1-05

„    0-76 n

21-26

b) mit Zementkalkmörtel:

I- 3 kbm Bruchstein.......

O'll kbm Zementkalk......

0"31 kbm Sand........

II- 0 Maurerstunden.......

7 ■ 5 männliche Handlangerstunden

6⁻5 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

ooo©©^©^

éèèpèiè

10-14

2-20

1- 36 4-95

2- 17

1-15 0-83    „

22-80

c) mit Portlandzementmörtel:

l'3 kbm Bruchstein.......

0-09 kbm Portlandzement.....

0-34 kbm Wassersand......

12-0 Maurerstunden.......

7"5 männliche Handlangerstunden 6-5 weibliche    „    .    .

10% y. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

sss“5ąąs

t> o co © o o co

Schichten- und Zyklopenmauerwerk aus Bruchsteinen in anderen Geschossen als zu ebener Erde herzustellen, erhält per 1 kbm für jede Geschoßhöhe von 4 m oder Geschoßtiefe von 2 m an Zuschlag :

a)    mit Weißkalkmörtel:

0-80 Maurerstunden ........

2    ■ 50 Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel:

1 • 00 Maurerstunden.......

3    "00 Handlangerstunden......

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

c)    mit Portlandzementmörtel:

1 • 20 Maurerstunden.......

3-50 Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

à K 0-45, K 0-36 ,. „ 0-29, „ 0-72 ,. „ 1-08, „ 0-11

K 119

. à K 0-45, K 0-54 . „ „ 0-29, „ 1-01 . „ „ 1-55, „ 0-16 „

1-45

1-71

Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken bis zu 0⁻3 kbm Größe, zu ebener Erde und samt Verbrämung der Fugen, per kbm:

a)    mit Weißkalkmörtel:

1-0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität.........

0-02 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-03 kbm Wassersand.......

1 • 5 Steinmetzstunden.......

10'5 Maurerstunden........

12'0 männliche Handlangerstunden .

6'0 weibliche    „    ...

20°/o y. Arbeitslohn f. Beq. u Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel:

l'O kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität.........

0'02 kbm Zementkalk.......

0'03 kbm Wassersand.......

1 • 5 Steinmetzstunden.......

11'0 Maurerstunden........

13'0 männliche Handlangerstunden .

6⁻0 weibliche    „    ...

20% v- Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

K 13-80, „

„ 6-80, „

„ °-74, n

„    0-45, „

„    0-29,    „

„ 0-21, „

„ 10-57, „

tSMMlkMOOtO

MbOl^vlMtOtO©

•—‘OSGObO*—*©GO©

„ 125-16

I-» © © © o 05 O .

śssgeśśś

40

3-77

1-26

2-22

„ 125-91

c)    mit Portlandzementmörtel:

1-0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader,

.    .    . K 112-00

2-37

la Qualität.........

0-02 kbm Portlandzement......

0"03 kbm Wassersand.......

1-5 Steinmetzstunden.......

12-0 Maurerstunden........

14-0 männliche Handlangerstunden .    .    .

„ 127-60

6-0 weibliche    „    ...

20% v. Arbeitslohn f. Beq, u. Aufs. .    „ „ 11-83, „

d)    vorgenanntes Quadersteinmauerwerk in li ö li e r e n Etage n herzustellen, erfordert zu den angesetzten Einheitspreisen aller 3 Mörtelgattungen für jede einzelne Etage einen Zuschlag von:

1- 5 Maurerstunden........

2- 0 männliche Handlangerstunden

1-0 weibliche    „    ...

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken von 0-3 bis 06 kbm Größe, zu ebener Erde und samt Verbrämung der Fugen, per kbm :

a) mit Weißkalkmörtel:

1-0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität.........

0-015 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-02 kbm Wassersand.......

1*5 Steinmetzstunden..... .

13’5 Maurerstunden........

18-0 männliche Handlangerstunden .

6"0 weibliche    „    ...

20% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

120-00

V,

M

co o © © © o co

0-21

0-14

I'll

6-07

5-22

1-26

2-73 K 136-73

b) mit Zementkalkmörtel:

1-0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität .    .    ......

0-015 kbm Zementkalk......

0-02 kbm Wassersand.......

1 • 5 Steinmetzstunden.......

15 "0 Maurerstunden........

20 "0 männliche Handlangerstunden .

6-0 weibliche    „    ...

20% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .    ,

à K 20-00, „ „ „ 6-80, „ „ .,    0-74,    .,

K 120-00 0-30 0-14 1-11 6-75 5-80 1-26 2-98

„ 138-34

c) mit Portlandzementmörtel:

1-0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader,

la Qualität......

0-015 kbm Portlandzement 0-02 kbm Wassersand ....

1-5 Steinmetzstunden ....

16-0 Maurerstunden.....

21-0 männliche Handlangerstunden 6-0 weibliche    „    ...

20% Y- Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

*-*    05

cn o o o o 05 o

o cT tiT vo cT r-T cd OCOI>^(M«CO

OOrüHOOtOM

OOIHHNONH

OOOH1>OHCO

rH

„ 139-83

Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken über 0-6 kbm Größe, zu ebener Erde und samt Verbrämung der Fugen, per kbm :

Bei allen Mörtelgattungen zu den vorigen Preisen als Zuschlag:

an Mehrkosten für den Stein . - . und zum Arbeitslöhne :

3"0 Maurerstunden........

6"0 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

mitbin kostet 1 kbm:

a)    mit Weißkalkmörtel:

136-73 + 11-40 .........

b)    mit Zementkalkmörtel:

138- 34+ 11-40 .........

c)    mit Portlandzementmörtel:

139- 83 + 11-40 .........

Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken von 0-3 bis 0-6 und über 0-6 kbm Größe in höheren Geschossen herzustellen, erfordert zu den in vorstehenden 3 Posten angesetzten Einheitspreisen per 1 kbm für jede einzelne Geschoßhöhe einen Zuschlag von:

2 • 5 Maurerstunden........

4-0 männliche Handlangerstunden .

1-0 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

K 8-00

„ 11-40

„ 148-13

. „ 149-74

„ 151-23

Quaderstein-Gewölbmauerwerk aus Werkstücken bis 03 kbm Größe, zu ebener Erde, samt Verbrämung der Fugen, bei einer Spannweite bis zu 5 m, per kbm :

a)    mit Weißkalkmörtel:

1-0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität......

0'02 kbm Gruben- oder Weißkalk 0‘03 kbm Wassersand ....

1-5 Steinmetzstunden ....

17 "5 Maurerstunden.....

16⁻0 männliche Handlangerstunden 6 ‘ 0 weibliche    „

25% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs

b)    mit Zementkalkmörtel:

1-0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität..........

0-02 kbm Zementkalk.......

O⁻03 kbm Wassersand.......

l⁻5 Steinmetzstunden.......

18’ 5 Maurerstunden.......

16’0 männliche Handlangerstunden .

6’0 weibliche    „

25% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

c)    mit Portlandzementmörtel:

1’0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität.......

0’02 Portlandzement.....

0’03 kbm Wassersand.....

l’ö Steinmetzstunden.....

20’0 Maurerstunden......

16’0 männliche Handlangerstunden .

7’0 weibliche    „

25% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs,.

O O iO Ci H t>

00 co i> ^ (N ci o

lOOOHO^r

05

3’67

K 133-82

)î

O CO o o o o o CN    rH

1-26 3’83

„ 134-76

„ „ 0-21, „

„ „ 16-22,„

K 115-00 1-20 0-20 1-11 9-00 4-64

1-47

4-05

„ 136-67

Vorstehendes Quadergewölbe in höheren Geschossen als 4 m vom Erdhorizont aufwärts ; für jede Geschoßhöhe von 4 m einen Zuschlag, per kbm:

1 • 5 Maurerstunden........

2‘0 männliche Handlangerstunden.

1-0 weibliche Handlangeretunden .

10°/o v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .    :

mithin kostet 1 kbm im I. Stock:

K 0-67 „ 0-68 „ 0-21 „ 0-15 «

1-61

a)    mit Weißkalkmörtel:

133- 82 + 1-61 . . . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

134- 76 + 1-61 . . . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

136-67 + 1-61 ....

135-47

136-37

138-28

Quaderstein-Ge wölbmauer werk aus über 0-3 kbm großen Werkstücken, zu ebener Erde, samt Verbrämen der Fugen, bei einer Spannweite bis zu 5 m, per kbm:

a) mit Weißkalkmörtel:

1-0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität.......

0-015 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-02 kbm Wassersand.....

1-5 Steinmetzstunden.....

20"0 Maurerstunden.....

22-0 männliche Handlangerstunden 5*0 weibliche    „

25% v. Arbeitslohn f. Beq. u Aufs.

K 123-00

0-21

0-14

1-11

9-00

6-38

1-05

4-38

„ 145-27

b)    mit Zementkalkmörtel :

1 ‘ 0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader,

la Qualität.........

O'015 kbm Zementkalk. .    .    .

O⁻02 kbm Wassersand.......

l*ö Steinmetzstunden.......

21 O Maurerstunden........

22-0 männliche Handlangerstunden.

6⁻0 weibliche    „    ...

25°/₀ v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

c)    mit Portlandzementmörtel:

1-0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader,

la Qualität.......

O'015 kbm Portlandzement

0'02 kbm Wassersand.....

1'5 Steinmetzstunden.....

22'0 Maurerstunden.....

22'0 männliche Handlangerstunden 7'0 weibliche    „

25% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

K 123-00

à K 20-00, „

n » 6'80, „

„ „ 0-21, „

„ „ 18-20, „

0-30

0-14

1-11

0-45

Ö-38

1-26

4-55 K 146-19

.    .    . K 123-00

9-90

6-38

1-47

„ 147-61

Vorstehendes Quadergewölbe in höheren Geschossen her-zustellen, erfordert zu den wie vor angesetzten Preisen per 1 kbm für jede Geschoßhöhe einen Zuschlag von:

à K 0-45, K 0-99 „ „ 0-29,    „ 0-87

„ 0-31 „ 0-22 „

2- 2 Maurerstunden........

3- 0 männliche Handlangerstunden.

1-5 weibliche    „    .

10% v- Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

„ 0-21,

„ 2-17,

2-39

mithin kostet 1 kbm im I. Stock:

a)    mit Weißkalkmörtel

„ 147-66 „ 148-58 „ 150-00

Quaderstein-Gewölbmauerwerk der vorgenannten vier Gattungen in größeren Spannweiten als 5 m herzustellen, erfordert für jedes Meter größere Spannweite zu den daselbst angesetzten Einheitspreisen per 1 kbm einen Zuschi

ag

von:

1-5 Maurerstunden ........

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

à K 0-45, K 0-67 .    .    „ 0-07    „

0-74

Anmerkung: Bei vorangeführten Quadermauern und Quadergewölben ist mittelharter Sandstein angenommep, der jedoch eine Druckfestigkeit von mindestens 400 kg perl qcm haben soll. Werden Kalksteinsorten verwendet, so stellt sich der Materialpreis per kbm: für weichen Stein (Druckfestigkeit von mindestens 100 kg per 1 qcm) auf .

für mittelharten Stein (Druckfestigkeit von mindestens

150 kg per 1 qcm) auf.........„ 100 "00

für ganz harten Stein (Druckfestigkeit von mindestens

600 kg per 1 qcm) auf.........„150-00

Granit minderer Qualität ist um 10% billiger, dagegen mittlerer Qualität um 10% und bester Qualität um 40% teuerer als ganz harter Stein zu veranschlagen.

Die Beifuhr der Werkstücke am Bauplatze, bis im Mittel auf 20 m Distanz, ist im Handlangererfordernis inbegriffen ; bei größerer Distanz muß ein entsprechender Transportzuschlag geleistet werden.

Die vorermittelten Einheitspreise gelten nur für kurrente Quadermauern und Gewölbe von mindestens 2 kbm in einer Masse. Bei geringeren Mengen ist der Arbeitslohn nach den später folgenden Posten der „Q uad er s t ei n-Y ersetzung¹ inEechnung zu stellen, die Kosten für die Werkstücke sind im Abschnitte „Steinmetzarbeiten“ aufzusuchen.

.    . K 80-00

Ziegelmauerwerk in Fundamenten, allseits mit Erde umgehen, mit Ziegeln von 294 X 145 X 67 mm Dimensionen herzustellen, per kbm:

A. mit Weißkalkmörtel:

a) in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte :

„ 4-54,    „ 0-45 K 19'27

280 Stück Mauerziegel*).....

0 ■ 1 kbm Gruben- oder Weißkalk 0-26 kbm rescher Grubensand. .    .    .

5 ■ 0 Maurerstunden .    .....

5 • 0 männliche Handlangerstunden .

4-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

b) für jede folgende Metertiefe mehr um:

0'40 Maurerstunden.......

1-20 Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Eeq . u. Aufs..

. à K 0-45, K 0-18 . „ „ 0-29, „ 0-35 . „ „ 0-53, „ 0-05 „

0-58

B. mit Zementkalkmörtel:

a)    in der I. Tiefenschichte von 2 m unter

280 Stück Ziegel.........

0-105 kbm Zementkalk......

0-26 kbm Sand.........

6‘0 Maurerstunden........

5-5 männliche Handlangerstunden.

4"5 weibliche    „    .

10°/o v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

b)    für jede folgende Metertiefe mehr um:

0'50 Maurerstunden.......

2 • 50 Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

dem Erdhorizonte :

0-94 0-52

o-

„ 0-21,    „

„ 5-23,    „

„ 20-75

0-45, K 0-22 0-29,    „ 0-72

„ „ 0-94,    „ 0-09

'll

1-03

C. mit Portlandzementmörtel:

a)    in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte :

280 Stück Ziegel........

0-0870 kbm Portlandzement ....

0-26 kbm Sand........

7-0 Maurerstunden.......

6-0 männliche Handlangerstunden.

5-0 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

b)    für jede folgende Metertiefe mehr um:

0-50 Maurerstunden...... .

3 " 0 Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

Ziegelmauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung, ohne Verputz, im Keller, in Kanälen oderim Sockel herzustellen, per khm:

A. mit Weißkalkmörtel

a) in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte :

280 Stück Ziegel......

0-1 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-26 kbm Sand.......

5- 8 Maurerstunden......

6- 0 männliche Handlangerstunden.

4-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

*) Ziegelerfordernis per 1 kbm vollen Mauerwerkes bei den Ziegeldimensionen 29-4 X 14-5X6-7 cm, rein........ 269 Stück

dazu 4% Schwendung (Verhau, Bruch)

„ 25-28

11

1-20

„ 19-99

b) für jede folgende Metertiefe mehr um:

0-40 Maurerstunden .......

2- 50 Handlangerstunden......

10°/o v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

B. mit Zementkalkmörtel:

a)    in der I. Tiefenschichte von 2 m unter

280 Stück Ziegel........

0-105 kbm Zementkalk ......

0-26 kbm Sand.........

6‘8 Maurerstunden........

6-5 männliche Handlangerstunden .

4'5 weibliche    „    .    .    .

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

b)    für jede folgende Metertiefe mehr um:

0"50 Maurerstunden .    .    .    .    .

3- 00 Handlangerstunden......

10°/o v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

0-45, K 0-18 0-29, „ 0-72 °- 90, „

0-09

K 0-99

dem Erdhorizont :

à/c K 4-20, K 11-76 à „ 20-00, „    2.10

1-14 3-06 1-88 0-94

„    „    4-40, „

à K 0-45, K 0-22 « » 0-29, „

0-87

„ „ 1-09, „ 0-11

C. mit Portlandzementmörtel:

a)    in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizont:

280 Stück Ziegel........

0-087 kbm Portlandzement.....

0-26 kbm Sand.........

7'8 Maurerstunden........

7‘0 männliche Handlangerstunden 5-0 weibliche    „    ...

10°/o T. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

b)    für jede folgende Metertiefe mehr um:

0-60 Maurerstunden.......

3 ■ 50 Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Auls .

à/c K 4-20, K 11-76 à „ 60-00, „    5-22

„    „    6-80,    „    1-77

3-51 2-03 1-05 0-66

„ 21-47

1-20

„ 26-00

1-43

Ziegelmauerwerk ohne Verputz, in Geschossen über dem Erdhorizont, per kbm:

A. mit Weißkalkmörtel:

a)    zu ebener Erde :

280 Stück Ziegel......

0-1 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-26 kbm Sand.......

7-0 Maurerstunden......

6-5 männliche Handlangerstunden .

4-5 weibliche    „

IO”/,, v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

b)    für jede höhere Etage mehr um:

0-70 Maurerstunden .....

2-50 Handlangerstunden ....

10% v- Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs

1-14

3-15

1-88

0-94

„    „    5-97, „    0-60

„ 20-85

. . à K 0-45, K 0-31 , . „ „ 0-29, „ 0-72

„ „ 1-03,    „ 0-10    „

1-13

B. mit Zementkalkmörtel:

a)    zu ebener Erde:

280 Stück Ziegel.......

0-105 kbm Zementkalk .

0-26 kbm Sand.......

8-0 Maurerstunden ....

7-0 männliche Handlangerstunden . 5'0 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

b)    für jede höhere Etage mehr um:

0"70 Maurerstunden......

3-00 Handlangerstunden .    .    .    .

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

•f

o' O o' o' cT ri CO*'

(MO^TflNtN©

^ O O O O O cq

11-76

2-10

1- 14 3-60

2- 03

1-05 0-67    „

22-35

1-30

C. mit Portlandzementmörtel:

a)    zu ebener Erde:

280 Stück Ziegel.......

0"087 kbm Portlandzement ....

0-26 kbm Sand........

9-0 Maurerstunden......

7-0 männliche Handlangerstunden .

6-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    für jede höhere Etage mehr um :

0-70 Maurerstunden........

3-50 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

C tM N O CO CO CO tMN 1> O O d l> H IO H rfl (M H O

t\S

05

CM

00

1-45

Brunnen-Mauerwerk aus vorschriftsmäßigen Mauerziegeln in Moos hergestellt, per kbm: a) in der I. Tiefe bis zu 2 m vom Erdhorizont abwärts:

280 Stück Ziegel......

0-285 kbm Waldmoos ....

5"5 Maurerstunden.....

4-0 männliche Handlangerstunden 3 • 0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aul

1-16

b) für jede folgende Metertiefe mehr um:

0'40 Maurerstunden........

1-50 Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

„ 17-87

à K 0-45, K »    0-29, „

n „    0-61,    „

05 CO CO

i?

0-67

Lehmpatzenmauerwerk zu ebener Erde, per kbm:

280 Stück Lehmpatzen in der Ziegelgröße (oder aber bei anderen Dimens. eine aus einem gleichen Quantum Lehm erzeugte Anzahl Luftziegel). . à/c K 1-90, K 5-32

à „    5-00, „    1-40

0-07 kbm Spreu (Häcksel, gehacktes Stroh) „    „    2-00, „    0⁻14

1-80

0-28 kbm Lehmmasse

4-0 Maurerstunden

4-0 männliche Handlangerstunden .

3-3 weibliche    „    .    .    .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„ 10-87

Lehmmauerwerk mit gebrannten Ziegeln,

a)    bei Gebäudemauern:

280 Stück Ziegel*)........

0-28 kbm Lehm.........

0-07 kbm Spreu.........

4-5 Maurerstunden........

4-0 männliche Handlangerstunden .

3 5 weibliche    „    .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    bei Feuerungsanlagen:

300 Ziegel **)..........

0-3 kbm Lehm.........

0-07 kbm Kälberhaare.......

30-0 Maurerstunden........

10 "0 männliche Handlangerstunden 10-0 weibliche    „    ..    .

5% v. Arbeitslohn f. Req. u Aufs.

per kbm:

à'c K

CO © © O tO Ol ►£*.

sêéâégg

§ ii f iii

^ IO CO o © © CO

K 12-60

n 1-50 „    0-42

„ 13-50 n 2-90

n 2-10

„ 0-92    ,,

*) Ziegelfordernis per kbm vollen Mauerwerkes bei den Dimensionen 29-4 X 14 5 X 6-7 cm, reine Anzahl . für Bruch 4% Zuschlag.....

269 Stück

11

Zusammen 280 Stück

**) Ziegelerfordernis bei Feuerungsanlagen wie früher berechnet,

per kbm netto.............

11-5% für das Verhauen und Bruch dazu, gibt rund

269 Stück

31

17-60

33-94

Maschinenfundament-Mauerwerk berechne man nach der einschlägigen Materialverwendung der vorhergehenden Posten und schlage für die schwierigere Arbeit dem angesetzten Einheitspreise 10% zu.

Kesselei nmauerungen und Herd mauerwerk, per kbm:

a)    Rotziegelmauerwerk ;

dasselbe wird nach den vorhergehenden Posten nach der einschlägigen Materialverwendung berechnet und der Arbeitslohn samt Requisitenäquivalent um 25% erhöht;

b)    Schamotteziegel-Mauerwerk (feuerfest):

4-20 4-60

1590 kg gutgebrannte Schamotteziegel

512 kg Schamottemörtel.....

80 " 0 Maurerstunden.......

„ „ 0-21, „ „    „ 46-00, „

K 116-84

20-0 männliche Handlangerstunden 20-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

c) Schamottemauerwerk mit rot gebrannten Mauerziegeln (mittelfeuerfest) :

300 Stück Ziegel von Tonerde .

672 kg Schamottemörtel ....

60'0 Maurerstunden......

15" 0 männliche Handlangerstunden 15'0 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f. Req. u. Auf.

.    . à/c K

à „

sp é iß ś

K 18-90 „ 20-16 „ 27-00 4-35 „    3-15

„    3-45

„ 77-01

300 Stück Ziegel von Tonerde .

0"3 kbm Lehm.......

40-0 Maurerstunden......

15'0 männliche Handlangerstunden. 15-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

d) Mauerwerk aus Tonziegeln in Lehmmörtel (halbfeuerfest):

Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz in der I. Tiefenschichte bis zu 2 m unter dem Erdhorizonte und bei einer Spannweite bis zu 6 m, per kbm :

„ 48-45

a)    mit Weißkalkmörtel:

290 Stück Ziegel ¹).....

0'12 kbm Gruben- od. Weilikalk .

0-24 kbm Sand........

8"5 Maurerstunden .    .    ...

7‘0 männliche Handlangerstunden .

5⁻ 0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel:

290 Stück Ziegel........

O'll kbm Zementkalk......

0-26 kbm Sand........

9-5 Maurerstunden......

7"5 männliche Handlangerstunden .

6- 0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

O © © rf»¹ ©    CSOOOI^W^

OMtOWMMiO

OS © ® 00 © CS h-¹ '£> CU CO to CS OS GO

22-49

<1 »h¹ U) M (iS M

«q o <i (fx o co

23-99

21

c) mit Portlandzementmörtel :

290 Stück Ziegel.......

0'09 kbm Portland zement.

0-26 kbm Wassersand.....

10'5 Maurerstunden. .....

8'0 männliche Handlangerstunden .

7-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz in I. Höhe (zu ebener Erde) und hei einer Spannweite bis zu 6 m, per kbm:

a)    mit Weißkalkmörtel:

290 Stück Ziegel......

0'12 khm Gruben- od. Weißkalk

0-24 kbm Sand......

10'0 Maurerstunden.

8’0 männliche Handlangerstunden 6'0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs

b)    mit Zementkalkmörtel:

290 Stück Ziegel.......

0-11 kbm Zementkalk.....

0"26 kbm Sand ......

11⁻0 Maurerstunden. .    .    .

8'5 männliche Handlangerstunden .

7-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Auft.

c)    mit Portlandzementmörtel:

290 Stück Ziegel......

0"09 kbm Portlandzement ....

0'26 kbm Wassersand.....

12'0 Maurerstunden......

9‘0 männliche Handlangerstunden .

8'0 weibliche    „

10% y. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz in einer anderen Geschoßhöhe oder Geschoßtiefe als der I., erfordert zu den angesetzten Einheitspreisen für jede Geschoßtiefe oder Etagenhöhe, per kbm einen Zuschlag von:

Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz in größeren S p a n n w e i t e n als bis zu 6 m herstellen, erfordert zu den angesetzten Einheitspreisen für jedes weitere Meter Spannweite per kbm einen Zuschlag von:

l'O Maurerstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

0'7 Maurerstunden........

1-6 männliche Handlangerstunden .

1-0 weibliche    „    .    .    .

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

2-32

1-47

K 28*71

1-06

4-50

2-32

1-26

„ 23-79

„    „    0-45, „

„    „    0-29, „

, 25-29

1-77

5-40

„ 30-01

1-04

. à K 0-45, K 0-45 . . . „ 002 „

0-47

Deckengewölbe, Tonnen-(Platzel-) Gewölbe zwischen eisernen Trägern, Gurten oder Mauern, 15 cm (halben Ziegel) stark und der Pfeilhöhe bis zu 30 cm, kosten per 1 qm Deckenfläche ¹/₅ der vorstehend per 1 kbm Ziegelgewölbe ermittelten Einheitspreise ; demnach im Erdgeschosse:

a) mit Weißkalkmörtel:    ^ —............

0

4-76

25-29

c) mit Portlandzementmörtel: _2_2ł

. . K 6-00

5

Gepflasterter Fußboden.

Endwiderlager.

MTM

Gedielter Fußboden.

Über dem Bamenatbogen.

Endwiderlager.

SH

Mp

Über dem Fensterpfeiler.

Massive horizontale Decken²) (massive FlachdVcken) ans Ziegeln zwischen eisernen Trägern:

d) Horizontale Zackengewöl be, Patent „Schober“.

Pf

il

::

ff

Is

:VTj

l>o'M

Aus liegenden Mauerziegeln.

«■

m I:

Erste Schar.

■

■fJ !

Zweite Schar.

tß

0)

©

fcc

Oberstes Geschoß.

;%V:

SI 1

so

ip

Erste Schar.

Zweite Schar.

:§i 1

Unteres Geschoß.

§

m,

m

Können hergestellt werden:

et) aus stehenden Gewölbeziegeln mit Mauerziegelschluß bis 2⁻50 m Spannweite;

ß) aus liegenden und stehenden Mauer- und Gewölbeziegeln bis 2‘25 m Spannweite;

y) aus liegenden Mauerziegeln bis P50 m Spannweite;

S) aus liegenden Gewölbeziegeln bis 2-50 m Spannweite.

Die Pfeilhöhe beträgt V24 bis ¹/₃₆ der Spannweite.

Alle vier Gewölbsarten eignen sieli zur Aufnahme einer zufälligen Deckenlast bis 550 kg per qm.

Die Ausführung des Gewölbes erfolgt scharenweise über einer der Gewölbeart angepaßten Rutschlehre.

Zum Mauern kann bei Gewölben bis P50 m Spannweite Weißkalkmörtel verwendet werden, bei größeren Spannweiten ist Zementkalk- oder verlängerter Portlandzementmörtel zu gebrauchen.

K 6-65

Von den vier Gewölbearten ist die mit liegenden Gewölbeziegeln am meisten zu empfehlen und kostet per 1 qm Deckenfläche, samt Verputz, Weißung, Gerüst, Schablone etc..............

b) Falzziegel-Gewölbe, Patent „Schneider“.

Dielung.

Querprofil.

Pflasterung.

Längenprofil.

CD

CD|ZD/CD|ZD/CD

(ZD/CD / CD / CD / CD

d cd cd/cdIcd/cdIO/zd/zd/cd/zd/^d/c

dIOTzd/zd |cd/cd| Q/cd/cd/cd/zd/c d/c

ZD

iZD| CD/CD I CD/O

cd/cd/cd/cd/cd

CD.

to

ttr

Draufsicht.

Bei Trägerentfernungen bis 2 m und für fremde Lasten bis 550 kg/qm anwendbar.

Pfeilhöhe bis P25 m Spannweite 2 cm, bei L50, 1-75 und 2 m Spannweite 3, 4 bezw. 5 cm.

Die Formziegel werden durch Nachpressung und mit scharfem Brande erzeugt und mit Zementkalkmörtel vermauert. Fehlerhafte oder bloß durch Handschlag erzeugte Formsteine sind für diese Wölbung ungeeignet.

Die Einwölbung erfolgt scharenweise über einer 15 cm starken, von Lehrbögen getragenen Bretterschalung. Die einzelnen Scharen werden von einem Widerlager (Träger) zum anderen ausgeführt, je zwei aus 30 cm langen, 18 cm breiten und 10 cm dicken, trapez- oder rhomboid-förmigen Steinen hergestellten Scharen folgt eine dritte aus 16 cm hohen Steinen als Yerstärkungsrippe. In jeder Schar wird der letzte Stein zunächst des Trägers als Schlußstein, parallel zur Richtung der Gewölbeachse eine getrieben.

Beim Deckenputz werden die nicht nimisierten Unterflanschen der Eisenträger mit einem Portlandzementbrei überzogen.

Diese Falzziegeleinwölbung kostet per 1 qm Deckenfläche, samt Verputz, Weißung und Gerüst.....K 6'20

c) Flachgewölbe aus kombinierten Keilziegeln, Patent „Hönel“.

{ S¹' V.r-

Mit Dielung.

iriSBjpmipt

Mit Pflasterung.

Für fremde Lasten bis 550 kg/qm und Trägerentfernungen bis 2 m anwendbar.

Pfeil höhe genügt mit 1-5 ein bis zur Spannweite von D20 m; Spannweiten von L50, P80 und 2 m erfordern eine Pfeilhöhe von 3, 4 bezw. 5 cm.

Bis P50 m Spannweite werden die Gewölbe durchaus mit 10 cm hohen Steinen hergestellt. Bei Spannweiten über P50—P80 m wird nach jeder vierten, bei Spannweiten über P80—2 m nach jeder dritten 10 cm hohen Schar eine solche mit 14⁻5 cm hohen Steinen eingeschaltet.

Die Einwölbung erfolgt scharenweise wie ad b, jedoch über einer 3—3‘5 cm starken Bretterschalung und ist zur Mauerung Zementkalk- oder verlängerter Portlandzementmörtel zu verwenden.

Die Ziegel sind oben 31, unten 26 cm lang, 10 cm breit und 10 oder 14*5 cm hoch und werden mit Nachpressung und scharfem Brande erzeugt. Fehlerhafte oder bloß durch Handschlag erzeugte Ziegel sind von der Verwendung ausgeschlossen.

Kosten der Gewölbung per 1 qm Deckenfläche, einschließlich Deckenputz, Weißung und Gerüst    K 7'50

6²

d) Zackenziegelgewölbe, Patent „Schumacher“.

mi

Mit Dielung.

Mit Pflasterung.

Bei Trägerentfernungen bis P50 m und für fremde Lasten bis 450 kg/qm anwendbar.

Pfeilhöhe mindestens 5 cm.

Die Ausführung des Gewölbes erfolgt scharenweise auf Rutschbögen, u. zw. gleichzeitig von den Enden des Gewölbefeldes und den beiden Widerlagern (Trägern) aus. Der Schluß einer jeden Schar wird in der Nähe des Gewölbescheitels durch einen entsprechend zugehauenen Formziegel gebildet, welcher in der Richtung parallel zur Gewölbeachse eingetrieben wird und sobald sich die von beiden Gewölbeenden ausgehenden Scharen in den Anläufen berühren, wrird der zuletzt freibleibende, linsenförmige Teil des Deckenfeldes mit Beton ausgefüllt oder das Gewölbefeld mit entsprechend zugehauenen Mauerziegeln geschlossen.

Wegen der großen Pfeilhöhe wird für den Deckenputz unterhalb der Trägerflanschen ein über die ganze Deckenfläche reichendes Drahtnetz angebracht und dieses mit Haken und Nägeln am Gewölbe und an den Trägern befestigt.

Die Formziegel haben 26 cm Kantenlänge, sind 7‘5 cm breit, 14 cm hoch und werden mit Handschlag und scharfem Brande erzeugt; zum Vermauern ist Zementkalkmörtel zu verwenden.

Kosten des Zackenziegelgewölbes per 1 qm Deckenfläche, samt Deckenputz, Drahtnetz, Weißung und Gerüst K 5'80

e) Doppelfalz- und Zackenziegelgewölbe, Patent „Ludwig“.

lg

Mit Dielung.

Mit Pflasterung.

Längenschnitt.

Die Ziegel werden entweder voll oder nach der Länge mit zwei kreisrunden Löchern mit Nachpressung und scharfem Brande erzeugt, haben 26 cm Kantenlänge, 14 cm Höhe und sind 8 cm dick.

Bei Gewölben mit vollen Ziegeln und fremder Last bis 310 kg/qm darf die Trägerentfernung höchstens P80 m, bei fremder Last über 310—450 kg/qm höchstens L65 m und bei fremder Last über 450—550 kg/qm höchstens L50 m betragen. Hohlziegel (durchlochte Ziegel) dürfen nur für fremde Lasten bis 310 kg/qm Und Trägerentfernungen bis 1‘50 m angewendet werden.

Pfeilhöhe beif remder Last bis 310 kg/qm und Trägerentfernung bis 1, 1‘5 und 1-80 m wenigstens 2, 2*5 bezw. 3 cm. Bei Lasten über 310 kg/qm und Trägerentfernung von l⁻65 resp. L50 m mindestens 3⁻5 cm.

Die Einwölbung erfolgt scharenweise „Voll auf Fuge“, u. zw. über einer durch Lehrbögen getragenen Bretterschalung. Zum Mauern ist reiner oder wenigstens verlängerter Portlandzementmörtel zu verwenden, fehlerhafte oder bloß durch Handschlag erzeugte Ziegel sind von der Verwendung ausgeschlossen.

Kosten der Einwölbung per 1 qm Deckenfläche, samt Deckenputz, Weißung, Schalung und Lehrbögen    . K 6'40

/) Wellenfalzziegel-Gewölbe, Patent „Wehler“.

Mit Dielung.

Mit Pflasterung.

Längenprofil.

Mit Flanschenziegeln.

Für Trägerentfernungen bis L70 m und fremde Lasten bis 550 kg/qm. Werden jedoch zur Erreichung größerer Feuersicherheit die unteren Trägerflanschen mit besonderen Formziegeln (Flanschenziegeln) verkleidet, dann darf die fremde Deckenlast 250 kg/qm nicht übersteigen.

Pfeilhöhe in beiden Fällen wenigstens 3 cm.

Die Ziegel werden mit Nachpressung und scharfem Brande erzeugt, sind 31 cm lang, 12 cm breit und 10 cm dick ; zum Vermauern ist reiner oder doch verlängerter Portlandzementmörtel zu verwenden.

Die Einwölbung erfolgt scharenweise von einem Widerlager zum anderen auf Rutschlehren ; werden Flanschen-ziegel verwendet, so ist zwischen diesen und den eigentlichen Gewölbesteinen eine Schar stehender Mauerziegel einzuschalten.

K 5-00

Kosten;¹ der Wölbung per 1 qm Deckenfläche, samt Deckenputz, Weißung und Gerüst.......

g) Flachdecke aus armierten Hohlziegeln, Patent „Demski“.

Mit Dielung.

Mit Pflasterung.

"-;r

£EU

Wl

1 • • •'•••; ••••*• • •••♦•• • ' I |itaj|iaxi i c c a j b »r

Pt' ; k . .vk : -g

Längenprofil.

Draufsicht.

Für fremde Lasten bis 550 kg/qm und Trägerentfernungen bis L75 m anwendbar.

Material : die allerorts übhchen, maschingepreßten Dreilochziegel; zum Vergießen der Fugen und zum Ausfüllen der Ziegellöcher dünnflüssiger Portlandzementmörtel.

— Querschnitt der Bandeisenstäbe für fremde Lasten bis 250 kg/qm und Trägerentfernung bis P30 m wenigstens 25 X1 mm, ansonsten wenigstens 30 X 1 oder 27 X 1'2 mm.

Ausführung scharenweise über einer Bretterschalung, die mit Dachpappe abgedeckt ist, letztere, um ein Ausfließen des später auf die eingerichteten Scharen aufzubringenden Mörtels zu verhindern.

K 7-00

Kosten per 1 qm Deckenfläche samt Bandeisenstäben,

Deckenputz, Weißung, Gerüst etc............

3-00

h) Flach decke aus Gödinger Hour dis (hohle, flache Wölbziegel aus mergelfreiem Ton) von besonders leichter Deckenkonstruktion (bloß 50 kg per 1 qm) und 7 cm Bauhöhe, zwischen Traversen gelegt, kostet an Material franko jeder Bahnstation in Österreich u. in Ungarn geliefertper 1 qm „ Näheres im Inseratenteile dieses Buches.

Gemischtes Mauerwerk aus Bruchsteinen und Ziegeln.

Bei dieser oftmals vorkommenden Arbeitsgattung sind die Einheitspreise in demselben Verhältnisse zu rechnen, in welchem die Mischung der Materialien gewünscht wird, z. B.:

Gemischtes Mauerwerk zuebenerErde mit % Bruchstein und ¹/₃ Ziegel in Weißkalkmörtel herzustellen erfordert :

²/₃ Bruchsteingemäuer.....à K 19'50, K 13-00

¹L Ziegelmauer

„ „ 20-85, „ 6-95 folglich kostet 1 kbm genannten, gemischten Mauerwerks „    19-95

Ziegelmauerwerk mit Hohlziegeln, geschlemmten Ziegeln u. s. w. berechne man wie die verschiedenen Mauerwerksgattungen mit gewöhnlichen Mauerziegeln und sind bloß die Mehrkosten der verwendeten Ziegelgattung zuzuschlagen.

Ziegelmauerwerk im Rohbau oder mit geschlemmten oder gepreßten Ziegeln verkleidet, wird im vollen Mauerkörper, inklusive der Verkleidung, wie Mauerwerk aus gewöhnlichen Mauerziegeln berechnet, die Mehrkosten der verwendeten Ziegelgattung zugeschlagen und ist außerdem noch per 1 qm der entfallenden Rohbaufläche für Mehrarbeit hinzuzurechnen :

3'2 Maurerstunden ........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

à K 0-45, K 1-44 .    ■    ■    » Q'14

K 1-58

Riegelwandausmauerungen, 0-15 m stark, zu ebenerErde, bei welchen Türen und Fenster voll gerechnet und die Gehölze, welche entweder vom Mauerwerk umgeben sind oder dasselbe begrenzen, nicht in Abrechnung kommen, per qm:

a) mit Weißkalkmörtel :

42 Stück Ziegel..........à/c K 4'20, K

dicke Halme) Rohr......

0'01 kg geglühten Rohrdraht .

0'04 mille Rohrnägel.......

2'0 Maurerstunden........

1'4 männliche Handlangerstunden .

1'4 weibliche    „    .

10°/o v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

b) mit Zementkalkmörtel:

42 Stück Ziegel.........

16 kg Zementkalk........

0'05 kbm Sand.........

0'4 Bund Rohr..... .

0'01 kg Rolirdraht........

0'04 mille Rohrnägel.......

2'2 Maurerstunden........

. à/c K • à/q „ à „

OOOOOOO    ©Oh-¹

t—i tO tfl © © © CO to to -G ©OM© ca t—¹ 05    tooc©

4-44

1*5 männliche Handlangerstunden.

1*6 weibliche    „    .

10°/o v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

<JtOto^ooCu©^.cnto

WMOÜlOOOOOO

K 1-76 „ 0-40 „ 0-22 „ 0-36 „ O'Ol „ 0-05 „ 0-99 „ 0-43 „ 0'31 „ 0-17    „

4-70

Betonmauerwerk, siehe Abschnitt „Betonierung“.

Piséemâuerwerk (Lehmstampfbau) per kbm:

a) Piséesteinmauern, wobei aus Erd- oder Lehmarten zuerst in Kästen geformte Steine hergestellt und solche dann mit Lehmmörtel auf gewöhnliche Art vermauert werden :

1*0 kbm ordinäre Erdmasse erzeugen samt Zufuhr und

à K 1*00, K 1*00 „ „ 4-00, „ 0-20 v » 0-45, „

.. „ 0-29, „

- „ 0*21, „

„ „ 6-74, „

Grundzins

0'05 kbm Schotter- oder Sandbeimischung 1*0 Maurerstunden ....

13*0 männliche Handlangerstunden .

12*0 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .    .    _

b) Pisée zwischen Lehmsteinwangen, wobei zwischen 2 schwäche (halben Ziegel starke) Mauern von getrockneten Lehmsteinen der Zwischenraum mit Lehm ausgestampft wird:

„ 0-46

3'77

„ 2'52 0-67    „

8-61

à/c K 1-90, K 1-90

100 Stück Lehmziegel........

0'75 kbm Erdmasse samt Zufuhr und Grundzins ............

4 • 0 Maurerstunden.........

10'0 männliche Handlangerstunden 10⁻0 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

c) Pisée zwischen Brettformen, wobei an den Fluchtlinien der Mauern etwa 6 m lange, 04—08 m hohe, mit losen Querriegeln beiderseits verbundene Brettertafeln aufgestellt werden, zwischen welche die Piséemasse eingestampft wird; nach Vollstampfung jeder solchen Schichte und Trocknung derselben wird die Arbeit, nach Höhersetzen der Brettertafeln, in gleicher Weise fortgesetzt:

1-0 kbm Erdmasse samt Zufuhr und Grundzins à K 1-00, K 1 ■ 00

„ „ 4-00, „ 0-20 „ „ 0-45, „ 1-12 „ , 0-29, „

„ „ 0-21, „ 2-52 „ „ 8-86, „

Gesimsmauerwerk samt Verputz, Weißigung und Färbelung, u. zw. Haupt-, Kordon- und Kämpfergesimse sowie fußbildende Gesimse und Fensterverdachungen, in was immer für einer Höhe, Ausladung und Form, nach dem Querschnitte aus der Höhe und Ausladung im vollen Flächenmaße zu berechnen, kostet per 1 qm Querschnittsfläche bei Gesimsen bis O01 qm Querschnitt ; per m:

a)    mit Weißkalkmörtel:

350 Stück ausgesuchte Ziegel 0⁻5 kbm Gruben- oder Weidkalk .

l'O kbm Sand.......

200 Maurerstunden*).....

30 männliche Handlangerstunden .

60 weibliche    „

10°/₀ v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel:

360 Stück ausgesuchte Ziegel

480 kg Zementkalk......

1'10 kbm Sand.......

215 Maurerstunden......

35 männliche Handlangerstunden .

80 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

c)    mit Portlandzementmörtel:

350 Stück ausgesuchte Ziegel 720 kg Portlandzement ....

1'10 kbm Sand.......

230 Maurerstunden......

40 männliche Handlangerstunden .

95 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

d)    sind alte Gesimse auszuziehen, d. i. zu putzen, weißigen und zu färbein, so berechne man von den angegebenen Erfordernissen :

84%    an Kalk, Zementen    und    Sand,

90%    an Arbeitslohn    und    Requisiten.

0'05 kbm Schotter- oder Sandbeimischung 2⁻5 Maurerstunden.......

18'0 männliche Handlangerstunden .

12'0 weibliche    „    .    .    .

10% y. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„    „    6-80,    „    0-68 K

9-13

0-89

„ 10-95

à/c K 4-20, K 14-70 à „ 13-80, „

„ „ 0-21, „

„    „147-30, „

ii-90

7- 80 126-00

8- 70 12-60 14-73

„ 191-43

2-50, „    12-00

7-80, „    8-58

„ 213-92

144-90

11-60

19-95

17-64

„ 253-37

Gesimsmauerwerk wie vorstehend, aber bei 0-015 qm Querschnitt aus

legen und ziehen; per 1 m Länge und 1 qm Querschnitt:

*) Maurer für Eassadenputz mit K 0'63 Entlohnung per 1 Stunde. Dieser Lohnsatz ist bei allen Gesimsen- und Zierputzarbeiten angewendet.

a)    mit Weißkalkmörtel:

350 Stück ausgesuchte Ziegel .

0-42 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-84 kbm Sand.......

154 Maurerstunden......

22 männliche Handlangerstunden 50 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel:

350 Stück ausgesuchte Ziegel .

400 kg Zementkalk.....

0-92 kbm Sand......

168 Maurerstunden .    ...

26 männliche Handlangerstunden .

64 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

c)    mit Portlandzementmörtel:

350 Stück ausgesuchte Ziegel .

600 kg Portlandzement ....

0-92 kbm Sand......

180 Maurerstunden.....

30 männliche Handlangerstunden .

76 weibliche Handlangerstunden . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

_    0-29, „

” ” 113"90* ” 11-39 K 152-34

à/c K

à/q „

to

05 o O O <1 to M

CO to tO 05 GO Ol to to M JO 03 o O O

6-55

97-02

6-38

10-50

M l-a O MM M W <1 CH <1 O If*-

05 CJl CO M O CO^lMMXOO

„ 171-38

„ 203-75

d) sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen :

80% an Kalk, Zementen und Sand,

88% an Arbeitslohn und Requisiten.

Gesimsmauerwerk wie vorstehend, aber bei 0-025 qm Querschnitt auslegen und ziehen; per 1 m Länge und 1 qm Querschnitt :

.    . â'c K 4-20, K 14-07

„ „ 13-80, „ 4-69 5-30 75-60 4-93 8-40

„ „ 88-92, „ 8-89

a) mit Weißkalkmörtel:

335 Stück ausgesuchte Ziegel 0'34 kbm Gruben- oder Weißkalk

„ n 7-80, „ „    „    0-63,    „

„    „    0-29,    „

„ „ 0-21, „

0-68 kbm Sand......

120 M aurerstunden.....

„ 121-88

17 männliche Handlangerstunden 40 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Req u. Aufs. .

b)    mit Zementkalkmörtel :

335 Stück ausgesuchte Ziegel

344 kg Zementkalk......

0"75 kbm Sand.......

132 Maurerstunden......

20 männliche Handlangerstunden . 60 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

c)    mit Portlandzementmörtel:

335 Stück ausgesuchte Ziegel.

516 kg Portlandzement ....

0"75 kbm Sand.......

142 Maurerstunden......

23 männliche Handlangerstunden . 60 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

* - 3    fjro-

3 3 3    s ₃    K

O    <1 Ol    tfx    O O O O    ^ M

3 ń é i    é é    û    I ś ń é s    é g    g

K 14-07

8-60

5-85

M « *

SS-

05

C5

i.

„ 83-16 „    5-80

„ 10-50 „    9-95

K 14-07

„ 25-80

5-85

„ 89-46

„ 12-60 „ 10-87

„ 137-93

„ 165-32

d) sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

75°/₀ an Kalk, Zementen und Sand,

86% an Arbeitslohn und Requisiten.

d) mit Weißkalkmörtel:

315 Stück ausgesuchte Ziegel 0-27 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-54 kbm Sand.......

84 Maurerstunden......

15 männliche Handlangerstunden 30 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f Beq. u. Aufs.

CO CO H CJ O O XI (M t> çq 05 CO CO CO

b) mit Zementkalkmörtel:

315 Stück ausgesuchte Ziegel 280 kg Zementkalk ......

0-60 kbm Sand .......

94 Maurerstunden......

17 männliche Handlangerstunden . 40 weibliche    ,,

10°/o y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

4-68 „ 59-22 „    „ 0-29, „    4-93

„    0-21, „    8-40

7-25

„ 104-71

c) mit Portlandzementmörtel:

315 Stück ausgesuchte Ziegel.....

420 kg Portlandzement.......

0'60 kbm Sand.........

102 Maurerstunden........

19 männliche Handlangerstunden 50 weibliche    „    .

10°/„ v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

W R <= <- R

ff- K =

CO © X co r-f © CO (M O O 3d O lO ©

CO rH ^ rtt io © x rH (M © ri

„ 127-21

d) sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

70% an Kalk, Zementen und Sand,

80% an Arbeitslohn und Requisiten.

Gésimsmauerwerk wie vorstehend, aber bei 0‘1 qm Querschnitt auslegen und ziehen; per 1 m Länge und 1 qm Querschnitt :

a) mit Weißkalkmörtel:

310 Stück ausgesuchte Ziegel 0-19 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-38 kbm Sand.......

52 Maurerstunden......

10 männliche Handlangerstunden 20 weibliche    „

10°/o y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs

Sooo»iwiu

ßßßßßßß

CO <M CM (M n    CO

02

96

2'90 4-20 3-99

„ 62-45

b)    mit Zementkalkmörtel:

310 Stück ausgesuchte Ziegel.

192 kg Zementkalk.......

0'44 kbm Sand........

60 Maurerstunden.......

11    männliche Handlangerstunden .

29 weibliche    „

10% v- Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

c)    mit Portlandzementmörtel:

310 Stück ausgesuchte Ziegel

288 kg Portlandzement.....

0-44 kbm Sand........

67 Maurerstunden.......

12    männliche Handlangerstunden .

38 weibliche    „

10°/₀ v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

³³³³ »SS 3 3 3 3 3 3 * M o O © vi tc ^

làèéééi'è

3 3 3 3 3 » W

CO    »-*

C5 CO <1 w ^ cc

O M CO IM» O M CO CO o CO © to

73-04

0SSSSS

^ O o o O O CO

13- 02

14- 40 3-43

42-21 3-48 7-98 5-37    „

d) sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

55% an Kalk, Zementen und Sand,

71% an Arbeitslohn und Requisiten.

Gesimsmauer werk wie vorstehend, aber bei 0‘2 qm Querschnitt auslegen und ziehen, per 1 m Länge und 1 qm Querschnitt :

a) mit Weißkalkmörtel:

280 Stück ausgesuchte Ziegel.

0'16 kbm Gruben- oder Weiß kalk .

0-32 kbm Sand.......

46 Maurerstunden......

8 männliche Handlangerstunden.

19 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

à/c K à „

o" o o' « 05 H O) <M 00 00 O <M CQ (Ol

to    l~*

o: to co to to i-*

3-53 IV

55-29

b) mit Zementkalkmörtel:

280 Stück ausgesuchte Ziegel 160 kg Zemeutkalk. .    ...

0"39 km Sand.......

53 Maurerstunden ......

9 männliche Handlangerstnnden.

28 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

. à/c K

• à/q n

O O O to ^

ééèéèè i

K 11-76 „ 4-00 „ 3-04 , 33-39

2-61

5-88 4-19 n

64-87

c) mit Portlandzementmörtel:

280 Stück ausgesuchte Ziegel .

240 kg Portlandzement.....

0'39 kbm Sand .......

60 Maurerstunden.......

10 männliche Handlangerstunden .

37 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

- * -ff

3 3 3 3 3 n

o' o' o' co' o i-i Ol O 00 co (N (M Tji

i>ôoôœ

rl CC t> H H eo

cc o o o t> o

tN OOCOCJt>QO <M l> "«f

80-12

d) sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen :

50% an Kalk, Zementen und Sand,

65% an Arbeitslohn und Requisiten.

Gesimsmauerwerk wie vorstehend, aber bei 0-3 qm Querschnitt auslegen und ziehen, per 1 m Länge und 1 qm Querschnitt :

a) mit Weißkalkmörtel:

250 Stück ausgesuchte Ziegel 0-145 kbm Gruben- oder Weidkalk.

0-29 kbm Sand.......

38 Maurerstunden ......

C männliche Handlangerstunden 12 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

à/c

oo O O O -a w ^

èéèàéè g

O O O ^ <M lO O (N 05 t* lO

2-82 „

45-78

b) mit Zementkalkmörtel:

250 Stück ausgesuchte Ziegel 144 kg Zementkalk ....

0‘33 kbm Sand.......

43 Maurerstunden......

6 männliche Handlangerstunden 20 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

„ 0-21, „

„    „ 33-03, „

3-60

2-57

27-09

1-74

4-20

3-30

c)    mit Portlandzementmörtel:

250 Stück ausgesuchte Ziegel 216 kg Portlandzement

0-33 kbm Sand......

48 Maurerstunden.....

6 männliche Handlangerstunden 28 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

d)    sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

40% an Kalk, Zementen und Sand,

60% an Arbeitslohn und Requisiten.

à/c K 4-20, K à/q „    5-00, „

80, „

mobSo

5-88

3-79

Gesimsmauerwerk wie vorstehend, aber bei 0-5 qm Querschnitt auslegen und ziehen, per lm Länge und 1 qm Querschnitt :

a) mit Weißkalkmörtel:

220 Stück ausgesuchte Ziegel.

0-135 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-27 kbm Sand......

34 Maurerstunden.....

5 männliche Handlangerstunden 12 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

M I> O O O iO

er. h oq

21-42

1- 45

2- 52

2-54    „

4114

b)    mit Zementkalkmörtel:

220 Stück ausgesuchte Ziegel

136 kg Zementkalk.....

0-31 kbm Sand......

38 Maurerstunden.....

6 männliche Handlangerstunden 19 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

c)    mit Portlandzementmörtel:

220 Stück ausgesuchte Ziegel 204 kg Portlandzement .

0’31 kbm Sand.....

42 Maurerstunden ....

5 männliche Handlangerstunden 27 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

d)    sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

38% an Kalk, Zementen und Sand,

58% an Arbeitslohn und Requisiten.

à/c K . à/q „ à „

to

<x> O O O <1 to rfÄ.

K 9-24 „    3-40

„    2-42

„ 23-94

1-45

„    3-99

„    2-94    „

47-38

1-45 6-67 3-36

„    »    0-29,    „

„ „ 0-21, „

„    „    33-58,    „

2-42

„ 58-80

Gesimseberechnung.

Die Gesimse sind nach Längenmetern zu verrechnen und wird der Einheitspreis für ein gegebenes Gesimse gefunden, indem man dessen faktische Querschnittsfläche (ganze Höhe X ganze Ausladung) mit dem per 1 qm ermittelten Einheitspreise der dazu passenden Post multipliziert.

Gesimse, deren Querschnittsflächen zwischen jene der vorstehenden Posten fallen, sind proportional mit den ihrer Querschnittsfläche zunächstliegenden Einheitspreisen zu berechnen.

bis

bei

Demnach kostet bei den hier angesetzten Grundpreisen ein Längenmeter Gesimse, bei Herstellung in Weißkalkmörtel und dem Querschnitte:

010 qm, spezifiziert, 191-43X0-01 =

” ] PP- Wert für O'OOl 191-43 — 152-34    _

011

spezifiziert, 152-

für 0 001

152-34 — 121-88

io

305

(191-43 — 1 X 7-82) 0-011 = (191-43 — 2 X 7-82)0-012 = (191-43 — 3 X 7-82)0-013 = (191-43— 4 x 7-82) O'014 =

100 „ spezifiziert, 62-45 X 0"1 = für 0 025 62-45 — 55-29

für 0"005

121-88 — 91-10

für O-Ol 91-10 — 62-45

(152-34 — 2 X 3-05) 0-017 (152-34 —4 X 3-05)0-019 (152-34 — 5 X 3-05) 0-02 (152-34 — 6 X 3-05) 0‘021 (152-34 - 8 X 3-05) 0-023 =

= 6-16 ) (121-88 l (121-88

(121-88 — 1 X 6-16) 0-03 = . (121-88 — 2 X 6-1«) 0-035= .

—    3 X 6-16)0-04 = .

—    4 X 6-16)0-045= .

f (91-10 — 1 X 5-73) 0-06 = I (91-10 — 2 X 5-73)0-07 = = 5-73 I (91-10 — 3 X 5-73)0-08 = I (91-10 — 4 X 5-73) 0-09 =

125

150

175

= 1-79

(62-45 — 1 X 1-79) 0-125 = (62-45 — 2 X 1-79)0-15 = (62-45 — 3 X 1-79)0-175 =

200    „ spezifiziert, 55-29 X 0⁻2 =

55-29 + 46-78

. K 1-91 . „ 2-02

. „ 11-06

250    „

300    „ spezifiziert, 45-78 X 0‘3 =

350 „ ) für 0-05 400    „ l 45-78 — 41-14

50    „--

500    „ spezifiziert, 41-14 X0'5 =

X 0-25 =

„ 12-63

= 1-16

(45-78 — 1 x 1-16)0-35= . (45-78 — 2 X 1-16) 0-4 = . (45-78 - 3 X 1-16)0-45= .

.    „ 13-73

.    „15-62

„ 17-38 .    „ 19-03

.    „ 20-57

Werden Gesimse an alten Gebäuden neu hergestellt, so ist wegen der besonderen Gerüstung das Arbeitserfordernis samt Requisitensatz um 50% zu erhöhen.

Werden zu Gesimsen Hängplatten oder besondere Gesimsziegel in Verwendung gebracht, so wird das aufgewendete Material separat zu berechnen sein, ohne daß sich das Arbeitserfordernis erhöht.

Hohlkehlgesimse samt Verputz und Weißigung, nach dem Querschnitte aus der Höhe und Ausladung im vollen Flächenmaß zu berechnen, kostet perl qm Querschnittsfläche bei Gesimsen bis 0-01 qm Querschnitt, per m:

a) mit. Weißkalkmörtel:

250 Stück ausgesuchte Ziegeï .    .

0"23 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-46 kbm Sand.......

75 Maurerstunden......

10 männliche Handlangerstunden 25 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f. fteq. u. Aufs.

5-25 5-54

„ „ 0-21, „

„    „55-40, „

K 78-20

b)    mit Zementkalkmörtel :

250 Stück ausgesuchte Ziegel.

200 kg Zementkalk......

0'5 kbm Sand.......

80 Maurerstunden......

10% y. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

3 3 3 »’-f

O (M ©    02 rl CO

<M © 00 © CvJ TH

T* © |> © © © ©

lO

=* » w

© trt co © cq o o

T-l    O

© 00 ©    © © Ci

to cc © © © © ©

00

Cn

o

Ci

© © © © <J © rf».

00 to fco Oi GO o bo ©^,©^03 O Oi ©

97-60

d) sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

70% an Kalk, Zementen und Sand,

75% an Arbeitslohn und Requisiten.

Hohlkehlgesimse wie vorstehend, aber bei 0⁻04 qm Querschnitt auslegen und ziehen, per 1 m Länge und 1 qm Querschnitt :

a) mit Weißkalkmörtel:

200 Stück ausgesuchte Ziegel O'17 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-34 kbm Sand......

48 "5 Maurerstunden ....

8 männliche Handlangerstunden 14 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

CO to to Ci 00 co fco

>-* CO 03 © o O

Oi

03 tO fcO © tO tO 00

O »O O O N ^ CO ^ CO CO O CO Ci io

52-79

b)    mit Zementkalkmörtel :

200 Stück ausgesuchte Ziegel .    .

146 kg Zementkalk.......

0‘36 kbm Sand........

52 Maurerstunden.......

8 männliche Handlangerstunden.

16    weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

c)    mit Portlandzementmörtel :

200 Stück ausgesuchte Ziegel ....

237 kg Portlandzement......

0-36 kbm Sand ........

53'5 Maurerstunden.......

8 männliche Handlangerstunden .

17    weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs..

d)    sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

60°/o an Kalk, Zementen und Sand,

67% an Arbeitslohn und Requisiten.

2-81

n n 0-29, „

n n 0-21,    „

„    „    39-59,    „

33-70

2- 32

3- 57 3-96

Hohlkehlgesimse wie vorstehend, aber bei 0-09 qm Querschnitt auslegen und ziehen, per 1 m Länge und 1 qm Querschnitt :

„ 57-14

„ 66-61

a)    mit Weißkalkmörtel:

200 Stück ausgesuchte Ziegel 0-15 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0"27 kbm Sand........

38 • 5 Maurerstunden......

5 männliche Handlangerstunden

13    weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

b)    mit Zementkalkmörtel :

200 Stück ausgesuchte Ziegel

130 kg Zementkalk.......

0-32 kbm Sand........

41- 5 Maurerstunden......

5 männliche Handlang erstunden.

14    weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

c)    mit Portlandzementmörtel :

200 Stück ausgesuchte Ziegel

205 kg Portlandzement......

0-32 kbm Sand........

42- 8 Maurerstunden.......

5 männliche Handlangerstunden .

15    weibliche    „    .    .    .

10% v. Arbeitslohn für Eeq. und Aufs.

S3

» ³ 3 3 ft

» » 33 3 3 3 ft    SmJ 3 1 1 3 K

£©00-30».    §000-30^    00 © © © -3 W ff».

#“«ßßßß I ßPßßßßP Jńpśśśśé

K 8-40 „    2-07

2-11

„ 24-25

1-45

: 2-84 K 43-80

K 8-40 „    3-25

«    2-50

n 26-14 a 1-45 a 2-94 ..    3-05    „

K 8-40 „ 10-25 a 2-50 „ 26-96 a 1-45 a 3-15 „    3-16    „

d) sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

50% an Kalk, Zementen und Sand,

53% an Arbeitslohn und Requisiten.

Hohlkehlgesimse wie vorstehend, aber bei 0‘2 qm Querschnitt auslegen und ziehen, per 1 m Länge und 1 qm Querschnitt :

a) mit Weißkalkmörtel:

200 Stück ausgesuchte Ziegel 0-13 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-25 kbm Sand.......

22-5 Maurerstunden......

4 männliche Handlangerstunden

12    weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

h) mit Zementkalkmörtel :

200 Stück ausgesuchte Ziegel

108 kg Zementkalk.....

0-27 kbm Sand.......

26    Maurerstunden......

4 männliche Handlangerstunden

13    weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

c)    mit Portlandzementmörtel :

200 Stück ausgesuchte Ziegel .

175 kg Portlandzement .

0-27 kbm Sand.....

27    Maurerstunden ....

4 männliche Handlangerstunden

14    weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

d)    sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

47% an Kalk, Zementen und Sand,

50% an Arbeitslohn und Requisiten.

1-79

1-95

1-16

2-52

47-73

55-87

„ 31-77

à'c K 4-

s iss ass’

K 8-40 A 2-70

n 2-11

„ 16-38

A 1-16

„    2-73

2-03

„ 35-51

„ „21-11, „

to to H

„ 42-48

Berechnung der Hohlkehlgesiinse.

Die Berechnung der Hohlkehlen geschieht auf dieselbe Art wie die Berechnung gegliederter Gesimse, d. i., nach dem wirklichen Flächenmaße des Querschnittes aus seiner Ausladung und Höhe, multipliziert mit dem Einheitspreise eines qm.

Hohlkehlgesimse, deren Querschnittsflächen zwischen jene der vorangeführten fallen, sind proportional mit den ihrer Querschnittsfläche zunächst liegenden Einheitspreisen zu berechnen.

Es kostet daher ein Längenmeter Hohlkehlgesimse in Weißkalkmörtel hergestellt :

bis O'01 qm, nach vor spezifizierter Post; 78-20 X 0-01 =......

„ 0-05 „ 0-06 „ 0-07 „ 0-08

„0'09    „ nach von spezifizierter Post; 43-80 X 0'09= .

„ 0-10 „ 0-11 „ 0-12 „ 0-13 „ 0-14 „ 0-15 „ 0-16 „ 0-17 „ 0-18 „ 0-19 „ 0-20

K 0-78

= 4-235

für 0-01 52-79 — 43-80

(78-20 — 1 x 4-235) 0'015 = (78-20 —2 X 4-235) 0-02 = (78-20 — 3 X 4-235) 0'025 = (78-20 —4'X 4-235) 0-03 = (78-20 —5 X 4-235) 0'035 =

f (52-79 T-l X 1-789) 0-05 = I (52-79 — 2:X 1-789) 0‘06 = = 1-789 ] (52-79 —3 X 1-789) 0-07 = ( (52-79 —4 X 1-789) 0-08 =

1-11

1*39

1-64

1-84

„ 2-00

2-11

’ (43-80 — 1 X 1-09) 0-10 = (43-80— 2 X 1-09) 0-11 = (43-80— 3 X 1-09) 0-12 = (43-80— 4 X 1-09) 0-13 = (43-80— 5 X 1-09) 0-14 = ‘ (43-80— 6 X 1-09) 0-15 = (43-80— 7 X 1-09) 0-16 = (43-80— 8 X 1-09) 0-17 = (43-80— 9 X 1-09) 0-18 = „ (43-80 — 10 X 1-09)0-19 = spezifizierter Post; 31-77 X 0-20=    .

für 0-01 43-80 — 31-77

5-37

11

= 1-09

nach vor

Architravgesimse mit Ziegeln auslegen und rein ziehen, bei Anwendung von Weißkalkmörtel, per m: a) bei 0"25 m Höhe:

7 Stück ausgesuchte Ziegel .    .    .

0-0062 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-0125 kbm Sand.......

1-6 Maurerstunden ......

0-25 männliche Handlangerstunden .

0-8 weibliche    „

10°/₀ v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

„ 0-07 „ 0-17 „ 0-12

K 1-85

b) bei 03 m Höhe:

11 Stück ausgesuchte Ziegel .    .

0-0075 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-015 kbm Sand......

1 • 98 Maurerstunden.....

0-41 männliche Handlangerstunden 0-9 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„ 0-16

„ „    1-56

1-25

„    2-40

c) bei 0-4 m Höhe:

19 Stück ausgesuchte Ziegel .    .

0-01 kbm Gruben- oder Weißkalk 0"02 kbm Sand .    .    .    .    .

2-64 Maurerstunden.....

0-55 männliche Handlangerstunden 1-2 weibliche

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

cl) bei 0'5 m Höhe:

23 Stück ausgesuchte Ziegel 0-0125 kbm Gruben- oder Weißkalk . 0-025 kbm Sand .......

3 Maurerstunden .    ......

0-8 männliche Handlangerstunden . 2 weibliche    „    ■    .

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

e) bei 06 m Höhe:

27 Stück ausgesuchte Ziegel 0-015 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-03 kbm Sand......

4-9 Maurerstunden .    .    .    .

1 männliche Handlangerstunde 4 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

p £ £ s sf s s I p £ £ s s s s

O CO t> O O O <M    Ô CO I> Ô O O 4

a 3 * » a * W O O O o o o

to IMO CO M M CO

°°o

Ifk CO 15 O 15 tO M

to tfk O O 03 M W

O CO

6-21

/) werden diese Gesimse mit anderen Mörtelgattungen hergestellt, so berechne man die gleichen Erfordernisse, wie sie in der Analyse angegeben sind, nur substituiere man für je 1 kbm Fettkalk je nach Verwendung:

1 kbm Zementkalk zum Preise von..........

1 kbm gebrannten Gips zum Preise von........

1 kbm Portlandzement zum Preise von........

g) Architravgesimse anderer Querschnitte nehme man im Verhältnisse ihrer Höhe zu obigen Ansätzen an.

Bandgesimse, Fatschen, Chambrams oder umrahmende Gesimse von was immer für einer Form, mit einer Ausladung von durchschnittlich 0⁻05 m, bei Verwendung von Weißkalkmörtel, per m:

„ 20-00 „    41-40

„ 60-00

a) bei 0"13 m Höhe:

0-0033 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-0066 kbm Sand......

1-7 Maurerstunden......

O'l männliche Handlangerstunden. 0-34 weibliche    „

10% v- Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

s-* O O O <1 05

0-04

0-05

1-07

0-03

0-07

0-12 „

1-38

b) bei O'lö m Höhe:

0-0034 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-0069 kbm Sand......

1-8 Maurerstunden......

O’l männliche Handlangerstunden . 0-36 weibliche    „

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

a a 85* a a W

t5 tO fcO C5 00 CO CO 05 O O

0 0 0 1-400

M O O M o O bO GO 05 05 CI ox

1-46

c) bei 0'16 m Höhe:

0-0036 kbm Gruben- oder Weißkalk . 0-0072 kbm Sand ........

1-9 Maurerstunden.......

0-1 männliche Handlangerstunden .    .

0-38 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

. a'K 13-80, K

•un ⁸⁰> u

t> o ô o

„ „ 1-31, „

OOO^OO

20

i;65>

».3 3 a 3 &•

ar * » « »    M

SS?"???

MOOÖOH

d) bei O'l7 m Höhe:

0-0038 kbm Gruben- oder Weißkalk . 0-0076 kbm Sand .......

2-0 Maurerstunden.......

0-1 männliche Handlangerstunden .

0-4 weibliche    „

10% V. Arbeitslohn . Beq- u. Aufs. ’ .

h)    bei Anwendung anderer Bindemittel als Weißkalk berechne man die gleichen Kubikgrößen, wie sie in den Analysen angegeben sind, und substituiere hiebei den Einheitspreis per kbm:

für Zementkalk...................

für gebrannten Gips.................

für Portlandzement.................

und erhöhe das Arbeitserfordernis um 15%-

i)    bei Herstellung obiger Gesimse an alten Gebäuden rechne man für das Ausspitzen der notwendigen Mauervertiefungen 40% von dem in der Analyse ersichtlichen Arbeitslöhne mehr.

Ziergesimse, k 1 e-i n e, bis 0-08 m Ausladung, ohne Rücksicht auf Breite oder Höhe — oder aber glatte Fenstereinfassungen, per m:

„ 20-00 „ 41-40 „ 60-00

Vi

e) bei 0-18 m Höhe:

0-004 kbm Gruben- oder Weißkalk O’008 kbm Sand. ......

2-1 Maurerstunden......

0-1 männliche Handlangerstunden . 0-45 weibliche*-    „

10°/o v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

/) bei 0-19 m Höhet*

0-0042 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-0084 kbm Sand......

2-2 Maurerstunden......

0"1 männliche Handlangerstunden . 0‘5 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

^ ^ 3 3 a V

* Z * X * W

M©©©-q03 I f-t © © © <| 03

SŚgggg jŚŚŚŚSg

3 » S S => W

o © o >-* o o

M © © 03 © © rf¹* © 03 fcO 03 cn

CO © © CO © l© © © CO © r-i tH

© © rH © © ©

1-79

g) bei 020 m Höbe:

0'005 kbm Gruben-0⁻01 kbm f^and .

2-4 Maurerstunden (J • 1 männliche Handlangerstunden . 0‘55 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

oder'*Weißkalk

8 SS ff SS

CObOOOH

b- CO H CO H CO O O IO O 1-H tH

ÓÓhoÓÓ

M E c B

1-96

a) mit Weißkalkmörtel:

„ „ 0-21, „ 0

„ „    0-41,    „    0_

b) bei Herstellung mit Zementkalk-, Portlandzement- oder Gipsmörtel berücksichtige man die Anmerkung der vorhergehenden Arbeitspost ad h.

3 Stück ausgesuchte Ziegel.

0-002 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-004 kbm Sand......

0-56 Maurerstunden.....

0-05 männliche Handlangerstunden 0-25 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

CO CO CO »O h to ^ tH © © co © © ©

064

Gliederungen von 0-02 bis 0-04 m Ausladung mit Weißkalkmörtel, per m:

0-001 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-002 kbm Sand......

0-32 Maurerstunden .    .    .    .

0-05 männliche Handlangerstunden 0-15 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

Fugenschnitte ohne Gliederung, per m:

a)    bei neuem Putz:

0⁻15 Maurerstunden.....

10°/o v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

das Materiale ist beim Verputze inbegriffen.

b)    Ist diese Arbeit bei altem Verputze herzustellen, dann rechne man:

O'OOl kbm Gruben- oder Weißkalk .    à K 13-80, K 0-01

0'23 Maurerstunden .......

0-1 weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

à K 0-63, K 0-09

. . . . „ 0-01 K

o-io

„ „ 0-63, „ 0'14 „ „ 0-21, „ 0-02 . „ „ 0-16, „ 0-02 „

0-19

Zahnschnitte von O05 bis 0'08 m Tiefe oder Höbe bei neuen Gesimsen ausputzen, per m:

¹

Ziegelerfordernis hei Gewölbmauerwerk per kbm netto 269 Stück dazu für Bruch und Verhauen 7'8% mit .

²

Massive Flachdecken gibt es außer den hier angeführten noch eine große Zahl, dieselben sind zumeist patentrechtlich geschützt, weshalb jeweilig mit dem Patentinhaber das Einvernehmen gepflogen werden muß.

a) mit Weißkalkmörtel:

0 005 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-002 kbm Sand.......

2-3 Maurerstunden......

0-1 männliche Handlangerstunden .

1-81

0-4 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

b) mit Gipsmörtel:

0-005 kbm Gips......

2-3 Maurerstunden......

0-1 männliche Handlangprstunden . 0-4 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

„ 0-16 „

nn¹'

1-93

Anmerkung zu allen Gesimsherstellungen.

Wenn Gesimsherstellungen in einer höheren Etage als 4 m über dem Erdborizont bewerkstelhgt werden sollen, so hat man für jedes höhere Geschoß (zirka 4 m Höbe) wegen kostspiebgerer Gerüstung und schwierigerer Hinaufschaffung der Materiaben zu den hier berechneten Preisen einen Zuschlag von 5% vom Arbeitslöhne des Maurers und 10% vom Arbeitslöhne des Handlangers zuzurechnen.

Mauerverputz, gewöhnhcher, grober, in die Latte gezogen, 10—12 mm stark, zu ebener Erde:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0-007 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-014 kbm Sand......

0"7 gewöhnliche Maurerstunden 0-1 männliche Handiangerstunden . 0-25 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel:

0-007 kbm Zementkalk ....

0 014 kbm Sand......

1-0 Maurerstunden......

0'1 männliche Handlangerstunden . 0-4 weibliche    „

10°/₀ v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

© o o O <1 03

śśgiéé

K 0-10

» O'¹¹

„ 0-31 „ 0-03 „ 0 05 „ 0-04    „

0-64

O © io oT r-T CD I

O 00 rłt <M <M io ONOOOo'

» * » » * M

o o o o o o O o O tf*- M M 05 CD W Ot M If*.

c)    mit Portlandzementmörtel:

,0'007 kbm Portlandzement

0-014 kbm Sand.......

1-2 Maurerstunden......

0-1 männliche Handlangerstunden ..

0-45 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

d)    diesen Verputz in höheren Etagen als 4 m über dem Erdhorizont hersteilen, rechne man für jede Stockwerkshöhe vorstehenden Einheitspreisen per qm zu:

0-2 weibliche Handlangerstunden

„    0-66,    „    0-07 E

0-54

à K 0-21    „

0-04

Mauerverputz, gewöhnlicher Spritzwurf, 12—15 mm stark aufgetragen, zu ebener Erde, per qm:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0• 008 kbm Gruben- oder Weißkalk

O'OIG kbm Sand......

0'9 Maurerstunden......

0'1 männliche Handlangerstunden .

0’35 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel:

0" 008 kbm Zementkalk ....

0'016 kbm Sand......

1 • 25 Maurerstunden.....

0'1 männliche Handlangerstunden .

0’52 weibliche    „

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

c)    mit Portlandzementmörtel:

0'009 kbm Portlandzement

0'0165 kbm Sand......

1-45 Maurerstunden.....

0'1 männliche Handlangerstunden .

0⁻6 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

d)    diesen Verputz in höheren Etagen herstellen, rechne man für jede Stockwerkshöhe vorstehenden Einheitspreisen per qm zu:

0-25 weibliche Handlangerstunden

0-78

© © © O' <1 ©

o cT nrT cT r-T o © CO <M (M t>

1-05

80, „ 45, „ 29, „

13

65

03

1-56

à K 0-21

0-05

Mauerverputz, gewöhnlicher glatter feiner, rein verrieben, 17—20 mm dick, zu ebener Erde, per qm:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0-01 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0’02 kbm Sand.......

1-2 Maurerstunden......

0-1 männliche Handlangerstunden .

0-65 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel:

0-01 kbm Zementkalk.....

0‘02 kbm Sand.......

1-5 Maurerstunden......

o • 1 männliche Handlangerstunden .

0\8 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

c)    mit Portlandzementmörtel:

0-01 kbm Portlandzement

0-02 kbm Sand.......

1 • 7 Maurerstunden......

0-1 männliche Handlangerstunden .

....    0‘9 weibliche    „

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

„ 0-16 0-54 „ 0-03 0-14

1-08

„    „    0-87,    „    0-09 . „ .

à K 60-00, K 0-60

„ „    7-80, „ 0-16

0-03

1-32

K 0‘07

„ o-oi

d) diesen Verputz in höheren Etagen hersteilen, rechne man für jede Stockwerkshöhe vorstehenden Einheitspreisen per qm zu:

O’3 weibliche Handlangerstunden    . . . . à K 0’21, K 0’06

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

Mauerverputz, außergewöhnlicher, zur Abhaltung von Nässe, bei dem Mischungsverhältnisse des Materials wie 1:1, die Außenfläche glatt verrieben, zu ebener Erde, per qm:

a)    mit Zementkalkmörtel, 20 mm dick:

0’012 kbm Zementkalk......

0’012 kbm Sand........

1-5 Maurerstunden.......

0’1 männliche Handlangerstunden .

0’8 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

b)    mit Portlandzementmörtel, 6 mm dick:

0’006 kbm Portlandzement.....

0’006 kbm Sand .    ,.......

1’2 Maurerstunden........

0’15 männliche Handlangerstunden 0’5 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

c)    mit Portlandzementmörtel, 12 mm dick:

0’01 kbm Portlandzement.....

0’01 kbm Sand.........

1 ’ 5 Maurerstunden........

0’2 männliche Handlangerstunden .

0-6 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

d)    mit Portlandzementmörtel, 18 mm dick:

0’015 kbm Portlandzement.....

0’015 kbm Sand........

1 ■ 7 Maurerstunden........

0’2 männliche Handlangerstunden .

0’8 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

e)    kommen diese Arbeiten in anderen als der I. Geschoßhöhe oder Tiefe vor, so ist obigen Einheitspreisen per qm zuzuschlagen:

0’4 weibliche Handlangerstunden .    .    .    . à K 0’21, K 0’08

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.......„ 0*01    ,,

Mauerverputz an alten, jahrelang bestehenden Gebäuden herzustellen, kommt in allen Verputzgattungen um 10% teuerer als hier angesetzt wurde und es muß in diesen Fällen außerdem noch die separate Gerüstherstellung in Anschlag gebracht werden.

Soll Verputz von größerer oder geringerer Dicke berechnet werden, so ist in den Analysen das Erfordernis im Verhältnisse der Dicke anzusetzen.

Gewölbeverputz, 20 mm dick, ohne Unterschied der Höhen, mit Weißkalkmörtel, per qm:

0*012 kbm Gruben- oder Weißkalk

0’025 kbm Sand.......

1’5 Maurerstunden......

0 ’ 15 männliche Handlangerstunden 0’6 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

1-29

1-16

1-63

2-11

0-09

Zierverputz, u. zw. vollständiger Anwurf der Mauern und reinem Verputz mit Nutenziehung oder Bundquadern (Quadrierung), per qm:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0-01 kbm Gruben- oder Weißkalk .

O'02 kbm Sand.......

2'2 Maurerstunden......

O'2 männliche Handlangerstunden . l'l weibliche    „

10°/₀ v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel :

0'01 kbm Zementkalk.....

O'02 kbm Sand.......

2'5 Maurerstunden......

O'2 männliche Handlangerstunden . 1'4 weibliche    „

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

» * » ³ =« K

© O O M © o

M tO O W M H •<1 CO Oi CO C5 tf*.

2-15

bo

I M O O O <1 o co bO bo 05 00 o Ifc© ^CO OO C3 <3

O O © M o O H to o O' M IO

CO CO 05 <1 05 O

2-47

c) mit Portlandzementmörtel:

0'01 kbm Portlandzement

0'02 kbm Sand......

2'8 Maurerstunden.....

0'2 männliche Handlangerstunden 1'5 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs

<33

wooo<io

M tOtDCJCDO W M CO 05 O O

K 0-60 „ 0-16 „ l’76 „ 0-06 „ 0-31 » O⁻21    „

3-10

Zierverputz mit Kassetten und Füllungen, samt vollständigem Maueranwurf, per qm:

a) mit Weißkalkmörtel:

0'015 kbm Gruben- oder Weißkalk

0'03 kbm Sand.......

3'0 Maurerstunden......

0'3 männliche Handlangerstunden . 1'6 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

o’ o co 05 h « 00 00 CO <N <M CO

CO I> Ô Ô Ô Ń

K 0-21 „ 0-23 „ 1-89 „ 0-09 „ 0-34 „ 0-23    „

2-99

b)    mit Zementkalkmörtel:

0'016 kbm Zementkalk ....

0'03 kbm Sand.......

3'6 Maurerstunden......

0'3 männliche Handlangerstunden . 2'0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

c)    mit Portlandzementmörtel:

0'015 kbm Portlandzement

0'03 kbm Sand.......

3'9 Maurerstunden......

0'3 männliche Handlangerstunden . 2'2 weibliche    „

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u, Aufs.

oooSSjqS    cf § co S £3 ©

0 1>000(mI    o i> o o ô CO

03

K 0-30 „ 0-23 „ 2-27 „ 0-09 „ 0-42 „ 0-28 „

K 0-90 » 0-23 „ 2-46 „ 0-09 „ 0-46 „ 0-30    „

Rustika mit profilierten Spiegelquadern und 0-1 m tiefen Nuten, samt vollständigem Maueranwurf, per qm :

a) mit Weißkalkmörtel:

O'025 kbm Gruben- oder Weißkalk

0'05 kbm Sand.......

4'0 Maurerstunden......

0'3 männliche Handlangerstunden . 1'7 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

CO N O O O (M

^ 05 d 05 CO O

co co io o co co

ô ô cq ô ô ö

3-49

4-44

89

b) mit Zementkalkmörtel:

0'025 kbm Zementkalk ....

0'05 kbm Sand.......

4'8 Maurerstunden......

0'3 männliche Handlangerstunden . 2'0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

3 3»*

a 3 fc

c) mit Portlandzementmörtel:

0'025 kbm Portlandzement

0'05 kbm Sand.......

5'4 Maurerstunden.....

0'3 männliche Handlangerstunden . 2'2 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

CO © © © <1 O    I W C O O <1 o

g ś è § g § g b g g è è

O CO O O O O CO Ol

0-42

0-35

4-77

1-50 0-39 3-40 0-09 0-46 0-39    „

6-23

Rustika mit Spritzwurf oder ausgestockten Quadern, samt vollständigem Maueranwurf, per qm:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0'030 kbm Gruben- oder Weißkalk

0'06 kbm Sand.......

5'0 Maurerstunden......

0'5 männliche Handlangerstunden .

2'0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel:

0'03 kbm Zementkalk.....

0'06 kbm Sand.......

6'0 Maurerstunden......

0'5 männliche Handlangerstunden .

2'6 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

8-78

4-96

5-99

c) mit Portlandzementmörtel:

0'03 kbm Portlandzement

0'06 kbm Sand......

6 • 8 Maurerstunden.....

0'5 männliche Handlangerstunden 2 • 8 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

3 3 S*

^ * w

I Ol O O O o

ssjgiié

O t> 00 Tß o o

00 Th <N TH o \o

As © Ah © © ©

7-78

à K 0-45, K 0-54 .    .    „ 0-05    „

Rauhe Zurichtung von Bruchsteinen für Maueransichtsflächen, u. zw. zum Verputz bei Mauerwerk außer dem Grunde, zur Fugenverbrämung in Kanälen und Kellern oder bei trockenen und Brunnenmauern, u. zw. bei sehr hartem Stein, per qm:

0-59

1'4 gewöhnliche Bfaurerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

Diese Arbeit wird nur dann separat in Rechnung gestellt, wenn die Bruchsteine wegen des weiten Transportes für obige ordinäre Arbeiten schon im Bruche selbst abflächiert werden. Gewöhnlich haben die Steine schon eine natürliche, gleiche Bruchfläche.

Teilweise reine Bearbeitung von Bruchsteinen zu Ansichtsflächen bei Rohbau-Herstellungen, mit Fugenverbrämung und Ausschieferung der Fugen, per qm:

a) bei minder harten oder lagerhaften Steinen und geraden Mauern :

0-54 0-05    „

.    . à K 0-45,

1-4 Maurerstunden 10°/o y. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

b)    bei minder harten oder lagerhaften Steinen und Gewölben :

K 0-94 „ 0-09 K

c)    bei harten oder nicht lagerhaften Steinen und geraden Mauern :

2'X Maurerstunden........

10% V. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

0-45,

1-03

4 • 2 Maurerstunden........

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

à K 0-45, K 1-89 .    .    „ 0-19

d)    bei harten oder nicht lagerhaften Steinen und Gewölben:

5    • 6 Maurerstunden........

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

e)    bei sehr harten Steinen und geraden Mauern:

6    "3 Maurerstunden........

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

/) bei sehr harten Steinen und Gewölben:

8'4 Maurerstunden........

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

à K 0-45, K 2-52 .    .    .    „ 0-25

à K 0-45, K 2-83 . . . „ 0-28

à K 0-45, K 3-78 .    .    „ 0-38

Reine oder quaderförmige Bearbeitung von Bruchsteinen zu Rohbau-Ansichtsflächen, mit Fugenverbrämung und ohne Ausschieferung der Fugen, per qm:

o) bei minder harten oder lagerhaften Steinen und geraden Mauern :

7 • 0 Maurerstunden........

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

à K 0-45, K 3-15 .    .    .    „ 0-31

b) bei minder harten und lagerhaften Steinen und Gewölben :

8 • 4 Maurerstunden........

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .    .

,, •

ij

à K 0-45, K 3-78 . .    .    „ 0-38 „

c) bei harten oder nicht lagerhaften Steinen und geraden Mauern :

10‘0 MaureTstunden........

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

à K 0-45, K 4-50 .    .    „ 0-45    „

d)    bei harten oder nicht lagerhaften Steinen und Gewölben :

à K 0-45, K 6-40 .    .    •    » 0 * 54    »

e)    bei sehr harten Steinen und geraden Mauern, per qm:

15 "0 Maurerstunden........

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

f)    bei sehr harten Steinen und Gewölben:

17⁻0 Maurerstunden........

10% y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Fugenverstreichung mit Weißkalkmörtel, per qm:

a)    bei geradem Bruchsteingemäuer:

0-0015 kbm Gruben- oder Weißkalk

0‘003 kbm Sand......

0'6 Maurerstunden......

0'02 männliche Handlangerstunden 0⁻06 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

b)    bei krummen Bruchsteingemäuer (Wölbung):

0-0015 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-003 kbm Sand......

0-9 Maurerstunden......

0-02 männliche Handlangerstunden 0‘07 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

12-0 Maurerstunden........

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .    .

à K 0-45, K 6-75 .    .    .    „ 0-67 „

à K 0-45, K 7-65 .    .    „ 0-70    „

à K 13-80, K „ „ 80, „

O O O O <1

21,’

„ 0-02 „ 0-40 „ 0-01 „ 0-01 „ 0-04    „

2-08

2-77

3-11

4-16

3-46

4-16

4-95

5-94

7-42

8-41

0-36

c)    bei geradem Ziegelgemäuer samt Ziegelfärbelung :

0-003 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-006 kbm Sand.........

0-95 Maurerstunden........

0-04 männliche Handlangerstunden 0-16 weibliche    „    ...

10% y. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

d)    bei Ziegelgewölbung samt Ziegelfärbelung:

0-003 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-006 kbm Sand.........

1-0 Maurerstunden.........

0-04 männliche Handlangerstunden 0-16 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

„    0-47, „ 0-05 h-

0-01

0-63

Fugen vers treichung mit Zementkalkmörtel, per qm:

a) bei geradem Bruchsteingemäuer :

0-0015 kbm Zementkalk ....

0-003 kbm Sand......

0'72 Maurerstunden.....

0-02 männliche Handlangerstunden 0'076 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

© © © © <1 ©

ipéiéè

K 0-03 „ 0-02 „ 0-32 „ 0-01 „ 0-02 ,, 0-03 n

0-43

b) bei Bruchstemge Wölbung:

0-0015 kbm Zementkaîk ....

0-003 kbm Sand.......

1 ■ 08 Maurerstunden.....

0-02 männliche Handlangerstunden 0-08 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

O O O O <1 O

ûèépèé

K 0-03 „ 0-02 „ 0-49 „ O'Ol „ 0-02 „ 0-05 n

0-62

c)    bei geradem Ziegelgemäuer :

0-0035 kbm Zementkalk ....

0-006 kbm Sand......

1-05 Maurerstunden.....

0-04 männliche Handlangerstunden 0"16 weibliche    „

10% v- Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

d)    bei Ziegelgewölbung :

0"003 kbm Zementkalk ....

0-006 kbm Sand......

1-2 Maurerstunden......

0-04 männliche Handlangerstunden 0"16 weibliche    „

10% v- Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

8 8 3 8 S B g S 3 gf s S

ot-oooo ot-oooo

ö »O ^ H co O O O xo O o o O O O O o o

M R e E K K

Fugenverstreic hung mit Portlandzementmörtel, per qm :

a) bei geradem Bruchsteingemäuer :

0 -0015 kbm Portlandzement .

0-003 kbm Sand......

0-86 Maurerstunden.....

0'02 männliche Handlangerstunden 0-09 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

05

O O O O <1 o

^ to to CO o

CO OIJOJD

K 0-09

n 0-02

„ 0-39 „ 0-01 „ 0*02 „ 0-04    „

0-67

0-75

0-57

l) bei Bruchsteingewölbung :

0-0015 kbm Portlandzement .

Q‘003 kbm Sand......

1-2 Maurerstunden......

0-02 männliche Handlangerstunden 0"13 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

0-54

c)    bei geradem Ziegelgemäuer:

0'003 kbm Portlandzement

0-006 kbm Sand......

1-37 Maurerstunden.....

0'04 männliche Handlangerstunden 0-20 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

d)    bei Ziegelgewölbung :

0-003 kbm Portlandzement

0-006 kbm Sand......

1 • 44 Maurerstunden.....

0-04 männliche Handlangerstunden 0 • 25 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

O    O    © O <1    O    I    O    o    o    O    o

<1    to    to ^ GO    O    I    05    to    tó    rf*- GO    Ć>

1-1    JOI    00    M    co    CIO    o

»»aa* W

O O O O o o

© © © 05 © M 1X5 fcO CU CO

0-97

00 »OiO H

rH o «O o óoóo

ÎÎ

1-01

Fugenverbrämung, wobei die Fugen ausgeräumt, der Mörtel eingeknetet und mittels profilierter Fugeisen geglättet werden muß, bei Verwendung von Weißkalkmörtel, per qm:

a)    bei Brachsteinmauern :

O⁻002 kbm Gruben- oder Weißkalk

O⁻004 kbm Sand......

1-2 Maurerstunden......

0'03 männliche Handlangerstunden 0 ■ 09 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    bei Bruchsteingewölben:

0 • 002 kbm Gruben- oder Weißkalk 0-004 kbm Sand ......

1- 8 Maurerstunden......

0'03 männliche Handlangerstunden 0'10 weibliche    „

10% v- Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

c)    bei Ziegelmauern:

0-004 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-008 kbm Sand......

1*9 Maurerstunden......

0-06 männliche Handlangerstunden 0 • 24 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

d)    bei Ziegelgewölben:

0-004 kbm Gruben- oder Weißkalk 0-008 kbm Sand......

2- 1 Maurerstunden......

0'05 männliche Handlangerstunden 0'24 weibliche    „

10% y. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

M * *

■a p p

ss“?ąą’“1

»sooool eot-oooo* cot-oooo* nscoon

w p = * * p Ä8 e k = p p

COCOrttrHCqco o o \o o o o o o o o o o

O O O O O O

o O O CO O O CO to M M W W

o o o o o o o o o co o o

50 Ol M O' 05 Ol

O «O H lO O

O O Oł O O TH

O O O O O o

Fugenverbrämung, wobei die Fugen ausgeräumt, der Mörtel eingeknetet und mittels profilierter Fugeisen geglättet werden muß, bei Verwendung von Zementkalkmörtel, per qm:

o) bei Bruchstemmauem :

0-002 kbm Zementkalk ....

0-004 kbm Sand......

1-4 Maurerstunden......

0-03 männliche Handlangerstunden 0' 12 weibliche    „

10°/ v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

© © © © <i o

ièéièè

K 0-04 „ 0-03 „ 0-63

„ o-oi „ 0-02 „ 0-07    „

0-69

0-98

1-11

1-21

b) bei Brucbsteingewölben :

0-002 kbm Zementkalk ....

0’004 kbm Sand.......

2 0 Maurerstunden......

0'03 männliche Handlangerstunden 0-15 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

o © © © -q ©

àèèigà

K 0-04 „ 0-03 „ 0-90 „ 0-01

» °'⁰³ v „ 0-09 w

1-11

c)    bei Ziegelmauern:

0-0035 kbm Zementkalk ....

0'007 kbm Sand.......

2 • 06 Maurerstunden.....

0-04 männliche Handlangerstunden 0-26 weibliche    „

10°/o v. Arbeitelohn f. Keq. u. Aufs.

d)    bei Ziegelgewölben:

0 ■ 0035 kbm Zementkalk ....

0"007 kbm Sand.......

2'2 Maurerstunden......

0'04 männliche Handlangerstunden 0‘26 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

p-

O © © O -q O

M O O O <1 O

èèéièé

=* =■ w

t> ifl M H O O © © C5 O O rH

Ô ÔÔ Ô Ô Ô

1-21

K 0-07 „ 0-05 „ 0-99 „ 0-01 „ 0-05 « 0-10 „

1-27

Fugenverbrämung, wobei die Fugen ausgeräumt, der Mörtel eingeknetet und mittels profilierter Fugeisen geglättet werden muß, bei Verwendung von Portlandzementmörtel, per qm:

a) bei Bruchsteinmauern :

0-002 kbm Portlandzement

0-004 kbm Sand.......

1 • 7 Maurerstunden......

0-03 männliche Handlangerstunden 0"15 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

„    „    0-80,    „    0-08 „

0-76

1-03

b)    bei Bruchsteingewölben :

0 "002 kbm Portlandzement 0‘004 kbm Sand .    .    .    .

2'4 Maurerstunden......

O'03 männliche Handlangerstunden 0 • 20 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

c)    bei Ziegelmauern:

0 ■ 0035 kbm Portlandzement .

0‘007 kbm Sand......

2⁻7 Maurerstunden......

0⁻04 männliche Handlangerstunden 0-32 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

d)    bei Ziegelgewölben:

0 0035 kbm Portlandzement .

0’007 kbm Sand......

3 • 0 Maurerstunden......

0⁻04 männliche Handlangerstunden 0 • 41 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

-Ti

ssssiąs §“S5ffa's

OI>OOOtH1 o O O O r-i I Ot>OOOrH

K 0-12 „ 0-03 . 1-08 „ 0-01 „ 0-04 „ o-ll

K 0-21 „ 0-05 „ 1-25 , o-oi „ 0-07

r 0-13 „

K 0-21 „ 0-05 „ 1-33 „ 0-01 »

„ 0-14    „

Weißigung von frischen Verputzflächen im Innern der Gebäude, ohne Unterschied der Stockwerkshöhe ; für 100 qm : a) einmalige Weißigung:

0‘02 kbm Gruben- oder Weißkalk .

5’0 Maurerstunden.......

3’0 weibliche Handlangerstunden .

10% y. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

0-63

1-39

1-72

1-85

b) zweimalige Weißigung:

0-04 kbm Gruben- oder Weißkalk .

10-0 Maurerstunden......

5'0 weibliche Handlangerstunden . 10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

6-65

c) dreimalige Weißigung:

0-06 kbm Gruben- oder Weißkalk .

15"0 Maurerstunden.......

7-0 weibliche Handlangerstunden .

10% y. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

CO © © GO

g sas

© l-* Ci ©

CO rf*- 00 to S OUU

9-87

Weißigung alter Verputzflächen in langjährig stehenden Gebäuden im Innern, samt stellenweisem Abscheren der Wände und Verputzausbesserung (wobei aber die Verputzreparatur nicht 2% der zu weißigenden Fläche übersteigen darf), ohne Unterschied der Stockwerkshöhe ; für 100 qm :

a) zweimalige Weißigung:

0-06 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-05 kbm Sand.......

12 ■ 0 Maurerstunden.....

6-0 weibliche Handlangerstunden . 10°/₀ v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

à K 13-

7-

6-

© © o' ł-T ccT

00 CO ^ Cl CO

K 0-83 „ 0-39 „ 5-40 „ 1-26 „ 0-67

8-55-

b) dreimalige Weißigung:

0-08 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-05 kbm Sand.......

17'0 Maurerstunden.....

9-0 weibliche Handlangerstunden . 10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

. à K 13-80, K 1-10 . „ „ 7-80, „ 0-39 . „ „ 0-45, „ 7-65 .- „ „ 0-21, „

. „ „    9-54, „ 0-95

1-89

„ 11-98

Weißigung oder Färbelung von Fassaden in I. Höhe, für 100 qm :

a)    einmalige Weißigung:

0-02 kbm Gruben- oder Weißkalk ...

8-0 Maurerstunden.........

4'0 weibliche Handlangerstunden .

10"/₀ v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

b)    zweimalige Weißigung oder Färbelung:

4-0 kg Kalkfarbe.........

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

c)    dreimalige Weißigung oder Färbelung:

8:0 kg Kalkfarbe.........

0-03 kbm Gruben- oder Weißkalk .

18-0 Maurerstunden........

8-0 weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

P-

CD

© CO © ©

M * **

sss“?

CO © © Tß

^ CO 05 to © CO

5-16

0-28

0-71

„ 10-48

© CO © © Ci

<1 bO rf* 00 Oi CO M Ü\ ©J©

K 4-80 „ 0-41 „ 8-10 „ 1-68 „ 0-98

„ 15-97

Weißigung oder Färbelung an Fassaden neuer Gebäude über dem Parterregeschosse erfordert zu den in voriger Post angesetzten Einheitspreisen für 100 qm und für jedes Geschoß einen Zuschlag, u. zw. :

a)    bei einmaliger Weißigung:

5- 0 Maurerstuhden .    ........

2- 0 weibliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

b)    bei zweimaliger Weißigung oder Färbelung:

6- 0 Maurerstunden.........

3- 0 weibliche Handlangerstunden ....

10% y. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

2-94

c) bei dreimaliger Weißigung oder Färbelung:

7- 0 Maurerstunden.........

4-0 weibliche Handlangerstunden ....

10°/o v, Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .    .    ,

Anmerkung: Die Gerüstung jeder Art ist separat in Rechnung zu stellen.

Weißigung oder Färbelung alter Verputzflächen an Fassaden mehrjährig bestehender Gebäude samt stellenweisem Abscheren der Wandflächen und Reparatur von Verputz (wobei jedoch die Flächen der Verputzreparatur zusammen nicht 2% der Gesamtfläche übersteigen dürfen), in I. Höhe, für 100 qm:

a)    bei zweimaliger Weißigung oder Färbelung:

0-06 kbm Gruben- oder Weißkalk ....

0-05 kbm Sand..........

4-00 kg Kalkfarbe.........

18" 0 Maurerstunden........

b)    bei dreimaliger Weißigung oder Färbelung:

0-08 kbm Gruben- oder Weißkalk ....

0-05 kbm Sand..........

8- 00 kg Kalkfarbe.........

25-0 Maurerstunden........

3'0 männliche Handlangerstunden

9- 0 weibliche    „    .

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .    .

à K 13-80, K „ „ 7-80, n „ 77 0-60, „ 77 77 0 -45, „

77    77    0-29,    „

„ „ 0-21, „

„ „ 10-23, „

77    0-

77

O O l> ö (M H CO Cf O

ôf 00 ô rH rH

„ 14-87

K 10

7, 11-25

77    0 -87

„ 1-89

„ 1-40 „ 21-70

Weißigung oder Färbelung an Fassaden alter Gebäude wie vorher, jedoch über dem Parterregeschosse, erfordert zu den angesetzten Einheitspreisen für 100 qm und jedes höhere Geschoß an Zuschlag:

a)    bei zweimaliger Weißigung oder Färbelung:

6- 0 Maurerstunden........

3- 0 weibliche Handlangerstunden

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. ' .

b)    bei dreimaliger Weißigung oder Färbelung:

7- 0 Maurerstunden .........

4- 0 weibliche Handlangerstunden ....

10°;₀ v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Anmerkung: Die Gerüstung jeder Art ist separat zu rechnen.

. à K 0-45, K 70 . „ „ 0-21, „ 63

„ „ 3-33, „

O O LO

3-66

4-39

Sockelverkleidung mit Steinplatten, ohne Verkittung, per qm:

a)    bei 008—0*10 m starken Steinplatten

1 ■ 0 qm rein bearbeitete Steinplatten 0⁻013 kbm Zementkalk ....

0‘026 kbm Sand......

2- 0 Maurerstunden.....

1-6 männliche Handlangerstunden 0"4 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

b)    bei OIO—O'lo m starken Steinplatten

1-0 qm rein bearbeitete Steinplatten

0-017 kbm Zementkalk.....

0'035 kbm Sand.......

3’7 Maurerstunden .    .    .    ...

3⁻    0 männliche Handlangerstunden

0-4 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

0-08 0-14

„ „ 0-21, „

„ „    1-44, „

11

22-02

to O O O O O

K 25-00 „ 0-34 „ 0-24 „ 1-66 „ 0-87 „ 0-08 „ 0-26

Verkittung von Steinfugen mit Ölkitt, per m:

0⁻3 kg Ölkitt .    • •........

0'2 Maurerstunden.........

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.....

K 0-30 „ 0-09

„ o-oi iv

Versetzarbeiten.

Bei den Yersetzarbeiten ist der Aufwand an Bindemateriahen sehr schwer zu bestimmen, da hiebei die lokalen Umstände maßgebend sind. Wo daher in den Analysen das Materialerfordernis nicht angesetzt ist, kann man dasselbe im allgemeinen bei Verwendung von Weißkalk mit 15%) hei Zementkalk mit 40%, bei Gips mit 100% und bei Portlandzement mit 150% des Arbeitserfordernisses in Geld annehmen.

Steindeckplatten versetzen und die Fugen verkitten, per qm:

a)    zu ebener Erde :

0'015 kbm Gruben- oder Weißkalk 0’03 kbm Sand ........

0-9 kg Ölkitt........

4'0 Maurerstunden.......

2⁻0 männliche Handlangerstunden .

0‘5 weibliche    „    .    .

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

b)    für jede Stockwerkshöhe mehr um:

2-0 männliche Handlangerstunden . 5% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

3    3    3    3    3    3    ^

tO O O O M Oi W

fcO to tfh. o GO GO «O Ca © © ©

* ’ » » » » M

O O O ł-* o o ©

śśśśggś

4-04

. à K 0-29, K 0-58 .    .    .    .„ 0-03    „

0-61

Gesimshängplatten von Stein versetzen, per qm: a) im I. Stock:

0⁻02 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0⁻04 kbm Sand.......

6‘0 Maurerstunden......

6'0 männliche Handlangerstunden . l'O weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

b) für jedes höhere Stockwerk mehr um:

2⁻0 männliche Handlangerstunden .

5% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

45,’ ”, 29, „ 21, „

© O (M TH O

„ 0-46    „

5-70

.    . à K 0-29, K 0-58

.    .    .    .    ■    „ 0-03    »

0-61

Rnheplatzplatten von Stein versetzen, per qm: o) bis I. Stockhöhe:

9'0 Maurerstunden........

<>•0 männliche Handlangerstunden .

I/O weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

b) in jedem höheren Stockwerke mehr um:

5'0 männliche Handlangerstunden .    .    .    . à K 0‘29, K 1‘45

5% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.........„ 0*07 n

„    „    6-00,    „    0-60 „

6-60

1-52

Balkonplatten von Stein versetzen, per qm:

a)    im ersten Stock:

11⁻0 Maurerstunden........

11'0 männliche Handlangeratundcn .

1*0 weibliche    *    ...

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

b)    für jedes höhere Stockwerk mehr um:

5’0 männliche Handlangerstunden .    .    ,

5% y. Arbeitslohn f. Keq. n. Aufs. .

3 3 3 P*

³ 3 * W 00 o o ©

èèûà

K 4-95 „ 3-19 „ 0-21 „ 0-83    „

9-18

à IC 0-29, K 1-45 •    .    ■_„ 0-07 „

Abortschlauch- oder Brunnen-Deckplatten von Stein versetzen, per qm:

K 1-80 » 1-16

» ⁰⁻²¹ TT „ 0-32 K

CO © © ©

4 • 0 Maurerstunden........

4⁻0 männliche Handlangerstunden . l'O weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Kanaldeckplatten von Stein versetzen per qm:

a) ohne Falz :

3’7 Maurerstunden.......

3 • 0 männliche Handlangerstunden .

0‘4 weibliche    „

10°/o y. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

?8SS

© © ©

K 1 ■ 6G

n 0-87 „ 0-08 _ 0-26 »

2-87

b) mit Falz :

4⁻6 Maurerstunden.......

3‘5 männliche Handlangerstunden .

0-4 weibliche    ,,

10% y. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

à K 0-45, K 2-07 „ „ 0-29, „ l-oi „ 0-08 0-32    „

• „ „ 0-21, „

• » „ 3-16, „

3-48

Quaderstein Versetzungen, d. h. vereinzelt vorkommende Quaderstücke oder Säulen in neues Mauerwerk zu ebener Erde versetzen, per kbm :

a) gewöhnhche glatte Steine:

0'05 kbm Gruben- oder Weißkalk 0‘1 kbm Sand.......

3    ■ 0 Steinmetzstunden.....

17‘5 Maurerstunden.....

16’0 männliche Handlangerstunden

4    • 0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

=» a K

© © © to

C5 00 (M rb ^ CC © t> CM CO CO 00 O

O © <M t>* rjt © i—I

18-60

b) Stücke mit Verzierungen:

K 0-69 „ 0-78 „ 3-70 „ 9-00 „ 5-80 „ 1-26 „ 1-98

0'05 kbm Gruben- oder Weißkalk

0’1 kbm Sand.......

5’0 Steinmetzstunden.....

20’0 Maurerstunden.....

„    23-21

20⁻0 männliche Handlangerstunden 6‘0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Anmerkung: Steinmateriale wolle bei der Steinmetzarbeit gesucht werden. Die im neuen Mauerwerke versetzten Steine werden bis 0'1 kbm Rauminhalt vom Mauerwerkskörper nicht abgezogen.

Quadersteinversetzungen voriger Art in Stockwerken erfordern zu den angesetzten Einheitspreisen per kbm für jedes Stockwerk an Zuschlag:

a) bei gewöhnlichen glatten Steinen:

3‘5 Maurerstunden........

4* 0 mäntilioh6 Handlangerstunden .

10°/o v- Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

3 SS

O O Ô-1

K 1-57 n 1'10 „ 0-27    „

B‘20

b) bei Steinen mit Verzierungen:

. à K 0-45, K 1-80 . „ „0-29, „1-51 „ „ 3-31, „ 0-33    «

3-64

4 • 0 Maurerstunden........

5⁻2 Handlangerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufä.

Tor-, Tür- und Fenstersteine von mehr als 0'05 qm Querschnitt versetzen, per kbm:

a) zu ebener Erde:

0-05 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0'1 kbm Sand........

1-5 Steinmetzstunden......

25-0 Maurerstunden......

19-0 männliche Handlangerstunden 6-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

.    . à K 13-80, K 0-69

.    „    „    19-13,    „    1-91 K 22-ol

1-11

b) für jedes höhere Geschoß mehr um:

2 • 5 Maurerstunden.......

4• «> männliche Handlangerstunden 1-0 weibliche    „

10% T. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

ssss

O O o <M

W R * «

<3 R R R

K 1-02 „ 1-16 „ 0-21 „ 0-24    „

2-63

Tür- und Fenstersteine von weniger als 0-05 qm Querschnitt versetzen, zu ebener Erde, per Stück:

a) im Lichtmaße bis 1-5 qm:

0'01 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0'02 kbm Sand.......

0'7 Steinmetzstunden.....

7'5 Maurerstunden......

6'0 männliche Handlangerstunden .

1-5 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. n. Aufs.

0-52

6-83

b)    im Lichtmaße von l⁻5 bis 2*8 qm:

0-015 kbm Gruben- oder Weißkalk

0'03 kbm Sand.......

l'O Steinmetzstunden.....

10'0 Maurerstunden.....

8'0 männliche Handlangerstunden . 2 0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

c)    im Lichtmaße über 2⁻8 qm:

0'025 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-05 kbm Sand.......

1-5 Steinmetzstunden.....

15-0 Maurerstunden......

12⁻0 männliche Handlangerstunden 3'0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

K 0-21 „ 0-23

» °'74 „ 4-50 „ 2-32

„ °'42 „ 0-80 „

9-22

13-90

d) bei Ausführung dieser Arbeiten in Stockwerken ist vorstehenden Preisen 10% der in der Analyse ersichtlichen Arbeitserfordernisse für jedes einzelne Stockwerk zuzuschlagen.

Kamintür-, Kellerfenster- oder Kanaleinfassungs-S t o c k von Stein versetzen, per Stück:

0-006 kbm Gruben- oder Weißkalk

0’012 kbm Sand........

0‘ö Steinmetzstunden......

5'0 Maurerstunden.......

4'0 männliche Handlangerstunden .    .

l'O weibliche    „

10% y. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

à K 13-80, K 0'08 „ „    7-80, „ 0-09

„ „    0-74, „ 0-37

0-21

Stiegenstufen, von Stein in neue Mauern versetzen, per m : a) beiderseits eingemauerte Steinstufen, zu ebener Erde:

3 Stück Ziegel......•    .    .    . à K 0-042, K 0‘13

„ 0-05 0-67

„ 0-43 0-06

„ 0-12 U-

b) einerseits eingemauerte (sogen, freitragende) Steinstufen, zu ebener Erde:

4 Stück Ziegel.......

0"005 kbm Gruben- oder Weißkalk

0"01 kbm Sand.......

3'0 Maurerstunden......

2'6 männliche Handlangerstunden 0-4 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

„    „    2-18,    „    0-22 „

2-72

c) für jedes höhere Geschoß mehr um:

1-0 männliche Handlangerstunden .    .    .    . à K 0"29, K 0"29

5% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

„ o-oi „

0-30

Stiegenstufen, von Stein in alte Mauern versetzen, per m:

a)    beiderseits eingemauerte Steinstufen, zu ebener Erde:

um 50% mehr, somit 1"50 X 1"50=..........

b)    einerseits eingemauerte Steinstufen, zu ebener Erde, per m:

um 25% mehr, somit 1-25 X 2-72=..........

c)    für jedes höhere Geschoß mehr um:

2’0 männliche Handlangexstunden .    .    .    . à K 0"29, K 0"58

5% Y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs......

Futtermuscheln aus Stein versetzen, per Stück:

. „ 0-03    »

2-25

3-40

0-61

a) in neues Mauerwerk:

3 • O Maurerstunden.....

2‘0 männliche Handlangerstunden 1 • O weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Be

q. u.

o O O I-*

2-35

b) in alte Mauern, wobei das Aushauen der Nische und Verputzen derselben nebst Versetzen der Anbinderinge inbegriffen ist:

20 Stück Ziegel......

O'Oo kbm Gruben- oder Weißkalk

0-12 kbm Sand.......

20 "0 Maurerstunden.....

16 "0 männliche Handlangerstunden 4'0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

„ 0-83 0-53

„ 18-13

Radabweiser aus Stein versetzen, per Stück:

a)    in Mauerwerk:

2⁻5 Maurerstunden.......

2- 0 männliche Handlangerstunden .

0’6 weibliche    „    ...

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

b)    auf Straßen in die Erde:

3- 0 männliche Handlangerstuuden .

5% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .

„ 0-10 0-18 „

1-98

.    . à K 0-29, K 0-87

....... 0-04    „

7*

Einfahrtstorstock von Holz versetzen und verputzen, per Stück :

0*00

0'03 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0*05 kbm Sand.......

20 • 0 Maurerstundes.....

8'0 männliche Handlangerstunden .

2*0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Éeq. u. Aufs.

Türstöcke aus behautem Holze oder aus Holzpfosten versetzen und verputzen, per Stück:

a)    bis 2*8 qm Lichtenmaß:

0*01 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0*02 kbm Sand.......

3*0 Maurerstunden......

1*2 männliche Handlangerstunden .

0*3 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

b)    über 2*8 qm Lichtenmaß:

0*015 kbm Gruben- oder Weißkalk

0*03 kbm Sand.......

4*0 Maurerstunden......

1*6 männliche Handlangerstunden .

0*4 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

Eensterstöcke aus behautem Holze oder aus Pfosten versetzen und verputzen, per Stück:

a)    bis 1*5 qm Lichtenmaß :

0*005 kbm Gruben- oder Weißkalk

0*01 kbm Sand.......

3*0 Maurerstunden......

1*1 männliche Handlangerstunden .

0*4 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

b)    über 1*5 qm Lichtenmaß:

0*006 kbm Gruben- oder Weißkalk

0*012 kbm Sand......

4*0 Maurerstunden .    .    ...

1*6 männliche Handlangerstunden .

0*4 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

Fensterstöcke, Ober lichten, Blindrahmen u. dgl. aus Staffelholz versetzen und verputzen, per Stück:

a)    bis 1*5 qm Lichtenmaß :

0*004 kbm Gruben- oder Weißkalk

0*008 kbm Sand......

2*0 Maurerstunden .....

0*8 männliche Handlangerstunden 0*2 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

b)    über 1*5 qm Lichtenmaß:

0*005 kbm Gruben- oder Weißkalk

0*01 kbm Sand ......

3 * 0 Maurerstunden .....

1*0 männliche Handlangerstunden .

0*5 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

Anmerkung. Für außergewöhnlich große Fenster, das ist solche über 2*5 qm Lichtenmaß, und für Kirchenfenster kann man die Kosten im Verhältnisse ihrer Größe ansetzen.

2*17

0*23

2*91

0*32

„ 0*21, „ 0*08 „    1*75, „ 0*17

2*03

0*40

2*70

0*23

1*37

0*29

2*02

Fensterbrett von Holz versetzen und verputzen, per Stück:

0-67

6 Stück Ziegel.......

0-004 Gruben- oder Weißkalk .

0-008 km Sand ......

1 • 2 Maurerstunden .....

0"8 männliche Handlangerstunden . 0-2 weibliche    „

10% v- Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

1-22

Abtrittsitzspiegel oder Sitzbrett versetzen und verputzen, per Stück:

0-004 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-008 kbm Sand.......

1-6 Maurerstunden......

0'8 weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

Abtrittkasten (englische Aborte mit Wasserspülung in gestemmten Holzkasten) versetzen und verputzen, per Stück :

0-01 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-02 kbm Sand ......

5"0 Maurerstunden......

3"0 männliche Handlangerstunden . 2-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

à K 13-80, K 0-05

„ ,, ⁴'10, „

„ „    0-45,    „

„ „ 0-21, „

» „    0-89,    „

„ 0-03 (1-72

„ 0-17 0-09    „

1-06

0-42

4-12

Sturztram oder Mantelbaum von Holz auf beiden Seiten versetzen und verputzen, wobei das Legen durch den Zimmermann zu besorgen ist, per Stück:

oder Weißkalk

0-004 kbm Gruben-0-008 kbm Sand .

2-0 Maurerstunden 0-8 männliche Handlangerstunden . 0-2 weibliche Handlangerstunden . 10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

0-03

1-37

Ständer, Säulen u. dgl. von Holz versetzen, samt Teeren und Brennen, per Stück: a) in Mauern:

0'003 kbm Gruben- oder Weißkalk

0'004 kbm Sand.....

1 • 2 Maurerstunden.....

0'6 männliche Handlangerstunden 0 • 4 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs

à    K    13-80,    K 0-04

0-92

b) in Erdreich, samt Ausgraben, Wiederzuschütten und Stampfen der Grube:

0'5 Maur erstund en........

3'5 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

Klötzchen von Holz zur Befestigung von Holz- oder Eisenbestandteilen versetzen, samt Ausstemmen der Öffnung oder Ausbrechen des alten Klötzchens, per Stück:

0'0015 kbm Gruben- oder Weißkalk

0'003 kbm Sand......

0'7 Maurerstunden......

0'3 männliche Handlangerstunden .

0'2 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

. à K 0-45, K 0-22 . „ „ 0-29, „ 1-01 . „ „ 1-23, „ 0-12 „

1-34

Tragel von Holz für Verschalungen versetzen und verputzen, per m :

0*002 kbm Gruben- oder Weißkalk

0*004 kbm Sand.......

0*4 Maurerstunden......

0*15 männliche Handlangerstunden 0*1 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Eiserne Fenstergitter ohne Rahme versetzen, samt dem Ausstemmen der Löcher, per Stück:

a) bis l⁻2 qm Lichtenmaß:

0*006 kbm Gruben- oder Weißkalk

0*012 kbm Sand.......

4*0 Maurerstunden......

2*0 männliche Handlangerstunden . 1*0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Ki K £

ci bo ro rfi*. co

50 oi o o

OD O O X H C O O CO O <M <M

O O iH O O O

W * c R K c

2-98

b) über 1‘2 qm Lichtenmaß:

0*01 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0*02 kbm Sand.......

6*0 Maurerstunden......

2*0 männliche Handlangerstunden . 1*0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

2*70

4-07

Eiserne Fensterrahmen versetzen, die Pratzenlöcher bohren und vergießen, den Falz ausstemmen, per Stück:

a) bei Ziegelgemäuer:

0*005 Gruben- oder Weißkalk .

0*01 kbm Sand.......

7 * 0 Maurerstunden .    •    ...

3-0 männliche Handlangerstunden . 1*0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

03 © o

0-87

0-21

0'42

V)

4-76

b) bei Steinmauern:

0*005 kbm Gruben- oder Weißkalk

0*01 kbm Sand.......

12*0 Maurerstunden.....

5*0 männliche Handlangerstunden . 1*0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

1*45

7'88

Eiserne Tür mit Rahme versetzen, die Pratzenlöcher und den Falz ausstemmen, die Löcher vergießen, verzwicken und verputzen, per'Stück:

a) bei Ziegelgemäuer:

0‘02 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0*04 kbm Sand.......

10"0 Maurerstunden.....

6*0 männliche Handlangerstunden . 1-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

29’,

0-21,

6-16,

K 0-28 » 0-18 „ 4-50 „ 1-46 „ 0-21 „ 0-62 „

7-24

®OOOl^W

.ièéàéé

U a a a a W I o o 13 <1 o o

50 13 O U) h to ^ H « o GO CO

b) bei Steinmauern:

0*02 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0*04 kbm Sand.......

16 *0 Maurerstunden.....

7 • 0 männliche Handlangerstunden . 1*0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

Eiserne Kamintür mit Rahme und Pratzen versetzen, per Stück :

0'005 kbm Gruben- oder Weißkalk

O'OIO kbm Sand......

4'0 Maurerstunden......

l'O weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Eiserne Ofentürchen, Notherd- oder Putztürchen, gestrickte Gitter u. dgl. samt Rahme versetzen, per Stück:

0'002 kbm Gruben- oder Weißkalk

0'004 kbm Sand.......

1'2 Maurerstunden......

0'5 weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Eiserne Türkegel, Klammern, Bänder, Kloben, Schließhaken, Anlegarben, Dachrinnenträger u. dgl. versetzen, samt dem notwendigen Ausstemmen der Öffnung, per Stück:

0-75

a)    bei Ziegelgemäuer :

O'OOl kbm Gruben- oder WeiÖkalk

0'002 kbm Sand.......

0'5 Maurerstunden......

0'2 weibliche Handlangerstunden . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    bei Steinmauern:

O'OOl kbm Gruben- oder Weißkalk

0'002 kbm Sand.......

0'8 Maurerstunden......

0'4 weibliche Handlangerstunden . 10% y. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

3 3 »    3    K

O    O    O    rf*-    CO

fcö    to    4».    rfi.    CO

05    1-*    O

K O'Ol „ O'Ol „ 0-22 0-04

„ 0-03    „

0-31

K o-oi „ 0-01 „ 0-36 „ 0-08 » 0-0*

0-50

Hölzerne Rastschließen unter Deckenträme einziehen, samt Herausnehmen der alten und verputzen der neugelegten, per m:

Eiserne oder metallene Ventilationsklappen und Schuber versetzen, per Stück:

0'002 kbm Gruben- oder Weißkalk 0'004 kbm Sand

l'O Maurerstunden......

0'4 weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. fleq. u. Aufs.

0'005 kbm Gruben- oder Weißkalk

O'Ol kbm Sand.......

2'5 Maurerstunden......

0'6 männliche Handlangerstunden . 0'2 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Eiserne oder metallene Wasserwannen oder versetzen, per Stück:

Maurerstunden

Bratröhren

1-57

0-63

2-0

0'5 weibliche Handlangerstunden . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

0-45,

0-21,

1-00,

» w

o o o >—* i—¹ co o © o

1-10

Eiserne Sprossen in Essen oder Rauchfängen versetzen, dabei die Öffnung ausstemmen und verputzen, per Stück:

Tür- oder Fenstersteine verputzen, per m:

0 • 4 Maurerstnnden........

0'1 weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

à K 0-45, K 0-18

„ „ 0-21, „ 0-02 „ „ 0-20, „ 0-02 14

0-22

Verputznng von neugelegten Fußböden, per

0-0025 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-005 kbm Sand.........

0'5 Maurerstunden........

0-2 weibliche Handlaugerstunden .

.10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

» - «"-B

a a H "

CO Th O O O

O O lO H to

co '«n tH cq cq

=* => a    a    M

o    o    o    o    o

o    o    to    o    o

W    n».    to    K)    W

0-34

Türverkleidungen nach dem Anschlägen ringsum verputzen, per Stück:

0-005 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-01 kbm Sand.......

1-2 Maurerstunden......

0'7 weibliche Handlangerstunden . 10% y. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

0-87

Futterbarren versetzen oder einmanern

0⁻02 kbm Gruben- oder Weißkalk .

O'04 kbxn Sand.......

3 • 0 Maurerstunden......

1- 0 männliche Handlangerstunden . 0‘5 weibliche Handlangerstunden . 1C% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Trottoirrandsteine versetzen, per m:

6 Stück Ziegel........

0-005 kbm Portlandzement .

0"01 kbm Sand........

2- 5 Maurerstunden......

1-5 männliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

per m :

o-io

2-37

pipśiI

K 0-25 „ 0-30 „ 0-07 » 1-12 „ 0-43 „ 0-15

2-32

Sparrenkopfkonsole oder Kapital aus Ton oder Zement versetzen, per Stück:

0'01 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-02 kbm Sand.......

3"0 Maurerstunden......

1-0 männliche Handlangerstunde .

1-0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Eiserne, genietete oder gewalzte Traversen, Eisenbahnschienen, Säulen und sonstige größere Eisenteile versetzen (oder aber ausbrechen, herablassen und abwägen), per 100 kg = q :

a)    zu ebener Erde:

2 • 0 Maurerstunden........

8’0 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    für jedes Stockwerk mehr um:

3-0 männliche Handlangerstunden .    .    .    . à K 0'29, K 0-87

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Eisenkleinmateriale (d. i. Schrauben, Klammern, Anker, Bolzen u. dgl.) zur Verbindung größerer Eisenteile, wie Säulen, Traversen etc., dann Geländer- und Gittereisen versetzen, per q:

a) zu ebener Erde:

10 -0 Maurerstunden........

ß-0 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

à K 13-80, K 0-14

„ „    4-40, „ 0-09

„ 0-09    „

2-26

3-54

0-96

b) für jedes Stockwerk mehr um :

2-0 männliche Handlangerstunden .    .    .    . à K 0⁻29, K 0⁻58

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

Eiserne Schließen oder anderes Konstruktionseisen versetzen; in allen Etagen, per q:

6-0 Maurerstunden.........

3'0 männliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

Eiserne Abortbestandteile, wie Schläuche, Gainzen und Spüleinsätze (Siphons) versetzen, per q: o) zu ebener Erde:

6 • 0 Maurerstunden........

5-0 männliche Handlangerstunden .

10% y. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

b) für jedes Stockwerk mehr um:

2"0 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

Eiserne Kanalverschlüsse oder Deckel samt Stock versetzen, per q:

„ 0-06 K

0-64

à K 0-29, K 0-58 . . „ 0-06 »

2    • 5 Maurerstunden........

1 • 5 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

Bohren von Steinlöchern behufs Versenkung von Bolzen u. dgl., bei 30—50 mm Durchmesser, per m : o) bei Granitstein:

8-0 Maurerstunden........

20% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

b)    bei Sandstein :

5-0 Maurerstunden........

15% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

c)    bei Ziegelmauern :

3    ■ 3 Maurerstunden........

15% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

à K 0-45, K 3-60 .    .    .    „ 0-72    „

à K 0-45, K 2-25 •    •    -    » 0'33    „

à K 0-45, K 1-48 . • • „ 0-22 „

Bohren von Steinlöchern behufs Versenkung von Bolzen u. dgl., bei 80 mm Durchmesser, per m:

a)    bei Granitstein:

12-0 Maurerstunden........

20% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs.

b)    bei Sandstein:

8-0 Maurerstunden .......

15% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

c)    bei Ziegelmauern:

6 • 0 Maurerstunden.......

15% v. Arbeitslohn f. Eeq. u. Aufs. .

à K 0-45, K 5-40 . . ■ „ 1-08 „

à K 0-45, K 3-60 • • - - « ⁰⁻⁵⁴ »

à K 0-45, K 2-70 .    .    .    ■ „ 0-40    „

Öfen, gußeiserne, samt, Rauchrohr, 200—300 kg schwer, versetzen, per Stück:

a) mit Herstellung eines Ofenfußes aus Ziegeln:

15 Stück Ziegel.........à K 0-042, K

21

3-93

4-56

0-64

1-70

4-32

2-58

1-70

6-48

4-04

3-10

b) ohne Herstellung eines Ofenfußes aus

0-005 kbm Gruben- oder Weißkalk

0'01 kbm Sand .......

3-3 Maurerstunden......

2"0 männliche Handlangerstunden 1-3 weibliche    „

10% y. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

bß

W LO to ^ rf*. (X

00^-4 CO pi_© o

© © © M © ©

to fco Ol rfi. o o oo <i co oo rf* -q

2-67

Öfen, gußeiserne, samt Rauchrohr, 100—200 kg schwer, versetzen, per Stück:

a)    mit Herstellung eines Ofenfußes aus Ziegeln:

12 Stück Ziegel.......

0-013 kbm Gruben- oder Weißkalk

0"026 kbm Sand......

4‘0 Maurerstunden......

2'5 männliche Handlangerstunden .

1’5 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

b)    ohne Herstellung eines Ofenfußes aus Ziegeln:

0-005 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-01 kbm Sand.......

2'5 Maurerstunden......

1-5 männliche Handlangerstunden .

1 *0 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

0-042,

13-80,

40,

LO o o O

zy,

21,

Sßßpßg

K 0-50 „ 0-18 „ o-ii „ 1-80 „ 0-72 „ 0-31 _ 0-28 „

3-90

‘ * * M 0 8-10©

N^NCOHCO O O r—l TH tH

2-05

Öfen, gußeiserne, samt Rauchrohr, unter 100 kg Gewicht, versetzen, per Stück:

a) mit Herstellung eines Ofenfußes aus Ziegeln:

10 Stück Ziegel.........

0'01 kbm Gruben- oder Weißkalk

0"02 kbm Sand........

3"0 Maurerstunden.......

2'0 männliche Handlangerstunden .

1 ■ 0 weibliche    „

10°/o v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

bO O o O oo o

żpipśśi

1-35

0-58

0-21

0-21

3-00

b) ohne Herstellung eines Ofenfußes aus Ziegeln:

0"004 kbm Gruben- oder Weißkalk

0"008 kbm Sand.......

2 • 1 Maurerstunden......

1-3 männliche Handlangerstunden .

0‘8 weibliche    „

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

à K 13

K 0-05 „ 0-03 „ 0-94 „ 0-38 „ 0-17 „ 0-15    „

1-72

Gußofen mittlerer Größe umsetzen, die Fugen mit Ofenkitt ausschmieren und denselben schwärzen, per Stück:

à K 0-60,

0-1 kg Ofenkitt.........

1-0 Faßl Kienruß........

0'5 1 Branntwein........

0"01 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0'02 kbm Sand.........

6 " 0 Maurerstunden........

l'l weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

à K 0-20,

„ „ 13-80, „ y „    4'40, „

„ „    0-45,    „

„ „ 0-21, „

„ „    2’93, „

© © o ©

8-* t—I o © 1^ O 05 05

05 o CO Ci O N N (M

O <M O O

))

3-67

Gußofen mittlerer Größe bloß von außen verkitten und schwärzen, per Stück:

Ofenkitt, Kienruß und Branntwein, wie vorher, zusammen K 0-22

1"2 Maurerstunden.....

10% y. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

. fl

0-45,    „ 0-54

. • „ 0-06 »

Kachelöfen, gewöhnliche, aufstellen, per Stück:

n) viereckige:

25 Stück Mauerziegel.......

10 Stück Dachziegel ........

0"015 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-03 kbm Sand........

0"1 kbm Lehm..........

0"02 kbm Kälberhaare.....

6"0 Maurerstunden........

5 " 0 weibliche Handlangerstunden 10°/o v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

cuoofficnukWo©

sśśggśsgg

©MbOOOOOOM

WOvlMCHMtOfflO

<IOi©tOOWHOiOi

K 5-78

b) runde:

Materialien wie bei a......

9 " 0 Maurerstunden .......

5"0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

à K 0-45, „ „ 0-21, n ii 5 "10,

K 2-66 « 4-05 ii 1 "05 ii 0-51

8-27

Schwedische Öfen aufstellen, per Stück: a) bei 0⁻8 qm Sockelbasis:

25 Stück Mauerziegel......

10 Stück Dachziegel.......

0"015 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-03 kbm Sand.........

0"15 kbm Lehm........

0*03 kbm Kälberhaare......

0"1 kg Draht.........

15'0 Maurerstunden.......

10 "0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

à K 0-042, n n 0-065, n n 13-80,

„ „    4-40,

n n 5'00, „„ 6 * 00, ii ,i 1-60,

n n 0-45,

n n 0-21,

n ,i 8-85,

1-05 0-65 « 0-21 n 0‘13 ii 0-75

n 0-18

„ 0-15

n 6-75 „ 2-10 „ 0-88 „

12-85

b)    bei 0-5 qm Sockelbasis:

20 Stück Mauerziegel .....

10 Stück Dachziegel......

0"012 kbm Gruben- oder Weißkalk

0"024 kbm Sand.......

0"13 kbm Lehm.......

0-025 kbm Kälberhaare.....

0"09 kg Draht........

12‘0 Maurerstunden......

7"5 weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

c)    bei 0'25 qm Sockelbasis:

15 Stück Mauerziegel.....

8 Stück Dachziegel......

0 • 01 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0"02 kbm Sand........

0"12 kbm Lehm.......

0"02 kbm Kälberhaare.....

0’08 kg Draht........

10-0 Maur erstunden......

5"0 weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

Schwedische Öfen umsetzen, per Stück:

.    à    K    0-042,    K 0-84

0-65 „ 0-17 0-11 „ 0-65 „ 0-15 „ 0-13 5-40 „ 1-57 0-70

„    10-37

à K 0-042, K 0-63 „ „ 0-065, „ 0-52 „ 0-14 „ 0-09 „ 0-60 „ 0-12 „ 0-12 „ 4-50 n 1-06

„ 0-55

11

8-32

a) bei 0⁻8 qm Sockelbasis:

Abtragungskosten wie früher schon spezifiziert . Wiederaufstellung wie früher spezifiziert .    .    .    .

. K 2-90 ■    „ 12-85

„ 15-75

b) bei 0'5 qm Sockelbasis :

Abtragungskosten wie früher schon spezifiziert . Wiederaufstellung wie früher spezifiziert .

. K 2-90 ■    „ 10-37

„    13-27

c) bei 0-25 qm Sockelbasis :

Abtragungskosten wie früher schon spezifiziert Wiederaufstellung wie früher spezifiziert .

. K 2-90 ■    „ 8-32

Tonöfen und Sparlierde ausputzen und verschmieren, per Stück :

a) Tonöfen größerer Gattung:

0 * 4 kg Töpferkitt........

3'0 Maurerstunden ........

l'O weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

MO©©

SJ2ŚŚ

= 3 % © © M ©

M bO W W O M Ül to

b) Kachel- und Maschinsparherde :

0'02 kbm Lehm........

OA kg Töpferkitt.......

3 ‘ 0 Maurerstunden.......

l'O weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

O o O rH

K 0-10 „ 0-32 „ 1-35 „ 0-21 „ 0-1Ö    „

2-14

c) gewöhnliche gemauerte Sparherde:

0-01 kbm Lehm.........

0'1 kg Töpferkitt........

1'5 Maurerstunden........

0⁴ 5 weibliche Handlangerstunden 10°/o v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

o o O O Ox

ièiié

ocoNoai

r-t O CO r-l ©

o o o o o

1-03

Türen oder benster samt Stock und Verkleidungen reinigen, reiben und abwaschen, samt Zutragen des Wassers, Beigabe der Hadern, Strohkränzchen und des Sandes, ohne Stockwerksunterschied, per Stück:

a)    einflügelige Türen..................

b)    zweiflügelige Türen..................

c)    einfache Fenster...................

d)    doppelte Fenster...................

e)    Fenster mit verschalter Leibung und Brüstung.....

/) Fenster mit Spaletkasten...............

Fußböden nach bewirkter Weißigung oder Malerei reiben und aufwaschen, samt Zutragen des Wassers, Beigabe des Sandes, des Strohkränzchens und der Hadern, ohne Stockwerksunterschied, per qm...............

Wenn die vorbesagten Beinigungsarbeiten in älteren Gebäuden periodisch vorgenommen werden, so ist für solche Arbeiten ²/₃ des angesetzten Preises zu rechnen.

0-33

0-46

0-25

0-45

0-75

MO

0-08

Gerüstherstellungen.

Die Gerüstungsarbeiten samt Abnützung des hiebei verwendeten Materiales sind bei gewöhnlichen kurrenten Arbeiten im Preise inbegriffen.

Wo jedoch außergewöhnliche Gerüstungen nötig werden und wo die in der Analyse für Gerüstung bei den einzelnen Einheitspreisen angewendeten „5% vom Arbeitslohn“ unzureichend sind, müssen die Gerüstherstellungen stets separat verrechnet werden.

Nachfolgende Preise begreifen in sich: die Materialbenützung, des Materiales Abnützung und Verlust, ferner den Arbeits- und Fuhrlohn bei Aufstellung, Abtragung und Wegräumung solcher Gerüstherstellungen.

Fronteingerüstung, vollständige, etwa 2 m breit, aas Landennen, Langholz und Pfosten, zur Herstellung von Adaptierungsarbeiten oder Demolierungsarbeiten mit Materialbelastung, samt Wiederabtragen und Wegräumen, per qm Wandfläche :

FRONTEINGERÜSTUNG

QUERSCHNITT '

LANC FRONT

GRUNDRISS

Na

=>rt

Lu

Hi

3N

■E-l

'R

=>N

ci:

IR

=1SI

Ir

ZJ

li

II

•u.

L = Landennen = Langtännen, 20/20—25/25 cm S = Steher, Stiele, Säulen, Packstall, 15/18—18/20 E = Langriegel, 16/16—18/18 N = Netzriegel, Querriegel, 15/18—18/20 cm P = Pfostendielung, Bruckstreu, 5—8 cm stark W = Windstreben, 12/15 K = Körbaum, 12/15 cm s = Scheuklötzel, s, = Scheuwand Sp = Sprengwerk (eventuell).

cm

cm

a)    bei Gebäuden bis zu einer Höhe von 10 m, wenn einerseits Landennen gestellt und anderseits die Polsterhölzer der Dielung auf das bestehende Gebäude aufgelegt werden

können ....... ................

wenn beiderseits Landennen aufgestellt werden müssen, demnach das ganze Gerüst vollkommen frei stehen muß . „

b)    bei Gebäuden über 10 m Höhe, wenn einerseits Landennen gestellt und anderseits die Polsterhölzer der Dielung auf das bestehende Gebäude aufgelegt werden können .... „ wenn beiderseits Landennen aufgestellt werden müssen, demnach das ganze Gerüst vollkommen frei stehen muß . „

c)    bei Kirchen und Türmen in jeder Höhe.........

K 2-00

3-60

2-30

4-20

Leitergerüste mit Pfosten und Scheuladen, aufstellen, wiederabtragen und wegräumen :

a) bis zu 10 m Höbe, per m Frontlänge.........

r> « 15 Efr »    n n    n    .........

n n 20 1*1 n    n n    n    .........

d) „    „ 25 m „    „    „    „    ........ .

K 4-00

5-00

6-00

7-00

Patentierte Leitergerüste mit horizontalen Pfosten und Scheuladen, mit langen Laden kreuzweise verbunden und zwischen den Fassadenöffnungen oder an den vollen Flächen mit Patent-Hängarmen befestigt. Bis zur Verwendungsdauer von 21 Arbeitstagen, ausgenommen Regen- und Feiertage, per 1 qm Fassadenfläche:

0-40

0-45

a)    Einfache Leitergerüste................

b)    Konsol-Leitergerüste.................

Bei längerem Gebrauche für jede weitere Woche ein Zuschlag von 10°/₀.

GEWÖHNLICHES LEITERNGERUST

LANGERONT

QUERSCHNITT

£_

1L

<y T L>—LS

GRUNDRISS

“IP

KONSOL-LEITERGERÜST

L = Leiter W = Windverband p = Pfosten der Arbeitsbühne T = Träger der Arbeitsbühne S = Strebe

W, T und S sind geschlitzte Latten, die mit Schraubenbolzen verbunden werden K = Konsolträger der Arbeitsbühne.

Ill

Stangengerüste werden ganz in derselben Weise hergestellt wie Lan-dennengerüste, nur werden statt vierkantiger Hölzer durchwegs unbehauene Rundholzstangen verwendet, welche statt der Verklammerungen und Verschraubungen mit Stricken, Seilen, Ketten, Draht, Halsen u. dgl. verbunden werden.

Kosten für Aufstellen und Wiederabtragen sowie Wegräumen per 1 qm Wandfläche:

a)    bis 10 m Höhe

b)    über 10 m Höhe Hängstuhlgerüst zu Fassadefärbelungen (patentierte Fahrstühle mit

Seilen, Kurbelrollen und Sicherheitsvorrichtungen, welche durch vom

K 0-65

0-80

l!

II

II

mm

w£sä

B SS

Dache ausgestreckte Balken gehalten und durch den Arbeiter selbst vom Gerüste aus in beliebiger Höhe verstellbar sind), per 1 qm Wandfl. : u) an Leihgebühr für den Gerüstapparat bei Färbelung mit

Wasserfarben .............

bei Färbelung mit Ölfarben......

b) Zufuhr, Auf- und Abgerüstung beiläufig Häng- und Ausschußgerüste an Gebäuden bei kleinen Reparaturen etc., in 3 Pfostenbreiten herstellen, wiederabtragen und wegräumen, per m...........

für jeden Pfosten Mehr breite per Längenmeter Gerüst ein Zuschlag von....................

. K 0-16

0-26

0-04

3-60

0-40

AUSSCHUSSGERUSTE

WM

Wm

Scliragengerüst, 4—5 m lang, 4 Pfosten breit, per Längenmeter :

SCHRAGENGERUST

QUE RS TEHEND

LANGSSTEHEHD

a)    bis 4 m hoch

b)    über 4 m hoch

für jeden Pfosten Mehrbreite per Längenmeter Gerüst ein Zuschlag von....................

Stnkkaturgerüste aufstellen und wiederabtragen, per qm:

bis 3 m Höhe....................

über 3—5 m Höhe..................

über 5 m Höhe...................

. K 0-70

P00

0-20

oóó

Gewölbegerüstungen.

6-00

er) Eingerüstung für Gewölbe aus Beton oder Ziegelsteinen bei geringeren Spannweiten als P80 m mittels eiserner Hänglaschen, eisernen Bögen und Kettenkeilen Kosten einer Garnitur dieser Eisenwölbbogen . K 5'00 bis „

b) Eingerüstung für Junk’s Betongewölbeausführung in Stampfbeton ohne Eiseneinlagen bei größeren Spannweiten als P80 m und größeren Fabriksälen, wobei die gesamte Einschalung stabil und frei auf die Tragtraversen aufgehängt wird und durch längere Zeit eingerüstet verbleibt, damit der Beton die nötige Erhärtung erhält und der übrige Arbeitsraum ohne Störung benützt werden kann. Hiezu sind erforderlich : die Auflagelaschen über dem Traversenkopf von 270 X 120 X 40 mm ; die Hängebügel zweiarmig mit Schraubengewinden von 900 X 50 X 30 ; die Schraubenmuttern von 30 ; die Längsträme von 150 X 200 Holzstärke ; die Lehrbögen aus 3 übereinander genagelten 25 mm starken Brettern; der Überlagpfosten

über den Lehrbogenenden und endlich die Einlattung der Bogenfläche mit 5 cm starken Latten.

JUNK'S BETONCEWÖLBE-AUSFÜHRUNG

Hä

aUERSCHNITT

WMM

i y '    ly

■ .    11' : .j. -- ___-ijL-.. ' ■    -    ?■ '. -    . z--:-

: ;■

gp

LÄNGENSCHNITT

Die Kosten dieser Gerüstung belaufen sich per 1 qm Grundfläche auf K 5*00 bis K 7’50 bei l⁻80 m bis 4 m Spannweite, und die Leihgebühr für dieselbe kann samt Auf- und Abrüstung mit K 2-00 bis K 3⁻00 für genannte Spannweiten angesetzt werden.

Dampfschornsteinbali.

Der Bau von Dampfschornsteinen und sonstiger hoher Kaminschlote hat sich seit einiger Zeit als eine Spezialität ausgestaltet, was im Interesse einer rationellen Anlage nur empfehlenswert genannt werden muß.

Wenn hie und da, aus hier nicht näher zu erörternden Gründen, noch Schornsteine aus massiven Mauerziegeln errichtet werden, so wird der Sockel zumeist quadratisch angelegt und auch mit Steinplatten oder Quadern verkleidet, worauf dann der Schaft in mehreckiger oder runder Form aufgesetzt wird.

Werden dagegen geformte Ziegelsteine verwendet, so wird in der Regel die runde oder eckige Schaftmauerung schon ab Terrain begonnen und ohne äußere Gerüstung ausgeführt.

Die Kosten der Schornsteine sind je nach ihrer Inanspruchnahme und dadurch bedingten Materialverwendung und Lichtdurchmesser sehr verschieden und werden hier, nach einem allgemeinen Durchschnitte berechnet, angegeben.

Schornsteinneubau aus gewöhnlichen hartgebrannten Mauerziegeln und vollen Formsteinen auf massivem Quadratsockel hergestellt und

für Steinkohlenfeuerung berechnet, per 1 m Höhe inklusive aller Materialien : bei unterem und oberem verglichenen Lichtdurchm. von

1-25

m 0-80

1-00

1-50

K 105-00    245-00    300-00    365-00

Schornsteinneubau aus vollständig extra geformten hohlen Keilziegeln auf eckigem oder rundem Sockel und auf Betonfundament, für Steinkohlenfeuerung berechnet, per 1 m Höhe inklusive aller Materialien: bei einem verglichenen Durchmesser von

1-25

m 0-80

1-00

1-50

K 165-00    210-00    265-00    310-00

Schornsteinneubau in vorgenannten zwei Arten hergestellt, aber für Gasfeuerung mit Schamotteausfütterung eingerichtet erhöht den Preis :

a)    bei Ausführung in massiven Ziegeln um 18%

b)    „

„ Extraformsteinen um 22%.

Bestehende Schornsteine erhöhen erfordert zu vorgenannten Preisen des Neubaues einen Zuschlag von 30 bis 40%.

Bestehende Schornsteine einbinden, wobei die Binderinge 1-70—1-80 m weit voneinander zu liegen kommen und alle Eisenteile, wegen der Eigenart des Erfordernisses, separat zu veranschlagen sind, per m Höhe:

bis 20 m 30 m 45 m 60 m Höhe

bei 0-80 m Durchmesser K 18'00

„ i-oo „

„ 1-25 „

„ 1-50 „

Bestehende Schornsteine geraderichten, welche durch Witterungseinflüsse oder Materialschwund schief geworden sind, per Schornstein bis 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m Höhe bis 0-80 m mittl. Durchm. K 410-00 530-00 760-00 1060-00 1320-00 „ 495-00 750-00 1010-00 1280-00 1540-00 „ 570-00 870-00 1165-00 1465-00 1760-00 „ 660-00 990-00 1320-00 1650-00 1980-00

Alte Schornsteine frisch verfugen samt Auskratzen der verwitterten Mörtelfugen, allem Material, Arbeit und Gerüstung, per Schornstein bei 0-80    1-00    1-25    1-50 m Durchmesser

bis 40 m Höhe 620 « 60 „ „

750    900    1080 K

790    990    1190    1500 „

Steinmetzarbeiten.

In den liier angegebenen Preisen ist die Lieferung der Steinmetzwaren bis zur Baustelle franko angenommen worden und ist die beim Versetzen nötige Beihilfe und Nacharbeit vom Lieferanten zu leisten.

Unter der Bezeichnung „Weicher Stein“ sind die Härten 1—3, unter „Mittelharter Stein“ die Härten 3—4 und unter „Harter Stein“ die Härten 4—6 der hier folgenden Härteskala verstanden.

Härteskala.

1.    Talk,

2.    Gips oder Steinsalz,

3.    Kalkspat,

4.    Flußspat,

5.    Apatit,

6.    Feldspat,

7.    Quarz,

8.    Topas,

9.    Korund,

10. Diamant.

Die Gestehungskosten des Steinbrechens (Steinspaltens) sind bei den Erdarbeiten aufgeführt.

Steine per Kubikmeter.

Figurensteine.

Figurensteine für den Bildhauer, nach bestimmten Maßen zugerichtete Werksteine

Aus

Aus

Aus

weichem mittelhartem ganz hartem Stein

Stein

Stein

bis 1 kbm Größe . .

80-00

100-00

130-00

140-00

100-00

125-00

160-00

180-00

Angemauerte Sockelstücke, Postamente und. Pfeiler.

Glatte zum Teil angemauerte Sockelstücke oder Pfeiler, entweder mit winkel-rechten Kanten oder abgefast,

bis 0-5 kbm Größe . .

über 0‘5 „ 1 über 1

83-00

92-00

100-00

105-00

118-00

125-00

156-00

177-00

190-00

Angemauerte Sockelstücke abgefast mit glatter Streifkugel

über 0⁻5 „ 1 über 1

bis 0-5 kbm Größe . .

93-00

102-00

110-00

119-00

132-00

139-00

176-00

197-00

210-00

8*

Aus

Aus

Aus

weichem mittelhartem ganz hartem Stein Stein

Stein

Sockelstücke und Pfeiler mit Gesimsen werden mit den Preisen der glatten Stücke berechnet, den Kosten des ganzen Werkstückes sind dann noch die ermittelten Beträge für die Herstellung der Gesimse (siehe „diverse Arbeiten“) zuzuschlagen.

Freistehende Pfeiler.

Glatte freistehende Pfeiler,

über 0'5 „ 1 über 1

bis 0‘5 kbm Größe . .    88-00

96-50 105-00

110-00

116-00

130-00

166-00

183-00

195-00

Freistehende Pfeilermit abgearbeiteten Ecken,

über 0‘5 „ 1 über 1

bis 0'5 kbm Größe . .    93-00

102-00 110-00

119-00

132-00

139-00

176-00

197-00

210-00

Freistehende Pfeiler mit Abkröpfungen,

bis 0'5 kbm Größe . .    98-50

106-50 113-00

über 0-5 „ 1 über 1

125-00

137-00

146-00

186-00

204-00

215-00

Pfeilerstücke mit angearbeiteten Gewölbs-füsseln werden höher bezahlt um .

Rustiken oder Füllungen werden nach den wirklich herzustellenden Flächen und Profilierungen berechnet („diverse Arbeiten“) und den vorstehenden Preisen der Sockelstücke oder Pfeiler als Aufzahlung zugeschlagen.

Gerade oder Segmentfrontonanfänge und Schlußstücke ohne Unterschied der Ausladung, der Höhe und des Profiles, bis 1 kbm groß, wobei das Gesimse separat zu berechnen und der entfallende Betrag noch zuzuschlagen ist ... .

8-00

12-00

18-00

100-00

130-00

190-00

Säulen.

Gedrehte Säulenbasen, angemauert (% oder s/₄ Säule),

über 0'5 „ 1

bis 0-5 kbm Größe . .    150-00

170-00

190-00

220-00

270-00

320-00

Gedrehte Säulenbasen, freistehend (ganze Säulen),

über 0-5 „ 1

bis 0‘5 kbm Größe . .    150-00

170-00

190-00

220-00

270-00

320-00

117 —

Aus

Aus

Aus

weichem mittelhartem ganz hartem Stein Stein

Stein

Säulenschäfte glatt (l/a oder SJ₄ Säulen), bis 3 m Länge ....

über 3 „ 4 „ über 4 „

140-00

160-00

180-00

200-00

230-00

260-00

300-00

340-00

370-00

Ganze Säulen,

-bis 3 m Länge . über 3 „    „

140-00

165-00

200-00

240-00

300-00

350-00

Säulenkapitäle mit Bossen für den Bildhauer,

über 0-5 „ 1

bis 0-5 kbm Größe . .    155-00

175-00

205-00

235-00

310-00

345-00

Tragsteine.

Konsole oder Tragstein, bossiert für den

Bildhauer . •...........

Konsole oder Tragstein, rein ausgearbeitet nach einfacher Zeichnung......

105-00    158-00

130-00    195-00

210-00

260-00

Verschiedene Werkstücke.

Quader an Auflagen und Fugen rein bearbeitet, an der Außenseite rauh zugerichtet,

von 0-5 „ 1 über 1

bis 0"5 kbm Größe . .    83-00

92-00 100-00

105-00

118-00

125-00

156-00

177-00

190-00

Siphons oder Kanalsohlenstücke nach Profil, an der Stoßfläche rein bearbeitet, sonst raub zugerichtet . . .

Nach Profil angearbeitete Kanalvorkopf-stücke .............

Tür- oder Torgewände mit Profil,

bis 3 m Länge.......

über 3 „    „    .......

Tür- od. Torgewände mit Gesimse,

bis 3 m Länge.......

über 3 „    „    .......

Traversenunterlagsteine.....

Glatter Bru nnengrand......

Einfach profilierter Brunnengrand

Glatte Streifkugel.........

Profilierte Streifkugel......

60-00    72-00

-    170-00

—    185-00

130-00

138-00

176-00

198-00

181-50

202-50

85-00

185-00

250-00

195-00

250-00

250-00

Steine per Quadratmeter.

Aus

Aus

Aus

Pliasterplatten.

weichem mittelhartem ganz hartem Stein

Stein

Stein

0/1 m dicke Pflasterplatten ohne Falz . . Über 0-3 m breite, abgefaste, glatte Perronsteine

18-00

bis 0-15 m Höhe . . über 0-15 „ 0⁻2 „    „

„ 0-2 „ 0-25 „    „

Bei abgerundeten Perronsteinen wird für jede Abrundung ein Betrag gerechnet mit................

25-00

30-00

35-00

2-00

Sockelplatten.

0'1 m dicke, glatte Sockelplatten, entweder mit winkelrechter Oberkante oder mit Fasen,

15-00

17-20

20-00

23-00

20-00

25-00

27-00

31-00

0-15 m dicke, glatte Sockelplatten, entweder mit winkelrechter Oberkante oder mit Fasen,

bis

über 1    „

1 qm Stückgröße . . .

17-50

21-00

25-00

28-70

0'15 m dicke, glatte Sockelplatten, mit eingearbeiteten Kellerfenstern und Eisenfalz, bis 1 qm Stückgröße .... über 1 „    „    ....

26-00

30-00

32-00

36-80

0'15 m dicke Sockelplatten mit Gesims, bis 1 qm Stückgröße .... über 1    „    „    ....

29-00

33-00

34-00

39-00

0-15 m dicke Sockelplatten mit Gesims und Kellerfenstern,

bis

über 1    „

1 qm Stückgröße . . .

36-00

40-00

44-00

50-60

0-15 m starke Pissoirplatten mit Falz und 0'08 m tief eingearbeiteten Kippen

0-08 m dicke Abteilungswandplatten für Pissoir, mit rein bearbeiteten Lagern und Falz............ .

0"1 m dicke, bloß an den Stoßfugen bearbeitete Kanalüberlegplatten . über 0‘10 bis 0-15 m dicke dto. dto. „ 0-15 „ 0-20 „    „    „    „

34-00

31-00

14-00

18-00

21-00

Aus

Aus

Deckplatten.

0⁻l m dicke Platten für Schachte ohne Falz, jedoch mit Hebnagelloch

mit Falz und Hebnagelloch.....

015 m dicke Platten für Schachte ohne Falz, jedoch mit Hebnagelloch 015 m dicke Platten für Schachte

mit Falz und Hebnagelloch.....

020 m dicke Platten für Schachte

mit Falz und Hebnagelloch.....

0‘25 m dicke Platten für Schachte mit Falz und Hebnagelloch.....

Brunnendeckplatte mit Ringloch, eingelassenem Ring und eingearbeitetem Brunnenrohr mit Falz:

005 m dick.........

0-20 „ „ .........

0-25 „    „    .........

Glatte Deckplatten:

0-08 m dick..........

OIO „    „..........

0-15 „ „..........

0-20 „ „..........

0-25 „ ...........

Deckplatten (glatte, Brunnen- oder Schacht-), deren Oberfläche nicht parallel zur Auflagerfläche, sondern nach einer oder mehreren Richtungen geneigt zugearbeitet ist, erhalten zu vorstehenden Grundpreisen einen Zuschlag, der bei einseitigem Fall zweiseitigem „ dreiseitigem „ vier- oder mehrseitigem Fall 20°/0 des Preises der schwächsten Platte der betreffenden Gattung beträgt.

Das Anarbeiten von Wassernasen und Gesimsen wird separat berechnet (diverse Arbeiten) und dem Plattenpreise zugeschlagen.

Aus

weichem mittelhartem ganz hartem Stein

Stein

Stein

17-50    25-00

19-50    27-80

21-00    30-00

23-00    32-80

35-00

40-00

33-00

38-00

44-00

6°/o

10%

15%

10-00

12-00

15-00

18-00

21-00

15-00

18-00

21-00

25-00

28-00

19-00

23-00

27-00

32-00

36-00

Ruheplätze und Balkonplatten.

Ruheplatz 0-15 m dick, die Schalung rauh, mit Rundstab

bis 2 qm Stückgröße . .

über 2 „ 3 „

3 » 4 „

Î?

46-00

54-00

66-00

Aus

Aus

Aus

weichem mittelhartem ganz hartem Stein Stein

Stein

Ruheplatz über 015 m Dicke, sonst wie vorige Post

bis 2 qm Stückgröße . .

55

52-00

61-00

72-00

F reitragender    Stiegenruheplatz (Podest)

0-2 m dick mit rein gearbeiteter Schalung und Rundstab

bis 2 qm Stückgröße . . über 2 „ 3 „

3    4

55    55 ^ 55    55    •

54-00

63-00

74-00

Bei profilierten Ruheplätzen wird die Länge des angearbeiteten Profiles wie bei Stufen berechnet.

O'lö m dicke Balkonplatten mit Gesimse, Fall, Falz, Wassernase und Wiederkehr

über 2 „ 3 „ »    3 „ 4 „

Über 0-15—0-2 m dicke Balkonplatten, sonst wie vorige Post,

über 2 „ 3 „ 3    4-

55 u 55 ^ 55

Über 0-2—0-25 m dicke Balkonplatten, sonst wie oben

über 2 „ 3 „ r> 3 „ 4 „

Über 0⁻25—0-3 m dicke Balkonplatten, sonst wie oben

bis 2 qm Stückgröße . . über 2 „ 3 „

3    4

55 u 55    ^    55

Für Anarbeitung von Kassetten an den unteren Flächen der Platten wird zu obigen Preisen 10°/₀ zugeschlagen.

Hängeplatten.

Gesimshängeplatten mit Wassernase,

0'1 m dick......

0-15 „    „    ......

0-2 „ „ ......

0-25 „    „    ......

10-60

13-50

16-25

19-00

Aus

Aus

Aus

weichem mittelhartem ganz hartem Stein Stein

Gesimshängeplatten mit Gesims und Wassernase

Stein

K

0'15 m dick

0-2 „ „

18-00

22-00

28-00    35-00

31-00    40-00

Für Anarbeitung von Kassetten an den unteren Flächen der Platten wird zu obigen Preisen 10°/₀ augeschlagen.

Geländerplatten.

Durchbrochene, auf beiden Seiten rein ausgearbeitete Balkon-, Terrasse- oder Attik- Geländ erplatten,

0'1 m dick......

0‘1 bis 0-15 „    „......

Verschiedene Werkstücke.

57-00

61-00

63-60    96-00

69-40 100-00

Ü'15 m dicke Schlauchaufstandplatten mit ausgearbeitetem Loch für den Schlauch..........

0’15 m dicke Pissoirrinne mit eingearbeitetem Falz für die Wandplatten . .

0"1 m dicke beiderseits gelagerte Siphon-Zungenplatte .........

Runde oder eckige Ofenuntersatz-steine mit Fasen,

bis 0-15 m Dicke .......

über 0-15 „    „    ......

23-00

42-00

24-00

12-00

16-00

18-00

22-00

Pissoirbodenplatten aus Sterzinger Marmor mit ausgearbeiteter Rinne, Fall und Falz, fein geschliffen und poliert:

10 cm dick.........

12 „ „

1*3 n n

70-00

80-00

90-00

Pissoirwandplatten aus Sterzinger Marmor mit Nut für Wasserspülung und mit Falz, fein geschliffen und poliert:

6 cm dick.........

10 „ „

50-00

55-00

65-00

Pissoirwand-Verkleidungsplatten aus Sterzinger Marmor, ohne Wasserspülungsnut, jedoch fein geschliffen und poliert :

bis 2 cm dick........

über 2 bis 3 cm dick.....

25-00

30-00

Aus

Aus

Pissoirtrennungsplatten aus Sterzinger Marmor mit Abrundung, Falz und Fasen, beiderseits rein gearbeitet, fein geschliffen und poliert:

3 cm dick..........

•    4 „    „    .........•

5 „    „    ..........

Aus

weichem mittelhartem ganz hartem Stein Stein

Stein

40-00

44-00

52-00

Steine per Kurrentmeter.

Stufen.

Stiegenstufen aus ganz hartem, weißem Kaiserstein oder anderen, diesem in Rücksicht auf Qualität und Härte gleichkommenden Steingattungen :

Gerade Stiegenstufen für beiderseitige Einmauerung, mit glattem Spiegel und mit rauher Schalung, per Längenmeter: bis 0-15 m hoch, bis 0-35 m breit bis 0‘15 m hoch, über 0⁻35 bis 0-45 m breit........

Bei Stufenlängen bis 1'6 über über 1-6 bis 2 bis 2 m 2⁻5 m

7-50    8-70    10-50

8-50    9-70    11-50

über 0‘15 bis 0-25 m hoch, bis

0-35 m breit........

über 0-15 bis 0⁻25 m hoch, über 0-35 bis 0-45 m breit ....    9-20    10-40    12-20

8-20    9-40    11-20

Zu den Preisen für gerade Stiegenstufen wird an Zuschlag geleistet :

a)    für gleich dicke Stufen

b)    für freitragende oder auf Traversen aufzulegende Stufen,

samt Herstellung des Tragfalzes, der Schräge des Profiles, des Auflagers, der Schalung für Verputz und Aufmachen eines Kopfes.................

c)    für geschweifte Stufen, sonst wie ad b.....

freitragende Spitzstufen, sonst wie ad b

e) „ beiderseits eingemauerte Spitzstufen.....

/) „ Anarbeitung eines Rundstabes.......

per m K

per m „

über 2'5 bis 3 m

13-20

14-20

13-90

14-90

0-60

4-00

5-00

d) ' n

5-00

0-55

0-60

ff) »

h) „

„ Profiles nach Zeichnung . . „ „ Falzes.......... „

1-60

1-00

einer Schräge......... „

k) „ Herstellung einer feingestockten Schalung . .    „

i) ,,

0-40

0-90

l) „ Schleifen und Polieren dąs Profiles..... „    „    „

m) „ Anarbeiten eines ebenen, glatten Kopfes . . per Stück „ „ glatten, konkaven oder kon-

») «

»

vexen Kopfes o) „ halbkreisförmige oder elliptische, glatte, volle oder halbe Rundköpfe..........

1-50

0-70

1-20

Zargenstücke.

ls/₂₅ cm gerade Deckzargen,

glatt gearbeitet........

abgefast ...........

mit Profil...........

²⁵/₂₅ cm gerade Deckzargen,

glatt gearbeitet mit eingelassenen

Stufen...........

abgefast...........

mit Profil...........

%o cm gerade Deckzargen,

glatt mit eingelassenen Stufen .

abgefast..........

mit Profil...........

Aus

weichem

Stein

Aus

Aus

mittelhartem ganz hartem Stein

Stein

4-60

4-80

5-60

°p

9-20

9-40

10-20

5-90

6-15

7-50

10-20

10- 45

11- 80

12-20

12- 45

13- 80

7-80

8-20

9-80

13- 60

14- 00

15- 60

16-40

16-80

18-40

Gewände.

Gerades Gewände mit Falz

¹²/j₅ oder ¹⁵/ig cm stark . . . .

Bei Anwendung von Gewänden ohne Falz wird per 1 m Länge in Abzug gebracht

Für die Anarbeitung von Profilen und Verkröpfungen wird bei Ausladung des Profiles bis 3 cm zu den obigen Preisen 20% zugerechnet.

Bei Ausladung der Profile über 3 cm zu den obigen Preisen 40% zugeschlagen.

Werden an den Gewänden Sockel angearbeitet, so wird per 1 m ein Zuschlag von 40% zugerechnet.

Stürze und Sohlbänke bei Türen und Fenstern werden nach obigen Preisen berechnet.

GO Cp iO

öcivjcs

OOOO

0000

OO 1-1 05 lQ

4* cb ob 4-1

660

8-40

12-00

15-60

0-50    0-70

1-20

Gesimse.

Gesimse mit Fall und Wassernase

¹⁵/₂₇ cm messend.......

¹V30 n    n    .......

y)    n    .......

Für jedeWiederkehr, ob ein- oder ausspringend, wird der doppelte Vorsprung zur Länge hinzugerechnet.

Zargen, Gewände und Gesimse, deren Dimensionen von den angesetzten Maßen abweichen, werden nach addierten Zentimetern im Verhältnisse zu den nächst höheren Preisen berechnet.

000

05 CO cb t> 4h

Aus

Aus

Rinnen.

Rinnen oder Rinnenkopfstücke,

¹⁵/₂. cm im Lickten......

Is on n n    ......

80/

/ 40 n n    »    ......

40/

/48    »    »    »    ......

43/

^ / 5 5 J? »    »    ......

⁸/ 6 5 J? »    »    ......

55/

/6 5 n n    v    ......

65/

/ 80 J? îî    îî    ......

Verschiedene Werkstücke. ir’/2o cm große glatte Baluster- oder Attik-Sockel mit eingearbeitetem Falz oder Zapfenlöchern für die Geländerplatten oder Baluster.....

desgleichen mit Gesimse . . . ¹⁵/2o cm Baluster- oder Attik-Deck-stein mit Gesimse, sonst wie vor . . Beiderseitige Gesimse werden um 10% höher gerechnet, ü-lö m dicker, 0⁻3 m breiter Tor läufst ein, mit eingearbeitetem Falz für die Laufschiene..........

Diverse Steinmetzarbeiten.

Nach Profil ganz rund gedrehte Baluster bis 0'8 m Höhe, per Stück . Baluster wie vor, jedoch oben und unten mit eckiger Plinte, per Stück .... E c k i g e g e g 1 i e d e r t e B a 1 u s t e r bis 0⁻8 m

Höhe, per Stück..........

Bis 0'15 m dicker, bis 0-3 m breiter, 1 m langer, nach Profil ausgearbeiteter Fuß st ein für Bänke, per Stück . . Ü⁻3 m hohe, bis 0-25 m breite, im Achteck angearbeitete Postamente mit abgefasten Kanten für Pissoire mit 0-16 m tief eingearbeitetem Loch für die

Pissoirsäulen, per Stück.......

0'2 m dicker, 0⁻3 m im[] großer Pfannenstein mit eingearbeitetem Loch für die

Pfanne, per Stück.........

Grenzstein im Rechteck oder im Dreieck bis 0‘2 m breit, bis 0'3 m lang, 1 m hoch, auf 0⁻6 m rein gearbeitet, per Stück Lesenen- oder Säulen-Kannelie-

rung, per m...........

Pflaster ritzen, auf O'l m Ritzenentfernung, per qm..........

Aus

weichem mittelhartem ganz hartem Stein

Stein

Stein

4-20

5-80

7-20

4-50

5-50

13-00

9-80

13-80

18-00

22-20

26-40

30-80

36-00

45-00

13-20

18-60

24-00

29-40

35-40

41-40

48-00

60-00

5-90

8-00

8-40

11-30

9-40

6-80

8-00

9-50

18-00

9-00

1-00    1-50

11-60

9-00

12-00

14-00

24-00

13-00

7-00

3-20

7-00

2-50

Arbeiten aus Granit.

Werden die angeführten Arbeiten anstatt aus hartem Steine, aus zu Steinmetzarbeiten geeignetem oberösterreichischen Granit angefertigt, so tritt gegen die Preise für ganz harten Stein eine Aufzahlung von 40% ein.

Für böhmische und mährische Granite wäre diese Aufzahlung mit 10% zu bemessen, dagegen hätte bei Verwendung von Granit minderer Qualität (wie Gmündner, Schremser) ein 10%iger Abzug zu erfolgen.

Arbeiten ans Karstmarmor.

Für Arbeiten aus Karstmarmor (Nabresina, Sa. Croce, Repentabor, S. Stefano) ist den Preisen für ganz harten Stein 15% zuzuschlagen.

Aus

Aus

Diverse Arbeiten.

Aus

weichem mittelhartem ganz hartem Stein Stein

Stein

Abstocken von rauh bossierten Steinflächen fein oder zu rustizieren.

per qm..............

Gesimse, geradlinige, jeder Form und Profilierung herstellen, wobei die Fläche des Gesimses derart zu ermitteln ist, daß die Summe aus der Breite und Höhe des Gesimses mit dessen Länge

multipliziert wird, per qm.....

Gesimse bis zur Breite von 5 cm werden mit 5 cm Breite gerechnet.

Für jede ein- oder ausspringende Wiederkehr wird zur Länge des Gesimses der doppelte Vorsprung, mindestens aber 50 cm zugeschlagen.

Wassernase, geradlinige, einarbeiten, perm Zahnleisten, geradlinige, ausarbeiten, u. zw. :

2-00

3-00

4-50

10-00

15-00

25-00

ÓÓÓOÓ

lO Ô vH vH Ô vH

bei 6 cm Höhe und 8 cm Zahntiefe, per m........

bei 9 cm Höhe und 12 cm Zahntiefe, per m........

bei 12 cm Höhe und 15 cm Zahntiefe, per m........

Werden vorstehende Arbeiten (Abstocken, Rustizieren, Gesimse etc., bis inklusive Zahnleisten) an gekrümmten Flächen oder in gekrümmten Linien ausgeführt, dann sind den angesetzten Preisen 60% zuzuschlagen.

3-00

5-00

8-00

4-00

5-00

7-00

9-00

11-00

14-00

Aus

Aus

Aus

weichem mittelhartem ganz hartem Stein Stein

Stein

Loch, rundes, bohren oder ausarbeiten:

Ist die Bohrtiefe der Löcher über 50 cm, dann sind diesen Preisen 35% zuzuschlagen.

Loch, quadratisch oder rechteckig, ausarbeiten, wird mit 40% Zuschlag auf die Preise für runde Löcher vergütet.

3-00

4-00

5-00

6-00

7-00

5-00

6-50

8-00

8-00

9-50

11-00

10-00

12-00

14-00

16-00

Marmorsteinplatten

glatt, geschliffen, mit geraden Bändern, in größeren Dimensionen und bei 2 cm Stärke per 1 qm loco Wien berechnet:

„ 28-00

Ung. Rot, dunkel, zimtrot, dunkler gelber Fond.....

Serbischer (Ropocevo), gelber Grund, terrazzoartig . . .

Bardiglio Fiorito, grau mit schwarzen Adern......

„ 32-00

Mandorla, pfirsichfarbiger Grund mit gelblichgrüner Marmorierung .....................

Ung. Rot, licht, zimtrot, lichter Fond mit dunklen Flecken Rosa U., rosenrot, licht und dunkel, mit gelbem Stich . .

Bleu beige, schwarzblau mit weißen Spatadern.....

Rouge Griotte, weichselrot, auch graubraun......

Rouge Royal, blaßrotgrau gewölkt..........

34-00

ßrocatello Forte, blutrot mit kleinen lichten Flecken

Untersberger, rosadrappfarbig mit Pünktchen.....

Karst, lichtdrapp, einfarbig mit dunklen Stricheln . . .

Jaune Dorée U., blaßstrohgelb, klein gefleckt.....

Carrara blanc P., weiß wie porzellanfarbig......

Rosso Fioritto, violettrot, nadelförmiger Fond.....

Brèche rosé, rosaweiß mit grünen Adern.......

Island, rosa, kristallig schimmernd, geadert......

Giallo chiaro, eigelb mit Rosaadern..........

Napoleon, lichtdrapp, einfarbig oder mit grauen Wolken . .

Rouge incarnat, blaßkorallenroter Grund........

Salzburger, blaßviolett, drappfarbig mit rosa und weißen

Punkten......................

Jaune Lamartine, gelbrosa Fond mit netzartigen Adern Porta Santa, rötlichvioletter Hauptton mit Breccien . . .

Escalett, cremefarbiger Hauptton mit Adern.......

Pavonazzo, elfenbeinweiß, violett oder orange......

Giallo di Siena, gelb in allen Schattierungen......

Serpentin, grün, licht und dunkel, einfarbig.......

Polceverra, grün, licht und dunkel mit Adern......

Portovenere, tiefschwarzer wolkiger Grund.......

Noir fin, tiefschwarz samtartig.............

Rosso levante, granitroter dunkler Grund........

Rouge antik, dunkelweinrot, einfarbig..........

Onyx India, korallenroter Fond.............

Brocotellé violette, lichtviolett, drappähnlich......

Rosa d'Italia, zartes Rosa mit Stich ins Blaue......

Carrara blanc clair, weiß mit lichtgrauer Marmorierung bei einer Plattenstärke von 1 Preis per 1 qm in

Nachtkastenaufsätze gewöhnlicher Größe samt Konsol-platten, per Stück:

a)    aus Carrara blanc clair-Marmor...........

b)    „ Set. Anna-Marmor................

Waschtischplatten mit Rückwand und Seitenteilen, per

Größe 79/53 100/53 106/56 111/58 116/64 127/66 cm

K 40-00

„ 50-00

. „ 55-00

„ 56-00

60-00

„ 70-00 „ 100-00

5 cm

K 18-00    20-00    30-00    40-00    50-00

K 9-00 „ 12-00

Stück :

aus Carrara blanc clair

Waschtisch mit Kasten ganz aus Marmor mit Aufsatz für Dusche zum Kopfwäschen und versenktem Kipplavoir,

1-10 m lang, 0⁻70 m breit, per Stück:

a)    aus Carrara-Marmor.................

b)    „ Set. Anna-Marmor................

Englischer Waschtisch mit unterer und oberer Marmorplatte und Aufsatzstein mit Konsole, zerlegbar, Gestelle aus Nickel oder Messing, blank poliert und die Füße auf Rollen, seitlich je eine Handtuchschiene, per Stück: (1 Lavoir-loch extra K 3-00)

K 190-00 „ 260-00

aus Carrara blanc clair . K 70-00 „ belgischem Granit . . „ 80-00 „ Set. Anna-Marmor . . „ 90-00

Plattengröße 90/60    100/65    110/70    125/70 cm

80-00    86-00    96-00

92-00    102-00    112-00

100-00    110-00    120-00

Runde Tischplatten mit Fase geliefert, per Stück :

80    87    95    100    110

127 cm

Durchmesser 65

ZimmermanDsarbeiten.

Die hier angegebenen Preise sind für Tannen- und Fichtenholz kalkuliert.

Bei Verwendung von anderem Gehölze ist daher anstatt des hier in den Analysen angewendeten Ankaufswertes des Fichten- und Tannenholzes der Ankaufswert des gewählten Materiales anzusetzen.

Bei Herstellungen aus Eichenholz sind bei allen Posten, wo nicht ausdrücklich andere Normen angegeben werden, die Arbeitslöhne um 50%, bei Lärchenholz um 20°/o zu erhöhen, während sie bei Föhrenholz dieselben bleiben, wie bei Tannen- und Fichtenholz.

Abtragungsarbeiten.

Die Abtragungsarbeiten sind für Ausführungen auf trockenem Boden berechnet; wenn dieselben unterWasser bewerkstelligt werden müssen, erhöhen sich die Preise um 50%.

Konstruktionsgehölze, eingebautes (wie Balken, Träme, Rös-pen, Säulen, Riegel u. dgl.), aus seiner Verbindung nehmen, auf 50 m vom Objekte wegtransportieren und dort aufschlichten, ohne Rücksicht auf Stockwerkshöhe, per m:

a) bei einem Querschnitte von 0 bis 0’025 qm:

0’1 Zimmermannsstunden .

O10

0’1 Handlangerstunden.....

5% y. Arbeitslohn f. Req. etc.

b) bei

einem Querschnitte von 0025 bis 0’04 qm:

KSSS

K 0-09 „ 0-05 „ 0-01 „

015

c)    bei einem Querschnitte von 0'04 bis 0'06 qm :

0’2 Zimmermannsstunden ....

0’2 Handlangerstunden.....

5% v. Arbeitslohn f. Keq. etc.

d)    bei einem Querschnitte von 0'06 bis 0’09 qm :

0’25 Zimmermannsstunden ....

0’25 Handlangerstunden ....

5% v. Arbeitslohn f. Req. etc.

e)    bei einem Querschnitte von 0’09 bis 0’13 qm :

0’3 Zimmermannsstunden .

0’3 Handlangerstunden ....

5% v. Arbeitslohn f. Req. etc.

à K 0-58, K 0-14 „ „ <1-37, „ 0 ’ 09 „ „ 0-23, „

0’01 „

à K 0-58, K 0-17 „ n 0-37, „

„ „ 0-28, „

„ O’ll

0-01 n

0-20

0-24

029

.    .    à    K    0-58,

•    •    n    n    °’³⁷>

•    • » „ °'³³>

f) bei einem Querschnitte von 0'13 bis 0’18 qm:

0'35 Zimmermannsstunden .

0’36 Handlangerstunden ....

5°/₀ v. Arbeitslohn f. Req. etc.

1B0

Bretterverschalungen oder Fußböden bis 45 mm Brettstärke mit oder ohne Riegelwand oder Polsterhölzern abtragen, die Nägel ansziehen und das Materiale auf 50 m weit vom Objekte transportieren und aufschlichten, ohne Stockwerksunterschied, per qm:

a)    ohne Riegel- oder Bundwand, oder Polsterholz:

Pfostenverschalungen oder Fußböden über 45 mm Brettstärke, sonst wie vor abtragen etc., per qm :

a)    ohne Riegel- oder Bundwand, oder Polsterholz:

0 ' 4 Zimmermannsstunden ....

0'55 Handlangerstunden ....

5% v. Arbeitslohn f. Keq. etc.

b)    samt Riegel- oder Bundwand, oder Polsterholz:

0'55 Zimmermannsstunden ....

0'7 Handlangerstunden.....

5% v. Arbeitslohn f. Keq. etc.

Schindeleindeckung abtragen, die Nägel ausziehen und das Materiale auf 50 m weit vom Objekte transportieren und schlichten, ohne Stockwerksunterschied, per lqm Dachresche :

n) ohne gleichzeitiger Lattenabtragung:

0'2 Zimmermannsstunden .

0'36 Handlangerstunden 5°/₀ v. Arbeitslohn f. Keq. etc.

b) mit gleichzeitiger Lattenabtragung

0'3 Zimmermannsstunden .

0'55 Handlangerstunden 5% y. Arbeitslohn f. Keq. etc.

Einlattung bei Ziegel- oder Schieferdeckungen abtragen, die Nägel ausziehen, das Materiale auf 50 m weit vom Objekte transportieren und aufschlichten ohne Unterschied der Höhe, per 1 qm Dachresche:

0'15 Zimmermannsstunden

0'2 Handlangerstunden.....

5% v. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

Latten zäune oder Staketierung abtragen und mit Materiale wie vor verfahren, per qm:

0'1 Zimmermannsstunden ....

0'15 Handlangerstunden ....

5% v. Arbeitslohn f. Keq. etc.

Deckenkonstruktionen von Holz abtragen, die Nägel ausziehen und mit dem Materiale wie vor verfahren, ohne Unterschied der Stockwerke, per qm :

du

0-29

à K 0-58, K 0-20 „ „ 0-37, „ 0-15 „ „ 0-35, „ 0'02

à K 0-58, K 0-23 „ „ 0-37, „ 0-20 - * 0-43, „ 0-02    „

. à K 0-58, K 0-32 .. „ „ 0-37, „ 0'26 . „ „ 0-58, „ 0'03    „

n 0-13

0D3

. à K 0'58, K 0-17 . „ „ 0-37, „ 0-20 . „ „ 0-37, „ Q'02 „

à K 0-58, K 0-09 „ „ 0-37, „ 0-07 „ „ Q'16, „ 0-01

0-37

0-45

0-61

0-26

0-39

0-17

0-12

a) Dübelböden:

O'8 Zimmermannsstunden .

1 • 1 Handlangerstunden.....

5% v. Arbeitslohn f. Req. etc.

0-41

„ 0-04 JV

U-91

b) Tramböden samt Schalungen:

l'O Zimmermannsstunden ....

1'6 Handlangerstunden.....

5°/₀ y. Arbeitslohn f. Req. etc.

Brückenstreu oder Schrotwände (volle Holzwände) abtragen und mit dem Materiale wie vor verfahren, per qm :

à K 0-58, K 0-35 „ „ 0-37, „ 0-37 „ „ 0-72, „ 0-04    „

0'6 Zimmermannsstunden .    .    .    .

l'O Handlangerstunden.....

5% v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

1-19

0-76

à K 0-58, K 0-46 „ „ 0-37, „ 0-55 „ „ 1-01, „ 0-05    „

Brücken von Holz mit Geländer und Endsbäumen abtragen (wobei aber kein separates Gerüst erforderlich werden darf, demnach kleine Holzbrücken ohne Joche) samt Materialdeponierung in der Nähe des Objektes oder Aufladen auf bereitstehende Wägen, per qm:

0'8 Zimmermannsstunden .

1'5 Handlangerstunden .

5% v. Arbeitslohn f. Req. etc.

Dachkonstruktionen von Holz (entweder Schindeldächer samt Gebälke oder aber Dächer anderer Deckmateriahen mit Lattung oder Brettereinschalung) abtragen, die Nägel aus-ziehen, das Material herablassen und etwa 50 m weit vom Objekte transportieren und schlichten, wobei bei Berechnung der Grundfläche die Länge am First und die Breite von Saum zu Saum gemessen wird, per 1 qm Grundfläche:

a)    Leerdächer (ohne Stuhl) und Dächer geringer Spannweiten bei ebenerdigen Gebäuden:

l'O Zimmermannsstunden .    .    .- .

1'2 Handlangerstunden .....

5°/₀ v. Arbeitslohn f. Req. etc.

b)    Stehende und liegende Dachstühle bei ebenerdigen Gebäuden :

1-06

1-07

1 • 4 Zimmermannsstunden ....

2'0 Handlangerstunden.....

5% v. Arbeitslohn f. Req. etc.

à K 0-58, K 0'81 » 0-74 0-08 „

. „ „ 0-37, „

• „ „ IAS, „

c) Beide vorbenannte Preise erhalten bei Abtragungsarbeiten aus höheren Etagen für jede 4 m hohe Etage einen Zuschuß von 5°/₀, daher in den Fällen

ad u per Stockwerk zuzuschlagen ..........

ad b per Stockwerk zuzuschlagen ..........

1-63

0-05

0-08

Neuherstellungen bei Landbauten.

Tabelle über die Einheitspreise verschiedener Bauhölzer, franko Wien per 1 kbm (== 1 Festmeter).

Ol Ol CO OD r*

yon 1

GO CO Ol

3 3 3 3 i-9

" * “ » » » ?

tO M tO M tO M W H Ol Ol Ol Ol Ol Oi Oi o

■\ft3a

Kanthölzer

3 3 g.

ngen :

bis 25 cm mittlerer Durchmesser „    30    „

”    ⁴⁰    n    »

„    50    „

Rundhölzer

a) in ganzen Stämmen:

bis 25 cm mittlerer Durchmesser „ 30 „

» ⁴⁰ » „ !

I) in bestimmten La

Gatt

OD OD OD CO CO OD CO OD tf* OD C5 ^ 'I Ol OD C5

OOOOlOlOOOi

oooooooo

ODODODCOlf^OD4*-4*-^•1 O CO <1 K CD M O H^WffiiCOtDCriGOM O O O O' Ol O O Ol

30-00

33-75

37-50

42-00

46-50

51-10

16-50 17-25 18-40 19-85 20-65 21-60 24-75 25-87

14-50

kostet

34-50

38-80

43-10,

48-30¹

53-45

58-65

18-50

21-30

23-15

27-75

15- 95

16- 75

Ein

45-00

50-65

56-25

63-00

6975

76-50

21- 25

22- 30 25-65 30-80

^ ^ Ü1 Ol Ol 05 o-rf^tOOOOOifcOOOO toôrf^côtôotoôrf^-OOOOOIOOO ^^0i0lC50i05C5 COvlOlWM<|C5^ C5ts3OMC0<I0ÔtÔ

O O Qi O O Qi Qi Qi

39-00 44-85 43-85 50-45 48-75 56-00 54-60 62-80

21-45 22-50 24-55 26-45

18-85

21-20

M e f in Kronen

C5C5vJC5v]<]<jv| GO Ç t5 CO C O 05 CO

ÔÔ66ÔÔÔÔ

oooooooo

<1 <1 <1 GO <1 00 GO 1+*- to CO O ' LO <1 CO O 00 05 tO CO Ol O Ô OD OOOOOOOO

48-75 45-00 51’75 54-85 50-60 58-20 61-00 56-25 64-65 68-25 63-00 72‘45

24-60 25-60 33'10 28-50 33-50 42-75 .    40-00    47-55

20-80 20-30 21-75 23-50

00-43

-J v| 05 Ül CO O CO O *<l C» OD bÔ en Ol O Ol

40-35

52-20

64-80

24-00

30-00

60-75

68-35

75-90

85-05

47-50

57-00

71-25

145-00

150-00

115-00

120-00

90-00

95-00

80-00

85-00

75-00

82-50

9V00

100-50

111-00

125-00

49-50

55-20

61-95

36-25

40-80

45-30

er Länge_

österr.-ungar. Währung, loco

⁶ I 9 I f H 81 I SI I gl I C I 9 I f,

H ZT I 6 I 9 J f

bis inklusive

Grundpreise der Bauhölzer und Holzschnittmaterialien

150-00

157-50

120-00

130-00

95-00

100-00

85-00

90-00

83-00

90-75

100-10

110-05

122-10

137-50

51-75

59-55

64-80

40-00

45-00

50-00

91-30

99-85

110-15

121-10

134-30

150-00

55-50

63-90

69-45

43-90

49-40

54-90

Ql-ZL

09-99

OS-iS

48-25

54-30

60-30

franko Wien

--ETv-rr-b.eSter CjuaUtät im trockcrlen Zustande aus rechtzeitig gefällten Stämmen

I richten- und Tannenholz |j Kohrenholz |[------

Lärchen holz

Eichenholz

hier tarifierten Holzgattungen sind bester Qualität, den bezeichneten Dimensionen ’

von gesunden trockenen und rechtzeitig gefällten Stämmen voll bezw. in ihrer ganzen Länge gleichmäßig stark zugemessen.

erzeugt und werden

_₀_ t    Holzschnittmaterialien, loco und franko Wien,

per l kbm (Festmeter).

T A B E L L F

über die Einheitspreise verschiedener Bauhölzer

Tabelle über den Preis loco Wien für Einen Meter Bau- und Sageholz (Schnittmateriale) aus Tannen- und Fichtenstämmen.

Tannen- und Fichtenholz

von

Gattung

6    9    12

15    18

Meter Stücklänge kostet ein Längenmeter

Querschnittsfläche in qm

Kronen

in ganzen

Stämmen, | T

bei *0 » 45 „

50 „

A. Rundhölzer

15 cm Durchmesser 20 „

25 „

GO O 00 GO

OJ fQ l>- tH

ÓÓÓH

55

55

ausgeschnitten auf Dirnen-

’    55

15 cm Durchm. 20 „

25

55

50

55

55

*1

sionen, bei

35    „

40    „

55

55

45

55

50

55

55

55

B. Kanthölzer

bei 5/s cm rein bearbeit. Querscli.

»    ⁵/    8 n

« ⁶/e „

« ⁶/s „

»    ⁷/7    „

« ⁷h „

» ⁸/8 „

»    ⁸/l0 „

» % „ n ⁹/12 „

» ¹⁰/l0 „

„ ¹⁰/l3 „

» n/ll „

« n/u „

« ¹²/'i2 „

„ ¹²/l5 „

« ¹³/l3 „

« ¹³/l6 „

» ¹⁴/u „

» ¹⁴/l7 „

„ ¹⁵/l5 „

« ¹⁵lis »

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Cft^CMKIHKOO C M g! PC -J 00

999999999ÇOOOOOOOOOOOO cu ^ lc k; o o o    ooo

ÈÏÙÈê&tê..... âéé

7999999999999000000000

7979999999999900000000

79^0000000000000000000 8g83gg3g8Sgfefc8B&&SŚŚ5fe o o o o 000000000000000000

CO CO tH tH CO tH tH lQ cpipqîipcNiqï^^ti ÔÔÔTH^dl-^lb

OMt-ÛJMHOOOOi^MMMOOO

OîCHMMHPOOOiiMîOtOKOOO

0-0177

0-0314

0-0491

0-0707

0-0962

0-1257

0-1590

0-1964

0-0177

0-0314

0-0491

0-0707

0-0962

0-1257

0-1590

0-1964

0-0025

0-0040

0-0036

0-0048

0-0049

0-0063

0-0064

0-0080

0-0081

0-0108

0-0100

0-0130

0-0121

0-0154

0-0144

0-0180

0-0169

0-0208

Gattung

Tannen- n. Fichtenholz

von

6 I 9 I 12 I 15 I 18

Meter Stücklänge kostet ein Längenmeter

Kronen

Querschnittsfläche in qm

0-86 0-99 1-08 1-17 1*30 0-0256 1-031-18 1-28 1-38 1-54 0-0304 0-971-12 1-22 1-32 1-46 0-0289 1-151-32 1-43 1-55 1-72 0-0340 1-091-26 1-37 1-48 1-64 0-0324 1-421-63 1-77 1-91 2-13 0-0378 1-221-40 1-52 1-64 1-83 0-0361 1-571-80 1-96 2-11 2-35 0-0418 1-351-55 1-69 1-82 2-03 0-0400 1-721-98 2-16 2-33 2-59 0-0460 1-651-90 2-07 2-23 2-48 0-0441 1-89 2-17 2-36 2-55 2-83 0-0504

1- 812-09 2-27 2-45 2-72 0-0484

2- 06 2-37 2-58 2-78 3-09 0-0550

1- 98 2-28 2-48 2-68 2-98 0-0529

2- 51 2-89 3-14 3-39 3-77 0-0598 2-16 2-48 2-70 2-91 3'24 0-0576 2-72 3-13 3-40 3-67 4-08 0-0648 2-34 2-69 2-93 3-16 3-52 0-0625 2-94 3-38 3-67 3-97 4-41 0-0700

2- 84 3-26 3-55 3-83 4-26 0-0676

3- 17 3-64 3-96 4-27 4-75 0-0754 3-06 3-52 3-83 4-13 4-59 0-0729 3-40 3-91 4-25 4-59 5-10 0-0810

3- 29 3-79 4-12 4-44 4*94 00784

4- 04 4-64 5-04 5-45 6-05 0-0868

3- 53 4-06 4-41 4-77 5-30 00841

4- 314-96 5-39 5-83 6*47 0-0928

3- 78 4-35 4-72 5-10 5-67 00900

4- 74 5-45 5-93 6-41 7-11 0-1020

4- 47 5-14 5-58 6-03 6-70 0-0961

5- 04 5-80 6-30 6-81 7-57 0-1085

4- 76 5-47 5-95 6-43 7-14 0-1024

5- 87 6-75 7-34 7-92 8-80 0-1151

5- 06 5-82 6-33 6-84 7-60 0-1089

6- 23 7-16 7-78 8-41 9-34 0-1221

5- 37 6-18 6-72 7-26 806 0-1156

6- 59 7-58 8-24 8-89 9-88 0-1292

5- 70 6-55 7-12 7-69 8-54 0-1225

6- 96 8-01 8-70 9-40 10-44 0-1365

6- 617-60 8-26 8-92 9-91 0-1296

7- 34 8-44 9-18 9-91 11-02 0-1440

8- 16 9-38 10-20 1102 12-24 0-1600

V) ■

y> '

bei ¹⁶/i6    cm rein bearbeit/ Quersch.

Gattung

C. Schnittmateriale.

II Tannen-u. Fichtenholz

in Längen von

Metern

kostet ein Längenmeter Heller

Querschnittsfläche in qm

S p p

Ü

lp    »p ip O    »p ip ip 1p 1p »p lO xO lO

OOHrHHHHH^INW(>lCMCCcb^Tł<lOihęDębl>t>XciDC56

ppp

a>

P 3    3    3

* * tf-

CD

, 10 cm breite Bretter 15 „

10 „

15 „

25 „

10 „

15 „

25 „

15 ,

25 „

30 „

15 „

30 „

30 „

30 „

30 „

30 „

30 „

30 „

30 „

30 „

30 „

30 „

30 „

30 „

30 „

30 „

30 „

cm Querschnitt

ii

11

r>

11

ii

ii

ii

ii

îî

00 Ol CO ^ oo tc

tD © O 05 Oî UJ

Pfosten

ii

ii

11

11

11

11

T-i

0-0005

0-00075

0-001

0-0015

0-0025

0-0015

0-00225

0-00375

0-003

0-005

0-006

0-00375

0-0075

0-009

0-0105

0-012

0-0135

0-015

0-0165

0-018

0-0195

0-021

0-0225

0-024

0-0255

0-027

0-0285

0-03

0-0004

0-0006

0-0008

0-0009

0-0012

0-0015

0-0016

0-002

0-0024

OOSÜ*-<JOCr<Oa<OOtO

Durchmesser des Stammes

“    i/ L 8/9

“ ⁶/e -0Vs

“    0I/0X—Bl/a

Zl/zi—»Vot flln—9llzi

iT/iI—0S/9X

T5/xs—fz^ex fZl'f z~ 8s/xb “ 8Zlsz—zsln ¹⁹In - "Uz

UIO Gfi'og—of/9S

Holzes

des

Stärke

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

Gattung

(Die vom Handlanger zu

OOMOHKMMbOMtOtOWW^WCi^NOi

mit

OOOOMOHMHHtOKlOtOWtO^

à <* è i à g i ® “ à “ à ń i •* *-

W Ol If» OJ Ot

© M Ol Ol

ohne

OOOOl^OHMMMtOMIOtOWtOl^WO'i^'îO'

vlOUOOMCO^ONlWWOCOWCOCO^lOiCD^ Ol Ü1 Ol    Ol Ol OI OI    OI

OOOOOOMOMOM^-tOl-ilOtO

Ol 05 *1 Ol CO 05 -*qtOCO<ltOM<ICO OI    Ol Ol Ol Ol OI

CO to 05 Ol if*-05 Ol tO

OOOOMOMMHMtOl—it0t005ts^050i^<10i 05 O' © 05 M CO 05 05 tO M C5 <1 M 05 <1 Ol Ol 05 M Ol Ol Ci    Ol    Ol Ü1 OI Ü1 Ol    Ol

o“

et»

Verband

mit ohne

0-35

0-45

9.0

9X-0

0-75

se.o

6.0

L. 0

1-15

1-45

0-85

1-15

6.1

9f-1

2-65

6-X

3-1

2-2

3-9

to Ot rf*.

co en

mit ohne

O M O M 1-* Ol M

to

1-5

2-5

6-1

3-2

f-T,

4-5

3-75

en

oooooooo

^OJOł^CSOlCOO Ol Ol

MOMMHMWMtObOWMWlO

-U CO 05 tO 1^ 05 05    05 Ol Ol Ol

Ol Ol Ol OI Ol

mit I ohne

vollständig anarbeiten zu Herstellungen

rein behauen und

vier Seiten

zwei Seiten

Rundholz auf

rauh

behautes

Holz

vierkantig behauenes od. geschnittenes Holz oder

Rundholz

S-0

0-2

0-4

0-3

9-0

0-4

0-6

0-75

0-45

0-55

0-75

1-25

0-95

9-1

1-2

1-5

2-55

6-1

2-5

g.

Rundholz auf zwei Seiten behauen und legen

Einen Meter

0-2

0-15

0-3

0-2

S-0

0-25

0-4

0-3

0-5

0-4

0-7

0-5

0-65

0-85

I-I

8-0

1-35

1-25

1-65

9-1

behauenes oder Rundholz abschneiden und legen

0-53

0-4

0-66

0-5

0-73

0-56

8-0

9-0

0-93

0-7

1-1

8-0

1-27

0-95

s-x

11

1-7

1-25

f-l

2-2

1-6

0-4

0-36

0-35

0-47

0-53

0-4

9-0

0-45

£• 0

0-5

0-9

9-0

0-93

0-7

91 ■ I

0-8

1-3

0-95

1-4

1-05

1-6

1-2

Holz

hobeln

behauenes

geschnit

tenes

⁵ Arbeitszeit zur Bearbeitung von Rund- und Kanthölzern.

leistende Hilfsarbeit ist in die Arbeitszeit des Zimmermannes ein

0-25

0-2

0-35

0-25

9.0

0-35

0-55

0-4

9.0

0-45

6-0

9-0

x-t

0-87

1-5

T-l

8-1

1-3

2-6

9-1

2-5

rundes Holz rein behauen

CD

tr

}l0 „

“ 81 { “ QI { “ Ll{ “ 06 { “ 86 {

26 „

} 30 „

}35 „

r*-

45 cm

Rücksichtlich der Anarbeitung ohne Behauen wird das Rundholz im Durchmesser genommen von

Arbeitslohn für die Bearbeitung von Rund- und Kanthölzern.

(Arbeitszeit nach unmittelbar vorausgegangener Tabelle; angenommene Entlohnung der Arbeitsstunde des Zimmer-_ manns mit 58 Hellern.)

uoA uaunuonaS jassainqojnQ un z[Oqpnn^[ SBp pjiAV uaireqag; auqo SunjiaqxBuy xap qoiwqoisqon^;

uaiveqaq

uiex z^oh sapunx

S3U8Wini{08

-aâ

sauaiveqaq

Holz

hobeln

uaSaj

pun uapiauqosq'e zjoq -pnn^[ japo sanatueqaq ^

uaSax pnn uatveqaq na^iag £ i8A\z jri'B ztoqpun^;

<0

=

«■ni

lOiOOSOCOOC^iOCOO

iÛTfiCOrUOTt<TiiI>OTj<0(MOiOCO<MOC^OiM^

TXt'OOt'OOCOOOeOOtMCOlMniMlNHfNr'H

H H lH rH

OMHHiOiOCOt'^^iONOHCOOCOHOt'HM L'C. BCOOt'UtO'^iOCOiOJI^lNW^COtMlMIMIM

Sg£SSg3££ïï“2:*38®g3SgSM

t>CO(MîOOOOO'Æ-^Tj<C5Ci^COO:t>COH<t><Mb»C5<M XlHtxRiOO^JOCO^iM^lMWiHClHHHH rH

iO^OCON<OOCO»OfflCOCO<NCOO»OCO©I>CO<MI>

Tt<t>HHCOHt>OlOI'^iCCOT}<(NCOlM(MH(NHH ri H H H rH

Einen Mete

vierkantig behauenes oder geschnittenes Holz oder Rundholz

rauh

behautes

Holz

Rundholz auf

zwei Seiten

vier Seiten

rein behauen und

vollständig anarbeiten zn Herstellungen

mit ohne

mit ohne

ohne

Verband

erfordert an Arbeitslohn in

i0C0l0TH®HC0i0<MOC0XC0C0<0®©C0C0<Mt>C0

TjiO^OHiOOtMt'OiOt'^OCO'ViMCOlMCOHN

HX^Hr)l(M©®OiOI>®TflMMOMXK5®0»0 OHHOt'MCOXHHXHOXiOt'^iOCOTi'tNCO <MCO<M<M1H<M1H1HTHTH lH

N©X<OXOOtX^OI>H<©SHNNCO®iOOO CO H CO M <M GO H lO XH®X^©^OCO'j<CilCO<MC'l <MCOiH<MiHtHtHiH tH

©OH>ocoHN©<Mœ©ifloi©œio®r)iœ<M©x iHC0^<MO^)i0O<Mi005<MI>05i0t>T*<C0C0U0<MC0 COH<<MCO<MC1HMHH iH

MOHHuOHOMNMMOiOfMCOMKOOHO© COffiNHHOHOOMlsOtOt'Hl'OCOtiMH'CKM MMHCIHrliHH tH

ohne mit

mit

Gattung

Stärke

des

Holzes

säumig sap jassauiqojnQ S

©®iO(MCOCO<MMCOX-<®iOHHH(MI>HiO©H HOiOHOt'OlMCOOOCOt'OœœiOOHoQlM TJ* COHMCOOiMHIMHHHH tH

Ot>G0i0^\Ot><MC0C5C0OOC0G00005t>G005C500 ©t>COH<I>0»OH<M»OffiCOO©i01>Hl®COH<<MCO <MCO<MCOH<MH<MHH iH

C0<MO<M05C0C0C0iHC5<MG0O<Ml0iHH*t^C5t^.0005 O(MHHHC0OI>®O<M©©(Ml>O®XHi<Ce0H< H<IOCOH<<MCO<M<MH<MHH rH tH

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

cm

iOtHGO-* rH t> t* <M © COCO<M<M<M»Ht-HiHrHO>t>

--- ¹——— - - ---- " ------- ^

iOiHOOH<rHt>.T*i<M©C5l> COCO<M<M<MTH1HTHTH

OCOCMCO-^OO^dO ^    ,CO    ^CO    ^    ^    ^ ^TH ^    .TH    ^0

iOI>^THCOO<MOOiOOCO CO    <M    <M    <M    tHtHtHtH

0*00i00*00l>*0c00

»-O^’^COCOCvlCMTHrH-rH'T—I

Holzkonstruktionen mit Verband (Dachstühle, Bund- oder Riegelwände, Türstöcke u. dgl.) aus vierkantig, rein gearbeitet geliefertem Tannen- oder Fichtenholze vollständig anarbeiten, d. h. abbinden, auf das Bauobjekt bringen und aufstellen, per 1 m Gehölze, ohne Hobelung samt aller Arbeit und allen Materialien, wobei letzteres in durchschnittlichen Längen angenommen wurde:

Bei nachstehenden Analysen ist eine separate Berechnung für Verschnitt nicht eingestellt, da der Holzlieferant immer die nach Bedarfstabelle bestellten Stücke um den sogenannten Arbeitszoll (3 cm per Stück) länger liefert.

a) bei ¹⁰/io cm Querschnitt (= ⁴/4 Wr. Zoll angenommen) :

1-0 m Gehölz, 10/10 cm stark, im Ankäufe .

0'75 Zimmermannsstunden ....

0 • 05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

.    .    K    0-30

â K 0-58, „ 0-43 „ 0-43, „ 0-02 K

0-75

b)    bei ¹⁰/i3 cm Querschnitt (== ⁴/5 Wr. Zoll angenommen):

l'O m Gehölz, 10/13 cm stark, im Ankäufe 0 ■ 9 Zimmermannsstundeu ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

c)    bei ¹⁴/io cm Querschnitt (= ⁴/6 Wr. Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 11/16 cm stark, im Ankäufe . l'l Zimmermannsstunden .    .

0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

d)    bei ¹³/i3 cm Querschnitt (= 5/₅ Wr. Zoll angenommen) :

i-0 m Gehölz, 13/13 cm stark, im Ankäufe . l'O Zimnoermannsstunden ...

0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

K 0'39 à K 0-58, „ 0-52 „ „ 0-52, „ 0'03 „

K 0-53 à K 0-58, „ 0-64 „ „ 0-64, „ 0'03 „

K 0'51 à K 0-58, „ 0-58 » » 0'58, „

e) bei ¹³/i6 cm Querschnitt (= 5/6 Wr. Zoll angenommen):

l'O m Gehölz, 13/16 cm stark, im Ankäufe l'l Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

/) bei ¹⁶/i6 u. ¹³/i8 cm Querschnitt (= ⁶/6 u. J*/? Wr. Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 16/16 u. 13/18 cm stark, im Ankäufe 1'37 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

g)    bei ¹⁶/i9 cm Querschnitt (= 6/7 Wr. Zoll angenommen):

l'O m Gehölz, 16/19 cm stark, im Ankäufe 1'5 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

h)    bei ¹⁸/i9 u. ¹⁶/2o cm Querschnitt (— 7/7 u. «/s Wr. Zoll angenommen) :

l'Om Gehölz, 18/19 u. 16/20 cm stark, im Ankäufe .

1'65 Zimmermannsstunden ....

0'06 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

i)    bei ⁴8/21 cm Querschnitt (= 7/s Wr. Zoll angenommen):

l'O m Gehölz, 18/21 cm starb, im Ankäufe 1'8 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

Je) bei 18/24 cm Querschnitt (= ?/g Wr. Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 18/24 cm stark, im Ankäufe .

1'9 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

T) bei 21/21 cm Querschnitt (= ⁸/₈ Wr. Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 21/21 cm stark, im Ankäufe 1'95 Zimmermannsstunden ....

0'05 y. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

0'03    „

K 0-62 à K 0-58, „ 0-64 „ 0'03

„ „ 0-64,

K 0-86 à K 0-58, „ 0-79 „ „ 0-79, „ 0'04 „

K 115 à K 0-58, „ 0'96 „ „ 0-96, „ 0'05 „

K 1-42 à K 0-58, „ 1'04 „ „ 1'04, „ 0'05 „

K 1-62 . à K 0-58, „ 1'10 . , , 1'10, ,

0'05    „

K 1-65 à K 0-58, „ 1'13 „ „ 1'13, „ 0'06 „

0-94

1-20

1-12

1-29

1-69

1-94

2-16

2-51

2-77

2'84

m) bei 2l/u cm Querschnitt (== ⁸/g Wr. Zoll angenommen):

l'O m Gehölz, 21/24 cm stark, im Ankäufe 2'2 Zimmermannsstunden ....

O'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

K 1'80 à K 0-58, „ 1-28

„ „ 1-28, „ 0'06 K

3-23

n) bei ²¹/26 cm Querschnitt (= ⁸/io Wr. Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 21/26 cm stark, im Ankäufe 2'35 Zimmermannsstunden ....

O'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

K 2'29 à K 0'58, „ 1-36 „ „ 1-36, „ 0'07 „

3-72

o) bei -⁴/24 cm Querschnitt (== 9/g Wr. Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 24/24 cm stark, im Ankäufe .

2-4 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

K 2-16 à K 0-58, „ 1-39

1-39, „ 0'07    „

3-62

•p) bei ²⁴/26 cm Querschnitt (= °/io Wr. Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 24/26 cm stark, im Ankäufe .

2'55 Zimmermannsstunden ....

0'05 V. Arbeitslohn f. Req. etc. .

q)    bei ²⁴/2o cm Querschnitt (= ⁹/n Wr. Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 24/29 cm stark, im Ankäufe .

2'7 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

r)    bei 2ti/26 cm Querschnitt (= ¹⁰/io Wr. Zoll angenommen):

l'O m Gehölz, 26/26 cm stark, im Ankäufe .

2'73 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

s)    bei 26/₂₉ cm Querschnitt (= ¹⁰/u Wr. Zoll angenommen) :

K 3-17 à K 0-58, „ 1-69 „ „ 1-69, „ 0'08 „

K 2'62 à K 0-58, „ 1-48 „ „ 1-48, „ 0'07 „

K 2-92 à K 0-58, „ 1-57 „ „ 1-57, „ 0'08 ,,

K 2'84 à K 0-58, „ 1-58 „ „ 1-58, „ 0'08 „

l'O m Gehölz, 26/29 cm stark, im Ankäufe . 2'92 Zimmermannsstunden 0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .    .

t) bei 26/32 cm Querschnitt (— ¹⁰/i2 Wr. Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 26/32 cm stark, im Ankäufe 3'5 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

K 3'87 à K 0-58, „ 2-03 „ „ 2-03, „ O'IO „

u) hei 32/32 cm Querschnitt (= ¹²/i2 Wr. Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 32/32 cm stark, im Ankäufe .    .    .    . K 4'76

3'9 Zimmermannsstunden.......à K 0'58, „ 2'26

0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc......„ „ 2'26, „ O'll

v) bei 32/37 cm Querschnitt (== ¹²/i4 Wr. Zoll angenommen):

l'O m Gehölz, 32/37 cm stark, im Ankäufe .    .    .    . K 5'53

4'4 Zimmermannsstunden.......à K 0'58, „ 2'55

0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc......„ „ 2'55, „ 0'13 n

417

4-57

4'50

4-94

6-00

7-13

8-21

Pultdach mit Kehlbalken. Dachstuhlkonstruktion, für doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, abbin-den und auf ebenerdigen Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche, zu deren Berechnung die Länge und Breite am Dachsaume horizontal gemessen wird:

a) bei 3 m Stirnbreite des Gebäudes am Mauergrunde gemessen: a) mit Fußpfette:

0'70m Mauerbänke, 10/16 cm stark

à K l'lö, K 0'80 0'99 m Bundträme, Pfetten und

Riegel, 14/18 cm stark.....

1'92 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/14 cm ..........

0'19 „ Säulen, 14/14 cm stark......„

1'10 kg Verbandeisen (Klammern und Schiftnägel)

à K 1-68, K 1-66

4-71

ß) mit Stich und Wechsel:

1-22 m Bundträme, Stiche, Wechsel, Pfetten

und Riegel, 14/18 cm stark .    .    .    . à K 1-68, K 2'05

„ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/14 cm..........„

Mauerbänke, Säulen und Verbandeisen wie

früher mit zusammen......

Bauholzaufwand in kbm : 0'0696.

1-71

„ 1-02, „ 1-74 .    .    „ 1-09 K

4-88

y) durchaus mit Bundträmen:

1-44 m Bundträme, Pfetten u. Riegel, 14/18 Mauerbänke, Sparren, Kehlbalken, Kopfbüge, Säulen und Verbandeisen wie ad ß mit

cm à K 1-68, K 2'42

zusammen........

Bauholzaufwand in kbm: 0*0751.

„ 2-83    „

5-25

b) bei 4 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

et) mit Fußpfette:

0'53 m MauerbäDke, 10/16 cm stark .    .    .    . à K 1-

0'29 „ Bundträme, 16/10 cm......

0'79 „ Pfetten und Riegel, 14/18 cm 2’04 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/14 cm .    .

0'20 „ Säulen, 14/14 0'09 kg Verbandeisen

Bauholzaufwand in kbm: 0⁻0697.

K 0-61 „ 0-56 „ 1-33

cm

„ 2-08 „ 0-25 „ 0-04    „

4-87

ß) mit Stich und Wechsel:

0’75 m Bundträme, Stiche und Wechsel

16/19 cm stark.......

0'53 „ Pfetten und Riegel, 14/18 cm    . „

1 ’86 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/14 cm..........

Mauerbänke, Säulen und Verbandeisen wie ad a mit zusammen......

à IC 1-94, K 1-45 „ 1-68, „ 0-89

„ „ 1-02, „ 1-90

Bauholzaufwand in kbm: 0'0746.

n 0-90    „

514

y) durchaus mit Bundträmen:

1'08 Bundträme, 16/19 cm stark .    .

Mauerbänke, Pfetten, Riegel etc. wie ad ß

mit zusammen.......

Bauholzaufwand in kbm : 0'084ü.

c) bei 5-00 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfette:

0’42 m Mauerbänke, 13/16 cm stark

0'29 „ Bundträme, 16/19 cm......

0'63 „ Pfetten und Riegel, 14/18 cm .

2’10 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/14 cm..........

0'21 „ Säulen, 14/14 cm.......

0'08 kg Verbandeisen........

Bauholzmenge in kbm: 0‘0669.

ß) mit Stich und Wechsel:

0’66 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark........

0'42 „ Pfetten und Riegel, 14/18 cm .    .    .

1’94 „ Sparten, Kehlbalken und Kopfbüge,

10 14 cm..........

Mauerbänke, Säulen, Verbandeisen wie ad a

mit zusammen........

à K 1-94, K 2-09

„ 3-69    „

5-78

giß àié

K 0-54 „ 0-56 „ 1-06

„ 2-14 „ 0-26 » o~o^ «

4-60

à K 1-94, K 1-28 „ „ 1-68, „0-71

„ „ 1-02, „ 1-98

Y) durchaus mit Bundträmen:

1'07 m Bundträme, 16/19 cm stark ....

Mauerbänke, Pfetten, Biegel etc. wie ad ß,

mit zusammen........

Bauholzmenge in kbm : 0’0831.

d) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfette:

ü’35 m Mauerbänke, 16/16 cm stark

0’29 „ Bundträme, 16/21 cm......

O’53 „ Pfetten und Riegel, 15/18 cm .

2’10 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/16 cm..........

„ Säulen, 15/15 cm .......

kg Verbandeisen........

Bauholzmenge in kbm: 0'0715.

ß) mit Stich und Wechsel:

0’59 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/21 cm stark........

0’35 „ Pfetten und Riegel, 15/18 cm .

1’96 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/16 cm..........

Mauerbänke, Säulen und Verbandeisen wie

ad a, zusammen.......

Bauholzmenge in kbm: 0’0745.

y) durchaus mit Bundträmen:

1’07 m Bundträme, 16/21 cm stark .    .    .    . à K 2’24, K 2’40

Mauerbänke, Pfetten, Riegel etc. wie ad ß,

zusammen......

Bauholzmenge in kbm : 0 0907.

à K 1-94, K 2-08 .    .    „ 3’53 K

5-61

0-22

0’07

à K 2-24, K 1-32 „ „ 1-78, „ 0’62

„ „1’15, „2’25 .    .    „ Q’93    „

„ 3-80    „

Pultdach mit Bockpfette. Dachstuhlkonstruktion, für doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, ab-binden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

a) bei 5 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfette:

0’42 m Mauerbänke, 13/16 cm stark .    .

0 ’ 29 „ Bundträme, 16/19 cm.....

0 ’ 63 „ Pfetten, 14/18 cm......

1’86 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/14 cm..........

„ Säulen und Streben, 14/14 cm .

kg Verbandeisen........

Bauholzaufwand in kbm: 0’0697.

. à K 1-29, K 0-54 . „ „ 1-94, „ 0'56 . „ „ 1-68, „ 1-06

4-93

5-12

6-20

0-52

0-19

4-80

ß) mit Stich und Wechsel:

0’66 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm..........

0’42 „ Pfetten, 14/18 cm.......

1’70 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/14 cm..........

Mauerbänke, Säulen, Streben und Verbandeisen wie ad a, zusammen .... Bauholzaufwand in kbm: 0’0734.

y) durchaus mit Bundträmen:

1'07 m Bundträme, 16/19 cm stark ....

Mauerbänke, Pfetten, Sparren etc. wie ad ß,

zusammen.........

Bauholzaufwand in kbm: 0'0858.

b) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

à K 1-94, K 2-08 .    .    .    „ 3'72 K

5-80

a) mit Fußpfette:

0'35 m Mauerbänke, 13/16 cm stark

0'29 „ Bundträme, 16/21 cm.....

„ Pfetten, 15/18

cm

0-53

l⁻79 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge, 10/16

„ Säulen und Streben, 15/15 cm . kg Verbandeisen.......

K 0-45 „ 0-65 „ 0-94

0-54

0-16

cm

„ 2-06 „ 0-76 „ 0-08 „

4-94

Bauholzaufwand in kbm: 0'0721.

ß) mit Stich und Wechsel:

O'GO m Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/21 cm..........

0'35 „ Pfetten, 15/18 cm.......

1'65 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/16 cm..........

Mauerbänke, Säulen, Streben und Verbandeisen wie ad a, zusammen......

à K 2-24, K 1-34 „ „ 1-78, „ 0-02

„ „ 1-15, „ 1-90

Bauholzaufwand in kbm: 0'0754.

„ 1-29    „

5-15

y) durchaus mit Bundträmen:

1'07 m Bundträme, 16/21 cm......

Mauerbänke, Pfetten, Sparren etc. wie ad ß,

zusammen.........

Bauholzaufwand in kbm: 0'0012.

c) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfette:

0'86 m Mauerbänke, Säulen und Streben,

16/16 cm stark........

0'74 „ Bundträme und Pfetten, 16/21 cm 1'76 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

13/16 cm ..........

0'14 kg Verbandeisen........

Bauholzaufwand in kbm: 0'0835.

à K 2-24, K 2-40 .    .    ...    „3-81    „

6-21

S3 SS

K 1-45 » ¹⁻⁶⁰

„ 2-27 „ 0-07

5-45

ß) mit Stich und Wechsel:

Mauerbänke, Säulen und Streben wie ad a . O'86 m Bundträme, Stiche, Wechsel und

Pfetten, 16/21 cm.......

1'63 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

13/16 cm..........

0'14 kg Verbandeisen........

K 1*45

à K 2'24, „ 1-93

„ „ 1-29, „

„ „ 0-50, „

„ 2-10 0-07    „

5-55

Bauholzaufwand in kbm: 0'0848.

y) durchaus mit Bundträmen:

1'37 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm . à K 2'24, K 3'07 Mauerbänke, Säulen Sparren etc. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen Bauholzaufwand im kbm: 0'1019.

d) bei 8 m Stirn breite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

„ 3'62    „

„ „ 0-50, „ 0-06 K

a) mit Fußpfette:

0‘12 kg Verbandeisen......

Bauholzaufwand in kbin : 0‘0881.

ß) mit Stich und Wechsel:

0‘52 m Bundträme, Stiche u. Wechsel, 18/24 cm à K 2'77, K 1-44 0'26 „ Pfetten, 16/21 cm 1'33 „ Sparren, 13/18

Mauerbänke, Streben, Säulen etc. und V erband-eisen wie ad a, zusammen ....

Bauholzaufwand in kbm: 0'0909.

cm

„ „ 2'24, „ 0-58 „ „ 1-58, „ 2-10

» ¹⁻⁹¹ ”

6-03

y) durchaus mit Bundträmen :

1-06 m Bundträme, 18/24 cm stark .    .    .    . à K 2‘77, K 2-94

Mauerbänke, Pfetten, Sparren etc. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen .

Bauholzaufwand in kbm: 0'1142.

„ 4-69    „

7-53

Pultdach mit Plugstuhl. Dachstuhlkonstruktion für doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, abbin-den und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche: a) bei 5 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen: a) mit Fußpfette:

0*42 m Mauerbänke, 13/16 cm stark

à K 1*29, K 0*.54

0'29 „ Bundträme, 16/19 cm

à K 1-94, „ 0-56 0'63 „ Pfetten, 14/18 cm

à K 1-68, „ 1-06

0‘30 „ Zangenhölzer, 8/16 cm 0'22 kg Verbandeisen .

Bauholzaufwand in kbm : 0'0743

ß) mit Stich und Wechsel:

0'66 m Bundträme, Stiche u. Wechsel, 16/19 cm stark...........

0'42 „ Pfetten, 14/18 cm 1-62 Mauer

„ Sparren und Kopfbüge, 10/14 rbänke, Säulen, Sprengbänder, Zangenhölzer und Verbandeisen wie ad a,

mit zusammen .    .......

Bauholzaufwand in kbm: 0-0781.

y) durchaus mit Bundträmen:

1-07 m Bundträme, 16/19 cm stark .... Mauerbänke, Pfetten, Sparren etc. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen . Bauholzaufwand in kbm: 0'0905.

cm

1-82

516

à K 1-94, K 1-28 „ „ 1-68, „ 0-71 „ „ 1-02, „ 1-65

„ 1-72    „

5-36

à K 1-94, K 2-08

„ V08 »

b) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfette:

O 35 m Mauerbänke, 13 16 cm stark .

0*29 „ Bundträme, 16/19 cm ....

0 53 „ Pfetten, 15/18 cm.....

1*71 „ Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm 0*63 „ Säulen und Sprengbänder, 15/15 cm .    „ „ 1*41, „ 0*89

0*30 „ Zaugenhölzer, 8/16 cm .    .    .

0*18 kg Verbandeisen......

Bauholzaufwand in kbm: 0*0758.

ß) mit Stich und Wechsel:

0*60 mBundträme, Stiche u. Wechsel, 16/19 cm à K 1*94, K 1*16 0*35 „Pfetten, 15/18

1*57 „ Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm .    . „

Mauerbänke, Säulen, Sprengbänder, Zangenhölzer und Verbandeisen wie ad a, zusammen ..........

Bauholzaufwand in kbm: 0*0781.

y) durchaus mit Bundträmen:

1*07 m Bundträme, 16/19 cm......

Mauerbänke, Pfetten, Sparren etc. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen ....

Bauholzaufwand in kbm: 0*0924.

„ „ 0*98, „ 0*29 „ „ 0*50, „ 0*09 K

cm

„ „ 1*78, „ 0*62 „ 1*15, „ 1*80

„ 1-72    „

5-30

à K 1*94, K 2*08 • • • » ⁴⁻¹⁴ «

6-22

c) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfette:

0*95 m Mauerbänke, Säulen und Sprengbänder,

16/16 cm..........à K 1*69, K 1*60

Bauholzaufwand in kbm: 0*0856.

0*16

5-61

ß) mit Stich und Wechsel:

0*56 m Bundträme, Stiche u. Wechsel, 16/21 cm à K 2*24. K 1*25

„ „ 1*87, „ 0*56 „ 1*29, „ 1*99

0*30 „ Pfetten, 16/18 cm 1*54 „ Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm .    . „

Mauerbänke, Säulen, Sprengbänder, Zangenhölzer und Verbandeisen wie ad a, zusammen ..........

Bauholzaufwand in kbm: 0*0876.

„ 1*98    »

5-78

y) durchaus mit Bundträmen:

1*07 m Bundträme, 16/21 cm stark .    .    .    . à K 2*24, K 2*40

Mauerbänke, Pfetten, Sparren etc. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen .

Bauholzaufwand in kbm: 0*1048.

„ 4*53

6-93

d) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

nt) mit Fußpfette:

0*91 m Mauerbänke, Säulen und Sprengbänder, 16/16 cm ...    .

0*29 „ Bundträme, 16/21 cm 0*39 „ Pfetten, 16/18 cm 1*45 „ Sparren, 13/18 cm .

0*19 „ Kopfbüge, 13/16 cm 0*30 „ Zangenhölzer, 8/16 cm 0*14 kg Verbandeisen

0*29 „ 0*07

5-81

ß) mit Stich, und Wechsel:

0-52 m Bundträme, Stiche u. Wechsel, 16/21 cm à K 2-24, K 1-18

„ „ 1-87, „ 0-49 „ 1-58, „

0⁻26 „ Pfetten, 16/18 cm........

1'33 „ Sparren, 13/18 cm.......„

Mauerbänke, Sprengbänder, Säulen, Kopfbüge, Zangen und Yerband eisen wie ad a, zusammen........

2-10

Bauholzaufwand in kbm: 0'0872.

Y) durchaus mit Bundträmen:

1'06 m Bundträme, 16/21 cm......

Mauerbänke. Pfetten, Sparren etc. und Ver-bandeisen wie ad ß, zusammen Baubolzaufwand in kbm: O'1053.

„ 2-14

K 5-89

à K 2-24, K 2'37 .    .    .    „ 4-73

7-10

Pultdach mit liegendem Stuhl. Dachstuhlkonstruktion, für Falzziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, i per 1 Gebäudegrundfläche :

___ a) bei 5 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen:

1'05 m Mauerbänke und Pfetten,

. à K 1-29, K 1-35

13/16 cm 0'28 m Bundträme, 16/19 cm

0'37 m Säulen und Sprengbänder,

0'56 „ Zangenhölzer, 8/16 cm 0'22 kg Yerbandeisen .

Bauholzaufwand in kbm: 0'0592.

à K 1-94, „ 0-54

1'40 „ Sparren u. Kopfbüge, 9/12 cm

à K 0-77, „ 1-08 13/13 cm . „ „ 1-12, „ 0-41 0-55

„ V 0-98, „

„ „ O'öO, „ O'll

fl

4-04

b) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'18 kg Verbandeisen........„ „ 0'50, „ 0'09

Bauholzaufwand in kbm: 0'0607.

fl

4-23

c) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'30 m Mauerbänke, 16/16 cm ....

0'28 „ Bundträme, 16/21 cm.....

0'45 „ Pfetten, 16/18 cm......

1*34 „ Sparren und Kopfbüge, 10/14 cm . 0'35 „ Säulen und Sprengbänder, 14/16 cm 0'52 „ Zangenhölzer, 8/16 cm .    .    .

0'16 kg Yerbandeisen.......

Bauholzaufwand in kbm: 0'0634.

ŚSSSŚKS

K 0'51 „ 0-63 „ 0-84 n 1‘37 „ 0-52 „ 0-51 „ Q'08

fl

4-46

d) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'26 m Mauerbänke, 16/16 cm ....

0'28 „ Bundträme, 16/21 cm.....

0'39 „ Pfetten, 16/18 cm......

1'32 „ Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm .

0'35 „ Säulen und Sprengbänder, 14/16 cm . „

0'50 „ Zangenhölzer, 8/16 cm......

0'14 kg Verbandeisen........„

K 0-44 „ 0-63 „ 0'73 „ 1-52 „ 0-52 „ 0-49 „ 0-07

fl

4-40

Pultdach mit stehendem Stuhl. Dachstuhlkonstruktion, für doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

a) bei 5 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen : a) mit Fußpfette :

0'42 m Mauerbänke, 13/19cm

à K 1-29, K 0-54 0'29 „ Bundträme, 16/19 cm

à K 1-94, „ 0'56

0'84 „ Pfetten, 14/18 cm

2'58

-S--

à K 1-68, „ ; „ Sparren, Streben, Kehlbalken u. Kopfbüge,

1-41

10/14 cm .

0'31 m Säulen, 14/14 cm

. à K 1-02, „ 2'63

à K 1-26, „ 0-39

0'08 kg Verbandeisen (Klammern u. Schiftnägel) „ „ 0'50, „ 0'04 K

5-57

Bauholzaufwand in kbm : 0'0819.

ß) mit Stich und Wechsel:

0'66 m Bundträme, Stiche u. Wechsel, 16/19 cm à K 1’94, K 1'2S

0-63 n Pfetten, 14/18 cm.......„ „ 1'68, „ 1'06

2'42 „ Sparren, Streben, Kehlbalken u. Kopfbüge, 10/14 cm .......„ „ 1'02, „ 2'47

Mauerbänke, Säulen und Verbandeisen wie

ad a, zusammen............ 0'97

_1_ n

Bauholzaufwand in kbm: 0'0846.

5-78

y) durchaus mit Bundträmen:

1'07 m Bundträme, 16/19 cm......

Mauerbänke, Pfetten, Sparren etc. u. Verbandeisen wie ad ß, zusammen Bauholzaufwand in kbm : 0'0971.

à K 1-94, K 2-08

•    „ 4-50    „

6'58

b) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfette :

0'35 m Mauerbänke, 13/16 cm 0'29 „ Bundträme, 16/21 cm .

0'71 „ Pfetten, 15/18 cm .

Mauerbänke, Säulen u. Verbaiideisen wie ad a,

zusammen........

Bauholzaufwand in kbm : 0'0873.

y) durchaus mit Bundträmen:

1'07 m Bundträme, 16/21 cm......

Mauerbänke, Pfetten, Sparren etc. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen Bauholzaufwand in kbm: 0‘1031.

K 0-45 „ 0-65 „ 1-26 „ 0-45

„ 2'92

j^o-os „

5-76

„ 1-15, „ 2'76 •    n 0’93    „

à K 2'24, K 2-40

5-97

c) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen : ot) mit Fußpfette:

0’62 m Mauerbänke und Säulen, 16/16 cm 0’89 „ Bundträme und Pfetten, 16/21 cm .

2‘50 „ Sparren, Streben, Kehlbalken u. Kopfbüge, 13/16 cm........

0’06 kg Verbandeisen........

Bauholzaufwand in kbm : 0’0978.

. à K 1-69, K 1-05 „ 2-24, „ 1-99

„ „ 1-29, „ 3’22 „ Q’50, „ 0'03 K

ß) mit Stich und Wechsel:

l’Ol m Bundträme, Stiche, Wechsel u. Pfetten,

16/21 cm..........

2’37 „ Sparren, Streben, Kehlbalken u. Kopfbüge, 13/16 cm........„

Mauerbänke, Säulen und Verbandeisen wie ad a, zusammen.......

à K 2’24,K 2’26 „ 1-29, n 3-06 ’ • » ¹⁻⁰⁸ »

6-40

Bauholzaufwand in kbm: 0’0991.

y) durchaus mit Bundträmen:

1’52 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm .    . à K 2’24, K 3’40

Mauerbänke, Sparren etc. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen ....

Bauholzaufwand in kbm: 0’1162.

„ 4-14    „

7-54

d) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen : a) mit Fußpfette :

0’26 m Mauerbänke, 16/16 cm 0’29 „ Bundträme, 18/24 cm 0-52 „ Pfetten, 16/21 cm .

0’33 „ Säulen, 16/18 cm 0’19 „ Kopfbüge, 13/16 cm 0’05 kg Verbandeisen .

6-88

Bauholzaufwand in kbm: 0’1035.

ß) mit Stich und Wechsel:

Mauerbänke, Säulen, Kopfbüge und Verbandeisen wie ad a, zusammen .

Bauholzaufwand in kbm: 0’1062.

„ 1-32 „

7-04

y) durchaus mit Bundträmen:

1’06 m Bundträme, 18/24 cm......

Mauerbänke, Pfetten, Sparren etc. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen .    .    .    .

Bauholzaufwand in kbm: 0’1295.

à K 2’77, K 2’94

„ 5-60    „

8-54

Mansardedach. Dachstuhlkonstruktion, für Blech- und Schiefer-eindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche : a) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’88 m Mauerbänke und Pfetten,

13/16 cm .    .    . à K 1-29, K 1-14

0’27 m Bundträme, 16/19 cm

0’48 „ Säulen, 13/13 cm

à K 1-94, „ 0-52

Ł-

à K 1-12, „ 0-54 Sparren und Kopfbüge,

.    . à K 0-61, „ 1-15

0’28 m Sprengbänder, 10/14 cm

1-89

8/10

cm

0’58 m Zangenhölzer, 8/16 cm

0’25 kg Verbandeisen......

0-59

io*

b) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’30 m Blauerbänke, 16/16 cm 0'27 „ Bundträme, 16/21 cm .

0’45 „ Pfetten, 14/18 cm ....

1’85 „ Sparren und Kopfbüge, 9/12 cm 0’76 „ Säulen und Sprengbänder, 14/14 cm . „

0’58 „ Zangenhölzer, 8/16 cm......

0’21 kg Yerbandeisen........„

Bauholzaufwand in kbm: 0’0704.

à K 1-69, K „ „ 2’24, „ « „ ⁶8, „

98^ ”

H O CO <M CO |> O lO © t» tJI 05 lO H

O O O rH o Ô o

c) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’26 m Mauerbänke, 16/16 cm.....

0’28 „ Bundträme, 18/24 cm......

0’39 „ Pfetten, 14/18 cm.......

1’83 „ Sparren und Kopfbügé, 9/12 cm 0’76 „ Säulen und Sprengbänder, 14/14 cm . „ 0’58 „ Zangenhölzer, 8/16 cm

0’19 kg Yerbandeisen......

Bauholzaufwand in kbm: 0’0707.

„ „ 0’50, „

^ CO ® H ® (> 05 «O ^ 05 to o

4-91

Leerdach, für doppelte Ziegeleindeckung berechnet, herstellen

und auf ebenerdige Ge-bäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

_ a) bei 8 m Stirnbreite des “ Gebäudes, am Mauergrunde gemessen: et) mit Fußpfetten:

0’09 kg Yerbandeisen......... „ 0’50, „ 0

Bauholzaufwand in kbm : 0 ’ 0407.

H PI 0

oiocoM à

H H ^

2-84

ß) durchaus mit Bundträmen:

1’00 m Bundträme, 13/16 cm......

1 ’ 14 „ Sparren, 8/10 cm.......

Bläuerbänke, Windlatten und Yerbandeisen

wie ad a, zusammen .... Bauholzaufwand in kbm: 0’0417.

à K 1-29, K 1-29 „ „ 0’61, „ 0’70

.    .    „ 0 ’ 89    „

2-88

b) mit 4 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfetten:

O’44 m Mauerbänke, 13/13 cm

O’72 „ Bundträme und Pfetten, 13/16 cm .    . „ „ 1

1’31 „ Dachsparren, 9/12 cm......„

O’44 „ Windlatten, 5/8 cm 0’08 kg Yerbandeisen

Bauholzaufwand in kbm: 0’0325.

ß) durchaus mit Bundträmen:

0’98 m Bundträme, 13/16 cm......

1 ’ 14 „ Sparren, 9/12 cm.......„

Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen wie

ad a, zusammen........

Bauholzaufwand in kbm: 0’0419.

gjs=3 Ś Ei

))

2-64

à K 1-29, K 1-26 „ 0-77, „ 0-88

„ 0-70 „

2-84

c) bei 5 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

ot) mit Fußpfetten :

0'36 m Mauerbänke, 13/13 cm 0⁻29 „ Bundträme, 16/19 0'36 „ Pfetten, 14/18 cm 1'32 „ Sparren, 10/14 cm 0’37 „ Windlatten, 5/10 cm 0’07 kg Verbandeisen

Bauholzanfwand in kbm: 0•0443.

ß) mit Stieb und Wechsel:

0'91 m Bundträme, Stiche u. Wechsel, 16/19 cm à K l⁻94, K 1'76

1'18 „ Sparren, 10/14 cm......., „ 1’02, ,

Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen wie

ad a, zusammen..........„ 0‘58    „

Bauholzaufwand in kbm: 0'0521.

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/19 cm

Sparren, Mauerbänke etc. wie ad ß, zusammen Bauholzaufwand in kbm: 0'0548.

cm

O O O lO to CO 'jUOtOCOHO

© © O r-t O O

1-20

3-54

à K 1-94, K 1-94

„ 1-78    „

3-72

d) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfetten:

0*31 m Mauerbänke, 13/16 cm 0⁻29 „ Bundträme,

0‘31 „ Pfetten, 14/18 cm 1‘33 „ Sparren, 10/16 cm 0‘32 „ Windlatten, 5/10 0’06 kg Verbandeisen

16/19 cm

cm

Ol M © CO bO © ta üt corf^ co

K 0-40 „ 0-56 » 0-52 „ 1-53 „ 0-13 „ 0-03 n

3-17

Bauholzaufwand in kbm: 0'046.

ß) mit Stich und Wechsel:

Bundträme, Stiche und Wechsel,

1’20 „ Sparren, 10/16 cm.......„

Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen wie

ad a, zusammen.......

Bauholzaufwand in kbm: 0'0522.

0-82 m

16/19 cm à K l⁻94, K 1'59 „ 1-15, „ 1-38

.    •    „ 0-56    „

3-53

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/19 cm .

Sparren, Mauerbänke etc. wie ad ß, zusammen .

Bauholzaufwand in kbm: 0'0567.

e) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfetten:

0’27 m Mauerbänke, 16/16 cm 0'29 „ Bundträme, 16/21 cm ....

0-27 „ Pfetten, 16/18 cm.....

1’33 „ Sparren, 13/16 cm.....

‘    „ Windlatten, 5/10 cm ...

kg Verbandeisen......

Bauholzaufwand in kbm: 0'0535.

à K 1-94, K 1-94

• „ 1-94    „

3-88

0-39

0-05

Ol tf* bO 00 bO os © bO CO    CO

K 0-46 „ 0-65 „ 0-50 „ 1-72 » 0-12 „ 0-02 „

3-47

ß) mit Stich und Wechsel:

0'75 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/21 cm .    .

1*22 „ Sparren, 13/16 Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen wie ad a, zusammen......

cm

à K 2-24, K 1-68 „ „ 1-29, „ 1-57

. . „ 0-60 n

3-85

Y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/21 cm.......

Sparren, Mauerbänke etc. wie ad ß, zusammen . Bauholzaufwand in kbm: 0‘0673.

à K 2-24, K 2-24

„ 217 K

4-41

Leerdach mit Kehlbalken, für doppelte Ziegeleindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

6-~-

a) bei 5 m Hausbreite (Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen):

a) mit Fußpfetten:

à K 1

0'36 m Mauerbänke, 13/13 cm 0’29 „ Bundträme, 16/19 cm .

0‘36 „ Pfetten, 14/18 cm .

1’64 „ Sparren und Kehlbalken, 8/10 cm .    . „

0'37 „ Windlatten, 5/10 cm ....

0'07 kg Verbandeisen......

Bauholzaufwand in kbm: 0⁻0389.

Cl ^ 05 C5 CO H jO ro ^ ^oo jo

K 0-40 „ 0'56 „ 0-60 „ 1-00 „ 0-46 „ 0-03    „

2-75

ß) mit Stich und Wechsel:

0'91 m Bundträme, Stiche und Wechsel

16/19 cm.......

1'50 „ Sparren und Kehlbalken, 8/10 Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen wie ad a, zusammen .

Bauholzaufwand in kbm: 0’0476.

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/19 cm.....

Sparren, Mauerbänke etc. wie ad ß, zusammen . Bauholzaufwand in kbm: 0⁻0ö03.

cm

à K 1-94, K 1-76 „ „ 0-61, „ 0-91

„ 0-59    „

3-26

à K 1-94, K 1-94

„ 1-50    „

3-44

b) bei 6 m Hausbreite: a) mit Fußpfetten:

0’31 m Mauerbänke, 13/16 cm 0⁻29 „ Bundträme, 16/19 cm .

0⁻31 „ Pfetten 14/18 cm 1‘65 „ Sparren und Kehlbalken, 9/12 cm 0’32 „ Windlatten, 5/10 0‘06 kg Verbandeisen .

Bauholzaufwand in kbm: 0‘0425.

cm .

ß) mit Stich und Wechsel:

0⁻82 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm..........

1'52 „ Sparren und Kehlbalken, 9/12 cm Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen

wie ad a, zusammen......

Bauholzaufwand in kbm: 0'0494.

'CS

K 0-40 „ 0-56 „ 0-52

v i'²⁷

„0-13 „ 0-03    „

2-91

à K 1-94, K 1-59 „ „ 0-77, „ 1-17

•    •    „ 0-56    „

3-32

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/19 cm .

Sparren, Mauerbänke etc. wie ad ß, zusammen . Bauholzaufwand in kbm: 0'0549.

à K 1-94, K 1-94

„ 1-73 »

c) bei 7 m Hausbreite:

a) mit Fußpfetten:

0’27 m Mauerbänke, 16/16 cm

O⁻29 „ Bundträme, 16/21 cm.....

0-27 „ Pfetten, 16/18 cm.....

l'65 „ Sparren und Kehlbalken, 10/14 cm 0'29 „ Windlatten, 5/10 O'05 kg Yerbandeisen .

iûééiè

K 0-46 „ 0-65 „ 0-50 „ 1-68

n °'12 „ 0-02

K 3-43

Bauholzaufwand in kbm : 0'049.

ß) mit Stich und Wechsel:

O'75 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/21 cm..........

„ Sparren und Kehlbalken, 10/14 cm Mauerbänke, Windlatten und Yerbandeisen

1-54

à K 2-24, K 1-68 „ „ 1-02, „ 1-57

wie ad a, zusammen .

„ 0-60

3-85

Bauholzaufwand in kbm: 0'0551.

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/21 cm.......

Sparren, Mauerbänke etc. wie ad ß, zusammen Bauholzaufwand in kbm: 0'0635.

à K 2-24, K 2-24 .    .    ■    „ 2-17

4-41

d) bei 8 m Hausbreite:

a) mit Fußpfetten:

0'24 m Mauerbänke, 16/16 cm .

0'29 „ Bnndträme, 16/21 cm.....

0'24 „ Pfetten, 16/18 cm......

1'66 v Sparren und Kehlbalken, 10/16 cm

0'26 „ Windlatten, 5/10 cm.....

0'045 kg Yerbandeisen

<N

0-41

0-65

0-45

1-91

0-11

0-02

3-55

Bauholzaufwand in kbm: 0'0507.

ß) mit Stich und Wechsel:

0'70 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/21 cm..........

1'56 „ Sparren und Kehlbalken, 10/16 cm Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen

wie ad a, zusammen......

Bauholzaufwand in kbm: 0'0559.

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/21 cm.......

Sparren, Mauerbänke etc. wie ad/?, zusammen Bauholzaufwand in kbm: 0'066.

à K 2-24, K 1-57 „ „ 1-15, „ 1-79

.    .    .    „ 0-53

à K 2-24, K 2-24 .    ■    ■    „ 2-32

3-89

4-56

Satteldach mit Firstpfette auf Stuhlsäule, für doppelte .    Flachziegeleindeckung berech-

net, abbinden und auf eben-jj '    erdigem Gebäude aufstellen,

:    per 1 qm Grundfläche:

a) bei 5 m Hausbreite (Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen) :

a) mit Fußpfetten:

0-54

Bauholzaufwand in kbm: 0'0465.

ß) mit Stich und Wechsel:

0-91 m Bundträme, Stiche und "Wechsel, • 16/19 cm........    .    .

0"24 „ Pfetten, 13/16 cm.......

1-31 „ Sparren und Kopfbiige, 10/13 cm .

Mauerbänke, Säulen und Verbandeisen wie

ad a, zusammen.......

Bauholzaufwand in kbm : 0-0573.

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/19 cm.......

Pfetten, Sparren, Mauerbänke etc. u. Yerbandeisen wie ad ß, zusammen .... Bauholzaufwand in kbm: 0’06.

à K 1-94, K 1-94 . . „ 2-08 „

4-02

b) bei 6 m Hausbreite: a) mit Fußpfetten:

0-09 „ Säulen, 14/14 0‘07 kg Verbandeisen

Bauholzaufwand in kbm : O’OoOl.

ß) mit Stich und Wechsel:

0-82 m Bundträme, Stiche u. "Wechsel, 16/19 cm à K 1-94, K 1-59

0'15 „ Pfetten, 14/18 cm.......

1‘31 „ Sparren uDd Kopfbüge, 10/16 cm .    . „

Mauerbänke, Säulen u. Verbandeisen wie ada,

zusammen........

Bauholzaufwand in kbm: 0-0579.

y) durchaus mit Bundträmen :

1 m Bundträme, 16/19 cm.......

Pfetten, Sparren, Mauerbänke etc. wie ad ß,

zusammen .    .    .    ......

Bauholzmenge in kbm.- 0-0633.

« » 1"26, „

„ „ 0-50, „

* 0-11 0-03    „

3-53

„ „ 1-68, „ 0-25 „ 1-15, „ 1-51

„ 0"54    „

3-89

à K 1-94, K 1-94

n 2'35 n

4-29

c) bei 7 m Hausbreite:

a) mit Fußpfetten:

0-27 m Mauerbänke, 16/16 cm 0-29 „ Bundträme, 16/21 cm .

•    . à K 1-69, K 0-46

. „ „ 2-24, „ 0-65 » 0-75

1-97

3-86

Bauholzmenge in kbm: 0*06.

ß) mit Stich und Wechsel:

4-24

Bauholzmenge in kbm: 0*0654,

y) durchaus mit Bundträmen :

1 m Bundträme, 16/21 cm.......

Pfetten, Sparren, Mauerbänke etc. wie ad ß,

zusammen.........

à K 2-24, K 2-24 .    ■    ■    „ 2-56

4-80

d) bei 8 m Hausbreite:

a) mit Fußpfetten:

0'24 m Mauerbänke, 16/16 cm .

0‘29 „ Bundträme, 16/21 cm .

0-36 „ Pfetten, 16/18 cm ...    .

1‘34 „ Sparren, 13/18 cm ...

0'19 „ Säulen und Kopfbüge, 13/16 cm 0'05 kg Yerbandeisen

„ 0-67 2-12

4-10

Bauholzmenge in kbm: 0'0616.

ß) mit Stich und Wechsel:

0-70 m Bundträme, Stiche u. Wechsel, 16/21 cm à K 2'24, K 1'57

1-24 „ Sparren, 13/18 cm......... 1-58, _ 1-96

0-12 „ Pfette, 16/18 cm........„ „ 1-87, „ 0'22

Mauerbänke, Säulen, Kopfbüge und Verbandeisen wie ad a, zusammen .    .    .    .    .

Bauholzmenge in kbm: 0'0661.

„ 0-46    „

4-21

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/21 cm.......

Sparren, Pfetten, Mauerbänke etc. wie ad ß,

zusammen.........

Bauholzmenge in kbm: 0⁻0762.

à K 2-24, K 2-24

4-88

Satteldach mit Firstpfette und einfachem Hängwerk, für

doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

a) bei 6 m Hausbreite (Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen) :

JL

a) mit Fußpfetten:

0’31 m Mauerbänke, 13/16 cm stark 0⁻29 „ Bundträme, 16/19 cm ....

0⁻46 „ Pfetten, 14/18 cm.....

1'44 „ Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm 0‘36 „ Säulen und Sprengbänder, 14 14 cm 0⁻15 kg Yerbandeisen......

„    „    1-26,    „

»    »    ⁰⁻⁵⁰>    »

3-91

Bauholzmenge in kbm : 0‘0559.

ß) durchaus mit Bundträmen:

l’OO m Bundträme, 16/19 0‘15 „ Pfetten, 14/18 cm 1‘31 „ Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm 0'36 „ Säulen und Sprengbänder, 14/14 cm . „ „ 1‘ Mauerbänke u. Verbandeisen wie ad a, zusammen . Bauholzmenge in kbm; 0’0685.

cm

1-

• ssss

4-62

b) bei 7 m Hausbreite: o) mit Fußpfetten:

0’27 m Mauerbänke, 16/16 cm 0'29 „ Bundträme, 16/21 cm .

0’40 „ Pfetten, 16/18 cm 1-82 „ Sparren, Säulen, Sprengbänder und

Kopfbüge, 13/16 cm......

0⁻13 kg Yerbandeisen........

„ 2-35 „ 0-06 „

ß) durchaus mit Bundträmen:

l'OO m Bundträme, 16/21 cm .

0'13 „ Pfetten, 16/18 cm .    .

1 • 7Y „ Sparren, Säulen, Sprengbänder und

Kopfbüge, 13/16 cm......

Mauerbänke u. Verbandeisen wie ad a, zusammen . Bauholzmenge in kbm: 0'0735.

.    . à K 2-24, K 2-24

„ „ 1-87, „ 0-24

„ „ 1-29, „ 2'21

„ 0-52 K

5'21

c) bei 8 m Hausbreite: a) mit Fußpfetten:

0'24 m Mauerbänke, 16/16 cm.....

0'29 „ Bundträme, 16/21 cm.....

0'36 „ Pfetten, 16/18 cm.......

1'34 „ Sparren, 13/18 cm.......

0'50 „ Säulen, Sprengbänder und Kopfbüge,

13/16 cm..........

O'll kg Verbandeisen........

Bauholzmenge in kbm: 0'068.

0-65 „ 0-67 2-12

4'54

ß) durchaus mit Bundträmen:

l'OO m Bundträme, 16/21 cm . 0'12 „ Pfetten, 16/18 cm .

1-24

„ Sparren, 13/18 Mauerbänke, Säulen

cm

à K 2'24, K 2'24 n » 1'87, „

„ „ 1-58, „

„ 0-22

1-96

etc. u. Yerbandeisen wie

ad a, zusammen

„ 1-09 »

5-51

Bauholzmenge in kbm: 0'0826.

Bockstrebendacli mit JTirstpfette auf Parallelstreben, für

doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

a) bei 6 m Hausbreite:

iss

a) mit Fußpfetten:

0'31 m Mauerbänke, 13/16 cm O'29 „ Bundträme, 16/19 cm ....

0'46 „ Bfetten, 14/18 cm.....

1'65 „ Sparren und Streben, 10/16 cm .

0'08 kg Yerbandeisen......

Bauholzmenge in kbm: 0'0523.

K 0-40 „ 0-56 „ 0-77 „ 1-90 „ 0'04    „

3-67

ß) durchaus mit Bundträmen:

l'OO m Bundträme, 16/19 cm . 0'15 „ Pfetten, 14/18 cm .

1'52 „ Spai Mauerbänke

arren und Streben, 10/16 cm

u. Yerbandeisen wie ad a, zusammen .

SSS '

4-38

Bauholzmenge in kbm: 0'0649.

b) bei 7 m Hausbreite: a) mit Fußpfetten:

0'27 m Mauerbänke, 16/16 cm .    .

0'29 „ Bundträme, 16/21 cm .

0'40 „ Pfetten, 16/18 cm ....

1'65 „ Sparren und Streben, 13/16 cm

0'07 kg Verbandeisen........

Bauholzmenge in kbm: 0'0625.

ß) durchaus mit Bundträmen:

l'OO m Bundträme, 16/21 cm .    .

0'13 „ Pfetten, 16/18 cm .    .    .

1'54 „ Sparren und Streben, 13/16 Mauer banke und Yerbandeisen wie

oThTiCoT o

«o <M 00 Ol »O

K 0-46 ,, 0-65 „ 0-75 „ 2-13 „ 0'03    „

4-02

à K 2-24, K 2'24 „ „ 1-87, „ 0-24 „ „ 1-29, „ 1-99 ad a, zusammen .    .    „    0'49    „

cm

4-96

c) bei 8 m Hausbreite: a) mit Fußpfetten:

0'24 m Mauerbänke, 16/16 om

O "29 „ Bundträme, 16/21 cm.....

0-36 „ Pfetten, 16/18 cm......

1'67 „ Sparren und Streben, 13/18 cm .

0'06 kg Verbandeisen.....

Bauholzmenge in kbm: 0'0653.

SSoSSg

H ri H O

K 0-40 „ 0-65 „ 0-67 „ 2'64

: 0-os K

4-39

ß) durchaus mit Bundträmen:

l'OO m Bundträme, 16/21 cm 0'12 „ Pfetten, 16/18 cm . 1-57 Mauer

à K 2-24, K 2-24 „ „ 1-87, „ 0-22

„ Sparren und Streben, 13/18 cm    . „ „ 1'58, „

rbänke und Verbandeisen wie ad a, zusammen .    „ O'43    „

2-48

5-37

Bauholzmenge in kbm: O'0799.

Satteldach mit Kehlbalken und Mittelpfette, für doppelte

Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

a) bei 8 m Hausbreite (Stirn-breite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen) :

a) mit Stich u. Wechsel:

0'70 m Bundträme, Sticheu. Wechsel, 16/21 cm à K 2'24, K 1'57 0'29 „ Mauerbänke und Säulen, 16/16 cm . „ „ 1'69, „ 0'49

0'12 „ Pfetten, 16/18 cm.......

1'75 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/16 cm..........

0'06 kg Verbandeisen........

Bauholzmenge in kbm: 0'0624.

ß) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/21 cm.......

Mauerbänke, Pfetten, Säulen, Sparren, Kehlbalken, Kopfbüge und Verbandeisen

wie ad a, zusammen......

Bauholzbedarf in kbm: 0'0725.

S™

„ „ 1-87, „ 0-22

„ „ 1-15, „ 2-01 „ „ Q'50, „ 0-03 »

à K 2'24, K 2'24

» 2-75    „

b) bei 9 m Hausbreite:

a) mit Stich und Wechsel:

0'66 m Bundträme, Sticheu. Wechsel, 18/24 cm à K 2'77, K 1'83 0'27 „ Mauerbänke und Säulen, 16/16 cm . „ „ 1'69, „ 0'46

O'll v Pfetten, 16/18 cm.......

1'83 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/16 cm..........

0'05 kg Verbandeisen........

Bauholzmenge in kbm: 0'0679.

ß) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 18/24 cm.......

Mauerbänke, Pfetten, Sparren etc. und Verbandeisen wie ad a, zusammen Bauholzmenge in kbm: 0'0826.

„ „ 1-87, „ 0-21

„ „ 1-15, „ 2-10 „ „ Q'50, „ Q'02 „

à K 2'77, K 2'77

„ 2-79 „

4-32

4-99

4-62

5'56

c) bei 10 m Hausbreite:

a) mit Stich und Wechsel:

0'63 m Bundträme, Wechselu. Stiche, 18/24 cm à K 2'77, K 1’74 0'24 „ Mauerbänke und Säulen, 16/16 cm .    1-69, „ 0‘41

0'10 „ Pfetten, 16/18 cm........ „ 1-87, „ 0‘19

1'89 „ Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/16 cm .    .

0'05 kg Verbandeisen

2-17

» >> I'«, „ - - v

„ „ 0-50, „ 0-02 -IV

4-53

Bauholzmenge in kbm: 0'0665.

ß) durchaus mit Bundträmen:

à K 2-77, K 2'77 „ 2-79

5-56

1 m Bundträme, 18/24 cm.......

Mauerbänke, Pfetten etc. u. Verbandeisen wie ad a, zus. Bauholzmenge in kbm: 0,0825.

Pfettendach mit doppeltem Hängwerk, normale Ausführungsart. Dachstuhlkonstruktion, für doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigen Gebäuden aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

a) bei 10 m Hausbreite:

0'60 m Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder, 16/16 cm stark .

0‘29 „ Bundträme, 16/21 cm......

0’39 „ Pfetten, 16/18 cm.......

1'46 „ Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm .

0 * 16 kg Verbandeisen........

Bauholzmenge in kbm: 0'0667.

0-65 „ 0-73 1-88

4-35

b) bei 11 m Hausbreite :

0⁻57 m Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und

Sprengbänder, 16/16 cm.....

0'65 „ Bundträme und Pfetten, 16/21 cm . 1*45 „ Sparren und Kopfbüge, 13/16

0'15 kg Verbandeisen.....

Bauholzmenge in kbm: 0'068.

H (N H Ô

K 0-96

n l'46

„ 1-87 „ 0-07    „

4-36

c) bei 12 m Hausbreite :

0'55 m Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder, 16/16

Bauholzmenge in kbm: 0’0649.

cm

à K 1-69, K 0-93

4-25

d) bei 13 m Hausbreite :

4-15

0'42 m Mauerbänke, Säulen u. Sprengbänder,

16/16 cm..........

0'59 „ Bundträme und Pfetten, 16/21 cm l⁻43 „ Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm 0'12 „ Sprengriegel, 16/18 cm 0’13 kg Verbandeisen

e) bei 14 m Hausbreite :

0'39 m Mauerbänke, Säulen u. Sprengbänder,

16/16 cm........

O "57 „ Bundträme und Pfetten, 16/21 cm 1'42 „ Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm 0'13 „ Sprengriegel, 16/18 cm 0'12 kg Verbandeisen

Bauholzmenge in kbm: 0'0624.

0-24

K 4-07

/) bei 15 m Hausbreite :

0'37 m Mauerbänke, Säulen und Sprengriegel,

18/18 cm..........

O’29 „ Bundträme, 18/24 cm......

0'26 „ Pfetten, 18/21 cm.......

1 • 32 „ Sparren, 13/18 cm .    .    .    . ‘ .

0'16 „ Sprengbänder, 16/18 cm.....

O'IO „ Kopfbüge, 13/16 cm......

0'12 kg Verbandeisen........

Bauholzmenge in kbm: 0'0719.

K 0-75 „ 0-80 0-65 „ 2-09 „ 0-30 „ 0-13 „ „ O'öO, „ 0-06

§Ys'sss

4-78

Pfettendach mit doppeltem Hängwerk. Ausnahmsweise Ausführungsart, bei der die Mauerbank die Stelle der Fußpfette vertritt, wenn mit der Höhe gespart werden muß. Dachstuhlkonstruktion, für doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

o) bei 10 m Hausbreite :

0'45 m Bundträme und Mauerbänke (Fuß-pfetten), 16/21 cm 0'19 „ Mittelpfetten, 16/18 cm 1'46 „ Sparren und Kopfbüge, 13/16 0'41 „ Säulen, Sprengriegel u. Sprengbänder,

16/16 cm..........

0'30 kg Verbandeisen........

Bauholzmenge in kbm: 0'0615.

cm

SSS SS“

K 1-01 „ 0-36 „ 1-88

„ 0-69 „ Q'15

4-09

b) bei 11 m Hausbreite:

0'68 m Bundträme, Mauerbänke und Pfetten,

16121 cm..........

1'45 „ Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . 0'39 „ Säulen, Sprengriegel u. Sprengbänder,

16/16 cm..........

0'27 kg Verbandeisen........

Bauholzmenge in kbm: 0'G63.

à K 2-

K 1-52 » 1-87

„ 0-66 „ 0-13

4-18

c) bei 12 m Hausbreite :

3-96

0'59 m Bundträme, Mauerbänke und Pfetten,

16/21 cm..........

1'44 „ Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . 0'39 „ Säulen, Sprengriegel u. Sprengbänder,

16/16 cm...... .    .

0'25 kg Verbandeisen........

d) bei 13 m Hausbreite:

0'57 m Bundträme, Mauerbänke und Pfetten,

16/21 cm..........

1'43 „ Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . 0'27 „ Säulen und Sprengbänder, 16/16 cm

0'12 „ Sprengriegel, 16/18 cm.....

0'23 kg Yerbandeisen

Bauholzmenge in kbm: 0'0593.

„    „    0'50,    „    O'll K

3-91

é) bei 14 m Hausbreite :

O⁻55 m Bundträme, Mauerbänke und Pfetten,

16/21 cm..........

1 • 42 „ Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm .

O'25 „ Säulen und Sprengbänder, 16/16 cm

O'13 „ Sprengriegel, 16/18 cm.....

0'22 kg Yerbandeisen........

Bauholzmenge in kbm: O'0582.

• • • • • Cl H rt H O

M R R * *

*3 * - R f

³ * ^    3    W

O    O    o    M    M

‘    tO    *».    oo    to

M    If*.    to    w    w

3-83

/) bei 15 m Hausbreite :

O'40 m Bundträme und Mauerbänke (Fuß-

pfetten), 18/24 cm.......

0'13 „ Mittelpfetten, 18/21 cm.....

1'32 „ Sparren, 13/18 cm.......„ „ 1'58, „

0'24 „ Säulen und Sprengriegel, 18/18 cm . „ „ 2'03, „ 0'16 „ Sprengbänder, 16/18 cm O'IO „ Kopfbüge, 13/16 0'22 kg Yerbandeisen

Bauholzaufwand in kbm: 0'052.

cm

„    „    0'50,    „    O'll „

4-58

Doppelstuhl mit hocliliegemler Fußpfette, bei flachen Dächern

und geringen Hausbreiten, zur Gewinnung der Minimalhöhe zwischen Bundtram und Sprengriegel (oder Kehlbalken), angewendet. Dachstuhlkonstruktion, für Falzziegeleindeckung berechnet, ab-binden und auf ebenerdigem Ge

bäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

a) bei 8 m Hausbreite :

O'25 m Bundträme, 16/21 cm .

0'48 „ Pfetten, 16/18 cm.......„

0'44 „ Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder, 16/16 cm

.    . à K 2'24,

„ 1'87,

0-56

0'90

„ „ 1-69, „ 0-74 1'39 „ Sparren und Kopfbüge, 10/13 cm .    . „ „ O'94, „ 1'31

„ „ 0-98, „ 0-22 „ „ 0'50, „ 0'13 „

„ Zangen, 8/16 cm kg Yerbandeisen

3-86

Bauholzmenge in kbm: O'0544.

b) bei 9 m Hausbreite :

O'25 m Bundträme, 16/21 cm

„ Pfetten, 16/18 cm.......

„ Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder,

16/16 cm..........

1'37 „ Sparren und Kopfbüge, 10/13 cm

O'21 „ Zangen, 8/16 cm.......

O'23 kg Verbandeisen........

0-43

0-42

» » 1-

HOÔÔ

si's §

K 0-56 „ 0'80

„ 0'71 „ 1-29 „ 0'21 „ 0-11 fl

3-68

c) bei 10 m* Hausbreite :

0'26 m Bundträme, 16/21

0‘39 „ Pfetten, 16/18 cm.......„

0*41 „ Säulen, Sprengriegel u. Sprengbänder,

16/16 cm..........

1*35 „ Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm .

0*21 „ Zangen, 8/16 cm.......

0*21 kg Verbandeisen........

Bauholzmenge in kbm: 0*0547.

cm

„ 0-69 1-55

0-21

3*86

d) bei 11 m Hausbreite:

0*62 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm . 1*34 „ Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm . 0*09 „ Sprengriegel, 16/18 cm ... 0*32 „ Säulen und Sprengbänder, 16/16

0*20 „ Zangen, 8/16 cm.....

0⁻21 kg Verbandeisen......

cm

„ 0-17 0-54 0-20

3*94

Baubolzmenge in kbm: 0'0556.

Doppelstuhl mit Mezzanin, für doppelte Flachziegeleindeckung

berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

a) bei 8 m Hausbreite:

0'26 m Bundträme, 16/21 cm

à K 2-24, K 0-58

0*48 „ Pfetten, 16/18 cm

à K 1-98, „ 0-95 Sparren u. Kopfbüge,

. à K 1-15, „ 1-95

1-70

10/16

cm .

0⁻89 m Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und

Sprengbänder, 16/16 cm.....

0‘37 „ Zangen, 8/16 cm.......

0‘29 kg Verbandeisen........

Baubolzmenge in kbm: 0‘0763.

5*48

b) bei 9 m Hausbreite:

Bundträme, 16/21

„ Pfetten, 16/18 cm........

„ Sparren und Kopfbüge, -10/16 cm .    . „ „ 1

0*82 „ Mauerbänke, Salden, Sprengriegel und

Bauholzmenge in kbm: 0*073.

0*26 m 0*43 1*66

cm .

ßjßß ß

K 0*58

O O M MO M 03 W CO 00

5*14

c) bei 10 m Hausbreite:

0*26 m Bundträme, 16/21 cm 0.39 „ Pfetten, 16/18 cm . 1*62 0*77

„ Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm .    „

„ Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder, 16/16 cm .

0*30 „ Zangenhölzer, 8/16 cm 0*23 kg Verbandeisen.....

O O M M M to

giß ßßß

K 0*58 „ 0*73 „ 1*86

» 1*30 „ 0*29 „ 0*11 »

4*87

Bauholzmenge in kbm: 0*0694.

d) bei 11 m Hausbreite:

0*62 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm . 1*60 0*80

. à K 2*24, K 1*39

„ Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm .    . „ „ 1*29, „ 2*06

„ Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und

Sprengbänder, 16/16 cm...... , 1*69, ,

0*38 „ Zangenhölzer, 8/16 cm.....„ „ 0*98, „

0*21 kg Verbandeisen......... „ 0*50, „ 0*10    „

» 1-35 0*37

5*27

e) bei 12 m Hausbreite:

0‘60 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm . . à K 2’24, K l'34 l'58 „ Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . . „ „ 1'29, „ 2'04 O⁻76 „ Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder, 16/16 cm .

O'35 „ Zangenhölzer, 8/16 cm 0'20 kg Verbandeisen

„ „ 1-69, „ 1-28 „ 0-34 0-10

„ 0-98, „ „ 0-50, „

K 5-10

Bauholzmenge in kbm: 0'077.

f) bei 13 m Hausbreite:

0'33 v Zangenhölzer, 8/16 cm

0'18 kg Verbandeisen.....

Bauholzmenge in kbm: 0'0755.

K 1-28

„ „ 0-98, „ 0-32 „ „ 0'50, „ 0'09 n

4-99

g) bei 14 m Hausbreite:

K 1-23

0'30 „ Zangen, 8/16 cm ....

0'17 kg Verbandeisen.....

Bauholzmenge in kbm: 0'0733.

„ „ 1-69, „ 0-61 „ 0-62 0-29

4-83

h) bei 15 m Hausbreite:

0'27 m Bundträme, 18/24

0'26 „ Pfetten, 16/21 cm.......„

0'68 „ Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder, 18/18 cm .

1'35 „ Sparren, 13/18 cm ....

0'20 „ Kopfbüge, 13/16 cm 0'31 „ Zangenhölzer, 8/16 cm 0'16 kg Verbandeisen.....

à K 2'77, K 0-75 ,, 2'24, „ 0-58

„ „ 2-03, „ 1-38    •

„ „ 1-58, „ 2-13 •29, „ 0-26

„ „ 1 „ „ 0-98, „ 0-30

„ „ 0-60, „ 0-08 „

5-48

Bauholzaufwand in kbm: 0'0821.

Doppelstuhl mit Kniestock auf einer Seite, für doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, ab-binden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen ; per 1 qm Grundfläche sind die Kosten proportional der normalen Ausführungsart und dem Doppelstuhl mit Kniestock anzunehmen, daher:

4-35 + 4-87 _

VXi

a) bei 10 m Hausbreite

4-61

4-36 -f 5-27

4-81    .

C) n ¹² »

d) „ 13 „

4-25 4- 5-10

4-15 + 4-99

4-67

4-57

e) „ 14 „

/) „ 15 „

4-07 -f 4-83

4-78 -f 5-48

4-45

5-13

Stehender Stuhl, für Ziegeleindeckung berechnet, hersteilen und auf

ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

A.    Durchschnittlicher Bauholzbedarf :

a) bei Stich und Wechsel, kbm: 0-0875 ;

ß) durchaus mit Bundträ-men, kbm: 0-1064.

10^-

B.    Kurrentbedarf: a) bei 8 m Stirnbreite des

Gebäudes, am Mauergrunde gemessen:

à K 2-51, K 1-68

0' G7 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark........

„ „ 1-69, „ 0-98

„ „ 1-20, „ 2-60 „ „ 0-50, „ 0-04 K 5-30

0'58 „ Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

16/16 und 13/18 cm stark.....

2'17 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark........

0’08 kg Yerbandeisen........

b) bei 9 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'63 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark........

0-54 „ Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

16/19 cm stark........

2'18 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark........

0'09 kg Yerbandeisen........

c) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

à K 2-77, K 1-74

5-45

0'59 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark

0'50 „ Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

16/19 cm stark ........

„ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark........

0-10 kg Yerbandeisen........

d) bei 11 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

2-19

5-28

0'57 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark........

0'47 „ Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

16/19 cm stark........

2'21 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark........

0'11 kg Yerbandeisen........

e) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

à K 2-77, K 1-58

5-39

. à K 2-77, K 1-52

0"55 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.......

0-45 „ Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

16/19 cm stark........

2'22 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark........

0'12 kg Yerbandeisen........

0⁻53 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark........

O⁻43 „ Mauerbänke, Stuhlsäulen und Ketten,

16/19 cm stark ........

2’24 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark........

O’13 kg Yerbandeisen........

à K 2’77, K 1-47

„ „ 1-94, „ 0-83

„ „ 1-29, „ 2’90 „ „ Q’50, n 0’06

g) bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’51 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

21/24 cm stark........

0’41 „ Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

16/21 cm stark........

2’25 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark.......

0’ 14 kg Yerbandeisen........

à K 3’23, K 1-65

2’90

5-54

Ti) bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

6-40

0’50 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

21/24 cm stark........

0’39 „ Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

16/21 cm stark........

2’28 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder, 16/16

und 13/18 cm stark......

0’15 kg Yerbandeisen........

Stehender Stuhl mit Hängwerk und Mezzaningeschoß, für

12--

Ziegeleindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

A. Durchschnittlicher Bauholzbedarf:

a) bei Stich und Wechsel, kbm: O0825; ß) durchaus mit Bundträmen, kbm: 0’106.

B. Kurrentbedarf:

0*23 m Mauerbänke, 13/16 cm stark .    .    .    , à K 1*29, K 0*30

1*20 „ Pfetten, Säulen, Streben, Sprenger,

b) bei 9 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0*21 m Mauerbänke, 13/16 cm stark .

1*11 „ Pfetten, Säulen, Streben, Sprenger,

Stiche und Wechsel, 16/19 cm stark . „ 0*25 „ Bundträme, 16/21 cm stark . . . . „ 1*75 „ Sparren und Bänder, 10/16 cm stark . „ 0*64 kg Yerbandeisen

K 0*27

n 2*15 „ 0*56 „ 2*01 „ „ 0*50, „ 0*32    „

5*31

c) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0*19 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 em stark à K 1*69, K 0*32 1 ■ 04 „ Pfetten, Säulen, Streben, Sprenger,

Stiche und Wechsel, 18/19 und 16/20 cm

stark...........„ „ 2‘16, „

0*26 „ Bundträme, 16/21 cm stark . . . . „ „ 2*24, „

1*74 „ Sparren und Bänder, 10/16 cm stark . „ „ 1*15. „

0*60 kg Verbandeisen......... „ 0*50, „

O IO o LO W O Üi IO

5*45

d) bei 11 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0*17 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1*69, K 0*29 0*98 „ Pfetten, Säulen, Streben, Sprenger,

Stiche und Wechsel, 18/19 und 16/20 cm

stark.........

0*27 „ Bundträme, 16/21 cm stark .

1*72 „ Sparren und Bänder, 13/16 cm stark . „ „ 1*29, „ 2*22 0*55 kg Yerbandeisen........„ „ 0*50, „

„ „ 2*16, „ 2*12 „ „ 2*24, „ 0*60

0*27 „    5*50

e) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0*16 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1*69, K 0*27 0*94 „ Pfetten, Säulen, Streben, Sprenger,

Stiche und Wechsel, 18/19 und 16/20 cm

5*37

/) bei 13 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0*15 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1*69, K 0*25 1*17 „ Bundträme, Pfetten, Säulen, Streben,

Sprenger, Stiche und Wechsel, 16/21 cm

stark............ „ 2 * 24, „

1*71 „ Sparren und Bänder, 13/16 cm stark . „ „ 1*29, „

0*43 kg Yerbandeisen........„ „ 0*50, „ 0*21 „

„ 2*62

2*21

5*29

0*14 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1*69, K 0*24 1*13 „ Bundträme, Pfetten, Säulen, Streben,

„ „ 2-24, „ 2-53

l⁻70 „ Sparren und Bänder, 13/16 cm stark . „ „ 1-29, „ 2-19 0*35 kg Verbandeisen........„ „ 0*50, „

Sprenger, Stiche und Wechsel, 16/21 cm stark

0-17

Durchlaufende Bundträme mit Häng- und Sprengstuhl, für

16

Ziegeleindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

A.    Durchschnittlicher Bauholzbedarf, kbm: 0⁻141.

B.    Kurrentbedarf:

a) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0*31 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1-69, K 0'52 1*03 „ Bundträme, 21/24 cm stark .    .    .

0*15 „ Böspen, 21/26 cm stark.....

0*39 „ Säulen und Streben, 18/19 und 16/20 cm

stark ...........

0*15 „ Pfetten, 18/21 cm stark .    .    .    .    .

0'33 „ Zangen, 10/21 cm stark.....

1'93 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark........

0'70 kg Yerbandeisen........

3*33

„ 0*38 0*46

„ „ 1*29, „ 2*49 „ „ 0*50, „ 0*35 «

8*93

b) bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0*27 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1*69, K 0*46 1*04 „ Bundträme, 21/24 cm stark ....

0*14 „ Böspen, 24/26 cm stark.....

0*39 „ Säulen und Streben, 18/19 und

16/20 cm stark........

0*14 „ Pfetten, 18/21 cm stark.....

0*33 „ Zangen, 10/21 cm stark.....

1*92 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark........

0*65 kg Yerbandeisen........

„ „ 3*23, „ 3*36 „ „ 4*17, „ 0*58

„ 2*48 0*33    „

0'24 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1-69, K 0'41 1-04 „ Bundträme, 21/26 cm stark ...

0'12 „ Böspen, 24/29 cm stark ....

0‘39 „ Säulen und Streben, 18/21 cm stark 0'12 „ Pfetten, 18/24 cm stark ....

O'32 „ Zangen, 10/21 cm stark ....

1'91 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/18 cm stark.......

0'6 kg Verbandeisen........

„ „ 1-58, „ 3-02 ,, ,, Q'50, „ Q'30 b-

9-91

d) bei 18 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'21 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1-69, K 0'35

„ 3'87 0'50

0-4    „ Säulen und Streben, 18/21 cm stark . „ „ 2'51, „ l'OO

O'll „ Pfetten, 18/24

0'32 „ Zangen, 10/21 cm stark.....

1'91 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/18 cm stark.......

0'55 kg Verbandeisen........

1'04 „ Bundträme, 21/26 cm stark . O'll „ Böspen, 24/29 cm stark .

„ „ 3'72, „ „ ,, 4-57, n

cm stark

„ „ 2'77, „ 0'30 „ „ 1'40, „ 0-45

„ „ l'ö8, „ 3-02 „ „ 0'50, „ Q'27 „

e) bei 20 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

9-76

0*1    „ Pfetten, 18/24 cm stark.....

0'32 „ Zangen, 10/21 cm stark.....

1'9    „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/18 cm stark.......

0'5 kg Verbandeisen.......

„ „ 2'77, „ 0-28 „ „ 1'40, „ 0-45

„ „ 1-58, „ 3-00 „ „ 0'50, „ Q'25 »

Dieselbe Dacbstublkonstruktion mit ausgewechselten Bund-trärnen, also auf Stich und Wechsel, per 1 qm Grundfläche:

A.    Durchschnittlicher Bauholzbedarf, kbm: 0'1077.

B.    Kurrentbedarf:

a) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

10-13

von dem wie vor ad a berechneten . entfallen hier:

0'43 m Bundträme......

0'15 „ Böspen.......

0'15 kg Verbandeisen.....

und verbleibt.....

K 8'93

à K 3'23, K 1-39 „ „ 3'72, „ 0-56 „ „ 0'50, „ 0'07 „ 2-02

6-91

b) bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

von dem wie vor ad b berechneten . entfallen hier :

0'46 m Bundträme......

0'14 „ Böspen.......

0'14 kg Verbandeisen.....

K 8'86

à K    3'23,    K    1-49

» »    i'17,    „

„ „    0'50,    „    0'07    „ 2-14

0-58

und verbleibt..............

c) bei 16 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

6-72

von dem wie vor ad c berechneten entfallen hier :

0'52 m Bundträme......

0'12

K 9-91

„ Böspen .

0'14 kg Verbandeisen und verbleibt

O if*- w

Oi Cu <| 0 <J LO

K 1-93

„ 0-55

„ 0'07 „ 2'55

von dem wie vor ad d berechneten entfallen hier :

0'54 m Bundträme......

O'11 „ Böspen.......

0'15 kg Yerbandeisen.....

und verbleibt.....

K 9-76

. à K 3'72,

• - » 4-57,

. „ m Q'50, „

OOIO

01

„ 2-58

e) bei 20 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

von dem wie vor ad e berechneten entfallen hier:

0⁻56 m Bundträme.....

O'IO „ Böspen.......

0'15 kg Verbandeisen.....

und verbleibt ....

K 10-13

à K 4-17, K 2-33 „ „ 4'94, „ 0-49 „ „ Q'50, „ Q'07 „ 2-89

7-24

Hängstuhl mit durchlaufenden Bundträmen oder aufgehängten Deckenträmen für Ziegeleindeckung berechnet,

'I

-18*

herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

A.    Durchschnittlicher Bauholzbedarf, kbm: 0⁻1545.

B.    Kurrentbedarf:

a) bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

1-02

„ Bundträme, 21/26 „ Böspen, 24/29 cm stark .

cm stark .

0-12

l'OO kg Yerbandeisen .......

83

K 9-95

0'21 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1-69, K 0'35 1 ‘ 03 „ Bundträme, 21/26 O'11 „ Röspen, 24/29 cm stark

cm stark .

„ „ 3'72, „ 3'83 „ » 4-57, „

0-50

0'62 „ Säulen und Streben, 18/21 cm stark . „ „ 2'51, „ 1'56 0-17

„ Pfetten, 18/24 0'47 „ Zangen, 10/21 cm stark 1'48 „ Sparren, 13/18 cm stark O'll

cm stark

,, „ 2'77, „ 0-47 n „ 1'40, „

„ „ 1-58, „ 2'26

n „ 1-12, „

„ „ 0-50, „ Q'45

c) bei 21 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0-66

0-9

„ Bänder, 13/13 cm stark kg Verbandeisen

0-12

0'2 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1'69, K 0'34 1'04 „ Bundträme, 24/26 cm stark .

O'l „ Röspen, 26/29 cm stark ....

0'61 „ Säulen und Streben, 18/21 cm stark 0'15 „ Pfetten, 18/24 cm stark ....

0'48 „ Zangen, 10/21 cm stark ....

1-45 „ Sparren, 16/16 und 13/18 cm stark O'l „ Bänder, 13/16 cm stark ....

0'78 kg Verbandeisen.......

d) bei 25 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

10-76

0'16 m Mauerbänke, 16/19 cm stark 1'05 „ Bundträme, 24/29 cm stark .

0'08 „ Röspen, 26/32 cm stark .... 0'6    „ Säulen und Streben, 21/21 cm stark

0'12 „ Pfetten, 18/24 cm stark .... 0'5 „ Zangen, 10/21 cm stark .... 1'45 „ Sparren, 16/16 und 13/18 cm stark 0'09 „ Bänder, 13/16 cm stark .... 0'65 kg Verbandeisen.......

0-48

11-21

Dieselbe Dachstublkonstruktion mit ausgewechselten ßund-trämen, also auf Stich und Wechsel, per 1 qm Grundfläche:

A.    Durchschnittlicher Bauholzbedarf, kbm: 0'1133.

B.    Kurrentbedarf:

a) bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

von dem wie vor ad a berechneten . entfallen hier:

0'47 m Bundträme......

0'12 „ Röspen.......

0'15 kg Verbandeisen.....

und verbleibt.....

K 9'95

à K 3'72, K 1-75,

„ „ 4'57, „ 0-56,

„ „ 0'50, „ 0'07,    „    2'37

7-58

b) bei 18 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

von dem wie vor ad 6 berechneten entfallen hier:

0'52 m Bundträme......

O'll „ Röspen.......

0'14 kg Verbandeisen.....

und verbleibt ....

K 10-20

à K 3'72, K 1-93,

„ „ 4'57, „ 0'50,

„ „ 0'50, „ 0'07,    „    2'50

c) bei 21 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

7'70

von dem wie vor ad c berechneten .

entfallen hier:

0'57 m Bundträme .

O'l „ Röspen ....

0'12 kg Verbandeisen .

.    . à K 10-76

à K 4-17, K 2'38,

„ „ 4'94, „ 0-49,

„ „ 0'50, „ 0'06, „    2'93

und verbleibt .

7-83

von dem wie vor ad d berechneten entfallen hier :

0’6 m Bundträme......

0-08

K 11-21

„ Röspen .

0'1 kg Verbandeisen und verbleibt

à K 4-57, K 2-74,

„ „ 6-00, „ 0-48,

„ „ 0-50, „ 0-05, „    3-27

Stehender Stuhl bei einseitiger Gesimsaufmanerung, für

li

Ziegeleindeckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude von 10 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

0-4 m Mauerbänke und Pfetten, 18/19 und

16/20 cm stark.......

0'5    „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.......

0’17 „ Säulen, 16/16 und 13/18 cm stark .    ■ „ „ 1’69, „ 0⁻29

2-5    „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark......

0-07 kg Verbandeisen......

Bauholzaufwand in kbm: 0-0836.

à K 2-16, K 0-86

„ „ 2-77, „ 1-38

„ n 1‘20, „

» n °‘⁵⁰> «

„ 3-00

0-03

K 5-56

Dachstuhlkonstruktion für gleiche Voraussetzungen wie vor,

JA

Wf1

----i0m-

per 1 qm Grundfläche:

0"4 m Mauerbänke und Pfetten, 18/19 und

16/20 cm stark........

0'8    „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark........

à K 2-16, K 0-86

„ „ 2-77, „ 2-22 Transport K 3’08

m Säulen, 16/16 und 13/18 cm stark .

„ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark.......

0"21 „ Anzügel, 10/10 cm stark .... 0⁻07 kg Yerbandeisen

to o

Bauholzaufwand in kbm: 0 ■ 0952.

Transport K 3'08 . à K 1-69, „ O'29

. „ „ 1-20, „ 2-76 . „ „ 0-75, „ 0-16 . „ „ 0-50, „ 0-03 K

6-32

Bockpfettenstuhl, für Ziegeleindeckung berechnet, herstellen

und auf ebenerdige Gebäude auf-stellen, per 1 qm Grundfläche :

---------₁₀---------

A. Durchschnittlicher Bauholzbedarf : a) bei Stich und Wechsel, kbm : O0661 :

ß) durchaus mit Bundträmen, kbm: O0944.

B. Kurrentbedarf:

a) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’70 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark........

0‘64 „ Mauerbänke, Pfetten-und Stuhlsäulen,

16/16 und 13/18 cm stark.....

l⁻37 „ Sparren, Streben und Bänder, 10/16 cm

stark...........

0⁻07 kg Yerbandeisen........

à K 2-51, K 1-76

n » 1’69, „ 1‘08

1-57

„ „ 1-16, „

„ „ 0-50, „ 0-03 n

4-44

b) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’65 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark........

0‘58 „ Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen,

16/16 und 13/18 cm stark.....

l⁻38 „ Sparren, Streben und Bänder, 10/16 cm

stark...........

0’08 kg Yerbandeisen........

c) bei 9 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

à K 2-51, K 1-63 „ „ 1-69, „ 0-98

„ „ 1-15, „

„ „ 0-50, „ 0-04 n

1-59

4-24

0'61 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark........

0⁻53 ,, Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen,

16/16 und 13/18 cm stark.....

1‘39 „ Sparren, Streben und Bänder, 10/16 cm

stark...........

0‘09 kg Yerbandeisen........

d) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

à K 2-77, K 1-69 „ „ 1-69, „ 0'89

„ „ 1-13, „ 1-60 „ „ 0-50, „ 0-04 „

4-22

0'58 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark........

0-48 „ Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen,

16/19 cm stark........

1'40 „ Sparren, Streben und Bänder, 10/16 cm

stark...........

0⁻09 kg Yerbandeisen........

à K 2-77, K 1-61

„ „ 1-94, „ 0-93

„ » 1-15, „

„ „ 0-50, „ 0-04 „

1-61

0"56 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

à K 2-77, K 1-55

18/24 cm stark........

0'45 „ Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen,

16/19 cm stark........

1"40 „ Sparren, Streben und Bänder, 13/16 cm

stark...........

0-10 kg Yerbandeisen........

/) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0-54 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark........

0-42 „ Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen,

16/19 cm stark........

1-40 „ Sparren, Streben und Bänder, 13/16 cm

stark...........

0-10 kg Yerbandeisen........

à K 2-77, K 1-50

1-81

4-17

Bockpfettendach mit schrägen Stuhlsäulen, für Ziegeleindeckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

A. Durchschnittlicher Bauholzbedarf :

------9 „

a) mit Stich und Wechsel, kbm: 0-0775;

ß) durchaus mit Bundträmen, kbm: 0-097.

B. Kurrentbedarf:

a) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0-67 m Mauerbänke und Pfetten, 16/16 und

13/18 cm stark........

0-72 „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark........

1-87 „ Sparren, Streben etc,, 10/16 cm stark . „ 0-07 kg Yerbandeisen

à K l-

O M PO

cs t-T o' o' CD IO rt «o

K 1-13

OMm

81

5-12

b) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0-58 m Mauerbänke und Pfetten, 16/16 und

13/18 cm stark........

0-67 „ Bundträme, Stiche und Wechsel, 18/21 cm stark........

4-85

bei 9 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

n „ 2-77, „ 1-63

d bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'47 m Mauerbänke und Pfetten, 16/19cm stark à K 1-94, K 0‘91 0‘59 „ Bundträme, Stiebe und Wechsel,

18/24 cm stark

1-93 „ Sparren, Streben etc., 10/16 cm stark . „ „ 1⁻15, „ 2• 22 0‘07 kg Yerbandeisen........„ „ 0'15, „ 0-03 „

e) bei 11 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

4-79

0-52 m Mauerbänke und Pfetten, 16/16 und

13/18 cm stark........

0'63 „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.......

1 ’90 „ Sparren, Streben etc., 1016 cm stark . „ „ 1-15, „ 2-18 0-06 kg Verbandeisen ........„ „ 0-50, „ 0-03 h-

à K 1-69, K 0-88

à K 2-77, „ 1-74

4-83

0-43 m Mauerbänke und Pfetten, 16/19 cm stark à K l⁻94, K 0'83 0’57 „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark........

1-96 „ Sparren, Streben etc., 13/16 cm stark .

0-08 kg Yerbandeisen

„ 2-53 0-04    „

4-98

/) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0-40 m Mauerbänke und Pfetten, 16/19cm stark à K 1*94, K 0-78 0'55 „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark

4-92

„ „ 2-77, „ 1-52 2⁻00 „ Sparren, Streben etc., 13/16 cm stark . „ „ l⁻29, „ 2’58 0⁻09 kg Yerbandeisen........,, ,, 0’50, „ 0'04 „

Bockstuhl mit Zangen und Hängsäule, für Ziegelein-

12“

deckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

A. Durchschnitthcher Bauholzbedarf:

a) bei Stich und Wechsel, kbm: 0-0917; ß) durchaus mit Bundträmen, kbm: 0-1103.

B. Kurrentbedarf:

a) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'62 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark........

1-07 „ Mäuerbänke, Säulen und Pfetten,

b) bei 11 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde ge-• messen :

à K 2-77, K 1-72

K 5-97

0'59 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark .    •......

1‘02 „ Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

16/19 cm stark........

0-33 „ Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark . . „ 1-45 „ Sparren und Bänder, 13/16 cm stark . „ O'2 kg Verbandeisen

„    „    0-50,    „    O'IO „

5-90

c) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'57 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark........à K 2'77, K 1'58

0'97 „ Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

16/19 cm stark..... .    1*94, „ 1*88

1-87

5-73

d) bei 13 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'55 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark........à K 2'77, K 1'52

0'94 „ Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

6-14

e) bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'54 in Bundträme, Stiche und Wechsel,

21/24 cm stark........

0'92 „ Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

18/21 cm stark........

0'30 „ Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark .    . „ „ 0'98, „ 0'29

1'45 „ Sparren und Bänder, 13/16 cm stark .

0'16 kg Verbandeisen

à K 3-23, K 1-74

, , 2-51, „ 2-31

» » 1-28» ..

„ „ 0-50, „

„ 1-87 0-08 „

6-29

Bockpfettensprengwerk, durcbschnittlicber Bauholzbedarf, per 1 qm Grundfläche:

a)    mit Fußpfetten = 00796 kbm ;

b) mit Stich und Wechsel = 0'0836 kbm ;

e) mit durchlaufenden Bündern == O'lOl kbm ;

(?) Kurrentbedarf bei 14 m Gebäudebreite mit Fußpfetten:

0'14 m Mauerbänke, 16/16 cm stark 0’31 „ Bundträme, 18/21 cm stark .

0⁻35 „ Pfetten, 16/21 cm stark .... 0" 16 „ Kehlbalken, 16/18 cm stark .

O’33 „ Bocksparren, 16/21 cm stark 1’43 „ Leersparren, 13/16 cm stark 0*46 „ Streben und Bänder, 10/18 cm stark 0'21 kg "Verbandeisen.......

„ 0-30 0-74

» °’⁵⁸ k

0-10 n-

5-36

Hängwerkstuhl mit durchlaufenden, also in jedem Sparrensatz unausgewechselt hegenden Bundträmen (für Ziegel-

m w H i B

1Ä.™

eindeckung berechnet), hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

a) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’19 m Mäuerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 169, K 0’32 1’00 „ Bundträme, 21/24 cm stark .

„ „ 3’23, „ 3’23 „ „ 2-51, „ 0-85

0’10 „ Durchzug, 21/26 cm stark 0’29 „ Pfetten, 16/19 cm stark . 0’08 „ Bänder, 10/10 cm stark . 1-33

0-40

„ Sparren, 11/16 cm stark kg Yerbandeisen

„ 0’37 0-56 „ 0-75, „ 0-06 „ „ 1-20, „ 1-60 „ „ 0-50, „ 0-20

K 7-77

Bauholzaufwand in kbm: 0’1148.

b) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0 • 37

1-74

0⁻14 m Mauerbänke, 16/16 cm stark l’Ol . Bundträme, 24/26 cm stark .

O'35 . Bocksäulen, 21/21 cm stark .

O'12 . Hängsäulen, 21/21 cm stark .

0-29 . Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark O'07 . Durchzug, 24/29 cm stark .

O'20 . Pfetten, 18/19 und 16/20 cm stark . O'05 . Bänder, 10/10 cm stark .

1'37 . Sparren, 13/16 cm stark .

O'30 kg Yerbandeisen.......

Bauholzaufwand in kbm: 0'1317.

OMotO

èèàûiéééiè

K 0-24 . 4-21

•    0-99 . 0-34 . 0-28 . 0-32 . 0-43 . 0-04

•    ¹⁻⁶⁴ TT . 0-15 K

8-64

Schardacli auf Bockstuhl mit Hängsäulen, für Schieferein-

1Z

ISm

deckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

a) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'19 m Mauerbänke, 16/16 cm stark 0'29 „ Bundträme, 21/26 cm stark .

0'4    „ Bocksparren, 21/24 cm stark

0'13 „ Hängsäulen, 21/21 cm stark .

0'3 „ Zangen, 10/21 cm stark .

0'09 „ Streben, 10/10 cm stark .

0'09 „ Firstpfette, 18/21 cm stark .

0'07 „ Bänder, 13/13 cm stark l'll „ Scharhölzer, 10/13 stark .

0'75 kg Yerbandeisen......

Bauholzaufwand in kbm: 0'0728.

5-27

b) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'16 m Mauerbänke, 16/16 cm stark 0'3    „ Bundträme, 21/26 cm stark .

0'41 „ Bocksparren, 21/24 cm stark „ Hängsäulen, 21/21 cm stark .

0-31 „ Zangen, 10/21 cm stark .

0'09 „ Streben, 10/10 cm stark .

0'08 „ Firstpfette, 18/21 cm stark .

0'06 „ Bänder, 13/13 cm stark .

1'10 „ Scharhölzer, 10/13 cm stark .

0'7 kg Verbandeisen......

0'13

„    „    0'50,    „    Q'35. „

c) bei 14 m messen :

Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde ge-

1"14 m Mauerbänke, 16/16 cm stark 0"3    „ Bundträme, 21/26 cm stark .

0-42 „ Bocksparren, 21/24 cm stark 0'13 „ Hängsäulen, 21/21 cm stark .

0-31 „ Zangen, 10/21 cm stark .

0‘09 „ Streben, 10/10 cm stark 0'07 „ Firstpfette, 18/21 cm stark 0‘05 „ Bänder, 13/13 cm stark 1"08 „ Scharhölzer, 10/13 stark .

0-65 kg Verbandeisen......

Bauholzaufwand in kbm: 0’0718.

d) bei 16 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

à K 1-69, K 0-24 „ „ 3-72, „ 1-12 „ „ 3-23, „ 1-36 „ 0-37 0-43

„    0-50, „ 0-32

K 5-15

0-12 m Mauerbänke, 16/19 cm stark 0’3    „ Bundträme, 21/26 cm stark .

0⁻43 „ Bocksparren, 21/24 cm stark 0‘14 „ Hängsäulen, 21/21 cm stark .

„ Zangen, 10/21 cm stark .

0■ 09 „ Streben, 10/10 cm stark .

0⁻06 „ Firstpfette, 18/21 cm stark .

0-04 „ Bänder, 13/13 cm stark l⁻07 „ Scharhölzer, 10/13 stark

kg Verbandeisen ......

Bauholzaufwand in kbm: 0-0721.

0-31

0-6

iCOMOi'-Hp.CDWvItO

K 0-23 „ 1-12 „ 1-39 „ 0-40 „ 0-43 „ 0-07 „ 0-15 „ 0-04 „ 1-01 „ 0-30    „

5-14

Zangendach mit Mezzanin, für Ziegeleindeckung berechnet,

hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

A.    Durchschnittlicher Bauholzbedarf : 0-0847 kbm.

B.    Kurrentbedarf: a) bei 7 m Stirnbreite

des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

\BP

-8-¹-

0’25 m Bundträme, 18/21 cm stark .

0-86 „ Säulen, Stiche und Wechsel, 18/19 und 16/20 cm stark........

.    . à K 2-51, K 0-63

„ „ 2-16, „ 1-86 0’52 n Mauerbänke u. Pfetten, 16/19 cm stark „ „ 1'94, „ 1'01

„ „ 0-80, „ 0-26

0‘33 „ Zangen, 8/13 cm stark.....

l⁻83 „ Sparren, Kehlbalken u. Bänder, 10/13 cm

stark...........

0-25 kg Verbandeisen........

1-72

- » 0-94, „

„ „ 0-50, n ⁰⁻¹² n

5-60

b) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0-25 m Bundträme, 18/21 cm stark .    .    . à K 2

0-8    „ Säulen, Stiche und Wechsel, 18/19 und

16/20 cm stark .    .    .    .    .    .    .    . „ „ 2

0-46 „ Mauerbänke und Pfetten, 16/19 cm stark „ „ 1

0-33 „ Zangen, 8/13 cm stark.....

1-84 „ Sparren, Kehlbalkenu. Bänder, 10/16 cm

stark...........

0⁻24 kg Yerbandeisen........

si śiń é

K 0-63

„ 1-73 „ 0-89 » ⁰⁻²⁶

„ 2-12 „ 0-12 n

0'25 m Bundträme, 18/24 cm stark .    .    ,    . à K 2

0'75 „ Säulen, Stiche und Wechsel, 18/19 und

k sss ss“

K 0-69

„ 1-62 „ 0-79 „ 0-26

„ 2-21 ,■ o-ii K

5-68

d) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

K 0-72 „ 1-53

v ⁰⁻⁷²

„ 0-31

„ 2-21

„ 0-10 Jz_    ))

e) bei 11 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde ge-

0‘26 m Bundträme, 18/24 cm stark .    .    .    . à K

0'71 „ Säulen, Stiche und Wechsel, 18/19 und 16/20 cm stark .

5-59

messen :

0'27 m Bundträme, 18/24 cm stark .    .    .    . à K 2’77, K 0'75

0'67 „ Säulen, Stiche und Wechsel, 16/19 und 16/20 cm stark

0' 34 „ Mauerbänke und Pfetten, 16/19 cm stark r „ 1 0'32 „ Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark . . „ „ 0 1'84 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark......... „ 1

0'2 kg Verband eisen........„ , 0

,, „ 2

sYs“ SS

„ 1-45

» 0-66 » 0-31

v ²'37 " °-¹⁰ »

5-64

/) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0"27 m Bundträme, 18/24 cm stark .    .    .    . à K 2-77, K 0'75

0‘64 „ Säulen, Stiche und Wechsel, 18/19 und 16/20 cm stark

0'32 „ Mauerbänke und Pfetten, 16/19cm stark „ „ 1’94, „ 0'62 0'32 „ Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark . . „ „ 0⁻98, „ 0'31 1‘84 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark 0'18 kg Yerbandeisen

„ „ 2-16, „ 1-38

„ „ 1-29, „ 2-37 r „ 0'50, ^ 0-09 „

5-52

Mezzanin-Zangendachstuhl, für Ziegeleindeckung berechnet,

hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

Kurrentbedarf bei 10 m Gebäudebreite :

0‘20 m Mauerbänke,

16/16 cm stark

à K 1-69, K 0-34

0'30 „ Bundträme,

16/21 cm stark

à K 2-24, K 0-67

0'50 „ Pfetten,

16/18 cm stark

0'27 m Säulen, 16/16 cm stark 0⁻32 „ Streben, 16/16 cm stark . . 1'64 „ Sparren, 13/16 cm stark .

0'35 „ Bänder, 10/16 cm stark 0‘44 „ Zangen, 8/16 cm stark .    .

0'15 kg Yerbandeisen.....

Schweizerstuhl, für Blech- oder Schiefereindeckung berechnet, b erstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

J.JUUUL

■i

NÎS.

a) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0⁻82 m Bundgehölze, 16/21 cm stark 1'82 „ Sparrengehölze, 10/16 cm stark .

0‘46 „ Zangen, 8/16 cm stark.....

0‘ 16 kg Yerbandeisen.......

b) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

. à K 2-24, K 1-84 . „ „ 1-15, „ 2-. „ „ 0-98, „ 0-

„ „ 0-50, „ 0

05 IO oo

o -s o

K 4-46

0'78 m Bundgehölze, 16/21 cm stark .    .    . à K 2' K 75

1'79 „ Sparrengehölze, 13/16 cm stark .

0-44 „ Zangen, 8/16 cm stark ....

0‘15 kg Verbandeisen.......

c) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

oT ocT cT

N IM 05 VO

31

4-56

0‘74 m Bundgehölze, 18/24 cm stark .    . à K

Schweizerstuhl auf Stich und Wechsel, für Ziegeleindeckung

berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche: a) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

4-88

2-12 m Sparrengehöize, 10/16 cm stark . 0"53 ,, Zangen, 8/16 cm stark .    .    .    .

O⁻16 kg Yerbandeisen.......

1'18 m Bundgehölze,

O O h-4 fco

5-68

b) bei 10 m Stimbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

l⁻07 m Bundgehölze, 16/21 cm stark . . . à K 2⁻24, K 2’40 2'1 „ Sparrengehölze, 13/16 cm stark . . . „ „ l⁻29, „ 2‘71 0'49 „ Zangen, 8/16 cm stark 0‘15 kg Yerbandeisen

„ „ 0-98, „ 0-48 „ „ 0-50, „ 0-07 „

c) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

5-66

0-98 m Bundgehölze, 18/24 cm stark 2'08 „ Sparrengehölze, 13/16 cm stark . 0-47 „ Zangen, 10/16 cm stark .... 0⁻14 kg Yerbandeisen.......

fi-00

Liegender Stuhl, für Ziegeleindeckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

|]

a) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0*32 m Mauerbänke, 13/16 era stark .    .    . à K 1*29, K 0*41

0*66 „ Bundträme, Stiche, Wechsel u. Durchzüge, 18/24 cm stark......„

O'8    „ Stuhlsäulen, Brustriegel und Pfetten,

18/21 cm stark........„

2'0    „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm Btark 0'12 kg Verbandeisen

„ 2-77, „ 1-83 „ 2-51, „ 2-01

„ » 1-20, „

» jj 0'50> jj

b) bei 13 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

„ 2-40

0-06 K

6-71

0'28 m Mauerbänke, 13/16 cm stark .    .    .    . à K 1'29, K 0'36

0'63 „ Bundträme, Stiche, Wechsel u. Durchzüge, 21/24 cm stark......„

0'77 „ Stuhlsäulen, Brustriegel und Pfetten,

18/21 cm stark........

1'98 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark.....•    .

O⁻12 kg Verbandeisen........

c) bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

„ 3'23, „ 2-03 „ „ 2-51, „ 1-93

„ „ 1-20, „ „ „ 0*50, „

„ 2'38 0-06 „

6-76

0'26 m Mauerbänke, 13/16 cm stark .    .    .    . à K 1*29, K 0*33

„    „    0-50,    „    0-06 n

0'61 „ Bundträme, Stiche, Wechsel u. Durchzüge, 21/24 cm stark......

0⁻74 „ Stuhlsäulen, Brustriegel und Pfetten,

21/21 cm stark........

1'96 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

6-99

13/16 cm stark........

0-13 kg Verbandeisen........

d) bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'25 m Mauerbänke, 13/16 cm stark .    .    .    . à K 1 • 29, K 0'32

0'59 „ Bundträme, Stiche, Wechsel u. Durchzüge, 21/26 cm stark.....

0'72 „ Stuhlsäulen, Brustriegel und Pfetten,

21/24 cm stark .......

2'08 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark........

0'13 kg Verbandeisen........

0-24 m Mauerbänke, 16/IG und 13/18 cm stark à K 1-69, K 0'41 0‘57 „ Bundträme, Stiche, Wechsel u. Durchzüge, 21/26 cm stark......„

0-7    „ Stuhlsäulen, Brustriegel und Pfetten,

21/24 cm stark........

2'06 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/18 cm stark 0‘14 kg Verbandeisen

„ 3-72, „ 2-12 „ „ 3-23, „ 2-26

„ 3-25

• i, »    ¹⁻⁵⁸>

. „ „ 0-50,

Liegender Dachstuhl, durchschnittlicher Bauholzbedarf per

1 qm Grundfläche :

0-07 K

8-11

a)    mit Fußpfetten = 0-088 kbm;

b)    mit Stich und Wechsel = 0-093 kbm;

c)    mit durchlaufenden Bündern = 0-1081 kbm ;

d)    Kurrentbedarf bei 12 m Gebäudebreite mit Fußpfetten :

0'16 m Mauerbänke, 16/16 cm stark „ Bundträme, 16/21 cm stark „ Pfetten, 16/21 cm stark „ Kehlbalken, 13/18 cm stark „ Säulen, 13/16 cm stark „ Sparren, 13/16 cm stark .

25 „ Streben, 16/18 cm stark .

24 „ Kopfbüge, 10/16 cm stark

18 kg Verbandeisen..... ..

Freier Mezzaninstuhl mit Hängsäule, für Ziegeleindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

^ o © o o

Oi O 05    05

ÜiOOl M -

à K 1-69, K „ „ 2-24, „ „ 2-24, „

„ „ 1-68, „

„ „ 1-29, „

„ „ 1-29, „ „ „ 1-87, „

,, „    n

„ „ 0-50, „

OOOfcOOMOOO

92

03

08

5-83

15™-

a) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0⁻27 m Bundträme, 21/24 cm stark .    .    .    . à K 3‘23, K 0‘87

1'25 „ Schwellen, Pfetten, Säulen, Stiche und Streben, 18/21 cm stark .

0-45 „ Zangen, 10/21 cm stark 0‘16 „ Bänder, 13/13 cm stark 1-44 „ Sparren, 11/16 cm stark .

0 • 38 kg Verbandeisen.....

„ „ 2-51, „ 3-14 „ „ 1-40, „ 0-63 „ „ 1-12, „ 0-18 „ „ 1-20, „ 1-73

„ „ 0-50, „ 0-19

K 6-74

b)    bei 15 m Stirnbr. des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0⁻28 m Bundträme, 21/26 cm stark . . . . à K 3'72, K 1-04 1-10 „ Schwellen, Pfetten, Säulen, Stiche und Streben, 18/21 cm stark 0⁻41 „ Zangen, 10/21 cm stark 0-13 „ Bänder, 13/13 cm stark 1'45 „ Sparren, 11/16 cm stark 0’35 kg Verbandeisen

c)    bei 18 m Stirnbr. des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’28 m Bundträme, 24/29 cm stark . . . . à K 4 "74, K 1-83 1-01 „ Schwellen, Pfetten, Säulen, Stiche und Streben, 18/21 cm stark 0’37 „ Zangen, 10/21 cm stark O'll „ Bänder, .13/13 cm stark 1'45 „ Sparren, 11/16 cm stark 0'30 kg Verbandeisen

Spreng- u. Hängwerk, durchsch. Bauholzbed., per 1 qm Grundfl. :

„ „ 2-51, „ 2-76 „ „ 1-40, „ 57 „ „ 1-12, „ 15 „ „ 1-20, „ 74 „ „ 0-50, „ 17

K 6;43

6-39

a)    mit einfachen Bündern = 0-1145 kbm;

b)    mit durchlaufenden Bündern — 0-1769;

c)    Kurrentbedarf bei 20 m Gebäudebreite :

0-20 m Mauerbänke, 18/21 cm stark

0'30 „ Bundträme, 24/26 cm stark

0-25 „ Pfetten, 15/23 cm stark

0'10 „ Zangen, 10/20 cm stark

0-07 „ Säulen, 15/15 cm stark

3-32 „ Sparren, 21/24 cm stark

0-50 „ Streben und Bänder, 33/23 cm stark

0-30 kg Yerbandeisen.......

Schweizerstuhl mit Mezzanin, für Schiefereindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

K o - so

.1-25 „ 0-58 „ 0-13 „ o-io

a ⁴"²⁶

a 0-95 „ 0-15 -k

7-92

1 o v t-

0'22 m Bundträme, 21/26 cm stark .    .    .    . à K 3'72, K 0'82

O'75 „ Mauerbänke, Säulen, Brustriegel und Firstpfette, 18/21 cm stark O'42 „ Tragsparren, 18/24 cm stark .

O'30 „ Zangen, 10/21 cm stark 0'04 „ Bänder, 13/16 cm stark 1'06 „ Scharholz (Langriegel),

13/18 cm stark .

0'24 kg Verbandeisen

16/16 und

„ „ 2'51, „ 1-88 „ „ 2'77, „ 1'16 „ „ 1'40, „

„ „ 1-29, „

„ 0-42 0'05

„ „ 1-69, „ 1-79 „ „ 0'50, „ 0'12

K 624

b) bei 16 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'23 m Bundträme, 21/26 cm stark .    .    .    . à K 3'72, K 0'86

0'71 „ Mauerbänke, Säulen, Brustriegel und Firstpfette, 18/21 cm stark .

0'42 „ Tragsparren, 21/24 cm stark .

0'30 „ Zangen, 10/21 cm stark 0'03 „ Bänder, 13/16 cm stark 1'05 „ Scharholz (Langriegel),

13/18 cm stark .

0'22 kg Verbandeisen

„ „ 2-51, „ 1-78 „ „ 3'23, „ 1-36 » 0-42 0-39

16/16 und

6-69

c) bei 18 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'24 m Bundträme, 24/29 cm stark .    .    .    . à K 4'57, K 1'10

0'68 „ Mauerbänke, Säulen, Brustriegel und Firstpfette, 21/24 cm stark ....

0'42 „ Tragsparren, 21/24 cm stark ....

0'30 „ Zangen, 10/21 cm stark.....

0'03 „ Bänder, 16/19 cm stark.....

1'04 „ Scharholz (Langriegel), 16/16 und

13/18 cm stark........

0'20 kg Verbandeisen........

„ „ 1-69, „ 1-76 „ „ 0'50, „ O'IO

7-52

Doppelt übereinanderliegentler Stulił, für Ziegeleindeckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

------20

a) bei 14m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen:

O⁻27 m Mauerbänke, 13/16 cm stark .    .    .    . à K 1'

O'57 „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

21/26 cm stark........„ „ 3*

0'50 „ Säulen und Brustriegel, 21/24 cm stark „ „ 3*

0*95 „ Pfetten, 18/24 cm stark.....„ „ 2*

2• 51 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark........„ „ 1'

O’30 „ stehende Zangen, 10/21 cm stark .    . „ „ 1 *

0'26 kg Yerbandeisen........„ „ 0*

ßßß    g

K 0-35

„ 2-12 „ 1-61 „ 2-63

cooo

01

10-27

b) bei 17 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0⁻23 m Mauerbänke, 13/16 cm stark .    .    .    . à K l⁻29, K 0*30

0 • 53 „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

24/29 cm stark........„ „ 4⁻57, „ 2'42

0*52 „ Säulen und Brustriegel, 21/24 cm stark „ „ 3'23, „ 1*68 0*79 „ Pfetten, 18/24 cm stark .

2'54 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark........

„ „ 2'77, „ 2-19

„ „ 1-20, „ 3-05

0*30 „ stehende Zangen, 10/21 cm stark . . „ „ 1*40, „ 0*42 0'24 kg Verbandeisen......... „ 0*50, „ 0'12 „

10-18

c) bei 20 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0*19 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm .    . à K 1*69, K 0*32

0*50 „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

24/29 cm stark

0 • 53 „ Säulen und Brustriegel, 24/24 cm stark „ „ 3 ’62, „ 1'92 „ Pfetten, 18/24 cm stark ....

2'55 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark.......

0• 30 „ stehende Zangen, 10/21 cm stark . . „ „ 1*40, „ 0*42 0‘22 kg Yerbandeisen........„ „ 0*50, „ 0*11 ,,

d) bei 22 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

„ „ 4-57, „ 2-28

0-67

„ „ 2-77, „ 1-86

„ „ 1-20, „ 3-06

9-97

0'18 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1'69, K 0'30 0'48 „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

24/29 cm stark........„ „ 4’57, „

0’54 „ Säulen und Brustriegel, 24/24 cm stark „ „ 3'62, „

0*61 „ Pfetten, 18/24 cm stark ....

2*56 „ Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark........

0*30 „ stehende Zangen, 10/21 cm stark . . „ „ 1*40, „

0*20 kg Yerbandeisen........„ „ 0*50, „

„ 2*19 1*95

„ „ 2*77, „ 1*69

O O 03

9-72

Doppelt iibereinandersteheiider Stuhl, für Ziegeleindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

■m 15 —

A.    Durchsclinittl. Bauholzbedarf:

ct) mit Stich und Wechsel: 01499 kbm; ß) durchaus mit Bundträmen: 0-2046 kbm.

B.    Kurrentbedarf:

a) bei 10 m Stirnbr. des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0-37 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 era stark à K 1'69, K 0‘62 0'64 „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

0’25 kg Yerbandeisen......... „ 0'50, „ 0'12 K

6-95

b) bei 12 m Stirnbr. des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’31 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1'69, K 0‘52 0'6    „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

21/24 cm stark.......

0’19 „ Säulen 18/19 und 16/20 cm stark .

0'31 „ Pfetten, 18/19 und 16/20 cm stark .

0'94 „ Kehlbalken, 13/16 0'53 „ Bänder und Streben, 10/13 cm stark 1-41 „ Sparren, 11/16 cm stark ....

0'22 kg Verbandeisen.......

cm stark .

„ 1-94 0-41

7-05

c) bei 15 m Stirnbr. des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'25 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1‘69, K 0‘42 0*54 „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

21/26 cm stark........

0'17 „ Säulen, 18/19 und 16/20 cm stark .    .

0‘25 „ Pfetten, 18/21 cm stark .    •

0⁻96 „ Kehlbalken, 16/16 und 13/18 cm stark „ „ 1‘69, „

0*46 „ Bänder und Streben, 10/13 cm stark . „ „ 0'94, „

1-42

0-2

„ Sparren, 11/16 cm stark kg Yerbandeisen

7-28

d) bei 18 m Stirnbr. des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’21 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1’69, K 0'35 0'5    „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

24/29 cm stark...... . „ „ 4*57, „ 2'28

0‘15 kg Verbandeisen......... „ 0'50, „ 0'07

Doppelt übereinandersteliender Stuhl, für Ziegeleindeckung

7-46

■Kii

berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfl. :

a) bei 13 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'29 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1'69, K 0'49 O'O „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

21/24 cm stark......... „ 3'23, „ 1'94

0-2

0'36

0-97

0-66

1-43

0-2

ff»

K 7-45

b) bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'25 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1'69, K 9'42 0'56 „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

„ 0-94, „ 0-56

1'20, „

1-66

0'6

1-44

0'18

„ Bänder, 10/13 cm stark „ Sparren, 11/16 cm stark kg Verbandeisen

1-73

,” ” 0'50, „ 0'09    „

7-79

c) bei 17 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'23 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark à K 1'69, K 0'39 0'53 „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

„ 2'42 0-45

8-18

0'15 kg Verbandeisen ....    .    .    . „ „ 0'50, „ 0'07

d) bei 19 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

O'2 m Mauerbänke, 16/19 cm stark

0'51 „ Bundträme, Stiche und Wechsel,

24/29 cm stark........

O'21 „ Säulen, 18/19 und 16/20 cm stark .

0'25 „ Pfetten, 18/21 cm stark.....

l'O „ Kehlbalken, 16/16 und 13/18 cm stark 0'51 „ Bänder, 13/13 cm stark .    •    .    .    .

1'44 „ Sparren, 13/16 cm stark.....

0'12 kg Yerbandeisen........

P'

O M M M tO IO    M

iéûépûi i

Ol—¹©!—¹ o o fcO o

g

7-98

Kircliendach, für Ziegeleindeckung berechnet, hersteilen und in einer Höhe von 4 m über dem Erdhorizont aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

a) bei 16 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'90 m Mauerbänke und Pfetten, 18/21 cmstark à K 2-'51, K 2'26 0'96 „ Säulen, Bundträme und Bocksparren,

18/24 cm stark........

0'74 „ Zangen, 10/21 cm stark . . .

0'24 „ Röspen, 21/26 cm stark . . . .

2'34 „ Sparren, Streben und Bänder, 16/16

und 13/18 cm stark.......

1'25 kg Verbandeisen........

„ „ 2'74, „ 2'63 „ „ 1-40, „ 1-04 „ „ 3'72, „ 0-89

„ „ 1-69, „ 3'95 „ „ Q'50, „ Q'62

„ 11-39

0'72 m Mauerbänke und Pfetten, 18/21 cm

stark...........

0'93 „ Säulen, Bundträme und Bocksparren,

21/24 cm stark........

0'68 „ Zangen, 10/21 cm stark.....

0'19 „ Köspen, 21/26 cm stark.....

2'31 „ Sparren, Streben und Bänder, 16/16

und 13/18 cm stark......

l'OO kg Yerbandeisen........

à K 2-

„ „ 3-

„ i-

s sfsgf is

K 1-81

„ 3-00 „ 0-95 „ 0-71

„ 3-90

„ 0-50 K 10-87

—20™

c) bei 24 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0⁻60 m Mauerbänke und Pfetten, 18/21 cm

stark...........

0'92 „ Säulen, Bundträme und Bocksparren,

21/26 cm stark........

0 ■ 64 „ Zangen, 10/21 cm stark.....

0*16 „ Eöspen, 24/26 cm stark.....

2‘29 „ Sparren, Streben und Bänder, 16/19 cm

stark...........

0’75 kg Yerbandeisen........

„    „    0-50,    „    0-37 b-

11-31

d) bei 30 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0-48 m Mauerbänke und Pfetten, 18/21 cm

stark...........

0‘89 „ Säulen, Bundträme und Bocksparren,

24/26 cm stark........

0-59 „ Zangen, 10/21 ein stark.....

0-13

„ Böspen, 24/29 cm stark.....

2'28 „ Sparren, Streben und Bänder, 18/19

und 16/20 cm stark.......

0’50 kg Yerbandeisen........

„    „    0-50,    „    0-25 v

11-50

Schweres Kircliendach, für Ziegeleindeckung berechnet, herstellen und in einer Höhe von 4 m über dem Erdhorizonte aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

=3=

-50™

a) bei 25 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'32 m Mauerbänke, 18/19 und 16/20 cm stark à K 2'16, K 0‘69 0'60 „ Bundträme und Bocksparren, 18/24 cm

„ „ 2-77, „ 1-66 „ „ 3-23, „ 0-52 „ „ 4-50, „ 0-13

„ „ 2-84, „ 1-51 „ „ 1-40, „ 1-02 „ „ 2-51, „ 0-90 „ „ l;29, „

” ” 0-50,’ ” 0-60 K 10-19

stark...........

0'16 „ Durchzüge, 21/24 cm stark ....

0-03 „ Sättel, 26/26 cm stark......

0-53 „ Stuhlsäulen und Streben, 21/21 cm

stark...........

0'73 „ Zangen, 10/21 cm stark.....

0⁻36 „ Pfetten, 18/21 cm stark.....

» 0'23 2-93

0'18 „ Bänder, 13/16 cm stark.....

1'51 „ Sparren, 16/19 cm stark.....

1'20 kg Yerbandeisen........

b) bei 50 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'16 m Mauerbänke, 18/J24 cm stark .    .    . à K 2'77, K 0-44

0'60 „ Bundträme und Bocksparren, 21/26 cm

stark.........

0-08 „ Durchzüge, 21/24 cm stark .

0-03 „ Sättel, 32/32 cm stark ....

0-53 „ Stuhlsäulen und Streben, 24/24 cm stark „ „ 3 '(2, „ 1’92 0'73 „ Zangen, 13/26 cm stark .

» 2-23 0-26

„ „ 2-25, „ 1-64

Mansarddach, für Ziegeleindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude von 10 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

Jj

I fl

Irl

tu m

O⁻20 m Mauerbänke, 21/24 cm stark . 0-32 0-82

„ Bundträme, 18/24 cm stark .

„ Schwellen, Stuhlsäulen und Brustriegel,

18/21 cm stark.......

0'88 „ Kehlbalken, 18/19 und 16/20 cm stark 1-90 „ Sparren, 11/16 cm stark ....

0'37 „ Spitzbalken, 10/13 cm stark .

0'75 „ Anzügel und Bänder, 10/10 cm 6tark

0'40 „ Windlatten, 7/13 cm stark

0’10 kg Yerbandeisen.......

à K 3-23, K 0-65 „ „ 2-77, „ 0-89

© O © © t—¹ fcO K> Üi <1 <1 CO tO M Oi

_0 JD JOi    05

„ 2-06 „ 1-90 „ 2-28 „ 0-35 „ 0-56 » 0-28 „ 0-05

K 9-02

Regelmäßiges Mansarddach, durchschnittlicher Bauholzbedarf, per 1 qm

Grundfläche :

a)    mit Fußpfetten — 01277 kbm;

b)    mit Stich und Wechsel = Ol302 kbm;

c)    mit durchlaufenden Bundträmen =0‘1664 kbm ;

d)    Kurrentbedarf bei 16 m Gebäudebreite mit Fußpfetten :

0-25

0-31

0-49

0-56

0-11

1-49

0-14

0-37

0-24

JT» » » » » » » 3

®liii®lg I

Iflpilll

Ifllü!

■Sä Ü .

mm-

SÜSrif “!

„    „    0-50,    „    0-12 K

„ 1-15 0-94

„ 1-05 0-22 „ 2-79 0-28

7-45

Überhöhtes Mansarddach,

durchschnittlicher Bauholzbedarf, per 1 qm Grund fl. :

a)    mit ledighch Stuhlbün-dern = 0¹1050 kbm;

b) mit durchlaufenden Bundträmen — 0G428 kbm ;

c)    Kurrentbedarf bei 14 m Gebäudebreite :

0⁻22 m Mauerbänke, 16/18 cm stark O'30 „ Bundträme, 18/21 cm stark O'76 „ Pfetten, 16/18 cm stark O'34 „ Säulen, 15/15 cm stark O'27 „ Kehlbalken, 16/18 cm stark 1'35 „ Sparren, 16/18 cm stark .

O'36 „ Bänder, 10/18 cm stark O'10 „ Zangen, 10/21 cm stark O'21 kg Yerbandeisen ....

P*

te

K 0-41 » 0-75 „ 1-86 „ 0-48 „ 0-50 „ 2-52 „ 0-43

” °'¹⁴ K

„ o-io lv

6-68

Kuppeldach, per 1 qm

Grundfläche . . . „    11'40

Kegeldach, per 1 qm

Grundfläche . . . K 19'50

Au

K 22-80

Bohlendach, per 1 qm Grundfläche ........

7W

111

Up

b'\

— 189

Pfettendach für Riegelbauten (Basilikaform oder Latemenshed), per 1 qm Grundfläche............

K 6-75

_2s>,

Holzzementdacli, unmittelbar über einer Sturztramlage,

per

1 qm Grundfläche bei 6 m freier Länge der Deckenträme und mit 8 cm starken Keilpfosten...........

K 4-35

Holzzementdach. Durchschnittlicher Bauholzbedarf, per 1 qm Grundfläche :

\T

o) mit ledigl. Stuhlbün-dern = 0-1001 kbm; ST⁷ b) mit durchlauf. Bund-|Ö trämen = 01337 kbm ; c) Kurrentbedarf bei 12 m Gebäudebreite :

0⁻22 m Mauerbänke, 16/18 ein stark 0'30 „ Bundträme, 21/24 cm stark 0 • 33 „ Pfetten, 21/24 cm stark 0'18 „ Säulen, 13/16 cm stark 0-27 „ Zangen, 13/18 cm stark 1‘05 „ Sparren, 16/21 cm stark 0-38 „ Streben und Bänder, 10/16 cm stark 0‘25 kg Verbandeisen ....

6-02

Slieddacli, ganz aus Holz konstruiert, für Blech- oder Pappeindeckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche samt Schalungen:

1 • 15 „ Biegelholz, 11/16 cm stark 0'15 kg Verbandeisen Bretterverschalungen zusammen

. . „ „ 1-20, „

. . „ „ 0-50, „

6.fn

(f¹

Diese Dachkonstruktion eignet sich vornehmlich für Fabrikräume, in denen weder mit feuchten Dämpfen, noch mit Säuren etc. gearbeitet wird; die untere Dachresche ist zu Stukkaturen, die Zwischenräume der Langriegel sind zur Hälfte mit Kalkpisé auszufüllen, während die andere Hälfte direkt ober der Stukkaturschalung leer bleibt und eine Isolierschichte bildet.

Die im Profile angegebene Spannweite ist die normale, die Bünder stehen von 4 zu 4 m und können durch Holz- oder Eisensäulen getragen werden.

Sehr von Vorteil ist die Verwendung von Lärchen- oder Föhrenholz.

Sheddacli, aus Holz und Eisen konstruiert, für Schiefer-, Blech- oder Pappeindeckung berechnet, herstellen und auf

g'

~V-E

ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 qm Grundfläche samt Verschalungen:

„ 4-00 K

Bretterverschalungen zusammen

Die bei voriger Post gemachte Anmerkung gilt auch hier, jedoch läßt sich diese Konstruktion auch für Fabrikräume anwenden, in welchen feuchte Manipulationen Vorkommen.

Sheddacli aus Holz, für Falzziegeleindeckung berechnet, per 1 qm Grundfläche samt Schalungen und Lattung . . . . K

8-30

Jä.

«r.l:

ip

Vf

SV :||

A..S

il

er¹. Nji r/rrfji

Uu£se|iE fENliTEW

NSICri r

SHEDDACH

ił-

..

bigg

Diese Konstruktion eignet sich für alle Räume, welche in gleichmäßiger Temperatur geheizt erhalten werden müssen.

K 10-15

Laternenshed, auf ebenerdigen großen Fabriksälen hersteilen, per 1 qm Grundfläche samt Schalungen........

ARBEITSSAAL

IMB

33

Diese Konstruktion ist für Arbeitssäle der Textilindustrie sehr empfehlenswert.

Eisenbunddachstuhl, für Blecheindeckung berechnet, herstellen

und auf ebenerdige Gebäude von 8 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

--------fiT- —......

a) ohne Gußeisenschuhe:

0⁻35 m Mauerbänke und Pfetten, 18/21 cm stark à K

K 0-88

0⁻40 m Sparren und Unterlagen, 16/16 und

13/18 cm stark........

l'OO „ Riege], 10/13 cm stark.....

1‘ 50 kg Schließen- und Schraubeneisen.

0’09 „ Yerbandcisen.......

„ 0-68 „ 0-94

” °'⁹⁰ V „ 0-04 lv

b) mit Gußeisenschuhen :

von dem unter ad a verrechneten entfällt Mauerbänke und Pfette mit .

Verbleibt...........

Hiezu 2’25 kg Gußeisenschuhe, montiert .

. à K 0-36, „ 0-81 h-

3-37

Dachstuhlkonstruktion (mit Eisenbnnd und Eisenschuhen, für Schiefer- oder Blecheindeckung berechnet) herstellen und

15™-

auf ebenerdige Gebäude von 15 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

4-24

Dachstuhlkonstruktion (mit Eisenbund und Eisenschuhen, für Schiefer- oder Blecheindeckung berechnet) herstellen und

\.

auf ebenerdige Gebäude von 20 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per 1 qm Grundfläche:

0-38 m Sparren, 21/26 cm stark.....

0-96 „ Kiegel, 11/16 cm stark......

2-00 kg Gußeisenschuhe, montiert ....

3'50 „ Schmiedeeisenkonstruktion, wie vor

beschrieben, komplett montiert .    . „ „ 0-60, „ 2'10

à K 3-72, K 1-41 „ „ 1-20, „ 1-15 „ „ 0-36, „ 0-72

Dachstahlkonstruktion für gleiche Voraussetzungen wie vorher, per 1 qm Grundfläche:

HL___________________________________2o”':_________________

K 3-28

Sparren, Kiegel und Gußeisenschuhe, wie vor, mit .

5-68

4 kg Schmiedeeisenkonstruktion, wie vor be-

schrieben, komplett montiert .    .    .    . à K 0'60, , 2’40 £

Dachstuhlkonstruktion (mit Eisenbund und Eisenschulien, für

.25™

Blech- oder Schiefereindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude von 25 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per 1 qm Grundfläche :

à K 4-57, K 1-64

), n 1*20, „

„ „ 0-36, „

„ „ 0-60, „ 2-64 K

0’36 m Sparren, 24/29 cm stark.....

1‘0 m Kiegel, 11/16 cm stark......

1'6 kg Gußeisenschuhe, montiert.....

„ Schmiedeeisenkonstruktion, wie vor beschrieben, komplett montiert .    .    .    .

4-4

„ 1-20 0-58

6-06

Ergänzende Bemerkung,

Alle vorhergehenden Dachstuhlkonstruktionen, wenn sie nicht für Ziegeleindeckung oder für die daselbst angegebenen Deckmaterialien herzustellen sind, variieren in ihren Herstellungskosten bei Verwendung anderer Deckmaterialien, und es betragen dieselben:

13

durchschnittlich 70

a)    bei Stroh- und Rohreindeckung

b)    bei Schindel- und Dranitzeneindeckung

c)    bei Steinpappe und Filzdeckung

d)    bei Schuppenschiefersteineindeckung

e)    bei Schablonenschiefersteineindeckung /) bei Ziegeltaschen, einfach gelegt

g)    bei    „    doppelt gelegt

h)    bei Blecheindeckung und Eternit    „

Prozent der bei den einzelnen Konstruktionen angesetzten Geldbeträge, wobei sowohl auf die Abänderung der Dachneigung (Resche) zu dem gewählten Deckmateriale, als auch auf die Querschnittsabänderung der aufgewendeten Konstruktionsteile behufs ihrer Tragfähigkeit Rücksicht genommen ist. In jenen Fällen jedoch, wo bei den Dacheindeckungen ausdrücklich auf andere Deckmateriahen, als doppelt gelegte Ziegeltaschen, Rücksicht genommen wurde, und die Kosten der Dachkonstruktion für ein anderes

85

65

90

80

95

100

75

Deckmaterial als das daselbst angenommene berechnet werden sollen, ist der Prozentansatz auf Grundlage der in vorstehender Tabelle erscheinenden Prozentverhältniszahlen zu machen.

Die Neigungswinkel der Dachflächen (Resche) sind :

a)    für Stroh-, Rohr-, Schindel-, Dranitzen- und Flach- oder Hohlziegeldächer mit 35 bis 45 Grad oder 1 : P75 bis 1:1 ¹)

b)    für Steinpappe- und

Blechdächer mit . . 12 „ 22 „    „1:5    „ 1:2⁻5¹)

c)    für Schiefer-, Eternit-

und Falzziegeldächer 22 „ 33 „ „ 1:2⁻5 „ 1:1¹5¹) angenommen worden. In Fällen, wo diese Neigungswinkel wegen der Qualität der zur Deckung verwendeten Materialien nicht genau eingehalten werden können, ändern sich dennoch die Preise der Dachkonstruktion bei der Zimmermannsarbeit nicht wesentlich, weil die Holzstärken in den wenigsten Fällen nach theoretischen Rechnungen eingehalten, sondern meistenteils stärker, als es ihre Tragfähigkeit erfordert, verbaut werden.

Wenn diese Dachkonstruktionen in einer anderen Höhe als auf ebenerdige Gebäude hergestellt werden sollen, so erhöhen sich die Kosten für den höheren Transport um durchschnittlich 1% des Arbeitslohnes für jede 4 m betragende Stockwerkshöhe.

Tnrmdächer aus Holz auf gemauertem Unterbau.

Die Holzkonstruktion eines Turmes hängt ganz von der Wahl des Projektanten ab, und es läßt sich hiefür eine Norm nur schwer aufstellen; anders verhält es sich mit den Kosten, welche sich je nach der Form der Fassade des Turmes approximativ bestimmen lassen.

Die hier folgende Fixierung der Grundpreise für Türmherstellungen begreift in sich die gesamte solideste Holzkonstruktion samt Yerbandeisen und Bretterumschalung des Holzgerippes von außen, nach dem beigesetzten Muster, und ist der Preis nach Maßgabe der auf Seite 133 u. f. angeführten Holzgestehungskosten, dann des Zimmermannstagelohnes und der Gerüst- und Aufsichtskosten etc., analog aller in diesem Werke behandelten Posten, kalkuliert.

Es werden deshalb keine Profile, sondern die Ansichten von verschiedenen Türmen zur Orientierung beigegehen.

Um an verschiedenen Orten den Einheitspreis per 1 qm Grundfläche regulieren zu können, ist es bloß nötig, das Verhältnis der auf Seite 133 u. f. angeführten Holzpreise zu den Lokalpreisen der Baustätte zu suchen und nach diesem größeren oder geringeren Verhältnisse den Grundpreis unserer Kalkulation abzuändern, wobei die übrigen Faktoren, wie Arbeitslohn u. s. f. unberücksichtigt bleiben können.

Es kostet 1 qm Grundfläche Turmdach nach dem symmetrischen Verhältnisse der beigegebenen Zeichnung:

gpHg

!J/. '

I czj

K 13-48

K 15-94

K 17-50

T -

K 24-00

K 25-60

K 18-00

13*

pH

H»

K 34-77

K 42-20

È|

K 62-76

-’h

il

m3

/j

JjJ-D

f??

ip⁷!

K 65-48

EZZ

5™

-=~

;;

=■'

K 72-70

K 69-44

gg

r h-....- - ,i~n

lifli. »r*—i : 1

p=':g|

K 31-50

K 15-00

K 26-25

Pili

K 52-73

K 54-20

K 57-00

ES

•r. v t -»V

'S3

K 84-00

K 105-00

K 80-85

Holzkonstruktionen ohne Verband aus vierkantig rein bearbeitet geliefertem Tannen- oder Fichtenholze vollständig anarbeiten, schneiden, abbinden und legen (zu Tramböden, Brückenherstellungen u. dgl., wo bloß Verdübelungen und Verstrebungen, aber keine Zapfenoder Schlitzverbindungen etc. Vorkommen), per 1 m Gehölze ohne Hobelung, samt aller Arbeit und allen Materialien, wobei letzteres in durchschnittlichen Längen angenommen wurde:

Bei nachstehenden Analysen ist eine separate Berechnung für Verschnitt nicht eingestellt, da der Holzlieferant immer die nach Bedarfstabelle bestellten Stücke um den sogenannten Arbeitszoll (3 cm per Stück) länger liefert.

a)    bei ¹⁰/iö cm oder ¹²/i2 cm Querschnitt:

0-015 kbm vierk., rein bearb. Bauholz .    . à K 30-00, K 0-45

0"75 Zimmermannsstunden, inklus. Bequisiten-abnützung.........

b)    bei ¹³/is cm oder ¹⁵/i6 cm Querschnitt:

0-0234 kbm vierk., rein bearb. Bauholz .

0-9 Zimmermannsstunden......

0-05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc.....

c)    bei ¹⁴/si cm oder 17/17 cm Querschnitt:

0-0294 kbm vierk., rein bearb. Bauholz .

1-0 Zimmermannsstunden......

0-05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc.....

d)    bei 16/22 cm oder 17/20 cm Querschnitt:

0-033 kbm vierk., rein bearb. Bauholz

1-1 Zimmermannsstunden......

0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc.....

e)    bei 17/24 cm oder 20/₂₀ cm Querschnitt:

0-0408 kbm vierk., rein bearb. Bauholz .

1-3 Zimmermannsstunden......

0"05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc.....

/) bei 18/25 cm oder 20/22 cm Querschnitt:

0-045 kbm vierk., rein bearb. Bauholz

1-6 Zimmermannsstunden......

0"05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc.....

g)    bei 18/26 cm oder 20/23 cm Querschnitt:

0-0468 kbm vierk., rein bearb. Bauholz .

1 ■ 6 Zimmermannsstunden......

0"05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc.....

h)    bei 19/27 cm oder 21/24 cm Querschnitt:

0-0513 kbm vierk., rein bearb. Bauholz .    . à K 42-00, K

1 • 7 Zimmermannsstunden.....

0"05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

i)    bei 20/28 cm oder ²²/25 cm Querschnitt:

0-056 kbm vierk., rein bearb. Bauholz

1-9 Zimmermannsstunden.....

0-05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

„ „    0-58, „ 0-43

K 0-88

. à K 33-75, K 0-79 . „ „ 0-58, „ 0-52 . „ „ 0-52, „ 0-03    „

. à K 37-50, K 1-24 . „ „ 0-58, „ 0-64 . „ „ 0-64, „ 0-03

. à K 37-50, K 1-53 . „ „    0-58, „ 0-75

0-75, „ 0-04

. à K 42-00, K 1-97 . „ „ 0-58, „ 0-93 . „ „ 0-93, „ 0-05

„ „    0-58, „

« »    0-99, „

o o to

. . à K 42-C0, K 2-35 . . „ „ 0-58, „ 1-10 „ „    1-10, „ 0-05

Je) bei ²¹/29 cm oder 20/25 cm Querschnitt:

0-0609 kbm vierk., rein bearb. Bauholz .    . à K 42’00,

2 • 0 Zimmermannsstunden.....

0-05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .    .    .

I) bei 22/go cm oder 25/₂₆ cm Querschnitt:

0⁻066 kbm yierk., rein bearb. Bauholz

2'2 Zimmermannsstunden.....

0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

„ „    0-58,

„ >, 1*16,

. . à K 42-00, . . „ „ 0-58, ..... 1-28.

m)    bei ²2/31 Cm oder 25/27 cm Querschnitt:

0-0682 kbm vierk., rein bearb. Bauholz .

2-3 Zimmermannsstunden......

0-05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc.....

n)    bei 22/₃₂ cm oder 25/28 Cm Querschnitt

0-0704 kbm vierk., rein bearb. Bauholz .

2-4 Zimmermannsstunden......

0‘05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc.....

1-34

„    1-54

1-91

„    2-32

„ 2-60

2-95

„    3-19

„    3-50

2-56

1-16

0-06

Y)

3-78

2-77 1-28 0-06 „

4-11

. à K 46-50, K 3-17 . „ „ 0-58, „ 1-33 . „ „ 1-33, „ 0-07    n

. à K 46-50, K 3-27 . „ „ 0-58, „ 1-39 . „ „ 1-39, „ 0-07    „

4-57

o) bei 23/32 cm oder 27/27 cm Querschnitt:

0-0736 kbm vierk., rein bearb. Bauholz .

2-5 Zimmermannsstunden .....

0-05 y. Arbeitslohn f. Beq, etc.....

. à K 46-50, K 3-42 . „ „ 0-58, „ 1-45 . „ „ 1-45, „ 0-07 K

4-94

Sturzbodenlegung aus 30 mm starken, rauhen Brettern, per qm:

a)    mit Übergreifung der Bretter zur Fugendeckung:

4-2 m lange, 0‘03 m starke, 0'3 m breite

Bretter samt 5°/₀ Verschnitt . . . . à K 0-34, K 1-43 0"005 mille Nägel von 120 mm Bange 1-2 Zimmermannsstunden samt Bequisiten-abnützung .........

b)    mit Überlattung der Bretterstoßfugen:

3'5 m lange, 0'03 m starke, 0’3 m breite

Bretter samt 5°/₀ Verschnitt . . . . à K 0‘34, K 1-19 3'5 m lange, 2X6 cm starke Batten samt

5% Verschnitt........

0-005 mille Nägel von 80 mm Bange .

0-003 mille Nägel von 100 mm Bange 1-4 Zimmermannsstunden samt Bequisiten . „ „

„ „    7-60, „ 0-04

„ „    0-58, „ 0-70    „

2-17

0-01

2-16

Fehlbodenlegung aus 30 mm starken, rauhen Brettern, per qm :

a) hei Einlegung in gefalzte Träme und Überlattung der Bretterstoßfugen :

2’65 m lange, 0‘03 m starke, 0’3 m breite

Bretter samt 5% Verschnitt .    .    .    . à K

2'65 m lange, 2X6 cm starke Batten samt

5% Verschnitt.......... „

0 • 008 mille Nägel, 80 mm lang.....„ „

1*1 Zimmermannsstunden samt Kequisiten . „ _

K 0-90

„ O'll „ 0-02 „ 0-64    „

1-67

b) bei Einlegung in an die Träme der Länge nach mit Schiftnägeln zu befestigende Traglatten und ebenfalls mit Überlattung der Bretterstoßfugen :

-aæ

der ad a berechnete Betrag per dazu noch

1-05 m lange, 4X6 cm starke Batten 0’004 mille Nägel, 120 cm lang .... 0'3 Zimmermannsstunden inkl. Zerschneiden des Holzes und Bequisiten.....

K 1-67

.    . à K 0-08, „ 0-08

„ „ 17-00, „ 0-07

„ „    0-58, „ 0-17    „

1-99

Rohrbodenputz-Verschalung aus 20 mm starken, rauhen, gesprengten Brettern, per qm:

6’67 m lange, 0‘02 m starke, 0'16 m breite

1-27

Sturzboden aus 35 mm starken, einerseits gehobelten Brettern, per qm:

a) bei Übergreifung der Bretter zur Fugendeckung und Abfasung der unten sichtbaren Bretterkanten:

4-2 m lange, 0'035 m starke, 0'3 m breite

3-09

c) bei aneinander gestoßenen, auf Nut und Feder gespundeten Brettern:

4’0 m lange, 0'035 m starke, 0’3 m breite

3-29

Deckenkonstruktionen.

Alle Berechnungen der hier folgenden Preise von Deckenkonstruktionen in Gebäuden sind unter der Annahme der gewöhnlichen (Nutz-) Belastung für Wohn-räume mit 250 kg im Maximum per 1 qm aufgestellt.

Die angesetzten Trakttiefen sind Lichtmaße von Mauergrund zu Mauergrund, entlang der Tramlängen gemessen und bedeuten somit die freie Länge der Decken-träme. Die ausgeworfenen Tramstärken entsprechen einer Tragfähigkeit von 500 kg per 1 qm, d. i. der zufälligen Last (Nutzlast) für gewöhnliche Wohnräume (250 kg/m²) vermehrt um das Eigengewicht der Deckenkonstruktion (250 kg/m²).

Bei Decken mit Unterzügen ist für die Preisbestimmung als Trakttiefe die Entfernung der Stützpunkte der Deckenträme (von Mauer zu Unterzug oder von Unterzug zu Unterzug) anzunehmen und sind die Unterzüge mit ihren Stützen separat zu berechnen.

Sollen Decken für andere als zu gewöhnlichen Wohn-räumen bestimmte Ubikationen hergestellt werden, dann sind die Tramstärken nach folgenden Belastungsdaten zu bestimmen :

A. Zufällige Last per 1 qm Decke für:

150 kg

a)    gewöhnliche Dachräume...........

200 „ 250 „ 300 „

b) bei aneinander gestoßenen Brettern und von unten über die Fugen gelegten gekehlten Leisten:

3’5 Zimmermannsstunden samt Requisiten . „

K 1-33

„ 0-14 „ 0-02

” °'°² TT „ 2-03 -tk

3-54

b)    Dachböden in Mannschaftswohngebäuden der Kasernen, wenn diese Dachböden nicht als Magazine oder als Wohnräume in Aussicht genommen sind

c)    gewöhnliche Wohnräume und Kanzleien ....

d)    Schulräume ................

e)    Stiegen, Gänge, Konzert-, Tanz-, Turn-, Fecht-und Yersammlungssäle, dann bei Militärbauten : für alle Räume der Mannschaftswohngebäude, der Marodenhäuser, Truppen- und Garnisons-Spitäler, Arrestgebäude etc. mit Ausnahme der Dachböden,

Magazine, Kanzleien, Offiziers- und Unteroffizierswohnungen . ................

/) Geschäftsräume, Arbeitssäle und Lagerräume in den Stockwerken

. 450 kg

550 „ 350 „ 400 „ 680 „

g)    Geschäftsräume, Werkstätten und Lagerräume im

Erdgeschosse................

h)    Futterböden.................

i)    Futterkammern und Fruchtböden......

k) Speicher..................

B. Eigengewicht per 1 qm Deckenkonstruktion bis zu einer Zimmertiefe von 6 m :

a) gewöhnlicher Tramboden mit 10 cm Beschüttung,

samt Fußboden und Stukkaturung der Decke .    250 ,,

b)    gewöhnlicher Tramboden mit 8 cm hoher Be

schüttung, stukkaturter Decke und Fußboden aus liegendem Ziegelpflaster oder Steinplattenbelag .    260 „

c)    gewöhnlicher Dippelboden mit 10 cm Beschüttung, sonst wie ad n

340 „

d)    gewöhnlicher Dippelboden mit 10 cm Beschüttung,

sonst wie ad b ...............

e)    Tramboden zwischen eisernen Trägern, sonst wie

ad a...................

360 „

und samt Trägergewicht.........

Für jedes Zentimeter höhere Beschüttung ist das Gewicht per 1 qm Decke um 14 kg zu vergrößern.

240 n 260 „

Die Träme der Sturzdecken sind im Mittel 1 m weit voneinander gelegt angenommen und es gelten die Preise sämtlicher Deckenkonstruktionen für die Herstellung derselben in der I. Geschoßhöhe bis 4—5 m über dem Erdhorizonte. Für höher zu legende Decken ist der Preis per Stockwerk um ¹/₂°/₀ des aus der Analyse ersichtlichen Arbeitslohnes zu erhöhen.

Die Unterlegung der Tramköpfe mit durchlaufender Rastschließe entlang der Mauerauflagen ist in den sämtlichen hier angesetzten Einheitspreisen inbegriffen.

Nachfolgende Zusammenstellung gibt die größten zulässigen Spannweiten für die gebräuchlichsten Tramstärken und Belastungen, u. zw. beträgt nach obigen Daten das Eigengewicht und die zufällige Belastung per 1 qm Decke:

500 kg.

a)    für gewöhnliche Wohnräume 250 -f- 250 = . .

b)    für Gänge, Tanz-, Konzertsäle etc. 250    400 = 650 „

c)    für Geschäftsräume etc. in den Stockwerken

250 + 450 = 700 „

Zulässige Inanspruchnahme des Holzes auf Biegung ist für Decken (nach der Vorschreibung

des Stadtbauamtes in Wien) per cm².....

und ergibt sich hiernach die größte zulässige freie Tramlänge in Metern:

Tram

stärke

a) Wohnräume (500 kg)

b) Gänge etc. (650 kg)

c) Geschäftsräume etc. (700 kg)

bei einer Entfernung der Träme Mitte zu Mitte von

80 cm

90 cm

lOOcmjj 80 cm | 100cm|| 80 cm

100 cm

10X16 10 X 18 13 X 16 13X18 16X18 16X21 16X24 18X24 18X26 21 X 26 18X29 21 X29 24X29 24X32

2-40

2-70

2-30

2-75

2-55

2-20

3-10

2-60

2-45

2-10

3-45

4-05

4-60

4-90

5-30

5-70

5-90

6-40

6- 85

7- 55

2-95

3-25

3-80

4-35

4-60

5-00

5-40

5-60

6-05

6-45

7-10

2-50

2-80

3-10

3-65

4-15

4-40

4-80

5-15

5-35

5-80

6-20

6-80

2-40

2-40

2-70

3-05

3- 55

4- 05

4-30

4-65

5-00

5-20

5-60

6-00

6-60

1-90

215

2-15

2-45

2-70

3-15

3-60

3-85

4-15

4-50

4-65

5-00

5-35

5-90

2-00

2-30

2-30

2-60

2-90

3-40

3-90

4-15

4-50

4-85

5-00

5-40

5-80

6-40

1-80

2-05

2-10

2-35

2-60

3-05

3-50

3-70

4-00

4-35

4-45

4-85

5-15

5-70

Für andere Tramstärken (h = Höhe, b = Breite des Balkens) ergibt sich die größte zulässige freie Länge in Zentimetern aus:

j/23'33bh² y20-74bh> El8‘66bh- j/l7-96bh² j/l4’36bh-!j/lG-66bir j/l3-33bh=

Liegen die Deckenträme unter gewöhnlichen Wohnräumen höchstens 90 cm, unter Gängen und sonstigen stärker belasteten Räumen höchstens 80 cm von Mitte zu Mitte, dann kann die Stärke der Sturzbodeneinschalung mit 2 cm angenommen werden.

Deckenkonstruktion mit rauhen Sturzträmen und rauher

Sturzbodenlegung aus 30 mm starken Brettern, mit Überlattung der

Bretterstoßfugen, per qm: a) hei 4 m Trakttiefe:

0’5 m lange, 10/45 oder 12/12 cm starke Bastschließen ...........

1’0 m langen, 16/24 cm starken Tram .

1-0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Überlattung der Bretterfugen ....

à K 0-88, K 0-44 „ „ 2-23, „ 2-23

„ „ 2-16, „ 2-16

K 4-83

b) bei 5 m Trakttiefe:

0‘4 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen .    .........

l'O m langen, 21/26 cm starken Tram .

1’0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Überlattung der Bretterstoßfugen .

à K 0-88, K 0-35 „ „ 3-33, „ 3-33

„ „ 2-16, „ 2-16

„    5-84

c) bei 6 m Trakttiefe:

0’33 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ...........

l'O m langen, 23/29 cm starken Tram .

1'0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Überlattung der Bretterstoßfugen .

à K 0-88, K 0-29 „ „ 4-14, „ 4-14

„ „ 2-16, „ 2-16 „

6-59

d) bei

7 m Trakttiefe:

0'29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bast

schließen...........

l'O m langen, 26/32 cm starken Tram .    .    „

l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Überlattung der Bretterfugen

à K 0-88, K 0-25 „ 5'32, „ 5'32

„ „ 2-16, „ 2-16

K 7-73

e) bei 8 m Trakttiefe :

0'25 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ..........

l'O m langen, 25/38 cm starken Tram .

1'0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Überlattung der Bretterfugen ....

„    8-32

Deckenkonstriiktion wie Yorker, jedock mit gekobelten Trämen und gehobelter Sturzbodenlegung aus 35 mm starken Brettern, mit Übergreifung der Bretter zur Fugendeckung und Abfasung aller scharfen Kanten, per qm:

a) bei 4 m Trakttiefe:

0⁴5 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ....    ......

1*0 m langen, 16/24 cm starken Tram .

0‘58 qm Tramholz auf 3 Seiten abhobeln und die scharfen Kanten abfasen (1'2 Zimmermannsstunden à K 0'58 =).....

l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter.....

à K 0-88, K 0-44 „ „ 2-23, „ 2-23

„ „ 0-70, „ 0-41 „ „ 3-09, „ 3-09

6-17

b) bei 5 m Trakttiefe :

0'4 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ....... ...

1‘0 m langen, 21/26 cm starken Tram .

0'73 qm Tramholz, hobeln und abfasen.

1 • 0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter......

„ 3'33 0-51

7-28

c) bei 6 m Trakttiefe:

0'33 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ............

l'O m langen, 23/29 cm starken Tram .

0'82 qm Tramholz hobeln und abfasen .

1 • 0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter......

„    8-09

d) bei 7 m Trakttiefe:

0'29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke East-

schließen...........

l'O m langen, 26/32 cm starken Tram .

0'90 qm Tramholz hobeln und abfasen . l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter......

„ 5'32 0-63

„    9-29

e) bei 8 m Trakttiefe:

K 0-22 „ 5'94 „ 0'71

„ 3-09

0'25 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ...    ...

l'O m langen, 25/38 cm starken Tram .

1'01 qm Tramholz hobeln und abfasen . l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter......

Deckenkonstriiktion mit einfacher Sturzdecke aus rauhen Trämen, rauhen Sturzboden aus 30 mm starken Brettern und Rohrbodenanschalung aus 20 mm starken Brettern, per qm:

ti-.WtJX.

Oberstes Geschoß.

ÜÜ

Jà

Unteres Geschoß.

t....................................

S'fc

a) bei 4 m Trakttiefe:

à K 0-88, K 0-44 „ 2-23, „ 2-23

0'5 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ...........

1 • 0 m langen, 16/24 cm starken Tram .    .    . „

1-0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

K 6-11

Übergreifung der Bretter....... „ 2'17, „ 2‘17

1 ‘0 qm 20 mm starke Bobrbodenanschalung . „ „ 1-27, „ 1-27

b) bei 5 m Trakttiefe:

0'4 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ...........

l'O m langen, 21/26 cm starken Tram l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter....

1 • 0 qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung . „ „ 1 • 27, „ 1 • 27

à K 0-88, K 0-35 „ „ 3-33, „ 3-33

„ „ 2-17, „ 2-17

7-12

c) bei 6 m Trakttiefe:

0'33 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ...... ....

l'O m langen, 23/29 cm starken Tram .

1'0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.....

l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung . „ ,, 1'27, „ 1-27

à K 0-88, K 0-29 „ „ 4-14, „ 4-14

„ „ 2-17, „ 2-17

„    7-87

d) bei 7 m Trakttiefe:

0'29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ..........

l'O m langen, 26/32 cm starken Tram . l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter......

l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung . „ „ 1'27, „ 1'27

. à K 0-88, K 0-25 . „ „ 5'32, „ 5'32

„ „ 2-17, „ 2-17

„    9-01

e) bei 8 m Trakttiefe:

. à K 0-88, K 0-22 „ 5'94, „ 5'94

0'25 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen .........

l'O m langen, 25/38 cm starken Tram .    .    . „

l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter......„ „ 2'17, „2'17

l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung . „ „ 1'27, „ 1'27

Deckenkonstriiktion mit einfachen rauhen Trämen, wie bei voriger Post, jedoch mit darübergelegtem gehobelten und gespündeten Fußboden aus 35 mm starken Brettern und unterer Rohrbodenanschalung, per qm:

a) bei 4 m Trakttiefe:

0'5 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

à K 0-88, K 0-44 „ „ 2-23, „ 2-23

1 '0 m langen, 16/24 cm starken Tram .

1'0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern.......„ „ 3'29, „3-29

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'27, „ 1'27 K 7'23

b) bei 5 m Trakttiefe:

0'4 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

1*0 m langen, 21/26 cm starken Tram . l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern.......

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'27, „ 1'27

à K 0-88, K 0-35 „ „ 3'33, „ 3'33

» „ 3'29, „ 3'29

n 8-24

c) bei 6 m Trakttiefe :

0'33 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

l'O m langen, 23/29 cm starken Tram . l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern.......

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'

à K 0'

„ „ 3'

00 rjT    oT

00 tH    cm <M

K 0-29 „ 4-14

„ 3'29 „ 1-27

„    8-99

d) bei 7 m Trakttiefe:

0'29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

l'O m langen, 26/32 cm starken Tram . l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern.......

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'27, „ 1'27

à K 0-88, K 0-25 „ „ 5'32, „ 5'32

„ „ 3'29, „ 3'29

„ 10-13

e) bei 8 m Trakttiefe:

„ 10-72

Deckenkonstruktion mit einfachen rauhen Trämen und eingeschobenem Fehlboden zur Aufnahme der Schuttanschüttung, inklusive Rohrbodenanschalung, per qm:

ijk

a) bei 4 m Trakttiefe:

0'5 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........à K 0'88, K 0'44

l'O m langen, 16/22 cm starken Tram .    .    . „ „ 1'99, „ 1'99

0'84 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten............„ „ 1'99, „ 1'67

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'27, „ 1'27

K 5-37

b)    bei 4'5 m Trakttiefe:

0'44 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

l'O m langen, 18/24 cm starken Tram .

O⁻82 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten............

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'27

c)    bei 5 m Trakttiefe:

0'4 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

l'O m langen, 19/26 cm starken Tram .

0'81 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten............

1'0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „

d)    bei 5'5 m Trakttiefe:

0'36 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

l'O m langen, 20/27 cm starken Tram .

0'80 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf Latten...........

à K 0-88, K 0-39 „ „ 2'53, „ 2'53

„ „ 1-99, „ 1-63 „ 1-27

K 5S2

8“ 2

K 0-35 „ 3-10

„ 1-61 „ 1-27    „

6-33

à K 0-88, K 0-32 „ „ 3'42, „ 3'42

„ „ 1-99, „ 1-59

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'27, „ 1'27    «

6-60

e) bei 6 m Trakttiefe:

0'33 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

,    schließen...........

l'O m langen, 22/29 cm starken Tram .

0'78 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf Latten............

à K 0-88, K 0-29 „ „ 3'96, „ 3'96

„ „ 1-99, „ 1-55

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'27, „ 1'27    „

7-07

f)    bei 6'5 m Trakttiefe:

0'31 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

l'O m langen, 23/30 cm starken Tram .

0'77 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten............

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1

g)    bei 7 m Trakttiefe:

0'29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

l'O m langen, 24/32 cm starken Tram .

0'76 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten..... ......

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'27

K 0-27 „ 4'29

„ 1-53 » 1-27    „

7-36

à K 0-88, K 0-25 „ „ 5-14, „ 5-14

„ „ 1-99, „ 1'51

« 1-27    „

8-17

h) bei 7‘5 m Trakttiefe:

0'27 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

à K 0-88, K 0-24 „ „ 5'30, „ 5'30

l'O m langen, 25/33 cm starken Tram .

0'75 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten............

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'27, „ 1'27    „

„ „ 1-99, „ 1-49

8-30

i) bei 8 m Trakttiefe:

0'25 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

l'O m langen, 26/35 cm starken Tram .

0'74 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten............

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'27, „ 1'27    «

à K 0-88, K 0-22 „ „ 5'76, „ 5'76

„ „ 1-99, „ 1-47

8'72

Deckenkonstruktion aus einfachen rauhen, vierkantigen Trämen

mit in Falz eingeleg-zur

Fehlboden

der Rohrbodenanschalung, per qm:

tem

Aufnahme der Schuttanschüttung und inklusive

a)    bei 4 m Trakttiefe:

0'5 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ...........

l'O m langen, 16/24 cm starken Tram .    . „

2'0 m Falzherstellen (0'5 Zimmermannsstunden à K 0 • 58 -f- 5% Zuschlag für

Bequisiten etc. =)    .......

0'88 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung . . „ l’O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung . „

b)    bei 5 m Trakttiefe:

0'4 m lange, 10/15 oder 12/1/2 cm starke Bastschließen ....... .

l'O m langen, 21/26 cm starken Tram .

2'0 m Falzherstellung.......

0'83 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung . l'O qm 20 mm starke Bohrbodenschalung

à K 0-88, K 0-44 „ 2-23, „ 2-23

S3 § ŚJS

K 0-35 „ 3'33 „ 0'60 „ 1-39 „ 1-27

„    6-94

c) bei 6 m Trakttiefe:

0'33 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ...........

l'O m langen, 23/29 cm starken Tram .

2'0 m Falzhersteilung.......

0'81 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung

à KO-

ni)⁴’

„ , 1-

l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung . „ „ l-

cxT o t>r t'T'

CO rH CO CD cq

K 0-29 „ 4-14 „ 0'60 „ 1-35 „ 1-27

„    7-65

d) bei 7 m Trakttiefe:

0'29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ...........

l'O m langen, 26/32 cm starken Tram

2'0 m Falzherstellung........

0'78 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung „ „ l-

„ 1-

(»CM O N CO CO CO «O (M

K 0-25 u 5'32 „ 0'60 ii 1’30 „ 1-27

„    8-74

e) bei 8 m Trakttiefe:

„    9-35

Deckenkonstruktion aus einfachen rauhen, vierkantigen Trämen mit im Mittelfalz eingeschobenem Fehlboden zur Aufnahme der Schuttanschüttung und inklusive der Rohrbodenverschalung, per qm:

Die Ausarbeitung des Mittelfalzes aus den Trämen zur Einschiebung des Fehlbodens auf 3 cm Höhe und 2 cm Tiefe vermindert die Tragfähigkeit derselben in nicht zu berücksichtigendem Maße und es können die Kosten dieser Deckenkonstruktion genau nach vorhergehender Post angenommen werden, nur ist für die schwierigere und genauere Arbeit bei Ausdechselung des Mittelfalzes und erschwerte Legung der Fehlbodenbretter dazuzurechnen:

0'6 Zimmermannsstunden samt Bequisiten

und stellt sich demnach der Preis

a)    bei 4 m Trakttiefe:

6-61 + 0-35    .........

b)    bei 5 m Trakttiefe :

6'94 -P 0-35    .........

c)    bei 6 m Trakttiefe:

7'65 + 0-35    .........

d)    bei 7 m Trakttiefe :

8'74 -f 0-35    .........

e)    bei 8 m Trakttiefe:

9'35 + 0-35    .........

. à K 0-58, K 0-35

6-96

7-29

„ 8-00 „    9-09

*) Deckenkonstruktion mit doppelter Tramlage, wobei

sowohl für den Fehlboden, als auch für den Rohr

boden-Verputz selbständige Träme eingelegt werden, mit rauhem, 30 mm starken Fehlboden für aufzunehmende Schuttanschüttung und inklusive Rohrbodenanschalung, per qm:

a) bei 4 m Trakttiefe :

0’5 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen

à K 0-88, K 0

l'O m langen, 18/26 cm starken Sturztram    . „ „ 2'95, „ 2

1-0 m langen, 10/14 cm starken Fehltram    . „ „ 0'85, „

1‘0 qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter ....

„ „ 2-17, „

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung 1'27, „

^ >o »O    l>

^ öi CD    ł—I <M

K 7-68

b)    bei 4'5 m Trakttiefe:

0'44 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ...........

l'O    m    langen, 21/26    cm    starken Sturztram    .    „    „    3

l'O    m    langan, 11/14    cm    staiken Fehltram    .    „    „    0

l'O qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter .... l'O qm 20 mm starke Kohrbodenanschalung „ „

c)    bei 5 m Trakttiefe:

0'4 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

l'O    m    langen, 21/29    cm    starken Sturztram    .    „    „    3

l'O    m    langen, 12/16    cm    starken Fehltram    .    „    „    1

1'0 qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter ....

1'0 qm 20 mm starke Kohrbodenanschalung „ „

d)    bei 5'5 m Trakttiefe :

0'36 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

l'O m langen, 22/32 cm starken Sturztram . „ l'O m langen, 13/16 cm starken Fehltram l'O qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter .... l'O qm 20 mm starke Kohrbodenanschalung „ „

e)    bei 6 m Trakttiefe :

0'33 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen

l'O m langen, 26/31 cm starken Sturztram „ „ 5 l'O m langen, 13/18 cm starken Fehltram . „ „ 1 1'0 qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung

mit Übergreifung der Bretter .    .    .    . „ „ 2

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1

ÎSSÏ sśś

S5S SfsT

K 0-39 „ 3'33 „ 0-89

„ 2-17 „ 1-27

„    8-05

„    8-74

fco h-*    K)<| w

<1 <1    ö 03 IO

„    9-75

„ 10-22

/) bei 6'5 m Trakttiefe:

0'31 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...........

à K 0

l'O m langen, 26/34 cm starken Sturztram    . „ „ 5

l'O m langen, 14/18 cm starken Fehltram    . „ „ 1

l'O qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter ....

„ „ 2

1'0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „    1

K 0-27 „ 5'65 „ 1'40

„ 2-17 „ 1-27

*) Die hier gebrachte Deckenkonstruktion eignet sich am vorteilhaftesten für solche Ubikationen, wo auf den Decken selbst momentane Stöße und Erschütterungen aufgenommen werden müssen, wie in Verpackungsmagazinen, Tanzböden u. dgl., und sind daher auch die Sturzträme für 650 kg Gesamtlast per 1 qm angesetzt.

g) bei 7 m Trakttiefe:

h) bei

i) bei

0-29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ...........

l'O    m    langen,    27/36    cm    starken Sturztram    .    „    „    6‘04,    „    G'04

10    m    langen,    14/19    cm    starken Fehltram    .    „    „    1-46,    „    l‘46

1 • 0 qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung

mit Übergreifung der Bretter . . . . „ „ 2'17, „ 2" 17 l'O qm 20 mm starke Kohrbodenanschalung „ „ 1 • 27, „ 1-27 K

75 m Trakttiefe:

0-27 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ...........

1’0    m    langen,    28/38    cm    starken Sturztram    .    „    „    6-94,    „    6⁻94

l'O    m    langen,    15/20    cm    starken Fehltram    .    n    „    1'73,    „    1'73

1'0 qm 30 mm starke, rauhe Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter

l'O qm 20 mm starke Eohrbodenanschalung „ „ 1'27, „ 1'27

8 m Trakttiefe:

à K 0-88, K 0-25

11-19

à K 0-88, K 0-24

„ „ 2-17, „ 2-17

12-35

0'25 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Bastschließen ...........

l'O m langen, 29/40 cm starken Sturztram . „ „ 7'45, „ 7'45 l'O m langen, 16/21 cm starken Fehltram    . „ „ 1'90, „ 1'90

l'O qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter .... l'O qm 20 mm starke Eohrbodenanschalung „ „ 1'27, „ 1'27

à K 0-88, K 0-22

„ „ 2-17, „ 2-17

13-01

. K 4-24 . „ 3'29 . „ 1-27

*) Deckenkonstruktion mit doppelter Tram läge wie vor, wobei jedoch der Sturzboden gleichzeitig als Fußboden der oberen Etage benützt wird und gehobelt und auf Nut und Feder gespündet ist; inklusive Rohrboden-anschalung, per qm:

a) bei 4 m Trakttiefe:

Tramgehölz, wie vorige Post ad a ......

1 ■ 0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespündet .

1'0 qm 20 mm starke Eohrbodenanschalung .    .    .

8'80

b) bei 4'5 m Trakttiefe:

Tramgehölz, wie vorige Post ad b ......

l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespündet . l'O qm 20 mm starke Eohrbodenanschalung

. K 4'61 . „ 3'29 . „ 1-27

9-17

c) bei 5 m Trakttiefe:

Tramgehölz, wie vorige Post ad c......

l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespündet . 1-0 qm 20 mm starke Eohrbodenanschalung

. K 5'30 . „ 3'29 , „ 1-27

9'86

d) bei 5'5 m Trakttiefe:

Tramgehölz, wie vorige Post ad d......

l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespündet . l'O qm 20 mm starke Eohrbodenanschalung

. K 6'31 . „ 3'29 . „ 1-27

10-87

e) bei 6 m Trakttiefe:

Tramgehölz, wie vorige Post ad e......

1 • 0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespündet . l'O qm 20 mm starke Bohranschalung.....

. K 6'78 . „ 3'29 • n 1'27

11-34

f) bei 6-5 m Trakttiefe:

Tijamgehölz, wie vorige Post ad /......

l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespündet . 1-0 qm 20 mm starke Eohrbodenanschalung

. K 7-32 . „ 3-29 . r 1-27

*) Die hier gebrachte Deckenkonstruktion eignet sieli am vorteilhaftesten für solche Ubikationen, wo auf den Decken selbst momentane Stöße und Erschütterungen aufgenommen werden müssen, wie in Verpackungsmagazinen, Tanzböden u. dgl., und sind daher auch die Sturz-träme für 650 kg Gesamtlast per 1 qm angesetzt.

14

¹

Wobei 1 die Höhe zur Anlage (also bei Pultdächern zur ganzen und bei Satteldächern zur halben Gebäudebreite) bedeutet, demnach die Dachhöhe durch Division obiger Verhältniszahlen in die Hausbreite gefunden wird.

g) bei 7 m Trakttiefe:

Tramgehölz, wie vorige Post ad g ......

l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespiindet . l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung

. K 7-75 . „ 3’29 . „ 1-27

K 12-31

h) bei 7-5 m Trakttiefe:

Tramgehölz, wie vorige Post ad h......

1-0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespiindet . l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung

. K 8-91 . „ 3-29 • n 1-27

13-47

i) bei 8 m Trakttiefe:

Tramgehölz, wie vorige Post ad <    ......

l'O qm 35 mm stärke Sturzbodenlegung, gespiindet . l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung

. K 9'57 . „ 3'29 • » 1-27

14-13

Tramdecke zwischen eisernen Trägern

Oberwie.r Geschoß.

— -,

ïïj

Unteres Geschoß.

HpÉI

..

Deckenkonstruktion aus gewalzten Eisenträgern, welche in jedem Fensterschafte aufliegen und nach der Breite des Gebäudes liegend angeordnet sind, folglich gleichzeitig als Stirnschließen oder Anker verwendet werden. Nach der Länge des Gebäudes laufend sind in den Fuß dieser Traversen von Meter zu Meter entfernt liegende Sturzbalken angebracht, welche über die Unterflansche der Traverse hinweg verklammert sind, und sowohl die Sturz boden-schalung als auch die Rohrbodenschalung aufnehmen.

Bei der Berechnung der Traversendecken wurde folgendes zu Grunde gelegt:

1.    Die zufällige Belastung des Baumes beträgt per qm .... 250 kg

240 kg/m2 260 kg/m²

2.    Das Eigengewicht der Konstruktion :

a) ohne Traversen.............

l>) mit Traversen.............

490 resp. 510 kg

und es ist somit die Gesamtlast per 1 qm Deckenkonstruktion

3.    Die Traversenlage ist von Eensterschaft zu Eensterschaft ohne Unterbrechung angenommen ; wenn also bei Zimmern die nach der Trakttiefe zu liegenden Scheidemauern als Auflager der hölzernen Sturzbalken benützt werden (was aber im Interesse der Solidität des Baues unterbleiben sollte), so muß auf den Minder verbrauch an Eisengewicht Bübk-sicht genommen werden.

4.    Die Tragfähigkeit und das Gewicht der Eisenträger ist nach den Normaltypen des österr. Ingenieur- u. Architektenvereines berechnet und es sind diese Typen in der II. Abteilung dieses Werkes ersichtlich gemacht.

5.    Die eisernen Träger erhalten in der Eegel im Auflager von zirka 30 cm Tiefe (Ziegellänge) und ruhen entweder auf Auflagersteinen oder auf 10 bis 12 mm starken Schmiedeeisenplatten. Die Träger werden mit 1000 kg per 1 cm² beansprucht.

A. Fens_terschaftweite von Mitte zu Mitte 2 m, per qm :

a) bei 4 m Trakttiefe:

17⁻49 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 18 a,

samt Versetzen........

0‘23 kg Klammereisen, um die Sturzbalken zu verbinden........

à K 0-30, K 5-25

„ „ 0-50, „ 0-11 1-25 m langen, 10/15 cm starken Sturzbalken „ „ O'88, „ l'IO l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter

„ „ 2-17, „ 2-17 l'O qm 20 mm starke Kohrbodenansohalung „ „ 1'27, „ 1'27

b) bei

5 m Trakttiefe:

22'55 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 22 a,

samt Versetzen........

0'23 kg Klammereisen........

1'2 m langen, 10/15 cm starken Sturzbalken „ „ 0'88, „ l'OO qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung .

à K 0'30, K 6-70 „ „ 0'50, „ l'IO

l'O

„ 2-17 n 1'27

12-36

c) bei 6 m Trakttiefe:

25'41 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 24a,

samt Versetzen........

0'21 kg Klammereisen........

à K 0'30, K 7'63 „ „ 0'50, „ 0'10 1'17 m langen, 10/16 cm starken Sturzbalken „ „ 0'88, „ 1'03 l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung .

» 2-17 _ 1-27

12-20

d) bei

7 m Trakttiefe:

33'06 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28 a,

samt Versetzen ........

0'21 kg Klammereisen........

à K 0'30, K 9-92 „ „ 0'50, „ 0'10 1'14 m langen, 8/18 cm starken Sturzbalken „ „ 0'84, „ 0'90 1 • 0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung .

» 2-17 „ 1-27

14-42

e) bei 8 m Trakttiefe:

3G'39 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 32,

samt Versetzen........

0'21 kg Klammereisen ........

l'125m langen, 8/24 cm starken Sturzbalken „ „ 1'08, „ l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.........

l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung ....

à K 0'30, K 10-92 0'10 1-21

» » 0'50, n

2-17

1-27

15-67

Traversendecke gleicher Art wie vor beschrieben, aber B. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2"25 m, per qm:

a) bei 4 m Trakttiefe:

15'58 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 18a,

samt Versetzen........

0'21 kg Klammereisen........

1'25 m langen, 10/18 cm starken Sturzbalken „ „ 1'04, „ 1'30 l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

1 • 0 qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung .

à K 0'30, K 4'67 „ „ 0'50, „ 0'10

„ 2-17 „ 1-27

9-51

b) bei 5 m Trakttiefe:

20 04 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 22 a, samt Versetzen........

à K 0'30, K 6-01

0'2 kg Klammereisen........„ „ 0'50, „ 0'10

1'2 m langen, 10/18 cm starken Sturzbalken „ „ 1'04, „ 1'25 l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung .

„ 2-17 „ 1-27

„ 10-80

14*

c) bei 5*5 m Trakttiefe:

22'78 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 24 a,

samt Versetzen........

0’2 kg Klammereisen........

1-18 m langen, 10/18 em starken Sturzbalken „ „ 104, „ 1-0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter........„

l’O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung ...    „

à K 0-30, K 6 „ „ 0-50, „ 0

M OM ï> t> CO iH (M rt d

K n-60

d) bei 6 m Trakttiefe:

25‘86 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28,

1-0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l’O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung .

.    „ 2-17

„ 1-27

„ 12-Ö1

e) bei 6'5 m Trakttiefe:

25⁻68 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28, samt Versetzen........

à K 0-30, K 7-70 „ „ 0-50, „ 0-08 1’15 m langen, 10/18 cm starken Sturzbalken „ „ l’Ot, „ 1’20 l’O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l’O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung .

0’17 kg Klammereisen

„ 2-17 „ 1-27

„ 12-42

/) bei 7 m Trakttiefe:

29’39 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28 a,

samt Versetzen........

0’16 kg Klammereieen........

1’14 m langen, 10/18 cm starken Sturzbalken „ „ 1’04, „ 1’19 l’O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l’O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung

à K 0’30, K 8’82 „ „ 0’5Q, „ 0’08

.    „ 2-17

„ 1-27

„ 13-53

g) bei 7‘5 m Trakttiefe:

32’5 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 32,

l’O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l’O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung

„ 2-17 » 1-27

„ 14-49

h) bei 8 m Trakttiefe :

38’13 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 35,

samt Versetzen........

0’15 kg Klammereisen.......

1’125 m langen, 8/25 cm starken Sturzbalken „ „ 1’13, „ 1 • 0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.........

l’O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung ...    „

à K 0’30, K 11-44 „ „ 0-50, „    0’07

1-27

2-17

1-27

„ 16-22

Traversendecke gleicher Art wie vor beschrieben, aber C. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2-5 m, per qm:

a) bei 4 m Trakttiefe:

13’99 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 18 a, samt Versetzen........

à K 0’30, K 4’20 „ „ 0’50, * 0’09 1-25 m langen, 11/18 cm starken Sturzbalken „ „ 1’14, „ 1’42 l’O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l’O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung .

0’19 kg Klammereisen

„ 2-17 _ 1-27

b) bei 5 m Trakttiefe:.

20'33 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 24 a,

samt Versetzen ...    .    .    .    .    .    . à K 0'30, K 6'10

0'16 kg Klammereisen........„ „ 0'50, „ 0'08

1'2 m langen, 11/18 cm starken Sturzbalken „ „ 1'14, „ 1'37 l'O qm 30 mm starke Sturzhodenlegung mit

Übergreifung der Bretter .    .....

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung ■

„ 2-17 r 1-27

K 10-99

c) bei 5-5 m Trakttiefe:

20'49 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 24 a, samt Versetzen........

à K 0'30, K 6-15 „ „ 0'50, „ 0'07 1 • 18 m langen, 11/18 cm starken Sturzbalken „ „ 1'14, „ 1'34 l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung .

0'15 kg Klammereisen

„ 2-17 „ 1-27

„ 11-00

d) bei 6 m Trakttiefe:

23'80 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28,

samt Versetzen........

0'15 kg Klammereisen........

1'17 m langen, 11/18 cm starken Sturzbalken „ „ 1'14, „ l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter........„

l'O qm 20 mm starke Kohrbodenanschalung ...    „

à K 0'30, K 7 „ „ 0'50, „ 0

éii

„ 11-98

„ 2-17 „ 1-27

e) bei 6'5 m Trakttiefe:

26'61 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28 a,

l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung .

„ 12-80

/) bei 7 m Trakttiefe:

29'40 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 32,

samt Versetzen........

0'14 kg Klammereisen........

1'14 m langen, 8/22 cm starken Sturzbalken . „ „ 0'99, „ 1'13 l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung .

à K 0'30, K 8'82 „ „ 0'50, „ 0'07

„ 2-17 * 1-27

„ 13-46

ff) bei 7'5 m Trakttiefe:

29'25 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 32,

samt Versetzen........

0'14 kg Klammereisen........

à K 0'30, K 8'77 „ „ 0'50, „ 0'07 1'13 m langen, 8/22 cm starken Sturzbalken. „ „ 0'99, „ 1'12 l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung .

„ 2-17 „ 1-27

„ 13-40

Traversendecke gleicher Art wie vor beschrieben, aber D. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 3 m, per qm:

a) bei 4 m Trakttiefe:

15'03 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 22 a,

•    » 2-17

„ 1-27

l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung .

Deckenkonstruktionen mit Dübelbäumen aus Rundholz

rJ:.

hergestellt samt Rastschließen, per qm: b h² K

Die Dübelböden sind nach der Formel B =    X — berechnet,

Ju 10

wobei b die Breite, h die Höhe, L die Länge des Balkens in cm und K den Bruchmodul für Tannenholz mit 600 kg per 1 cm² bedeutet.

Die Last ist auf die ganze Länge des Balkens verteilt und die Sicherheit lOfach angenommen.

Da die per 1 qm verlangte Tragfähigkeit mit 450 kg angenommen wird, so beträgt die für Einen Längenmeter Deckenkonstruktion erforderliche Tragfähigkeit bei einer Trakttiefe von

,3'm 1350 kg; Dübelboden v. 9 cm Stärke trägt 1620 kg

, 12 , „ 14 „ „ 17 „

v 20    „

n 22    „

„ 25 „ » 28 „

1800 „ 2250 „ 2700 „ 3150

8    c„ 3600 ,.

9    4050 „ 10 „ 4500 „

c) bei

16 "94 kg gewalzte Traversen, 1-Type Nr. 24 a,

samt Versetzen........

0'15 kg Klammereisen........

1'2 m langen, 10/22 cm starken Sturzbalken „ „ l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter......

l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung .

5⁻5 m Trakttiefe:

19'55 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28, samt Versetzen......• .    .

à K    30, K 5

» «    50, „ 0

24, n 1

O O r-

???

à K 0-30, K 6'86 „ „ 0'50, „ 0'07

0'15 kg Klammereisen l'J8 m langen, 10/22 cm starken Sturzbalken „ „ 1'24, „ 1'46 l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung .

„ 2-17 „ 1-27

„ 10-83

d) bei 6 m Trakttiefe:

22'33 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28 a,

samt Versetzen........

0'15 kg Klammereisen........

1'17 m langen, 10/22 cm starken Sturzbalken „ „ 1'24, „ l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung

à K 0'30, K 6 „ „ 0'50, „ 0

„ 11-66

e) bei 6⁻5 m Trakttiefe:

24'65 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 32, samt Versetzen ........

à K 0'30, K 7'39 „ „ 0'50, „ 0'07 1'15 m langen, 10/22 cm starken Sturzbalken „ „ 1'24, „ 1'43 1'0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'O qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung

0'14 kg Klammereisen

„ 2-17 „ 1-27    „

12-33

/) bei 7 m Trakttiefe:

28'88 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 35,

samt Versetzen........

0*14 kg Klammereisen........

1*14 m langen, 9/25 cm starken Sturzbalken . „ „ 1'34, „ 1 l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

1 ’ 0 qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung

à K 0-30, K 8 „ „ 0-50, „ 0

13-70

v 2160 „

A. geschnittene Dübelböden, wobei das Stammholz auf 2 Seiten behaut und in der Mitte der Länge nach zersägt wird*),

a) bis 3 m Trakttiefe (O'09 m stark) :

0'67 m Rastschließen, 10/15 oder 12/12 cm

stark...........

4’11 m Rundholz von 0'18 m Durchmesser, inkl. Dübel......

3'5 Zimmermannsstunden.....

0’05 v. Arbeitslohn f. Eeq. etc.

„ 1-73 2-03

b) bei 4 m Trakttiefe (0'12 m stark) :

0'5 m Rastschließen, 10/15 oder 12/12 cm stark à K 0'88, K 0'44 2 "77 m Kundholz von 0'24 m Durchmesser,

inkl. Dübel.......

4'0 Zimmermannsstunden 0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

„ 2*32 0-12

4-96

e) bei 5 m Trakttiefe (0'14 m stark) :

0’4 m Kastschließen, 10/15 oder 12/12 cm stark à K 0'88, K 0’35 2'27 m Rundholz von 0'28 m Dnrchmesser,

inkl. Dübel......

4'5 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

„ 2-61 0-13

5-86

d) bei 6 m Trakttiefe (0'17 m stark):

0'33 m Rastschließen, 10/15 oder 12/12 cm stark à K 0'88, K 0'29 1'78 m Rundholz von 0'34 m Durchmesser, inkl. Dübel .    .    ...

5'0 Zimmermannsstunden .

0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

c) bei 7 m Trakttiefe (0'2 m stark) :

0'29 m Rastschließen, 10/15 oder 12/12 cm stark à K 0'88, K 0'25 1'39 m Rundholz von 0'4 m Durchmesser,

inkl. Dübel......

5'5 Zimmermannsstunden .

0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

B. aus gehauten Dübelbäumen, wobei die Stämme auf 3 Seiten rein bearbeitet werden. ad) bei 6 m Trakttiefe (0-17 m stark):

0'33 m Rastschließen, 10/15 cm oder

12/12 cm stark . «.......

6'0 m Rundholz von 0’21 m Durchmesser, inkl. Dübel......

7'2 Zimmermannsstunden.....

0-05 v. Arbeitslohn f. Req. etc.

„ „ 1-96, „ 3'49 „ „ 0-58, „ 2-90 „ „ 2-90, „ Q'14

à K 0-88, K 0-29

„ 4-18 0-21

6'82

7-64

8-28

bb) bei 7 m Trakttiefe (02 m stark) :

0'29 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark .    .    .........

5'0 m Rundholz, von 0'25 m Durchmesser,

inkl. Dübel..........

8'0 Zimmermannsstunden ......

0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc......

9-37

cc) bei 8 m Trakttiefe (0'22 m stark) :

0'25 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark............

4'64 m Rundholz von 0'27 m Durchmesser, inkl. Dübel..........

à K 0-88. K 0-22

8‘5 Zimmermannsstunden .    .    .    .

0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

„ „ 1-22, „ 5-64 „ r 0-58, „4’93 „ „ 4'93, „ 0-25

„ 10-94

*) Das einfache Zersägen der Stämme der Länge nach und Einlegen als Dübelbäume ist unstatthaft und wird hier darauf deshalb aufmerksam gemacht, weil eine solche Deckenkonstruktion bedeutend billiger herzustellen wäre.

dd) bei 9 m Trakttiefe ('025 m stark):

O’22 m Bastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark............

4⁻0 m Bundholz yon 0⁻31 m Durchmesser,

inki. Dübel..........

9 • 0 Zimmermannsstunden.......

O’05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .    .    .

à K 0-88, K O'19

„ 6'9G 5-22

K 12-63

eé) bei 10 m

Trakttiefe (028 m stark) :

0'2 m Bastsehließen, 10/15 cm oder 12/12 cm stark............

3'58 m Bundholz von 0'35 m Durchmesser,

inki. Dübel..........

10⁻0 Zimmermannsstunden.......

O'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc.....

à K 0-88, K 0-18

„ 5-80 0-29

14-61

Deckenkonstruktion mit Dübelbäumen ans schon bearbeitet geliefertem Gehölz herstellen, samt Rastschließen, per qm:

Die hiezu erforderlichen Dübelbäume werden auf der Säge an 3 Seiten geschnitten oder aber vom Zimmermann mit der Hacke rein beschlagen, bleiben auf der 4. Seite rund und es ermäßigt sich der wie vorher für vierkantige Hölzer angesetzte Preis um 10°/O7 wie es auch hier durchgeführt wird.

a) hei 3 m Trakttiefe :

0'67 m Bastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark...........

11-11 m langes, 9/9 cm starkes Holz

0'5 Zimmermannsstunden inkl. Beq. .

à K 0-88, K 0-59 „ „ 0-22, „ 2-44 „ „ 0-58, „ 0-29

3-32

b) bei 4 m Trakttiefe:

0'5 m Bastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark...........

8'33 m langes, 12/12 cm starkes Holz 0'65 Zimmermannsstunden inkl. Beq. .

à K 0-88, K 0-44 „ 0-39, „ 3-25 „ 0-58, „ 0-38

4-07

c)    bei 5 m Trakttiefe :

0'4 m Bastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark...........

7 "14 m langes, 14/14 cm starkes Holz .

0’75 Zimmermannsstunden inkl. Beq. .

d)    bei 6 m Trakttiefe:

0'33 m Bastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark.........* .

5 "88 m langes, 17/17 cm starkes Holz .

0’9 Zimmermannsstunden inkl. Beq.

e)    bei 7 m Trakttiefe:

0-29 m Bastsehließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark............

5'0 m langes, 20/20 cm starkes Holz .

1'05 Zimmermannsstunden inkl. Beq. .

/) bei 8 m Trakttiefe:

0-25 m Bastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark...........

4⁻54 m langes, 22/22 cm starkes Holz .

1-16 Zimmermannsstunden inkl. Beq. .

g)    bei 9 m Trakttiefe:

0-22 m Bastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark............

4'0 m langes, 25/25 cm starkes Holz .

1'35 Zimmermannsstunden inkl. Beq. .

h)    bei 10 m Trakttiefe:

0⁻2 m Bastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark............

3‘58 m langes, 28/28 cm starkes Holz .

1‘55 Zimmermannsstunden inkl. Beq. .

à K 0-88, K 0-35

•    77    77    0*53,    „

77    77    0-58,    „

77 3*78 0-43

4-56

à K 0-88, K 0-29 „ „ 1-01, „ 5-94 „ „ 0-58, „ 0-52

77 7-00 0-61

7)

. à K 0-88, K 0-22 • 77 77 1 -89, B . „ „ 0-58, „

„ 8-58 0-67

à K 0-88, K 0-19 „ „ 2-42, „ 9-68 „ „ 0-58, „ 0-78

à K 0-88, K 0-18

77 77 3-71, „

„ „ 0-58, „

„13-28

0-90

6-73

7-86

9-47

„ 10-65

Schrotwände aus 015 m starkem, vierkantig rein bearbeitetem Gehölze herstellen, per qm: a) aus Rundholz:

6'67 m Rundholz von 0'21 m Durchmesser

5'1 Zimmermannsstunden......

0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc.....

. à K 0-60, K 4-00 . „ „ 0'58, „ 2'9(i „ „ 2-96, - Q'15

K 7-11

b) aus vierkantig bearbeitet oder geschnitten geliefertem Holze :

6'67 m langes, 15/15 cm starkes Gehölz

2'6 Zimmermannsstunden......

0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc.....

. à K 0-67, K 4'47 . „ „ 0 58, „ 1-51 . „ „ 1-51, „ 0'07    „

6-05

Schrotwände aus 025 m starkem, vierkantig rein bearbeitetem Gehölze herstellen, per qm: a) aus Rundholz:

5'26 m Rundholz von 0'31 m Durchmesser

7'5 Zimmermannsstunden......

0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc.....

. à K 1'50, K 7'89 . „ „ 0-58, „ 4'35 . „ „ 4'35, „ Q'22

„ 12-46

b) aus vierkantig bearbeitet oder geschnitten gebefertem Holze :

4'0 m langes, 25/25 cm starkes Gehölz

3'5 Zimmermannsstunden......

0'05 v. Arbeitslohn für Keq. etc.

„ 2-05 O'IO

„ 11-51

Schrotwand aus Rundholz vierkantig rauh bearbeitet her-stellen (wobei die Balken nicht ganz vollkantig, sondern waldstämmig belassen werden, um die Auspflockung für den Putz aufzunehmen), samt Nagelung und Auspflockung der Lagersegmente mit Holznägeln, per qm:

a)    bei 015 m Stärke:

7'0 m Kundholz von 0-2 m Durchmesser

3    "33 Zimmermannsstunden    ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

b)    bei 025 m Stärke:

4"5 m Kundholz von 0⁻3 m Durchmesser

4    • 5 Zimmermannsstunden.....

0’05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

K 3-64 1-93

Y)

5-67

. à K 1-30, K 5-85 . „ „ 0-58, „ 2-61 „ „ 2-61, „ 0-13

„    8-59

Schrotwand aus lagerseitig raub bearbeitetem Rundbolze, per qm: a) 02 m stark:

8"33 m Kundholz von 0"2 m Durchmesser

2'1 Zimmermannsstunden.....

O'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc

. à K 0-52, K 4'33 . „ „ 0-58, „ 1-22 •22, „ 0'06

5-61

b) 025 m stark:

6'67 m Rundholz von 0'25 m Durchmesser

2'7 Zimmermannsstunden......

0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc.....

. à K 0-81, K 5-40 . „ „ 0-58, „ 1-57 „ „ 1-57, „ Q'08 n

7-05

c) 08 m stark:

5'0 m Rundholz von 0'3 m Durchmesser .

3'5 Zimmermannsstunden......

0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc.....

. à K 1-30, K 6-50 . „ „ 0'58, „ 2-03 . „ „ 2-03, „ O'IO »

8-63

Schrotwand aus roh bleibendem Rundholze, per qm: a) 02 m stark:

5'5 m Rundholz von 0'2 m Durchmesser

l'O Zimmermannsstunden.....

0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

. à K 0-52, K 2'86 . „ „ 0'58, „ 0-58 „ „ Q'58, „ Q'03    »

b) 0'25 m stark :

4-4 m Rundholz von 0'25 m Durchmesser

1-5 Zimmermannsstunden......

O⁻05 v. Arbeitslohn f. Req. etc.....

. à K 0-81, K 3-56 . „ „ 0-58, „ 0-87 „ „ 0-87, „ 0-04

K 4-47

c) 0'3 m stark:

3'6 m Rundholz von 0"3 m Durchmesser

2"0 Zimmermannsstunden.....

0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

. à K 1-30, K 4-68 . „ „ 0-58, „ 1-16 . „ „ 1-16, „ 0-06

„    Ö-90

Überlegboden aus Rundholz, per qm:

a)    aus rauh wahnkantig beschlagenem Rundholze :

ÎO'O m Rundholz von 0'15 m Durchmesser

1-6 Zimmermannsstunden .....

0-05 v. Arbeitslohn f. Req. etc.....

b)    aus geschältem Rundholze ohne Bezimmerung:

10'0 m Rundholz von 0'1 m Durchmesser

l⁻0 Zimmermannsstunden.....

0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. ...

c)    aus gerissenem Rundholze:

8"0 m Rundholz von 0⁻13 m Durchmesser

1 • 3 Zimmermannsstunden.....

0'05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

. à K 0-29, K 2-90 . „ „ 0-58, „ 0-87 . „ „ 0-87, „ 0-04

. à K 0-17, K 1-70 „ „ 0-58, „ 0-58 , „ „ 0-58, „ 003

. à K 0-22, K 1-76 . „ „ 0-58, „    0-75

. „ „ 0-75, B 0-04

Fußboden aus 008 m starken Pfosten, ohne Polsterholz, per qm:

o) gesäumt, rauh, ohne Nagelung:

3'5 m lange, 0"3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt........

1-6 Zimmermannsstunden samt Req. .    .

b)    gesäumt, rauh, mit Nagelung:

3"5 m lange, 0-3 m breite Pfosten

10% Verschnitt......

0"007 mille 160 mm lange Nägel 1'79 Zimmermannsstunden samt Req.

c)    gefugt, rauh und genagelt:

3'65 m lange, 0’3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt........

0'007 mille Nägel.......

2 "25 Zimmermannsstunden samt Req.

d)    gefugt, gehobelt und genagelt:

3'65 m lange, 0’3 m breite Pfosten

10% Verschnitt......

0'007 mille Nägel.....

3'12 Zimmermannsstunden samt Req.

e)    gespündet, rauh und genagelt:

3'75 m lange, 0"3 m breite Pfosten

10°/o Verschnitt......

0'007 mille Nägel.....

3⁻0 Zimmermannsstunden samt Req.

f)    gespündet, gehobelt und genagelt:

3'75 m lange, 0‘3 m breite Pfosten

10% Verschnitt......

0'007 mille Nägel.....

3'9 Zimmermannsstunden samt Req. .    .

Fußboden aus 0'065 m starken Pfosten, ohne Polsterholz, per qm:

a) gesäumt, rauh, ungenagelt:

3'5 m lange, 0⁻3 m breite Pfosten

10% Verschnitt......

1'25 Zimmermannsstunden samt Req.

.    . à K 0-82, K 2-87

.    .    .    .    „ 0-29

. à K 0-58, - 0-87

.    . à K 0-82, K 2-99

.    .    .    „ 0-30

à K 14-00, „ 0-09 „ „ 0-58, „ 1-81    „

.    . à K 0-82,

à K14'00, „

„ n °‘⁵⁸t il

I— O O te

74

.    . à K 0-82, K 3-07

.    .    .    „ 0-31

à K 14"00, „ 0-09 n n 0-58, „

2-26

.    . à K 0-66, K 2-31

.    .    .    .    „ 0-23

. à K 0-58, „ 0-72

3-81

2-31

2-55

4-03

4-29

4-68

5-19

„    5-21

„    5-73

b)    gesäumt, rauh, genagelt:

3'5 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10°/o Verschnitt........

0‘007 mille 145 mm lange Nägel .

1'5 Zimmermannsstunden samt Req. .

c)    gefugt, rauh, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt........

O'007 mille Nägel........

1'9 Zimmermannsstunden samt Req. .

.    . à K 0-66,

. . à K 9-50, . . „ „ 0-58,

s 3 3 w

© © © to

d) gefugt, gehobelt, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Pfosten . 10% Verschnitt ....

0'007 mille Nägel ....

2'75 Zimmermannsstunden .

* CO t> t> I    TH tJH f» © i    rH TjH C5

CO CI © GO I    <M © rH    <M © O

<M © © rH

M t c r

„    3-82

CM © © rH

W R * *

„    4-31

e) gespundet, rauh, genagelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt.......

0'007 mille Nägel........

2'6 Zimmermannsstunden samt Req. .

/) gespundet, gehobelt, genagelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt........

0'007 mille Nägel........

3'5 Zimmermannsstunden samt Req. .

.    . à K 0-66,

à K 9-50, „ „ 0-58,

3 3 3 W

o © to

O' © IO ^

„    4-30

„    4-82

Fußboden aus 005 m starken Pfosten per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt:

3'5 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt........

l'O Zimmermannsstunden samt Req. .

b)    gesäumt, rauh, genagelt:

3'5 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt........

0'0U7 mille 120 mm lange Nägel .

1'25 Zimmermannsstunden samt Req.

c)    gefugt, rauh, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt........

0'007 mille Nägel........

1'5 Zimmermannsstnnden samt Req. .

ohne Polsterholz,

.    . à K 0-54, K 1-89

..... „ 0-19

.    . à K 0-58, „ 0-58

.    . à K 0-54, K 1-89

..... „ 0-19

.    . à K 7-60, „ 0-05

. . „ „ 0-68, „

.    . à K 0-54,

à K 7-60, „ 0-58,

0-72

* * * K

o © © >-*

00 © IO CO

<1 Ol © <|

„ 2-66

2-85

„    3-09

d) gefugt, gehobelt, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt........

0'007 mille Nägel........

2'4 Zimmermannsstunden samt Req. .

„    3-61

e) gespundet, rauh, genagelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt........

0'007 mille Nägel........

2'25 Zimmermannsstunden samt Req.

.    . à K 0-54, K 2-02

..... „ 0-20

. . à K 7-60, „ 0-05 . . „ „ 0-58, „ 1-30

3-57

/) gespundet, gehobelt, genagelt:

Fußboden aus 0-04 m starken Brettern, ohne Polsterholz, per qm:

o) gesäumt, rauh, ungenagelt:

3"5 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0'87 Zimmermannsstunden samt Keq.

b)    gesäumt, rauh, genagelt:

3⁻5 m lange, 0 3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0‘007 mille 100 mm lange Nägel .

1'12 Zimmermannsstunden samt Beq.

c)    gefugt, rauh, genagelt:

3'65 m lange, 0‘3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0'007 mille Nägel........

1-4 Zimmermannsstunden samt Beq. .

K 2-15

.    . à K 0-43, K 1-50

..... » 0-15

.    . à K 4-60, „ 0-03

. „ „ 0-58, „ 0-65    „

2-33

2-57

d) gefugt, gehobelt, genagelt:

3"65 m lange, 0⁻3 m breite Bretter .    .    .    . à K 0'43,

10% Verschnitt........

0'007 mille Nägel........

2'2 Zimmermannsstunden samt Beq. .

57

à K 4-60, „ „ „ 0-58, „

3-04

e) gespündet, rauh, genagelt:

3‘75 m lange, 0-3 m breite Bretter .    .    .    . à K 0'43, K 61

10% Verschnitt........

0'007 mille Nägel........

2 • 1 Zimmermannsstunden samt Beq. .

/) gespündet, gehobelt, genagelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0‘007 mille Nägel........

3'0 Zimmermannsstunden samt Beq. .

à K 4-60, „    05

„ „ 0-58, „ 1-22    „

3-04

3-56

FulJboden aus 003 m starken Brettern, ohne Polsterholz, per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt:

3-5 m lange, 0’3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0'75 Zimmermannsstunden samt Beq.

b)    gesäumt, rauh, genagelt:

3‘5 m lange, 0⁻3 m breite Bretter .    .    .    . à K 0'34, K 1*19

10% Verschnitt.............„ 0 • 12

0'007 mille 80 mm lange Nägel.....à K 3 "00. „ 0'02

1‘0 Zimmermaiinsstunden samt Beq.....„ „ 0’58, „ 0‘58 „

.    . à K 0-34, K 1-10

. . . . „ 0-12 . à K 0'58, „ 0-43

1-74

1-91

c) gefugt, rauh, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .    .

10% Verschnitt........

0'007 mille Nägel........

1 • 25 Zimmermannsstunden samt Beq.

.    .    à K 0-34,    1-24

. . 0-12 à K 3-00, „ 0-02 „ 0-58, „ 0-72

2-10

d) gefugt, gehobelt, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0'007 mille Nägel........

2'1 Zimmermannsstunden samt Beq. .

.    . à K 0-34, K 1-24

...... 0-12

. . à K 3-00, „ 0-02 . . „ . 0-58, , 1-22

2-60

e) gespündet, rauh, genagelt:

à K 3-00, „ 0

n 0-68, „ 1

/) gespündet, gehobelt, genagelt:

3"75 m lange, 0’3 m breite Bretter .    .    .    . à K 0'34,

10% Verschnitt........

0'007 miüe Nägel.......

2'9 Zimmermannsstunden samt Beq. .

à K 3-00, „ ,, 0-58,

K 3-10

Fußboden aus 0025 m starken Brettern, per qm:

«) gesäumt, rauh, ungenagelt:

3'5 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0'6 Zimmermannsstunden samt Keq. .

b)    gesäumt, rauh, genagelt:

3'5 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0‘007 müle 60 mm lange Nägel 0'9 Zimmermannsstunden samt Beq. .

c)    gefugt, rauh, genagelt:

3‘65 m lange, 0’3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0’007 mille Nägel........

1 ‘ 1 Zimmermannsstunden samt Beq. .

ohne Polsterholz,

. à K 0-28, K 0-98 . . . . „ 0-10 . à K 0-58, „ 0-35

. à K 0-28, K 0-98

. . . .    „ o-io

. à K 1-45, „ 0-01 . „ „ 0-58, „

0-52

. àK 0-28, K 1-02 . . . . „ 0-10 . à K 1-45, „ 0-01 . „ „ 0-58, „ 0-04

1-43

1-61

1-77

d) gefugt, gehobelt, genagelt:

3-65

m lange, 0‘3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0'007 mille Nägel........

1*7 Zimmermannsstunden samt Beq..

. à K 0-28,

’ à K 1-45, ■ „ « 0-58,

Cd O H Ci O rH O Ci rH O O O

„ 212

e) gespundet, rauh, genagelt:

3'75 m lange, 0‘3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0'007 mille Nägel........

1‘6 Zimmermannsstunden samt Beq. .

. à K 0-28, K 1-05 „ 0-10 à K 1-45, „ 0-01 „ „ 0-58, „ 0-93

„    2-09

f) gespundet, gehobelt, genagelt:

3"75 m lange, 0‘3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0‘007 mille Nägel........

2"5 Zimmermannsstunden samt Beq. .

. à K 0-28,

à K 1-45, „ 0-58,

rH O O rH

Ws —

„ 2-61

Fußboden mit Polsterholz. Zu den mit Polsterholz zu berechnenden Fußböden ist zu den in den sechs letzten Posten angesetzten Preisen nur das Holzerfordernis für die Polsterhölzer zuzuschlagen, u. zw. per 1 qm Fußbodenfläche :

a)    für Pfostenböden über 0‘05 m Stärke:

1'05 m langes, 9/13 cm starkes Gehölz ....

b)    für Bretterböden von 0‘03 bis 0⁻05 m Stärke:

1'06 ra langes, 8/10 cm starkes Gehölz ....

c)    für Bretterböden bis O'OB m Stärke:

1’05 m langes, 6/8 cm starkes Gehölz ....

à K 0'44

à K 0-30

à K 0-15

Verschalung senkrechter Wände mit Schwarten, per qm: a) gesäumt:

5'0 m lange, 0'25 m breite Schwaiten

10% Verschnitt.........

0‘01 mille 80 mm lange Nägel    .    .    .    .

1'9 Zimmermannsstunden samt Beq.

b) mit Übergreifung der Fugen:

7‘0 m lange, 0‘25 m breite Schwarten

10% Verschnitt.........

0"01 mille 80 mm lange Nägel    .    .    .    .

0⁻005 mille 100 mm lange Nägel    .    .    .    .

1’12 Zimmermannsstunden samt Beq.

1-68

. à K 0-10, K 0-70 „ 0-07 „ 0-03 0-02

„ „ 0-68, „ 0-65

à K 3-00, „ „ „ 4-60, „

yerschalung senkrechter Wände mit 002 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh:

3'5 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10°/o Verschnitt........

O'01 mille 45 mm lange Nägel 0'87 Zimmermannsstunden samt Req.

b)    gesäumt, gehobelt:

3'5 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

O'Ol mille Nägel........

1'7 Zimmermannsstunden samt Req.

.    .    à K 0-22, K 0-77

. . . „ 0-08 à K 0-90, „ O'Ol „ „ 0'58, „ 0'50

1-85

c)    gefugt, rauh:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

O'Ol mille Nägel........

1'12 Zimmermannsstunden samt Req.

d)    gefugt, einseits gehobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

O'Ol mille Nägel........

2'0 Zimmermannsstunden samt Req.

e)    gefugt, beiderseits gehobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .    .    .    . à K 0'22, K 0'80

10% Verschnitt.............„ 0'08

O'Ol mille Nägel......... . à K 0'90, „ O'Ol

2'9 Zimmermannsstunden samt Req. . . . „ „ 0'58, „ 1'68

.    . à K 0-22, K 0'80

. . . „ 0'08 à K 0'90, „ O'Ol „ „ 0-58, „ 1'16

/) gespundet, rauh:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

O'Ol mille Nägel........

l'ö Zimmermannsstunden samt Req.

g)    gespundet, einseits gehobelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

O'Ol mille Nägel........

2'5 Zimmermannsstunden samt Req.

h)    gespündet, beiderseits gehobelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

O'Ol mille Nägel........

3'4 Zimmermannsstunden samt Req.

)!

1*54

2-05

2-57

1-84

2-36

2-88

Verschalung senkrechter Wände mit 0025 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh:

3'5 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

O'Ol mille 60 mm lange Nägel 1'0 Zimmermannsstunden samt Req.

b)    gesäumt, gehobelt:

3'5 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

O'Ol mille Nägel........

1'9 Zimmermannsstunden samt Req.

1-67

2-19

c) gefugt, rauh:

.    . à K 0-28, K 1'02

. . . „ 0'10 à K 1-45, „ O'Ol „ „ Q'58, „ 0'72    „

1-85

d)    gefugt, einseits gehobelt:

3’65 m lange, 0’3 m breite Bretter .

10°/o Verschnitt........

O⁻01 mille Nägel........

2"1 Zimmermannsstunden samt Keq.

e)    gefugt, beiderseits gehobelt:

3"65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0-01 mille Nägel........

3'0 Zimmermannsstunden samt Req.

/) gespundet, rauh:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0*01 mille Nägel..... .

l⁻9 Zimmermannsstunden samt Req.

ff) gespundet, einseits gehobelt :

3’75 m lange, O’b m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0'01 mille Nägel........

2’75 Zimmermaunsstunden samt Req. .

h) gespundet, beiderseits gehobelt:

3⁻75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0'01 mille Nägel........

3'6 Ziminermannsstunden samt Req.

.    . à K 0-28, K I

à K 1-45, „ „ „ „ 0-58, „ 1

O »-* O if*- I— o to

„    2-87

.    .    à    K    0-28, K 1-05

. . „ 0-10 à K 1-45, „ 0-01 „ 0-58, „ 1-10

Verschalung senkrechter Wände mit 003 m starken Brettern, per qm:

a) gesäumt, rauh:

3’5 m lange, 0’3 m breite Bretter .

10°/o Verschnitt........

0’01 mille 80 mm lange Nägel 1 • 24 Zimmermannsstunden samt Req.

.    . à K 0-34, K 1-19

. . . „ 0-12 à K 3-00, „ 0-03 „ » 0"68, „

0-72

2-26

2-75

3-25

„ 2-06

b) gesäumt, gehobelt:

3’5 m lange, ĆC3 m breite Bretter . 10% Verschnitt

0'01 mille Nägel........

2‘0 Zimmermannsstunden samt Req.

.    . à K 0-34, K 1

aoM o

H Cl O H

2-58

c)    gefugt, rauh:

3‘65 m lange, 0⁻3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0‘01 mille Nägel.........

1 * 4 Zimmermannsstunden samt Req.

d)    gefugt, einseits gehobelt:

3‘65 m lange, 0'3 m breite Bretter .    .    .    . à K 0’34, K

10% Verschnitt.........

0’01 mille Nägel.........

2‘25 Zimmermannsstunden samt Req.

e)    gefugt, beiderseits gehobelt:

3"65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

0'01 mille Nägel........

3‘12 Zimmermaunsstunden samt Req.

/) gespundet, rauh:

à K 3-00, „ 0 „ „ 0-58, „ 1

2-20

„    2-69

3-20

g)    gespundet, emseits gehobelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10°/o Verschnitt........

O'Ol mille Nägel .......

2’9 ZimmermannsBtunden samt Req.

h)    gespündet, beiderseits gehobelt:

3’75 m lange, O⁻3 m breite Bretter .

107o Verschnitt........

O'Ol mille Nägel........

3'75 Zimmermannsstunden samt Req.

K 3-11

2-17

3-60

Verschalung senkrechter Wände mit 0035 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh:

3'5 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10°/o Verschnitt........

O'Ol mille 100 mm lange Nägel .

1'25 Zimmermannsstunden samt Req.

b)    gesäumt, gehobelt:

3'5 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

O'Ol mille Nägel........

2'1 Zimmermannsstunden samt Req.

2-23

.    .    à    K 0-38, K 1-33

.    .    .    „0'13

à K 4'60, „ 0'05 „ „ 0'58, „ 1-22

2-73

c) gefugt, rauh:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .    .    .    . à K 0'38, K

10% Verschnitt.........

O'Ol mille Nägel.........

l'o Zimmermannsstunden samt Req.

• Y)

à K 4'60, „ „ 0-58, „

2-45

d)    gefugt, einseits gehobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

O'Ol mille Nägel........

2'4 Zimmermannsstunden samt Req.

e)    gefugt, beiderseits gehobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .    .    .    . à K 0'38, K 1

10% Verschnitt......... ...    „ 0

O'Ol mille Nägel..........à K 4'60, „ 0

3'25 Zimmermannsstunden samt Req. . . . „ „ 0'58, „ 1

1 * 39

Cl ^ io CO co h q co

2-97

3-46

f)    gespündet, rauh:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

O'Ol mille Nägel........

2'1 Zimmermannsstunden samt Beq.

g)    gespündet, einseits gehobelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

O'Ol mille Nägel........

3'0 Zimmermannsstunden samt Req.

h)    gespündet, beiderseits gehobelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .    .    .    . à K 0'38, K

10% Verschnitt.........

O'Ol mille Nägel.........

3'9 Zimmermannsstunden samt Req.

.    . à K 0-38, K 1-42

..... „ 0'14

.    . à K 4'60, „ 0'05

0-58, „

1-22

2-83

3-35

à K 4-60, „

„ „ 0-58, „ 2

3-87

Verschalung senkrechter Wände mit 004 m starken Brettern, per qm:

a) gesäumt, rauh:

3'5 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........

O'Ol mille

100 mm lange Nägel . l'4 Ziinmermannsstunden samt Req.

.    . à K O'13, K 1'50

.    .    .    „ O'15

à K 4-60, „ 0'05 „ „ 0-58, „ O'81    „

b) gesäumt, gehobelt:

3'5 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.......

0’01 mille Nägel.......

2⁻25 Zimmermannsstunden samt Beq.

K 3-00

c) gefugt, rauh:

3’65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.......

0‘01 mille Nägel.......

1'6 Zimmermannsstunden samt Beq.

.    . à K 0-43, K

.    . à K 4-60, „ 0

„ 0-5Ö, „ 0

co o M Ol OÛ Ol OÏ <1

2-71

d) gefugt, einseits gehobelt:

3’65 m lange, 0⁻3 m breite Bretter .

10% Verschnitt......

0'01 mille Nägel .......

2'5 Zimmermannsstunden samt Beq.

.    . à K 0-43, K 1-57

..... „ 0-16

.    . à K 4-60, „ 0-05

.    . „ „ 0-58, „

1-43

3-23

e) gefugt, beiderseits gehobelt:

3-65

m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.......

0'01 mille Nägel ....

3'4 Zimmermannsstunden samt Beq.

3-75

/) gespundet, rauh:

3⁻75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10° „ Verschnitt.......

0'01 mille Nägel.......

2 "25 Zimmermannsstunden samt Beq.

g)    gespündet, einseits gehobelt:

3'75 m lange, 0’3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.......

0'01 mille Nägel.......

3‘12 Zimmermannsstunden samt Beq.

h)    gespundet, beiderseits gehobelt:

3'75 m lange, 0’3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.......

0'01 mille Nägel.......

4 ■ 0 Zimmermannsstunden samt Beq.

.    . à K 0-43, K 1-61

..... „ 0-16

. . à K 4-60, „ 0-05 . . „ „ 0-58, „ 1-81

tH O O <M

Verschalung senkrechter Wände mit 005 m starken Pfosten, per qm:

a) gesäumt, rauh:

3'5 m lange, 0'3 m breite Pfosten

10% Verschnitt......

0'01 mille 120 mm lange Nägel .

1*5 Zimmermannsstunden samt Eeq.

.    . à K 0-54, K

j, 0

à K 7-60, „ 0 „ „ 0-58, „ 0

05 Ci 00 t> GO tH O 00

3-12

3-63

4-14

3-03

b) gesäumt, gehobelt:

3'5 m lange, 0'3 m breite Pfosten

10% Verschnitt......

0’01 mille Nägel......

2'4 Zimmermannsstunden samt Beq.

.    . ä K 0-54, K 1-89

.    .    .    .    „ 0-19

. à K 7-60, „ 0-08 . „ „ 0-58, „

1-89

3-55

c)    gefugt, rauh:

3 65 m lange, 0’3 m breite Pfosten

10% Verschnitt.........

0 • 01 mille Nägel .......

1'7 Zimmermannsstunden samt Beq. .

d)    gefugt, einseits gehobelt:

3-65 m lange, 0‘3 m breite Pfosten

10% Verschnitt.........

0'01 mille Nägel.........

2'6 Zimmermannsstunden samt Beq. .

e)    gefugt, beiderseits gehobelt:

3'65 m lange, 0’3 m breite Pfosten 10% Verschnitt .    ...

0’01 mille Nägel .....

3⁻5 Zimmermannsstunden samt Beq. .

.    . à K 0-54, K 97

à K 7-00, „

„ „ 0-58, „

20

3*24

.    . à K 0'54, K 1-

2-

O O io CO

w 00 o

15

3-76

4-28

/) gespundet, rauh:

3'75 m lange, 0'3 m breite Pfosten .    .    .    . à K 0’54,

10% Verschnitt.........

0‘01 mille Nägel ........

2'5 Zimmermannsstunden samt Eeq.

à K 7-60, „ _ 0-58,

³ =» => w

M O O K>

►f>- O fcO O O' 00 O M

K 3-75

g)    gespundet, einseits gehobelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Pfosten

10% Verschnitt......

0'01 mille Nägel .....

3'4 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

h)    gespundet, beiderseits gehobelt:

3'75 m lange, 0’3 m breite Pfosten

10% Verschnitt........

0⁻01 mille Nägel.........

4'25 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

.    . à K 0-54, K 2-02

. . . . „ 0-20 . à K 7-60, „ 0-08 . „ „ 0-58, „ 1-97

„    4-27

.    . à K 0-54, K 2-02

..... „ 0-20

.    . à K 7-60, „ 0-08

. „ „ 0-58, „

2-46

n 4-76

Fugleisten anfertigen und bei Verschalungen anbringen (wobei bemerkt wird, daß zu den vorhergehend mit 03 m breiten Brettern berechneten Schalungen per 1 qm Schalung 3'67 m Fugleisten nötig sind), per m:

a)    rauhe Fugleisten:

1'05 m lange, 2/6 cm starke Latten

0'003 mille Nägel.....

0'15 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

b)    gehobelte, abgefaste Fugleisten:

1'05 m lange, 2'5/4 cm starke Latten .

0'003 mille Nägel........

0‘25 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

.    . à K 0-04, K 0-04

„ „ 1-45, „ 0-01 „ „ 0-58, „ 0-09    „

. à K 0-03, K 0-03 . „ „ 1-45, „ 0-01 • « „ 0-58, „

0-14

0-14

0-18

c) gehobelte und gekehlte Fugleisten:

1‘05 m lange, 3/5 cm starke Latten .

0’003 mille Nägel.......

0'4 Zimmermannsstunden samt Eeq.

.    . à K 0-05, K 0-05

„ „ 3-00, „ 0-01 „ „ 0-58, „ 0-23    „

029

Dacheinlattung für Schindeleindeckung, per qm: «) bei Ol m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

10"5 m lange, 3/5 cm starke Latten

O'Oll mille Nägel........

0'7 Zimmermannsstunden samt Eeq.

b)    bei 015 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

7‘0 m lange, 3/5 cm starke Latten .

0'008 mille Nägel........

0⁻5 Zimmermannsstunden samt Eeq.

c)    bei 02 m Lattenweite von Mitte zu Mitte

5'25 m lange, 3/5 cm starke Latten

0'006 mille Nägel........

0 ’ 4 Zimmermannsstunden samt Eeq.

à K 0-05, K 0-50 „ „ 4-60, „ 0-05 „ „ 0-58, „ 0-41

à K 0-05, K 0-35 „ „ 4-60, ■„ 0-04 „ „ 0-58, _ 0-29

d) bei 025 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

4'2 m lange, 3/5 cm starke Latten .    .    . à K 0'05, K 0'21

0'005 mille Nägel.........* „ 4‘60, „

0'3 Zimmermannsstunden samt Eeq.

0-02

„ „ 0-58, „ 0-17    „

096

068

0-52

0-40

e) bei 03 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

3'45 m lange, 3/5 cm starke Latten

0’004 mille Nägel.....

0'25 Zimmermannsstunden samt Eeq.

/) bei 035 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

3'05 m lange, 3/5 cm starke Latten

0'004 mille Nägel.....

0’25 Zimmermannsstunden samt Eeq

.    . à K 0-05, K 0-17

„ „ 4-60, „ 0-02 „ „ 0-58, „ 0-14    „

0-33

„ 0-02 0'14

ff) bei 0'4 m Lattenweite von Mitte zu Mitte

2'63 m lange, 3/5 cm starke Latten .

0'004 mille Nägel........

0'2 Zimmermannsstunden samt Eeq.

à K 0-05, K 0-13 „ „ 4-60, „ 0'02 „ „ Q'58, „ Q'12

K 0-27

Dacheinlattung für Ziegel- und Steineindeckung, per qm:

a)    bei Ol m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

10-5 m lange, 4/7 cm starke Latten .    .

O'Oll mille Nägel........

0'75 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

b)    bei 015 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

7'0 m lange, 4/7 cm starke Latten ....

0'008 mille Nägel.........

0'55 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

c)    bei 02 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

5’25 m lange, 4/7 cm starke Latten

0'006 mille Nägel.........

0'45 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

d)    bei 025 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

4'2 m lange, 4/7 cm starke Latten .    .    .    . à K 0'09, K 0'38

0'005 mille Nägel.........„ „ 9'50, „ 0'05

0'35 Zimmermannsstunden samt Eeq. . . . „ „ 0'58, „ 0•29

. à K 0-09, K . „ „ 9-50, „

• » „ 0-58, „

^ O CO 05 H

»    1-47

à K 0-09, K 0-63 „ n 9"50, „

» » 0-58, n

„ 0-08 0-32

n 1-03

à K 0-09, K 0-47 „ „ 9-50, „ n n °'⁵⁸- b

0-06

0-26

„    079

„    0-63

Latten Verschalung (Staketierung) für Zäune, Wandabteilungen, Tore u. dgl., rauh (ungehobelt), per qm: fl) bei 0'1 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

b)    bei 0⁻13 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

8'5 m lange, 3/5 cm starke Latten .

0⁻012 mille Nägel.........

0'6 Zimmermannsstunden samt Eeq.

c)    bei 0'16 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

6 ■ 6 m lange, 3/5 cm starke Latten .

O'Ol mille Nägel........

0'5 Zimmermannsstunden samt Eeq.

à K 0'05, K 0-42 „ „ 7-60, „ 0'09 „ „ 0-68, „ 0-35

.    . à K 0-05, K 0-33

„ „ 7-60, „ 0'08 „ ,, 0-58, „ 0-29

Lattenverschaliuig (Staketierung) für Zäune, Wandabteilungen, Tore u. dgl., gehobelt, per qm:

a)    bei Ol m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

10'5 m lange, 4/7 cm starke Latten .

0'015 mille Nägel......

2"0 Zimmermannsstunden samt Eeq.

b)    bei 0-13 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

8'5 m lange, 4/7 cm starke Latten .

0'012 mille Nägel........

1‘8 Zimmermannsstunden samt Eeq.

c)    bei 0'16 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

6'6 m lange, 4/7 cm starke Latten .    .    .    . à K

O'Ol mille Nägel.........

1-6 Zimmermannsstunden samt Eeq.

.    . à K 0-09, K 0-

„ „ 9-50, „ 0-„ 0-58, „ 1'

O CO O

K 0-59 „ 0-09 , 0-93

Lattenverschalung (Staketierung) für Zäune, Wandabteilungen, Tore u. dgl., aus gehobelten und geköpfelten Latten, per qm:

a) bei 0'1 m Lattenweite von Mitte zu Mitte

10'5 m lange, 4/7 cm starke Latten .    .    .

0'015 mille Nägel........

2'7 Zimmermannsstunden samt Eeq. .    .

à K 0-09, K 0-94 „ „ 9-50, „

„ „ 0-58, „ 1-57

0-14

1-01

„ 086

070

„    2-24

„    1-91

„ 1-61

„    2-65

15*

b)    bei 013 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

P90

Pflasterwürfel (oder Holzstöckel) mit 0'16 m großen Würfeln aus Holz herstellen, ohne Legen, per qm:

a)    aus rundem Holze:

6-4 m Rundholz von 0'23 m Durchmesser

7’2 Zimmermannsstunden......

0’05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. ...

b)    aus ⁰⁻¹⁶/o-i6 m starkem Kantholze:

6'4 m langes, 0‘16/0‘16 m starkes Kantholz . à K 0'86, K 5'50

„ „ 0-58, „ 1-51 „ „ 1-51, „ 0-07 „

2⁻6 Zimmermannsstunden .    .    .    .

0'05 v. Arbeitslohn f. Req, etc. .

c) aus Holzabfällen:

0-2 kbm Holz (Abfälle).

10’0 Zimmermannsstunden . 0-05 v. Arbeitslohn f. Req. etc.

Teeranstrich auf Holzflächen, per qm:

a) zweimahger:

0"55 kg Teer samt Zufuhr . 0-02

„ Unschlitt........ .

0-8 Zimmermannsstunden samt Req.

b) dreimabger:

0"78 kg Teer samt Zufuhr . 0-03

1-1

„ Unschlitt ......

Zimmermannsstunden samt Req.

. à K 0-68, K 4-35 . „ „ U-58, „ 4-18 „ „ 4-18, „ 0-21

à K 15-00, K 3-00 „ „    0-58,    „    5-80

„ „    5-80,    „

0-29

. à K 0-12, K 0-07 . „ „ 1-28, „ 0-03 . ,, „ 0-58, „ 0-46

.    . à K 0-12, K 0-09

„ 0-04 0-64

„ „ 1-28, „ ,1 r, 0-58, „

Stiegenstufen aus vollem, weichem Holz (Blockstufen), per m : a) ungehobelt:

0-55 m langes, 30/34 cm starkes Kantholz . 1-4 Zinxmermannsstunden samt Req.

. à K 4-74, K 2-61 . „ „ 0-58, „ 0-81

„    8-74

7-08

9-09

„    0-56

„    0-77

„    3-42

b) gehobelt:

0"55 m langes, 31/35 cm starkes Kantholz . 3'0 Zimmermannsstunden samt Req.

. à K 5-04, K 2-77 . „ „ 0-58, „ 1-74

4-51

Stiegenstufen aus 005 m starken Pfosten mit Untersatzei von Brettern, per m:

a) ungehobelt:

0‘003 mille Nägel ....    .    .    .

1 • 23 Zimmermannsstunden samt Req.

1-57

b) gehobelt, mit einfachem Bundstab :

l'l m lange, 0'3 m breite, 0’05 m starke Pfosten à K 0"ü4, K 0-59

10% Verschnitt.............„ 0"06

0'Sm lange, 0’3 rix breite, 0’03 m starke Bretter à K 0-34, „ 0‘20 3‘25 Zimmermannsstunden samt Req. . . . „ „ 0"58, „ 1-88

2-73

c) gehobelt, mit Rundstab, Plattel und Karnis:

1-5 m lange, 0"3 m breite, 0‘05 m starke Pfosten à K 0"54, K 0‘81 10% Verschnitt

0"75 m lange, 0-3 m breite, 0• 03 m starke Bretter à K 0*34, „

4'12 Zimmermannsstunden samt Req. . . . „ „ 0"58, .. 2’39

„ 0-08 0-25

Stiegenstufen aus 0⁻08 m starken Pfosten mit Untersatzei von Brettern, per m:

a) ungehobelt:

1’05 m lange, 0’3m breite, 0• 08 m starke Pfosten à K 0⁻82, K 0"86

„ 0-09

10% Verschnitt

K 2-11

b), gehobelt, mit einfachem Rundstab:

1-1 m lange, 0'3m breite, 0'08m starke Pfosten à K 0'82, K 0'90 10% Verschnitt

0’6m lange, 0• 3 m breite, 0• 04 m starke Bretter à K 0‘43, „ 0’26 3'5 Zimmermannsstunden samt Eeq.

„ 0-09

„ „ 0-58, „ 2-03

„    3-28

c) gehobelt, mit Rundstab, Plattel und Karnis:

1-6 m lange, 0'3m breite, 0"08 m starke Pfosten à K 0"82, K

10% Verschnitt.............„

0'75 m lange, 0'3 m breite, 0• 04 m starke Bretter à K 0-43, „ 4 "4 Zimmermannsstunden samt Eeq.

23

12

„ 0-58, „

„    4-22

. à K 0-82, K 0-86 .    .    .    .    „ 0-09

.    . à K 0-58, „ 1-10

Stiegenwange aus 0-08 m starken Pfosten, per m: a) rauh:

1-05 m lange, 0-3 m breite Pfosten .    .    .

10% Verschnitt......

1‘9 Zimmermannsstunden samt Eeq.

„    2-05

b) gehobelt:

1-05 m lange, 0"3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt........

2’75 Zimmermannsstunden samt Eeq.

2-54

Stiegenwange aus 0-1 m starken Pfosten, per m: a) rauh :

l'Oö m lange. 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt.........

2-25 Zimmermannsstunden samt Eeq.

. à K 1-02, K 1-07 . . . . „ 0-11 . à K 0-58, „ 1-30

„    2-48

b) gehobelt:

1"05 m lange, 0"3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt........

3‘12 Zimmermannsstunden samt Eeq.

M « *

8 -S

iH O

1-07

0-11

1-81

„    2-99

Wangenstiege, mit 10/20 cm starken Wangen, 4 cm starken in Falz eingeschobenen Stufen, komplett anfertigen und aufstellen, per m:

1’05 m Eundholz von 0'27 m Durchmesser . à K 1'05, K 1-10 6'7 m lange, 0-3 m breite, 0• 04 m starke Bretter „ „ 0'43, „

10% Verschnitt.....

14'4 Zimmermannsstunden .

0 "05 v. Arbeitslohn f. Eeq. etc

a) ungehobelt:

2-88

„ 13-04

b) gehobelt:

Eundholz und Bretter samt Verschnitt, wie vor ad «    ..........

25 "0 Zimmermannsstunden .

0‘05 v. Arbeitslohn f. Eeq. etc. .

.    ... K 4-27

à K 0-58, „ 14-50 „ „ 14-50, „

0-72

„ 19-49

Wangenstiege, mit 13/25 cm starken Wangen, 5 cm starken in Falz eingeschobenen Stufen, komplett anfertigen und aufstellen, per m:

a) ungehobelt:

roö m Kundholz von O⁻32 m Durchmesser . à K l⁻66, K 1-74 6’7 m lange, 0'3 m breite, O'05 m starke Pfosten „ „ O'54, „

10°/o Verschnitt .....

15 • 6 Zimmermannsstunden ....

O⁻05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .    .

3-62

•    •    •    »    0-36

à K 0-58, „ 9-05 „ „ 9-05, „ 0-45

K 15-22

b) gehobelt:

Kundholz und Pfosten samt Verschnitt, wie

vor ad a ..........

27‘5 Zimmermannsstunden......

0"05 v. Arbeitslohn f. Req. etc.....

.    ... K £'72

à K 0-58, „ 15-95 „ „ 15-95, „    0-80

„ 22-47

■    "    (ad Kraków)

Heuraufe mit eichenen Sprossen, ganz gehobelt, per m:

2'0 m weiches Kundholz von 0‘13 m Durchmesser ............

2-0 m eichenes Rundholz von 0-04 m Durchmesser ............

4'8 Zimmermannsstunden samt Req.

Steigleitern mit eichenen Sprossen, ganz gehobelt, per m:

0'13 m Durch-

à K 0-22, K 0-44

„ „ 0-10, „ 0-20

„ „ 0-58, „ 1-97

2*0 m weiches Eundholz von

messer......

2*0 m eichenes Eundholz von 0’05 m Durchmesser ............

3*4 Zimmermannsstunden samt Eeq.....

Futterbarren aus Pfosten, per m:

a) ungehobelt:

à K 0-22, K 0-44

0-12

„ „ 0-06, „

„ „ 0-58, „ 2-78

3-34

2-61

b) gehobelt:

Pfosten und Nägel wie vor ad a .

2"6 Zimmermannsstunden .    .    .    .

0’05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

K 2-54 à K 0-58, „ 1-51 „ „ 1-51, 0-07

3-52

4-12

. um. ł

Säulen von Holz, Streitbäume und Standsäulen in Ställen, dann Plankensäulen bis 2 m Höhe, reinbearbeiten, hobeln und aufstellen oder befestigen, per m:

«) aus Rundholz:

l⁻0 m Rundholz von 0’2 m Durchmesser . . à K 0’52, K 0-52 2‘6 Zimmermannsstunden samt Req.....„ „ 0’58, „ 1'51

b) aus Kantholz:

l'O m langes, 15/15 cm starkes Kantholz . 1-6 Zimmermannsstunden samt Req. .

. à K 0-67, K 0-67 . „ „ 0-58, „ 0-93

Y!

2-03

1-60

Abtrittschläuche oder Gainzen anfertigen und aufstellen, samt innerer und äußerer Verpichung, per m:

„    3-77, r 0-19

0"013 mille Nägel 1'5 kg Pech .

0’3 „ TTnschlitt.......

0-2 1 Leinöl........

6"5 Zimmermannsstunden .    .    .    .

0"05 v. Arbeitslohn f. Req. etc. .

7-77

Dunstschlauch anfertigen und aufstellen, per m: a) rauh :

4-0 m lange, 0-3 m breite, 0-04 m starke

Bretter...........

0-013 mille Nägel.........

3-4 Zimmermannsstunden samt Req.

à K 0-43, K 1-72 „ „ 4-60, „ 0-06 „ „ 0-58. „ 1-97

b) gehobelt und mit Bandeisen beschlagen:

4-0 m lange, 0'3 m breite, O'04 m starke

Bretter...........

0'006 mille Nägel..... ...

l'O kg Bandeisen.........

8'0 Zimmermannsstunden samt Beq.

. à K 0-43, K 1-72 . „ „ 4-60, „ 0-03 .    .    .    .    „ O'öO

. à K 0-58, „ 4'64

K 6-89

Dachwasserrinnen von Rundholz ausarbeiten und einhängen, per m:

l'O m Bundholz von 0'17 m Durchmesser .

1 • 6 Zimmermannsstunden......

0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc.....

. à K 0-37, K 0-37 . „ „ 0-58, „ 0-93 . „ „ 0-93, „ 0'05    „

1-35

Zwischenrinnen (sogenannte Zwuzelrinnen) anfertigen und legen, per m:

a) von der Länge nach in die Hälfte zersägtem Rundholz :

0'5 m Bundholz von 0'5 m Durchmesser .    . à K 4'86, K 2'43

. „ „ Q'58, „ 2'90    „

5'0 Zimmermannsstunden samt Beq.

5-33

b) aus 0065 m starken Pfosten :

2'5 m lange, 0'3 m breite Pfosten .    .    .    . à K 0'66, K 1'65

„ „ 0-58, „ 1-97    „

3*4 Zimmermannsstunden samt Req.

3-63

Bodenrinnen von 0'04 m starken Pfosten, rauh für Blech-ausfütterung samt Deckbrett, anfertigen und legen, per m :

3'0 m lange, 0'3 m breite, 0'04 m starke

Bretter............

l'O m lange, 0'3 m breite, 0'025 m starke

Bretter ............

4'0 Zimmermannsstunden samt Beq.

à K 0-43, K 1-29

„ „ 0-28, ,. 0-28 „ „ Q'58, „ 2-32    „

3-89

Auspichen von Dachrinnen, per m :

0'3 kg Pech.....

0'1 „ Unschlitt......

0'06 1 Leinöl.......

0'5 Zimmermannsstunden samt Beq.

à K 0-64, K 0-19 „ „ 1-28, n „ „ 0-66, „

„ 0'13 0'10

„ „ 0-58, „ 0-29    „

071

Dachbodentreppen (über Bundträme) samt Untersätzen, per m :

a) aus 0'035 m starken Brettern :

0'5 m langes, 12/15 cm starkes Kantholz . lange, 0'3 m breite Bretter

2'0 m

0'01 mille Nägel......

0'6 Zimmermannsstunden samt Beq.

. à K 0-54, K 0-27 . „ „ 0-34, „ 0-68 „ „ 4'60, „ 0'05 . „ „ Q'58, „ Q'35    „

1-35

b) aus 0‘05 m starken Pfosten :

0'5 m langes, 12/15 cm starkes Kantholz . lange, 0'3 m breite Pfosten .

2'0 m

0'01 mille Nägel......

0'8 Zimmermannsstunden samt Beq.

1-49

ff

Falz in Holz zirka fs cm tief ausarbeiten, per m:

0'3 Zimmermannsstunden samt Beq.....

à K 0'58,    „

017

Spundung mit Nut und Feder ausarbeiten, per m: a) bei Falzpiloten:

2'6 Zimmermannsstunden samt Beq.....

à K 0'58    „

1-51

b) bei Falzbürsten (Pfosten):

1'4 Zimmermannsstunden samt Beq

à K 0-58    „

081

Zersägen von Hölzern der Länge nach, per 1 m für jedes cm der Holzdicke:

a)    bei weichem Holze:

0'03 Zimmermannsstunden samt Beq

b)    bei hartem Holze:

0 • 04 Zimmermannsstunden samt Beq.

Schnittlänge

. à K 0-58    „

. à K Q'58    „

017

0-23

Röhren aus Kiefernholz abschälen und ausbohren, perm:

a)    bis auf 004 m Durchmesser :

l'O Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Eeq. etc. .

b)    für je 1 cm größere Weite mehr um:

0⁻3 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

Wasserleitnngsröhren von Holz einlegen und verbinden; hiebei ist das auf Seite 136 und 137 für Anarbeiten von Rundholz ohne Verband festgesetzte Arbeitserfordernis, und die Erdarbeit nach der Tabelle für Aushebung von Erd-und Steinmassen in Fundamentgruben auf Seite 20 besonders zu berechnen.

Brunnenrohre einsetzen, mittels Brunnenbücbsen verbinden und befestigen, per m:

2'0 Zimmermarmsstunden samt Eeq. .

Altes Brunnenrohr berausheben, per m:

l'O Zimmermannsstunden samt Eeq. .

à K 0-58, K 0-58 .    ■    .    „ 0-03

à K 0-58    „

017

à K 0-58    „

à K O’58    „

Staubladen schneiden, säumen, abfügen und legen, per m:

«) ungehobelt:

1 • 05 m lange, 0 • 3 m breite, 0 • 03 m starke

Bretter .    .........

0-4 Zimmermannsstunden samt Eeq.

à K 0-34, K 0-36 „ „ 0-58, „ 0-23 „

1-16

058

0-59

b) gehobelt:

1-05 m lange, 0"3 m breite, 0-035 m starke Bretter .    .    ........

. à K 0-38, K 0-40 . „ „ 0-58, „ 0-41    „

Gewölbschalbogen aus 004 m starken Brettern, per m :

4⁻25 m lange, 0-3 m breite Bretter . . . à K 0-43, K 1-83

0-013 mille Nägel.........„ „ 14-00, „ 0'18

0-8 Zimmermannsstunden samt Eeq.    .    „ „    0-58, „ 0"46    „

0-7 Zimmermannsstunden samt Eeq.

081

2-47

Dachgesimse von Pfosten und Brettern, gehobelt und gegliedert, hersteilen, per m: ff) bei 35/40 cm Querschnitt :

4-0 m lange, 0-3 m breite, 0-05 m starke

Pfosten...........

0-01 mille Nägel.........

0-005 mille Nägel.........

11-0 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

b)    bei 30/35 cm Querschnitt :

3'5 m lange, 0-3 m breite, 0-05 m starke

Pfosten...........

0-009 mille Nägel........

0-005 mille Nägel.........

10-0 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

c)    bei 25/30 cm Querschnitt :

4-1 m lange, 0’3 m breite, 0'04 m starke

Bretter...........

0-01 mille Nägel..........

0-005 mille Nägel..........

9'0 Zimmermannsstunden samt Eeq.

d)    bei 20/25 cm Querschnitt :

3-5 m lange, 0’3 m breite, 0-04 m starke

Bretter ....    .......

0-009 mille Nägel. ...    .    ...

0-005 mille Nägel..........

7’5 Zimmermannsstunden samt Eeq.

. à K 0-54, K 2-16 . „ „ 9-50, „ 0-09 . „ „ 4-60, „ 0-02 . „ „ 0*58. „6*36    „

O if⁴- CO o

ssgs's

K 1-50 n 0-07 „ 0-02 „ 4-35    „

8-63

7-79

7-08

a)    bei 35/40 Cm Querschnitt :

l'O m Eundholz von 0‘47m Durchmesser .    . à K 4-43, K 4'43

13‘0 Zimmermannsstunden samt Eeq.

b)    bei 30/35 cm Querschnitt:

l’O m Eundholz von 0'42 m Durchmesser .

10'5 Zimmermannsstunden samt Eeq.

c)    bei ²³/3o cm Querschnitt :

1-0 m Eundholz von 0'37 m Durchmesser .

8'5 Zimmermannsstunden samt Eeq.

d)    bei 20/25 cm Querschnitt :

1-0 m Eundholz von 0'32 m Durchmesser . . à K l⁻66, K 1'66

. . „ „ 0-58, „ 4-06 „

„ „ 0-53, „ 7'54

. à K 3-44, K 3-44 . „ „ 0-58, n 6-09

9'53

. à K 2'33, K 2-33 . „ „ 0-58, „ 4-93    „

7-26

7'0 Zimmermannsstunden samt Eeq.

5-72.

Tiir- und Fensterstöcke von Kantholz werden je nach ihrer Größe per 1 m Holzerfordernis ermittelt und der Preis für die entsprechende Holzstärke aus der Tabelle auf Seite 138 angesetzt.

Werden Türstöcke gehobelt, so schlage man das auf den Seiten 136 u. 137 ausgewiesene Erfordernis hiefür — und bei eventueller Herstellung eines Falzes jenes ad Seite 231 zu.

Tür- und Fensterstöcke von Pfosten (wobei die Länge der letzteren nach der Breite und Höhe ermittelt wird und die einzumauernden Ohren zugegeben werden, z. B. bei einem Fenster von P05 m Breite und 21 m Höhe =

= 1-35

1 Sohle 1-05 + (2 Ohren à 015 =) 0*3 . = 1-35

1    Sturz ebenso

2    Gewände

à [2'1 -|- (2 Zapfen à 005 =) Ol =] 2-2 =

2 Mittelohren in letzteren à 02.....=

per 1 m Pfostenerfordernis : a) 0‘15 m tief, rauh, aus 0'05 m starken Pfosten:

0'525 m lange, 0'3 m breite und 0'05 m starke Pfosten

0'5 Zimmermannsstunden samt Eeq.

Zusammen 7'5m Pfosten),

à K 0-54, K 0-28 „ „ 0-58, „ 0-29

K 057

b) 0'15 m tief, gehobelt, aus 0'05 m starken Pfosten :

0'525 m lange, 0'3 m breite und 0'05 m starke

Pfosten............

0'63 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

à K 0-54, K 0-28 „ „ 0-58, „ 0-36

064

c) 0'15 m tief, rauh, aus 0'065 m starken Pfosten :

0'525 m lange, 0'3 m breite und 0'065 m starke Pfosten

0'54 Zimmermannsstunden samt Eeq.

.    . à K 0-66, K 0-35

„ „ 0-58, „ 0-32    „

067

d) 015 m tief, gehobelt, aus 0'065 m starken Pfosten :

m breite und 0'065 m

o’-3

0'525 m lange,

starke Pfosten........

0'67 Zimmermannsstunden samt Eeq.

à K 0-66, K 0-35 „ „ 0-58, „ 0-39 „

074

e) 0'15 m tief, rauh, aus 0⁻08 m starken Pfosten:

à K 0-82, K 0-43 „ „ 0-58, „

0'525 m lange, 0'3 m breite und 0'08 m starke

Pfosten...........

0⁻6 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

/) Olo m tief, gehobelt, aus 008 m starken Pfosten:

0⁻525 m lange, 0'3m breite und 0‘08 m starke

Pfosten .........

0'73 Zimmermannsstunden samt Eeq.

à K 0-82, K 0-43 „ 0-58, . 0-42

K 085

ff) 03 m tief, rauh, aus 0065 m starken Pfosten:

1’05 m lange, 0'3m breite und 0‘065 m starke

Pfosten..........

0'7 Zimmermannsstunden samt Eeq.

à K 0-66, K 0•69 „ . 0-58, „ 0-41

1-10

h)    0'3 m tief, gehobelt, aus 0'065 m starken Pfosten:

l'Oö m lange, 0‘3 m breite und O⁻065 m starke

Pfosten..... ....

0'9 Zimmermannsstunden samt Eeq.

i)    0⁻3 m tief, rauh, aus 0'08 m starken Pfosten:

P05 m lange, 0'3 m breite und 0'08 m starke

Pfosten..........

0⁻75 Zimmermannsstunden samt Eeq.

à K 0-66, K 0-69 „ „ 0-58, „ 0-52    „

1-21

k) 0-3 m tief, gehobelt, aus 0‘08 m starken Pfosten:

1*05 m lange, 0'3 m breite und 0‘08 m starke

Pfosten..........

0 • 97 Zimmermannsstunden samt Eeq.

à K 0-82, K 0-86 „ „ 0-58, „ 0-43

„    1-29

à K 0-82, K 0-86 „ „ 0-58, „ 0-56

Vorbenannte Türstöcke mit Falz zu versehen, benötigt die auf Seite 203 angesetzte Arbeitspost, daher zuzuschlagen, per m:

a)    bei einseitigem Falze

b)    bei beiderseitigem Falze

1-42

. „    017

.    „    0-34

Türflügel, gewöhnliche aus Brettern, gefugt und mit Einschubleisten, per 1 qm Größe:

a) ungehobelt:

4'0 m lange, 0⁻3 m breite, 0’035 m starke Bretter...........

0'5 m lange, 0⁻3 m breite, 0‘04 m starke

Bretter...........

0 015 mille Nägel.........

2'2 Zimmermannsstunden samt Eeq.

à K 0-38, K 1-52

„    3-28

b) ungehobelt, mit über die Fugen gelegten Leisten:

Die wie vorher ad a berechneten Kosten mit 3‘67 m Fugleisten........

. . .    3-28

à K 0-14.    0-51

„    3-79

c) gehobelt:

..... K 2-00

.    . à K 0-58, „ 2-32

d)    gehobelt, mit über die Fugen gelegten, gehobelten und abgefasten Leisten:

Die wie vorher ad c berechneten Kosten mit .    .    . K 4‘32

3⁻67 m Fugleisten.........à K 0‘18, „ 0‘66

e)    gehobelt, mit gekehlten Fugleisten:

Die wie vorher ad c berechneten Kosten mit 3'67 m Fugleisten........ .

Bretter und Nägel wie vorher ad o 4‘0 Zimmermannsstunden samt Eeq.

.    .    . K 4-32

à K 0-29, „ 1-06

Türflügel, gewöhnliche, bis 3 qm Größe, aus Latten, per qm: a) ungehobelt :

1-5 m lange, 4/7 cm starke Latten . 10-0 m lange, 3/5 cm starke Latten . 0⁻023 mille Nägel .......

l⁻0 Zimmermannsstunden samt Eeq.

0-09, K 0-05, „ 0 „ „ 3-00, „ 0

„    4-32

„    4-98

„    5-38

1-27

b) gehobelt:

Latten und Nägel wie vorher ad a 2⁻6 Zimmermannsstunden samt Eeq.

..... K 0-69

.    . à K 0-58, „ 1-51

Tore für Einfahrten, Remisen, Schöpfen, Scheuern, bestehend aus einem eichenen Torstock, weichem Holzgerippe und Bretterverschalung mit über die Fugen gelegten Leisten, anfertigen, mit dem vom Schlosser zu liefernden Beschläge anschlagen, einpassen und einhängen, per qm :

a)    bis zu 10 qm Größe, ungehobelt........

gehobelt ....    .    .    .

b)    von 10 bis 15 qm Größe, ungehobelt ...    .

gehobelt........

c)    von 15 bis 25 qm Größe, ungehobelt......

gehobelt.........

Kellerttir aus Holzfutterstock und ungehobeltem Bretterflügel anfertigen und einpassen, bei der gewöhnlichen Lichtengröße von 1 m 4- 2 m per Stück:

oso> q» q> q«

© t£- CĆK ti rfi. O O Ifa. O -J 05

a) mit Tannen- oder Fichtenstock:

7'5 m langes, 13/16 cm starkes Konstruktionsholz ...........

6 • 0 m lange, 5/5 cm Falz ausarbeiten 2⁻31 qm rauhe Türflügel, nach Seite 134 ad o „ „ 3⁻28, „ 7'68

à K 0-62, K 4-67 „ „ 0-17, „ 1-12

„ 13-37

b)    mit Föhrenstock:

7-5 m langes, 13/16 cm starkes Föhrenholz . à K 0⁻90, K 6'75 8'25 Zimmermannsstunden samt Keq.

Falzausarbeiten und Türflügel, wie vorher ad a

c)    mit Lärchenstock:

„ „ 0-58, „ 4-78 .    „ 8-70

„ 20-23

7"5 m langes, 13/16 cm starkes Lärchenholz à K l⁻42, K10-65

. „ „ 0-58, „

. „ „ 0-20, „ 1-20 .    .    .    .    „7-58

9⁻9 m Zimmermannsstunden samt Keq.

6‘0 m Falz ausarbeiten......

5-74

2 • 31 qm Türflügel, wie vor

„ 25-17

d) mit Eichenstock:

7"5 m langes, 13/16 cm starkes Eichenholz . à K 1-72, K12'90

„ „ 0-58, „ 6-52 „ „ 0-24, „ 1-44 .    .    .    „ 7-58

11-25 Zimmermannsstunden samt Keq. 6 * 0 m Falz ausarbeiten ....

2'31 qm Türflügel, wie vor

„ 28-44

Fensterladen aus beiderseits gehobelten Brettern samt Stock aus Staffelholz, per qm:

4‘8 m langes, 8/8 cm starkes StaSelholz . . à K 0-19, K 0⁻91 1-1 m lange, 0‘3 m breite, 0'035 m starke

Bretter..........

6'2 Zimmermannsstunden samt Keq.

Leim und Nägel.........

„ „ 0-34, „ 0-37 „ „ 0-58, „ 3-60 . . . „ 0-10

„    4-98

Dacherker von Holzgerippe, Bretterumschalung und Türen, wobei die Holzstärke je nach der Größe variiert, per Stück : a) Erker mit Satteldach und Tür von 2-0 m Breite und

2-5 m Höhe, rauh...........

gehobelt...........

.    „ 72-00

.    „ 84-00

b) Erker mit Satteldach und Tür von 1-5 m Breite und 2-25 m Höhe, rauh............

gehobelt .

„ 56-20 „ 64-70

c) Erker mit Satteldach und Tür von 1-0 m Breite und

2-0 m Höhe, rauh............

gehobelt...........

„ 38-40 „ 43-20

d) Erker mit Satteldach und Tür von 08 m Breite und 3'75 m Höhe, rauh........ .

gehobelt .

K 30-00 „ 33-60

e) Erker mit Satteldach und Tür von 1-0 m Breite und 1-25 m Höhe, rauh............

gehobelt ...........

/) Erker mit Satteldach und Tür von 1-0 m Breite und

1-0 m Höhe, rauh............

gehobelt...........

3020

33-00

26-40

28-80

g)    Erker mit Segmentdach und Tür von 0-8 m Breite und

0-5 m Höhe, rauh............

h)    Dachluggen mit Tür von 0⁻6 m Breite und 0‘35 m Höhe,

rauh .    .............

12-60

8-65

Wenn vorgenannte Erker ohne Türen oder Laden hergestellt und mit Fenstern versehen werden, so entfällt für die Tür oder den Laden per 1 qm Türfläche,

bei rauhen Gattungen...........

bei gehobelten Gattungen..........

3-29

4-32

Brunnenrost von 20/25 cm starkem Holze anfertigen und legen, per Stück:

a)    bei 15 m äußerem Durchmesser, aus Föhrenholz:

6- 3 m Föhren-Bundholz von 0-32 m Durch

messer ...    ....

25 Zimmermannsstunden .    .

0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

b)    bei 1-5 m äußerem Durchmesser, aus Eichenholz:

6’3 m Eichen-Kundholz von 0’32 m Durchmesser .........

30-0 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

() bei 2-0 m äußerem Durchmesser, aus Föhrenholz:

7- 8 m Föhren-Bundholz von 0"32 m Durch

messer ........

31 "0 Zimmermannsstunden 0"05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

d)    bei 2⁻0 m äußerem Durchmesser, aus Eichenholz:

7'8 m Eichen-Bundholz von 0 32 m Durchmesser ........

37'0 Zimmermannsstunden 0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

e)    bei 2-25 m äußerem Durchmesser, aus Föhrenholz:

8'55 m Föhren-Bundholz von 0"32 m Durchmesser ........

34-0 Zimmermannsstunden 0"05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

/) bei 2-25 m äußerem Durchmesser, aus Eichenholz :

8¹55 m Eichen-Bundholz von 0’32 m Durchmesser ........

42'0 Zimmermannsstunden 0'05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

Brunnenkranz 0-1 m stark, aus 2 übereinander gelegten 0-05 m starken Pfosten samt 005 m starken Deckel anfertigen und versetzen, per Stück:

. à K 1-97, K12-41 . „ „ 0-58, „14-50 . ,. „14-50, „ 0-72

à K 1-97, K 15-37 „ »    0*58,    „

„ „ 17-98, „

17-98

0-90

. à K 4-98, K 38-84 . „ „ 0-58, „ 21-46 . „ „ 21-46, „ 1-07

. à K 1-97, K 16-84 . „ „ 0-58, „ 19-72 . „ „ 19-72, „ 0-99

à K 4-98, K 42-58 „ „    0-58,    „    24-36

„ „ 24-36, „    1-29

„ 27-63

„ 49-64

„ 34-25

„ 61-37

„ 37-55

„ 68-23

a) bei 1-5 m äußerem Durchmesser, aus Föhrenholz:

4 5 m lange, 0-3 m breite, 0-1 m starke

Pfosten....... ...

5"6 m lange, 0"3 m breite, 0'05 m starke

Pfosten..........

0"048 mille Nägel........

30"0 Zimmermannsstunden.....

0"05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc.....

3-63

0-67

0-87

K 28-55

b)    bei 2-0 m äußerem Durchmesser, aus Föhrenholz:

6-0 m lange, 0-3 m breite, 0'1 m starke

Pfosten..........

9-8 m lange, 0"3 m breite, 0'05 m starke

Pfosten..........

0"048 mille Nägel ....    ...

47'5 Zimmermannsstunden......

0-05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. ....

c)    bei 2-25 m äußerem Durchmesser, aus Föhrenholz:

6’75 m lange, 0'3 m breite, 0-1 m starke

Pfosten...........

11'4 m lange, 0-3 m breite, 0’05 m starke

Pfosten....... .

O'048 mille Nägel .    .....

54 Zimmermannsstunden.....

0'05 v. Arbeitslohn f. Eeq. etc. .    '.

à K 1-33, K

CO    l> N io CO

05    rJH ÎO IO CO

„ 44-05

à K 1-33, K 8-98

d) bei Herstellung von Brunnenkränzen aus Eichenholz rechne man den Bedarf an Material mit den dafür entsprechenden Preisen und erhöhe den Arbeitslohn um 20%.

„ 50-06

Brunnensaugventil in eine hölzerne Röhre einsetzen und verspunten, per Stück:

5 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

Brunnenrohrstiefel einlassen, per Stück:

5 Zimmermannsstunden samt Beq. .

à K 0-58

à K 0-58

Brunnenausflußrolir von Holz herstellen, einsetzen und verspunten, per Stück:

5 Zimmermannsstunden.....

0-05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

à K 0-58, K 2-90 „ „ 2-90, „ 0-14

Senkgrubenfutter von Eichenholz (über emgewölbte Senkgruben) 0*7/o*7 m im Lichten samt weicher Falltür her-stellen und beschlagen, komplett per Stück:

4-0 m langes, 15/15 cm starkes Eichenholz. . à K 1 2-75 m lange, 0-3 m breite, 0'035 m starke weiche Bretter .    ....

0-012 mille Nägel ....    .    .

2 kg Beschläge.....

15 Zimmermannsstunden.

0-05 v. Arbeitslohn f. Beq. etc. .

K 6-7G

„ 1-04 „ 0-09 „ 2-24 „ 8-70 „ 0-43

Abtrittschlauchstöckel aus Eichenholz mit Falz herstellen und versetzen, per Stück:

2-4 m langes, 15/15 cm starkes Eichenholz.

3"5 Zimmermannsstunden......

0-05 v. Arbeitslohn f, Beq. etc.....

. à K 1-69, K 4-06 . „ „ 0-58, „ 2-03 „ „ 2-03, „ 0-10

Abortsitzbrett von 0-65 bis 0-7 m Breite samt Spiegel und Untersatzbrett herstellen, per m:

3'0 m lange, 0-3 m breite, 0'04m starke Bretter à K 0"43, K 1-29 3-0 m lange, 0-3 m breite, 0-03 m starke Bretter „ „ 0-38, „

3" 5 Zimmermannsstunden .

1-14

„ „ 0-58, v 2-03

2-90

2-90

3-04

„ 19-26

6-19

Abtrittsitzdeckel bersteilen, per Stück:

0'45mlange, 0'3 m breite, 0'04m starke Bretter à K 0'43, K 0’19

.    . „ „ 0-58, „ 0-87

1'5 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

Einfriedungen, 2 m hoch, die Pfähle aus Lärchenholz ¹³/ie cm stark, 3 m voneinander entfernt und 1 m tief eingegraben ; lärchenen, ⁸/io cm starken Riegeln und zweier durchlaufenden, 10 cm breiten Fatschen aus 2⁻5 cm starken Brettern; per Längenmeter:

a)    rauh, mit Schwartenschalung.........

b)    rauh, mit 2'5 cm starker Bretterschalung.....

c)    rauh, Schalung mit ³/s cm starken Latten und 10 cm

Zwischenräumen.............

d)    wie ad c, jedoch gehobelt und die Latten oben segmentförmig zugeschnitten...........

e)    wie ad d und mit Ölfarbe gestrichen.......

K 1-06

5-80

6-45

5-28

7-63

9-28

Wasserbauarbeiten.

Piloten oder Grundpfähle aus weichem Rundholz anzuarbeiten, zuzuspitzen, beschuhen, zur Stelle zu transportieren, aufzuziehen, aufzustellen, zum Einrammen richten und mit Ring zu versehen, sodann nach dem Einrammen abzuschneiden und die Zapfen anzuarbeiten, per m:

a)    bei Ol m Durchmesser:

l'O m Rundholz.......

0‘35 Zimmermannsstunden ....

0'1 T. Arbeitslohn f. Req. etc.

b)    bei 013 m Durchmesser:

l'O m Rundholz.......

0'5 Zimmermannsstunden ....

0'1 v. Arbeitslohn f. Req. etc.

c)    bei 0'15 m Durchmesser:

l'O m Rundholz.......

0'6 Zimmermannsstunden ....

0'1 v. Arbeitslohn f. Req. etc.

d)    bei 0*17 m Durchmesser:

l'O m Rundholz.......

0'75 Zimmermannsstunden ....

01 y, Arbeitslohn f. Req. etc.

e)    bei 02 m Durchmesser:

l'O m Rundholz.......

l'O Zimmermannsstunden ....

O'l v. Arbeitslohn f. Req. etc.

/) bei 025 m Durchmesser:

l'O m Rundholz.......

1*4 Zimmermannsstunden ....

O'l y. Arbeitslohn f. Req. etc.

g) bei 03 m Durchmesser:

l'O m Rundholz.......

2'0 Zimmermannsstunden ....

O'l V. Arbeitslohn f. Req. etc.

li) bei 035 m Durchmesser:

l'O m Rundholz.......

2'5 Zimmermannsstunden ....

01 v. Arbeitslohn f. Req. etc.

à K 0-13, K 0'13 „ 0'20 0'02

.    . „ „ 0-58, „

' • n v 0-20, „

.    .    . K 0-22

à K 0-58, „ 0-29 „ „ Q'29, » 0'03    «

.    .    . K 0-29

à K 0-58, „ 0-35 „ „ Q'35, „ 0'03    „

..... K 0-37

. . à K 0-58, „ 0-43 . . „ „ Q'43, „ Q'04

..... K 0-52

. . à K 0-58, „ 0-58 . . „ „ Q'58, - 0'06

.    .    .    . K 0-81

. à K 0-58, „ 0-81 . „ „ Q'81, „ 0'08

K 1-30

1'16

à K 0-58, „

„ „ 1-16, „ Q'12

.    .    . K 1-99

à K 0-58, „ 1-45 „ „ 1-45, „

035

0-54

0-67.

0-84

1-16

1-70

„    2-58

.    .    . K 3'93

à K 0-58, „ 1-74 1-74, *

0'17

i) bei 045 m Durchmesser:

l'O m Kundholz......

3'0 Zimmermannsstunden 0'1 v. Arbeitslohn f. Keq. eto.

Piloten oder Grundpfähle aus weichem vierkantig bearbeitetem Holze anzuarbeiten, zuzuspitzen, beschuhen, zur Stelle zu transportieren, aufzuziehen, aufzustellen, zum Einrammen richten und mit Ring zu versehen, dann nach dem Einrammen abzuschneiden und die Zapfen anzuarbeiten, per m:

a)    bei 7/7 oder ⁶/s cm Querschnitt:

l'O m Kantholz.......

O'3 Zimmermannsstunden ....

O'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

b)    bei ⁹/g oder 8/₁₀ cm Querschnitt :

l'O m Kantholz.......

0'4 Zimmermannsstunden .

0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

c)    bei i°/io oder 9/12 cm Querschnitt:

1 • 0 m Kantholz.......

0'5 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Eeq. etc. .

d)    bei ¹²/i2 oder 10/u cm Querschnitt:

l'O m Kantholz.......

0'6 Zimmermannsstunden ....

0'05 y. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

é) bei ¹⁴/i4 oder 12/16 cm Querschnitt:

l'O m Kantholz ....    .    .

0'75 Zimmermannsstunden ....

0'05 y. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

/) bei 17/17 oder 10/20 cm Querschnitt:

1 • 0 m Kantholz......

l'O Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

g)    bei 21/21 oder 18/24 cm Querschnitt :

1 • 0 m Kantholz.....

l'2 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

h)    bei 24/24 oder 21 /₂₈ cm Querschnitt:

l'O m Kantholz.......

l'6 Zimmermannsstunden ....

0'05 y. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

i)    bei 28/₂₈ oder 24/₃₂ cm Querschnitt:

l'O m Kantholz .    .    ....

2'0 Zimmermannsstunden 0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

Je) bei 81/31 oder 27/36 cm Querschnitt:

l'O m Kantholz.......

2'5 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc. .

T) bei 35/35 oder 30/40 Cm Querschnitt:

1 • 0 m Kantholz.......

3'0 Zimmermannsstunden ....

0'05 v. Arbeitslohn f. Keq. etc. .    .

Piloten oder Grundpfähle aus Föhren-, Lärchen- oder Eichenholz mit rundem oder viereckigem Querschnitt anzuarbeiten, zuzuspitzen, beschuhen, zur Stelle zu trans-

K 5-84

.    .    . K 0'15

à K 0-58, „ 0'17 „ „ 0'17, „ 0-01

0-33

.    .    . K 0-24

à K 0-58, „ 0-23 „ Q'23, „ O'Ol

>1

0-48

.    .    . K 0-32

à K 0-58, „ 0-29 „ „ Q'29, „ Q'01

062

..... K 0-43

. . à K 0-58, „ 0-35 . . „ „ Q'35, „ 0'02

080-

.    .    . K 0-59

à K 0-58, „ 0-43 „ „ Q'43, „ 0'02

1-04

.    .    .    . K 0-97

. . à K 0-58, „ 0-58 • • „ n Q'58, „ 0-03

1-58

K 1-65 à K 0-58, „ 0'70 „ „ 0'70, „ 0-03

2'38

K 2-16 à K 0-58, „ 0-93 „ „ Q'93, „ Q'05

3-14

..... K 3'29

. . à K 0-58, „ 1'16 . . „ „ 1'16, „ 0*06    „

451

.    .    . K 4'47

à K 0'58, „ 1-45 „ „ 1-45, „ 0'07

5-99

.    .    . K 5'70

à K 0-58, „ 1-74 „ „ 1-74, „ 0'09

7-5&

à K 0-58 K

portieren, aufzuziehen, aufzustellen, zum Einrammen richten und mit Bing zu versehen, sodann nach dem Einrammen abzuschneiden und die Zapfen anzuarbeiten, erfordert per m:

■a) aus Föhrenholz, die in der Preisanalyse für das dort angegebene Holzquantum zu substituierenden Preise für Föhrenholz und die dort angewendeten Arbeitslöhne unverändert ;

b)    aus Lärchenholz, die in der Preisanalyse für das dort angegebene Holzquantum zu substituierenden Preise für Lärchenholz und die dort angewendeten Arbeitslöhne um

15% erhöht;

c)    aus Eichenholz, die in der Preisanalyse für das dort angegebene Holzquantum zu substituierenden Preise für Eichenholz und die dort angewendeten Arbeitslöhne um Ein Drittel erhöht.

Piloten oder Grundpfähle zurichten, wenn kein Pilotenschuh zur Anwendung kommt, vermindert die Arbeitskosten um 12%.

Piloten oder Grundpfähle abschneiden, per 1cm Dicke:

a)    über dem Wasserspiegel:

1.    bei weichem Holze:

0‘3 Zimmermannsstunden samt Keq.

2.    bei hartem Holze:

0'4 Zimmermannsstunden samt Keq.

b)    bis 05 m tief unter dem Wasserspiegel:

1.    bei weichem Holze:

1- 53 Zimmermannsstunden samt Keq. .

2.    bei hartem Holze :

2’04 Zimmermannsstunden samt Keq. .

c)    über 05 m tief unter dem Wasserspiegel, für jede um 05 m größere Tiefe zu vorhergehender Post einen Zuschlag von

1.    hei weichem Holze:

1‘5 Zimmermannsstunden samt Keq.

2.    bei hartem Holze:

2⁻ 0 Zimmermannsstunden samt Keq.

Piloten oder Grundpfähle einrammen.

Die Kosten des Einrammens lassen sich für alle Fälle schwer bestimmen, man kann dieselben jedoch im

allgemeinen nach der Formel K =    veranschlagen,

wobei u der Umfang in Zentimetern, t die Einrammungs-tiefe in Metern, p den Handlangertagelohn in Hellern und n einen von der Bodenbeschaffenheit und sonstigen Bauverhältnissen abhängenden Koeffizienten, welcher zwischen den Zahlen 120 und HO variiert, bezeichnet.

017

à K 0-58    „

023

à K 0-58    „

089

à K 0-58    „

1-18

. à K 0-58    „

0-87

à K 0-58    „

1-16

Daraus folgt:

Piloten oder Falzbürsten einrammen, für jedes Meter Tiefe und jedes Zentimeter Umfang der vierkantigen oder runden Pfähle oder Falzbürsten, mit Inbegriff des Erfordernisses für Aufsicht und Requisiten, der Beihilfe des Zimmermanns während des Einrammens, Aufstellen und Abtragen der Schlagwerke samt Anschaffung und Abnützung derselben sowie auch des Gerüstes, jedoch ohne Wasserschöpfen, u. zw. :

A.    wenn die Pilotenlänge unter 7 m ist und die Einrammungs-tiefe nicht mehr als 2 m beträgt :

à K 0-37 K 003

a)    im leichten Boden (siehe Erdarbeiten, Klassifizierung der Bodenarten, I. Klasse) :

0'08 Handlangerstunden samt Keq.

0-04

à K 0-37    „

b)    im mittleren Boden (wie vor, II. Klasse) :

0'12 Handlangerstunden samt Keq.

0-07

à K 0-37    »

c)    im festen Boden (wie vor, III. Klasse) :

0'18 Handlangerstunden samt Req.

B.    wenn die Pilotenlänge unter 7 m ist, aber die Ein-rammungstiefe mehr als 2 m beträgt :

0-05

à K 0-37    „

a)    im leichten Boden (I. Klasse) :

0-14 Handlangerstunden samt Keq.

0-08

à K 0-37    „

b)    im mittleren Boden (II. Klasse) :

0’21 Handlangerstunden samt Keq.

012

à K 0-37    „

c)    im festen Boden (III. Klasse) :

0'33 Handlangerstunden samt Keq.

Piloten oder Falzbürsten einrammen, erfordert zu den, wie bei voriger Post angesetzten Preisen einen Zuschlag

a)    von 25%, wenn die Piloten eine Stücklänge von über 7 bis 10 m haben;

b)    von 75°/q, wenn die einzelne Pilote länger als 10 m ist ;

c)    von 10 bis 15%, wenn die Piloten oder Falzbürsten in schiefer Richtung einzurammen sind, u. zw. : 10% bei der Abweichung bis zu % und 15% bei der Abweichung von über % von der Senkrechten.

Gehölzarbeiten und Herstellungen bei Brücken sowie verzahnte Röste u. dgl. im Wasserbau vorkommende, nach dem Meter zu berechnende Holzkonstruktionen sind nach den Tabellen auf Seite 136—139 zu behandeln, wozu jedoch für Herstellungen mit eigenen Gerüstungen hiefür ein Zuschlag von 10% und bei Arbeiten am Wasserspiegel ein Zuschlag von 5% ²¹¹ machen ist.

Pfostenverschaiung bei Wehren, Mühlgerinnen oder Durchlässen, gefugt, gespündet und gehobelt aus weichen Pfosten, per qm:

K 4-27

a)    bei 0⁻05 m Pfostenstärke :

wie auf Seite 226 g berechnet mit

4-82

b)    bei 0⁻065 m Pfostenstärke :

wie auf Seite 219 / berechnet mit

5-73

c)    bei 0⁻08 m Pfostenstärke :

wie auf Seite 218 / berechnet mit

d)    bei 0⁻09 m Pfostenstärke :

à K 0-92, K 3-45 .    „    0-34

à K 26-00, „ 0-26 „ „    0-58, „ 2-38    „

3"75 m lange, 0‘3 m breite, 0-09 m starke Pfosten...........

10% Verschnitt..........

6-43

0'01 mille Nägel..........

4-1 Zimmermannsstunden samt Keq.

e)    bei 0'095 m Pfostenstärke:

3'76 m lange, 0’3 m breite, 0’095 m starke Pfosten

10% Verschnitt .

6-72

0-01 mille Nägel.

4'2 Zimmermannsstunden samt Keq.

/) bei 01 m Pfostenstärke:

3⁻ 75 m lange, 0'3 m breite, 0-1 m starke

Pfosten...........

10% Verschnitt..........

0-01 mille Nägel..........

4- 4 Zimmermannsstunden samt Beq.

Schrotwand hinter Piloten oder als Schutzwand bei Brückenköpfen und Wehren, aus auf 3 Seiten bearbeitetem weichen Rundholze, ¹⁵/is cm stark, gedübelt, herstellen, per qm:

0'21m Durchmesser . .à 0-57, K 3'99 0-58, „ 3-89

Schrotwand genau wie vorige, aber ungedübelt, per qm:

0‘21 m Durchmesser . à K 0'57, K 3'80 „ „ 0-58, „ 3-71

Schrotwand wie vor, jedoch soji0 cm stark und genagelt (wobei jeder Nagel 3 Stämme verbinden muß), per qm:

3-5 m Bundholz von 0‘4 m Durchmesser . . à K 2-60, K 9-10 10-0 Zimmermannsstunden samt Beq. . . . „ „ 0-58, „ 5'80

Schrotwand aus Rundholz von 30 cm Durchmesser, genagelt,

7-05

7'0 m Bundholz von J3-7 Zimmermannsstunden samt Beq.

6-67 m Bundholz von 6⁻4 Zimmermannsstunden samt Beq.

per qm:

4-0 m Bundholz

à K 1-30, K 5-20 „ „ 0-58, „ 2-90

Wasserdichte Holzwand (bei Klausen) aus s5/40 cm starkem, weichem Holze samt Mooskeildichtung und Nagelung, bearbeiten und aufstellen, per qm:

3'5 m Bundholz von 0-45

5-0 Zimmermannsstunden samt Beq.

m Durchmesser 20 "0 Zimmermannsstunden samt Beq. .

. à K 3-93, K 13-75 . „ „ 0-58, „ 11-60

(Die Nagelung aller hier angesetzten Schrotwände ist mit Holznägeln angenommen.)

r>

Regiearbeiten des Zimmermanns.

a)    Kant- und Schnitzholz wird nach Seite 133—135 in Rechnung gestellt und für die Besorgung 5% zugeschlagen.

b)    Eine Zimmermanns-Arbeitsstunde samt Aufsichtsgebühr

und Requisitenbeigabe......

c)    Ein Handlanger des Zimmermanns,

per Arbeitsstunde ........„ 0’37    „    „    „    „

d)    Eisensachen werden ohne Zuschlag aus den betreffenden Arbeitsgattungen tarifiert und die Zufuhr extra verrechnet.

e)    Sägespäne, per hl...................

/) Waldmoos, per hl...................

Brennholzpreise, franko ins Haus gestellt, wobei das Holz vollkommen ausgetrocknet, in Längen von 0-19 m gesägt und für Zimmerfeuerung klein gespalten geliefert wird:

a) Buchenscheiter, per Raummeter    K 14-58, per q

b)    Eichenscheiter, „    „    „ 12-58, „ „

c)    Fichten- oder Föhrenscheiter, un

geschwemmt, geschwemmt,

d)    hartes Prügelholz, „

e)    weiches Prügelholz, „

/) Reisigbündeln, per Schilling

g) Unterzündspäne, per Büschel

(Ein Raummeter = 0⁻286 Rahmklafter oder 1 Rahmklafter = 3'5 Raummeter mitteldicht geschhchtetes Brennholz, die Scheiterlänge mit 095 m angenommen.)

K 058 oder per Tag

per Raummeter „ 11-42,    „    „

» 10-28, „ „ ,,    8-74,    „    „

n 6-84, „ „

7-88

7-51

14-90

8-10

25-35

5-50

3-50

072

1-00

3-60

3-00

4-00

3-80

2-16

2-40

8-00

0-04

Dach deck erarbeiten.

Strohdacheindeckung nach der Resche berechnet:

Den hier berechneten Beträgen sind nachfolgende Strohpreise zu Grunde gelegt:

1 Bund ausgedroschenes Langstroh (=0*125 kbm = 8*0 kg) K 0*36 1 Mtrztr. (= 100 kg) ausgedroschenes Langstroh, derzeit

4*50

in Wien.............

. „ 2*88

1 kbm ausgedroschenes Langstroh (= 64 kg) .

1 Stück Strohscheibl (1 Bund Langstroh gibt 3 Scheibein

und es bleibt 1*6 kg Wirrstroh = ¹/₅ Bund übrig) à 2*13 kg „    0*14

Die Strohpreise variieren zu den verschiedenen Jahreszeiten sehr stark und sind daher jedesmal nach dem Marktpreise genau zu erheben ; der Preis für Wien ist inklusive der städtischen Verzehrungssteuer verstanden.

A. Strohdacheindeckung gewöhnlicher Art, auch Schauben-oder Scheibeindacheindeckung genannt, samt Einlattung auf mit Holznägeln befestigte Waldlatten, mit Bandstöcken und Windbrettern, letztere mittels Strohseilen oder Bindeweiden befestigt, per qm:

a) bei 03 m starker Deckung (Flachdeckung) :

0*32 kbm Langstroh (== 20'48 kg) .    .    .    . àK 2*

3'75 m lange Waldlatten (Stangen) zur Lattung,

Bandstock, Windbrett und zu Nägeln . „

4*4 m lange Strohseile oder Bindweiden 0*30 Zimmermannsstunden samt Req.

1 • 60 Strohdeckerstunden samt Req.    . .

„ o-

CfT <xT <M CO io" 00 O O »O Cü

K 0-92

„ 0-22 „ 0 09 „ 0-17 „0 40    „

1-80

b) bei 035 m starker Deckung (abgestuft gedeckt) :

0*35 kbm Langstroh (= 22 "4 kg)

3*0 m lange Waldlatten, wie oben 5*0 m lange Strohseile und Bindweiden 0*28 Zimmermannsstunden samt Req. .

0*90 Strohdeckerstunden samt Req. .

. à K 2-88, K 1-01 . „ „ 0-06, „ 0-18 . „ „ 0-02, „ 0-10 . „ „ 0-58, „ 0-16 . „ „ 0-25, .. 0-22

1-67

B. Strohdacheindeckung mit Strohlehmschindeln oder Streichschindeln (aus Stroh und Lehm bereitete Tafeln) samt Einlattung, per qm:

0 • 12 kbm Langstroh (= 7 • 68 kg)

0*1 kbm Lehm......

2 ■ 5 m lange Waldlatten .

6’5 m lange Bindweiden .

0*20 Zimmermannsstunden samt Req 6 "00 Strohdeckerstunden samt Req.

Stroh- oder Rohrdach.

til

r >:

à K 2-88, K 0-35 „ „ 5-00, „ n v 9*06, „

„ „ 0*02, „ 0*13 „ „ 0*58, „ 0*12 „ „ 0*25, „ 1*25    „

Strohdacheindeckung nach der Grundfläche berechnet stellt sich um 40% höher.

Rohrdacheindeckung samt Einlattung, 0*3 m stark, flach gedeckt, nach der Resche berechnet, per qm:

0*50

0*15

2*50

à K 4'00, K 1'28

O'32 kbm Stangenrohr........

l'ö m lange Latten (zum Auflager und zu

Nägeln)...........

3⁻5 m Strohseile oder Bindweiden 0‘13 Zimmermannsstunden samt Req.

0‘80 Rohrdeckerstunden samt Req.....

0-09 0-07 „ 0-08 0-20

» » 0-06, „

„ 0-02, „

„ » 0-58, „

„ „ 0-25, „

ßohrdacheindeckung wie vor, jedoch, nach der Grundfläche berechnet, stellt sich um 40% höher.

Bretterdacheindeckung nach der Besehe berechnet per qm:

a) bei Notdächern:

4'0 m lange, 0'3 m breite, 0'02 m starke Bretter

à K 0-22, K 0-88

0‘01 mille Nägel

à K 4-00, K 0-04 1‘0 Zimmermannsstunden

samt Req.

à K 0-58, K 0-58

1-50

1’5 m Latten...........

5’0 m lange, 0'3 m breite, 0‘026 m starke

Bretter...........

0'015 mille Nägel.........

1'25 Zimmermannsstunden samt Req. .

b) bei bleibender Dachung :

à K 0-05, K 0-07

„ „ 0-27, „ 1-35 „ „ 4-56, „ 0-07 „ „ 0-58,    0-72

Bretterdacheindeckung nach der Grundfläche berechnet, stellt sich um 20% höher.

„ 2-21

Schindeldacheindeckung samt Einlattung, nach derResche berechnet, per qm:

A. mit Spaltschindeln (Flachschindeln; sie werden aus Scheiterholz erzeugt, haben keine Nut und werden beim Decken flach übereinander gelegt. Angenommene Schindeldimensionen 0⁻4 m lang, 0G m breit, O'Olö m dick) :

a)    einfache Deckung:

1*0 qm Einlattung, 0'30 m weit ....

0'045 mille 0-4 m lange, 0'1 m breite Flachschindeln .....•    .    .    .    .

0'067 mille Schindelnägel.......

0 ’ 6 Zimmermannsstunden samt Req. .

b)    doppelte Deckung:

1*0 qm Einlattung, 0'20 m weit ....

0'09 mille 0’4 m lange, 0'1 m breite Flachschindeln ..........

0‘09 mille Schindelnägel.......

1'10 Zimmermannsstunden samt Req. .

K 0-33

à K 7-00, „ 0-31

„ „ 1-10, „

„ „ 0-58, „ 0-35

0-07

„ 1-06

K 0-52

1-91

B. mit Zugschindeln (Schindeln mit geraden abgehobelten Rändern und ohne Nut, 0⁻5 m lang, 0'08 m breit) :

K 0-30

a) einfache Deckung:

1‘0 qm Einlattung, 0‘35 m weit ....

0’045 mille 0⁻5 m lange, 0• 08 m breite Zugschindeln ..........

O’067 mille Schindelnägel.......

0’7 Zimmermannsstunden samt Req. .

b) doppelte Deckung:

l’O qm Einlattung, 0‘20 m weit .

0‘09 mille 0-5 m lange, 0’08 m breite Zugschindeln ..........

0‘09 mille Schindelnägel.......

1⁻2B Zimmermannsstunden samt Eeq.

K 0-52

à K 8-00, „ 0-72 „ „ 1-10, „ 0-10 „ „ 0-58, „ 0-72

C. mit Nutschindeln (Breite der Schindeln mit 008 m durchschnittlich angenommen) :

a) einfache Deckung mit 04 m langen Schindeln:

l'O qm Einlattung, 0'30 m weit.....

0-048 mille 0'4 m lange, 0‘08 m breite Nutschindeln ...    .....

0’072 mille Schindelnägel.....

1-00 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

K 0-33

à K 12-00, „ 0-58

„ „ 1-10, „

„ „    0-58,    „    0-58

0-08

fl

1-57

b) doppelte Deckung mit 04 m langen Schindeln:

1-0 qm Einlattung, 0'20 m weit......

0-096 mille Q‘4 m lange, 0"08 m breite Nutschindeln .........

0"096 mille Schindelnägel.....

1-8 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

K 0-52

. à K 12-00, „ 1-15 . „ „ 1-10, „ 0-11 . „ „ 0-58, „ 1-04

fl

2-82

c) einfache Deckung mit 05 m langen Schindeln:

l'O qm Einlattung, 0-35 m weit .....

0"038 mille 0'5 m lange, 0'08 m breite Nutschindeln .......

0"057 mille Schindelnägel 0"9 Zimmermannsstunden samt Eeq.

K 0-30

à K 15-00, „ 0-57 „ „ 1-10, „ 0-06 „ „    0-58,    „    0-52

1-45

d) doppelte Deckung mit 0-5 m langen Schindeln:

1-0 qm Einlattung, 0"20 m weit......

0"076 mille 0'5 m lange, 0"08 m breite Nutschindeln .........

0"076 mille Schindelnägel.....

1-60 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

K 0-52

à K 15-00, „ 1-14 „ n 1-10, „ 0-08 „ „    0-58,    „    0-93

fl

2-67

e) einfache Deckung mit 0‘55 m langen Schindeln:

l'O qm Einlattung, 0"40 m weit......

0-034 mille 0"65 m lange, 0'08 m breite Nutschindeln .......

O'Oöl mille Schindelnägel 0-80 Zimmermannsstunden samt Eeq.

K 0-27

à K 16-00, „ 0-54 ,, „ 1-10, „ 0-06 „ „    0-58,    „    0-46

1-33

/) doppelte Deckung mit 0⁻55 m langen Schindeln:

l’O qm Einlattung, 0"25 m weit ....

0-068 mille 0‘55 m lange, 0'08m breite Nutschindeln .......

0-068 raille Schindelnägel 1’40 Zimmermannsstunden samt Eeq.

K 0-40

à K 16-00, „ 1-09 „ „    1-10,    „    0-07

„ „    0-58,    „    0-81

2-37

D. mit Brett schindeln (Dranitzen):

a)    einfache Deckung:

l’O qm Einlattung, 0"40 m weit ....

8 "67 m lange, 0-15 m breite, 0"02 m starke

Bretter...........

0’04 mille Nägel.........

0"6 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

b)    doppelte Deckung:

l'O qm Einlattung, 0"40 m weit.....

17"3 m lange, 0'15 m breite, 0"01 m starke

Bretter...........

0-06 mille Nägel..........

1 " 0 Zimmermannsstunden samt Eeq. .

K 0-27

à K 0-11, „ 0-95 „ « 1-10, „ 0-04 „ „ 0-58, „ 0-35

à K 0-27

à K 0-06, „ 1-04

» » i-io, „

„ „ 0-58, „ 0-58

0-07

!)

1-61

1-96

Anmerkung: Bei Verwendung anderer Schindellängen, als sie hier bei A, B und C in Rechnung gezogen wurden, wird der

Materialbedarf an Schindeln nach der Formel S =

10500

und S =

(1—u) b 21000

für einfache,

für doppelte

(1-u) b

Schindeleindeckung zu ermitteln sein (in welchen Formeln S die per qm erforderliche Schindelanzahl, 1 die Länge und b die Breite der Schindel in cm und schließlich u die Übergreifung in cm bedeutet, wobei jedoch die Breite der Schindel mit Abzug der Nut einzustellen ist) und sind 6% für Schwendung und Verlust zuzuschlagen. Ebenso sind die Schindelnägel zur Anzahl Schindelstücke im Verhältnisse von 1 :1 • 6 hei einfacher und 1 : 1 Stück bei doppelter Deckung zu halten. Selbstredend ändert sich bei Anwendung anderer Schindellängen auch die Lattung und ist die entsprechende Einlattungsart aus Seite 226 zu entnehmen.

Schindeldacheindeckung nach der Grundfläche berechnet, stellt sich um 35% höher.

Teersteinpapp- und Filzdach eindeckung nach derßesche berechnet, per qm:

A.    Steinpappdeckung ohne Leisten:

a)    für provisorische Dächer...............

b)    für definitive Dächer..................

B.    Steinpappdeckung mit Leisten und Kappstreifen:

a)    Tafeldeckung....................

b)    Rollendeckung ...................

C.    Asphaltfilzdeckung...............

D.    Anstrich alter Eindeckungen (Sandeln):

a)    bei Steinpappdächern ................

b)    bei Filzdächern...................

E.    Dachpappeindeckung unter Schiefer samt Material

hergestellt, per qm.................

F.    Doppelte Dachpappdeckung; dieselbe wird durch zwei quer übereinandergelegte Rollen Dachpappe bewerkstelligt, wobei die untere Rolle quer über die Bretter und die obere Rolle quer über die unten liegenden Pappreihen gelegt und derart genagelt werden, daß die Nägel nach außen zu verdeckt sind.

Diese Art Deckung empfiehlt sich für größere Flächen, da sie windwiderstandsfähiger und dauerhafter als eine einfache Papplage ist. Preis per 1 qm gedeckte Fläche mit einer Holzzementklebung der beiden Pappstreifen und oberem Dachlackanstrich...............

0-65

0-80

1-^ M-

CĆ ÓM O OO

0-15

0-12

0-60

1-70

Dachpappen-Eindeckungsmateriale.

Prima- Dach pappe, in Rollen à 10 m², Qualität 00 per Rolle „

Unterlagspappe für Schieferdächer, in Rollen à 10 m²,

Qualität 4.................

4-50

11

4-10

ii

11

ii

ii

ii

3*60

11

11

ii

11

11

11

11

11

11

3-00

11

11

2-50

Geruchlose Dachpappe in Rollen à 10 m², Qualität 1 per Rolle Dachpappen-Kappstreifen, 1 m lang, 10 cm breit per Stück Anstrichmasse für schadhafte Dachpappen und

Blechdächer................

Dachkitt zum Dichten der schadhaften Stellen . .

Dachlack, schwarz, Anstrich für Dachpappendächer „ 100 „

„ 100 „

Holzzementmasse in Fässern, Brutto für Netto . „ 100 „ Holzzementpapier, in Rollen

Dachpappenstifte.....

Dachstreichbürsten ....

Holzleisten A.......

per 100 kg

„ 100 „

0-06

14-00

20-00

9-00

rot,

20-00

• • * 100 „

per 1000 Stück

12-00

32-00

0-80

1-80

„ kurr. Meter

Ruberoid-Dacheindeckung bestehend aus einem beiderseits imprägnierten "Wollfilzstoffe mit wetterbeständiger Komposition (ohne Teer oder Asphalt), elastisch und säurewiderständig, besonders für Dächer in freier Lage und heißen Gegenden, dann für Fundament- und Brücken-Isolierungen verwendbar, wobei die Rollen eine Übergreifung von 5 cm erhalten und letztere mit eigener Ruberoidklebemasse verdichtet werden; fix und fertig verlegt, per qm:

a)    bei temporären Dachungen..............

b)    „ definitiven    „    ..............

c)    „ Fundament- oder Brücken-Isolierung........

Ziegeltaschendacheindeckung nach der Resche berechnet, per qm:

0-08

(MtOO cp CM kp

tH CM CM

A. Abtragungsarbeiten samt Reinigen und Aufschlichten der Ziegel und Beseitigung des Schuttes:

a)    einfache, flache, trockene Dachziegeleindeckung abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0-15 Ziegeldeckerstunden.....

0-35 Handlangerstunden.....

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0"2 Handlangerstunden......

b)    einfache, flache, in Mörtel gelegte Dachziegeleindeckung abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

O'25 Ziegeldeckerstunden.....

0-35 Handlangerstunden.....

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0-25 Handlangerstunden..... .

c)    doppelte, flache, trockene Dachziegeleindeckung abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0-25 Ziegeldeckerstunden.....

0"5 Handlangerstunden......

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0-3 Handlangerstunden......

à K 0-63, K -09 „ „ 0-29, „0-10

à K 0-29

à K 0-63, K 0-16 „ „ 0-29, n 0-10

. à K 0-29

à K 0-63, K 0-16 „ „ 0-29, „ 0-14

0-19

0-06

0-26

0-07

0-30

d)    doppelte, flache, in Mörtel gelegte Dachziegeleindeckung abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0’35 Ziegeldeckerstunden.....

0’5 Handlangerstunden......

2.    für jede Stockwerkserböhung dazu:

0’35 Handlangerstunden.....

e)    Hohlziegeleindeckung, trockene, abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0’25 Ziegeldeckerstunden.....

O’9 Handlangerstunden......

2.    für jede Stockwerkserböhung dazu:

0’45 Handlangerstunden.....

/) Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegte abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

O’ö Ziegeldeckerstunden .    .    .    .

0’9 Handlangerstunden......

2.    für jede Stockwerkserböhung dazu:

0’5 Handlangerstunden......

g) Werden bei der Abtragung die noch brauchbaren Ziegel am Dachboden deponiert, so ist für die ausfallende Arbeit des Heruntertragens das Erfordernis an Handlangerstunden für die Stockwerkserböhungen zu vermindern und für die Schuttabräumung der oben angesetzte Zuschlag für die Stockwerkserhöhung bloß mit der Hälfte anzuwenden.

à K 0-63, K 0-22 „ „ 0-29, „ 0-14

à K 0-29    „

0-10

à K 0-63, K 0-16 „ „ Q’29, n Q’26 „

à K 0’29    „

K 0-31

à K 0-63,

„ „ Q’29, „ Q’26    „

. à K 0-29    „

B. Neuherstellungen und Reparaturen: a) einfache, flache, trockene Dachziegeleindeckung mit 0’16 m Übergreifung herstellen (Einlattung 0'2 m weit erforderlich),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0’023 mille Dachziegel......

0’02    „ Unterlagspäne.....

0’3 Ziegeldeckerstunden.....

O’ö Handlangerstunden......

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0’25 Handlangerstunden.....

à K 0-29

0-42

0-13

0-57

0-14

*    1-94

„    0-07

Flache Deckung in Keihen.

l’l Ziegeldeckerstunden 0’7 Handlangerstunden.

b) einfache, flache, in Mörtel gelegte Dachziegeleindeckung mit 0’16 m Übergreifung herstellen (Einlattung 0’2 m weit erforderlich),

1. bei ebenerdigen Gebäuden:

0’023 mille Dachziegel . à K 65 ’00, K 1’49

0’006 kbm Gruben- oder Weißkalk.

0’012 kbm Flußsand .

0’02 mille Unterlagspäne „ „    6’00, „ 0’12

» » 0-63, „ 0-69 '

„ „ 0-29, „ 0’20 „    i’b£)

. „ „ 13-80, „ ■ „ » S’70, „

„ 0’08 0’07

2. für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0’3 Handlangerstunden......

Flache Deckung in Verbänden.

c) doppelte, flache Dachziegeleindeckung, trocken gelegt, mit 006 m Übergreifung hersteilen (Latten 016 m weit erforderlich),

1. hei ebenerdigen Gebäuden:

0’0315 mille Dachziegel. à K 65'00, K 2 "05 0*4 Ziegeldeckerstunden „ „ 0*63, „ 0*25 0*7 Handlangerstunden . „ „ 0*29, „ 0*20

K 2-50

2. für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0*4 Handlangerstunden. .    .    .

à K 0*29

012

d) doppelte, flache Dachziegeleindeckung, in Moos gelegt herstellen (0*06 m Übergreifung, 0*16 m weite Lattung),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0*0315 mille Dachziegel.....

0*026 kbm Moos........

1*1 Ziegeldeckerstunden.....

0*9 Handlangerstunden......

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0*5 Handlangerstunden......

à K 0*29

3*26

014

Doppelte flache Ziegeldeckung.

e) doppelte, flache Ziegeleindeckung in Mörtel gelegt, hersteilen (0*06 m Übergreifung, 0*16 m weite Lattung),

1. bei ebenerdigen Gebäuden:

0*026 kbm Flußsand.......

1*4 Ziegeldeckerstunden.....

1*1 Handlangerstunden.    _    .

2. für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0*6 Handlangerstunden......

0*0315 mille Dachziegel. à K 65*00, K 2*05 0*013 kbm Gruben- oder Weißkalk .    .

„ 0*18 0*15

à K 0*29

3-58

017

Kronendach.

/) flache, kronenartige Dachziegeleindeckung (Ritterdach, schwedisches Dach), in Mörtel gelegt, herstellen (0*08 m Übergreifung, 0*3 m weite Lattung),

1. bei ebenerdigen Gebäuden:

0*012 kbm Flußsand.......

1*2 Ziegeldeckerstunden.....

1*0 Handlangerstunden......

2. für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0*6 Handlangerstunden. .    .

0*035 mille Dachziegel . à K 65*00, K 2*27 0*006 kbm Gruben- oder Weißkalk .

n » 13*80, „ „ „    5*70, „

,, „    0*63, „

„ „    0*29, „

29

3*47

à K 0*29

g) Dachpfanneneindeckung, in Mörtel gelegt, herstellen (0*08 m Übergreifung, 0*3 m weite Lattung auf vorherige Brettereinschalung der Sparren),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0 • 014 mille Dachpfannen.....

0"004 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0-008    „ Flußsand.......

0"014 mille Unterlagspäne.....

0'9 Ziegeldeckerstunden.....

0" 9 Handlangerstunden......

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0'3 Handlangerstunden......

h) Hohlziegeleindeckung, trocken gelegt, herstellen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0'04 mille Deckhohlziegel.....

0'8 Ziegeldeckerstunden.....

l’l Handlangerstunden.....

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0’7 Handlangerstunden......

» 0-06

0-05

à K 0-29

„    0-09

à K 0-29

i) Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegt, herstellen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0"04 mille Deckhohlziegel.....

0-018 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0"036    „ Flußsand.......

2-0 Ziegeldeckerstunden.....

1*8 Handlangerstunden......

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0'8 Handlangerstunden. .    .    . • .

à K 90-00, K 3-60 » 0-25

0-21

à K 0-29

k) First- oder Grat-Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegt, per 1 m ohne Stockwerksunterschied:

0"003 mille 0⁻4 m lange Firsthohlziegel .

0-003 kbm Gruben- oder Weißkalk

0'006    „ Flußsand......

0"4 Ziegeldeckerstunden......

0'4 Handlangerstunden......

Anmerkung. Wenn bei Neueindeckungen die Ziegel schon am Dachboden deponiert waren, so ist das Handlangererfordernis um 50% zu vermindern.

I) Umlegung bestehender Ziegeldächer, wobei zirka 20% an Ziegelmateriale neu beizustellen ist, erfordern bei ebenerdigen Gebäuden:

20% des Ziegelmateriales,

100% vom Kalk, Sand und Spänen,

50% der Ziegeldeckerstunden und 100% der Handlangerstunden und entfällt demnach per qm:

4-42

» 0-20

*    5-84

n ü-28

„ 1-16

0-65

ad) für einfache flache Tascheneindeckung, trocken gelegt „

in Mörtel gelegt „    1*11

trocken gelegt „ in Moos gelegt „ in Mörtel gelegt „

U) „

cc) „ doppelte „ dd) „ ee) „

ff) „ flache kronenartige Tascheneindeckung, in Mörtel gelegt...............

0-73

1-27

1-50

g g) für flache Dachpfanneneindeckung, in Mörtel gelegt . hh) „ Hohlziegeleindeckung, trocken gelegt ....

in Mörtel gelegt .... kJc) „ First- oder Grat-Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegt, per m.............

Für jede Stockwerkserhöhung werden die berechneten Zuschläge mit ²/₃ angenommen.

m) Ziegeleindeckung von innen mit Mörtel bestreichen, per qm:

0’003 kbxn Gruben- oder Weißkalk 0'004 kg Kälberhaare ....

0'006 kbxn Flußsand.....

O'4 Ziegeldeckerstunden 0'2 Handlangerstunden ....

K 0-94

1-29

ii) „

2-33

0-45

0-25

0-40

n) Übersteigen von Ziegeldachungen (Ausbesserung durch Auswechslung mit Beigabe einzelner Ziegel, Reinigung der Rinnen, Yerstreichung von Fugen mit Mörtel, Abräumung von Schutt und Füllen der Dachwasserfässer), per qm:

1.    bei einfach gedeckter Resche mit Flachziegeln .

2.    „ doppelt

3.    „

0-42

0-45

„ Hohlziegeln .

0) Jährliche Instandhaltung von Ziegeleindek-kungen kostet im großen Durchschnitt per 1 qm und Jahr die Hälfte der vorher unter 1., 2. und 3. gemachten Ansätze.

0-51

Falzziegeleindecknng. Diese Dacheindeckung bietet gegen gewöhnliche Ziegeldächer die Vorteile, daß wegen des

Falzziegel.

Ansicht. .

Falzziegeldeckung bei Sheddächern.

PP

HB

■Æ

m,

ç%

Querschnitt.

iS

SP

leichteren Gewichtes der Falzziegel eine geringere Gehölzkonstruktion des Dachstuhles und wegen der eigentümlichen Form der Falze ein sehr flacher Neigungswinkel der Dach-resche möglich ist und die Eindeckung (das Einhängen) durch jeden gewöhnlichen Arbeiter besorgt werden kann.

Anmerkung: Sowohl die Falzziegel mit Seitenrippen, als auch jene mit Kauten haben 0'41 m Länge, 0'25 m Breite und decken 15 Stück 1 qm Dachresche; das Gewicht beträgt per mille 2700 kg, also per 1 qm gedeckte Dachfläche 40 kg, und können demnach 3700 Stück per Eisenbahnwaggon verladen werden; die Lattung wird 0'32 m weit hergerichtet und ist die Dachneigung mit 25 Grad vollkommen zureichend.

Kosten der Falzziegeleindeckung samt Materiale:

a) flache Eindeckung mit Seitenrippen oder Rautenziegeln, per 1 qm Resche:

15 Stück Seitenrippen-oderKautenziegel l/m à K 120’00, K 1’80 1-0 Weiberstunden zum Tragen auf die

Dachfläche..........

0'6 Männerstunden zum provisorischen Einhängen ...........

0'6 Maurer- oder Ziegeldeckerstunden zum definitiven Eindecken......

0-21, „ 0-21 0-29, „ 0-17 0-45, „ 0-27

K 2-45

b) Dachfirst- oder Grateindeckung, per 1 m Länge :

4 Stück Firstziegel.......

Arbeitslohn für das Eindecken in allem

à K 0-70, K 2-80 .    .    „ 0-30    „

3-10

c) Dachfenster per Stück, einfache:

1 Stück Fenster......

Arbeitslohn für das Einhängen .

K 1-80 „ 0-20 „

2-00

d) Dachfenster per Stück, doppelte:

1 Stück Fenster......

Arbeitslohn für das Einhängen .

K 2-50 „ 0-25    „

2-75

NB. In der Kegel werden die mit Falzziegeln gedeckten Dächer nicht mit Kalk verstrichen, wo dies aber dennoch aus Kücksichten höherer Solidität geschieht, soll das Verstreichen der Fugen .mit einem speckigen, feinen Fettkalkmörtel (oder Haarmörtel) von unten erfolgen und kostet per qm.................

Bei Verwendung von geteerten Falzziegeln erhöht sich der Preis per 1000 Falzziegeln um

Bei Regiearbeiten des Ziegeldeckers kommen folgende Einheitspreise in Anschlag:

1.    Ziegel-, Kalk-, Sand-, Moos- und Spänematerial nach den Ansätzen der Analyse;

2.    Glocke beim Zusammenstoß von First und Grat ....

0-40

.    „ 15-00

8-00

1-80

per Stück „

4. Mörtel aus Fettkalk und Flußsand, per Schaff (mindest 25 1) „    0-80

3. Glasdachziegel

5.    Draht, galvanisch verzinkt.........

6.    Arbeitslöhne per Stunde laut Analyseansätzen.

25B

Schiefersteindacheindeckung nach der Re sehe berechnet, per qm:

A. Abtragung alter Schiefereindeckungen:

Hiebei ist das Materiale vorsichtig abzuheben, das hievon noch brauchbare zu reinigen und zu schlichten, und der Schutt abzuräumen und in der Nähe des Gebäudes zu deponieren.

a)    Schuppenschieferdeckung eines ebenerdigen Gebäudes abtragen:

0’35 Schieferdeckerstunden

O’5 Handlangerstunden

b)    Schablonenschieferdeckung (Quadrat-, Rechteckoder Poligonform) auf Bretterschalung genagelt, von einem ebenerdigen Gebäude abtragen:

0’35 Schieferdeckerstunden

0’3 Handlangerstunden .

c)    Schablonenschieferdeckung auf Latten genagelt, von einem ebenerdigen Gebäude abtragen:

0’4 Schieferdeckerstunden

0’3 Handlangerstunden .

d)    Schuppen- oder Schablonenschieferdeckung von höheren als ebenerdigen Gebäuden abtragen, erfordert für jede Stockwerkserhöhung zu den ad a, b und c angesetzten Arbeitslöhnen einen Zuschlag von:

0’25 Handlangerstunden

e)    dieselben Schiefereindeckungen abtragen, das brauchbare Materiale aber nur am Dachboden deponieren, erfordert von den ad a, b, c und d angesetzten Kosten einen Abzug von:

0’2 Handlangerstunden

Bei Regiearbeiten, welche nicht ausgemessen werden können, gelten folgende Preise für Handarbeit und Materialien inklusive Meistergebühr :

1 Schieferdeckerstunde..................

1 Schieferdecker-Lehrjungenstunde............

1 männliche Handlangerstunde..............

1 weibliche    „    ..............

1 Schaff Yerstreichmörtel mit Haaren...........

1000 Stück verzinnte Schiefernägel............

1 Stück Drahthafter...................

Schieferstein liefern laut Tabelle.

Materialfuhr zweispännig per Tag.............

«    «    » Va Tag............

Wenn das Material vom Bauherrn beigestellt wird, ist eine Meistergebühr von 10°/₀ vom Arbeitslohn zu berechnen.

à K 0-63, K 0-22 „ „ 0-29, „ 0-14

K 0-36

à K 0-63, K 0-22

29, •„ Q’09    „

à K 0-63, K 0-25 „ „ Q’29, „ Q’09 „

à K 0’29    „

à K 0’29    „

O’Bl

0-34

0-07

0-06

0-63

0-42

0-29

0-21

0-80

3-80

0-02

„    18-00

„    10-00

B. Neueindeckung mit Schiefersteinen auf Brettereinschalung (an Arbeit und Material):

Bei Anwendung von

lugenüber-greifung in m

Bei Nagelung der Steine mit

Eisen

nägeln

Iverzinn. „    „

' Bisen- Kupff nageln nageIn

Kosten für 1 qm Nen-eindeckung in Kronen

a)    mähr.-sch les. Schuppensteinen .

b)    böhmischen oder ungarischen

Schuppensteinen......

c)    mährisch-schles. Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt .

d)    mährisch-schlesisch. Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

e)    mährisch-schlesisch. Poligonsteinen,

einfach gedeckt......

/) böhmischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt .

g)    böhmisch. Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt

h)    ungarischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt .

i)    ungarischen Quadrat- und Rechtecksteinen, doppelt gedeckt

Tc) rheinischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt .

Ï) rheinischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt

m) rheinischen Poligonsteinen, einfach gedeckt ........

n)    blauen französischen Quadrat

oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt .........

o)    blauen französischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

p) roten franz. Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt

q)    roten franz. Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt

r)    roten und blauen französischen Poligonsteinen, einfach gedeckt

s)    roten belgischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt .

t)    roten belgischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

u)    blauen englischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt .

v)    blauen englischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

0-1

0-1

0-09

0-08

0-1

0-08

0-06

0-09

0-08

0-07

0-06

0-08

0-07

0-06

0-07

0-06

0-07

0-07

0-06

0-06

0-05

2-22

2-30

2-72

3-38

2-86

3-30

4-00

3-22

3-80

2-94

3-62

3-14

3-16

3-86

3-24

4-12

3-34

3-30

3-70

3-48

2-38

2-48

2-86

2-94

2-86    3-10

3-54

3-04

3-40

4-12

3-36

3-96

3-04

3-74

3-30

3-26

3-98

3-34

4-24

3-48

3-40

3-82

3-56

3-88

3-34

3-66

4-46

3-60

4-30

3-30

4-08

3-54

3-50

4-32

3-60

4-56

3-72

3-62

4-18

3-80

4-24    4-36    4-68

Bei Anwendung von

Fugenliber-greifung in m

Bei Nagelung der Steine mit

Eisen

nägeln

verzinn.

Eisen

nägeln

Kupfer

nägeln

Kosten fur 1 qm Neueindeckung in Kronen

w)    roten    englischen    Quadrat-    oder

Rechtecksteinen, einfach gedeckt .

x)    roten    englischen    Quadrat-    oder

Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

y)    roten und blauen englischen Poli-gonsteinen, einfach gedeckt

z)    roten und blauen englischen Poli-gonsteinen, doppelt gedeckt

ad)    weißen    bayrischen    Quadrat-    oder

Rechtecksteinen (Sohlenhofer- oder Kehlheimersteinen), einfach gedeckt bb) dessinierten Steinen von englischen roten und blauen und bayrischen weißen    Steinen nach Zeichnung,

einfach gedeckt......

0-06

3-52

3-60

3-86

0-05

0-06

0-05

0-08

0-08

4-30

4-42

4-74

3-60

3-92

3-98

4-66

5-52

8-00

4-80

5-64

8-30

5-16

6-00

9-00

K 0-30

0-10*

.    .    48%

.    35%

•    40%

C.    NeueindeckungmitSchiefersteinen aufLatten-

schalung (an Materiale und Arbeit), wobei die Fugen von innen mit Zementmörtel verstrichen werden, erhält zu den im vorigen Absatz B angesetzten Kosten einen Zuschlag von..............

D.    Reparaturen an Dachschiefereindeckungen:

o) Umdeckung eines mit Schiefersteinen gedeckten Daches mit Beigabe von beiläufig 20°/₀ neuer Schiefersteine, aller Nägel etc., an aller Arbeit und Materiale

1.    hei Schuppensteineindeckungen .

2.    hei einfachen Schablonensteineindeckungen

3.    hei doppelten    „

der ad B dieser Post-Nr. gemachten Preisansätze.

b) Jährliche Instandhaltung mit Schiefersteinen hergestellter Dacheifideckungen, wobei der Unternehmer alles Materiale und alle Arbeit zu besorgen hat, im großen Durchschnitte per 1 qm und Jahr .    .    .    .    .

Schiefersteintlacheindeckung nach der Grundfläche berechnet stellt sich bei der in voriger Post angesetzten Übergreifung der Fugen um 15% höher als die dortselbst angegebenen Einheitspreise.

Tabelle über die Preise von mährischen und schlesischen Dachschiefer-Erzeugnissen :

Ungefähre Stückzahl pro 1 qm hei 52 mm = .= 2 Zoll Übergreifg.

35 kg

31 „

70 Stück

28.₈

40

29.₄

22.₆

17.;

14.4

11.«

10

8-5

7-s

28.₈

17.₂

mährischen und schlesischen Dachschiefer-Erzeugnissen.

U ngefähre S tück-Loko Wien || zahl auf eine Waggonladung ,    „ von 10.000 kg

II. Kl.jj Tragkraft

I. Kl.

K i. Kl. ir. Kl.

5-30

4-60

00-9

5-60

Loko Weißkirchen

Ab Grube Olspitz

I. Kl. II.Kl. I. Kl. III. Kl.

3-88 3-20 4-20 3-50 3-48 2-50 3-80 2-80

23000

11500

15000 13000 11500    9500

7500

6000

0006

7000

5800 5000 4800 4000 4000 3500 3300 2700

1800

12000

0086

7300

144qm

2100

1450

950

17-50

6-50

12-00

09-01

O O O O O O O O (Mppip^pipp

Hiibó-ócMHłó-ó

4-40

6-10

00-6

00-01

14-70

00-81

CM

21-10

24-60

41-30

^HOOOOOOO qs >p i> r* cp th d- cm (M^HcbcfcócMcbcb

rH < t-H tH

O    OOOOOOQQ

(M    ^(MippOQpOp

Ô    cb »b i> ô <m ^ c> ö

rH t-H y—* y—* 03

^ooooooo

0-OCp-^-r^qîCpCD

(M-^LÓD-ÓłÓcM^H

v—I t-H rH

4-80

OOOOgOOQQ

CMOCMCpOOCMOO

ôtibô-ôïCM^sbdsô

HHHrtCO

loSS 3833

bi>H ^660 t-H    CD 05

2-70

2-00

von

Loko Olmütz

Walters-dorfer Steine

Tabelle über die Preise

Moradorfer

Steine

I- Kl. II. Kl. I. Kl. III. Kl.

4-20

3-80

15-40

15-40

4-90

Gegenstand

unn

in uappqj

jap agojjq

o o o o o o o

CD GO lO ^ CM GO CO

cb do ô cm cb «b

oooooooo

cp-jHcpcMcpcMyO'^

COiÔC>ÔCMibÔ-Ô

vH tH v—* H CM

CMOOOOOOO

rtiOiOCOCOOCOCO

cbH<cbdoôcMcbîb

r—i t-H tH rH

3-20

4-70

7-30

09-6

12-60

14-90

17-30

20-00

CDOO GO CCI CO CM CD <05

Zentnerschuppen.

100 kg große Schuppen . . 100 „ kleine „    . .

Tausendschuppen.

1000 Schuppen .....

Reguläre Schuppen. 100 St. reguläre Schuppen Quadratsteine.

100 St. Quadratsteine . . 100 „

¹⁰⁰ «

100 »

100 „

100 „

100 „

100 „

100 „

Englische Rechtecke.

100 Stück Rechtecke . .

100

100

o o o o

CM C5 rß sp CM 00 CT5

cm ■<# co

Pflaster.

1 qm ord. Pflaster . . . 100 St. geschliffenes Pflaster ¹⁰⁰ »

¹⁰⁰ »

¹⁸⁴/316

211

I>COOCO<M050iO C0C0 05H-+O05I> (M (M W CO CO CC CO ^

¹⁸⁴/316

¹⁸⁴/369

²¹¹/421

CO CD iO CD i—i 05 CM CO CO

Neue Eindeckung mit Kunstschotterbetonstein, wobei die aus Betonmasse hergestellten Platten auf gerade Lattung in diagonaler Richtung eingehängt werden.......

K 3-25

Schwarzblechdacheindeckung nach der geneigten Fläche berechnet, per qm:

a)    Abtragen alter Blecheindeckungen samt Beseitigung des

Materiales......................

b)    Neueindeckungen mit steierischem gewalzten Schwarzblech, mit Falz und beiderseitigem zweimaligen Ölfarbenanstrich (bei Dachreschen, Ichsen, Säumen), wenn die per 1 qm zu verwendenden Blechtafeln

1.    zirka 3 kg wiegen ...............

2.    *    4 „    „    ...............

n 5 „    --    ...............

wozu bemerkt wird, daß die ad 1 bezeichnete Art die für Dacheindeckungen gebräuchlichste ist, wobei sogenanntes 18er Blech in Verwendung kommt.

024

o © o

vH vH Ov

CC ^ Tt<

Flache verzinkte Schwarzblechdacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm:

a)    Abtragen solcher Deckungen samt Materialbeseitigung .    „

b)    Neuherstellung bei flacher Deckung der Reschen, Ichsen, Säumen:

bei 03 mm Blechstärke..............

» 0-5 „    „    ..............

»    0‘7    »    »    ............. n

0-24

CO tO

. V •    •

einzusehen.

Weitere Flachblecheindeckungen sind in Kapitel VIII

w ellenförmig gebogene verzinkte Schwarzblecheindeckung, u. zw.:

a)    bloße Eindeckung auf bereits fertige Dachstuhlkon

struktionen aus 07 mm starkem Bleche mit 86 mm Wellbreite und 25 mm Welltiefe, an allem Materiale und Arbeit, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm.....

b)    vollständiges Dach, d. i. Eindeckung, Verankerung

und eiserne Mauerbänke, bis 4 m Spannweite, an allem Materiale und Arbeit per 1 qm Grundfläche......

c)    ebensolches Dach bis 6 m Spannweite, per 1 qm Grundfläche .......................

d)    ebensolches Dach, jedoch noch mit Winkeleisenbögen, quer

durchlaufenden Winkeleisen und Zugschließen, bis 4 m Spannweite, per 1 qm Grundfläche.........

6-18

„ 11-30

. „ 12-00

.    „ 13-00

!*■

îoo’ym

.......»

40m/n.

e) Dachkonstruktion mit Eindeckung wie vor, von 4 bis 12 m

Spannweite, per 1 qm Grundfläche..........

/) ebensolches Dach von 12 bis 16 m Spannweite, per 1 qm

Grundfläche .....................

g) ebensolches Dach, von 16 bis 20 m Spannweite, per 1 qm Grundfläche .....................

Tabelle über das Materiale an kanneliertem, verzinktem Eisenbleche für 1 qm Dachfläche, wobei die einzelnen Tafeln je 2 m Länge haben und die gangbarsten Profile angewendet erscheinen.

K 14-50

„ 15-60

„ 17-00

Blech

dicke

in

mm

Preis per 100 kg in Kronen

Wellenbreite in mm

Wellen tiefe in mm

86

25

133

100

100

100

100

125

30

30

35

40

45

60

Gewicht per 1 qm Deckfläche in kg

1-0 I 44-00

6-71

7-22

8-26

9-29

10-32

6-50

7-00

8-00

9-00

10-00

6-35

6-85

7-80

8-80

9-75

6-78

7-30

8-35

9-35

10-40

7-20

7-75

8-85

9-95

11-05

-O CS    cs

C?OOüi<l

9-16

9-86

11- 27

12- 68

Alle Profile können von einem Minimalradius von 2 m angefangen nach der Längenrichtung der Wellen gebogen, d, h. bombiert werden, wofür per 1 q ein Zuschlag von K 2-00 berechnet wird.

K 4-70

Verzinnte Zinkblechtaschen-Daclieindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm...........

(Diese Deckung erfordert 15 Tafeln per 1 qm Deckfläche, welche mittels Nägel und Haften auf die Einlattung befestigt werden; 1 qm Dach wiegt 7—7-5 kg, die Tafeln sind mehr oder minder stark gewellt, haben eine Länge von 415 mm und eine Breite von 220 mm bei 0"5 mm Dicke und geben durch die Anordnung der Wellen sowie der Verbindungsart ein lichtes, leichtes und relativ billiges Deckmateriale ab.)

Wellenschiefer-Dacheindeckung aus gepreßten Metallplatten

_______ von verschiedenen Blecharten, deren

Platten an ihren Umfangslinien einen aufgepreßten Rand erhalten, während der mittlere Teil wellenförmig gehalten ist ; gewöhnlich werden Plattengrößen von 0-27 m Quadratlänge angewendet, deren Gewicht per 1 qm aus Zinkblech 4-9 kg, aus verzinktem —.—— ----_ Eisenblech 5-2 kg und aus Kupfer

blech 5-5 kg beträgt und von welchen 17 Stück Platten per 1 qm erfordert werden.

Die Befestigung der Decktafeln erfolgt mit Nägeln, Schrauben oder Splinten auf 166 mm von Mitte zu Mitte gelegenen Latten und beträgt die zulässige Dachneigung 1 : 15.

Größe der einzelnen Tafeln

27/27 21/21 16/16

cm

cm

cm

Wellenscliiefer aus verzinktem Eisenblech eingedeckt per qm.......

„    aus Zinkblech Nr. 11 eingedeckt

per qm ..........

„    aus Zinkblech Nr. 11 galvanisch

verkupfert per qm.....

„    aus Zinkblech Nr. 12 eingedeckt

per qm ..........

„    aus Zinkblech Nr. 12 galvanisch

verkupfert per qm.....

„    aus Kupferblech 0-5 mm stark,

Natur, vernickelt oder galvanisch vergoldet ......

Preis in Kronen

5-00

4-80

6-60

5-40

7-20

11-00

5-10

6-80

5-80

7-40

12-80

Kupferblechdacheindeckung, berechnet nach der geneigten Fläche, per qm:

a)    bei 4 kg Gewicht des Bleches per qm

71

77

5-60

7-80

6-40

8-60

13-00

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

für flache . . Deckung . . . für Säume . . für Ichsen . . für Saumrinnen

16-40

19-90

23-15

26-20

29-00

Gußeisendacheindeckung :

a)    Falzziegeleindeckung, per 1 qm (25 kg schwer) . . „

b)    Flache Deckung mit Facetten ziegein, per 1 qm geneigte Fläche (wozu 18 Stück Ziegel im Gewichte von zusammen 27 kg erforderlich sind), u. zw. :

schwarz oder rotbraun glasiert............„

schwarz und grün gemischt glasiert (Mosaik).......

grün, lasurblau etc. glasiert...............

asphaltiert, braun, grau oder schwarz..........

c)    Firstziegel, schwarz oder rotbraun glasiert, per m . .    „

„    grün, lasurblau etc., per m........

„    asphaltiert ; braun, grau oder schwarz, per m „

d)    dazugehörige Dachfenster, per Stück.........

Häuslersclie Holzzementdacheindeckung, wobei auf die unter einem Neigungswinkel von 10 Grad hergestellte, mindestens 40 mm starke Brettereinschalung vorerst erwärmte Holzzementmasse aufgestrichen und mit Sand überstreut oder aber eine Lage Dachpappe überlegt wird, um die Fläche ebener und elastischer zu machen. Auf diese Zement- und Sandschicht kommt nach Abbürsten derselben ein wiederholter Anstrich mit Zement, auf welchen dann eine Papierlage aufgetragen wird, deren Enden sich gut und dicht überdecken. Diese drei- bis sechsmal

10-80

■^tOOOOOOO

CQr-tOîT-lCNlcpcpO

I'HOlOJCfcrtt'^cbT^

H H i-i    Ol

aufgetragenen und stets mit Holzzement überstrichenen Papierlagen erhalten dann nach der letzten Schicht eine etwa 0-05 bis 01 m hohe Sand- und Schotterlage mit Kalkbreimischung oder einen leichten Lehmestrich.

mm

js? .

! i“? ! Dacheindeckung mit Holzzement direkt über einer Wölbung, wobei die Oberfläche der Wölbung mit einer leichten Betonschicht ausgeglichen und die Dachneigung ebenso erzielt wird, worauf dann die Papierlagen kommen.

mm

Daclieindeckung mit Holzzement

über einer Deckentramlage, mit Gesimsabschluß und Ventilation der Holzkonstruktion.

j . ilf Patentierte Holzzementeindeckung nrLi—ŁLL. für Spreng- und Hängwerks-däcber mit einer Neigung von 20% wegen der Holzkonstruktion, bestehend '    in drei Lagen Dachpappe mit Asphalt-

1 teeranstrich und darüber Sand und Beschotterung.

1 qm dieser oben beschriebenen Dachung kostet in allem, jedoch ohne Bretterverschalung der Besehe und ohne Blechsäume :

a)    bei 1 Lage Pappe und 3 Lagen Papier

b)    „ 1 „

. K 1-90

2-05

<-•) „

Asphaltdacheindeckung. Bei dieser Deckung wird die Bretterschalung der Dachresche vorerst mit Steinkohlenteer gut getränkt, dann mit Quarzsand bestreut, worauf nach vollkommener Trocknung des Anstriches die Fläche mit Packleinwand überzogen und letztere mit Mineralteer und Asphalt, in der Mischung von 4:5 geschmolzen, etwa 6 bis 7 mm hoch dicht asphaltiert und nachher besandet wird. Ist diese Masse trocken und der lose gebliebene Sand abgekehrt, so wiederhole man den Anstrich mit der Mischung

„    2-30

„    2-45

2-25

jährlich wiederkehrende Er-

von 4 Teilen Mastix und 1 Teil Mineralteer und behandle denselben wie früher. Nach Abtrocknung und Abkehren des wieder lose gebliebenen Sandes übergieße man die Asphaltmasse mit einer dünnen Kalkmörtelschicht.

1 qm dieser Eindeckung kostet ohne Bretterschalung inklusive aller Arbeit und Materialien.........

Rasendacheindeckung :

a) per 1 qm verdeckte Fläche, neu herstellen.......

n 1 n    v

haltungskosten

Gußsteindacheindeckung, neueste Methode, auf Lattung, per qm:

a)    Primaqualität....................

b)    Sekundaqualität...................

Korksteine und Gipsdielen in Ziegel- und Plattenformat, besonders zu Isolierungen für gewöhnliche Holzdächer an Stelle doppelter Verschalung und Zwischenfüllungen, dann für Wellblechdächer u. s. w. sehr geeignet, sind im Kapitel X aufzusuchen.

Eternitschiefereindeckung. Der Eternitschiefer wurde früher Asbestschiefer genannt und ist ein neueres industriell erzeugtes und schon sehr bekanntes Dachdeckungsmaterial, das der Hauptsache nach aus einer Verbindung von Asbest und Zement, in Platten geformt, besteht. Der Asbest (griechisch asbestos, unverbrennlich) besteht aus einem faserigen Mineral mit Beziehungen zu eisenarmer Hornblende, zu Augit und Serpentin, welches bei Verfilzung der Fasern den sogenannten Bergkork bildet, und kommt in den Pyrenäen, im Odenwald, in Australien, Nordamerika, Sibirien, Schweiz, Italien und in Tirol vor.

Die gegenwärtigen Fabrikate des Eternitschiefers haben nach dem Gutachten des k. k. technologischen Gewerbemuseums in Wien eine enorme Zugfestigkeit (420 kg per cm²) und gleicht die Verbindung der Asbestfaser mit dem Zement im Eternit, jener des Eisens im Eisenbeton, ist zudem feuerbeständig, wetterfest und sehr leicht, indem 1 qm Eterniteindeckung nur 8 bis 12 kg Gewicht hat.

Die Eternitschieferplatten werden in mehrfachen Formen erzeugt, haben eine vollkommen glatte Oberfläche und gleiche Dicke von 3 bis 4 mm, lassen sich nahezu bei allen Dachungsarten verwenden und sind bei Auswechslungen bestehender Stroh-, Schindel-, Pappe- oder Blechdächer wegen ihres geringen Gewichtes sehr zu empfehlen, da keinerlei Verstärkung des Dachstuhles notwendig ist und ihre Befestigung mittels eigener Nägel und Haften auf Latten oder Bretterschalung einfach (wie bei gewöhnlichen Naturschiefersteindächern) erfol gt.

Außer zur Dachdeckung kann Eternitschiefer auch zur Verkleidung wetterseitig gelegener Mauern, bei Holzbauten und bei Holzplafonds als Schutz gegen Feuersgefahr mit Erfolg Verwendung finden.

K 7-30

1-05

0-06

3-50

3-00

K)

05

to

Dacheindeckung mit Schablonen, Waben und □-Platten :

bei    5    cm Übergreifung .    .

n    6    n    w    •    .

7

”    o    ”

n    °    11    n    •    •

»    9    „    „    .    .

,,    10    „

Doppeldeckung der Dachfläche mit n-Steinen: bei 4    cm    Übergreifung    .    .

ii *-*    «    ii    .    .

n 0    «    «    .    .

7

”    ¹    n    n    •    •

Plafond- od.Wandverkleidung : bei 3    cm    Übergreifung    .    .

» t    ,    „    .    ,

n 5    „    „    .    .

? 6 „

Plafond- und Innenwandverkleidung mit Platten 1000 X 1000 X 4 mm . . .

Einfache

Sämtliche Preisansätze sind für Herstellungen im Bereiche der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien berechnet.

5ć‘

Vorstehende Preise gelten

1-00 2-03 050 0*10 0-65 3-25

OT l+M OT OT |M 4M CO rfM

Ô P Ô OT

4M 4m OT O_

W OT OT CO

O¹ Ot O' O1 OOPO có CD cis cis

oooo_

OT 4M rfM OT

có ot co ob    •    •

h-T OT OT OT

ef

2:*• n

w

<D

?

CJQ

s*

20 X 20 cm Platten à 7-75 h

ES

?

►S

Zuschlag für Formsteine u. Verachnit

Nägel

Arbeitslohn

Kosten für 1 qm bedeckte Fläche

p>

2.

ft

MMMM COCOCOCO -0OT4MOT GO -O OT O'

PócfcP cóPotot

OOP co O O OT HM

CO CO CO -m ^m _

Ot CO O 00 -O OT

Ó ds P eo P ćb o OT oo o o

gg

n>

cw

CD

to

co co cą tą    4^ rfr. 4M 4M

do ot 4M to    «ô eh rfi. co

-o 4m 4M as    -j oo o co

pppp pppp tÓ lć) lÓ tÓ 4m co co i—i    i^enM^

oooo oooo PPPP tó co có co

CO CO CO CO    4M 4M 4^

pppp pppp ot os ot ds do clb do do oooo oooo

^CP,

g

Pr

COCOCOCO OT Ot Or Ot PPkjó óoootP w co oo co O' o¹ ot oo

4M co co co co co P P P P do 03 IND 4M ca CO -Cl 4M

opppop

[jppppp

I—i CO -3 OT 4M CO

opppop P P P P P p

C7> Cn Cr O' Ot Ot

opooop

C5 C5 C5 C5 Ci CS OOOOOO

p    OT W

Ô OT OT Ô -j ch 00 OO 4M CO OT CO

Betrag in Kronen

30 X 30 cm Platten à 16-5 h

ęp

s.

99

T-5

Zuschlag für Formsteine u. Verschnitt

Nägel und Sturmklammern

Arbeitslohn

Kosten für 1 qm bedeckte Fläche

Pt

Pr

pT

OT

)_L t_l |_i

O' ^ OT

P P có do -o o cg oo

OO GO -O —3

otPPcó

OT OT O O_

CO CO CO CO tP tP tP OT

PotPó cis p Ô CD

-O OT to 00 CO CO —3 OT

l-M I—¹

KOCDcpOOOp

P P

4M O co co tą CO IND cą p CD P OT P W -3 OT 00 CO ^3 CO

I—T OT •—1 OT GO O' Ot

Stücke

Zahl

40 X 40 cm Platten à 28-5 h

2.

Pt

s.

er?

o Eternitplatten.

cp cp cp cp cp cp cp cp

i-L i-L iCi. tôtôobtô toto^o toi—»-oo oooo oooo K* 4 M M có ob ci t>b co ins co to coojqoa:

oooo oooo rfM 4M 4M rfâ- ot <ot ot ot qt qt qt qt oooo

CO 03 CO DO    O’ OT O' 4M

m* ô do -ó co có m1 cis astOMOi -aojoto

cp o cp cp cp o

C5 Qt tfu CO tO tO

o cp cp cp O O

Qi Cr Or Qt Q* Cn

oooooo cb O' ó> cb ö> oooooo

ot w ot as w w db -ó eh 4m tô ô OOOTMOrtiCD

?

OQ

p'

Zuschlag für Formsteine u. Verschnitt

Nägel und Sturmklammern

Arbeitslohn

Kosten für 1 qm bedeckte Fläche

Spen gierarbeiten.

Materialien.

(Loco Baustelle.)

Weißbleche, für zirka 25 qm Eindeckung genügend, zirka 95 kg schwer, per Kiste:

a) Doppelformat mit 150 Tafeln je 340 mm breit, 530 mm lang,

Marke MLB.....

b) Hochfolio mit 150 Tafeln je 250 mm breit, 680 mm lang,

K 51-50 Marke ML.....

Raffinierte Zinkbleche; dieselben werden normal in Tafeln von: 0'65 m X 2 m, 0⁻8 m X 2 m, 1 m X 2 m und 1 m X 2*5 m, auf Bestellung aber auch in Tafeln bis 1-65 m Breite und bis 6-60 m Länge gewalzt.

ML

MSB

MS

MS

FF

FF

Blech-

Nummer

Stärke

der

Tafeln

Gewicht per qm

Grundpreis per 100 kg

in

in

in

mm

kg

Blech-

Nummer

Stärke

der

Tafeln

Gewicht per qm

Grundpreis per 100 kg

in

in

in

mm

kg

0-100 0-143

11

OOWOîO^OOiOOiOOGO

85-00

82-50

79-20

75-90

72-60

69-30

67-80

67-30

66-70

66-10

65-50

64-90

64-30

(MiOXH^INOQOCD^MOX cppp^cp^cpD-p-rHcpipcp Ô Ó H H H tH tH rH tH (fd

5-74

6-65

7-56

8-47

9-38

10- 29

11- 20

12- 46

13- 72

14- 98

16- 24

17- 50

18- 76

63-70

63-70

63-10

63-10

62-50

62-50

61-90

61-90

61-30

61-00

60-70

60-00

59-40

NB. Die Einzelgewichte sind Durchschnitte aus der Abwage einer größeren Tafelzahl. — Die Nummern 1—4 werden auf den belgischen Werken mit geringerer Stärke als auf den schlesischen Werken gewalzt.

Für Dacheindeckung und zu Gesimsabdeckungen werden am häufigsten die Nr. 11, 12 und 13 verwendet, Nr. 14 und 15 zu Binnen u. dgl.

Rinnenblcche mit 75 Tafeln per Kiste, neues Format:

1 Kiste 320n»n370ran»420mra470rara520mnibr. u. 750™¹“ lg.

Marke R

90    1 08    120    138    156 kg schwer

K 68-00 82-00 96-00 110-00 124-00

MR K 62-00 76-00 90-00 104-00 116-00

„ MRß K 58-00 72-00 86-00 100-00 112-00

Eisenblech, gewalztes steirisches, per kg ......

„ verzinktes, per kg...........

gegossen ...............

gewalzt...............

Haken zum Festmachen von Wasserabfallstehrohren, per Stück „ Dachsaumhaken samt Nägel, zirka 1 kg schwer, per Stück .    „

Blechnägel, per 1/m ... ..........

Verzinnte Decknägel, per 1/m........

Lötzinn, per kg...............

Salzsäure, per kg..............

Ölkitt, per kg................

Kolophonium, per kg............

Harte Holzkohle, per Meterzentner (=100 kg)

Blei, per kg j

K 0-48

0-62

0-52

0-75

0-28

0-65

~ 11

1-05

2-50

2-40

0-55

0-72

0-35

„ 12-00

Dacharbeiten mit Weißblech.

Weißblechdacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm:

a)    Abtragen solcher Deckungen samt Materialbeseitigung „    0-24

b)    Neuherstellung bei Dachreschen, Ichsen, Säumen, aus

Schlüsselblech samt zweimaligem Anstrich.......

Flache Dacheindeckung für alles Materiale und Arbeit, jedoch ohne Beistellung von Weißblech, per qm .... Geschweifte Turmeindeckung mit Material, per qm . . Geschweifte Turmeindeckung ohne Material, per qm .    „    3-20

Feuermauer-Eindeckung samt Haft und Spannhaken, per qm „ Hängrinne von starkem Schüsselblech, 0-25m weit, 0'15 m tief, an beiden Seiten mit eingezogenen Eisehstangeln, samt Aufmachen und Rinnenhaken, mit zweimaligem Engelrot-Ölanstrich an der Innen- und Außenseite, per qm ...    „    3⁻50

Hängrinne von starkem Schüsselblech, 0-2 m weit und

0-1 m tief, sonst wie vor, per m............

Dachsaumrinne, 0-65 m im Umbug breit, mit eingezogenen Eisenstangein, samt Aufmachen und Rinnenhaken, mit zweimaligem Engelrot-Ölanstrich zu beiden Seiten, per m „ Dachsaumrinne, 0⁻5 m im Umbug breit, sonst wie vor, per m „

Steh- oder Abfallrohre samt Aufmachen und zweimaligem Engelrot-Ölanstrich, samt Rinnenhaken, per m:

bei 0-2 m im Durchmesser.........

» 0-15 „ „    „    .........

» 0-13 „ „    „    .........

0-1

5» w A n rt    n    .........

» 0-05 „    „    „    .........

„    2-90

2-10

6-50

5-50

„ 2-60

5-50

4-90

„    3-50

3-00

„ 2-80 „    2-40

1-60

Liegendes Dachfenster im Lichten 065 m im Quadrat, der Stock von Holz, mit Weißblech überzogen, die Fensterrahme von Eisen mit Scharnier, Aufspreizstangen und Kloben, samt zweimaligem Ölanstrich und Anarbeiten, per Stück........................

Stehendes Dachfenster von Weißblech, bis 065 m breit und bis 055 m hoch samt hölzerner Fensterrahme, Beschläge, Aufspreizstange mit Kloben, zweimaligem Ölanstrich und Anarbeiten, per Stück

K 15-00

. „ 18-00

Dachluke, sogenannte Fledermausluke von Blech wie vor, per Stück......

„ 12-50

Gesimseindeckung mit Weißblech bei Gesimsen bis 0"5 m Breite, samt Material und zweimaligem Ölanstrich, per

qm

6-75

Dacharbeiten mit Schwarzblech.

Flache Dacheindeckung, dann Ichsen, Zwischenrinnen und Dachsäume mit gewalztem steirischem Eisenblech, mit 0-65 m breiten, 1 m langen, 3 kg schweren Tafeln, samt beiderseitigem zweimaligen Engelrot-Ölanstrich, mit allem Materiale, Zufuhr und Arbeit, per qm..........„

Eisen- oder Weißblecheindeckung abnehmen, die Falze aufmachen und abschneiden, das Blech aufrollen oder in Tafeln zerlegen und vom Dache herabschaffen, per qm . „

3-80

0-24

Dacharbeiten mit Zinkblech.

Zinkblechdacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm:

a)    Abtragen solcher Deckungen samt Materialbeseitigen .    „

b)    Neueindeckung mit 5 kg schwerem Blech, mit Falz . „

c)    Neueindeckung mit 5 kg schwerem Blech, nach französischem Leistensystem................

d)    Neueindeckung mit 4*5 kg schwerem wellenförmigen Blech . . .

Eindeckung mit stehendem Falz.

0-25

4-90

5-40

5-80

Eindeckung nach französischem Leistensystem.

Eindeckung mit liegendem Falz.

Kiesleisten bei Holzzementdächern an der Wasserablaufseite nach den bei diesen Dächern auf Seite 260 angedeuteten Zeichnungen bei massiv gemauerten Gesimsen, u. zw.: der der Dachpappe unterschobene Fangstreifen von 0'25 bis 0⁻50 m breit, der Doppelaufbug der Kiesleiste mit Verstärkungsrippen und Umbug, der doppelt gefalzte Abtropfsaum, eine Hängrinne mit Stützen oder Haken und eine Gesimsabdeckung von angenommen 0’32 m

Ausladung aus Zinkblech...............

Kiesleisten wie die vorigen nach obigem Profil auf Holztramschalung angebracht und für die Luftventilation der Gehölze in dem aufstehenden Bleche hinter der Rinne

mit Schützen versehen................

Kiesleisten mit Rinne ohne Gesimsabdeckung, sonst

wie vor .......................

Kiesleisten ohne Rinne bloß mit Abtropfsaumblech . . . Kiesleisten mit Traufkanten...............

K 8-55

8-25

6-00

4-80

3-00

00^

Blecheinfassung der Holzzementeindeckung an freistehenden Giebelseiten mit Hirnbrett und Gesimse, oder aber für Attikaoder Abschlußmauern..........

1-50

Blecheinfassung für Feuermauern, Kamine, Ventilationsschlote, angrenzende Nachbarmauern u. dgl................

1-80

Blecheinfassung der Holzzementeindeckung ohne eingelegtes Hirnbrett an Stirnseiten ...................

2-40

Blecheinfassung der Holzzementeindeckung mit zwischenüegendem Hirnbrett ....

2-70

Steh- oder Abfallrohr samt Rohrhaken und Aufmachen, per m:

bei 0-2 m im Durchmesser..............

0-1 ^

n uxu n n    n    ..............

„ 0-13 „ „    „    ..............

« 0-1 „ „ „ ..............

» 0-05 „ „    „    ..............

Feuermauereindeckung samt Haft und Spannhaken, per qm „ Liegendes Dachfenster, 0-65 m im Lichten im Geviert groß, der Stock von Holz und mit Zinkblech überzogen, die Rahme von Eisen mit Glasfalz und Splinten, Scharnier und Aufspreizstange und mit einzuschrauhendem Kloben,

per Stück......................„

Liegendes Dachfenster wie voriges, jedoch statt einer Glasrahme mit einem Deckel aus Zinkblech, per Stück „ Stehendes Dachfenster samt Holzrahme, bis 0-65 m breit und bis 0-55 m hoch für Glaslichten eingerichtet, Rahmen und Stock mit Zinkblech überzogen, in allem per Stück . . „ Wasserkessel aus Zinkblech, samt Materiale und Zufuhr,

50 cm Durchmesser, 50 cm hoch oder 40 cm im Quadrat,

Attikverzierungen, aus starkem Zinkblech nach Zeichnung gepreßt, wobei die Fläche nur in ihrer Projektion gemessen wird, samt Festmachen, Sandeln oder zweimaligem 01-anstrich, per qm:

a)    ohne Simaladen...................„

b)    auf Simaladen.....................

Attikaufsatz, aus getriebenem Zinkblech, 0-3 m hoch, ohne

Simaladen, mit einfach gezogenen Profilen und kleinen Akroterien in Entfernung von 2-75 m bis 3 m, samt Befestigen nach Angabe und Zeichnung, Sandlung oder zweimaligem Ölanstrich, per m...............

Attikaufsatz, aus getriebenem Zinkblech, wie vor, jedoch 0-45 m

hoch, per m......................

Sima( Rinnleiste-)Verkleidung, 0-3—0-38 m hoch, aus starkem Zinkblech samt Befestigen, per m............

Sima(Rinnleiste-)verkleidung, jedoch mit Blattornamenten aus starkem Zinkblech samt Befestigen, per m......

ooo oo o

ip H 05 Û 1> ch cb (Ń Ń th kb

14-50

17-50

15-00

14-00

5-60

6-00

6-50

7-00

55-00

40-00

20-00

24-00

800

14-40

Saumstreifen mit Hohlkehle, 0-38 m hoch, per .................

3-80

mmmm

Saumstreifen, kanelliert, 0⁻31 m hoch, per m „

710

•sq

mm

'dm

Attikzierung, 0-42 m hoch, per m

. . K 11-30

Attikstreifen, 0-20 m hoch, mit 1 m weitstehenden,    0⁻48 m    hohen Ausspitzungen, per m..........

Attikstreifen, 0-28 m hoch, mit 1 m weitstehenden,    0\30 m hohen    Ausspitzungen, per m..........

Attika von 0-54 m Höhe mit 2-50 m weitstehenden, 0-40 m hohen Ausspitzungen, per m................

Attika von 0⁻82 m Höhe, ohne Ecksäulen, per m........

Ecksäulen hiezu per Stück . . .

7-80

8-10

„ 17-70

. „ 90-00 . „ 48-00

ÜSSä«

ÏC*Î*€

SCsO^j

Bailustrade von 0 84 m Höhe, inklusive der Eckpostamente, per m......

„ 70-00

w/m/f/h

ymimrmiiń

Gesimsstab, verziert, 0-06 m hoch gepreßt, per m.........

1-25

Gesimsstab, verziert, 0-055 m hoch gegossen, per m ........

2-50

.*3 3 à 3 |3 3 ;

(111 11 fl 111 1

Gesimsfries, 0-30 m hoch, per m .

5-00

„ 60-00

Hauptgesimse aus Zinkblech mit 0-90 m Ausladung und 0"65 m Höhe, rein architektonisch gehalten und inklusive des Eisengerippes, per m..........

SS3HK

Hauptgesimse mit 0-95 m Ausladung und 075 m Höhe mit Hängplattenkonsolen, Eierstab und Zahnschnitten, inklusive Eisengerippe, per m.....

K 95-00

Eisengerippe für vorstehendes Hauptgesimse, um die Art der Befestigung am Mauerwerke darzulegen, wobei die den Eisenhebel rechts umfassende Schließe als Anker mit Schuber im Mauerwerke angewendet wird.

fei

Pilaster oder Lesenenkapitäl, 0 47 m breit, 0-065 m tief, 0‘42 m hoch, per Stück................

„ 48-00

Kapital für Säulen, Pilaster und Lesenen,

0-56 m breit, 0'70 m hoch für Säulen bei 0\56 m Tiefe, per Stück „ 150-00 für Lesenen oder Pilaster bei 0-28 m Tiefe, per Stück

„ 80-00

Konsolen von 0-88 m Ausladung, 0⁻39 m Breite und 0⁻48 m Höhe, per Stück........

„ 66-00

Konsolen von P63 m Ausladung, 0-36 m Breite und 0-68 m Höhe, per Stück . . „ 10P00

Mg] Konsolen von 0'62 m Ausladung, 0-31 m Breite und V 1-15 m Höhe, per Stück............

„ 90-00

ifr

û J bv sl>j

Mansardteile, und zwar:

Obergesims, 0⁻60 m hoch, per m . . . „    17-60

Gratgesims, 0-20 m breit, per m . .

Eckrosette innen, per Stück ....

8-20

3-50

Runde Mansardfenster, 0 48 m im Lichten, 1’05-j-l‘lO m von außen groß.......

K 35-40

fei

\v^j

Runde Mansardfenster, 0-67 m im Lichten, 1-40 —]—1*74 m von außen groß......

„ 80-00

Kleines Mansardfenster, 0-38 m im Lichten, 1-06 -j- 0-90 m von außen messend......

„ 26-00

a Mansardfenster, 0-49 -f~ 0-74 m im Lichten, mit

Verdachung, von außen L08 -j- 1-54 m messend „    76⁻00

Mansardfenster von 0-68 m lichtem Durchmesser, 1-60 m von außen breit und 1-94 m von außen hoch........

„ 85-00

If.tK

ff

Großes Mansardfenster von 0-86 -f-1-55 m Lichtmaß, von außen 1-74 und 2-68 m groß................

„ 216-00

Dacharbeiten aus verzinktem Eisenblech.

Flache Dacheindeckung, dann Ichsen, Zwischenrinnen und Dachsäume mit 0-95 m langen, 0-64 m breiten Tafeln, per qm.......................

Feuermauereindeckung samt Haft und Spannhaken, per qm „

Hängrinne, 0-25 m weit, 0-15 m tief, an beiden Seiten mit ein-gezogenen Eisenstangein, samt Aufmachen und Rinnenhaken, per m....................„

Hängrinne, 0-2 m weit und 0-1 m tief, sonst wie vor, per m . „

Dachsaumrinne, 0-65 m im Umbug breit, mit eingezogenen Eisenstangein, samt Aufmachen und Rinnenhaken, per m . „

Dachsaumrinne, 0-5 m im Umbug breit, wie vor, per m . . „

Zwischen- oder Zwuzel-Rinnen bei Shed- oder Sägedächern, per qm:

bei 0-7 mm DO mm D5 mm 2-0 mm Blechstärke

4-40

5-60

4-10

3-00

4-80

4-00

K 5*50 K 7-30 K 10-00 K 15-60.

Steh- oder Abfallrohr samt Aufmachen, jedoch ohne Rohrhaken, per m:

a)    0-2 m im Durchmesser................„

b)    0-15 „„    „    .................

c)    n n    n    .................

d)    0-05 „„    „    ................„

Liegendes Dachfenster, im Lichten 0-65 m im Quadrat, der Stock von Holz mit verzinktem Eisenblech überzogen, die Fensterrahmen von Eisen mit Scharnier, Aufspreizstangen und Kloben samt Anarbeiten, per Stück.........

Stehendes Dachfenster von verzinktem Eisenblech, bis 0-65 m breit und bis 0-55 m hoch, samt hölzernen Fensterrahmen, Beschläge, Aufspreizstangen mit Kloben und Anarbeiten, per Stück.......................

Gesimseindeckung bei Gesimsen bis 0-5 m Breite, per qm . „

o o o o

ip cp •ri -rfi cb Ń th

14-00

15-00

5-50

Diverse Dacharbeiten.

Eiserner Schneerechen, 0-3— 0-38 m hoch, mit Drahtgeflecht (0-25 cm Maschenweite), den nötigen 1-5 cm starken Eisenstangen und Stützen, samt Befestigen und zweimaligem Ölanstrich, per m..................

Rauchfangeinfassungen samt allem Materiale, per qm . . .

Blecheindeckung zweimal mit gewählter Ölfarbe anstreichen, per qm.................

Altes Blechdach abscheren und frisch mit Engelrotfirnis oder Ölfarbe zweimal anstreichen, per qm......

6-00

4-50

0-70

0-80

Hängrinne, 025 m weit, 015 m tief, beiderseits mit Engelrot-Ölfarbe zweimal anstreichen, per m........

Hängrinne, 0‘2 m weit, OO m tief, ebenso anstreichen, per m „

Dachrinnenkessel mit Trichter und Randverzierung, per Stück „

K 060

0-45

0-65

0-50

6Ó66

6-00

2-00

5-00

9-50

9-00

T7

ÏÏ

Mansarde mit Eckturm, Vorderfenster von 0'48 -j- 0⁻89 m Lichtmaß, Seitenwände, Dach und Wasserstreifen,

1*26 m breit, 3⁻50 m hoch, aus Zinkblech und Zinkguß hergestellt, per Stück . . . „ 320'GO

vorn

Mansarde mit Rundturm, Fenster von 0‘58 m Durchmesser, vorn 1*04 m breit, 2‘42 m hoch, samt Seiten, Wasserstreifen und Dach aus Zinkguß und Zinkblech hergestellt, per Stück „ 225‘Oü

$EP»~

Turmspitze mit drehbarer Wetterfahne und Windrose mit Bezeichnung, Eisenkonstruktion mit Zinkverkleidung, 4⁻62 m hoch, per Stück . . . K 215-00

ES

*T*

Dachfirstspitze mit Rosette, 1-80 m hoch, aus Zink und Eisen konstruiert, per Stück .... „    71 -00

-43s/

cJlrD

Firstspitze mit drehbarer Windfahne, 2-52 m hoch aus Zinkguß und Zinkblech inklusive Eisenkonstruktion, per Stück..........

„ 82-00

Sk,

Firsthahn, gepreßt, aus Zinkblech, 0‘54 m breit, 0⁻79 m hoch, per^Stück...........

„ 25-00

18

*:É

xA,

Turmkreuz aus Zink mit eisernen Befestigungsrippen, D45 m breit, 3 m hoch, per Stück . K 28000

Arbeiten im Innern der Gebäude samt Anstrich.

Durchloclites Luftblech aus Schlüsselblech zu Fenstern, weiß

angestrichen samt Einmachen und Verkitten, per qm . . K 9‘60 Fensterscheibe von Weißblech samt beiderseitigem zweimaligen silberfarbenen Ölanstrich, Einsetzen und Verkitten, per qm „ Luftradi mit Deckel in einer Fensterecke angebracht, samt

Pissoirrinne aus Zinkblech samt Befestigung mit Haken, welche 0⁻5 m voneinander entfernt stehen, samt Beigabe der letzteren, per kg....................

8-00

1-80

1-20

2-50

1-10

1-05

Diverse Dacharbeiten.

Blecheindeckung abnehmen, in Tafeln zerlegen, beschneiden

und vom Dache herabschaffen, per qm.........„

Zinkblechdacheindeckung aus alten Tafeln herstellen, samt

Beigabe neuer Haften, Nägel etc., per qm.......„

Schwarzblechdacheindeckung abscheren und zweimal neu

mit Ölfarbe üb erstreichen, per qm............

Ölfarbenanstrich auf Blecharbeiten erneuern, vorher den alten Anstrich abscheren und dann zweimal neu überstreichen, inklusive der Rinnenhaken und Rohrschellen, per m:

Dachhängerinne von 0⁻38 m Umbug..........

„ 0 53 „    „    ..........

Dachsaumrinne

0-40

1-50

070

0-30

035

0-28

0-33

040

013

018

020

0-23

Kunststeinindustrie.

Die Produkte sind loco Bauplatz oder Bahnhof Wien geliefert berechnet.

Kunstbasaltsteine.

Trottoirplatten, 5 cm dick, 20 cm lang, 20 cm breit, I. Qualität................

II.

III.

per

100 St.

K 20-00 „ 16-00 „ 12-00

per 1 qm

888

Trottoirplatten, 7 cm dick, 20 cm lang, 20 cm breit, I. Qualität ................

II.

27-00

21-00

6-76

5-26

Pflasterplatten für Fabrikräume, Gänge und Höfe, 4 cm dick, scharfkantig, gefast oder gerifft . .

Einfahrtsplatten, 6—7 cm dick, 20 cm lang, 20 cm breit, I. Qualität..............

13-00

5-20

II.

28-00

22-00

7-00

5-50

16-00

8-00

Stallsteine, 7—8 cm dick, 10 cm lang, 20 cm breit, I. Qualität .......

|ra

,i"

Leichte Straßenpflasterstei-

ne, 10 cm dick, 10 cm lang, 20 cm breit, I. Qualität .

II.

19-00

15-00

9-20

7-20

Straßenpflaster-

Schwere steine, 15 cm dick, 10 cm lang, 20 cm breit, I. Qualität

II.

26-00

20-00

„ 12-20

4-70

„ 50-00 „ 200-00

„ 160-00 „ 155-00 „ 10-00

Flache Rinnen, per 100 Stück ..............

Schüsseln, per 100 Stück................

Grundrinnen, 16 cm lang und breit, 2 cm tief, per

100 Stück.............^.......

Randsteine, 47 cm lang, ¹²/is cm stark, per 100 Stück . . . . Baumkränze, 80 cm lichten Durchmesser, per Baum . . .

18*

05

Armierte Kunststeinstufen.

Portlandzementbeton (1:3) mit Rundeisen- (10 mm) und Drahteinlagen (3 mm) hergestellt und sind für eine Tragkraft von 400 kg behördlich genehmigt, wobei die freie Länge 1-50 m beträgt.

Dieselben werden aus

Spitzstufen (mit oder ohne Falz)

Gerade Stufen (mit oder ohne Falz)

mit Profil

mit Fase

mit Profil

mit Fase

frei

tragend

Beider

seits

aufliegend

frei

tragend

Beider

seits

aufliegend

einerseits eingemauert, anderseits reiner Kopf

Frei

tragende

Traversen

stufen

Beiderseits eingemauert

einerseits eingemauert, anderseits reiner Kopf

Frei

tragende

Traversen-I stufen

Beiderseits eingemauert

Franko Bau oder Bahnhof Wien per 1 m in K für normale Längen bis 1-75 m samt Mauereingriff _ und normale Breiten bis 0⁻35 m

7-40

8-10

06-8

10-70

Stufen

in nachstehenden Imitationen

Ein- und Auftritt gestockt und gesäumt, mit rauher Schalung

6-40

7-20

6-20

6-70

01-9

5-70

6-50

5-90

5-50

Sandstein (naturgrau)

7-10

7-90

06-9

7-40

08-9

6-40

7-20

09-9

6-20

Kaiserstein, Mannersdorf er und ähnlicher Stein ■ ungeschliffen

06-8

9-70

9-70

8-70

0S-6

09-8

8-20

00-6

8-40

00-8

matt geschliffen

10-50

9-50

00-01

9-40

00-6

9-80

9-20

8-80

poliert

Kaiserstein

Karstmarmor

Salzburger Mr.

Granit

und andere

Imitationen

£

CM

pcaipjoad japo -9§ hrappudisapoj

per 1 qm in K

21-00

25-00

33-00

00-98

Perron

steine

samt

5-50

6-20

8-00

8-80

uaqpqdqoapqy g -jsnnj^ pun -ppuidg Z

5-50

6-20

00-8

8-80

Spindelstufen

mit

Profil

mit

Fase

Yorlegstufen

einerseits

Rund

kopf,

anderseits

Ab

rundung

mit

I Rundkopf

mit beiderseits abgeschrägten oder abgerundeten Ecken

mit einerseits abgeschrägtem oder abgerundetem Eck

Bau oder Bahnhof Wien per 1 m in K für normale Längen Mauereingriff und normale Breiten bis 0'35 m

7-80

8-50

11-60

12-40

7-60

8-30

11-40

12-20

00-8

8-70

10-50

11-30

7-30

6-70

6-30

00-8

08-6

10-60

7-40

9-20

00-01

7-00

8-80

09-6

uajn^pqsny pun £ -sSuprapaß ‘-piog

6-10

08-9

09-8

9-40

Stufen

in nachstehenden Imitationen

Ein- und Auftritt gestockt und gesäumt, mit rauher Schalung

Sandstein (naturgrau)

Kaiserstein, Mannersdorf er und ähnlicher Stein ; ungeschliffen

matt geschliffen

poliert

Kaiserstein

Karstmarmor

Salzburger Mr.

Granit

und andere

Imitationen

Gebogene Stufen, solche mit Wiederkehr oder Lichtschlitz per 1 m um 25% teuerer.

Überbreite Stufen (breiter als 35 cm) per 1 cm um 4% teuerer.

Zuschlag für Mehrlängen: Bei beiderseits aufliegenden Stufen: für je 10 cm Mehrlänge je 2% des Bei freitragenden Stufen : bis 2-00 m Länge per i m K 2-80, über 2-00 m Länge per 1 m K 3-50.

Preises.

Zementsteingegenstände.

Zementplatten zur Pflasterung von Trottoirs,

Einfahrten, Lichthöfen und Stallungen, per 100 Stück:

a) naturfarbig, 0⁻63 m im Quadrat, 0T m stark, K 40000 22000 12000

¥ÄV

Ganze Halbe Viertel

b)

c)

d)

c)

{J;;

0-63 „ „

0"32 „ „ 0-32 „ „

0-32 „ „

„ 320-00 170-00 90-00 „ 120-00 70-00 40-00 „ 110-00 60-00 36-00 „ 72-00 40-00 26-00

8-00

Zementfriese zu vorigen Platten, 0-03 m stark, per 100 Stück:

a)    naturfarbig,

b)    schwarz oder rot, 0-6 „    „

c)    naturfarbig,

0‘5 m lang, 0⁻2

0-2

0-5 „

d)    schwarz oder rot, 0-5 „

e)    naturfarbig,

/) schwarz oder rot, 0⁻5 „ (j) naturfarbig,

h)    schwarz oder rot, 0⁻5 „

i)    naturfarbig, h) schwarz oder rot, 0⁻5 „

„    0-15 „    „

m breit K 66-00 34-00 18'00 „ 74-00 38-00 20-00 „ 52-00 26-00 14-00 „ 60-00 30-00 16-00 „ 44-00 22-00 12-00 „ 52-00 26-00 14-00 „ 32-00 16-00

36-00 20-00 10-00 „ 28-00 14-00 „ 32-00 16-00

8-00

8-00

8-00

Marmorzementplatten, fein geschliffen und poliert, 0-03 m stark, per 100 Stück :

a)    naturfarbig,

b)    schwarz oder rot, 0⁻32 „ „

c)    naturfarbig,

d)    schwarz oder rot, 0-25 „ „

e)    naturfarbig,

/) schwarz oder rot, 0-1    „ „    „

ff) naturfarbig, 0⁻25 m breit, 8eckig .

0-32 m im Quadrat

0-25 „ „

— 279

Marmorzementfriese zu vorigen Platten, 0⁻03 m stark, per 100 Stück:

a)    naturfarbig,

b)    schwarz oder rot, 0⁻5 „

c)    naturfarbig,

d)    schwarz oder rot, 0-5 „

e)    naturfarbig,

/) schwarz oder rot, 0-5 „

g)    naturfarbig,

h)    schwarz oder rot, 0‘5 „

0-5 „

0-5 „

0-1

55 v -*■    55    55

„ 0-075 „ „ „ 0-075 „ „

88388888

Kanalrinnen aus Zementsteinmasse, per m:

0079 m hoch und 0-105 m breit im Lichten K 0-105 „

0-158 „

0158 „

0-237 „

0-237 „

0316 „

0316 „

0-395 „

0-474 „

0553 „

0079 „

0-105 „

0158 „

0158 „

0-237 „

0-237 „

0316 „

0316 „

0-395 „

0-474 „

0-553 „

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

0-105 „ 0-158 „ 0-237 „ 0-237 „ „ 0-316 „ „ 0-316 „ „ 0-395 „ „    0-474    „

„    0-553    „

„ 0-630 „ 0-105 „ 0-105 „ 0-158 B 0-237 „ 0-237 „ 0-316 „ 0-316 „ „ .0-395 „ „ 0-474 „ „ 0-553 „ „ 0-630 „

55

55

55

55

55

55

55

ii

55

r>

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Kanalrinnen-Deckplatten aus Zementsteinmasse, per Stück

V)

c)

d)

«)

ff)

0-395 „ 0-395 „ 0-395 „ 0-474 „ 0-632 „ 0-632 „

Kanalrinnen-Gewölbbogcnstücke aus Zementsteinmasse, per m:

a)    Breite 0-474 m, Höhe 0-316 m, Länge 0-632 m.....

b)    „    0-553 B    „ 0-355 „

„ 0-630 „    „ 0-410 „

c)

0-632 „ 0-632 „

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Èê8èÈêêêêÈÈÈ8ÈêêÈêêÉÈê

K 0-24

0-78

1-06

1-46

2-12

3-00

3-50

K 10-60 „    13-20

„    14-70

— 280

Steinzeug- und Tonwaren.

Glasierte Steinzeugröhren für Abort-, Kanal- und Wasserleitungen Ventilationen und Drainage.

Lichter Durchmesser in mm

Hauptrohre mit festen oder beweglichen Muffen

per 1 m Baulänge

T-Stücke Doppelte Bogen-und u. einfache Zweig-Kniestücke Zweig- röhren röhren u. Siphons

Verjüngungs

stücke

0"5 bis 0-6 m lang

0-5 m lang

Gew. in kg Preis in K

Preis per Stück in Kronen

88S8i§gg§agg§SS

10

12

15

21

26

29

35

41

47

61

76

98

110

128

154

1-50

216

1-50

2-82

216

1-66

3-62

4-60

4-96

5-66

6-68

8-16

10-15

14- 40

15- 98 19-10 25-60 31-40

2-82

3-62

4-60

4-96

5-66

6-68

8-16

10-15

14- 40

15- 98 19-10 25-60 31-40

2-20

2-30

3-00

3-80

4-80

5-60

6-48

7*48

9-50

12-00

15-60

17-66

25-84

29-86

36-40

2-60

1-80

3-90

4-40

6-00

7-00

7-90

10-00

12-30

16-30

18-90

23-20

30-80

35-50

43-00

2-20

3-00

3-40 .

4-40

5-00

6-00

6-60

8-40

10-00

15-50

17-00

22-00

Steinzeugsohlen für gemauerte und Betonkanäle. Derartige Sohlenstücke sind wetterfest und widerstehen den Einwirkungen der Fäkal- und Desinfektionsstoffe.

Basis in cm .... Mittlere Stärke in cm Lichte Breite in cm Lichte Tiefe in cm . Radius in cm . . . Gewicht per m in kg Preis per m in . .

28

35

35

35

20

30

24

6-5

47

12-5

34

30

3-20

51

13

4-40

53

30

7-5

20

56

5-00 5-00

14-5

25

18

87

6-00

Steinzeugrinnen zur Zu- und Ableitung von Wasser, Jauche und sonstigen Flüssigkeiten.

Basis m cm . . . Lichte Breite in cm Lichte Tiefe in cm Äußere Höhe in cm Preis per m in K

14

10

21

10

16

2-5

13V.

3-20

'f

22

16

40 I 30 31 i 22

30

16

20

16

16

28

20

2-20 3-80

21-5! 9-6    7

5-80I3-00 3-00

11

3-40

Glasierte Kaminaulsätze, per Stück: a) bei 0*16 m Lichtdurchm., Höhe in m 0-8 1-31 1-58 1-9 b) „ 0-18 „

i:

K 7-00 9-00 10-80 12-60 „ — 12-00 14-00 16-00

III llll!llll|]|li|||i| , L':.¹ um lllllllllll II

F l! li I l| I

lllliil: I ! ; 1111 II||!|Ü    II::--'

[PTl

TU

Deckplatten, per qm: für Schornsteine ohne Loch . . für Schornsteine mit

Schlotlöchern . . . „ 18'00 Deckplatten, per qm: für Mauern

. . K 17-00

111! I ! ! - -"III I

111!" I Ili!" I

•/

l! II

ll I.

K 14-00

•••

Deckplatten für Ballustra-den, unten 17 cm breit, oben 23 cm breit, 13 cm hoch, per m......K 4⁻60

ill! ii?

iS!

Randsteine für Pflasterungen,

K 3-60

15 -f-18 cm hoch, 12 -)- 15 cm breit, per m.........

Saumsteine für Gartengitter etc.,

20 cm breit, 20 cm hoch, per m „ 5"00 20 cm breit, 30 cm hoch, per m „ 8-00

Wandpissoir.

irk

■i

k :

i':"

liüü:

■i;: /: L

::::::

äUs

VSS&

Wandverkleidungskacheln braun, gelb oder grau glasiert, 20/20 oder 16/16 cm groß, 2 cm dick, mit Nut zum

Kitten, per qm...................

Pissoirrinnen, 0'1 m breit, 0'5 m tief, per m.......

Gerippte Bodenplatten, per qm.............

Ff

Pissoirwandmusclieln, per

Stück :

a)    halbrund 0-3 m breit . K 5'00

b)    für Ecken 0‘3 „    „

c)    verziert

6-00

0-3 „    „    . „ 11-00

d) für Kasernen und Schulen „    7-00

Ausguß muscheln für Küchen, per Stück :

a) 0-3 m breit, rund .

ins Eck

b)    0-3 „    „

c)    0-6 „    „

K 7-00 „ 8-00 mit Geruchsperre „ 24-00

Abortschalen, glasierte, per Stück :

a)    für ebenerdige direkte Entleerung ..........

b)    gewöhnliche schräge in Stockwerken ...........

» 4-00 „ 5-60

fi

c)    zum Einsetzen von Spülungsapparaten .........„    5-00

d)    englische mit Spülrohre ... „    6'00

B.

Badewannen aus glasierten Fliesen, per Stück A. Komplett aus weißen Fliesen geliefert zirka

mit Stufen zirka

C. Einzelne Badewannenfliesen und Platten, u. zw. :

K 8000 „ 12000

/I

im

ym

mm

WĘmm

a) Fliesen aus Steingut mit weißer Emailglasur:

15/15 cm, scharfkantig, per Stück..........

15/7-5 „

15/15 „    „ mit 1 runden Kante, per Stück

15/15    „    „    „2    „ Kanten, per Stück

Gerippte Stufen aus 1 Stück, 51 cm lang, 28 cm breit Stufensteigung, 51 cm lang, 15 cm breit .... Greque-Bordure, blau, weiß, 7-5 cm breit, per Stück

Gesimsleisten, weiß, per Stück ........

Greque-Borduren- und Gesimsleistenecken, per Stück

K 0-50

0-28

054

0-58

17-00

5-20

060

060

050

b) Mosaikplatten, weiß:

16/16 cm, scharfkantig, per Stück

16/8 „    „    „ „ ...........

16/16 „    „    mit 1 runden Kante, per Stück .

16/16 „    „    „2    „ Kanten, per Stück.

16/16 „ gerippte Stufenplatte, 1 Kante gerundet, per Stück 16/16 „ ^gerippte Stufenplatte, scharfkantig, per Stück 16/16 „ scharfkantig, als Stufensteigung, per Stück . . Bordure, blauweiß, 16/8 cm, per Stück.........

0-30

016

0-34

038

0-40

028

0-30

024

Mauer Verkleidungsplatten aus bestem Ton, u. zw.:

a) zur Herstellung von Ziegelrohbaufassaden mit imitierten Steinzeugziegelplatten, wodurch man unabhängig von dem Ziegelmateriale in jeder Gegend einen dauerhaften und schönen Ziegelrohbau hersteilen kann.

Preis per 1 qm Platten................

„ Versetzen...............

11-30

1-90

Form und Größe der erzeugten Platten.

89 Stück

100 St. wiegen 41 kg u. kosten K 6⁻25

per 1 qm sind erforderlich:

GO

CO

CO

•142-->

100 „

57 „ „

„ 8-50

67-->

*217

->

100 „

20 „ „

„ 4-50

„ 6-50

franko Bauplatz oder Bahnhof Wien.

1 qm Platten wiegt zirka 36‘5 kg und bilden 260 qm oder 22.500 Stück eine Bahnwaggonladung.

Fassadeplatten für Rolibau-Imitation in Ziegel (anstatt der Verblendziegel) 16 cm lang, 8 cm breit, 2 cm stark, mit Kerben auf der Rückseite, per 1 qm (= 67 Stück Platten à 44 kg):

naturgelb

rot

braun

o o o

C- <M

cb do ós

lichtgelb (Steinfarbe) . . K 9'ß0 schwarz weiß

9-70

„ 10-20

Das Versetzen der die Ziegelfarbe darstellenden Platten geschieht nach Ausführung der Mauerung bei offenen Fugen mittels Portlandzementmörtel oder hydraulischem Kalkmörtel. — Die Fugen des Verkleidungsmateriales sind mit 8 mm Breite angenommen und sollen im Interesse einer guten Wirkung der Fuge, mit tiefhegendem Mörtelband verbrämt werden. -— Hiezu bedient man sich eines Mörtels aus gewöhnlichem Weißkalk, Ziegelmehl (anstatt Sand) und etwas gebrannter Terra-Siena als Färbemittel.

Kachelplatten zur Verkleidung von Kochherden und Badezimmern, per qm:

K 8-50 „ 10-80 „ 16-20 „ 17-00 „ 23-60

1.    grau glasiert............... . . .

2.    grau mit weißen Facetten............

3.    braun oder grün glasiert ............

4.    rein weiß glasiert................

5.    in allen anderen Farben glasiert.........

Ofeneinsätze aus Schamotte, rund und viereckig, für Eisen-und Tonöfen geeignet, um das Verbrennen der Kacheln und Gußteile zu verhindern je nach Größe per Stück K 3"00 bis K 12-00

ui

Heizröhren mit Muffen für Glashäuser und Trockenräume.

Gattung

T?m Gew. Lich-

ten

mm

Preis

perlm per 1 m Gattung in K

kg

Licht. (Jew. Diameter mm

Preis perlra per 1 m kg in K

26    4-00

150    25    340

Viereckige Röhren

175

175

33    4‘60

200

200

250

250

300

300

42

540

54    8*00

61 1000

Runde Röhren

175    30    4-00

200    35

250    47

300    60

4-80

6-80

8-60

Mosaikfondplatten, einfarbig und dessiniert, die Farben aufgepreßt und gebrannt, von besonderer Schönheit, Härte und Dauerhaftigkeit, per 1 qm je nach Dessin von . . . K 6’60

bis . . . „ 11-80

6-90

„ 11-90

Mosaikfriesplatten, ebenso, per 1 qm von

bis

NB. Die Mosaikplatten haben eine Größe von 16X16 cm, sind 2 cm stark und wiegen per 1 qm == 38 Stück zirka 43 kg.

Klinkerplatten und Stöckel zur Pflasterung von Trottoirs, Höfen, Fabrikräumen, Schlachthäusern, Perrons, Rampen, Stallungen, Waschräumen, dann für Räume, in welchen mit Wasser, Säure oder Fett manipuliert wird, ferner für Wandverkleidungen.

Dieselben besitzen einen derartigen Härtegrad, daß die Oberfläche selbst mit Stahl nicht geritzt werden kann.

Gewicht der 18—20 20—£2 28—30 33—35 50 65 mm starken Klinker zirka 43    48    65    80    125 145 kg per qm.

Auf 1 qm werden 38 Stück, 16/16 cm große Platten gerechnet

Stöckel

42

4-, 8- od. 9kuppige Platten, grau od. gelb 4-, 8- „ 9    „

4kuppige Platten, gelb abgefaste Stallstöckel, mit glatter Oberfläche, grau u. gelb.......

abgefaste Stallstöckel, mit 2teiliger Oberfläche, grau u. gelb.......

abgefaste Stallstöckel, mit 3teiliger Oberfläche, grau u. gelb.......

abgefaste Stallstöckel, mit glatter Oberfläche, grau u. gelb.......

abgefaste Stallstöckel, mit glatter Oberfläche, braun..........

gerippte Diagonalplatten, gelb .... gerippte Diagonalplatten, gelb u. grau,

2farbig.............

glatte Platten, naturfarbig, gelb . . .

rot u. braun

50    17

50

50

65

65

20—22

20—22

18—20

28-30

17

17

17

17

16

16

16

16

6    „ 12-00

6    „ 12*00

6    „ 12*00

CD ÎÛ CD H H H

O © o

tą cp oc

l> W5 «b

per 1 qm

stark

mm

]ang

cm

breit

cm

17/6 „

6eckige Platten.

Bestimmungen für das Legen und Reinigen von Mosaik- und Klinkerplatten.

Als Unterlage für Mosaik- und Klinkerplattenpflasterungen wird gewöhnlich eine Betonschichte, je nach der Beschaffenheit des Untergrundes 3, 5 oder 10 cm stark, oder ein liegendes Ziegelpflaster verwendet ; im Freien und in Räumlichkeiten, welche der Feuchtigkeit ausgesetzt sind, ist Zementbeton zu empfehlen.

Direkt auf Holz darf weder betoniert noch gelegt werden, sondern es muß vorerst eine hinreichend starke Schuttunterlage hergestellt werden.

Das Legen der Mosaik- und Klinkerplatten in inneren Hausräumlichkeiten erfolgt in hydraulischem Mörtel, die Fugen wefden mit Portlandzementmilch ausgegossen. Bei Pflasterungen im Freien ist die Legung in Portlandzementmörtel ratsam. Die Austeilung der Platten erfolgt vom Mittel des Raumes aus, ebenso die Legung; die Fugen werden regelmäßig 2 mm groß gemacht. Der fertige Bodenbelag ist zu reinigen und durch Auflegung von Sägespänen und Brettern vor dem Eintreten durch einige Tage (bis der Mörtel erhärtet ist) zu schützen.

Die Reinigung des Plattenpflasters erfolgt gewöhnlich durch Abwaschen mit lauem Wasser und Fetzen, sowie Auftrocknung mittels Sägespänen. Etwaige, heim Legen entstandene Zementflecken, ebenso auch Fett- oder Farbenflecken, werden am besten durch Abwaschen mit verdünnter Salzsäure (1 Teil Salzsäure, 5 Teile Wasser) entfernt. Anwendung von purer Salzsäure soll nicht stattfinden.

Filterplatten zur Entwässerung, volle, 30 cm lang, 15 cm breit,

3-5 cm dick, per Stück . . . K 0‘60 hohle mit Steg, 21 cm lang,

0-65

21 cm breit, 6 cm dick, per Stück

Futter barren,

für Pferde, 61 cm lang, 30 cm

breit, 23 cm tief, per m . K 11 ‘00 für    Rindvieh,    55    cm    lang,

23 cm breit,    18    cm    hoch,

per m.........

für    Rindvieh,    40    cm    rund,

16 cm tief, per m . . . . „ 10-40 für    Schweine,    50    cm    lang,

40 cm breit, 16 cm tief,

per m.........

für Hühner, 63 cm lang, 6 cm breit, 6 cm tief, per m . . „    2⁻40

„ 9-C0

c—3

ISSSB

„ 13-50

Liai

IIS«

Fässer aus Steinzeug zum Kühlhalten von Wasser, Butter und Fettstoffen, je nach Größe von 50 bis 2Û0 Liter

K 9-00 bis K 24-00

■£

es

Steinplutzer für Wein, welche das Abziehen des Weines in

il

Nsi

Mg

SM

rz-iF-mi

Flaschen und das lästige Nachfüllen der Fässer beseitigen und es ermöglichen, daß man jahrelang Wein stets gleicher Qualität an der Pipe laufend erhalten kann. Diese Weinhehälter haben unten einen gewöhnlichen Ahlaßhahn und oben ist der Fülltrichter mit Bf dem Wasserverschluß ange-¹¹¹¹¹ bracht; letzterer wird mit Glyzerin angefüllt, bevor die Yerschlußglocke aufgesetzt wird. Dieser Verschluß darf während des Gebrauches niemals geöffnet werden, weil sonst nicht-gereinigte Luft eintritt, wodurch der Wein verderben würde. Preis eines Steinplutzers, per 1 1 Inhalt . K 0‘30

Eingeschliffene Tonhähne zu vorigem (säurefest), per Stück in K:

Lichtbreite in mm

10    15

20    25    30    40

50    60    70    80

Ablaßhahn . . 2-00 3-00 4⁻00 Schnabelhahn 3-00 4-50 6-00

Ablaßhahn.

5-00 6-00 8-00 10-00 12-00 14-00 16-00 7-50 9-00 12-00 15-00 18-00 21-00 24-00

Blumentöpfe.

Schnabelhahn.

Lichter

Durchm.

mm

CGooia< u« o o» o

CO INO o Cn INO o 0<

Gewicht in kg

Preis in K

per 100 Stück

Lichter

Durchm.

mm

Gewicht in kg

Preis in K

per 100 Stück

85

lO O C'- >o T—I tH Ol 7Q T+l

99

900

1300 18-00 24 00 30-00 45-00 60-00 100-00

Spargeltöpfe.

Höhe

Weite Gewicht

Preis in K

330 mm

150 mm j 1 kg

18-00

Kunststeine aus Kork.

Der Korkstein bestellt aus einem Konglomerat von zerkleinertem, reinem Korke mit mineralischem Bindemittel und ist von hellgrauer Farbe. Er hat einen schwachen Phenolgeruch, welcher jedoch nach außen verschwindet, sobald der Korkstein verarbeitet, d. h. mit Mörtelputz versehen ist, während derselbe anderseits verhindert, daß im Innern sich mit der Zeit Ungeziefer einnisten kann.

Der Korkstein ist von zähem, elastischem Gefüge, so daß er äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse ist. Eine Messerklinge läßt sich einstoßen    und    ausziehen,    wobei    sich    der Schnitt wieder    schließt wie

bei    einem    Korkstück.    Er    läßt    sich    sägen,    mit Nägeln heften,    ähnlich wie

Kork oder Holz. Den Steincharakter zeigt er dadurch, daß er sich mit jedem Mörtel, Kalk, Gips, Zement u. s. f. äußerst fest verbindet und ferner gegen Feuchtigkeit und Temperaturwechsel der Luft unempfindlich ist. Auf Wasser gelegt nimmt er dasselbe nur an der Berührungsfläche

mit der Zeit    einige mm

hoch auf, unter Wasser gelegt wird er von demselben infolge    seiner po

rösen Beschaffenheit durchdrungen, aber nicht in seinem Zusammenhang gestört, an der Luft trocknet er ohne jede Veränderung wieder ab.

Um die Isolierungseigenschaften des rohen Korkes beizubehalten, ist die Gewichtszunahme durch das Bindemittel eine möglichst geringe, so daß das spezifische Gewicht der in Gebrauch kommenden Korksteine == 025 bis 035 beträgt, während roher Kork ein solches von 024 besitzt.

(Ü

Sn

y:

gfflg

I" -

i- i

6- j

[f

GO

Verwendungsarten des Korksteines im Baufache.

~ -ï,v •

2::.'.

Bü

Je nach der sich als notwendig ergebenden Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse aller Art, sowie gegen mechanische Einflüsse und Feuersgefahr werden entweder Emulgit-Korksteine oder die wärme-, wasser- und frostbeständi-Patent-Reformkork-

gen

steine verwendet, u. zw. :

19

Für freistehende, einfache Scheidewände.

„ Doppelwände.

„ Riegelwandverkleidungen.

,, Mauerverkleidungen gegen Wärme und Kälte.

„ Trockenlegung feuchter Mauern.

„ Deckenverkleidungen.

„ Gewölbeverkleidungen oder selbständige Einwölbungen.

„ Deckenbelag gegen Wärme und Kälte.

„ Fußbodenbelag gegen Bodenkälte.

Als Unterlage für Linoleum, Xylolith, Terrazzo, Parketten etc.

Zum Einbau von Dachwohnungen.

Für feuersichere Verkleidung von hölzernen oder eisernen Säulen, Trägern etc.

„ Gesimsverkleidung.

„ Dampfkessel, Dampfkocher und Apparate-Isolierungen aller Art.

„ Isolierung von Rohrleitungen bei Heizungsanlagen, Kaltwasserleitungen etc. und Dampfzylindern.

„ Isolierung von Feuerungsanlagen, wofür jedoch nicht Korkstein, sondern das sogenannte feuerbeständige „Thermalit“-Isoliermaterial zur Anwendung gelangt.

Preise der Korksteinplatten.

I. Emulgit.

Plattenformate: 100 X 25 oder 50 X 25 cm

3 cm stark K 2⁻80 per qm

II. Reform.

Plattenformate: 100 X 25 oder 50 X 25 cm

3 cm stark K 3'30 per qm

» » 3-60 „ „ « « 4-60 „ „

»    „ 4-25 „    „

8    «

10    „

«    « 5-40 „

6-40

7*^0

îî    îi 1 c,v-' n    n

6V₂ « 8 „

10

» 9'00 „ A

III. Patent-Reformkorksteinplatten für Fußbodenunterlagen, eigene, extrastarke Zusammensetzung, gehobelt.

Gewicht, verpackt:

f ca. 5 kg per qm

J A 6V, A „ A

n 44 n « n

(Die angeführten Stärken verstehen sich für gehobeltes Material.)

in nicht verpacktem Zustande.

Einfache Zwischenwände (leichte Scheidewände).

Korksteinwände können überall

r" direkt auf die Fußböden, besser auf den Blindboden aufgestellt werden, da sie ein sehr geringes Gewicht be-L sitzen und infolgedessen eine Unter-»    Stützung durch Traversen oder Unter

züge nicht notwendig erscheint. Die Korksteinplatten werden mit Stiften ö untereinander geheftet, an den Kantenflächen mit Gips zusammengestoßen und beiderseits mit Gipsmörtelverputz versehen.

Für Wände bis zu 3¹/a m Höhe gelangen 5 cm starke Korksteinplatten, für Wände über 3 *4 m Höhe gelangen 6V2 cm starke Korksteinplatten zur Anwendung. Für ganz schmale Zwischenwände (Abort-, Garderobeabteilungen etc.) genügt es, eventuell auch nur 4 cm starke Korksteinplatten zu verwenden, während für Wände, bei welchen auf eine höhere Schalldämpfung Wert gelegt wird, 8 oder 10 cm starke Korksteinplatten zur Verwendung gelangen oder Doppelwände hergestellt werden sollen.

1 qm Scheidewand, fertig hergestellt, kostet im Parterre und I. Stock: aus 4 cm starken Emulgitkorksteinen mit Verputz . . K 6'20

7-10

7- 80

8- 80 9-90 2-40

111

tri

55

Herstellung der Plafondhohlkehlen, Lieferung des hiefür erforderlichen Materiales samt Arbeitslohn, per 1 lfd. m . . „

Für jedes weitere Stockwerk gelangt ein Zuschlag von K 0‘2ü per 1 qm in Anrechnung.

Doppel wände. Die Doppelwände werden in der Weise hergestellt, daß Lattenhölzer, zirka 30 cm voneinander entfernt, aufgestellt, an diese die Korksteinplatten beiderseits angenagelt und die Hohlräume mit Korkschrot oder einem anderen leichten Material ausgefüllt werden. Eventuell können an Stelle des Lattengerippes Lisenen aus Korksteinmaterial verwendet werden. Diese Wände sollen unbedingt auf den Blindboden aufgesetzt und erst dann beiderseits der Fußboden angestoßen werden, um eine erhöhte Schalldämpfung zu erzielen.

1 qm Doppelwand, aus 2X3 cm starken Emulgitkorksteinplatten im Parterre oder I. Stock hergestellt, samt Korksteinlisenen oder Holzlatten fix und fertig mit Korkschrotfüllung, mit

beiderseitigem Verputz................

1 qm Doppelwand, aus 2X4 cm starken Emulgitkorksteinplatten hergestellt, samt Korksteinlisenen oder Holzlatten fix und fertig mit Korkschrotfüllung, mit beiderseitigem Verputz „    13⁻00

Für höhere Stockwerke erfolgt ein Zuschlag von 2%.

8-00

2-80

9-00

0-30

K 11-50

19*

Riegelwände.

ai

□nn

□on

□□□

1ZZÎ0ZZ]

izzincm

8yrtem a. Riegelwand nüt Ziffer)-

//    Verkleidung^’ ”

'    8y»tem b. Riegelwaod mit Ziegel-

aosmauerung, innen mit Korkstein Verkleidung

Ol_II—

System a Ricgelwand austen mit Korkst einverkleidnng und Vev-blenderplatteo, innen mit Schalung und Stuccatorasg.

11111

'%

WA.

m.

Fachwerkswände können einseitig oder beiderseitig mit Korksteinplatten verkleidet werden, je nachdem die Rücksichtnahme auf die Außentemperaturen eine geringere oder höhere Isolierung bedingt.

Die Korksteinplatten werden mit verzinkten Stiften an das Holzfachwerk angenagelt, an den Kanten mit Gipsmörtel zusammengestoßen, von außen mit verlängertem Zementmörtel, von innen mit Weißkalkmörtel unter Gipszusatz verputzt. Die Innenflächen der Korksteinplatten werden mit Gipsmörtel überstrichen.

Die Entfernung der Auflagerung für die Korksteinplatten soll nicht mehr als zirka 40 cm betragen, weshalb eventuell zwischen die Hauptriegelhölzer Lattenhölzer eingezogen werden müssen.

1 qm Riegelwandverkleidung, fertig hergestellt mit Weißkalkmörtelverputz, kostet:

aus 3 cm starken Emulgitkorksteinplatten......K 4‘65

In ähnlicher Weise wie Holzfachwerkswände können natürlich auch Eisenkonstruktionen (für Trockenstuben, Schachtgebäude, Wassertürme und ähnliche Objekte) mit Korksteinen verkleidet werden.

Mauerverkleidungen.

Verkleidung von schwachen, daher kalten Mauern gegen Schwitzen. Ist der alte Verputz noch in gutem Zustande, so genügt es, die vorhandene Weißigung abzukratzen und die Verputzfläche aufzurauhen, während ein schlechter mürber Verputz selbstverständlich gänzlich abzuschlagen, die Fugen gut auszukratzen und sodann entweder ein neuer Verputz herzustellen oder das Mauerwerk gut abzureihen ist, wobei diese Arbeiten mehrere Tage vor Anbringung der Korkplatten erfolgen müssen.

Die Korksteinplatten werden mit Weißkalkmörtel angelegt, ab und zu mit Stiften befestigt. Bei Innenverkleidung geschieht der Verputz mit Weißkalkmörtel unter Gipszusatz, bei Außenverkleidung mit verlängertem Zementmörtel.

K 4-65

ö-45

6-45

1 qm Mauerverkleidung, fertig hergestellt, mit Verputz, kostet: aus 3 cm starken Emulgitkorksteinplatten 4

n ^ n    n    n

r;

ri *-* ??    ??    r>

Wenn es sich darum handelt, Mauern gegen Wärme zu isolieren, z. B. Kaminmauern, dann empfiehlt es sich, eine Luftschichte zwischen der Mauer und der Korksteinverkleidung herzustellen, was entweder durch Anbringung von Lattenhölzern oder Korksteinlisenen geschehen kann. Auch ist für eine entsprechende Luftzirkulation bezw. Abfuhr der warmen Luft Sorge zu tragen.

Decken- und Dachverkleidungen

bei Dachverschalungen unter Holzzement- oder Pappdach in Magazinsräumen ;

Korksteia

i—»Sparren otfer

J eiserne Träger

S? Dachpappe. Versefiaalling*

bei Deckenkonstruktionen, wenn der Plafond gleichzeitig als Dachfläche benützt werden soll;

bei Zwischendecken oder als oberer Plafond von stark geheizten oder gleichmäßiger Temperatur bedürftiger Räume ;

bei Ziegel- und Schieferdächern mit benützten Dachräumen;

bei Anmontierung der Korksteinplatten von unten an die Träme bezw. Sparren soll die Entfernung der Träme, bezw. Sparren nicht mehr als 70 cm von Mitte zu Mitte betragen. Bei bestehenden Decken mit größerer Sparrenentfernung ist es notwendig, Zwischenhölzer (sogenannte Halbpfosten) einzuziehen oder ein Lattengerippe anzuordnen, um eine solide Auflagerung für die Korksteinplatten zu schaffen. Die Korksteinplatten werden mit verzinkten Stiften, auf Bund, an die Hölzer angenagelt, untereinander mit Stiften verbunden, an den Kantenflächen mit Gips zusammengestoßen, an den rückwärtigen Kantenflächen mit Gipsmörtel überstrichen und von unten mit Weißkalkmörtel unter Gipszusatz verputzt.

In feuchten Räumen, d. i. in Stallungen, Färbereien, Bleichereien, Appreturanstalten etc. ist an Stelle des Gipsmörtelverputzes verlängerter Zementmörtel zum Zusammenstößen der Korksteinplatten und zum Verputzen zu verwenden. Nach Austrocknung des Verputzes soll bei derartigen Deckenverkleidungen stets noch ein Anstrich mit Leinölfirnis hergestellt werden.

1 qm Dachisolierung, fertig anmontiert, kostet:

cm starken Emulgit-Korksteinplatten mit Verputz K 4‘45

5-25 „ 6-2Ö „ 7-05

».

K 14-00

Wölbung mit Korksteinen zwischen Traversen oder Holzbalken, aus 12 cm starken „Emulgit“-Korksteinziegeln, kosten

per 1 qm mit unterem Verputz............

Gerüstung und Verschalung für die Gewölbeherstellung ist nicht inbegriffen.

Isolierung von Beton- oder Holzdecken von oben, wobei die Korksteinplatten trocken auf die ausgeglichenen Betondecken oder Holzverschalungen verlegt, wo notwendig mit Sand unterfüttert und nachträglich mit Zementmörtel verspachtelt werden, kosten

bei 3

672 cm starken Platten in

5- 90 Emulgit

6- 70 Reform.

per 1 qm K 3-30    4-10    5⁻10

„ 1 „    „ 3-80    4-75    5-70

nicht hält. Man greift deshalb

das Eis sich

Um Eiskeller mit möglichst guter Leistung herzustellen? führt man gewöhnlich die Wände derselben nicht massiv, sondern von Luftschichten unterbrochen aus. Man sucht hier die Wirkung einer still-stehenden Luftschichte als schlechten Wärmeleiter zu verwenden. In der Praxis ist aber eine solche Luftschichte weder in Holz- noch in Steinbau auszuführen, es findet stets Bewegung statt, weil sowohl Holz, welches reißt, als Steinbau luftdurchlässig ist, daher in den Luftschichten stets Zirkulation feuchter Luft stattfindet und diese Luftschichten nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, stillstehende sind, worin die Erklärung dafür liegt, daß bei so vielen Eiskellern mit Luftlöchern — selbst bei sehr starken Mauern

! ‘i

Amerik. Eiskeller

Amerik. Eiskeller

in Holzbau und mit Korkstein ausgekleidet.

in massiver Bauart mit Korkstein bekleidet.

vielfach zu der Aushilfe, die luftführenden Zwischenräume mit losen Körpern, als Sägespänen, Werg, Asche, Torf, Schlackenwolle etc. auszufüllen. Auch hier ist der Effekt ein unvollkommener. Diese Füllmateriale saugen die Niederschläge, welche sich in ihren Zwischenräumen kondensieren, auf, werden naß und dadurch verhältnismäßig gute Leiter für Wärme. Außerdem gehen sie durch die Nässe in Zersetzung über, sofern sie ihrer Natur nach hiezu geeignet sind.

Mit dem eingesetzten Korkstein sind alle diese Übelstände beseitigt. Man erhält eine schlecht leitende Schichte, wie sie mit keinem anderen Material erreicht werden kann und macht solche durch das Einsetzen in Steinkohlenpech vollständig undurchdringlich für Luft und Feuchtigkeit.

Reservoirisolierung zum Schutze gegen Frostgefahr und Schwitzen, sowie gegen Wärmeausstrahlung. Die Reservoirs werden mit Korksteinen verkleidet, indem letztere, 5 oder 6¹/₂ cm stark, unter Verwendung von Gipsmörtel an die Reservoirbleche angelegt, mit Draht festgebunden,

außen verputzt, bandagiert und mit Anstrich versehen werden.

Dampfmaschinenzylinder-Isolierung. Von Wichtigkeit für den guten Effekt einer Dampfmaschine ist die rationelle Isolierung der Zylinder, die am besten mit sogenanntem „Thermalit“-Material, wie es die Firma Kleiner & Bokmayer inWien herstellt, erfolgt.

Aus nebenstehender Abbildung ist hierüber Näheres ersichtlich.

Rohrisolierungen hei Dampfheizungsanlagen, Warm- und Kaltwasserleitungen. Hiefür eignen sich bestens Korksteinschalen, welche mit Kieselguhrmasse, Lehm oder Gips (je nach Verwendungszweck) an die Rohre angelegt und verputzt, mit Drähten festgebunden, bandagiert und gestrichen werden.

“Ar •    -

Äußerer Rohrdurchmesser in mm

Schalenstärke in cm

Ê-J?

■P-S*

P4 r\ s

CD X

1-97

2-12

2-27

2-39

2-48

2-63

2-71

2-80

2-93

3-05

3-17

3-88

4-02

4-14

4-27

4-68

4-83

4-97

5-07

5-29

5-70

5-95

Die Isolierung erfolgt:

bei den Dampf- und Warmwasserleitungen mit den 3—5 cm starken patentierten „Emulgit“-Korksteinschalen, welche mit feuerfester Verfugmasse angelegt und verfugt, mit Draht festgebunden, mit Gips unter Leimzusatz verputzt und geglättet, mit Organtinstoff bandagiert, mit grauer Teerlackfarbe gestrichen und bei den Flanschen und an den Endstellen mit Blechmanschetten abgeschlossen werden. Dies gilt von Rohren, welche sich in gedeckten trockenen Räumen befinden.

Bei den im Freien oder in nassen Räumen situierten Röhren entfällt der Gipsverputz, die Organtinstoffbandage und der Farbenanstrich und es erfolgt eine Umhüllung mit Dachpappe, welche mit verzinktem Draht und Stiften befestigt und mit wasserdichter Imprägniermasse gestrichen wird;

ItevW.

bei den Kaltwasserrohrleitungen mit den 3—5 cm starken patentierten „Emulgit“-Korksteinschalen, welche mit Gips statt mit feuerfester Verfugmasse angelegt, verfugt und geglättet werden; im übrigen genau wie bei den Dampf- und Warmwasserrohrleitungen.

Gipsdielen. Die Gipsdielen bestehen aus einer besonders bereiteten Gipsmasse mit porösen und festbindenden Stoffen (Gips, Kuhhaare, Holzwolle, Leim und Wasser), welche eine Einlage von dünnen Holzstäbchen, Schilfrohr, Bambus u. dgl. Materialien erhalten, die ihnen eine große Leichtigkeit und Zähigkeit verleihen. Außerdem werden auch noch sogenannte Spreutafeln (Hohltafeln) erzeugt.

Die Gipsdielen werden in allen vorhin bei den Korksteinen beschriebenen Fällen ebenso wie jene angewendet, und ihre Isolierfähigkeit gegen Dünste und Feuchtigkeit durch eine Asphaltpappenschichte erreicht, welche an einer Fläche der gewöhnlich 2-50 m langen, 020—025 m breiten Gipsdielen während deren Fabrikation fest angebracht wird.

Wegen ihrer besonderen Leichtigkeit eignen sich die Gipsdielen vornehmlich zur Isolierung von Sheddächern bei Fabrikräumen und zur unteren Dach- oder Tramanschalung als „Stukkaturplafond“, weil man dabei die Bretterschalung (auch die Bohrbodenschalung genannt) erspart, indem die Dielen direkt an das Sparren- oder Tramholz angenagelt werden. Gute Dienste leisten dieselben auch als schlechte Wärmeleiter und Schalldämpfer.

Gipsdielen,

2    cm dick, 2 m lang, 0⁻25 m breit, auf der Rückseite

mit Asphaltpappe.................

3    cm dick, 2-50 m lang, 0-25 m breit, auf der Rückseite

ohne Asphaltpappe.................

3 cm dick, 2-50 m lang, 0‘25 m breit, auf der Rückseite mit Asphaltpappe............• . . . .

3 cm dick, 2 m lang, 0-25 m breit, gefalzt, ohne Asphalt-

Preise loco Wien, Bauplatz oder Bahnhof, per qm:

K 1-70 1-60

1-90

1-70

2-00

2-20

2-50

2-90

3-30

3-20

3-20

3-70

3-40

11-00

6-00

9-00

12-00

0-80

0-16

0-45

pappe........................

3 cm dick, 2 m lang, 0'25 m breit, gefalzt, mit Asphalt-

ohne

Gips.....................

Verzinkte, geschmiedete Nägel oder verzinkte

Hafteln..................

Verzinkte Drahtstiften, Nr. 38/80 .......

„ 42/100 .......

„ 46/120 .......

»    1 kg

1 Kanne „ per Tag 8    10 12 cm Dicke

fl

Leim

Leim, gelöst.....

Ein Gipsdielenarbeiter

Verzinkter Draht, Nr. 16 Verzinkte Bankeisen . . Bankhaken

2-00

8-00

Gipsdielen und Spreutafeln von 2    3    5    7

500 400 260 200 180 200 160 qm Dielen

haben ein Gewicht per 1 qm von 20 25 40 50 56 50 63 kg und eine Waggonladung faßt

Bildhauerarbeiten.

Lieferungen loco Baustelle in Wien.

Die Verpackung und der Transport zur Bahn erhöht nachstehende Preise um 15°/₀-

Die den Gegenständen beigesetzten Dimensionen sind Bruttomasse, somit inklusive des Einsprunges im Mauerwerke angegeben.

Bauornamente aus Terrakotta.

I. Konsols.

Preise per Stück.

Fensterverdachungskonsol,

132 mm lang, 184 mm breit, 527 mm hoch 145 „

132 „

171 „

118 „

Hauptgesimskonsol,

105 mm lang, 290 mm breit, 368 mm hoch......

Konsoldeckel, zu vorigem mit 290 mm Vorsprung . . .

Fensterverdachungskonsol,

150 mm lang, 184 mm breit, 368 mm hoch......

158 „    „    237 „    „    632 „

158    „    „    210    „    „    592    ,.    „    .

mit 158 mm Karniesausladung.......

Fensterverdachungskonsol,

165 mm lang, 233 mm breit, 395 mm hoch .

Fensterknaufkonsol,

130 mm lang, 180 mm breit, 250 mm hoch .

130    „    „    105    „    „    130    „    „    .

Hauptgesimskonsol,

184 mm lang, 500 mm breit, 184 mm hoch .

Sohlbankkonsol,

132 mm lang, 105 mm breit, 184 mm hoch . Fensterverdachungskonsol,

104 mm lang, 145 mm breit, 533 mm hoch . oben mit Herzlaubkarnies und 545 mm hoch Hauptgesimskonsol,

80 mm lang, 342 mm breit, 184 mm hoch .

158    „    /„    342    „

263    „    „    763    „

184 „

2-40

1-20

02 DO CO

ÓdbÓÓ o o o o

2-00

0-90

0-50

4-00

1-00

2-40

2-60

tO 03 tO

-5 CÔ tö Q o o o o

Schlußstein für Fenster..........

420 mm lang, 165 mm breit, 500 mm hoch Hauptgesimskonsol,

118 mm lang, 184 mm breit, 474 mm hoch Fensterverdaclmngskonsol,

118 mm lang, 165 mm breit, 470 mm hoch 80 „

Schlußstein,

150 mm lang, 184 mm breit, 370 mm hoch . . . . Fensterverdaclmngskonsol,

132 mm lang, 79 mm breit, 342 mm hoch . . . . aber mit 13 mm hohem Plattel und 380 hoch . .

100 „

90 „

Hauptgesimskonsol,

230 mm lang, 410 mm breit, 165 mm hoch . 184 „    „    474 „    „    342 „    „    .

Fensterverdaclmngskonsol,

158 mm lang, 237 mm breit, 579 mm hoch . Hauptgesimskonsol,

158 mm lang, 421 mm breit, 184 mm hoch . Fensterverdaclmngskonsol,

158 mm lang, 263 mm breit, 632 mm hoch .

K 3-20

6-70

3-40

2-60

0-80

0-90

1-20

1-40

3-40

6-30

4-80

2-70

5-80

ßalkonkonsol,

mit Unterkonsol, 330 mm lang, 1132 mm breit, 843 mm

hoch........................

ohne Unterkonsol, 1132 mm Vorsprung und 632 mm hoch „    47-00

ßalkonkonsol ohne Unterkonsol, nur 975 mm Vorsprung und 632 mm hoch....................

„ 53-70

„ 41-00

Balkonmittelkonsol zu vorigem............

Hauptgesimskonsol,

210 mm lang, 580 mm breit, 263 mm hoch......

Fensterverdachungskonsol,

200 mm lang, 290 mm breit, 790 mm hoch......

Sohlbankkonsol,

316 mm lang, 216 mm breit, 421 mm hoch......

Hauptgesimskonsol,

216 mm lang, 579 mm breit, 263 mm hoch......

aber nur 342 mm Ausladung und 184 mm breit . . .

Hauptgesimskonsol,

150 mm lang, 315 mm breit, 120 mm hoch......

Seitenkonsol, rechts und links,

223 mm lang, 79 mm breit, 790 mm hoch......

9-50

6-00

6-10

6-60

5-80

4-30

1-60

3-60

II. Reliefs, Friese, Parapette.

Spitzbogenfensterschluß,

790 mm lang, 140 mm hoch, per Stück Seitenpfosten dazu, per m.......

„ 18-00

Faschenmittel,

1050 mm lang, 158 mm breit, per Stück 790 „    „    237 „    „    „

Fensterfries, 184 mm hoch, per m

2-40

11

3-00

2-36

Fensterparapett, 237 mm hoch, per Stück.........

960 mm lang,    369 mm    hoch,    per    Stück........

895 „    „    369    „    „    „    „    ........

Relief, 210 mm hoch, per m...............

263 „    „ n n ...............

145 „    „    „    „    ...............

170 „    „ n v ...............

Fensterparapett,    1080    mm    lang,    315    mm    breit,    per    Stück    .    .

900 „    „    300    „    „    „    „    .    .

Relief, 184 mm hoch, per m...............

Spitzbogenfensterschluß,

975 mm lang, 145 mm hoch, per Stück........

Seitenpfosten dazu, per m................

Relief, 158 mm hoch, per m...............

Fensterfries,

1050 mm lang, 158 mm hoch, per Stück........

1159 „    „    158 „    „    „    „    ........

Fensterparapett, 870 mm lang, 342 mm breit, per Stück . .

Fruchtguirlande, 1343 mm lang, per Stück........

1000 „ „ „ „ ........

Fensterfries, 1185 mm lang, per Stück..........

1050 „    „    „    „    ..........

Relief, 184 mm hoch, per m...............

Kranz mit ßandschleifen,

579 mm lang, 237 mm hoch, per Stück........

11

11

11

11

11

ii

11

11

11

11

11

11

4-40

7-00

6-40

3-00

2-36

1-80

2-26

6-80

4-50

1-76

30-00

24-00

1-50

i^q*cpqt<icpt>pto

--âastôobtôôÔMob

oooooooo

2-00

Frucht- und Blumenguirlande,

869 mm    lang,    250    mm    hoch,    per    Stück

Fensterparapett,

948 mm lang, 316 mm hoch, per Stück 1317 „

2160 „

2528 „

921 „

11

11

11

11

a» o

11

ii

ii

ii

ii

h-⁴-

qiq-iqr^iqscpcoGpqs h-* to q< ^ cb ob ó ti rö ó A cô ć> os db rfl ô ooooooooo o o o o

III. Gesimse.

Die Preise sind per 1 m angesetzt. Bei Eckstücken wird die Länge in der Ausladung nach beiden Seiten gemessen.

Ochsenaugen, unten mit Perlstab ............

Herzlaub, unten mit Perlstab..............

ii

1-56

Baldachin-Untergesims, 66 mm dick 33 „    „

1-80

1-50

Konsolartiger Zahnschiiitt . . Herzlaub, unten mit Perlstab Zahnschnitt, oben mit Plattel . Ochsenaugen, unten mit Perlstab

1-40

1-50

1-06

2-26

IV. Akroterien.

Preise per Stück.

Freistehende Mittelakroterie, 980 mm lang, 320 mm hoch . „

5-00

4-00

0-80

2-00

2-50

3-60

1-80

V. Kapitale.

Bei Pilasterkapitälen richtet sich der Preis nach deren unteren Dicke (Tiefe), je nachdem selbe für mehr oder weniger vorspringende Pilasterschäfte gebraucht werden. Preise per Stück.

Säulenkapitäl,

korinthisch, 316 mm Durchmesser . . . für Pilaster, 316 mm breit, 79 mm dick korinthisch, 421 mm Durchmesser, 605 mm hoch . . . „    46-00

für Pilaster, 421 mm breit, 79 mm dick .

Pilasterkapitäl,

474 mm breit, 237 mm dick, 500 mm hoch

105    „ dick.............

79 „    „    .............

Pilasterkapitäl,

553 mm breit, 280 mm dick......

105    „ dick.............

79 „    „    .............

„ 36-00 „ 14-00

„ 26-00

. „ 24-00 . „    13-80

. „ 11-70

„ 27-00 „ 16-00 „ 13-60

Pilasterkapitäl,

316 mm breit, 158 mm dick, 316 mm hoch

79    „ dick.............

Säulenkapitäl, römisch, 200 mm Durchmesser Pilasterkapitäl, 190 mm breit, 120 mm dick

79    „    „

Säulenkapitäl, jonisch, 474 mm Durchmesser

für Pilaster, 474 mm breit, 105 mm dick . . „ 20-00

180 „

Pilasterkapitäl,

368 mm breit, 184 mm dick, 395 mm hoch 368    „

79    „    „    395    „

Säulenkapitäl, 290 mm Durchmesser .

7-20

4-40

4-40

2-60

2-40

„ 60-00

8-80

4-60

Pilasterkapitäl, 290 mm breit, 180 mm dick 290    „

K 11-00

79    „

6-40

Karyatidenkapitäl ............

Pilasterkapitäl,

79    „    „    316    „

184    „    „    '. . .

/9    „    „    ...

VI. Rosetten.

Preise per Stück.

5-50

o o o o

OO GO cp GO Ô cb <7d Ô-

vH tH

8-90

Kreisrosette, durchbrochen, 630 mm Durchmesser.....

voll, 184 mm Durchmesser.........

voll, 228    „    „    .........

Kreisknopfrosette, voll, 500 mm Durchmesser ......

Kreisrosette, voll, 370 mm Durchmesser.........

voll oder durchbrochen, 300 mm Durchm. . . Quadratrosette, voll oder durchbrochen, 385 mm lang . . .

Kreisrosette, durchbrochen, 380 mm Durchmesser.....

Quadratrosette, durchbrochen, 380 mm lang.......

Rosette mit Seitenlaub, 660 mm lang...........

Kreisrosette, durchbrochen, 950 mm Durchmesser .... „    24-00

4-70 0-60 8-20 2-60 3-40 1-80

Quadratrosette,

« lang........

Kreisrosette, voll, 395 mm Durchmesser.........

Quadratrosette, durchbrochen, 263 mm lang .......

Kreisrosette, voll oder durchbrochen, rückwärts mit Kittfalz,

630 mm Durchmesser................

jn

316

527 „ 527 „

VII. Geländer und Baluster.

Baluster, abgedreht, 630 mm hoch, per Stück

bei 150 mm Durchmesser .......

„ 190 „    „    .......

Geländersäulen, per Stück

Sockel, 184 mm hoch, 595 mm breit ...

Baluster, einfache, 150 mm Durchmesser, 630 mm hoch, per Stück „

VIII. Diverse Bauornamente.

Rosettenausläufer, 350 mm breit

184 „ „ 130 „ „

Preise per Stück.

300 mm lang

0-80

1-00

7-00

3-00

2-80

3-80

3-00

3-80

3-00

8-80

2-00

1-70

2-80

M qa q< it. t*    ^

ó -5 ob ô té- ô cö oooooo    oo

Gotische Kreuzblume, 790 mm hoch . .

475 „    „ ' . .

„ 12-00 „ 14-00 „ 29-50

9-00

Atlantenpostam ent,

anliegend zur Mauer, 475 mm hoch . . rechts oder links, 2000 mm hoch . . .

Kapital dazu, 420 mm hoch.......

Karyatidenpostament, anliegend zur Mauer Karyatide mit Kopfkapitäl, rechts oder links, 1850 mm hoch „

„ 11-00 „ 90-00

” 11-60 72-00

5-50

Bauornamente aus Zement.

I. Kon sols.

Preise per Stück.

Hauptgesimskonsol,

400 mm lang, 470 mm breit, 800 mm hoch Fensterverdachungskonsol,

320 mm lang, 200 mm breit, 275 mm hoch 300 „    „ 200 „    „    200 „

Fensterverdachungskonsol mit Gesims,

260 mm lang, 300 mm breit, 900 mm hoch Schlußsteine,

400 mm lang, 100 mm breit, 450 mm hoch Sparrenköpfe,

150 mm lang, 250 mm breit, 80 mm hoch

„ 13-00

6-00

5-00

9-00

8-00

2-60

II. Reliefs, Friese, Parapette. ßlumengeliänge (verzierte Füllungen), per qm . . .

Reliefs und Friesfüllungen, per qm.......

Parapettfüllungen, 150 mm stark, per qm.....

III. Gesimse.

8-00

9-00

„ 10-00

Architravstücke,

160 mm lang, 210 mm breit, 260 mm hoch, per Stück . . „ 3<0 „ „ 320 „ „ 400 „    „    „    „ . . „

Zahnschnitte, 180 mm hoch, per m............„

100 „ „ „ „.............

50 ,,    „    „ „.............

Chambramecken, 440 mm lang, 440 mm breit, 150 mm hoch, per Stück......................„

4-00

7-60

2-40

2-00

1-50

5-00

IV. Kapitale.

Pilasterkapitäl,

410 mm breit, 100 mm dick, 425 mm hoch, per Stück . . „ 200 „

Pilasterbahnen,

410 mm breit, 100 mm dick, 200 mm hoch, per Stück . . „ Säulenkapitäl, 250 mm Durchmesser, per Stück 300 „    „    „    „

100 „

„    400 „

7-80

6-00

7-00

. „ 38-00 . „ 50-00

Y. Baluster.

Abgedrehte Baluster, bis 200 mm Durchmesser, 500 mm hoch,

per Stück......................

Profilierte Baluster, bis 200 mm Durchmesser, 500 mm hoch,

per Stück......................

über 500 mm hoch, per Stück ............

K 5-80

7-00

8-40

Bauornamente aus Gips.

Zahnschnitte, 50 mm hoch, per m............„

Glatte Schlußsteine,

200 mm lang, 60 mm breit, 250 mm hoch, per Stück . . „ Schlußsteine mit Blatt und Gesims,

250 mm lang, 200 mm breit, 300 mm hoch, per Stück . * „ Konsolen,

200 mm lang, 150 mm breit, 180 mm hoch, per Stück . . „ Pilasterkapitäle,

600 mm breit, 200 mm dick, 500 mm hoch, per Stück . . „ Ornamente und Innendekorationen aus Hartstuck.

(Hartstuck besteht aus einer Gipskomposition mit Stoffeinlagen, wodurch eine zähe, unzerbrechliche, jedoch leichter Bearbeitung zugängliche Masse erzielt wurde, die auch plastisch scharf hervortritt.)

1-80

6-00

12-00

8-00

16-00

16-00

18-00

24-00

26-00

28-00

80-00

60-00

ooooooooo

cpocpcpap-^cpocc

■>H(X)cbi>4ticbdjTt(cô

*) Die Zahlen bedeuten die Länge, Höhe und Gesimsausladung.

Stab- oder Laufgesimse, breit 25 Preis per m K P20 Ornamente und Innendekoration aus Papierstuck.

45    60    110 mm

1-40    2-40    4-80

Aus Papierstuck werden alle vorstehend benannten Innendekorationen hergestellt und stehen die Preise ungefähr in gleicher Höhe wie bei Türaufsätzen, Friesen, Reliefs, Rosetten, Guirlanden, Hohlkehlen, Gesimsen, Stäben, Akroterien etc. aus Terrakotta oder Hartstuck.

Modelle für Zinkguß.

Für Fensterverdaclmngskonsolen, per Stück.......K 40-00

Für Gesimskonsolen, per Stück.............„ 50-00

Für    Balkonträger,    bis    1000 mm    Ausladung,    per    Stück    .    .    .    „    140-00

„    1150    „    „    „    „    .    .    .    „    180-00

„    1300    „    „    „    „    .    .    .    „    220-00

Für    einen    Tierkopf bis 500    mm    Höhe,    per    Stück    ....    „    80-00

Zierleisten aus vollem Holze mit Maschinsclmitzerei.

Diese Erzeugnisse haben vollkommene architektonische Ausstattung, werden in Naturfarbe aus lufttrockenem Holze geliefert und finden bei Verzierungen von Wandtäfelungen, Holzdecken in Rauch- und Speisesalons, bei Eisenbahnwagen, in Schiffskajüten sowie bei Gartenhäusern, einzelnen Türen oder Fenstern sowie bei Mobilien Verwendung; auch können aus denselben ganze Gesimse zusammengestellt werden. Zierleisten aller Formen aus Kiefer-, Eiche-, Nußbaum-, Erlenholz

Preis per 1 m Länge in K

OO Ci 0< W

cp

O O CO rtHH

8Èê8êéÈ8

1-20

1-50

Statuen, Vasen, Postamente etc. aus Ton.

Figuren

„Flora“, „Hebe“, „Pomona“ Flora, Tanzendes Mädchen, . .

Flora, Klio Euterpe.....

Donauweibchen.......

Ceres“, 0-82m hoch,per Stück

1 -OO

•    x n n ii ii

1-40

Ackerbau, Bergbau, Viehzucht Vase, mit [3Fuß, 0-38 m Basis, . .

Postament, mit Figur Frühling, .

” 10-00 16-00 „ 60-00

8-00

Pflasterung und Asphaltierung.

Pflastererarbeiten.

Aufbrechungen.

Liegendes Ziegelpflaster aufbrechen (wie bei der Maurerarbeit Seite 41 berechnet), per qm:

zu ebener Erde...................

per Stockwerk mehr ................

Stehendes Ziegelpflaster aufbrechen (wie vor), per qm:

zu ebener Erde...................

per Stockwerk mehr ................

Kehlheimer- oder geschliffenes Plattenpflaster aufbrechen (wie oben), per qm:

zu ebener Erde...................

per Stockwerk mehr ................

Metz-Steinplattenpflaster aufbrechen (wie oben), per qm:

zu ebener Erde...................

per Stockwerk mehr.................

Zementplattenpflaster aufheben (wie oben), per qm:

zu ebener Erde...................

per Stockwerk mehr ................

Trottoirsteinpflaster aufbrechen, das Materiale reinigen und

zur Abfuhr auf laden, per qm :............

Bruchsteinpflaster, ebenso behandeln ..........

Klinkerplatten abheben, die Platten reinigen und nächst der Pflasterfläche zur Wiederverwendung aufschlichten, per qm :

a)    von einer Sandunterlage...............

b)    „

Würfel- und Holzstöckelpflaster aufheben, per qm .... Asphaltpflaster aufreißen, zu ebener Erde, per qm: . . . .

per Stockwerk mehr.................

Betonpflaster aufbrechen und das Materiale beseitigen, per qm

«) bei der Betonstärke bis 10 cm............

„ 15 „    ............

c)    „    »    »    » 20 „    ............

Steingrundbau aufreißen und das Materiale reinigen und

schlichten, per kbm.................

Steinpflaster von Asphalt reinigen, per qm........

Pflastersteine reinigen und in Figuren schlichten, per kbm . Randstein aufbrechen und seitlich deponieren, per m ... Randstein samt Untermauerung aufbrechen und das

Materiale reinigen und deponieren, per m.......

Barrierestock ausgraben, seitlich deponieren und die Grube

zufüllen, per Stück .................

Barrierestock versetzen resp. richten, per Stück .....

0-23

0-05

0-36

0-08

„ Betonunterlage .

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

0-31

0-06

0-54

0-11

0-36

0-08

0-88

0-22

0-13

0-24

0-15

0-07

0-02

0-65

0-85

MO

1-80

0-30

0-60

0-25

0-55

1-00

1-50

Materiallieferung.

(Auf den Arbeitsplatz gestellt und in kubischer Form in meßbaren Figuren aufgeschlichtet übergeben.)

Granitwürfelsteine mit den Dimensionen von 0-18 bis 0-21 m

K 500-00 „ 440-00

der einzelnen Kanten, per J/m............

ebenso bei 0-158 m Dimension............

„ 530-00

Granitpflastersteine mit den Dimensionen von 0-237 m Länge,

0-320 m Breite und 0-184 m Höhe, per Vm......

Anmerkung. Wenn die Steine geritzt zu liefern sind, so ist per Stück und Kitze zehn Heller zuzuschlagen.

Ordinäre Granitpflastersteine mit 0184 bis 0-237 m großer

25-00

3-75

1-65

0-40

12-70

19-10

Randstein, ganz wie vor, jedoch im Bogen gearbeitet, per m „

25-00

10-00

Steine zu Taluspflasterungen, für Wasserbauten geeignet, harte, an den Kanten reinbearbeitete, sonst 0-395 bis 0-474 m lang, 0-316 bis 0-395 m breit und 0-237 bis 0-316 m

8-00

9-00

4-00

3-00

7-00

6-00

8-50

9-00

7-00

4-50

3-50

Granitwürfelpflasterungen.

Neupflasterungen ohne Schotterunterlage. Würfelpflasterung in Straßen, wo bisher noch kein Pflaster bestand, mit altem oder neuem Steinmateriale, ohne Erdabgrabung und ohne Steine, jedoch mit Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung samt aller Handarbeit und Requisiten, per qm K Würfelpflasterung in Straßen, wo schon eine Pflasterung besteht, mit neuen oder alten Steinen, ohne Steine, mit Aufbrechung des alten Pflasters, Abgrabung der alten Pflasterunterlage bis 008 m tief, Verführung dieses Materiales, Beigabe des Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, Handarbeit und Requisiten, per qm . . „

Neue Pflasterungen mit Schotterunterlage. Würfelpflasterung in Straßen, wo bisher noch kein Pflaster bestand, mit neuem oder altem Steinmateriale ohne Erdabgrabung und ohne Steine, jedoch mit Beigabe des gewöhnhchen Rundschotters in der Höhe von 0⁻15 m, des Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller

Handarbeit und Requisiten, per qm..........„

Würfelpflasterung in Straßen, welche bereits gepflastert sind; Aufbrechung des alten Pflasters, Abgrabung des Untergrundes auf die Tiefe von 0'18 m, Verführung dieses Materiales, Beigabe des gewöhnlichen Rundschotters in der Höhe von 0'15 m, des Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten,

Fugenausfüllung mit trockener Mischung von Zementkalk und

Sand, per qm.....................

1-30

1-70

1*75

2-35

0-20

0-60

0-75

0-45

0-50

0-25

Umpflasterungen.

Umpflasterung eines Würfelpflasters, bei dem der Untergrund auf die erforderliche Tiefe abgegraben und das Material verführt wird, samt Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, per qm............

Würfelumpflasterung bei Reparaturarbeiten, wo nur Teile des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung des Untergrundes stattfindet, jedoch mit Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage bis 3 cm hoch und zur Fugenausfüllung und aller Handarbeit, per qm.......................

115

Granitplattenpflasterungen.

Prima Plattentrottoir.

Neue Pflasterungen in Mörtel.

Neues Trottoir aus °'⁴⁷⁴/o-474 m großen, mindestens Oll m dicken Granitplatten, in Zementkalkmörtel auf eine 008 m hohe Schichte von Sand oder kleinen Rieselschotter gelegt und die Fugen mit flüssigem Portlandzementmörtel ausgegossen, ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch mit Beigabe der Platten und aller Materiahen, dann samt aller

Handarbeit und Requisiten, per qm..........

Pflastererarbeit allein ohne Beigabe der Platten......

Etwa notwendige Steinmetzarbeiten zur Anarbeitung von Platten nach einer besonderen Form am Objekte, sind separat zu den Taglohnpreisen des Steinmetztarifes zu vergüten.

Neue Pflasterungen in Sand.

Neues Trottoirpflaster aus o-3i6/₀.₃₁₆ m großen, rein und winkelrecht gearbeiteten, mit guten Lagerflächen versehenen Granitplatten von mindestens 015 m Dicke, auf einer Ol m hohen Unterlage von qualitätmäßigem Sande, die Fugen mit dünnflüssigem Portlandzementmörtel voll ausgegossen, ohne Abgrabung und Verführung der Erde, jedoch mit Beigabe der Platten, des Sandes und aller Materialien, dann samt Handarbeit und Requisiten, per qm.....

Umpflasterungen.

Plattenpflaster in Sand umpflastern, hiebei die alten Platten aufheben, den alten Untergrund nach Bedarf abgraben, die Schutt verführen, die erforderliche neue Unterlage aus qualitätmäßigem Sande beigeben, sodann das Pflaster mit den alten Platten wieder herstellen und die Fugen mit dünnflüssigem Portlandzementmörtel voll ausgießen, an allem und jedem, jedoch ohne Beigabe neuer Platten für den allfälligen Abgang, per qm............

Randsteine.

Randsteine versetzen und die Fugen bei den Zusammenstößen mit Portlandzementmörtel voll ausgießen, ohne Steine, per m....................

K 15-75

1-95

Umpflasterungen.

Plattenpflaster in Mörtel umpflastern, die Platten aufbrechen, den alten mit Mörtel versetzten Untergrund abgraben, die Schutt verführen, die erforderliche neue Unterlage von qualitätmäßigem Sande beigeben, die vorhandenen Platten, welche vorher gut zu reinigen sind, neu in Zementkalkmörtel legen und die Fugen mit dünnflüssigem Portlandzementmörtel ausgießen, an allem und jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen Platten für den allfälligen Abgang, per qm.......................

3-25

„ 13-45

2-35

Sekunda-Trottoirpflaster.

Neue Pflasterungen.

Halbguttrottoirpflaster mit 0'²³7/o-237 m großen und 0105 bis 0T31 m dicken Steinen, ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch mit Beigabe der neuen Steine, des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, per qm........

Umpflasterungen.

Halbguttrottoirumpflasterung, wobei der Untergrund auf die erforderliche Tiefe abgegraben und das Materiale verführt wird, samt Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit und

Requisiten, per qm..................

Solche Umpflasterung bei Reparatursarbeiten, wo nur Teile des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung des Untergrundes stattfindet, jedoch mit Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage bis 3 cm hoch und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit etc., per qm.......................

Ordinäres Granitpflaster.

Neue Pflasterungen.

Pflasterung mit ordinären Granitsteinen, altem oder neuem Steinmateriale, ohne Erdabgrabung und ohne Steine, jedoch mit Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung, samt aller Handarbeit und Requisiten, per qm.......................

K 075

1-05

0-90

1-30

Umpflasterungen.

Ordinäre Umpflasterung, wobei der Untergrund auf die erforderliche Tiefe abgegraben und das Materiale verführt wird, samt Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, samt aller Handarbeit und

Requisiten, per qm..................

Solche Umpflasterung bei Reparatursarbeiten, wo nur Teile des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung des Untergrundes stattfindet, jedoch mit Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage bis 3 cm hoch, per qm:

a)    ohne Fugenausfüllung................

b)    Fugenausfüllung mit Sand..............

1-00

c)

d)

trocken mit Zementkalk und Sand . . mit Zementkalkmörtel.......

mit dünnflüssigem Portlandzement . .

OÓHHN

Steinwurf- und Taluspflasterungen.

Steinwurf mit 0T6 bis 032 m großen Wurfsteinen, an Materiallieferung, samt Aufschlichten desselben am Bauplatze, Arbeit, Werkzeug, Requisiten, allfällig nötiger Gerüstung, mit teilweiser vollständiger Herstellung im Wasser, per kbm

K 18-00

Steinwurf, aber mit über 0'32 m großen Steinen......

Steinwurf, jedoch mit vorhandenem Steinmateriale, per kbm:

a)    bei Wurfsteinen bis 32 cm Größe...........

b)    dergleichen über 32 cm Größe............

Steinwurf, jedoch in der Art ausgeführt, daß der Steinwurf

in der Oberfläche zugleich zur provisorischen Uferversicherung ein Pflaster bildet, samt allen Erfordernissen, wie auch Beigabe des zur Ausfüllung der Steinzwischenräume nötigen Schotters und Sandes, per kbm „    14-00

Steinwurf mit vorhandenen Steinen, per kbm ....

Ordinäre Taluspflasterung mit 0-211 bis 0-316 m dicken Wurfsteinen in Form einer trockenen, liegenden, gut verzwickten Mauer, nebst Beigabe einer 0-105 bis 0-158 m hohen Sand- und Schotterunterlage, Ausfüllung und Aus-zwickung der Fugen, samt allem Materiale, Arbeit, Werkzeug etc., per qm..................

Taluspflaster wie vor, jedoch mit vorhandenen Steinen,

2-00

3-00

3-00

4-20

per qm.......................„

Taluspflasterung mit 0-395 bis 0-474 m langen, 0-316 bis 0-395 m breiten, 0-237 bis 0-316 m dicken, behauten und an den Kanten rein bearbeiteten harten Steinen und einer 0-105 bis 0-158 m hohen Sand- und Schuttunterlage, nebst aller Arbeit, Werkzeug, Requisiten etc., per qm . ... „ Taluspflasterung wie vor, jedoch ohne Beigabe des Steinmateriales, per qm................„

Talusumpflasterung mit den aufzureißenden und wieder zu verwendenden alten Steinen, samt allen Erfordernissen, per qm „ Taluspflaster jeder Gattung aufreißen, das Materiale über

die Böschung hinaufschaffen,    per    qm.........„

Taluspflasterung jeder Gattung, die Fugen mit Zementkalkmörtel voll ausgießen und    verstreichen, per qm . „

1-70

8-50

2-20

1-95

0-30

0-95

Pflasterungen bei Hochbauten.

Liegende Ziegelpflasterung aus gewöhnlichen Mauerziegeln z u ebenerErde hersteilen, an Materiale und Arbeit, per qm :

a)    mit Weißkalkmörtel:

0-025 mille Ziegel.......

O’01 kbm Gruben- oder Weißkalk

0’025    „ Sand.......

0’7 Maurerstnnden .    ......

0⁻9 Handlangerstunden.....

0’1 v. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel:

0’025 mille Ziegel........

0’01 kbm Zementkalk......

0-025

0'75 Maurerstunden.......

l’OO Handlangerstunden......

0’1 y. Arbeitslohn f. Keq. u. Aufs. .

c)    mit Portlandzementmörtel:

0’025 mille Ziegel........

s 0’01 kbm Portlandzement.....

0’025    „ Sand.........

0 ’ 8 Maurerstunden......

l’l Handlangerstunden ....

0’1 y. Arbeitslohn f. Keq. und Aufs.

à K 42 K 05

ßßßßßß

à K 42-

„0-06 „

1-93

Sand

O’

0’

ßßßßßß

K 1-05 „ 0-20 „ O’ll „ 0-34 „ 0-29 „ 0-06 „

2-05

„ „ 60

ßßpßß é

K 1-05 „ 0-60 „ 0-14 „ 0-36 „ 0-32 „ 0-07    „

2’54

Liegende Ziegelpflasterung, wie vorige Post, jedoch in höheren Geschossen, erfordert zu den angesetzten Preisen per 1 qm an Zuschlag für jedes Stockwerk:

0"28 Handlangerstunden..........

à K 0-29 K 008

Stehende Ziegelpflasterung ist mit den doppelten Preisen zu berechnen, daher per qm:

a)    zu ebener Erde mit Weißkalkmörtel.........

b)    „

3-86

4-10

5-08

Liegende Ziegelpflasterung bloß trocken gelegt mit Ausgießen der Fugen (gewöhnlich für Dachböden angewendet), an Materiale und Arbeit, per qm:

0-025 mille Ziegel.....

0-005 kbm Gruben- oder Weißkalk 0-012

0 ■ 4 Maurerstunden .....

0"5 Handlangerstunden ....

0’1 y. Arbeitslohn f. Beq. und Aufs.

Sand

.    . à K 42-00, K 1-05

. . „ „ 13-80, „

. . „ „ 4-40, „

„ 0-07 0-05

0-14

1-52

Kelilheimerplattenpflaster oder Pflasterungen mit anderen geschliffenen Natursteinplattengattungen in gerader oder diagonaler Richtung der Pflasterfugen gelegt, zu ebener Erde hersteilen, exklusive der Platten, per qm:

0-015 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-035    „ Sand.....

1-4 Maurerstunden.....

1*0 Handlangerstunden 0"1 v. Arbeitslohn f Beq. u. Aufs.

1-37

Pflaster mit Verwendung von Zementplatten, sonst wie vor, per qm:

a)    mit Zementkalkmörtel:

0'01 kbm Zementkalk......

0-025    „ Sand ........

1 • 6 Maurerstunden.......

1 • 1 Handlangerstunden.....

0-1 v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

b)    mit Portlandzementmörtel :

0 • 01 kbm Portlandzement.....

0-025    „ Sand........

1 • 8 Maurerstunden.......

1-2 Handlangerstunden......

0-1 v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

oder Steinzeug-

K 0-20 « o-ii ,, 0-72 „ 0-32 „ 0-10 „

1-45

O tH xo ö n GO CO H

O O O O O

2-02

Stem- oder Zementpflaster in höheren Geschossen kommt per Stockwerk den in diesen Posten angesetzten Preisen per 1 qm zuzuschlagen:

0'3 Handlangerstunden

à K 0-29

0-09

Werksteinplattenpflaster jeder Steingattung mit gefälzten oder ungefälzten Platten ohne Rücksicht auf deren Größe und Dicke, die Platten in Mörtel gelegt, die Fugen gut ausgegossen, mit aller Arbeit und allen Materialien exklusive der Platten, per 1 qm zu ebener Erde: a) mit Weißkalkmörtel:

0-017 kbm Gruben- oder Weißkalk. .    .    . à K 13'80, K 2J

0-035

3-00 Maurerstunden.......

2-50 Handlangerstunden......

0'1 Y. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs. .    .

Sand

35

b)    mit Zementkalkmörtel:

O'017 kbm Zementkalk.......

0'035    „ Sand.........

3 • 5 Maurerstunden........

3’0 Handlangerstunden......

0'1 v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

c)    mit Portlandzementmörtel:

0'017 kbm Portlandzement.....

Sand ...    .....

o o »rT oT tjT

O    cq -+i

K 0-34 „ 0-15 „ 1-57 „ 0-87 „ 0-24

K 3-17

0-04

4'0 Maurerstunden......

3'0 Handlangerstunden......

0'1 v. Arbeitslohn f. Beq. u. Aufs.

O O M O »-* MOOCOIOO "1 O OO to

4-19

Werksteinplattenpflaster in höheren Geschossen her-stellen, erhöht die Parterrepreise per Stockwerk um:

1*8 Handlangerstunden

à K 0-29

0-52

Holzstöckelpnasterungen.

Neue Pflasterungen.

Holzstöckelpflasterung mit 13—22 cm langen, 8 cm breiten, imprägnierten Stöckeln aus weichem Holze, samt einer 15 cm starken Betonunterlage und mit Asphalt ausgegossenen Fugen, per qm:

a) bei 8 cm hohen Stöckeln..............

»    10 ii    u    u    ..............

n 13    „    „    „    ..............

Holzstöckelpflasterung wie vor, aber die Fugen mit trockenem, feinem Kalkmörtelschutt oder Sand ausgefüllt, per qm:

d) bei 8 cm hohen Stöckeln..............

V) „ 10 „    „    „    ..............

u 1^ n u    u    ..............

Holzstöckelpflasterung wie vor, aber die Fugen mit Anwendung von Asphaltteer dicht aneinander geschlossen und die Pflasteroberfläche mit einer Sandschichte überzogen, per qm:

a) bei 8 cm hohen Stöckeln..............

*) » 10 „ „ „ ..............

ii    n    n    «    ........... •

Holzstöckelpflasterung mit obdimensionierten Stöckeln, jedoch auf einer 5—8 cm hohen hergerichteten Unterlage von ganz trockenem Schutt vermindern vorstehende Preisansätze per 1 qm um.................

Holzstöckelpflasterungen vorstehender Gattungen mit Eichenholz erhöhen die Preise um 50%.

Holzstöckelpflasterung mit poligonalen, statt mit viereckigen Stöckeln erhöhen die Preise um 10%.

Pflasterung mit Holzstöckeln jeder Holzgattung erfordern an Arbeitslohn mit Beigabe des Fugenfüllmateriales, jedoch ohne Unterlagsherstellung und ohne Lieferung und Zufuhr der Stöckeln, per qm: bei viereckigen Stöckeln von mit Asphaltfugung „ Mörtelfugung ,

„ dicht anliegenden Fugen . . „

„ 12-80 „ 15-50 „ 18-00

„ 11-00

„ 13-50 ..    15-50

„ 12-00 „ 15-00 „ 17-00

4-40

8    10    13 cm Höhe

T-H H -rH

K) O« OO'O

bei diagonalen Stöckeln von

8    10    13 cm Höbe

mit Asphaltfugung.....

„ Mörtelfugung......

„ anliegenden Fugen . . .

1-0 0 0 iQ CM

hhh

O »O o

zp GS} lO

H H H

▼H rH tH

Umpflasterungen.

1-75

0-15

0-40

Holzstöckelumpflasterung, wobei die ganze Schuttunterlage beseitigt und neu ersetzt werden muß, an allem und jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen Stöckeln, per qm . . . K Entfällt die Fugenausfüllung, so kommt von den betreffenden

Preisen per 1 qm ein Abzug von...........„

Bei Umpflasterungen von mit Asphalt ausgegossenen Stöckeln kommt für die vermehrte Arbeit bei der Reinigung der Holzstöckel von dem alten Asphalt per 1 qm ein

Zuschlag von.....................

Umpflasterung von Holzstöckein mit Beigabe von beiläufig 25% neuen Stöckeln und allen sonstigen Materiahen, erfordert von den hiefür bei ganz neuer Herstellung berechneten Preisen einen Aufwand von 50%.

Xylolith- oder Steinholzfußböden.

Die Xylolithplatten werden aus Sägespänen und Mineralien unter sehr hohem Drucke zu einem zähen Material holziger Natur hergestellt und eignen sich wegen ihrer Yolumbeständigkeit, der Stein- und Holzgemeinschaft, des geringen spezifischen Gewichtes und der Wetterbeständigkeit und der Unempfindlichkeit gegen Hitze und Feuerangriff, besonders zu Pflasterungen, Fußböden und Dach- oder Brückenbelagsmateriale.

Preise der Xylolithplatten ab Bahnhof Wien.

Stärke

der

Platten in mm

Preise per qm in K

Größe der Platten in mm

1000X1000| 500X500

333X333 I 250X250

Gewicht per qm zirka kg

7-8

10—11

13-14

16—17

19-20

22-23

25—26

naturfarbig . . durchfärbt . . naturfarbig . . durchfärbt . . naturfarbig . . durchfärbt . . naturfarbig . . durchfärbt . . naturfarbig . . durchfärbt . . naturfarbig . . durchfärbt . . naturfarbig . . durchfärbt . . das Legen kostet per qm

4-80

5-40

5-80

5-50

6-50

6-10

7-70

. 7-00

8-50

8-00

9-50

9-00

11-00

10-00

12-00

1-45

6-40

6-10

7-10

6-90

8-40

7-70

9-20

8-90

10-40

9-90

11-90

10-90

12-90

2-50

5-80

6-80

6-10

7-10

11-12.6

6-50

7-50

6-80

7-80

15.S-17

7-40

8-90

7-80

9-30

20-21.5

8-20

9-70

9-50

11-00

10-80

12-80

12-00

14-00

3-30

8-60

10-10

10-20

11-70

11-50

13-50

12-60

14-60

4-00

24.₅—26

29.5—31

34—35.5

39—40

Xylolith- oder Steinholz- und Asbestinfußböden werden auch in einer zusammenhängenden fugenlosen Fläche hergestellt und empfehlen sich besonders für öffentliche Gebäude (Amtsräume, Kasernen, Krankensäle, Schulen, Bureaus, Magazine, Wartesäle, Restaurationen) und Fabrikationsräume und werden holzartig in allen Farbentönen, matt oder geschliffen, gelegt, sind fugenlos glatt, staubfrei, wasserdicht, feuersicher, säurefest und ein schlechter Wärmeleiter, und einfach zu reinigen. 1 qm Xylolith oder Asbestinfußboden kostet samt der Betonunterlage

K 5-70

Xylolith (griechisch xylos = Holz und lithos = Stein) besteht aus Magnesiakitt mit Chlormagnesialösung, welche mit Holzteilchen, Werg, Jute etc. vermischt und gepreßt oder gestampft werden; unter Zusatz von Asbestfasern wird diese Mischung Asbestin genannt.

Asphaltarbeiten.

Materialien.

Sämtliche Materialien sind per 1 q = 100 kg loco Wien berechnet. Kunstasphalt (in Broden à 25 kg) ...

Naturasphalt, Schweizer, gemahlen . . .

„    Tiroler.........

„    französischer.......

„    syrischer (vom Toten Meere)

K 8-00

Trinidad-Epuré in Fässern „ Bitumen ....

. „ 11-50 . „ 16-00 . „ 25-00 . „ 200-00 . „ 25-00 . „ 20-00

Kunstasphaltmastix N aturasphaltm astix Goudron.....

8-00

„ 15-00 „ 30-00 „ 10-00

Asphaltpech.......

Schiffs- und Schmiedepech Brikettpech (sehr hart) . .

Asphaltminerallack (für Eisen-, Blech- und Holzanstrich) . . „    48-00

Asphaltdachanstrichmasse Karbolsäure, 15—20%ig .

Karbolineum......

7-50

7-00

Karbolpulver........

Teeröl zur Holzkonservierung .

Steinmehl .........

Steinöl (sogenanntes Viehöl)

Holzzementmasse......

Holzzementpapier, gewöhnlich „    imprägniert

„ 12-50 „ 38-00 „ 23-00

„ 11-00

6-60

8-00

Kautschukzement . . . Asphaltrieselschotter . Asphaltsand (Quarzsand) Brennholz......

per kbm „

per Festmeter „

. „ 60-00 . „ 14-00 . „ 48-00 . „ 72-00 . „ 30-00 19-00 „ 12-00 12-00

Arbeiten.

Asphaltierung mit Kunstasphalt für Fußböden, auf bereits hergestellte Unterlagen herstellen, an aller Arbeit und Materiale, per qm:

a)    bei (>0075 m Dicke (in 1 Schichte aufzutragen):

10'75 kg Asphaltmastix ....

0'005 kbm Quarzsand.....

0'0125 Kaummeter weiches Brennholz 0'33 Asphaltarbeiterstunden .

0'75 Handlangerstunden .

O'l v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    bei 0'015 m Dicke (in 2 Schichten aufzutragen):

das ad a berechnete doppelt............

c)    bei 0'022ö m Dicke (in 3 Schichten aufzutragen):

das ad a berechnete dreifach............

d)    bei 0‘03 m Dicke (in 4 Schichten aufzutragen):

das ad a berechnete vierfach............

Asphaltierung für Fußböden samt Herstellung der Unterlage, sonst wie vor, per qm :

A. auf liegendes Ziegelpflaster: a) bei der Asphaltdicke von 0-0075 m:

l'O qm Asphaltierung .

1 • 0 „ liegendes Ziegelpflaster

à K 0-12, K 1-28

22

K 1-95

3-90

5-85

7-80

. K 1-95 ■ „ 1-93

3-88

V) bei der Asphaltdicke von 0'015 m:

l'O qm Asphaltierung .

l'O „ liegendes Ziegelpflaster

K 3'90 „ 1-93

5-83

c) bei der Asphaltdicke von 0'0225 m:

l'O qm Asphaltierung .    .    .    .

l'O „ liegendes Ziegelpflaster .

K 5'85 „ 1-93

7-78

d) bei der Asphaltdicke von 0'03 m:

l'O qm Asphaltierung .

l'O „ liegendes Ziegelpflaster

K 7'80 _ 1-93

9-73

B. auf Betonlage:

a)    Asphaltdicke 0'0075 m, Betonstärke 0'05 m:

l'O qm Asphaltierung 0'05 kbm Beton

b)    Asphaltdicke 0'015 m, Betonstärke 0'065 m:

l'O qm Asphaltierung 0'065 khm Beton .

c)    Asphaltdicke 0'0225 m, Betonstärke 0"08 m:

l'O qm Asphaltierung.......

0'08 kbm Beton.........

d)    Asphaltdicke 0'03 m, Betonstärke O’l m:

l'O qm Asphaltierung.......

O'l khm Beton..........

e)    Asphaltdicke (>045 m, Betonstärke O'l5 m:

l'O qm Asphaltierung in sechs 0'0075 m

hohen Schichten, per Schichte    .    .    .    K    1'95, K 11'70

0'15 kbm Beton.........à „ 14'83, „    2'22

/) Asphaltdicke 0'075 m, Betonstärke 0'2 m:

l'O qm Asphaltierung in zehn 0'0075 m

hohen Schichten, per Schichte    .    .    .    K    1'95, K 19'50

0'2 kbm Beton..........à „ 14'83, „    2'97

.    .    .    . K 1-95

à K 14-83, „    0-74

.    .    .    . K 3'90

à K 14-83, „    0-96

.    .    .    . K 5'85

à K 14-83, „    1'18

.    .    .    . K 7'80

à K 14-83, „    1-48

Umlegung alten Asphaltpflasters samt aller Arbeit und Materialien ist mit 75% der angesetzten Preise zu berechnen. Fundamentabscheidung mit 0'01 m hoher Asphaltlage, per qm :

Um 35% mehr als ad a berechnet, sonach 1'35 X 1'95 .    .    .

2-69

4-86

7-03

9-28

„ 13-92

„ 22-47

Vertikaler Asphaltüberzug an Mauern zur Abhaltung der Feuchtigkeit (Trockenlegung), per qm:

Um 50% mehr als ad a berechnet, sonach 1'5 X 1'95 .

Überzug von Gewölbungen und horizontalen Mauerflächen

zu gleichem Zwecke, per qm..............

Fugenverguß mit Asphalt, per qm:

a)    bei ordinärem Steinpflaster................

2-92

1-95

tO

tbódi

OOO

2-20

1-50

0-90

1-20

1-40

Preise

für Val de Travers-Naturasphalt, fix und fertig hergestellt, per qm:

Pflaster für Fahrstraßen,

18 cm Portlandzementbeton, 5 cm Stampfasphalt . . .

15 „

Pflaster für befahrene Höfe, Einfahrten, Stallungen etc.,

15 cm Portlandzementbeton, 4 cm Gußasphalt.....

15 „

12 „

10 „

Pflaster für Trottoire, unbefahrene Höfe, Gänge, Vestibüls, Baderäume, Kegelbahnen etc.,

10 cm Portlandzementbeton, 2 cm Gußasphalt ....

8 « „

10 „

8 „

auf eine vorhandene )

Unterlage

3 „    „    . . . .

2¹/₂ cm Gußasphalt . . .

K 15-50 „ 13-50

13-50

12-00

11-50

9-50

8-00

7-70

IV2 „

IV» »

2i „ „ . • • • ,

Abdeckung von Terrassen, Balkons, Souterrains, Aborte etc.,

8 cm Portlandzementbeton, 4 cm Gußasphalt in 2 Schichten „

9

?? "    w    n

7-00

6-60

6-00

4-50

13-00

10-60

7-70

in 2 Schichten „ für Innenräume „ . . K 0-60 bis „

auf vorh. Unterlage

Asphaltwandleisten je nach Höhe, per m Asphaltwandaufzug auf vollfugiges Mauerwerk, per qm „ 3-00 „    „

Asphalteichenriemenböden, elegant-verlegt, per qm K 12-00 „    „

9-00

6-00

1-20

5-00

15-00

Betonindustrie.

Die Betonierung ist eine jener Baumethoden, die sich nahezu an allen Orten hersteilen läßt, wo entweder ein guter Schotter oder Flußsand vorhanden ist oder billig beschafft wTerden kann ; in neuerer Zeit wird dem Betonbau eine größere Aufmerksamkeit geschenkt, weil der Beton jedem anderen Mauerwerke gegenüber besondere Vorzüge in sich vereinigt, welche sich in der leichten Verarbeitung, in der Anpassung an jede Form und Dimension, in der Gleichmäßigkeit der Maße und ihrer Fugenlosigkeit, in besonderer Hydraulizität, Festigkeit und Dauerhaftigkeit, dann in der Ermöglichung kürzerer Bauzeit und größerer quantitativer Leistungen bei entsprechend billigen Kosten bezeichnen lassen.

Man unterscheidet Betonierungen mit lediglich Stein-, Schotterund Sandmateriale mit Kalk- oder Zementmischung oder auch solche mit Einlagen aus Eisenschienen und Stäben, Tragnetzblech, oder mit Draht oder mit Drahtgeflecht.

Für massive Körper, wie Fundamente, Mauern, Wasserbauten u. dgl. wird lediglich die erstere Art der Herstellung angewendet und diese Art „Stampfbeton“ genannt; für leichtere Arbeiten und schwächere Konstruktionen, wie Gewölbungen, Decken, Reservoirs und Bassins werden meistens Eisen- oder Drahteinlagen verwendet ; sie können aber auch ohne diese hergestellt werden, müssen dann aber eine beträchtlich größere Stärke erhalten, weil die Zugfestigkeit des Betons weit hinter dessen Druckfestigkeit zurücksteht und bei Berechnung der Stärke aller auf Zug und Druck beanspruchten Betonkonstruktionen stets das kleinere Widerstandsmoment (also das auf Zug) eingeführt werden muß, was in Rücksicht auf die Druckfestigkeit des Betons eine übermäßige Konstruktionsstärke ergibt.

Die Draht- oder Eiseneinlagen haben nun den Zweck, alle Zugspannungen aufzunehmen, so daß die Zugfestigkeit des Betons nicht weiter berücksichtigt werden braucht und die Druckfestigkeit voll ausgenützt werden kann.

Das vorteilhafteste Materiale für Beton ist kiesiger Flußschotter oder Kieselschotter in Stücken von 15 bis 30 mm Größe und Fluß- oder rescher Grubensand ; sowohl der Schotter als der Sand müssen von allen erdigen Teilen befreit sein und eventuell zu diesem Behufe extra reingewaschen werden. Daß der zu verwendende Kalk oder Zement gediegener Qualität bedingt, wird vorausgesetzt.

In bezug auf die Mischung der zu Beton verarbeiteten Materialien wird je nach der Beschaffenheit derselben und der an das Bauobjekt gestellten Anforderungen verschiedenartig vorgegangen und werden dieselben zumeist nach einem bestimmten Verhältnisse des Volumens gewählt.

In manchen Fällen wird der Betonmischung auch statt Schotter .„Schlacke“ beigesetzt — oder es wird überhaupt auch bei besonderen Konstruktionen statt Zementkalk „Gips“ verwendet.

Zusätze von Traß erhöhen die Festigkeit wesentlich und solche von Ätzkalk oder Fettkalk sind dem Zementbetonverbande sehr günstig.

gen

füll un g 0384 kbm Wasser, sohin 0616 Festmeter (oder 616 Liter) festes Gestein (und 384 Liter Wasser) und bei einer Füllung mit gereu-tertem Mauersand enthält dasselbe 0132 kbm Wasser und 0868 Fm kompakte Sandmasse, wonach sich also ein ungefähres Kalküle über den Zusatz der Kalke bei Betonmischungen stellen läßt.

Das wesentlichste Merkmal bei der Betonbereitung bildet das Verhältnis des Schotters und Sandes zur Zementkalk- oder Portlandzementbeigabe und es sollte stets eine solche Menge von genannten Kalken dem Schotter- und Sandvolumen beigesetzt werden, welche genau der Porosität dieses Gemenges in einem Gefäße entspricht ; nach angestellten Messunbefinden sich in einem 1 kbm fassenden Gefäße mit Schotter

Die Mischarbeit selbst muß so vollkommen sein, daß jeder Sand-,und Schotterkorn vom Kalkbrei umgeben ist und werden zumeist schon Mischmaschinen verwendet ; es darf stets nur so viel Betonbrei angemacht und genetzt werden, als augenblicklich eingestampft oder verarbeitet werden kann.

Bei manueller Herstellung des Betons (ohne Mischmaschine) ist der Vorgang der Betonbereitung beiläufig folgender: Auf einer Pfostendielung oder Bretterbühne schüttet man den Zement in einen kegelförmigen Haufen auf und rings um denselben wird der Sand angelegt; sodann mischt man diese beiden Materialien trocken und gleichmäßig mit Schaufeln gut durch, so daß der Zement mit dem Sande gänzlieh und gleich verteilt ist. Sodann wird diese Mischung mittels Gießkanne leicht mit Wasser benetzt und abermals und rasch tüchtig durcheinander gearbeitet, worauf sofort der Schotter in gleicher Weise wie vorher der Sand beigesetzt und wieder gehörig durchgearbeitet wird. Nun ist die Masse fertig und wird in Schichten von 15 bis 30 cm Höhe am Bauplatze eingebracht, mit eisernen Stößeln gestampft, geschlagen oder gewalzt.

Bei längerer Unterbrechung bei der Betonierung ist selbstredend die früher hergestellte Oberfläche oder der Anschluß aufzurauhen -oder aufzuhacken und anzunetzen, bevor eine neue Schichte eingebracht werden darf.

Durch das Stampfen verliert die Betonmasse beiläufig 20—25%

am Volumen.

Außer Stampfbeton wird auch noch sogenannter Gußbeton verwendet, dessen Mischung und Herstellung dieselbe bleibt wie bei Stampfbeton und nur in der Einbringung und Verwendung von letzterem .abweicht, indem Gußbeton nur aufgeschüttet oder abgegossen, jedoch nicht komprimiert, sondern nur abgetreten oder abgestrichen wird und zumeist zur Ausfüllung minder tragbarer Konstruktionen (Hintermauerungen oder als Pflasterunterlage in Verwendung tritt. Der Gußbeton wird namentlich mit großem Vorteil aus Kohlenschlacken (oder mit starkem Zusatze von solchen) oder mit Einschlag von Korkstücken verwendet, da sein Gewicht ein wesentlich geringeres ist als bei Beton .aus bloßen Steinmaterialien.

Erfordernis und Kostenbei*echnung

für die Stampfbetonherstellung mit Portlandzement,

per kbm.

Gattung

Mischungsverhältnis mit Zement zu Sand i und Schotter bezeichnet

Portlan d-

zement

Fiuß-

Gewa-

schener

Sand

Kiesel-

Schle-

gel-

Schotter

Ätzkalk

zusatz

Kubikmeter zum Preise von Kronen

60-00    6-80    5-20    7’50    6'90    13'80

Arbeitslohn für

Maurer

männ- weibliche liche

Handlanger-

Stunden à Kronen

0-45 I

0-29    0-21

Gesamtkosten per 1 kbm in Kronen

1:1:0

0-65 0-80 39430 5Ï4

4-50

2-02

1:1:1

1:1:2

1:2:0

0-35 0-60 2Ï-00 4-08

0-30 0-43 18-00 2-92

0-58 0-95 34-80 6-46

0-65

4-40

4-87

0-86

6-45

1-98

4-35

1-96

4-25

1-91

1:2:2

0-35 0-65 21-00 4-42

0-65

4-87

3-75

1-69

1:2:3

1:2:4

0-28 0-52 ifrSÖ 3-54

0-25 0-45 154)0 3-06

0-78

3-70

5-85

1-66

0-90

0-03

3-50

6-75

0-42

1-57

1:3:0

1:3:3

0-47 1-10 28-20 7-48

0-25 0-65 Ï5430 Ï42

0-65

4-87

4-00

1-80

3-60

1-62

1:3:4

1:3:5

0-21 0-56 12-60 Mi

0-19 0-50 11-40 3-40

0-74

5-55

0-80

6-00

0-04

3-55

0-55

1-60

10-50 3-50 Ihm 0-73

10-60 3-52 W 0-74

10-70 3-55 3MÖ 0-75

10-80 3-58 0-75

10- 90 3-60 ¥16 0-76

11- 00 3-62 3Ö9" 0-76

11-10 3454 3-22 0-76

11-20 3-67 3-25 0-77

11-30 3-70 3-28 0-78

11-40 3-73 MT 0-78

50-23

35-74

33-18

47-05

35-90

31-80

30-78

41-50

29-97

28-20

0-04

3-50

0-55

1-57

11-50 3-75 3-33 0-79

27-04

1:3:6

0-17 0-45 10-20 3-06

0-90

6-75

0-04

0-55

3-45

1-55

11-60 3-77 3-36 0-79

26-26

3-75

21-60 8-50

1-69

11-70 3-80 3-39 0-80

35-98

Gattung

Mischungsverhältnis mit Zement zu Sand und Schotter bezeich

Portland

zement

Fluß-

Gewa-

schener

Sand

Kiesel-

Schle-

gel-

Schotter

Ätzkalk

zusatz

Arbeitslohn für

Maurer-

mann- weibliche liehe

Handlanger-

net

Kubikmeter zum Preise von Kronen

Stunden à Kronen

60-00    6-80    5-20 I 7’50 | 6'90 | 13*80    0'45 | 0'29 | 0'21

Gesamtkost,on per 1 kbm in Kronen

o 1:4:4

0-16 0-65 9-60 4-42

0-35

2-62

0-30 0-05 2-07 0-69

3-50

1-57

11-80

3-42

3-84

0-81

I 25-20

p 1:4:5

0-15

0-60

0-35

0-40 0-05

3-45

9-00

312

2-62

2-76

0-69

1-55

11-90 3-86 3-45 0-81

24-00

q 1:4:6

0-14

0-52

0-38

0-40

0-06

3-40 12-00 3-88

8-40

2-70

2-85

2-76

0-83

1-53

3-48

0-81

23-36

1:4:8

0-13

0-43

0-87

7-80

2-92

6-52

0-06 3-30 12-10 0-83 1-48 3-51

3-90

0-82

23-88

1:5:7

0-12

0-54

0-36

0-40

0-06

3-35

12-20

3-93

7-20

2-81

2-70 2-76 0-83

1-51

3-54

0-83

22-18

1:5:8

0-11

0-50

0-40

6-60

2-60

3-00

0-40 0-07 2-76 0-97

1:5:10

0-10

0-43

0-87

0-07

6-00

2-92

6-52

0-97

3-40 12-25 1-53 3-55

3-50 12-35 1-57 3-58

3-95

0-83

3-97

0-83

21-84

22-39

1:6:6

0-14

0-65

0-65

0-07

3-45 12-45

4-00

8-40

4-42

4-87

0-97

1-55

3-61 0-84

24-66

1:6:8

0-13 0-56

0-75

0-07

3-50

12-60 4-05

7-80

3-81

5-62

0-97

1-57

3-65

0-85

24-27

1:6:10

0-12

0-48

0-40

0-42

0-07

3-55

7-20

2-50

3-00

2-90

0-97

1-60

12-80 4-08 ¥7T 0-86

22-74

1:7:7

0-11

0-30

0-35

6-60

2-04

1-82

0-30

0-35

0-07

2-25

2-41 0-97

3-58 12-65 1-61 3-6T

4-10

0-86

22-23

1:7:9

0-10

0-48

0-35

0-50

0-08

3-60 12-85

4-15

6-00

2-50

2-62

3-45

1-10

1-62

3-73

0-87

21-89

Bei Herstellung von Gußbeton sind vorstehende Ansätze nur mit 75°/₀ in Anschlag zu bringen.

Erfordernis und Kostenberechnung

für die Stampfbetonherstellung mit (Roman-) Zementkalk,

per kbm.

Gattung

Mischungsverhältnis mit Zementkalk zu Sand und Schotter wie

fioman-

oder

Zement

kalk

Sand

Schotter

Ätz- od. Fettkalk

Arbeitslohn

Maurer-

kbm zum Preise von Kronen

männ- | weib- Gesamt-liche I liebe kosten per 1 kbm

Handlanger-

Stunden à Kronen

in

Kronen

20-00    5-20

6-90    13-80    0-45

0-29

0-21

1:2:2

1:2:4

1:2:5

1:3:4

1:3:5

1:3:6

1:4:4

0-65

4-48

087

6-00

1-00

6-90

075

517

0-80

5-52

087

6-00

0-65

5-00

3-38

4-48

ri

1:4:5

0-28    0-58

072

5-60

3-02

4-97

1:4:6

1:5:5

Y.

1:5:6

1:5: 7

1:6:8

1:6:10

1:8:10

078

5-38

065

4-48

071

4-90

076

5-24

087

6-00

0-80

5-52

072

4-97

20-04

18-45

18-23

19-22

18-53

19-23

18-51

19-28

19-72

17-73

18-47

17-92

17-78

17-46

16-79

Bei Herstellung von Gußbeton sind vorstehende Ansätze nur mit 70% in Anschlag zu bringen.

Bezüglich der Verwendung des Stampfbetons lassen sich wohl keine allgemeinen Direktiven aufstellen, weil sowohl die Material- als auch die Bauverhältnisse örtlich zu berücksichtigen sind und die verlangte Festigkeit (auf Druck, Zug, Schub und Biegung) in erster Linie zu berücksichtigen ist und danach das Mischungsverhältnis von Zement, Sand und Schotter bemessen werden muß.

In der Praxis haben sich folgende Mischungsverhältnisse bei nachstehenden Bauteilen bisher gut bewährt, wie sie in vorstehenden Erfordernistabellen angeführt sind:

1.    für minder belastete Gebäudefundamente, die Gattungen: x, y, z und

T; v>

2.    für stark belastete Gebäudefundamente, die Gattungen : m bis w und ç bis t ;

3.    für aufgehendes Gebäudemauerwerk, die Gattungen: f bis n;

4.    für Pfeiler und Maschinenfundamente, die Gattungen: d bis h;

5.    für Brückenwölbungen, die Gattungen: k bis u und a bis e;

6.    für Plafondwölbungen, die Gattungen: f, g, h;

7.    für Turbineneinbauten, die Gattungen: 1 bis n;

8.    für Wassergerinne, die Gattungen: q bis u und 5 bis

9.    für Pflasterungen, die Gattungen: u und 0; endhch

10. für Eisenbetonbauten (Wände, Plafonds, schwache Wölbungen), die Gattungen: c bis f.

Beton als Unterlage für Pflasterungen und Asphaltierungen auf vorher geebnetem Terrain in Lagen von 8 bis 10 cm hoch auftragen und stampfen, per kbm:

0⁻20 kbm Zementkalk l'OO „ Schotter

0'40    „    Sand.........

2 "50 Maurerstunden.......

10 "00 männliche Handlangerstunden 5'00 weibliche    „

” 1-05 K 14-83

1-70

0-21

Beton aus Schlacken und Steinkohlenasche.

Diese Art Betonbereitung empfiehlt sich namentlich für industrielle Etablissements, wo man für die Rückstände des Kesselfeuerungsmateriales keine rechte Verwendung findet.

Die Herstellung des Bauobjektes ist ähnlich wie beim Piséebaue, jedoch erfordert sowohl die Mischung des Materiales als auch die Verwendung eine gewisse Sorgfalt, wohingegen man aber ein sehr dauerhaftes und billiges Objekt erzielen kann.

Die Mischung per 1 kbm Betonmasse ist folgende:

0-85

0-20

1.    ungesiebte Steinkohlenasche mit Schlacken, wie sie aus der Kesselfeuerung abgestoßen werden, kbm ....

0-10

2.    gelöschter speckiger Fettkalk, kbm......

3.    trockener Zementkalk (hydraulischer Kalk), kbm u. zw. werden die Materialien am Vorteilhaftesten in einem eisernen Zylinder von 2 m Länge und 0⁻8 m Diameter, welcher im Innern Mitnehmerschaufeln hat und von außen mit zwei Handkurbeln drehbar ist, in der Art tüchtig durcheinander gerührt, daß der vorerst in einem besonderen Gefäße zu einer Milch verdünnte Fettkalk auf die schon in der Rührtrommel befindliche Steinkohlenasche gegossen und durch 15 — 25 Umdrehungen mit letzterer ordentlich vermengt wird. Sodann setzt man den Zementkalk im trockenen pulverisierten Zustande dazu und trachtet ihn dem schon bestehenden Brei gleichmäßig verteilt beizumengen, worauf die ganze Masse nochmals durch etliche langsame

Umdrehungen in der Trommel tüchtig gemengt wird und auch schon zur Verarbeitung fertig ist.

Die Konsistenz (Dichte und Dicke) der Masse reguliert man durch mehr oder weniger Zusatz der dünnen Fettkalkmilch und muß dieselbe ähnlich wie beim Zementbeton gehalten werden.

Die Masse wird nun zwischen Kasten aus 5 cm starken Pfosten, welche in der Entfernung der beabsichtigten Mauerstärke voneinander abstehen und durch konische Holzschließen verbunden werden, in Lagen von höchstens 15 cm gut eingestampft und kann man kleinere Bruchsteine und Ziegelbrocken mit einstampfen, muß dieselben aber von den Pfostenwänden freihalten.

Das Stampfen muß so lange dauern, bis auf der Oberfläche Wasser erscheint, bevor eine neue 15 cm hohe Schichte aufgestampft werden darf und können derlei Mauern bis zur Höhe von 6 m aufgeführt werden.

Die Pfostenwände verbleiben etwa 24 Stunden nach der Einstampfung unverrückt und es werden Tür- und Fensteröffnungen nach ihrer verlangten Dimension einfach in sie ausgespart.

Wie bei jeder Verarbeitung von hydraulischen Materialien darf man auch hier nie mehr Betonmasse fertig vorrätig machen als man momentan und raschest verarbeiten kann, weil sonst die Bindung der Kalke erlischt.

Der Verputz kann entweder entfallen oder aber wie bei gewöhnlichen Steinmauern aufgetragen werden.

1 kbm derlei Betonmauerwerk stellt sich auf . . .

1 qm Pflasterung von 15 cm Stärke abgeglättet auf 1 m Fenstersohlbänke, glatt...........

1 r

gegliedert

Fußboden aus Stampfbeton unter Verwendung von Flußoder Schlegelschotter (Kies) und reschem Flußsand, wobei das Mischungsverhältnis u—& angenommen wurde, per qm : a) mit Zementkalk

b) mit Portlandzement 015 „    „

0-12 „

o-io „

0-08 „

0-15 „

012 „

o-io „

0-08 „

d) mit Portlandzement 0'15 „    „

012 „

o-io „

0-08 „

c) mit Zementkalk

e) mit Zementkalk

K 10-00

1-45

3-60

4-80

015 m stark, Oberfläche rauh

012 „

010 „

0-08 „

ii

ii

ii

11

11

11

11

11

11

11

11

11 - 11

11

ii

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

ii

geglättet

11

11

gerippt

11

11

11

11

t>p qp c» c» oococwhf». to n> k> oo to to os c« IO tO tO Oi

SSoSS SfSgg È&ÈÈ ŚŚ8Ś

*s

/) mit Portlanclzement 015 m stark, Oberfläche gerippt 0-12 „    „

o-io „    „

0-08 „

0-05 „

K 7-30

5-72

5-30

4-45

3-10

Fußbodenausgleichung über Ziegel- oder Steinpflasterungen mit Beton, per qm:

a)    mit Zementkalk    3 cm stark

n    î?    u V) r>

b)    „ Portlandzement 3 „

geglättet: gerippt:

K 1-95 „ 2-60 „ 3-25 „ 4-80

K 1-62 „ 2-30 „ 3-00 „ 4-50

Kunstbetonsteine (Schottermörtelsteine).

Die Erzeugung von gewöhnlichen Baugegenständen aus Kunstbeton

läßt sich an jedem Orte voflführen, wo Schotterlagen bestehen.

Kunstbetonmauerwerk aus einzelnen Werkstücken stellt sich bei einem minderen Mischungsverhältnisse von Kalken zu Stein, als dies bei Stampfbeton geschieht, weil die Werkstücke am Fabrikationsorte vollständig trocken und konsistent werden können, beiläufig per kbm:

für Fundamente.....#..............

„ Kellermauern..................

„ starke Gewölbe .................

„ schwache Gewölbe...............

„ Parterremauern.................

Ganze Kunstbetonfußböden aus einzelnen Platten, per qm:

für geringe Frequenz 10—15 cm dick.........

15—20 „    „    .........

20—30 „    „    .........

Bei vorgenannten Posten ist fertige Arbeit samt Materiale in allem verstanden, während bei den folgenden Posten nur bloße Lieferung loco Werkplatz angenommen ist.

Pflasterplatten in Naturfarbe, 0⁻317 m im Quadrat,

Dicke in mm 33    66    80

per Stück K 0-36    0-60    0-70

Pflasterplatten, 0⁻317 m im Quadrat, 0'033 m dick, schwarz

oder rot, per Stück.................

grün, per Stück...................

Friesstücke in Naturfarbe, 0-317 m lang,

Breite in m 0‘158 per Stück K 0-20

Dieselben in schwarzer oder roter Farbe um 30°/„ mehr.

Dieselben in grüner Farbe um 60% mehr.

Diagonal halbierte und gevierteilte Pflasterplatten stellen sich per Stück auf % des dortigen Preisansatzes.

„ starke „ „ Durchfahrten

0-132

0-105

0-08

K 18-00 „ 22-00 „ 26-00 - 32-00 „ 30-00

4-00

6-00

8-00

0-44

0-52

0-18

0-16

0-14

Poligonale Pflasterplatten von 005 m Dicke samt Einsatz-stücken, per 1 qm Pflasterfläche :

a)    naturfarbig.....................

b)    schwarz oder rot...................

c)    grün............. .........

Gekerbte Pflasterplatten für Einfahrten, per 1 qm Pflasterfläche, Dicke in m

0-065

0-08

Preis K 7-UO

8-00

Stiegenstufen, per 1 lfd. m geliefert :

a)    Spiegelstufen mit Abfasung, 0'32 m breit, 0⁻16 m hoch . „

b)    Rundstabstufen mit unterer Abschrägung, 0’32 m breit,

Schachteinfassungssteine mit Falz, 0-185 -f- 0-158 m Querschnitt, per m....................

Rinnenmuschelsteine, 0-95 -f- 0-8 -f- 0-3 m groß, per Stück .

ßalkonstiicke, u. zw. Pfeiler mit Sockel, per Stück ....

Zwischensockel, per m........

Baluster, per Stück.........

Deckstein, per m..........

Wasserläufe und Kanalrinnen mit Nut und Zapfen, per m:

e)    Kanalgrand mit Schild und Deckel..........

Wasserleitungsröhren in Stücken von 1 m Länge bei einem lichten Durchmesser von per m

Dachdeckplatten, 0-03 m dick, per qm........

(Diese Platten werden auf Latten diagonal eingehängt.)

Firststeine dazu, per m...............

Rohrkanäle in Portlandbeton

bei 10    15    20    25    30    40    50    60 cm lichtem Durchm.

5-00

5-70

6-20

7-50

8-40

9-00

10-00

16-00

18-00

20-00

4-00

9-00

10-00

4-00

2-00

6-00

5-00

6-40

9-60

14-00

20-80

0-08 0-15    0-2    0-25    0-3 m

K 3-20 6-30 8-00 10-00 13-00

2-25

1-00

per 1 m in K 1*50 2-00 2-50 3-00 3-50 5-50 7-50 9-00

!.........:

Normalprofile für Kanäle aus Stampfbeton.

(Alle Koten sind in cm eingeschrieben.)

VŒ

SS

25 f" ...... 100—

▼7“

.21

so-.........In

i;»

20

§3

105

rrK-i

123 -------90 .....^ 19 j

W

vni

21

—so-------m

18 K—60—415

I\ T I

sil

*1

BT

SÜS

-126—-$-

-----105—S-

5?

.....Ś Si

XI

xn

Hr 40 -^12

xin

? 12 K 30 p

wfÈ

sr*

ÄS

Die linkseitige Profilhälfte ist in Koman- oder Schlackenbeton, Portlandzementbeton bezeichnet.

OQ

CD

5'

bei 20/30 30/45 40/60 50/75 cm Lichtweite per 1 m K 3-30 Ï8Ô Ü5Ö 9-50

Kanäle in Portlandzementbeton

Unrats- und Straßenkanäle aus Beton, auf die Baustelle geliefert angenommen und per 1 m berechnet:

Portland- Schlacken- Koman-

î: R p p R p

88888888888

Ô O Ô Ó Ö Ô Ô Ô T—i tH t—i

0 rrpprprs:

rd

0 R R S £

OÓÓÓh^hhhhh

•-tf

g E £ £ E

C5h-*.C5M-aîlNSC£>QO^Ç><l

8888ŚŚŚ888ŚI¹

8§88éé§éé§8 o³

OiOOCOt>Ot>0(—^ <1U)OCSOOO<101HG0 05

ŚŚŚ8ŚŚ88ŚŚŚ

Zementbeton-Eisenkonstruktionen.

Unter Zementbeton-Eisenkonstruktionen versteht man Betonarbeiten welchen Eisengerippe, Drahteinlagen oder Tragnetzbleche mit oder ohne Traversen eingebettet werden, die je nach ihrer Inanspruchnahme sowohl der Tragkraft nach als auch in bezug auf Elastizität gewählt und berechnet werden. Die bekanntesten Betoneisenkonstruktionen sind jene nach den Systemen „Monier“, „Melan“, „Rabitz“, „Junk“, „Matrai“, „Ast & Co.“ u. a.

Bei der Monier-Konstruktion werden Drahtgeflechte oder Drahtnetze zwischen Schmiedeeisenstäbe eingebunden, welche der Fläche nach genau die Figur erhalten, die dem herzustellenden Objekte entspricht ; dieses Drahtgeflecht wird nun beiderseits mit Zementbetonmasse umgeben respektive eingestampft und geglättet und bildet sonach bei einer Konstruktionsstärke von 3 bis 8 cm bereits das fertige Produkt. Nach dieser Methode werden alle Arten Gewölbungen in Spannweiten bis zu 50 m und darüber und verschiedenartige Gefäße, wie Reservoirs, Bassins u. dgl. ausgeführt.

Gewölbeherstellungen nach Moniersystem für Hochbauten, wobei zwischen eiserne Traversen ein Wölb-bogen mit 10°/₀ Pfeilhöhe der Spannweite nach angewendet wird und die Nutzlast 750—1000 kg per 1 qm beträgt, kostet ohne die Widerlagstraversen, jedoch mit Inbegriff aller sonstigen Materialien und Arbeiten, per 1 qm Horizontalprojektion und einer Spannweite von. . . a) bloße Gewölbung in der Bogenlinie für Schutt-

nachfüllung................

V) Gewölbung mit Nachmauerung, oben mit horizontaler aber rauher Fläche...........

3-50 u. 7-00 m

. K 10-00 K 12-00

„ 11-50 „ 13-75

c) ebenso, aber oben mit geglätteten oder mit gerippten Zementfußboden...........

K 12-65 K 15-70

d) Horizontalgewölbe mit auf den unteren Traversenflanschen aufliegenden Monierbetonplatten (für geringere Belastung) ...... K 9-00 bis K 13-00

e) ebenso, aber die Monierbetonplatten auf die obere Flansche gelegt (für stärkere Belastung)

K 10-00 bis K 15-00

Bei der Melan-Konstruktion, welche namentlich nur für Ge-wölbungen Anwendung findet, werden die Eiseneinlagen im Betonkörper aus gewalzten oder geschmiedeten Normal typ en der Traversen entnommen und der bean

spruchten Tragkraft angepaßt und der zwischen den Rippen liegende Raum mit Beton ausgestampft oder auch über die Rippen hinweg überzogen. Nach dieser Methode lassen sich Gewölbe jeder Tragkraft mit Spannweiten bis zu 10 m leicht hersteilen und beträgt die normale Pfeilhöhe etwa 8% der Widerlagsbreite.

Gewölbeherstellung nach Melansystem kostet per 1 qm Grundfläche bei einer Nutzbelastung für die gleiche

kg 1650    1000    750    500

Fläche von

8-60

K 11-60 11-50 11-40 „ 16-60 16-40 16-00

a)    ohne Hintermauerung bloß für Schutt-hinterfüllung

15-00

bei 3‘50 m Spannweite.....

„ 7-00 „    „    .....

b)    mit Hintermauerung

bei 3‘50 m    Spannweite.....„    12-40    12-10    11-80    9‘40

„ 7-00 „    „    .....„    19-00    18-60    18-20    17-20

0-70

c)    f. ober, geglätteten Zementfußb. in allen Fällen dazu, per qm K 1-30

d)    f. unteren Yerputz der Wölbfläche in allen Fällen dazu, per qm „

Die Rabitz-Konstruktion besteht ähnlich wie die Monier-Konstruk-tion aus einer Drahteinlage zwischen oder über Traversen, welches Drahtnetz mit Gips-, Tripolith- oder Zementverputz versehen wird ; vorteilhaft wird diese Methode bei Dächern angewendet, welche ganz in Eisen konstruiert werden und wo auf die oberen Segmentbogen der Querträger (Unterzüge) relativ schwache Längstraversen aufgenietet werden, über welche das Drahtnetz gelegt und verputzt wird ; über dieser Rabitzputzdecke wird gewöhnlich ein Holzzementdach angelegt und können Ober-lichten in jeder Form ausgespart werden. Außer Plafonds und Überdachungen eignet sich diese Methode auch zur Herstellung von Zwischenwänden, die durch Eisenstäbe und Drahtgewebe mit Verputz etwa 4 cm dick konstruiert werden und das Einfügen von Türen und Fenstern leicht zulassen.

Rabitzputzherstellungen an Plafonds und Wänden kosten ohne Träger, also für die bloße Fläche des beiderseits verputzten und geglätteten Dachgeflechtes bei zirka 4 cm

Dicke, per qm...................

per 1 cm Mehrdicke (bis maximal 8 cm) dazu, per qm . „

K 7-00

0-50

JUNK'S FEUERSICHERE PALLIUM PLAFONDS

$4 L*~ ;

- -^i___^ ^    it^< 1 \^S

4À-- ‘jÀ.ia?

/&. /f-vtl

£,Ci? I CW

Hi

/w «    /j /i t A

,0^X0 AC,C

£<V?ł£l

\> ,U1

a? Vv&'tati.C?

i\d\

S.tf*

\/£/)*///À'A    Mtä/AßA/'

/l. /fû-i |«ni-^te ^.cłtie^e

f^.V.-i>'yyv^i;y*^r.^W^Ht>^«X^«iy^»^.,-ra«<tfflv.<»ytf/3yÿ.?.'><:<:fÿ|>.,<v-ÿ'.'t-.»'/l^:^t.v->>j»>j^!: /^liiAvt

su«

ÏÏMfàC    IS 4*«*W«

Die Betonkonstruktion nach System „ Junk“ zergliedert sich in mehrere Arten von Plafondherstellungen nach der vorstehenden Zeichnung, welche sich namentlich für Industriebauten (wo bestimmte und größere Belastungen Vorkommen) eignen und vielfach verwendet wurden, u. zw.:

a)    für mittlere Lasten: zwischen schwache Eisenträger (Traversen) eingespannte ganze gewöhnliche Mauerziegel von zirka 0⁻3 m Länge, welche unten und von oben mit Gußbeton umhüllt und verputzt werden und worüber der Fußboden direkt aufliegt;

b)    für größere Lasten: zwischen den entsprechend der Belastung gewählten Traversen wird eine Betonschichte eingestampft, worüber ein Pflasterboden, dann eine Schichte doppelter Dachpappe und darüber der Brettfußboden gelegt wird (die Dachpappeisoherung erhöht die Feuersicherheit);

e)für große Lasten mit Vibrationen (bei Arbeitsmaschinen) : zwischen die unteren Traversenlaschen kommt entweder eine schwache Monierbetonplatte oder eine Trias- oder Gipsdielenplatte eingelegt und werden die unteren Traversenfüße mit Kork- oder Gipsplatten verkleidet; über den Traversen liegt direkt ein starker doppelter Holzpfostenboden, worauf eventuell noch eine Xylolithschichte aufgetragen wird;

d)    für feuchte Betriebe: Anordnung wie bei c, jedoch wird der obere Fußboden durch eine Asphaltschichte gebildet und von unten werden die Platten mit Dachpappe, Ruberoid, oder mit Eternitplatten verkleidet ;

e)    für alle Arten Lasten und Betriebe (namentlich für Spinnereien und sonstige Textilfabriken, dann für die Papierindustrie besonders feuerwiderständig, weil das geringste Quantum Eisen zur Anwendung kommt) : zwischen entsprechend starken Traversen mit Spannweiten bis 4-50 m in Fabriksälen wird ein Stampfbetonbogen eingespannt, welcher die Traversen und eventuelle Langschließen vollständig umschließt und (ohne sonstige Eiseneinlagen) eine Tragfähigkeit bis zu 2000 kg per 1 qm Fußbodenfläche erreichen kann.

Die Kosten dieser Deckenkonstruktionen lassen sich nach den vorhergegebenen Preisansätzen für Beton, Gipsdielen, Korkplatten, Dachpappe und Fußbodenherstellungen je nach Art der verlangten Tragfähigkeit berechnen.

„ Junks “ Pallium Sägeshed wird in seiner Dachkonstruktion ganz in Eisen hergestellt, wobei die Sparrentraversen ähnlich wie bei dem Plafond c mit Trias- oder Gipsdielen verkleidet und oben mit Dachpappe abgedeckt werden.

Ein qm dieser Shädkonstruktion kommt samt Umfangsmauern und Säulen auf zirka K 60‘00.

JUNK'S PALLIUM 5Ä6E SHED

RUBEROIO

KORK

OACHPAPPŁ

TRIAS

LUFT

OACHaUERSCHNITT A-B

LUFT

GIP50IELE

TRIAS

\B

PROFIL

JUNK'5 PALLIUM 0BERLICHT5HED

DETAIL ZUM rj QUER5CHNITT

4......-

_9$yhP-fi'ss__

LÄNGEN5CI HNITT

UERSCHNIT T

W*

Bei dieser Shedkonstruktion wird der Plafond in derselben Weise wie ad e mit Stampfbeton ohne Eiseneinlagen zwischen Eisenträgern hergestellt und direkt darüber das Holzzementdach oder eine Asphaltschichte mit Korkunterlagen angebracht.

Die „Matrai-Decke“ besteht aus einer sinnreichen Belastung der Trägerenden durch die dort aufgehängten Drähte, welche in diagonaler Form ein Netz des Deckenfeldes bilden, zwischen welchen Schlackenbeton eingebracht wird. Das nachstehend rechts abgebildete Traversenende zeigt den Anker an, an welchem die Drähte befestigt werden.

Das Prinzip dieser Deckenkonstruktion läßt außergewöhnlich große Belastungen zu, wodurch die Tragfähigkeit des Eisenträgers um mehr als 1 Drittel erhöht erscheint.

Horizontalprojektion einer Matraidecke.

Traversenanker.

y/,

Ü!

vZ

II

Bei Berechnung der Tragfähigkeit der Traversen ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Belastung nur an den beiden Enden erfolgt.

Die Kosten dieser Decke stellen sich ohne Traversen per 1 qm

in Schlackenbeton, 10 cm stark, auf .........

der untere Verputz, per 1 qm auf..........

und falls in der Ebene der unteren Traversenflansche eine Horizontalfläche erzielt werden soll, 1 qm Gipsdielenlage auf „

K 5-00

0-70

2-50

Die Betoneisenkonstruktion, System „Ast & Co.“

auch „Armierter Beton“ genannt, besteht in einer einfachen Anordnung von Eisenstäben, welche gänzlich von einer entsprechenden Betonmasse umgeben sind, wodurch ein relativ hoher Widerstand gegen Feuervernichtung

erzielt wird. Dieselbe wird größtenteils in Hochbau und vorwiegend zu Plafonds verwendet, wobei aber bei Industriebauten auch die Tragsäulen und Traversenrippen nach derselben Art konstruiert werden, wie umstehende Skizze zeigt.

t-

■Hb

fl

ff I

Säulen und Plafonds.

Der „armierte Beton“ hat durch seine leichte Anpassungsfähigkeit ein großes Anwendungsgebiet und ist bei Shedbauten (wegen der vollständigen Durchführung in dieser Konstruktion und seiner relativ geringen Kosten), bei Fabriken mit starker Belastung und großen Spannweiten, dann bei Wohnhausdecken, sowohl als Kassettenplafonds, als auch (bei Anhängung einer Rabitzputzdecke an die Traversengrate oder Rippen) als ebene Untersichtsdecke herzustellen, nicht minder aber auch bei öffentlichen Gebäuden (Theatern, Konzertsälen, Bäder, Warmhäusern, Bureaus) zu verwenden, wo alle Wände, Pfeiler, Säulen, Traversen, Decken, Fußböden, Stiegen etc. aus „Armiertem Beton“ hergestellt werden können.

Ebenso ist seine Anwendung bei Wasserbauten, Kanälen, Gerinnen, Uferschutz- und Stützmauern, bei Turbinenanlagen und Fundierungen auf schlechtem Baugrunde und endlich von Brücken und Stegen von Vorteil.

Turbineneinbau in Stampfbeton.

ppp

ff

...

l-yj

Einheitspreise für armierte Betondecken gewöhnlicher Art ohne Verputz und ohne Fußbodenbelag, per 1 qm Fläche:

bei einer Nutzlast von 250    500    800    1000 kg per qm

Zu vorstehendem ist:

K 2*00

für eine aus Portlandzement in Einem mit der Decke herzustellende Fußbodenschichte glatt oder gerippt zuzuschlagen,

per qm.......................

und für eine an die Deckenrippen aufgehängte Rabitz-Konstruktion zur Erzielung einer ebenen Untersicht, per qm . . . „    5*00

■Ganz in „Armierten Beton“ hergestellte Shedbauten stellen sich per 1 qm Grundfläche für Säulen, Traversen, Rippen, Dachplafonds (jedoch ohne Umfangsmauern, Türen, Fenster und Dacheindeckung) bei einer Säulenstellung von 5 bis 7 m Entfernung auf K 14*00,

„ „ 18*00.

„ 7 „ 9 „

Stukkatur- und Stückarbeiten.

Bei diesen Arbeitsgattungen sind alle Ansätze für Arbeitsleistung und Materialbeigabe samt Gerüstungen und Nebenleistungen für fertige Bauteile berechnet.

Deckenverputz arbeiten.

Lehmarbeiten.

Deckenverputz mit durchgekneteten Lehm- und Strohwinden, fix und fertig, per qm:

a)    bei ganzem Windelboden

b)    bei halbem Windelboden

Deckenverputz mit Lehm auf Lattenschalung und Strohumflechtung der letzteren, per qm......

. K 1-80

1-40

1-25

Kalkarbeiten.

Deckenverputz mit Weißkalkmörtel auf trapezförmige (söge-nannte wellische), die Basis nach unten gekehrte, genagelte Holzleisten herstellen, per qm:

13 m Latten.......

0"04 mille Nägel.....

0-016 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-032    „ Sand......

„ 1-46 „ 0-21 „

2-34

2 " 00 Stukkaturarbeiterstunden 1-00 Handlaagerstunden

Deckenverputz mit Weißkalkmörtel auf über Decklatten hängendes Flachstroh herstellen, per qm:

0'05 kbm Langstroh ....

0-016 kbm Gruben- oder Weißkalk

0-032    „ Sand......

1 • 50 Stukkaturarbeiterstunden 0-60 Handlangerstunden .

ÔÔohÔ

1-73

Decken verputz mit Weißkalkmörtel auf Schilfrohrnagelung herstellen, per qm:

a) auf einfache Rohrung:

0-3 Bund Bohr (1 Bund = 20 Stück 1-8 m

,.    „    0-21,    „    0-21 „

0-038 kg geglühten Kohrdraht 0-055 mille Stukkaturnägel .

0"013 kbm Gruben- oder Weißkalk

0"026    „ Sand.......

2-00 Stukkaturarbeiterstunden 1-00 Handlangerstunden .

„ 0-18

0-11

2-25

b) auf doppelte Rohrung:

0"5 Bund Bohr.....

0'075 kg geglühten Bohrdraht 0 • 05 mille Stukkaturnägel.

Decken verputz mit Weißkalkmörtel, per qm:

a)    auf Holzplättchengewebe, System Kahls.........

b)    „ Drahtziegelgewebe, System Strauß & Ruff, Kottbus . . „

c)    „ einzeln genagelten Tonköpfen............

0-03    „    n    .....

0'02 kbm Gruben- oder Weißkalk .

0'04    „ Sand......

2’50 Stukkaturarbeiterstunden 1-10 Handlangerstunden ....

0-18

3-01

2-05

2-85

U)

85

10

Gipsarbeiten.

Deckenverputz mit Gipsmörtel, per qm: o) auf einfache Schilfrohrnagelung . . . b) „ doppelte    „    ...

„ Rohrtheken bei einfachem Gewebe „    „    „ doppeltem „

„ Holzplättchengewebe......

„ Drahtziegelgewebe.......

„ auf einzeln genagelte Tonköpfe . .

2-35

3-25

2-25

3-10

2-45

3-00

2-40

Diverse.

Alten Deckenverputz abschlagen und das Schuttmateriale

beseitigen, per qm..................„

Rohrthekenlieferung, per 1 qm bei einfachem Rohrgewebe . „

„ doppeltem „    . „

0-35

0-18

0-32

Holzplättchengewebe liefern, per qm...........„

Drahtziegelgewebe liefern, qer qm............„

Tonköpfe, per ¹/m (wovon 400 Stück auf 1 qm erforderlich sind) „

0-35

0-85

1-80

Stückarbeit und Kunstmarmorierung.

Gegossene oder aus freier Hand angefertigte Stückarbeit aus Gips.

Kanellierte Säule mit verziertem, dorischem, ionischem oder korinthischem Kapital und Sockel, per Stück: zirka 2’50 m

3'75 m hoch

K 35-00 K 50-00

Säulenkapitäle, per Stück:

bei 0-30 m 0⁻50 m 0’60 m oberen Säulendurchmesser

K 18-00 K 30-00 K 35-00

Pilasterkapitäle, 0-15 m tief, per Stück:

0-30 m 0-50 m 0'60 m breit und hoch K 12-00    K 15-00    K 18-00

Pilasterbasis, per Stück:

0’30 m 0-50 m 0-60 m breit KT5Ö    K 6-00    K 8-00

Zahnschnitte bei 0-05 m Höhe, per m..........

Eier- und Blätterstab mit Perlschnur, 0-08 m hoch, per m . Karyathiden mit Kapital, zirka 2 m hoch, per Stück . . . .

Rosetten, per 1 cm Durchmesser.............

Deckengesimse, verziert, 0*15 bis 0-3 m hoch, per m . . . . Deckengesimse mit Zahnschnitten, 0-15 bis 0-3 m hoch, per m Deckenrosetten, 0-6 bis 1-25 m Durchm., per Stück K 3-00 bis Medaillon, 0-6 bis 1-6 m Durchm., per Stück . . K 15-00 „

T—i tH Ô Ô t>" Ó *0 Ö tH    CD

T—I

0*0000000 > 0 (M O TH iO O O O

Stuckmarmor- und Stucklustroarbeit.

%

Stuckmarmor in beliebigen Farben geadert, samt Anfertigung

des Grundes, des Polierens und Schleifens, per qm . . . „ 25-50

Desgleichen, porphyrartig, per qm.........„    36⁻00

Desgleichen, nach Art des Lapis lazuli, per qm . . . „ 45-00 Stucklustrowandbekleidung in beliebigen Farben, inklusive Anfertigung des Grundes auf dem Mauerputz, des Polierens

und Schleifens, per qm................

Stucklustrowandfläche, grundauftragen, glätten und marmorartig malen, per qm.................

Dieselbe mit reinem Gips abzuhaspeln und mit Seifenwasser zu überziehen, per qm ..............

8-50

2-75

5-00

Mosaik in Stuckmarmor.

Die Preise richten sich nach der Kompliziertheit und dem Kunstwerte der Arbeit.

Etrurische Verzierungen, per qm .

Landschaften und Figuren, per qm

Ofenaufsatz mit musivischen Verzierungen, 1-0 m lang,

0-3 bis 0-5 m hoch, per Stück......K 120-00 bis „ 180-00

Kaminstürze, je nach Größe, per Stück . . . „ 150-00 „ „ 300-00 Vasen, 0-5 m hoch, per Stück..............„    50-00

K 40-00 bis K 100-00 „ 60-00 „ „ 125-00

Terrazzo.

Fußbodenterrazzo, an allem Materiale und aller Arbeit, abgeschliffen hergestellt, per qm:

a)    einfach meliert......

b)    mit einer Bordüre.....

c)    mit zwei Bordüren ....

d)    mit geometrischen Figuren .

e)    mit eingelegten Dessins . .

Wandterrazzo wie vor, per qm:

a)    einfach meliert......

b)    mit einer Bordüre.....

c)    mit zwei Bordüren ....

d)    mit geometrischen Figuren .

e)    mit eingelegten Dessins . .

a trj

CDÔ0Q

„    11-50

„    13-80

7-60

8-85

„ 10-10 „    12-65

„    15-20

22

Stückarbeiten in Papiermaclié.

(Papierstuck-Dekorationen.)

Nachstehende Preise gelten für naturfarbige Papierstuckartikel, daher für Malerei oder Vergoldung ein Zuschlag vorzusehen ist. Rosetten in architektonischer Ausstattung, per Stück bei einem Durchmesser von 18 30 40 50 60 80    100 120 cm

K 0-40 1-40 2-20 3-00 4-50 9-50 15-00 18-00 Rosettenausläufer, per Stück : 0-66 m lang, ü'68 m breit, K 3'00

0-95 „    „    0-79 „    „    „ 3-50

Friese und Bordüren, per 1 m Länge, u. zw:

a)    laufende Friese von    5    6    8 11 cm Breite

à K 0-80 1-00 2-00 3-00

b)    gewundener Stab von 1    5 cm Breite

à K 0-30 0-8Ô

c)    Lorbeerstab von 2-5    4    6 cm Breite

à K 0-60 1-30 1-9Ö"

d)    Paternosterstab von L25 2    5 cm Breite

à K 0-50 0-70 l-ÖÖ

e)    Baumstab, Radelstab und Wellenstab von 3    6 cm Breite

à K 0-60 1-00

/) Herzblattstab von 2 2'5 Streckstab von 4 cm Breite

à K 0-60 0-70

(F7Ö

0-90

g) Karniesstab von L75 und Barockblattstab von 4 cm Breite à KltöÖ"

K 1-50

150 cm breit 35 cm hoch

Feston, gestrickt, bei 9 cm Breite, per Stück Türaufsätze à 113 122 160 „    40    32    64

K 7-50 3-60 11-00 15-00

78 Amoretten 41    49 cm

20    23 „

3-00 3-80

Kariathyden, hoch 65

breit 12    22

per Stück K 2-40 3"20 Hellebarden, hoch 24 50    55

breit 20 30    25

per Stück K P60 1-20 P50 Ritterhandscliulie (als Wandhängedekoration), per Paar . . .

Ritterstiefeln ebenso..................

Helm mit Visier ebenso, 36 cm hoch, per Stück......

Hellebarde ebenso, 34 cm hoch .............

Lyra bei

1-90

4-00

2-00

1-00

45 55 70 cm Höhe 35 33 50 „ Breite

per Stück K 1-20 1-60 3⁻00

2-70

Österx*eichische Landeswappen, 50 cm hoch, 38 cm breit,

per Stück......................

Österreichischer Reichsadler, bei 170 225 cm Breite

120 168 „ Höhe per Stück K 13-00 18-00

Tischlerarbeiten.

Alle Tischlerarbeiten verstehen sich samt Materiale und am Bauobjekte loco Wien eingepaßt.

Für auswärtige Arbeiten sind die Frachtkosten extra zu berechnen. Wenn die Holzgattung nicht speziell angeführt erscheint, gelten die Preise für Arbeiten aus weichem Holze.

Bestandteile von Türen und Toren.

Alle Türen werden nach der lichten Futterdimension gerechnet.

Türstöcke.

Die Preise der Türstöcke von Kantholz und Pfosten sind im Kapitel „Zimmermannsarbeiten“ aufzusuchen.

Gehobelter und gefalzter Parapettstock, per m: a) aus ⁸/₈ cm starken Staffelholz........

n Ilo fl n    »    ........

r)    10/

c) n    /10 n

Für segmentförmige Stockbestandteile wird ein Zuschlag von 30°/o vergütet.

Für halbkreis- oder ellipsenförmige Stockbestandteile wird ein Zuschlag von 75°/₀ vergütet.

Türfutter.

2-40

4-10

Glatte Türfutter ohne Unterschied der Dimension, per qm . „ Eingefaste und gekehlte Türfutter ohne Unterschied der Dimension, per qm..................„

Tür-, Falz- und Zierverkleidungen. Glatte Verkleidung bis zur Breite von Ol m, per m . . . . Eingefaste und gekehlte Verkleidung, per qm:

a)    bis 01 m breit...................

b)    über 01 m breit...................

035

0-50

075

Gehobelte Türfußtritte.

Türfußtritt, per qm:

£ 00 C5

ô ob ö cö

O O O O'

a)    gewöhnlicher, 3 cm stark

b)    aus Föhrenholz ....

c)    „ Lärchenholz . . . .

d)    „ Eichenholz ....

22*

Türflügel.

K 6-60

Einflügelige Tür, auf einer Seite mit gekehltem Fries und Füllungen, auf der anderen Seite glatt, aus kienföhrenen 4 cm starken Pfosten, ohne Unterschied der Dimensionen, samt Einrichten, per qm.............. . .

'All Einflügelige Tür, jedoch beiderseits gekehlte Fries und Füllungen, per qm . .

Zusammengestemmte ein- oder zweiflügelige Tür, ganz wie vorige, jedoch beiderseits glatt, mit Schlagleiste, per qm.........

Jalousieartig verschalte ein- oder zweiflügelige Tür, sonst wie vor, per qm.......

7-45

6-20

6-90

8-80

8-30

„ 22-50

„ 26-00 „ 30-00

Doppeltür aus 5 cm starken, kienföhrenen Pfosten mit beiderseitigem Fries und Füllungen, samt beiderseitiger Schlagleiste, sauber und rein gearbeitet, ohne Unterschied der Türdimension, samt Einrichten, per qm ...............„

Glasdoppeltür, sonst wie vorige, per qm . . „

Türbekrönungen.

Türbekrönung mit Gesimse und wegnehm-barer Aufschrifttafel (für Schulen verwendet), bis 2 m lang und entsprechender Höhe, per Stück...........

Tiirbekrönnng mit Gesims, Lesenen und schräg gestabter Füllung, per Stück:

a)    für einflügelige Kreuztür........

b)    „ zweiflügelige „    ........

AI

Türbekrönung mit Gesimskonsolen, Seitenstützen und Füllungen, per Stück:

a)    für einflügelige Tür.....

b)    „ zweiflügelige „.....

Türbekrönung mit Gesimskonsolen,

schnitzter Füllung und Galerie, per Stück :

o) für einflügelige Tür........

b) „ zweiflügelige „    ........

„ 30-00 „ 35-00

ge-

Fertige Türen und Tore mit allen Bestandteilen.

Einflügelige Türen.

K 13-00

uu

Einflügelige Tür mit beiderseits gekehlten Friesen nnd Füllungen und mit gehobeltem 015 m breitem Stock, samt Falz und Zierverkleidung, per qm

mit 03 m breitem Stocke, per qm „    17-00

. „ 16-50

Dieselbe, jedoch mit rauhem 015 m breitem Stocke aus Kantholz und eingefastem und gekehltem 018 m breitem Futter, per qm . .

Einflügelige gestemmte Tür mit beiderseitigen gestemmten Futter- und Wandverkleidungen in 2 rauhen J* Stöcken aus Kantholz, per qm:

Bei

Füllungen

a)    mit 0"34 m tiefem Futter K 13'00 16"50 16-70 18-00

b)    „ 049 „

064 „

079 „

0-94 „

1-05 „

1-25 „

c) „

d)    „

e)    ,, /) » 9) v

Werden Spahertüren verwendet, so ist von den Preisen dieser Posten per 1 qm der Betrag von K 3‘45 in Abzug zu bringen.

Zweiflügelige Türen.

Zweiflügelige Tür aus 0-05 m starken Föhrenpfosten mit beiderseitigem Fries und Füllungen samt Schlagleisten, mit 0-05 m starkem, 0⁻15 m breitem, rauhem Stocke mit Falz und Zierverkleidung, gekehltem Futter mit Fries und Füllungen sauber und rein gearbeitet, samt Einrichten ohne Unterschied der Türdimensionen, per qm K 15-60 Tür, wie vorige, jedoch der Stock aus

0-08 m starken Pfosten, per qm . . „    16-10

Tür, wie vorige, jedoch mit 0-2—0⁻3 m breitem Stock und Futter, per qm . . . „    17-65

Zweiflügelige Tür aus 0-05 m starken Föhrenpfosten mit beiderseitigem Fries und Füllungen samt Schlagleisten, in 2 rauhen Stöcken und mit Futter-und beiderseitiger Wandverkleidung, mit gekehlten Friesen und Füllungen samt Vorpassen:

Bei

Füllungen

a)    mit 034 m tiefem Futter, per qm K 16-00 17-50 20-00

„ „ 17-30 18-60 21-00 „ „ 18-60 19-30 22-00 „    19-90    20-80    23-25

„ „ 21-20 22-40 24-50 „ 22-50 23-75 26-00 „ „ 24-00 25-00 28-00

Sonstige ein- oder zweiflügelige Türen.

K 25-00

Windfang- von mindest 2-50 m Breite mit Lesenen, gestemmtem Parapett mit Brustleiste und Sockel, vierteilig mit zweiflügeliger Spieltür und Glaslichten mit Verkröpfungen, per qm.......................

„ 21-00

Spieltür (Windfang) mit Parapettstock, zweiflügelig, mit Kämpfergesims und Oberlichte, gestabten Füllungen mit Glaslichten, per qm.......................

Türoberlichten und Anhängefenster werden in das Flächenmaß der zugehörigen Tür mit eingerechnet.

Bei Glastüren, Türoberlichten und Anhängefenstern wird nach dem Flächenmaß des mit Glaslichte versehenen Teiles von den Preisen ein Betrag von 5°/₀ abgezogen.

Bei Türen, welche sich ins Futter öffnen, wird auf die Preise 7% zugeschlagen.

Bei Doppeltüren von ungleicher Flügelbreite und doppelten Schlagleisten wird zu den Preisen ein Zuschlag von 3°/₀ berechnet.

Hauseingangstüren und Tore ohne Stock.

S3

„ 20-00

Haustür bis 2 m breit, mit Parapettstock, ohne Unterschied der Höhe, mit zwei gleich oder verschieden breiten Flügeln aus 0⁻05 m starken kienföhrenen Pfosten, mit Sockel, verstemmten Friesen und doppelten Schlagleisten, jeder Flügel mit

3—8 eingesetzten ahgelo-öpften F ü 1 l u n-gen oder auf Jalouart, entweder ganz zum Aufgehen oder mit durchlaufendem Kämpfergesimse und festem Oberteile oder Glaslichte mit Sprossen, ohne jede Bildhauerarbeit, per qm . . . K 28‘75 Dieselbe jedoch verschalt

Dieselbe von glatt verleimter Arbeit . . „    15⁻00

„ 34-00

Haustor, wie vor, jedoch von mehr als 2m Breite, aus

0-08 m starken, kienföhrenen Pfosten, per qm.....

Haustür, wie vorige, jedoch von Eichenholz, stellt sich um 85% höher.

Wagenschupfentor aus 0*08 m starken kienföhrenen Pfosten

mit harten Einschubleisten, außen verschalt, per qm . . K 20*00

Schubtore von Holz mit 1 oder 2 Flügeln, aus starken Pfosten mit gestabten Füllungen für das untenstehend skizzierte,

Beschläge in solidester Weise ausgeführt, per qm .... „    15*00

lr

>4

.OT

Hk

kl

Reparaturen an Türen und Toren.

An Zimmertüren.

Schlagleiste abzunelimen und eine neue bis 0-1 m breite Schlagleiste wieder anmachen, per m........

Neues aufrechtes Friesstück in eine alte Tür anzufertigen, samt Losnehmen des Schadhaften, Einrichten und Befestigen des Neuen, per m..............

Querfriesstück, wie vor behandeln, per m.........

Neue Füllungen in eine alte Tür einsetzen, nebst Losnehmen der alten Friesstücke und wieder festmachen, per qm . . „

Gekehlte Türverkleidung abnehmen, ausbessern und wieder festmachen, per m...............„

0-90

5-00

6-45

6-00

0-50

Alte glatte oder gekehlte Türverkleidung abnehmen und dafür eine neue anmachen, per m:

a) wenn ein neues gekehltes Stück bis

OT m breit ist . .

b) „

c)

„    „    „    „    „ über 0*1 „    „

„ eine neue glatte Verkleidung ist

O i-¹ o -j CÔ t±>

o<oo

2-00

7-00

Gekehltes Futter losnehmen, reparieren und wieder festmachen, per qm...................

Altes Futter abnehmen und hiefür ein neues Futter einmachen, per qm:

a) wenn das neue Futter gekehlt ist .

„ glatt ist . .

Alten Fußtritt wegnehmen und dafür einen neuen einsetzen, per qm:

d) aus weichem Holze..................

b)    „ Föhrenholz...................

c)    „ Lärchenholz...................

d)    „    Eichenholz ...................

An Toren und Hauseingangstüren.

Sockel abzunehmen und hiefür einen neuen anzufertigen, anzupassen und festzumachen, per qm:

a)    aus kienföhrenem Holze...............

b)    „ Eichenholz....................

Schlagleiste abnehmen, eine neue bis 015 m Breite anfertigen und festzumachen, per m:

a)    aus kienföhrenem Holze...............

b)    aus Eichenholz ........•..........

Kämpfergesimse abzunehmen, das neue bis 0-15 m Breite

und 025 m Höhe anpassen und befestigen, per m:

a)    aus kienföhrenem Holze...............

b)    aus Eichenholz...................

Neue Füllung einsetzen, die alte herausnehmen, die

durch das allfällige Beschädigen beim Auseinandernehmen der Friese entstandenen Reparaturen bewerkstelligen, per qm:

d) aus kienföhrenem Holze...............

b) aus Eichenholz...................

Neues Fries herzustellen, nebst Abnehmen des alten und den hiedurch erforderlichen übrigen Reparaturen, per m:

a)    bei kienföhrenem Holze ...............

b)    bei Eichenholz....................

Haustor unten abschneiden und den Sockel wieder gleichzurichten, per m...............• . . .

4-95

9-90

1-35

2-50

3-45

6-70

8-80

„ 16-50

„ 8-00 „ 15-50

1-50

Fenster und deren Bestandteile.

Ganze neue Fensterstöcke samt Flügeln.

Innere oder äußere vom Tischler fix und fertige Fenster samt Stock in der zur Größe des Fensters entsprechend gehaltenen Holzstärke in solidester Konstruktion angefertigt und eingepaßt, wobei die inneren Flügel nach innen, die äußeren aber nach außen aufgehen, per Stück je nach ihrer Größe, u. zw. bei einer im Lichten gemessenen Querschnittfläche :

von 0-25 qm „ 0-5    „

„ 0-75 „

» i-o «

„ 1-25 „

» l'ö „

feste K 3-75 „    „ 4-40

„    „ 5-05

„    „ 5-70

„    „ 6-35

„ 8-25

Innere oder äußere vierfliigelige vom Tischler fix und fertige Fenster samt Stock und Kämpfer in den zur Fenstergröße entsprechend gehaltenen Holzstärken bei solidester Konstruktion angefertigt und eingepaßt, wobei die inneren und äußeren Flügel nach innen aufgehen, per Stück je nach ihrer Größe und Form, u. zw. entweder für 1 inneres oder 1 äußeres Fenster:

mit geradem Sturze

bei einer im Lichten gemessenen Querschnittfläche

mit segmentförmigem Sturze

mit halbkreis-oder ellipsenförmigem Sturze

a)    von l'O qm

b)    „ 1-25 „

c)    „ 1-5    „

d)    „

n

f) „ 2-25

1-75

2-0

2-5

2-75

i) n

h) „ l) „

m)    „

n)    „

o)    „ P) »

3-0

3-25

3-5

3-75

4-0

4-25

4-5

ï) »

4-75

*■) «

5-0

K 8-80 „ 10-80 „ 12-85 „ 14-80 „ 16-55 „ 18-20 „ 19-80 „ 21-30 „ 22-70 „ 24-00 „ 25-25 „ 26-40 „ 27-45 „ 28-40 „ 29-30 „ 30-25 „ 31-00

K 10-10 „ 12-30 „ 14-75 „ 17-00 „ 19-00 „ 20-95 „ 22-80 „ 24-50 „ 26-10 „ 27-60 „ 29-05 „ 30-35 „ 31-55 „ 32-70 33-75 „ 34-90 „ 36-00

K 11-75 „ 14-40 „ 17-15 „ 19-75 „ 22-10 ., 24-30 „ 26-50 „ 28-60 „ 30-30 „ 32-10 „ 33-80 „ 35-50 „ 37-00 38-50 „ 39-75 „ 41-00 „ 42-50

Fenster anderer Querschnittsdimensionen werden proportional der in vorstehenden Fenstergattungen angesetzten Preise berechnet.

Für sechsflügelige Fenster samt Stock wird auf die Preise der vierflügehgen Fenster ein Zuschlag von 30% vergütet.

Für achtflügelige Fenster samt Stock wird auf die Preise der vierflügeligen Fenster ein Zuschlag von 50% vergütet.

Einfache Schubfenster werden mit 10% Zuschlag berechnet.

Für Schubfenster mit Gewichtkästen wird ein Zuschlag von 25% vergütet.

Wenn eine andere Holzgattung als Fichtenholz verwendet wird, erhöhen sich vorstehende Fensterpreise um 10% bei Föhrenholz,

„ 25% „ Lärchenholz und „ 85% n Eichenholz.

Mistbeetfenster aus 5/7 cm starkem, mit Falz für Verglasung herstellen, per qm:

o) aus Kieferholz ...................

b) „ Lärchenholz...................

K 2-80

4-25

Stockbestandteile, Steinfutter und Fensterbretter.

Gehobelte Blindrahme oder Rahme eines Verdopplungsstockes oder Rahme eines gewöhnlichen inneren oder äußeren

Fensterstockes, per m................

Pfostenstock für Fenster mit beiderseitigem Verdopplungsstock, siehe Tür- und Fensterstöcke im Kapitel „Zimmermannsarbeiten “.

Verkleidungsrahme für einen Pfostenstock, per m:

a) wenn dieselbe glatt .................

gekehlt................

Bis 025 m breites, gerades Futter an einen Steinstock nach

dem lichten Stockumfange gemessen, per m......

Senkrechter Mittelteil eines Fensterstockes, per m . . .

Kämpfer für einen inneren oder äußeren Fensterstock, per m „ Wetterschenkel für einen äußeren Kämpfer, per m . . . . „

Für segmentförmige Teile eines Fensterstockes, nach dem Umfange für sich gemessen, wird 30% zur Länge zugeschlagen.

Für lialbkreis- oder ellipsenförmige Teile eines Fensterstockes, nach dem Umfange für sich gemessen, wird 75% zur Länge zugeschlagen.

Für Stockbestandteile gewöhnlicher Schubfenster gelten die Preise für einfache Stöcke, während bei Schubfenstern mit Gewichtkästen die Seitenteile des Stockes doppelt zu rechnen sind.

Fensterbretter, per qm:

a)    von Föhrenholz

b)    „ Lärchenholz

c)    „ Eichenholz

K 0-45

0-40

b) „

0-60

0-55

0-50

1-75

1-00

Fensterflügel und deren Bestandteile. Einzelne Fensterflügel ganz neu beistellen, per qm:

Fichten-Tannen-

Kiefer- Lärchen- Eichen- .

Holz

K 5-00 5-50 6-25    025

„ 5-75 6-35 7-20 10-65

a)    mit geradlinigem Sturze......

b)    „ segmentartigem Sturze.....

c)    „ ellipsen- oder halbkreisförmigem

Sturze..............

Fensterflügelrahmen oder Sprossen, per m........

Wetterschenkel, per m.................

Schlagleiste, per m...................

Für jede Verzapfung der Rahmstücke oder Sprossen eines Fensterflügels wird ein Zuschlag geleistet von .....

„ 6-50    7-15    8-15    12-10

0-75

0-80

0-60

0-10

Reparaturen an Fenstern.

Fensterflügel ohne Unterschied der Größe einpassen, per Stück „ Neuen Sprossen einmachen, den alten ausstemmen, per m . „ Neuen Seitenteil in einen Fensterflügel einmachen, das alte ausstemmen, per m..................

0-50

1-00

0-70

Fensterkämpfer einmachen, den alten ausstemmen, per m . K Neue, bis 0-06 m breite Sclilagleiste anmachen, die alte ausstemmen, per m...................„

Neuen Wetterschenkel am Stock oder Flügel anmachen,

den alten ausstemmen, per m.............„

Neue Stockteile einmachen, die alten ausstemmen, per m . „

Neue Steinfutter einmachen, die alten ausstemmen, per m . „

Für segmentförmige Bestandteile wird bei vorstehenden Reparaturen ein Zuschlag von 50% vergütet.

Für halbkreis- oder ellipsenförmige Teile wird auf die Preise derselben Posten ein Zuschlag von 100% vergütet.

1-20

1-00

0-48

1-20

1-50

F enst erbalken.

Volle aus- oder inwendige Fensterläden- mit harten Einschiebleisten, ohne Unterschied der Fensterdimension, per qm:

a)    aus Tannen- oder Fichtenholz

b)    „ Kiefer- oder Lärchenholz Ein- oder mehrfach gebrochene Fensterbalken mit Friesen

und Füllungen, per qm:

a)    aus Tannen- oder Fichtenholz..............

b)    „ Kiefer- oder Lärchenholz.............„

Verdopplung, per m:

a)    gerade ........................

b)    segmentförmige ...................„

c)    halbkreis oder elliptische................

Jalousiei'ensterbalken ohne Fensterstock, jeder Flügel zum

Aufmachen und Ausstecken gerichtet, ohne Unterschied der Stockdimensionen, ebenso einzelne Jalousieflügel, per qm „ Jalousiebrettel n e u anfertigen, die Seitenteile auseinandernehmen und in den alten Flügel wieder einsetzen, per Stück „

6-15

7-50

8-65

10-10

OlOO

COI>3î

ÓÓÓ

8-00

0-75

Spaletkasten.

Spaletkasten mit Lamberien, Plafondstücke samt Verkleidung,

verstemmter Hinterwand, mit ganzen, ein- oder mehrfach gebrochenen Balken, alles aus Tannen- oder Fichtenholz ver-stemmt, mit Füllungen und Friesen, u. zw. für Fenster bis 06 m Spalettiefe und den Lichtdimensionen von:

a) bis 1 m Breite und V) „ 1-3 „ e) „ 1-5 „

„ 65-00 „ 100-00 „ 185-00

Spaletkasten aus Lärchenbolz sind um 50% und jene aus Eichenholz um 100% höher zu veranschlagen.

11

cc co

m Höhe, per Stück

11

11

11

11

11

11

11

Blindspaleten in 0-34    0-49    0-64 m breite Fensterleibung

per qm K 13-00 14-00 15-00 Die einzelnen Bestandteile und Reparaturen werden wie bei den Türen vergütet.

Jalousien.

Jalousiefenster mit Fensterstock zum Aufmachen und Ausstecken gerichtet, per qm...............

Jalousiefensterflügel ohne Stock, per qm.........

Fußboden.

Fußbodenbestandteile.

K 20-00 „ 13-25

Polsterhölzer, 0-05 m und 0⁻08 m stark, auf 1 m Entfernung von Mittel auf Mittel gelegt, samt Eingraben in die Mauerschutt und Ausplanieren der letzteren, per qm.....

Polsterhölzer, 0-05 m dick, 0-15 m breit, auf 0-56 m Entfernung von Mittel zu Mittel gelegt, sonst wie vor, per qm . . . Blindboden aus rauhen, weichen Laden gelegt, mit allen Materialien und aller Arbeit, per qm: o) bei 20 mm starken Brettern..............

»    ³⁰    ,7    «    »,    ..............

Sockel mit Kehlstoß, samt Anmachen, per m:

0-10    0-15    0-20    0-25 m hoch

0-35

0-70

1-35

1-80

a)    aus Eichenholz

b)    „ Lärchenholz

c)    „ Tannenholz Sesselleisten samt Anmachen, per m:

harte.................

weiche................

Mauerfriese samt Legen, 0-15 m breit, per m:

harte.................

weiche................

dreieckige fünfeckige

K 0-30    0-50

„ 0-20    0-30

K 1-50

0-70

Neue vollständige Fußböden.

Gewöhnliche Bretterfußböden, siehe Zimmermannsarbeiten Seite 218 bis 221.

35 mm

Fußböden aus weichen astfreien Fußtafeln samt Polsterhölzer und Legen :

35 mm

Fußböden aus weichen Quadrattafeln mit harten Friesen (sogenannte Kapuzinerböden) samt Polsterholz und Legen :

35 mm

Brettstärke 25    30

per qm K 4-05    4-50    5-30

Fußböden aus massiven Eichenparketten ohne Blindbodenherstellung fix und fertig legen, an aller Arbeit und Material, laut nachstehenden oder anderen analog gehaltenen Mustern, per qm:

im

K 7-10

K 6-80

kWÊÊt, ' / /

K 7-50

mmm

WÊÊ

WË

K 7-45

K 7-60

K 8-35

ili

tp

Pf

ip

K%W2|'

HW

■■■

WM

K 8-25

mm

K 8-30

■111

K 8-40

Yj

-y;

>.

li

mm

SU

Hi!

K 9-80

K 10-00

K 10-25

mm

('ll¹

81

mm

>• xN

K 12-50

K 12-00

K 12-20

XF>

ml

Billie

Wm

mi

K 12-60

K 14-00

Fußböden aus fournierten Parketten kosten dasselbe wie die vorgenannten; sind dieselben jedoch mit feinen Gehölzen ausgelegt, so erhöht sich der Preis um 20 %.

Bordüren aus Eichenholz für vorbenannte Parketten (als Wandbegrenzung) legen, an aller Arbeit und Material, per m:

Hü

(Diese Bordüren sind 0v3 m breit und kommt dieses Maß bei der Parkettberechnung für den Fall der Verwendung dieser Wandstreifen in Abschlag.)

K 3-50

K 5-50

0

mm

üi

;j

K 7-50

K 9-00

Fußbodenreparaturen.

Gesunden weichen Fußboden aulreißen, herrichten und wieder legen, mit Beigabe von höchstens Brettern, an allem, per qm..................

Neue Teile in alten weichen Fußboden einsetzen, wobei diese einzelnen Teile das Flächenmaß von 2 qm nicht übersteigen dürfen, werden mit Aufzahlung von 10% zu den vorstehend für neue Fußböden berechneten Preisen angenommen.

übersteigen die einzelnen Flächen das Ausmaß von 2 qm, so sind selbe als neue Fußböden zu vergüten.

Bei einem weichen Brettelboden 1 Stück Brettel auslös en und durch ein neues ersetzen, wobei in jedem auszubessernden Teile nur bis 10 Brettel Vorkommen dürfen, per Stück......................

Eichene, 0⁻15 m breite Friese bei Fußböden aufheben und neue legen, per m..................

Alten Fußboden aufheben:

a)    bei gewöhnlichen weichen Böden, siehe Zimmermannsarbeit Seite 130;

b)    bei Friesböden, per qm................

Spann in einen alten Fußboden einleimen, per qm ....

K 1-25

0-75

1-25

0-50

0-20

Fußboden ausstemmen, per qm:

o) bei Teilen bis 1 qm Größe „ über 1 bis 3 qm

3-00

b) „

2-50

Alte eichene Parkettentafeln aufheben, per qm.....

Bei einem harten Brettelboden 1 Stück Brettel auslös en und durch ein neues ersetzen, wobei in jedem auszubessernden Teile nur bis 10 Bretteln Vorkommen dürfen, per Brettel.....................

In einem harten Parkettboden einzelne schadhafte Teile von Parkettafeln ausstemmen und durch neue Teile ersetzen, per 1 qm um 50% mehr als für neue Parkettböden berechnet ist.

Eine gesunkene Parkettafel reparieren, heben und unterlegen, per Tafel...................

Fries reparieren, heben und unterlegen, per m......

Harten Spann einleimen, bei Brettel- oder Parkettböden, per m........................

1-00

1-50

2-50

0-75

0-30

Plafonds.

Balkenplafond mit gestabten Feldern und imitierten Trämen

von................

Friesplafond, ebenso, kassettenartig . • . .

Kassettenplafond mit geschnitzten Feldern, Konsolen und Rosetten...........

K 9-00 bis K 15-00

. „ 11-00 „ „ 16-00

„ 22-00 „    „ 32-00

Lambrien.

Lambris von weichem Holze erhaben gekehlt, mit breitem

per qm „

Abschußgesimse, Brustleiste und Sockel

6-75

Lambris, wie vor, aber verziert.....

Lambris mit vertiefter Kehlung, gestemmt Lambris mit schmalem Gesimse.....

11-50

9-00

7-70

Lambris mit Konsolen und Verzierungen Lambris mit diagonaler Stäbung ....

12-00

7-00

Abteilungswände.

Bretterabteilungswand aus 0⁻04 m starkem Laden, gefedert oder mit Deckleisten, samt Gesims und Sockel, an allen Materialien, Arbeit und Aufstellen, per qm:

a)    einerseits gehobelt..................

b)    beiderseits gehobelt..................

Holzwand aus 0-4 starken Laden, entweder bloß mit Sockel

oder mit Parapett samt Sockel, oben mit einem Deckstücke mit Gesims, Wand und Parapett mit Fries und Füllungen, nach Erfordernis auch mit Türen, alles sauber und rein gearbeitet, samt Aufstellen, per qm:

a)    einerseits gehobelt..................

b)    beiderseits gehobelt..................

Holz wand, wie vorige, mit Glaslichten und Sprossen, entweder fest oder mit Fensterflügeln zum Aufmachen, samt Kämpfer und Oberlichte, per qm...........

Holzw-and, wie vorige zwei Posten, jedoch aus 0-05 m starkem Holze, per qm:

a)    mit vollen Füllungen •................

b)    „ Gaslichtfüllungen.................

4-50

5-50

7-00

8-00

7-50

9-50

„ 10-00

Verschiedene Arbeiten.

Hölzernes Gitter mit gedrehten Stäben, oben und unten mit einem mit Gesimsen versehenen Längenholz verbunden, per qm:

a)    von weichem Holze.................

b)    „ hartem Holze ..................

7-50

„    14-00

Treillagen aus 1 und 2 cm starkem, weichem Holze mit Glühdraht gebunden und angestrichen, per qm: bei 15 cm Karierung.................

o »o

03 CO

cf: t>b ob © o o

Rollschutzwände aus überzogenen Holzstäbchen zur inneren Abteilung von Zimmern u. dgl., 1-75 m hoch, 3 m lang, per Stück ......................

72-00

Stiegen.

Holzstiege von weichem Holze mit Föhren- oder Lärchenstufen in beiderseitigen Wangen mit Geländer, bei 1 m Lichtbreite :

a)    geraden Armen, per Stufe..............

b)    gewtmdenen „    „    „    ..............

Holzstiege, wie vor, mit geschnitzten Wangen und Geländer:

a)    geradarmig, per Stufe . . . .............

b)    gewunden, „    „    ................

Holzstiege ganz aus Lärchen- und Eichenholz mit gekröpften Säulen und gedrehten Balustern und Handgriffen:

a)    geradarmig, per Stufe................

b)    gewunden, .....................

Stiegenanhaltsstangen oder Stiegengriffe von Eichenholz und naturpolitiert, anfertigen und befestigen, per m in nachstehenden Mustern:

12-50

15-00

16-00

20-00

21-00

25-00

ym

II

III

IY

VI

Il III iv v

VI

a)    Griffe mit Schienenfalz, nach jeder Schweifung für freitragende und Mauergeländer . . .

b)    Griffe ohne Schienenfalz, nach

jeder Schweifung für Mauergeländer ..........

c)    Griffe mit Schienenfalz bei geradarmigen Stiegen für freitragende und Mauergeländer .

d)    Griffe ohne Schienenfalz bei ge

radarmigen Stiegen für Mauergeländer ...........

e)    für geschweifte Ecken bei geradarmigen Stiegen.......

14-50 12-50

14-00

Kronen

10-50 9-00 7-00 6-00

12-00

12-00

11-25

10-00

10-00

22-80

7-60

9-60

6-80

22-50

15-25

7-50 6-20 5-50

5-50

4-25

3-75

4-50

3-80

3-50

15-00

11-50

7-60

23

Knöpfe für Stiegengriffe zur Unterbrechung des Laufes (um das Gleiten zu verhindern), per Stück . . . K 040 bis K

Wandschutzbretter längs des Stiegengriffes, per m:

a)    von weichem Holze ..................

Abortschlauchverkleidung von 5 cm starken Pfosten samt Plafondabschlußleiste, per qm.......

Fußabstreifgitter, per qm:

a)    von Buchenholz.............

b)    „ Eichenholz .............

Geschäftsportale mit Rollbalkenkasten, per qm:

a)    mit Eingangstür    ohne Schaukasten ....

b)    ,,    und    „    ....

c)    wie vor, jedoch aus Eichenholz......

0-60

1- 25

2- 50

8-00

10-00

6-00

4-80

9-75

„ 12-50

• „ 18-00 . „ 30-00 . „ 55-00

Schlosserarbeiten.

Alle Bestandteile der Schlosserarbeit sind samt Beschlag auf der Baustelle berechnet.

Beschläge f ür Tore und Türen. Einzelne neue Bestandteile.

Schlösser, er) Für Haustore.

Grolles Einstemmschloß stärkster Gattung mit oder ohne Schließklappen, samt messingenen Druckern, Schildern,

Vorhangeln und allem Zugehör, per Stück.......

Großes Einstemmschloß, wie vor, jedoch mit eisernen Druckern und Schildern, Vorhangeln, samt allem Zugehör, per Stück „ Drucker von Messing für Haustorschlösser stärkster Gattung,

per Paar.....................

Drucker von Eisen, für derlei Schlösser, per Paar .... Schild samt Hangerl von Messing hiezu, per Stück . . . Schild

Neuer Haustorschlüssel, per Stück

21-00

12-50

6-80

3-15

1-10

„ Eisen, per Stück

0-65

2-40

b) Hauseingangstüren.

Starkes Einstemmschloß mit messingenen verzierten Druckern, Schildern und Vorhangeln, mit oder ohne Schließklappen,

per Stück......................

Großes Einstemmschloß, wie vor, jedoch mit 2 eisernen Druckern, Schildern und Vorhangeln, sonst wie oben,

per Stück......................

Drucker von Messing, per Paar .............

Drucker von Eisen, per Paar...............

Schild samt Hangerl von Messing, per Stück .......

Schild

Neuer Schlüssel, per Stück

„ Eisen, per Stück

c) Für Doppel- und einflügelige Türen.,

Neues Einstemmschloß mit 2 Touren, samt allem Zugehör, messingenen Druckern und Schild, per Stück ... ; . . Neues Schloß, wie vor, jedoch mit eisernen Druckern und

Schild, per Stück..................

Oliven oder Drucker von Messing, per Paar.......

15-00

8-10

6-00

1-90

0-85

0-50

2-10

6-50

5-75

1-25

23*

Oliven oder Drucker von Eisen, per Paar Schilder samt Hangerl von Messing, per Paar

Schilder „

Neuer Schlüssel mit Kern, per Stück..........

Neuer gebohrter Schlüssel, per Stück..........

Messingene Rosetten, per Paar.............

Eiserne Rosetten, per Paar...............

Sicherheitsschloß mit 2 Schlüsseln und Messingschildern, per Stück......................

„ Eisen, per Paar

K 0-60

0-45

0-20

0-95

1-25

0-20

0-15

8-00

d) Für diverse Türen.

Eallenschloß mit Oliven oder Druckern von Eisen samt

Zugehör, per Stück..................

Riegelschloß für Retiraden samt Schlüssel und Zugehör,

Verreibung zu einer    Stalltür    samt    Schließhaken, per Stück . „

3-25

2-50

1-80

0-65

3-60

bis

cm Durchmesser

Vorhängschloß samt 2 Schlüsseln, per Stück .

Dosisches Sicherheitsvorliängschloß

samt 2 Schlüsseln, per Stück . K

0-60

0-70

0-85

1-00

1-25

1-90

2-10

2-35

2-50

2-75

Extraschlüssel zu diesen Vorhängschlössern, per Stück:

a)    beim gewöhnlichen Vorhängschloß........

b)    „

dosischen

Bänder, Kegel und Zugehör.

a) Für Haustore.

Lang-, Winkel- oder Kreuzband stärkster Gattung zu einem

zweiflügeligen Tore, per Stück............

Halse zum Tore samt Schrauben, per Stück........

Starke messingene Pfanne mit Steinpratzen samt Befestigen

im Stein, per Stück.................

Starke eiserne Pfanne, sonst wie vorige, per Stück ....

b) Für Hauseingangstüren.

Starkes Lang-, Winkel- oder Kreuzband, per Stück . . .

Halse, per Stück....................

Pfandei von Messing mit Steinpratzen samt Befestigen im Stein, per Stück...................

K 0-50

1-20

7-50

7-00

5-60

2-35

3-10

2-90

2-60

Pfandei von Eisen, sonst wie voriges, per Stück .

Stützenkegel zu dem Winkel- oder Kreuzbande, per Stück . „

K 1-80

1-90

c) Für Doppel- und einflügelige Türen.

Aufsetzband, eisernes, fein gefeilt, Stift auf Stift, per Paar:

0-20    0-25    0-30    0-35

040 m lang

K 064    080    095    P30    2-25

Aufsetzband mit Messinghülse, Stift auf Stift, per Paar:

0-20    0-25    0-30    0-35    64o    m    lang

K    1-10    P35    2tÖÖ    ÖÖÖ    P5Ö

Steigendes Aufsatzband mit Messinghülse, per Paar :

0‘20    0'25    0’30    0⁻35    0⁻40    m    lang

K    1-35    P55    ¥SÖ    IhöÖ    Ö3Ö

Oberes Band für Spieltüren, mit Feder, auf der Kante zum Einlassen, bei einer Stulpbreite von :

6 cm

K 15-00 16-00 17-50 lODÖ⁻Unteres Band mit Stellzapfen und Pfanne, per Stück:

6 cm

K 3-00    4-00    4-90    5-50

1-75

Doppeltes Scharnierband für Spieltüren, per Stück . . .

d) Für diverse Türen.

Langes Band zu einer Holzlage- oder Bodenabteilungstür,

per Stück ......................

Stützenkegel zu demselben, per Stück..........

Langes Band zu einer Kamintür, per Stück . . . • ....

Stützenkegel zu demselben, per Stück..........

Starkes Band über die ganze Tür mit 10 Spitz- und 3 Nietnägeln für einflügelige Türen, per Stück........

Kegel zu vorigem, per Stück..............

Scharnierband zu einer Spaliertür samt Anmachen, per Stück „

075

060

0-35

2-25

1-20

0-90

0-50

0-95

060

3-50

1-50

1-10

Riegel und Zugehör. a) Für Haustore.

Langer Schubriegel mit Einschlagstück samt Schließblech,

per Stück......................

Kurzer Schubriegel samt Schließblech, per Stück.....

Schließblech oder ein Schließkolben zum Torschubriegel mit Pratzen in Stein, per Stück..............

6-00

4-00

1-50

Toraufspreizstange samt Kolben, per kg.........

Anhänghaken samt Kloben und Schließblech zu einem Torflügel, per Stück...................

Torschnapper, per Stück.................

K 0-90

0-70

1-50

V) für Hauseingangstüren.

Langer Schubriegel mit Einschlagstück samt Schließblecli in

Stein, per Stück...................

Kurzer Schubriegel, wie vor, per Stück..........

c) Für Doppel- oder einflügelige Türen.

Langer Schubriegel mit Messingkapsel samt Zugehör, per

Handgriff für Spieltüren, per Stück.............

Kurzer Schubriegel mit Lochfeder, per Stück........

d) Für diverse Türen.

Querschubriegel für eine einflügelige Erkertür, per Stück . . „ Türzug mit 2 Radeln und Kloben, einem Zuggewicht samt Schnur und den erforderlichen Schrauben und Nieten,

per Stück.....................'. „

Messingenes Schutzgitter für Glastüren samt Befestigung,

per qm............

Ein ebensolches Eisengitter, per qm Türaussichtstürl, Ol m im Quadrat, von Messing, per Stück . „ Anhänghakel samt 2 Kloben zu einer Retirad- oder sonstigen

Tür, per Stück....................

Spreizstange mit 2 Kloben zu einer Erkertür, per Stück . . „

3-30

2-20

2-90

2-00

025

0-30

1-00

2-80

1-00

5-50

„ .25-00 .. 16-00

2-60

0-35

2-00

1-40

2-20

0-30

0-40

0-55

Vollständige Beschläge.

o) Haustore.

Einfahrtstor mit 4 Winkelbändern, oben mit halsenartigen Vorrichtungen und unten mit 2 Stück messingenen Pfannen,

2 starken Schubriegeln samt Schließeisen, einem eingestemmten Schlosse mit versenkten Mutterschrauben rein zu beschlagen und mit sonstigem Zugehör, per Stück .... „    90-00

Einfahrtstor, wie voriges, jedoch mit eisernen Druckern zu

beschlagen, per Stück..............

Schnbtorbeschläge zu dem in der Tischlerarbeit abgebildeten zweiflügeligen Schubtore auf Seite 343 mit Laufstange und Rollen...................• ...

• . K 80-00

„ 155-00

b) Hauseingangstüren.

Zweiflügelige starke Hauseingangstür mit 4 starken Winkelbändern, oben mit halsenartiger Vorrichtung, unten mit messingenen Pfannen, mit 2 Schubriegeln samt Schließblechen und einem eingestemmten Schlosse mit messingenen Druckern und Schildern zu beschlagen. Alles zum

Schrauben, per Stück.................

Zweiflügelige Hauseingangstür, ebenso wie vorige, jedoch mit eisernen Druckern und Schildern, per Stück . . . Zweiflügelige Tür in Holz oder Stein mit 4 langen Bändern und 4 Stützenkegeln, 2 Schubriegeln mit Schließblechen und Einstemmschlosse mit eisernen Duckern und Schildern, mit oder ohne Schließklappen zu beschlagen. Alles

zum Schrauben, per Stück . . •...........

Einflügelige Tür in Holz oder Stein mit 2 Bändern und 2 Stützenkegeln und eingestemmtem Schlosse und eisernen Druckern und Schildern, samt Schließhaken zu beschlagen.

Alles zum Schrauben, per Stück............

c) Doppel- und einflügelige Türen.

Doppeltür mit 6 großen eisernen aufgesetzten Bändern,

2 Schubriegeln samt Schließblechen, auf die Holzdicke eingelassen, einem eingestemmten Schlosse, messingenen Druckern, mit gedrehten messingenen Rosetten, ovalen Schildern mit Vorhangeln zu beschlagen. Alles zum

Schrauben, per Stück.....•...........

Zweiflügelige Tür, wie vorige, jedoch mit eisernem, eingestemmtem Schlosse mit Streichblech, eisernen Druckern, eisernen Rosetten, Schildern und Vorhangeln, per Stück . „    13-50

Kreuz- oder eingefaßte Tür mit 3 aufgesetzten Bändern, mit eingestemmten Schlosse, mit schließender Falle, messingenen Druckern. Alles zum Schrauben, per Stück .... „    10-00

Kreuztür, wie vorige, jedoch mit eisernen Druckern, per Stück „

„ 52-00

. „ 44-00

„ 25-00

„ 15-00

„ 17-00

8-50

d) Diverse Türen.

Tür mit 2 aufgesetzten Bändern, einem Fallen- oder Riegelschlosse mit eisernen Druckern und einem Anhänghaken

mit 2 Kloben zu beschlagen, per Stück.........

Boden- oder Kellerabteilungstür mit 2 langen Bändern und Kegeln in Holz, nebst Arbe und Kloben zu beschlagen,

per Stück......................

Tür mit Anhängfenster mit Aufsatzbändern, Messingdruckern etc. beschlagen . ...................

4-00

3-00

„ 24-00

K 14-00 45-00 95-00

Spaliertür, ebenso

Balkontüren mit inneren und äußeren 2 Flügeln, ebenso . . „

Gewölbeeingangstüren mit Rollbalkenkasten .......„

Geschäftsportale mit Türen, Schaukästen und Rollbalkenkasten,

per qm.......•...............„

Zweiflügelige Erkertür mit 4 Bändern, 4 Stützenkegeln mit 2 Spreizstangen, jede mit 2 Kloben zu beschlagen, per

Stück.........................

Einflügelige Erkertür mit 2 Bändern, 2 Stützenkegeln, einer Spreizstange mit 2 Kloben und einem Schubriegel zu

beschlagen, per Stück................„

Zweiflügelige Stalltür zu beschlagen, u. zw. mit 4 Bändern,

4 Stützenkegeln in Stein, einer Verreibung, jedoch ohne Spreizstange samt Mutterschrauben und Schließhaken und einer 3 m langen und 6 cm breiten Schlagleiste, per Stück „    12-00

Zweiflügelige Stalltür zu beschlagen, ganz wie vorige, jedoch

samt den Spreizstangen, per Stück..........

Kamintür von Holz mit 2 langen Bändern, 2 Stützenkegeln, einem Riegelschlosse und einem Einfallhaken zu beschlagen,

per Stück......................

Komplette Beschläge von Schiebetüren mit Kugellagern, wobei die Türen jeder Größe in einem Rohrgehänge befestigt mit Kugellagern und ünterlaufschienen sich seitlich parallel an der Wand laufend öffnen resp. schieben lassen.

Kosten des kompletten Türbeschlages:

a)    bei einflügeligen Türen von 0⁻60    0-75    0-90    1-05    1-10 m Breite

K 19-OOTO-OO 22-50 25-50 27-00

b)    bei zweiflügeligen Türen von 1-25    1-50    1-75    1-90    2-05 m Breite

K 37-40 42-00 48-00 53-50 60-00

c)    bei Toren von 2⁻20    2-50    3⁻00    4-00 m Breite

16-00

14-00

8-00

15-00

3-50

K 75-00    82-50    96-00    114-00

Reparaturen an Türbeschlägen.

An Schlössern. a) An Haustoren.

Großes Torschloß abzunehmen, auszuputzen, zusammenzurichten und wieder mit neuen Schrauben anzuschlagen,

per Stück......................

Neuer Bart auf einen Torschlüssel, per Stück.......

Schloß aufsperren, per Stück...............

O ^ CO

Ś88

b) An Hauseingangstüren.

Türschloß abzunehmen, auszuputzen, zusammenzurichten und wieder mit neuen Schrauben anzuschlagen, per Stück . . „ Neuer Bart auf einen Schlüssel zu diesen Türschlössern, per

Stück........................„

Derlei Türschloß aufsperren, per Stück..........

1-60

0-80

0-45

c) An Doppel- und einflügeligen Türen.

Derlei Schloß abzunehmen, zusammenzurichten und wieder

mit neuen Schrauben anzumachen, per Stück.....

Neuen Bart auf einen derlei Türschlüssel, per Stück .... Derlei Türschloß aufsperren, per Stück..........

ööö

03 QO HÓÓ

d) An diversen Türen.

Gitterschloß abzunieten, auszuputzen, zusammenzurichten und

wieder anzunieten, per Stück.............

Riegelschloß bei Retirad- oder Kamintüren abzunehmen, zusammenzurichten, die unbrauchbaren Bestandteile zu ergänzen Und wieder anzuschlagen, per Stück......

Großes Vorhängschloß auseinander zu legen, zu reparieren

und wieder zu vernieten, per Stück..........

Mittleres Vorhängschloß, wie vor, per Stück.......

Neuer Bart auf einen Schlüssel zu einem der vorstehend benannten Schlösser, per Stück.............

Schloß von einem eisernen Kellerfenster abzunehmen, reparieren und wieder vernieten, per Stück ...........

2-40'

1-20

1-20

0-90

0-60

1-50

Bänder, Kegel und Zugehör.

a) An Haustoren und Hauseingangstüren. Langes Tor- und Winkelband abzunehmen, zu richten und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anzumachen,

per Stück.......................

Zu einem Torflügel ein Torpfandei zu richten und mit Gips

Einen Kegel auf eine Steinklammer zu nieten und diese dann in Stein einzulassen, dazu die Löcher tiefer zu hauen und mit Gips und Zwickeln festzumachen, per Stück .... „

b) An doppel- und einflügeligen Türen. Aufsetzband von einer solchen Tür abzunehmen, zu richten und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anzumachen,

per Stück.......................

Aufsetzband, wie vor, zu reparieren und halb neu zu machen,

per Stück......................„

Aufsatzband mit einem Ringe oder einem Plattel zu unterlegen „

c) An diversen Türen.

Langes Türband von einer Retirad-, Kamin- oder Holzlagtür abzunehmen, zu richten und mit neuen Schrauben und

Nieten wieder anzumachen, per Stück.........„

Ein altes, über die ganze Tür reichendes Band abzubrechen, zu reparieren und es wieder mit 10 Spitz- und 3 Nietnägeln anzuschlagen, per Stück............„

3-50'

4-20

5‘50

4-00

3-00

0-75

1-00

0-40

0-80

2-50

An Riegeln nnd sonstigen Bestandteilen.

à) An Haustoren und Hauseingangstüren. Torscliubriegel abzunehmen, zu reparieren und mit neuen

Schrauben anzuschlagen, per Stück..........

An ein Torband einen Messingring anzulegen samt Aus- und

Einhängen der Torflügel, per Stück..........

-Die locker gewordenen Friesen und Füllungen eines Torflügels mit einer Schiene einzulassen, durchzunieten und

mit neuen Schrauben zu befestigen, per Stück.....

Eiserne Klammer zum Festmachen eines gebrochenen steinernen Türgewändes samt Löcherstemmen und Einginsen,

per Stück..................... .

Automatischer Türschließer, per Stück.........

b) An Doppel- und einflügeligen Türen.

Schubriegel zu einer derlei Tür abzunehmen, zu reparieren und mit neuen Schrauben wieder anzumachen, per Stück „ An ein Türband einen Messingring unterzulegen, per Stück . „ Automatischer Türschließer für eine einflügelige Tür . . . „ „    „    „    „ zweiflügelige „ . . . „

c) An diversen Türen.

Schubriegel von einer Gittertür oder von einer Kammer- oder Stalltür abzunehmen, zu reparieren, mit den nötigen neuen Bestandteilen zu ergänzen und wieder anzuschlagen, per

Stück............•...........„

Das Blech von einer Tür abzunehmen und mit neuen Nägeln nach geschehener Reparatur wieder zu beschlagen, per qm „

2-10

2-25

1-50

56-00

1-35

0-40

27-00

45-00

1-50

2-00

Heschläge für Fenster, Spaletläden und Jalousien.

Einzelne neue Bestandteile.

a) An Fenstern.

Winkelhaken oder Scheinhaken von Blech, samt Schrauben, per Stück:

« 2¹/,    „

«3    „

Stützenkegel, per Stück.................

Aufgesetztes Band, Stift auf Stift, per Stück:

samt Knöpfen, lang 12    14    16    17    18    19    20 cm

K 0-16 0-18 0-22 0-24 0-26 0-32 0-34

K 0-20

Falzspreize samt Streichblech, per Stück.........

Vorreiber* mit Buckel samt Annieten, per Stück.....

Einfacher Vorreiber, per Stück.............

Kurbelreiber mit Messingknopf samt Annieten, per Stück . „

Flaches Fensterhakel, per Stück..............

„ Fensterklöbel, „    „    ..............

Halbolive samt Züngel von Messing, per Stück......„

v    n ' n n Eisen, „    „    .......

Trieb samt Triebolive von Messing zu größeren Fenstern, per

Stück.........................

Ebensolcher Trieb, jedoch von Eisen, per Stück.......

Kurzer Schubriegel samt Streichblech, per Stück.....„

Langer „    „    „    „    „    .....»

Schließblech zum Schubriegel, per Stück..........

Reibstange samt Fänger und Griff, per m...........

Schlagleiste von Eisen (gewalzt), per m...........

Fensterzunge mit Nuß, per Stück.............

Federschnapper für Schubfenster, per Stück........

Kette mit flachen Gliedern für Schubfenster, per m . ... „

Gegengewicht für obige Fenster, per kg..........

Ordinäre Aufspreizstange oder Schnapper, per Stück . . ,,

Buckel, per Stück.....................

Knopf samt Buckel, per Stück...............

Schiene zum Befestigen des Stockes, per Stück......„

Hakel samt zwei Kloben, per Stück ............

Lappenzapfel zur Sperrfeder beim Retirad- oder Dachfenster,

per Stück . . ■.....................

Hakel samt 2 Kloben bei vorbenannten Fenstern, per Stück „

0-30

0-20

0-45

0-15

0-05

0-70

0-60

4-80

4-20

0-90

1-20

0-10

0-60

0-80

0-45

1-00

0-30

0-65

1-50

2-25

0-65

0-40

0-05

0-15

0-20

0-25

0-18

0-15

0-30

0-45

5-00

b) An Spalet- und Fensterläden.

Messingene Olive samt Seitenfallen und Schließblech, per

Stück ........................

Messingene Olive allein, per Stück.............

Messingene Rosette, per Stück..............

Züngel mit einer Nuß, per Stück..............

Schließblech hiezu, per Stück..............„

Scharnierband samt Anmachen und Schrauben, per Stück . „

Kreuzband oder langes Band, per Stück.........„

Stützenkegel, per Stück..................

Schubriegel, per Stück..................

Fallhaken mit Scharnier, per Stück............

Vorreiber mit Stift, per Stück...............

1-25

0-60

0-20

0-50

0-12

0-60

1-20

0-50

0-90

0-60

0-40

— 364

Neue vollständige Fensterbeschläge.

d) Innere Fenster.

Einflügeliges Fenster mit 2 Bändern, 4 Scheinhaken, 1 Aufspreizstange und ein Kurbelreiber, mit aufgehendem Kreuze,

per Stück......................

Einflügeliges Fenster mit 3 Bändern, 4 Scheinhaken, 1 Aufspreizstange und 2 Kurbelreibern mit aufgehendem Kreuze,

per Stück......................

Zweiflügeliges Fenster mit 4 aufgesetzten Bändern, 8 eingelassenen Scheinhaken, 2 Falzspreizen, 2 Vorreibern, eventuell 2 Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze,

per Stück......................

mit festem Kreuze, per Stück.............

Zweiflügeliges Fenster mit 6 aufgesetzten Bändern, 8 eingelassenen Scheinhaken. Trieb mit messingenen Oliven samt Streich- und Schließblech und Stellriegel mit Schrauben zu befestigen, mit aufgehendem Kreuze, per

Stück........................

Zweiflügeliges Fenster, wie vor, jedoch statt dem Trieb 2 Schubriegel, mit aufgehendem Kreuze, per Stück . . .

mit festem Kreuze, per Stück.............

Dreiflügeliges Fenster, wie vor, beschlagen, per Stück:

mit aufgehendem Kreuze...............

„ festem Kreuze..................

Vierflügeliges Fenster, mit 8 aufgesetzten Bändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, Trieboliven von Messing samt Reibstange, 2 Kurbelreibern, 2 Stellriegeln samt allem Zugehör mit Schrauben zu befestigen, mit aufgehendem

Kreuze, per Stück..................

Vierfliigeliges Fenster, genau wie die vorhergehende Post, jedoch mit 2 Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze,

per Stück......................

Vierflügeliges Fenster, mit 10 aufgesetzten Bändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, Trieb mit messingenen Oliven samt 2 Kurbelreibern, 2 Stellriegeln und aller Zugehör mit Schrauben zu befestigen, mit aufgehendem Kreuze,

per Stück......................

Vierflügeliges Fenster, genau wie die vorhergehende Post, jedoch statt dem Trieb mit 2 Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze, per Stück.................

K 2-00

2-50

4-50

3-70

6-50

5-00

4-30

7-25

5-20

8-00

6-00

8-65

7-30 - .

b) Äußere Fenster.

Zweiflügeliges Fenster mit 4 aufgesetzten Bändern, 8 eingelassenen Scheinhaken, 2 Vorreibern, 2 Aufspreizstangeln samt Zugehör und den Stock mit 4 Schienen zu befestigen,

mit aufgehendem Kreuze, per Stück..........

mit festem Kreuze, per Stück.............

Zweiflügeliges Fenster mit 6 aufgesetzten Bändern, 8 eingelassenen Scheinhaken zu beschlagen, samt Trieb mit Reibstange, mit aufgehendem Kreuze, per Stück ....

5-00

3-95

Zweiflügeliges Fenster, ganz wie vor, jedoch mit 2 Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze, per Stück......

mit festem Kreuze, per Stück.............

Dreiflügeliges Fenster, wie vor, beschlagen samt Trieb mit

Reihstange, per Stück.................

mit Vorreiber, per Stück...............

Vierflügeliges, nach innen aufgehendes, äußeres Fenster, mit 6 Aufsatzfenstern, 16 eingelassenen Scheinhaken, 4 Zapfenbändern, 2 Zungenreibern, 2 Schnappern und 1 Triebstange mit mittlerem Schlußhaken beschlagen, der Stock mit 6 Schienen befestigt, mit aufgehendem Kreuze, per Stück Vierflügeliges Fenster mit 4 aufgesetzten Bändern, 4 Zapfenbändern, 2 Zungenreibern, 16 eingelassenen Scheinhaken und allem Zugehör wie vorher, mit aufgehendem Kreuze,

per Stück......................

Vierflügeliges Fenster mit 10 aufgesetzten Bändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, 2 Schubriegeln, 4 Zungenreibern, 2 Aufspreizstangen und 6 Stockschienen, mit aufgehendem

Kreuze, per Stück..................

Vierflügeliges Fenster mit 8 Aufsatzbändern, sonst wie vorher, mit aufgehendem Kreuze, per Stück........

Schubfenster mit 8 Scheinhaken, 2 Federschnappern mit Zugehör, 2 Laufschienen und 4 Zungenreibern mit 2 messingenen Knöpfen, mit aufgehendem Kreuze, per Stück . . Schubfenster größerer Gattung mit allen Bestandteilen, wie vor, Gegengewicht zirka 10 kg und Ketten mit flachen

Gliedern, mit aufgehendem Kreuze, per Stück.....

Schubfenster mit Gewichtskasten und Blindspalete beschlagen,

per Stück......................

Bei eisernen Oliven oder Knöpfen wird per 1 Fensterflügel

ein Abzug gemacht von ................

Sechs-, acht- und mehrflügelige Fenster werden mit ihren Beschlägbestandteilen nach den Preisen der einzelnen Bestandteile unter Anwendung eines 20°/₀igen Abzuges berechnet.

5-75

4-80

8-00

6-50

9-60

8-90

8-30

7-55

6-70

26-50

41-00

0-15

c) Spalet- und Fensterläden.

Spaletläden mit 6 eisernen Scharnierbändern, 2 messingenen Oliven, 2 eisernen Schubriegeln samt Streich- und Schließblechen. Alles zum Schrauben, per Stück........

Spaletläden mit Kasten, Brustwand und Zierverkleidung in Messingbeschläge, per Stück:

sechsteilig....................

achtteilig.....................

Fensterbalken mit 6 Scharnierbändern und 2 Schubriegeln

samt Streich- und Schließblech, per Stück.......

Wenn Einschlagstücke Vorkommen oder wenn die Läden wegen ihrer Höhe mit mehr als 4 Scharnierbändern beschlagen werden, so kommt für jedes mehr anzubringende Scharnierband zuzurechnen................

6-00

„ 15-00 „ 18-00

4-50

0-50

d) Jalousien.

Grolle zweiflügelige Jalousie für Kühl- und Schlachthäuser mit 4 starken Winkelbändern samt 4 Kegeln auf 25 cm langem Flacheisen und mit 4 Schrauben befestigt, 1 Verreibung, mit Schließhaken und Schließblech, 2 Aufspreizstangen 75 cm lang samt Kloben, 8 Scheinhaken und

2 Bankeisen zu beschlagen, per Stück.........

Alle sonstigen Jalousiegattungen werden nach den Preisen für äußere Fenster vergütet.

Reparaturen.

Ein Loclifenster mit inneren oder äußeren Flügeln reparieren und gangbar machen samt Beigabe aller erforderlichen Befestigungsstücke, aber ohne neue sonstige Bestandteile,

per Stück.....•................

Von einem einzelnen Fensterflügel die Beschläge abnehmen,

reparieren und wieder anschlagen...........

Von einem Kellerfenster das Schloß abnehmen, zu reparieren

und wieder anzuschlagen...............

Das Blech an den Kellerfenstern zu reparieren.......

An einem einzelnen Jalousieflügel die lockeren Beschläge mit

Beigabe der Nieten, Nägel etc. zu befestigen......

Von einem einzelnen Fensterflügel die Beschläge abmontieren und an einem neuen Fensterflügel wieder anzuschlagen, per Stück......................

0-50

0-25

0-60

1-40

0-75

1-50

jBaubeschläge aus Uanubiametall.

Das Dariubiametall besteht aus einer Legierung, welche sehr dauerhaft bleibt und ein besonders schönes Ansehen gibt.

Nachstehende Preise der Danubiabeschläge gelten nur für die Lieferung ohne Anschlagarbeiten.

Türdrücker per Paar in K

13

■)

rund.

) kantig.

II

.AK,

Nr.

Silber

WL

tit

m

rs:

ftot-

bronze

Mes

sing

TW

cp

2-90

2-10

2-60

3-20

2-80

3-20

3-60

4-60

5-00

4-20

4-60

4-90

3-90

4-30

5-20

2-50

1-90

1-80 1-40

2-20

2-70

2-40

2-80

3-10

3-90

4-20

3-50

3-90

4-20

3-30

1-70

2-10

1-90

2-10

2-40

3-00

3-20

2-70

3-00

3-20

2-50

3- 70 2-90

4- 40 3-30

Türdrücker per Paar in K

Nr. Silber

Kort Mes-bronze sing

1-1 Cü CO -rtl i© CD

I—¹ I—‘ I—<    ‘

-0 05 Ol hł^

oscoqscobOM'WootoK)

côüiôôidiccdiôcbM'

oooooooooo

CDtOlDDOtOl-^CDtpbpM¹

tÔdb<DitÔM--jÔC3iK)db

oooooooooo

OOOOOOOOOO

'^t>0'^iipcpcpas(M'rti

i—i T—( Dl t>3 tH t-H -r-i iH Dl Öl

JIPU ‘

.kiCZ.::    f

IS

Pi

; ..3

il

17

JE

..

Tordrücker per Paar in K

Nr.

Silber

Kot

bronze

Messing

00

12-40

10-60

8-00

8-20

7-00

5-40

CD

12-00

sf-Śm

10-30

7-80

10

<33

Tordrücker per Paar in K

te £

Nr. Silber

Kot

bronze

Messing

10 8-20 12 11-00 15 14-00

7-00

9-40

12-00

5-40

7-20

9-20

12

ff f;' .f|p

sa

fÜ

mm

HS

'Lii

|::V "

IPS?

ISS

V5--

Bpi

mm

■

*

gsfl

f'

I«

i|

•,v

tel;

ÉS1

li

Tür- und Torschilder

per Paar in K

Silber

Rot-

bronze

Messing

(MCOTtiQ©t>

DO DD OJ CO tO DO

ÈèêÈtÈ

6} bÔ 05 tô ô -j O O O O O O

S S »o 11>

hhh h h

fi

II

Tür- und Torschilder per Paar in K

I l

-I

Nr.

Silber

Rotbronze

Messing

10

3-60

3-00

2-30

11

3-60

3-00

2-30

12

3-00

2-60

2-00

1Ä i>k'.

;

m m

li V

■ li

I

- «‘JCj * .

10

11

BŚ

13

14

g|l5

II

p-i

mm

Mr

dpipi

te

■V

mm

teg

mp/m

..a'

£ SB

Hfin

pat

'i, - 2

mim

~4 "1

Tür- und Torschilder, per Paar in K:

Nr.

Silber

Rotbronze

Messing

CD 00 M-

1-20

1-00

0-80

3-00

2-60

2-40

10-00

8-50

6-50

CO lO rH -rH iH

6-20

5-30

4-00

6-80

5-80

4-40

7-60

5-80

3-90

If

!.. !

I&

»' r

* i *.

łf y gin

‘M

‘P

Ł '

Patentfenstertriebe,

per Stück in K:

ry

Nr.

Silber

Kot- Mes-bronze sing

4-60

3-90

2-80

6-00

5-10

3-60

5-00

mm

in

: t

6-00

5-60

"--im

■

K;

VV.

6-00

5-50

6-60

7-40

v,

jll

9-60

4- 20 3-00

5- 10 3-60

4- 80 3-40

5- 10 3-60

4- 70 3-30

5- 60 4-00

6- 30 4-50 8-20 5-80

I <)

'M

Schubriegelknöpfe n. Griffe, per Stück in K :

Nr. Silber

Eot- Mes-bronze sing

orxjcîcn^oabsi-¹

MMOOOOOO

Codb-^ÜisÖdb-OCTl

oooooooo

0-50

0-60

0-70

0-80

0-42

0-60

1-08

1-40

0-40

0-50

0-60

0-70

0-30

0-50

0-92

1-20

is

Fensterdrücker (Halboliven), per Stück in K :

Nr. Silber

Bot-

bronze

Mes

sing

?S8S8SS8Sg83gg»8SSś§ggS

O O O O O O O OOOÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ

S8?ggggggg ? £2

ooooooooooooôôôôôôôôô

Iglggggggggggoooooggo ooooooooooooó-r—i óóóó;;ó

OHNtOTłiptooooijjOH

HrlHHrtHiHHHHMM

«D00»lOïÜ<l(i.O3MM

Sk

Ä

-'-i.

V‘

jA

r3

<c

jgk, ^

I?

V'-

VV

Ł.

..

Ék

#13

il

% AsJk

Fensterdrücker-Rosetten, per Stück in K:

Sic»»

18

18

17

Nr.

Silber

Bot- Mes-bronze sing

0^3

i«

Cn    K

0-12

0-14

0-26

0-36

0-50

0-10

0-12

0-22

0-30

0-42

0-08

!Éri5

0-10

0-18

0-24

0-36

»»«***•**

ï Y"

* ¹⁸

10

19

Zgtftîi

12

2(1

/' ' ?

■-?

13

21

s Ja

22

⁶ ML

1*

j^assggsa

15

16

2k

pr^fi

25

if «

Fensterdrücker (Kreuzoliven), per Stück in K:

Nr.

Silber

Rotbronze

Messing Nr.

Silber

Rotbronze Messing

i-KNCO-^iOCOOGOCS

OHNCO

ł"H r-( t—( -r-t

^^^©^00^00^00

88S8588588S8^

6ÓÓ6Ó6Ó66ÓÓHH

88gS88S888gS§

O6Ô6666ÔÔ6666

O^^OitOr-OCDOO^lQOt^

SBB^ÈéBÈêÈÈÈ

h-i>_i.|_il_i.i_‘Oh-J-l-^l—‘^oo

ÈÈÈÈÈtÈÈêÈtà

ÓÓÓiHÓÓÓÓÓHÓH

Hl

ÄÜ

IS

Schlüsselschilder, per Paar in K :

Türdrückerrosetten, per Paar in K:

Nr.

Silber

Kot

bronze

Mes

sing

Nr.

Silber

Rot

bronze

Mes

sing

O O CD <M O O O CDCOiOM>QO 66666Ó1H

o o o o o o o cb ob ds os 4Î. -j cü ^00(0000

o o cd o o o o

-#CBCOlOiOI>t'

6666Ó6Ó

■H uq m Tt io cd

^ CD O O O O T* iO CD 00 05 OO 666666

o co o o cd o

iO h M>

666666

O CD O O O O CO CO ^ CD CO CO

àààôôô

Spaletknöpfe, per Stück in K:

Teppichstangen^riffe, per Stück in K:

Nr.

Silber

Rot-

bronze

Mes

sing

Silber

Kot

bronze

Mes

sing

M^O © ob cd ds O o O

Ö6rt

O O <M Tt< CO 05

ôôô

Griff.

Knopf

1-20 1-00 0-84 0-70 0-54 0-48

Gitter für Stiegen und Fenster.

. K 2-85

Einfaches Stiegengeländer an der Wandseite von Rund- oder Flacheisen rein gearbeitet, samt Befestigungskloben und Anmachen, per 1 m (Gewicht zirka 4 kg)........

2-10

9-90

Stiegenanhaltstangen zur Befestigung hölzerner Stiegengriffe samt Befestigungskloben und Anmachen, per 1 m (Gewicht zirka 3 kg).......................

Stiegengitter aus Schmiedeeisen, bestehend aus einfachen, runden oder quadratischen senkrechten, spiegelgefeilten Stäben mit 3 längslaufenden rein gearbeiteten Verbindungseisen, die Stäbe in Entfernungen von 03 m = von Stufe zu Stufe stehend und daselbst in Holz eingelassen, an aller Arbeit inklusive Anmachen und Material, nach dem Stiegenlaufe gemessen, per 1 m (Gewicht zirka 15 kg) . . „

Stiegengitter aus Schmiedeeisen nach derZeichnung

gearbeitet und aufgestellt, per 1 m (Gewicht zirka 25 kg) „    22-00

8-00

Stiegengitter aus Gußeisen, bestehend aus einfachen ka-nellierten Hauptsäulen mit Rose, aus abgeeckten oder abgedrehten Zwischengeländerstäben mit Knöpfen, dann einer oberen schmiedeeisernen Rahme zur Aufnahme des hölzernen Stiegengriffes, samt Befestigung, per 1 m (Gewicht zirka 12 kg).....................

Stiegengitter aus Gußeisen laut Zeichnung gearbeitet samt oberer schmiedeeiserner Rahme für den hölzernen Stiegengriff, per m:

13-20 „ 19-80 „ 33-00

a) aus am Lager gehaltenen Geländerteilen (ca. 20 kg schwer) „

« 30 „    „

c)    nach spezieller Zeichnung angefertigt „ 30 „    „

„ 52-80

d)    mit Figuren nach spezieller Zeichnung angefertigt (ca.

40 kg schwer)....................

Fenstergittcr aus Schmiedeeisen, per 1 qm Fensterlichte :

a)    einfache, aus 0⁻15 m von Mittel zu Mittel weit stehenden

„ 11-00 „ 16-50

vertikalen und 0⁻3 m voneinander entfernt stehenden horizontalen, runden oder quadratischen Eisenstäben samt einer aus Flacheisen hergestellten Rahme und inklusive Pratzen zur Befestigung...............

b)    verzierte, mit einfachen Bogenlinien..........

c)

„ geordneten geometrischen Figuren .    .    .    .    „    22⁻00

Fenstergitter aus Gußeisen, per 1 qm Fensterlichte    .    .    .    „    16‘50

Türfüllung»- und Fensterschutzgitter nach folgenden Modellen, per Stück :

K 9-20 Nr. 39    . .

Nr. 38

„ 39 ohne Durchzugstange..........

„ 42 Füllungsgitter, per m...........

Nr. 43    46    47    48    48a    56    57    58

K2-10    21-40    10-40    16-60    5-80    2-20    5-00    2-80

9ïut tjVifPi n t g.)=dcu SW42.

9V3 sß

thiuie wcfinlia M'ci'

5,5 Dk-.-ju‘URcfev

iëVcj

91° 43 . 50%.

9l?48~

SBSBi

«JSfc

39 0 m

££

s

ÆbîP

Sr

9L°> 56 ,

640^

A 80    -

9U57.n    *j%.

9l?58.,

2.83%.

480 S

|§F c|k)

w:

9t?46.

■253%..

?r

9F47.

«3%.

MMŁ

\lLa y-31/1

9l?48

<7,53%;!

123%.

‘1,150 ?----—

jC

£ß

■<y

/Ź

Oberlichtfenstergitter aus verzierten Gußstäben geliefert, per

Stück 1-04 m breit, 34 kg schwer...........

43 „    „    ...........

31 „    „    ...........

42 „    „    ...........

56 »    »    ...........

1-50 „ 1-05 „ 1-90 „ 1-04 „

K 18-00 „ 27-50 „ 29-60 „ 38-00 „ 41-20

91? 49.49-

k.

J6

Hl

91? 49 91? 49^

1.34541! *CAX/ l.soolL*

34 pą.

9t?50.50~.

*amX^{XÏ\J^xx&l,

/ß:>

\r)\\

------mOtoo

J!

-il

..........Oc? 50

3134, 9L?50?- î.soo™- . 42 .

1.650 —

----J

01952.

£cî i^iCC 1.)

-,

'a

■».-i

Sr«

Mÿff/iS

mm

f?

><s

91? 52

l.O'lO— sC<X/

56 3ß,,

"S/'

v>

ym

((

gç

lu

\-«O 11?

Erker und Balkon ganz aus Eisenkonstruktion hergestellt und ohne Montage und Aufstellung berechnet mit 1560 K und mit 2200 K je nach der Breite.

I#;'

•IH

..ir!

ti i

SŁ

jinpEEi

|:|

ILSfî

pTry^n.    *^?*S

r-

jjpF' '; iff

ii

ii mi

U<

Sir'SteiJKxï

æ!»

jjjfi !

Sflg g

■ b# :

•y

'ii

:v;:.

».

mm

fv

_____

;.'V

«s

liliP

mm

fvG

“Si '

: - ■■■

7T

!:ü

z:z\

gjj

--B&

SSIly

II

fe

ill

*₄

i«

ESHŒfi I

851

jl

ff

IÉËÉ:

as

fe-

r.?*;

ranwi.'j

Offene eiserne Balkons, Preise ohne Montage, Balkongitter

(bis Beginn der gebogenen Eckstücke gemessen), per m . K 42-40

Eckstück rechts oder links gebogen.....per Stück „    37-60

Ergänzung A

Eckstück C . . Pfeiler mit Nase

„ 36-00 „ 29-60 „ 43-00 „ 104-00

HC

*:o>_

Sh» _£JL

............ÎÎSSS--

kA&AA-l>

G jtecKbt

B rux.

A A.ec&.la

IS?

il

i ..A. „(rra

Ä\

SB

-vnib^ßu'e- un <4    x<i-    £XC ? H

vfwvt    iicfi--vcuc^Acm^ Sanuje»*-<&? £&t*ite+v <x-vuxi illicit. Pu.Mcii.

A /PiwiL)

IP

»i

JêÊÊm$

~~gr

j⁻

«o>

dJ

te

mss:*

.*

mif

Cx

{7

5SS*/

Lf

fi'

w^>

0^6

!;i

.ł:

iq

<’

-X.

nr

Stiegengeländer aus Eisen, Preise ohne Montage:

Anfänger.................

Geländerstab à 4 kg............

Zwischenstab à 3⁻8 kg..........

Verbindungsschiene............

Handgriffschiene.............

Geländerstäbe mit Knie sind um K 045 per Stück teuerer.

per Stück K

55

5?

55

per m „

55

55

g gg CO J O o

Ö H tH ô Ö CD

Schmiedeeisenfeinster

mit patentierter Übergreifung der Kreuzungsstellen der Sprossen laut

Modell.

Fenster aus Schmiedeeisen sind jenen aus Gußeisen vorzuziehen, weil sie weniger zerbrechlich beim Transport, dauerhafter im Einbau und dicht schließend bei Lnftflügeln sind und auch nicht schwinden oder windschief werden.

Nachstehende Fenster sind Normaltypen stets vorrätiger Fenster; es können aber auch alle anderen Dimensionen angefertigt werden. Die Preise gelten per Stück geliefert.

Kellerfenster, 110X90 cm K 10-00

Sprossendetail.

Modell der Sprossenkreuzung.

iü

tes

Kellerfenster mit Luftflügel,

145 X 90 cm K 22-00

Türoberlichten.

120 X 100 cm K 25-00

Mezzanin- oder Souterrainfenster,

120 X 100 cm K 25-00

il

Jj-

LJ

I

“'"-y-.

Mezzanin- oder Oberlichtfenster, 210 X 0-60 X 0-90 cm K 18-00

Souterrain- oder Stallfenster,

90 X 120 cm K 20-00

Magazinsfenster, 100 X 200 cm K 30-00

mmm

Ii

üiü

jj

HH

I'

n

■p—!

{!

Magazinsfenster, 100 X 220 cm K 25-00

Saalfenster, 100 X 200 cm K 32-00

Fabrikfenster, 110 X 230 cm K 30-00

Fabrikfenster, 120 X 250 cm K 36-00

Saalfenster, 120 X 250 cm K 40-00

Fabrikfenster, 150 X 300 cm K 55-00

J'

F~îr

rr

fi

Bogenfenster, 140 X 300

cm

Einbruchsich. Fenster,

Segmentfenster,

K 45-00 140 X 300 cm K 40-00 140 X 300 cm K 70-00

fl!

•Hrr »■>

“1

X:

Diverse Eisenfenster.

Fensterrahmen ohne Flügel von profiliertem Schmiedeeisen nach den Typen des Kommerzeisens, wie sie in der II. Abteilung des Buches verzeichnet sind, für Verglasung eingerichtet (Fabrikfenster zirka 20 kg schwer), komplett samt eingebohrten Splintlöchern zur Befestigung der Glasscheibe, per 1 qm Fensterlichte:

a)    bis zur Größe von 2 qm...............

b)    über die Größe von 2 qm..............

K 14-40 „ 16-00

Angepalite Fensterflügel zu vorigen, ein Zuschlag per

Stück von................K 3-00 bis „    6-00

Profileisenfenster anderer Zusammenstellung und gewählter Profile kosten auf den Bauplatz geliefert per q K 20'00 bis „ Fensterrahmen ohne Flügel von Gußeisen für Verglasung eingerichtet (zirka 25 kg schwer), sogenannter Herdguß, per 1 qm Fensterlichte, komplett:

a)    bis zur Größe von 2‘5 qm..............„

b)    über die Größe von 2-5 qm ..............

Angepaßte Fensterflügel zu vorigen, ein Zuschlag per

Stück von.....................„

Gußeisenfenster anderer Art kosten per q.........

64-00

10-00

11-00

2-50

30-00

Eisentüren.

Eisentüren aus Flach blech, in Eisenrahmen mit Pratzen oder aber mit Stützenkegeln und Bändern in Steinfutter, samt Schloß, beschlagen und eingehängt, per 1 qm im Lichten gemessen :

a)    Kamin- und Erkertüren u. dgl. kleine Türen (Gewicht

zirka 28 kg per qm).................

b)    Boden- und Brandmauertüren u. dgl. mittlere Türen

(Gewicht zirka 42 kg per qm) ............

c)    Gewölbtüren u. dgl. größere Türen (Gewicht zirka 55 kg

per qm).......................

d)    Einfahrts- und Haustore u. dgl. Türen größter Art (Gewicht

zirka 75 kg per qm).................

Eisentüren von Wellblech mit schmiedeeisener Rahme in Mauerpratzen befestigt als besonders feuersicherer Abschluß bei Scheidemauern in Industrieanlagen, bestehend aus einem Eisengerippe mit 1 mm starkem, zirka 100 X 40 mm gewelltem, verzinntem Eisenblech, inklusive Montierung am Bauplatze, per Stück:

K 21-00

11

11

31-50

42-00

56-50

Maueröffnung im Lichten breit m .......

1-00

1-00

1-25

1-25

1-25

1-50

1-50

1-50

2-15

2-20

Maueröffnung im Liebten hoeb m .......

2-20

2-50

2'20

2-50

3-00

2-20

2-50

4-00

2-20

4-50

Preis für Schubtüren mit oberer Kugel-' führung nach System Weickum mit Laufschienen und Schloß à K

136-00

144-00

158-00

164-00

170-00

176-00

184-00

234-00

260-00

380-00

Preis für Flügeltüren mit eisernem Türstock, Schließer und Schloß

150-00

160-00

164-00

180-00

200-00

195-00

210-00

260-00

244-00

400-00

Gewicht zirka in kg

178

200 206 226 252 244 260 350 305 500

Diverse.

K 8-25 „ 12-00

„ 16-50 „ 11-00

Kellerfenstertiirchen von starkem Blech samt Schloß, in Eisenrahmen mit Pratzen, per 1 qm Fensterlichte:

a)    einfachere, durchbrochene...............

b)    nach Zeichnung durchbrochene............

Kellerlochgitter von Schmiedeeisen samt Rahme und Pratzen

zur Befestigung, per qm:

a)    horizontale (stark und engmaschig)..........

b)    vertikale (leichter und weitmaschig)..........

Rauchfangtürl von Gußeisen, inneres und äußeres Türchen

mit Rahme, Beschlag und Coupeschlüssel

Lichtgröße 16/30 20/35 20/40 cm . . . . K 1-75    1-90    2-25

per Stück in

. „ 2-40    3-00    3-80

Rauchfangtürl von Schmiedeeisen, sonst wie vor, per Stück in Patentkamintürl mit Schließzwang (wobei der Schlüssel nicht herausgezogen werden kann, bevor das Tür] unbedingt geschlossen ist), per Stück in......„ 4-15    4⁻65    5-20

in K 4-60—6-00 Träger hiezu, per Stück .... „ 5-40—7-20 Knopf hiezu, per Stück .... „ 3-60—4⁻50

Mauereckenscliutz- und Stiegenstangen aus Eisenrohren mit Messing überzogen, per 1 m Länge, bei

27—34 mm Rohrdurchmesser

Teppichstangen aus Eisenrohren mit Messingrohren überzogen, per 1 m Länge ............

bei 14 17 mm Rohrdurchmesser

K 1-90 2-30

1 Paar Kloben samt Knöpfen dazu „ 2-10 2-40 und höher.

Yorliangstangenlialter von Schmiedeeisen, mit Mauerkloben zum Einmauern und eingeschobener verschraubbarer Rundeisenstange zum Verschieben, per Paar ........

Stiegenhandgriffe von Gußeisen samt Befestigen, per Stück:

a)    roh, einfach.....................

b)    bronziert......................

Stiegengriffstützen (für Laufstangen) samt Befestigen, per Stück........................

Eußstreifeisen von Gußeisen (ohne Bürste), per Stück:

roh 3 K, bronziert..................

Fußstreifrost von Schmiedeeisen, per 1 qm Größe.....

K 5-20

2-50

3-25

1-50

3-80

18-00

Eiserne Stiegen.

Wendeltreppen oder Schneckenstiegen, ganz von Schmiedeeisen hergestellt, mit durchbrochenen Vorder- u. Seitenwangen, gerippten Stufenauftritten, Spindel, einem Geländerstabe auf jeder Stufe und Verbindungsschiene zur Handleiste, fix und fertig samt Aufstellung nach Stufenanzahl, wobei jede Stufe 158 mm hoch ist 'und in folgenden Varianten der äußeren Ausstattung hergestellt und sowohl für Holzbelag als auch für Linoleumüberzug des Auftrittes hergerichtet:

3®a

ci) wenn 2 Geländerstäbe per Stufe gefordert werden oder wenn ein Geländerstab außerhalb der Stiege kommt oder ein oberes Abschlußgeländer hergestellt wird, kostet ein Geländerstab bei Position

in K 1-40 2-00 4-00

e) Austrittsplatten (als oberste Stufe) werden samt Spindelsäule und dem darauf montierten Abschlußgeländer mit 250% des Stufenpreises berechnet.

Geradarmige Hauptstiegen aus Schmiedeeisen mit gerippten Stufen und durchbrochenen Antrittsflächen, samt verziertem Geländer und Handleisten kosten je nach Ausstattung, per 1 m Stufenlänge............K 16-00 bis K 25-00

22-00

Halbmesser der Stiege in Zentimetern 58 I 65 I 73 I 81 I 89    97    104 113 120

130

Preis per Stufe in K

a)    e i n f a c h v e r-gitt er t, Stufen glatt

„ gerippt

b)    mit vollen Antritten, Stufen glatt

„ gerippt

c)    verzierte Geländer, Stufen glatt

„ gerippt

7-40

8-60

8-00

9-20

9-00 10-50 10-50 12-20

12-00

13-80

14- 00

15- 60

16-00

18-00

17-80

20-60

20-00

22-00

22-00

24-10

8-40

9-60

9-00

10-50

10- 40

11- 60

10-00

11-70

11-80

13-40

13-00

15-10

15- 00

16- 80

17-20

19-30

19-30

22-00

21-60

23-60

23-60

25-60

11-00

12-50

12-00

13-70

13-80

15-40

15-0017-00 17-10 18-80

19-20

21-30

21-30

24-00

23-60

25-60

25-60

27-80

Geradarmige Nebenstiegen, sogenannte Schiffstreppen, aus Schmiedeeisen mit U-Eisenwangen, Flacheisenstufen und einseitigem Geländer aus Rundeisen, kosten bei 50 cm Breite, per 1 m Länge (nicht Höhe).........• ....

W ellblecharbeiten.

Trägerwellblech zu Dach- und Deckenkonstruktionen, zu Stiegen- und Gangkonstruktionen, zu feuersicheren Wänden und zur Herstellung feuersicherer Türen verwendbar, wobei bemerkt wird, daß die von l bis 1-5 mm starken Wellbleche in der Längenrichtung nach jeder Kurve gebogen (bombiert) werden können und daß die in nachstehender Tabelle berechneten Tafeln eine Länge von 3‘50 m haben.

Gewöhnlich wird verzinktes Eisenblech verwendet, da das Verzinken einen vorzüglichen und dauerhaften Schutz gegen atmosphärische Einflüsse gewährt; für mindere Arbeiten genügt ein Minium- oder Teer-anstrich.

25

Tabelle über Dimensionen, Tragfähigkeit, Gewicht und Preise von Wellblech.

Blechdicke

Breite Höhe

der Wellung

Beckbreite der einzelnen Tafel

Zulässige gleichmäßig verteilte Belastung per 1 qm in kg bei einer Freilegung von m

Gewicht in kg

Preis in K

schwa

rz :

ver-I zinkt

in mm

1-5 I 2 I 2-5 {    3 I 3-3

per qm

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

111 §11 III Ilf Hl

1-5

o o o O o o

CO CO TC

2200 I 1550 1000 560

1300 ! 980    660    320    270    i!    19-6 8-42

1930 i 1450 I 950    480    430    j|    29-4 12-34

2500 i 1800 ! 1250 700 i 600 j! 39-2 16-08

1420 ! 1050 I 700 !    380    290    jj    20-4 8-78

2130 I 1550 1000 I    580    440    ||    30-6

2800 i 2100 ! 1300    700    570    [I    40-8

1560 1100 ¹ 700    400    I    300    22-4 9-64

2340 ; 1720 ! 1120    580    ;    480    33-6 14-12

3100 i 2400 1680    750    j    640    44-8 18-36

1710 I 1250    800    450    ¹    340    23-6 10-14

2550! 1800 1200    660    !    530    I    35-4 14-86

3380 ! 2400 1600    850    I    700    !    47-2 19-36

7-48

10-82

13-88

8-36

12-08

15-50

11-34

14-76

9-90

310 : 27-0 400 ! 36-0

240 !! 18-8 350 i 28-2 11-84 430 (j 37-6 15-42

8-08

12-86

16-72

Gewichtspreise obiger TrägerweJlbleche in K. per q:

Blech

dicke

In Tafeln bis zur Länge von mm

in mm

2000 I 2500 I 3000 | 3500

2000 I 2500 j 3000 | 3500

Schwarzblech

Verzinktes Eisenblech

1-5

40-00

39-00

38-00

41-00

40-00

39-00

42-00

41-00

40-00

43-00    52-00

42-00    50-00

41-00 I 48-00

53-00

51-00

49-00

54-00

52-00

50-00

55-00

53-00

51-00

li

Der Preisaufschlag für Bombieren beträgt 1 K per q.

Bei nachstehender Deckenkonstruktion werden die Wellblechtafeln auf die untere Flansche der Traverse aufgelegt und der obere Raum bis zum Fußboden mit Stampfbeton ausgefüllt.

■__

Wenn nach obenstehender Skizze Wölbedecken hergestellt werden, wird bombiertes Wellblech verwendet und oberhalb dessen ebenfalls';der Raum mit Beton ausgestampft.

Bei Dachkonstruktionen wird das Wellblech entweder zwischen Verankerungen frei im Segmentbogen gespannt oder aber auf die Oberflansche der Traversen aufgenietet. In allen diesen Fällen ist der Arbeitslohn für Aufmontierung extra (mit K 1-50 bis 3⁻00 per qm) zu veranschlagen.

K 62-00

Gewelltes Stahlblech für Verschlußläden zuFenster und Türen aus 1 bis l⁻5 mm starkem Blech mit einer Wellenbreite von 20 bis 30 mm, einer Wellenhöhe von 10 bis 14 mm und einer Deckbreite von 380bis390 mm (Stahlrollverschlüsse, Rollbalken, Panzerrollverschlüsse), per q

JL

JL

JL

—[7]

ms

Hl

Panzerrollverschlüsse mit durchlaufenden Scharnieren aus fassoniertem Stahlblech erzeugt, mit unterem Sockelteil und oberem Öffnungsverschluß, wobei das Schloß etwa in Brüstungshöhe liegt, Preis per qm......

42-00

[X •

25*

Sicherheitsrollgitter für Türen und Fenster, aus starken Halbrundeisenstäben, welche mittels elastischer Stahlzugfedern verbunden sind, wobei beleuchtete Lokale von außen kontrollierbar und dennoch diebssicher verschlossen sind (und außerdem auch die Ventilation der Räume ermöglichen, wie z. B. Lebensmittelmagazine u. dgl.), Preis per qm . . K 40⁻00

rM

iS

--

ff

- » si ü

V\/\

Portalkopf prof il für Rollbalkenverschlüsse, bestehend aus einem Rollenkasten von 30 bis 34 cm Lichtbreite und Lichthöhe, welcher sich in stilvoller Weise den Tür-und F ensterverdachungen der Fassade anpassen läßt, ganz von Holz konstruiert, mit Bankeisen und Schrauben an die Mauer befestigt und mit Zinkblech abgedeckt und in Ölfarbe grundiert angestrichen, per 1 m Länge von

K 20-00 bis „    50-00

ü

•i

Stabjalousien mit Ausspreizhebeln, wobei die einzelnen Eisen- oder Holzstäbe mittels Scharnieren oder Ketten verbunden werden, per 1 qm Fensterlicht-öffnung :

fH

b) „

a) bei Anwendung von Holzstäben . . . „ 24-00 Stahlstäben . . „ 38-00

-d.

Schaufensterstellagen aus bestem steirischen Fassoneisen oder Stahl hergestellt, mit verstellbaren Trägern zum Auflegen von Glasplatten kosten:

a)    die Auslageschiene,

per m.......

b)    die Glasplattenträger von

ver

nickelt

bron

ziert

ver

goldet

K 3-80 K 2.20 K 3-60

ver

nickelt

bron

ziert

ver

goldet

6—10 cm Länge per St. K 1-30 K 0-76 K 1-20 10—13 „

13—16 „

16—19 „

19—22 „

22—25 „

25—28 „

28—31 „

31—34 „

34—37 „

37—40 „

Sommerplaclien-Maschinengarnitur, . bestehend aus einer

oberen und einer unteren Maschinerie laut Zeichnung, zwei eisernen Büchsen, Kloben und Kurbel (wobei 1 die untere Betriebskurbel mit losem oder festem Griff,

2    der obere Stirnradantrieb,

3    die Placbenwelle, 4 den Laufdorn des anderen

"Ii

I J

müg

ipä

Wellenendes, 5 die Laufrollen der Welle, 6 die untere

US

Plachenführungs-stange, 7 die Ausspreizstange und 8 die Plachen-führung bedeuten), kompl. geliefert, per Maschinen-Gamitur allein,

bis 6 m Plachenlänge . . K 34-80

„ 10 „

* 20 „

. „ 43-20 . „ 52-50

Blitzableiter.

Bestandteile eines kompletten Blitzableiters

in leichterer Ausführung:

Aufsaugstange aus Schmiedeeisen samt Befestigungsschienen

für Dächer, zirka 15 kg schwer, per Stück.......

Saugspitze, vergoldete, oder leichte Platinspitze in Metallkolben, per Stück....................

Kupferkloben für die Verbindung des Kupferseiles mit der

Saugspitze, per Stück................

Kupferseil schwächerer Gattung, per m..........

Isolator in Holz oder Mauerwerk, per Stück........

Erdleitungsplatte, per Stück...............

Dachverzierungsvase, per Stück.............

K 17-00

12-00

1-10

1-25

0-90

4-00

6-50

Bestandteile eines kompletten Blitzableiters

in gediegener, schwerer, verläßlichster und dauerhaftester Ausführung:

Aufsaugstange aus Schmiedeeisen samt Befestigungskonstruktion für Dächer, zirka 30 kg schwer, per Stück.....

Platinsaugspitze, massive, in massivem Kupferkonduktor, per

Stück ........................

Kupfermantel, d. i. ein konisches Kupferrohr, 2 bis 3 m lang, welches die eiserne Aufsaugstange umschließt und oben mit Gewindezapfen für den Kupferkonduktor der Platinsaugspitze, unten mit Kupferkloben für Mutter und Kontramutter des Kupferseiles versehen ist, per Stück .... Kupferseil aus starken Drähten und gut gedreht, mit Mutter und Kontramutter an einem Ende zur metallischen Verbindung mit dem Kupfermantel, per m........

Isolator in Holz oder Mauerwerk in sehr guter und dauerhafter Ausführung, per Stück.............

Erdleitungsplatte, starke und große Gattung aus Kupfer,

per Stück......................

Dachverzierungsvase in verschiedener Größe und Form, per Stück aufwärts von ...............

K 35-00

36-00

16-50

2-00

1-90

7-00

12-00

Wetterfahnen.

Wetterfahne aus starkem Blech mit gelochtem Zierschnitt

und Helmstange, per Stück..............

Wetterfahne mit Windrose, ganz aus Schmiedeeisen hergestellt und die Windrose mit den Buchstaben O, N, S, WT versehen, samt Helmstange und Anstrich oder Bronzierung, per Stück......................

„ 25-00

„ 65-00

Glaserarbeiten.

Im Bauwesen unterscheidet man gegenwärtig folgende acht Glas

gattungen :

Tafelglas, Walzenglas, Gullglas, Hart- oder Vulkanglas, Drahtglas, Luxférglas, Elektroglas und Glasbausteine.

Materialien.

Ölkitt (Glaserkitt), per kg......

Miniumkitt, per kg........

Blei, schmal oder breit, per m . . . . Doppelhafte samt Anlöten, per Stück

K 0-40

0-60

0-50

0-18

Tabelle über Verglasung nach einzelnen Glastafeln.

Addierte cm von Falz zu Falz gerechnet

reine weiße Solintafel 3 mm stark

Preis für 1 Stück neue Tafel

reine weiße Halbsolintafel 2 mm stark

ordinäre Glastafel 1V₂ mm stark

ordinäre Glastafel in neues Blei zu fassen

in Kitt oder Holzfalz einschneiden

Kronen österr.-ung. Währung

25

80

0-12

35

0-16

0-10

40

0-18

0-12

0-06

0-14

45

0-22

0-14

0-08

0-16

0-10

0-18

50

0-30

0-16

55

0-38

0-18

0-12

60

0-46

0-26

0-16

0-22

65

0-54

0-32

70

0-62

0-38

0-18

0-22

0-30

0-36

75

0-70

0-44

0-30

0-42

80

0-78

0-50

0-32

0-48

85

0-88

0-56

0-36

90

0-96

0-62

0-40

95

1-06

0-66

0-44

100

1-20

1-42

0-72

0-78

0-46

0-50

105

110

1-66

0-92

0-54

115

1-80

1-04

0-60

120

2-04

1-14

0-68

125

2-22

1-30

0-76

130

2-48

1-42

0-86

135

3-16

1-66

0-96

140

3-60

4-80

2-04

2-22

1-12

1-28

145

150

5-70

2-88

1-42

6-80

3-40

4-00

1-52

1-80

2-10

Bei Verglasung einzelner Tafeln nach höheren als vorstehend angegebenen Maßen gelten folgende Preise, per qm :

a) für reine weiße Solintafeln

à) „

von 3 mm Stärke 9

c) „ gewöhnliches Tafelglas „ l⁻5 „    „    .    „

und ebenso per 1 qm einzelner Tafeln folgender Gattungen :

. . K 4-00

„ Halbsolintafeln „

5-60

9-80

1.    für Mattglas................

2.    „ Mousselinglas .............

3.    „ Schuppen- oder Rippenglas.......

4.    „ Drahtglas bei 4    7    10 mm Stärke

6- 70

7- 50

8- 25

K 11-50 13-80 17-25

5. „ Spiegelgußglas von 6 bis 8 mm Stärke

„    23-50

Neue Fensterverglasung, ohne Unterschied der Tafelgröße, per qm:

1. mit gewöhnlichen wellen- und knopffreien Tafeln von 1-5 Stärke, bis zur Tafelgröße von 150 addierten cm . . bei einer Tafelgröße von über 150    „    „    . .

1-45

2. mit reinen weißen Halbsolintafeln .

Sohntafeln von 2

3. „

3    4 mm Stärke

2-20

2-65

K 4-50 5-75 7-65

a O'

„ Mattglas, 2 mm dick . . . . „ Mousselinglas, 2 mm dick . . „ geblasenem Dachglase von 3

4    5 mm Stärke

K 5-50 6-50 7-50

3-00

3-30

t> co d d

tH

Schuppen- und Rippenglas............

geschnürltem Gußglase von 5‘5 mm Dicke.....

reinem weißen belgischen Gußglase von 7 mm Dicke . Rautengußglas von 4

6 mm Stärke

K 6-00    8-00

3-50

7-80

„    15-00

11.

12.

Drahtglas von 5 mm Stärke

7 „

10 „

15 „

20 „

25 „

Spiegelgußglas von 5

8 mm Stärke

K 23-00    24-00    25-00

hell

K 10-00 „ 12-00 „    15-00

„ 28-00 „ 36-00 „ 44-00

halbmatt

K 11-00 „ 13-50 „ 17-00 „ 30-00 „ 40-00 „ 50-00

Verglasungen mit geschuppten Tafeln oder ordinären Doppeltafeln sind im Preise noch einmal, mit dreifachen dreimal und mit vierfachen Tafeln viermal so hoch als mit ordinären Tafeln zu rechnen.

Kittfalz vom alten Kitt befreien, reinigen, neu verkitten und Stifte beigeben, per m.....

K 0-08

Glasdacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet,

per qm:

a) komplette Eindeckung in Eisen- oder Holzsprossen mit

gewöhnlichen 07 mm starken Tafeln K

1-80

b) dergleichen mit

2-80

c)

5-20

d)

7-00

8-80

/)

9)

«    5

Gußglas von 5

„ 11-40

9-60

h)

10

i)

15

m)

n)

°)

„ 23-00 „ 37-30 „ 51-60 63-45 „ 19-00 „ 25-00 30-00

Antike und Kunstglasarbeiten.

(Inklusive Kartons und Skizzen.)

Glasmalerei und Bleiverglasung.

a) Für Wohn- und Monumentalgebäude:

von K 16-00 bis K 24-00

1.    Verbleiungen aus durchsichtigem Solin- oder Tonglas oder aus Kathedralglas ohne Bordürestreifen, einfache Muster, per qm

2.    Verbleiungen mit Streifen je nach Reichhaltigkeit der

Zeichnung, per qm..........von K 26⁻00 bis „ 60-00

3.    Butzenscheiben je nach Durchmesser derselben, per qm

von K 30-00 bis „ 50-00

4.    Kathedralglas oder Butzenscheiben mit gemalter Bordüre,

je nach Reichhaltigkeit........von K 36⁻00 bis „ 60-00

5.    Gemalte und eingebrannte Bilder als Einsätze, u. zw.

Wappen. Figuren, Spruchtafeln, Embleme etc., per Stück

von K 6-00 bis „ 150-00

b) Für Kirchen:

6.    Verbleiungen mit gemalter Bordüre    . von    K    30-00    bis    „    40'00

7.    Teppichmuster...........„    „    50-00    „    „    90-00

8.    Figurale Bilder in Teppich (Einzelfiguren),    „    „    120-00    „    „    200-00

9.    Reiche Darstellungen in Architektur .    .    „    „    160-00    „    „    500-00

Glasätzereien. Kurante Massen für Fenster und Türen inklusive einfach starkem Solinglas:

„ 12-00 „ 15-00

1.    Atzung mit blanken Konturen auf mattem Grunde, einfache Zeichnungen, per qm ..............

2.    Atzung von Tapetenmustern, matt auf matt, ohne

Randlinien, per qm..................

3.    Atzung von einfachen ornamentalen Tafeln in einem Tone,

matt auf matt, abgepaßte Zeichnungen, per qm.....„    20-00

4.    Ätzung nach reicheren Zeichnungen in 2 Tönen, per qm „ 25-00

5.    Reiche Atzung:, figurai und ornamental, per qm .... „ 30-00

von K 40-00 bis „ 60-00

6.    Ätzung von Spiegel-Entreetafeln in reicher Zeichnung und in mehreren Tönen, per qm

NB. Für Doppelsolinglas erhöhen sich die Preise um 2 K per 1 qm, für Überfanggläser um zirka 6-12 K per qm.

Luxférglas oder Luxférprismen sind Tafeln aus weißem Kristallglase von 100 X 100 mm Größe und 4—8 mm Stärke, welche auf der Außenseite glatt bezw. flach gemustert, auf der Innenseite jedoch mit 20 Rauten in Prismenform besetzt sind. Nach dem Gesetze der Brechung der Lichtstrahlen durch prismatische Körper sind sie befähigt, alle schräg einfallenden Lichtstrahlen je nach Form der Rauten mehr oder weniger horizontal nach innen weiter zu leiten. Die gesamte Lichtfülle, welche ein Fenster einzulassen vermag, wird also dem Raume bis in seine entlegensten Winkel zugeführt, ohne wie bisher zum größten Teile vom Fußboden absorbiert zu werden.

Ferner werden Glasfliesen und prismatische Glasziegeln (Multiprismen) für Oberlichte aller Art und besonders für Lichtschachtabdeckungen in den Trottoirs, für Bahnhofunterführungen in Größen von 63 X 60 X 20 bis 360 X 360 X 35 mm hergestellt.

Der Preis der Luxférprismen stellt sich per 1 qm auf . . . . K lOO'OO jener der Glasfliesen und Glasziegel, sogenannte Multiprismen,

per 1 qm auf...............K 65-00 bis „ 100-00

Elektroglas ist der Name für jedes beliebige Glas, welches in Abschnitten bis zu 100 cm² durch dünne Kupferstreifen auf elektrolytischem Wege gefaßt wird. Elektroglas ist als feuersicher anerkannt; es kann stundenlang dem direkten Feuer ausgesetzt werden, bekommt dann kleine Risse und wird undurchsichtig, fällt aber aus den Kupferfassungen nicht eher heraus, als bis letztere schmelzen, und läßt weder Rauch noch Wasser durch. Elektrogläser können auch durch- und undurchsichtig hergestellt werden und sind geeignet für Treppenhausfenster, feuersichere Abschlüsse von Schaufenstern etc.

Preise des Elektroglases per 1 qm stellen sich für Scheiben in Brandmauern :

K 35-00 „ .50-00 „ 90-00

a)    aus rheinischem Glase auf ....

b)    „ Ornamentglas auf......

c)    „    20 mm starkem Luxférglase auf

Glasbausteine.

Unter der Bezeichnung „Glasbausteine“ werden Hohlziegel aus Glas mit vollkommen geschlossener Oberfläche verstanden, welche zur Herstellung lichtdurchlässiger Fächen in Mauern und Bedachungen Anwendung finden.

Dieselben werden je nach ihrer Yerwendungsart in verschiedenen Formen und Größen erzeugt und so konstruiert, daß sie in jede Öffnung passend eingesetzt werden können.

Im allgemeinen werden die Steine aus lichtem, gehärtetem, halbweißem Glase, für Lokale von besonderer Helligkeit oder Luxusbauten aus weißem (farblosem) und zu Dekorationszwecken auch aus verschiedenfarbigem Glase hergestellt.

Die Wände der Glasbausteine sind im allgemeinen derart geformt, daß sie das direkte Sonnenlicht brechen und nach allen Seiten zerstreuen; es wird dadurch der Gesamtraum eines Lokales gleichmäßig und nicht, wie bei gewöhnlichen Fenstern, nur die vorderen Partien beleuchtet.

Durch die beiderseitig konvexe und gemusterte Oberfläche sind die Steine bloß durchscheinend, so daß ein Einblick von außen nach innen oder umgekehrt ganz unmöglich ist, was für gewisse Zwecke, z. B. in Fabrikräumen, bei Bade- und Klosettanlagen von besonderem Werte ist. Ebenso lassen sich Glasbausteine dort verwenden, wo man der Nachbarschaft wegen gewöhnliche Fenster nicht anbringen darf.

Das Versetzen der Glasbausteine erfolgt auf ähnliche Weise wie jenes gewöhnlicher Mauerziegel in Portlandzementmörtel, wobei sie in einen 3 cm tiefen Falz (nicht bloß in den Verputz) verschmarzt werden.

Gegenwärtig erzeugte Typen und deren Dimensionen in mm

\ _/

100 X 100 X 90

200 X 140 X 115

160 X 140 X 65

160 X 140 X HO

Gewicht per Stück, Gramm

Erfordernis per qm, Stück

400

850

900

1000

100

60

65

65

Preise per Stück in Kronen für Mindestabnahmen von 1000 Stück auf einmal

0-18

0-30

0-30

0-36

0-72

0-30

0-30

0-36

0-40

0-40

0‘50

1-00

0-40

0-48

0-40

0-50

1-00

0-48

0-60

1-20

Einseitiges Mattieren der Glasbausteine zur Erzielung absoluter Undurchsichtigkeit bedingt 10 Heller Zuschlag per Stück.

Außer den normalen Glassteinen für Wände, Oberlichten und Wölbungen werden auch Ventilationssteine à K 2⁻40 bis K 4⁻20 und Glasdachziegel à 3 K angefertigt.

Anstreicherarbeiteii.

Arbeiten per Quadratmeter.

Stein- und Maue ranstrich.

Steinerne Sockel, Pfeiler, Fenster, Tür- und Torgewände, Balkons, dann Stein- und Mauerwände 2mal mit heißem Öl zu tränken und 2mal in Öl nach gewähltem Muster

anzustreichen....................

Dieselben ebenso behandeln aber 3mal anzustreichen ....

Dieselben mit 3maligen Emailanstrich versehen......

Vorgenannte, schon gestrichene Gegenstände vom Schmutze reinigen und 2mal ebenso anstreichen .... Dieselben bloß vom Schmutze zu reinigen........

Holzanstrich.

lO O lO vO iO (M Is* O»)    rH

H HH 6 Ó

Gehobelte Holzflâche jeder Art mit reiner flüssiger Leinölfarbe zu grundieren, mit Ölfarbe zu streichen, die Sprünge gut auszukitten, abzuschleifen und

a)    mit Ölglanzfarbe 2mal anzustreichen..........

b)    mit matter Spickölfarbe anzustreichen.........

c)    mitisgrün anzustreichen ...............

d)    silberfarb, eisenfarb, braun, berggrün oder ungargrün anzustreichen .....................

e)    stahl- oder bronzegrün anzustreichen .........

/) gelb anzustreichen..................

g)    schwarz anzustreichen................

h)    mit Eichenfarbe anzustreichen, zu lasieren und lmal zu

firnissen ......................

i)    in der Farbe aller übrigen Holzarten anzustreichen, zu

lasieren und lmal zu firnissen ............

Gehobelte Holzflächen jeder Art, mit dünnflüssiger Leinölfarbe grundieren, die Sprünge gut auskitten, fein schleifen, 2mal nach gewählter Farbe, u. zw. in ein oder zwei Farbtönen mit Ölfarbe zu streichen, nach gewählter Holzart in Imitation mit Essig oder Öl zu lasieren und 2mal mit

durchsichtigem Kopalfirnis zu firnissen.........

Desgleichen, in allen übrigen Holzarten ausführen......

Anstrich lmal firnissen.................

Alte schon gestrichene Holzgegenstände vom Schmutz zu

reinigen.......................

Gehobeltes Naturholz ohne jeden Farbenanstrich mit reinem Leinöl einlassen, im Falle der Notwendigkeit mit Holzfarbenkitt auskitten, fein schleifen, nach Zeichnung rot ablinieren und 2mal mit reinem, durchsichtigem, farblosem Kopalfirnis zu firnissen..................

Ungehobelte Holzflächen zu grundieren oder einmal zu

streichen......................

Fußböden mit warmem Leinöl oder mit Firnis einlassen . .

1-75

1-50

1-25

0-85

0-75

0-65

0-55

1-30

1-95

1-60

2-00

0-30

0-11

1-40

0-45

0-15

Metallanstrich.

Metallgegenstände, lmal mit Minium grundieren.....

Metallgegenstände, 2mal „    „ rein zu grundieren und

a)    2mal mit Graphitschwarzölfarbe anzustreichen.....

b)    rot oder schiefergrau anzustreichen.........

c)    grün, grau, braun und gelb anzustreichen.......

d)    in Silber, Kupfer oder Goldbronze bronziert......

Metallgegenstände, mit dünnflüssiger Leinölfarbe grundieren,

Risse verkitten, fein schleifen und in ein oder zwei Farbtönen streichen, nach gewählter Holzart imitiert lasieren und 2mal mit durchsichtigem Kopalfirnis zu firnissen . .    „

Metallanstrich sandeln.................„

Metallflächen mit Drahtbürsten vom Schmutz und Rost reinigen........................

>C 0*000 CO O GO H OO Ó tH Ö tH Öl

2-20

0-20

0-18

Glasanstrich.

Glaslichten mit durchsichtigem Firnis zu streichen und silberfarb zu patronieren ohne Unterschied des Dessins . . . Glaslichten anstreichen und silberfarb zu tupfen......

0-72

060

Arbeiten per Meter.

Holzanstrich.

Schranken "jeder Art samt den Säulen und Mittelriegel in Öl-

Schranken jeder Art ebenso    anzustreichen und rot abzufasen „

Hängrinne silberfarb oder rot anzustreichen........

1-00

1-20

065

0-70

0-60

Arbeiten per Stück.

Metallanstrich.

Stiegen griff schwarz an^ustr eichen............

Hängrinne von außen und innen silberfarb oder rot anzustreichen ......................

Stelirohr, 012 m weit, ebenso anzustreichen........

desgleichen, Ol m weit................

desgleichen, 008 m weit...............

Barrierestock jeder Stärke und Form bis L5 m hoch in Öl-

O *0 o GO no

y—l    O-l tH

ö 66ÓÓ

© O O O O O O O Ol > o O CO SD e-

thhó 1ÔÔ66

Ein Spuckkästchen silber- oder eichenfarb anzustreicben . . K

Kleiderstock silber- oder eichenfarb anzustreichen.....„

Freistehender Kleiderrechen für 4 Personen mit Hnt- und Kleidernägel silber- oder eichenfarb anzustreichen .... „

Feuereimer engelrot anzustreichen.............

Ein Hausnummer samt dem Nr.-Zeichen anzustreichen . . . „ Für das Schreiben eines Buchstabens oder Ziffer, per 1 cm Höhe........................„

0-30

1-00

1-60

0-55

0-50

0-02

Flüssige Ölfarben

in gut trocknendem Firnis feinstens abgerieben. Grundfarbe, weiß...............

7)    ö¹    ...............

Holländerweiß, fein..............

Hamburgerweiß, fein.............

Venetianerweiß, fein..............

Kremserweiß, ehern, rein...........

Zinkweiß, mittel................

Schneeweiß, besonders weiß in Lack......

Silberfarbe..................

Perlgrau...................

Eisengrau..................

Zinkgrau, mittel................

Diamantfarbe.................

Schwarz...................

Rebenschwarz................

Samtschwarz.................

Elfenbeinschwarz ...............

Laubgrün, licht oder dunkel, fein........

Kaisergrün, fein................

Jalousiengrün, fein..............

Ultramarinblau und Berlinerblau.......

Pariserblau..................

Chromgelb..................

Chromrot...................

Zinnoberrot..................

Miniumrot..................

Bleimennige, rein...............

Eisenmennige, rein..............

Engelrot...................

Kastanienbraun................

Mahagonibraun................

Terra di Siena, gebrannt...........

„    „    „ naturell............

Goldsatinober, licht oder dunkel........

Satinober...................

Eichenfarbe ..................

Goldocker, superfein, licht oder dunkel.....

Ocker, hell..................

Holzfarbe, ockergelb, licht oder dunkel.....

per 100 kg

I a II na

Kronen

60-00

66-00

80-00

100-00

120-00

140-00

90-00

170-00

80-00

90-00

80-00

80-00

90-00

80-00

100-00

160-00

270-00

80-00

140-00

180-00

140-00

580-00

140-00

320-00

500-00

90-00

100-00

90-00

72-00

100-00

120-00

160-00

140-00

120-00

90-00

80-00

100-00

80-00

70-00

54-00

60-00

72-00

90-00

108-00

126-00

80-00

150-00

72-00

80-00

72-00

72-00

80-00

72-00

90-00

140-00

240-00

72-00

130-00

160-00

120-00

360-00

120-00

200-00

300-00

80-00

90-00

80-00

60-00

90-00

108-00

140-00

120-00

108-00

80-00

70-00

90-00

72-00

64-00

Wasserglas- und Wasserglasfarbenanstriche.

Der Wasserglasfarbenanstrich kann auf Holzwerk als flammensicherer Schutz und auf Mauer- und Steinflächen als konservierendes Element der Fassadierung angewendet werden und ist dauerhaft. Derselbe läßt sich mit kaltem und lauwarmem Wasser reinigen, gewährt ein freundliches, bei Zinkoxydfarben sehr feines Ansehen und sollte besonders als Schutzmittel gegen Feuersgefahr auf Böden, bei Verschalungen, Latten werk, schweizerartigen Dachvorsprungen etc., zur Anwendung gebracht werden.

Mengenberechnung.

1.    Für den flammsicheren Wasserglasanstrich

1-50

gegen Feuersgefahr. Zu 10 qm Fläche sind zirka erforderlich: 2 kg Chlorkalziumlösung, D5—2 kg präp. Barytpulver mit oder ohne Farbeton und 2—3 kg Anstrichwasserglas. (Die vorangehende Tränkung des Holzes mit der Chlorkalziumlösung ist sehr wichtig, da das Wasserglas mit derselben eine chemische Verbindung derart eingeht, daß bei herantretendem Feuer eine verglaste Kruste entsteht, die naturgemäß den denkbar größten Widerstand gegen dasselbe leistet.) Preis per 1 qm Anstrich . .    •......................

2-75

2.    Für Fassadenmauerwerk-Anstrich mit Wasserglasfarbe sind per 10 qm erforderlich: zirka 4—5 kg Anstrichwasserglas und 2—2⁻5 kg präp. Zinkoxyd oder Barytfarbenpulver nach der Farbentonkarte. Preis per 1 qm Anstrich . . .

Flammensicherer Holzanstrich.

(In allen Farben.)

Scherers Flammenschutz masse, von Beschaffenheit einer streichfertigen Malerfarbe, besteht aus Imprägnierungsmitteln und Substanzen, welche eine feuerfeste Schutzdecke bilden.

Während die ersteren vermöge ihrer Beschaffenheit in das Holz eindringen und dessen Brennbarkeit verhindern, umgeben die letzteren, gleichzeitig als Anstrichfarbe, das Holz mit einer hitze- und feuerbeständigen, porösen Schutzdecke, deren Widerstandsfähigkeit bei einem Brande durch die Flammeneinwirkung noch erhöht wird.

Der Anstrich ist leicht ausführbar und bedarf nie einer Erneuerung. Preis per 100 kg 80 K, 1 kg deckt 2 qm bei zweimaligem Anstrich und kostet daher 1 qm Holzanstrich.....K 0⁻70

Außer zum Holzanstrich wird diese Flammenschutzmasse auch noch zur Imprägnierung von Webstoffen verwendet.

Avenarius-Karbolineumanstricli

(kastanienbraun)

dient zum Schutze des Holzes über und unter der Erde gegen Fäulnis jeder Art und gegen Zerstörung durch Insekten.

Zur Verhütung und Vertreibung des Hausschwammes.

Zur Trockenlegung feuchter Wände.

Zum Imprägnieren von Segeln, Tauen, Leinen und Fischernetzen. Der Anstrich wirkt desinfizierend und vertilgt bezw. vertreibt Ungeziefer in Pferde-, Vieh- und Geflügelställen.

K 45-00

Avenariuskarbolineum wird in Fässern und Blechkannen flüssig versendet und vor dem Gebrauche aufgewärmt ; 1 q

Anstrichmasse kostet.................

3-10

0-40

Postprobeflaschen à 5 kg...............

und 1 qm fertiger 2maliger Anstrich..........

Scliuppenpanzerfarben gegen Rost auf Metallflächen bestens bewährt. Dieselben werden als gewöhnliche Anstrichfarben und als Lackfarben bereits streichfähig in den Handel gebracht.

Gebrauchsanweisung für streichfertig gelieferte Schuppenpanzerfarben: Vor dem Öffnen der Kannen oder Dosen müssen dieselben etwa eine Viertelstunde lang tüchtig gerollt, gestürzt und kräftig geschüttelt werden, damit der schwerere Farbstoff, der sich während des Transports an den Boden setzt, mit dem Firnis wieder vollkommen gleichmäßig gemischt wird. Auch kann die Masse, da die Kannen eine weite Öffnung haben, mittels eines langen und kräftigen, unten etwas breiten Holzstockes gut durcheinander gerührt werden. Während des Anstreichens ist die Farbe gleichmäßig durchgerührt zu erhalten.

Zur etwa notwendigen Verdünnung ist bester, reiner Leinölfirnis zu verwenden.

Gebrauchsanweisung für Schuppenpanzerlackfarben :

Völlig streichfertig. Schmuckanstrich für alle Gegenstände, welche starker mechanischer Abnützung ausgesetzt sind. Außerordentlich widerstandsfähig gegen gasförmige wie flüssige Säuren u. s. w. Für die Grundierung empfiehlt sich ein Anstrich mit Schuppenpanzerfarbe, darüber ein Deckanstrich mit Schuppenpanzerlackfarbe. Es kann nicht eindringlich genug darauf verwiesen werden, daß die Farblagen im Interesse des Trocknens, der Widerstandsfähigkeit, der Kostenersparnis und des Aussehens so dünn als möglich ausgestrichen werden müssen.

1 kg streichfertiger Schuppenpanzerfarbe und Schuppenpanzerlackfarbe

Lack

K 1-30-j-K 2-50 „ 2-20 -f „ 3-00 „ 4-50 -r- ,. 7-50

Farbe

in eisengrau deckt 10 qm und kostet „ silbergrau „

„ silberhell „

und demnach kostet 1 qm fertiger Anstrich ohne eventuelle Gerüstung :

mit Panzerfarbe mit Panzerlack

K 0-40 „ 0-45 ,. 0-50

eisengrau silbergrau silberhell .

16 „ „

20 „ „

K 0-55 „ 0-65 „ 0-75

Maler- und Vergolderarbeiten.

Malerarbeiten.

Arbeiten per Quadratmeter.

Zimmerwände bis zu einer Zimmerhöhe von 5 m grundieren und mit guter Leimfarbe rein färbein, mit Inbegriff der Herstellung von Fatschen und eines Sockels, dann einer einfachen Rosette am Plafond und ablinieren desselben . K

Wände bis zu einer Höhe von 5 m im Zimmer, Küchen, Gänge und Stiegen grundieren, mit guter Leimfarbe färbein und marmorieren, mit Inbegriff der Herstellung von Fatschen und eines Sockels, den Plafond ablinieren und mit einer

entsprechenden Rosette versehen...........

Wände wie vor malen, jedoch überdies spritzen......

Wände „    „    „ und in Felder ablinieren......„

Zimmerwände bis zur Höhe von 5 m grundieren, mit guter Leimfarbe färbein nach dem gewählten Muster, mit jeder beliebigen guten Malerleimfarbe einmal zu patronieren, samt der Herstellung von Fatschen und eines Sockels, dann einer dieser Malerei entsprechenden Rosette am Plafond, entweder in Farben oder weiß, samt Ablinieren des

Fensterparapetts und des Plafonds...........„

Wie vor, jedoch mit 2 Patronen und den Plafond noch mit

Eckstücken.....................„

Wie vor, jedoch mit 3 Patronen den Plafond in Felder eingeteilt, eine große Rosette, Eckstücke und Verzierungen „

I>- CO >o rH Ol Ol

Ô66

0-22

0-28

0-38

Zimmerwände bis zur Höhe von 5 m grundieren, mit guter Leimfarbe färbeln, mit den feinsten Farben, entweder glatt oder mit einer Patrone malen, mit Inbegriff eines dieser Malerei entsprechenden Pfafonds, samt Herstellung von Fatschen und eines Sockels, dann einer dieser Malerei entsprechenden Rosette am Plafond, entweder in Farben oder weiß, samt Abliniieren des Fensterparapetts und des Plafonds „ Wie vor, jedoch mit 2 Patronen und den Plafond noch mit

Eckstücken.....................„

Wie vor, jedoch mit 3 Patronen, den Plafond in Felder eingeteilt, eine große Rosette, Eckstücke und Verzierungen „ Bei Anwendung von mehr als 3 Patronen wird für jede weitere Patrone zugeschlagen, bei Malereien

mit gewöhnlichen Farben................

mit feinen Farben..................„

Bei Malereien mit Wachsfarben (gebürstete) werden die obigen Preise doppelt gerechnet.

Malerarbeiten in Räumlichkeiten über 5 m werden, weil hiezu hohe Leitern oder Gerüste notwendig sind, wodurch die Handarbeit erschwert wird, um 15°/₀ höher gerechnet.

In Stiegenhäusern und in Vestibülen mit Aufgangstiegen werden die hier bezeichneten Preise wegen schwierigerer Arbeit um 30—50% erhöht berechnet.

0-42

0-53

0-64

0-06

0-10

26

Arbeiten per Meter.

Einfache Linie in beliebiger Farbe ziehen.........

Doppellinie in beliebiger Farbe ziehen . . •........

Sockelherstellung bis 30 cm hoch, mit gewählter Farbe mit allem und jedem...................

K o-oa

0-06

0-09

V ergolderarbeiten.

dann halbechte Vergoldung, wobei ge-

Man unterscheidet echte Vergoldung mittels aus feinstem Golde geschlagenen Goldblättchen auf Poliment aufgebracht und politiert oder matt gelassen ; schlagene Silberplättchen auf Poliment aufgetragen und mit sogenannten Goldfirnis überzogen werden; — ferner Metallvergoldung, welche mit aus unechten Legierungen geschlagenen, auf Poliment und Firnisuntergrund aufgetragenen, polierten und mit Firnis überzogenen Metallblättchen hergestellt wird.

In gleicher Weise wird auch die Versilberung mittels geschlagener Silberplättchen hergestellt.

Die Versilberung von Bauornamenten wird mittels Platina hergestellt, welches dauerhafter als echtes Silber ist.

Die zu vergoldenden Flächen werden in der Regel vorerst mit dünner Deim-tünche überzogen, bevor das Poliment aufgetragen wird; letzteres muß nach den Konturen gleichmäßig aufgetragen und mit Bimsstein oder Schmirgelpapier abgerieben werden, bevor der Gold- oder Silberbelag erfolgt.

auf

Holz

auf l| Mauerputz

auf i ; auf J Stuck Jj Stein

Kronen

Echte Vergoldung glatter Flächen,

per qm...............

Halbechte Vergoldung glatter Flächen,

per qm...............

Metallvergoldung glatter Flächen,

per qm...............

Versilberung mit Platinaauf glatten

Flächen, per qm...........

Versilberung mit geschlagenen Plättchen, wie vor, per qm........

Linien auf glatter Fläche echt zu vergolden, per 1 cm Breite und 1 m Länge Linien wie vor zu versilbern, per 1 cm

Breite und 1 m Länge........

Gesimsungen zu vergolden oder zu versilbern berechne man mit der addierten Höhe und Ausladung alsFläche; z. B. ein Gesimse von 02 m Höhe und 025 m Ausladung gibt addiert 045 m, angenommen 045 qm auf Stein halbecht vergoldet à K 15*75, kostet daher 1 m......

Verzierte Mächen berechne man nach der wirklich mit Blättchen belegten Fläche und schlage für schwierigere Arbeit noch 10—15% zu.

Hölzerne gekehlte und halbecht vergoldete Leisten (auch Bilderrahmen) kosten per 1 cm Breite und 1 m Länge . „ Hölzerner, glatter halbecht vergoldeter Rundstab, per 1 cm Breite und 1 m Länge................„

2075

22-25

22-00

23-00

14-30

10-20

27-00

16-00

0-25

0-20

15-25

10-80

28-00

16-80

0-30

0-25

14-75 15-75

10-50

11-25

27-60

28-40

16-20

17-25

0-27

031

0221

0-27

K 7-09

0-65

0-33

Tapeziererarbeiten.

Zimmertapezierung.

Patschokieren neu verputzter Mauerwände mit dünnflüssigem

Leim, per qm....................

Makulieren feuchter Mauerwände oder rauher Holzwände mit Zeitungspapier oder Schrenz, in 2 Lagen, per qm ....

q

w ^    »    r> n ....

Abscheren alter Tapeten für spätere neue Makulierung,

per qm.......................

Abkratzen von Tapeten an Mauern, per qm.......

Aufziehen von Tapeten, ohne Beigabe der Tapeten und ohne

Unterlage, per qm.................

Aufziehen von Tapeten, ohne Beigabe der Tapeten, aber mit Unterlage und Beigabe des Papieres zu der letzteren,

per qm.......................

Aufziehen von Bordüren, Fatschen, Leisten etc., per m . .

Rundstableiste befestigen, per m ............

Gesimsleiste    „    „    „    ............

K 0-03

0-05

0-07

0-08

0-20

0-18

0-36

0-08

0-15

0-20

Lieferung von Tapeten in Rollen von gewöhnlich 8 m Länge und 05 m Breite, je nach dem gewählten Dessin, per 1 qm kalkuliert :

gewönliche mittlere

K 0-35 „ 0-80 „ 5-00 „ 7-50 „ 13-50 „ 20-00 „ 35-00

Lincrusta-Waltontapeten sind ein Produkt ähnlich dem Linoleum, also dick gepreßt wie Leder und wasserdicht und werden die Dekorationsmuster plastisch dargestellt, wodurch die Reichhaltigkeit des Dessins erhöht wird und gepreßtes Leder sowie Holzskulpturen und Fayencen täuschend nachgeahmt werden.

Preis per 1 qm unbemalt (roh) von

bemalt, Leder- oder Holzimit. von „

„    Metallgrund von . .

„    Fayence von ....

„ luxuriös ausgestattet von „

aus Papier, glatt . . . . „ Papierstoff, gerippt . „    „    dekorativ

„ Baumwollstoff . . . . „ Seide und Baumwolle „ reiner Seide . . . . „ Lederstoff.....

K 0-25 „ 0-40 „ 1-50 „ 1-80 „ 5-50 „ 9-00 „ 15-00

feine

K 0-65 „ 1-50 „ 10-00 „ 17-50 „ 30-00 „ 40-00 „ 70-00

K 1-50 his K 2-50 „ „

cp    co

Wenn Lincrusta-Waltontapeten auf feuchte Mauern kommen sollen, muß Rohleinwand unterspannt werden. Für Eisenbahnwaggons und Schiffe werden Zinkblechunterlagen angewendet

26*

Vollständige Tapezierung eines mittelgroßen Zimmers von 20—25 qm Bodenfläche:

a)    mit Papiertapeten von . ,

b)    „ Baumwollstofftapeten

c)    „ Seidentapeten . . .

d)    „    Ledertapeten ....

Spaliertüren mit weißer Leinwand überziehen, inklusive

Seitenstreifen, an aller Arbeit und Materiale, per 1 qm Türlichte ........................

Blechschlagleiste zu Spaliertüren beistellen und befestigen,

per m........................

Draperien mit Holzkarnies und schwerem Jutevorhang samt Quasten über Fenster und Türen bei P5 m Breite

und zirka 4-5 m Höhe, per Stück...........

Dasselbe mit französischem leichteren Stoff, per Stück . . Glockenzug mit Perlschnur, samt Glocke und Übersetzung liefern und anmachen, per Stück...........

K 24-00 bis K 150-00 „ 60-00 „    „    500-00

„ 300-00 „    „    2000-00

„ 600-00 „ „ 6000-00

3-30

0-50

48-00

30-00

8-75

Möbeltapezierung.

Sofa mit Roßhaar polstern, die Spiralfedern beigeben, den Sitz überziehen, samt Beigabe allen Materiales und Arbeit, aber ohne das vom Tischler zu liefernde Holz- oder Eisengestell, per Stück mit Wollstoffüberzug . .

Bocklederüberzug .

Fauteuil, genau wie vorige Post zu behandeln, per Stück:

mit Wollstoffüberzug.................

„ Bocklederüberzug................

Fauteuilkappe, mit Überzug, Rinnen, Schnallen und Einfaßbändern versehen, an allem und jedem, ohne Holzgestell, per Stück:

mit Rindslederüberzug................

„ Bocklederüberzug................

zweisitzig dreisitzig

K 54-00 K 75-00 „ 90-00 „ 120-00

36-00

54-00

8-00

10-50

Sessel mit Roßhaar polstern, Beigabe der Spiralfedern, Stoffe und aller Arbeit und Material, aber ohne Holz- oder Eisengestell, per Stück:

ohne

mit

mit Wollstoffüberzug „ Bocklederüberzug

Sesselsitz neu überziehen samt Unterstopfung und Kopfnägel, per Stück mit gefärbtem Rindsleder.......

„ ungefärbtem „    .......

Tapezierlehne

K 6-00 K 10-50 „ 9-00 „ 16-50

„ 12-50 „ 15-00

Reparaturen an gepolsterten Möbeln werden in der Weise veranschlagt, daß für das Umarbeiten und Überkrampein der Roßhaare, dann Beigabe der Ersatzhaare, neuen Überzug u. s. w. 70% der obigen Preise, wenn aber der alte Überzug beibehalten und nur ausgebessert wird, 30% der obigen Preise in Rechnung kommen.

Tapeziermaterialien.

Chagrinlederfelle, per Stück.....

Bock- oder Saffianlederfell, per Stück

Scliaflederfell, per Stück.......

Roßhaar, reines, per kg.......

Crain d’Afrique, per kg.......

Seegras, per kg..........

Schweinshaare, per kg.......

Kälberhaare, per kg ........

Spiralfedern, verkupferte, per Stück .

Tapeziernägel, per mille von.....

Messingringel, per 100 Stück von . .

Beinringe zu Fensterplachen, per Dutzend (12 Stück) . . .

Packleinwand, mittel, per 1 qm kalkuliert ........

Strohsackleinwand, mittel, per 1 qm kalkuliert......

Matratzengradel, per 1 qm kalkuliert...........

Amerikanisches Ledertuch, per 1 qm kalkuliert......

Wachsbarchent, per 1 qm kalkuliert...........

Kattun, gefärbt, per 1 qm kalkuliert...........

Perkail, weiß, per 1 qm kalkuliert............

Kanevas, grün, per 1 qm kalkuliert............

Ripps, glatt, per 1 qm kalkuliert.............

„ venezianischer, per 1 qm kalkuliert .........

Schafwolldamast, per 1 qm kalkuliert..........

Tuch Stoff, per 1 qm kalkuliert..............

Organtin, „ 1 „

Seidene Glockenschnüre, per 1 m, mittel ........

Wollene    „    „    1 „    „    ........

Halbseidene Nagelschnüre, per 1 m, mittel........

Gefärbte Nähschnur, per 1 m, mittel...........

Rouleauschnur, seidene, per 1 m, mittel.........

„    Zwirn,    grün,    per    1 m,    mittel.......

„    „    weiß,    „    1 „

„    ,,    roh,    ,,    1 ,,    ,,

Bandeln, gezwirnte, weiße oder gefärbte .

Federnspagat, zweifach, per kg.....

Heftspagat und Nähspagat, mittel, per kg

Deckengurten aus Spagat, 8—9 cm breit, per m......

Jutegurten, schwarzrot    gestreift,    3    cm    breit,    per m .    .    . .    .

n    »    n    &    n    w    n    n.....

î?    îî    ïî    ^    n    n    n    n.....

Betteinsatzgxirten und Börtelgurten, 6 cm breit, per m . . Jalousiegurten, glatt und gestreift, 3 cm breit, per m . . .

4

v)    n n    r>    ^ w n n n

Lambrequins    (Fensterschützer),    P50    m    lang,    1-20    m    breit

aus Chenillen oder Wollstoff, per Stück........

„ Doublé oder Dessinwollstoff, per Stück.......

„ Pelouche Doublé mit Futter, „    „    .......

Luftzugverschlußzylinder aus übersponnener Baumwolle:

für Fenster, per 1 m von..........

„ Türen,

kurz K 2-50, lang „

K 0-25 bis

„ 0-20 „

K 16-00, dreifach

K 0-10 bis „

» 0-20 „ „

co^m^ooooooooooHŃŃóóów^ib^óóóóóóóóóóióŃóóóóóóó 04x4* öö

rH    vH v-H 03

Vorhänge.

vergoldet

Karniese von Holz zu Zimmervor hängen, per Stück K 5⁻50 K 8'80 Maschingewebte Spitzenvorhänge von gewöhnliche mitteifeine feinste Baumwolle (Bobinet), per qm . . . . K P25 K 2'75 K 3-85 Schnüre und Quasten dazu, per Stück.....K 1-75 bis „

farbige

4-25

Jalousien.

asa

Holzzugjalousien. Dieselben bestehen g? f aus 0-065 m breiten, aus Besonanzholz ge-schnittenen, in beliebigen Farben (allgemein grün) gestrichenen und überlackierten Brettchen, welche in breiten Leinenbändern 0‘05 m voneinander entfernt auf schmalen Bändchen ruhen und durch eine Schnur, an deren einem Ende sich ein Kettchen befindet, mehr oder weniger geschlossen werden können. Die doppelten Schnüre der Jalousie dienen zum Aufziehen und laufen dieselben in Porzellanrädern.

fein

lackiert bronziert

Patentwalzenmascliine, um die Jalousien in jeder beliebigen Höhe stehen zu lassen, ohne die schwarz Schnur anbinden zu müssen, per Stück . . K 4-50 K 5‘50

Hiebei ist zu bemerken, daß die Schnur, um die Jalousie herabzulassen, etwas nach links gezogen wird.

Holzzugjalonsien, komplett in allen Teilen samt Zubehör geliefert und in den Fensterstock einmontiert, per 1 m Länge:

Fensterbreite in cm

95 I 103 j 111 I 119 I 127

Kronen

lichtgrün

und lackiert

3-70

von bes-

4-70

4-10

5-10

4- 50

5- ö0

4-90

5-90

5-30

6-30

serem Materiale mit feinstem Patentgrünanstrich ebenso und lackiert (feinste Ausführung) ..........

zweifarbig..........

5-70

6-70

7-70

5-70

6-10

7-10

8-10

6-10

6- 50

7- 50

8-50

6-ö0

6-90

7-90

7-30

8-30

8-90

6-90

9-30

7-30

serem Materiale

und lackiert, von bes

mit zweifarbigem, darunter feinstem patentgrünem Anstrich . ebenso und lackiert (feinste Ausführung) ..........

6-70

7-70

8-70

7-10

8-10

7-50

7-90

8-30

8-50

8-90

9-30

9-10    9-50

9-90

10-30

Rouleaux.

Holzrouleaux aus gerippten Holzstäben mit Zwirn oder Bändern glatt oder überlegt gewebt, in allen beliebigen Farben und Mustern, auch in Sepia oder bunter Malerei, per 1 m Länge derart berechnet, daß die komplette Lieferung aller Teile samt Montierung inbegriffen ist:

(Glatte Bouleaux sind jene, wo die Stäbchen nebeneinander gewebt werden, daher sie etwas durchsichtig sind. Überlegte Bouleaux sind dagegen solche, wo die Stäbchen übereinander gewebt werden, daher undurchsichtig sind.)

Glatt

Jalousien, welche des beschränkten Fensterkreuzspielraumes wegen aus 0'05 m breiten Brettchen erzeugt werden müssen, kosten per 1 m mehr um...............

K 1-00

Jalousien mit Bögen kommen per Stück teuerer zu stehen um

K 1-25 bis „    4-00

Ausspannstangen zu Jalousien:

von schwarz lackiertem Eisen, per Fenster „ Eisen, fein bronziert, per Fenster . . „ Messing, per Fenster........

1-20

1-60

2-40

Überlegt

Fensterbreite in cm

95 I 103 [ 111 I 119 I 127 II 95 | 103 | 111 | 119 [ 127

Kronen

Naturholz

Halbfarbig in Leimfarben Ganzfarbig „    „

mit Bordüren oder Guir-

1-16

1-42

1-42

1-74

1-74

1-68

2-00

1-96

1-96

2-26

2-20

2-20

2-52

2-52

1-42

2-84

1-74

1-74

2-06

2-06

2-02

2-38

2-38

2-32

2-70

2-70

2-60

3-00

3-00

3-32

landen in Leimfarben . mit Malerei in Leimfarben Ganzfarbig in Ölfarben . mit Malerei „    „

1-74

2-06

2-00

2-38

2-70

2-26

2-32

2-64

2-60

2-96

2-52

2-90

2-84

2-84

3-20

3-16

3-16

3-48

2-06

2-38

2-38

3-48 2-70 3-80 3-00

2-70

2-70

3-00

3-20

3-00

3-32

3-32

3-32

3-64

3-32

3-64

3-64

3-94

3-94

4-26

Fensterplachen von weißem oder gestreiftem Gradei mit gezwirnten Bändern in Ringen laufend, samt Ausspreizstangen, allem Befestigungsmateriale und Aufmachen, bis zu einer Fenstergröße von

1    2    3    4    5 qm

per Stück K 5-80 6‘80 7-80 9-00 10-50

■I

I*

•Tr;

— l__ _ J —

Lein wand jalousi en mit Stahlgerippe, als halbsicherer Verschluß tiefgelegener Wohnungen oder als dichtes Sonnenschutzmittel, vollständig montiert, per qm . . . K 12-00

Fahnen von

Dekorationsfahnen und Flaggen.

echtfarbigem Stoff mit Stangen in gleichen Farben samt

50 cm lang, 40 cm breit 75 „

100 „

150 „

²⁰⁰ »    » loo „    „    ........ ;

Noch länger per 1 m um 2 K teuerer.

Fahnen von echtfarbigem Kaschmir um 50% höher.

Yon Merino schwere Qualität, per qm......

Gestrichene Fahnenstangen samt goldener Spitze, 4—8 cm lang von

50 „ 65 „ 80 „

mit Plachenstoff .    .

ohne

76-00

118-00

. K 0-95

250 cm lang, 100 cm breit 1-25    300 „    „    120 „    „

1- 50    400    „    „ 160

2- 40    500    „

3- 60    600    „

„    200    „

»    200    „

00-08

00-98

94-00

00-801

124-00

00. OH

156-00

176-00

130-00

142-00

158-00

180-00

204-00

228-00

252-00

276-00

3—4    4—5

5—6

6—7

7—8

Kronen

. K 2-00 bis „    5-00

vergoldeter Spitze:

200-00

224-00

246-00

270-00

00-008

350-00

372-00

400-00

430-00

296-00

320-00

460-00

per

Stück

2-50

. „ 10-00 - „ 15-00 . „ 18-00

7-50

. K 4-50

350-50

490-00

380-00

520-00

8-9(9-10 J10 lljll 12 12-33 13-14 14-15 15-16 16—l₇!l7—18 18-19 19-20

Original-Linoleumteppiche zum Belegen ganzer Räume.

Einfach, einfarbig, 183 cm breit .

„ dessiniert, 183 cm breit .

Doppelt, einfarbig, 183 cm breit .

„ dessiniert, 183 cm breit .

Extrafein, einfarbig, 183 cm breit „ dessiniert, 183 cm breit Extradick, einfarbig, 183 cm breit

Speziallinoleum zum Bemalen etc., 91 cm breit . . „

Bordüren zu vorigen

bei einer Breite von

per m K 8⁻80

9-20

10- 50

11- 60

13- 20

14- 70 14-70

6-70

15    19

23 cm

per 1 m einfach doppelt extrafein

o o o »o i> *p

rH CO

O HJ tfn

888

Linoleumvorlagen

für Wasch-, Blumen-, Schreib- und Speisetische, Badewannen, Betten, Mähmaschinen, Pianos, Kredenzen etc., mit Bordüren abgepaßt, in der Mitte einfarbig oder dessiniert.

Länge

Breite

mittel

fein

Preis per 1 Stück

Länge

Breite

mittel

fein

Preis per 1 Stück

in Zentimetern

Kronen

in Zentimetern

Kronen

45

61

45

91

61

1-50

61

2-90

T—f 1—1

rH rH

68

4-40

137

91

6-00

8-40

116

91    10-00

116    13-70

o oo o o o o o 05 oi cn v V ^ t?*

th so ib 6- ö th 4ti

137 137 183 116 183 137 183 183 230 183 275 183

Laufteppiche,

einfarbig braun, ohne jeden Farbendruck oder mit Bordüren zu beiden Seiten und einfarbig oder dessiniert in der Mitte, per m:

einfach

doppelt

extrafein

Breite in cm

einfarbig

ohne

Bordüre

dessiniert

mit

Bordüre

einfarbig

ohne

Bordüre

dessiniert

mit

Bordüre

einfarbig

ohne

Bordüre

dessiniert

mit

Bordüre

Kronen

HCOOSOMü

^ t-* oo <1 Ch

Ot rfH 03

ob 05 o: ooo

o o o o o

iONOOH

öj cb 4h ib cb

o o o

O CO 50

4* ib cb

QQ O O O OOtüMtr

cb 4* cb i>

QOO Oi>f ib cb oo

o o o o o

05 oo ÎO iO CO

cb 4fi ö t> ós

Kokosfußmatten.

per

100 Stück

. K 34-00 . „ 42-00 . „ 40-50 . „ 50-00 . „ 70-00 . „ 75-00 . „ 76-00 . „ 105-00

. , 140-00

Fußmatten,

Ha., 50    cm    lang,    30    cm    breit

geflochten, glatt,

„    bordiert, „

Ia.,

„    glatt,

„    bordiert, „

35 cm breit

Wollbordmatten für Wägen, Equipagen, Fiaker etc., 60 cm lang, 50 cm breit, per 1 Stück...............

Kokosbürstenmatten, India Velour, glatt, 60 cm lang, 35 cm breit „ 160-00 bordiert und mit Inschrift, 60 cm lang,

„ 300-00

5-00

Heizanlagen.

A. Zimmerheizöfen.

Ofen aus gebranntem Ton.

Tonöfen in gewöhnlicher Form fix und fertig (inklusive sämtlicher Eisenbestandteile und mit Messingtürin) geliefert und gesetzt, per Stück:

a) schwedische Öfen:

Sockelbreite in m 0-47

0-53

0-58

0-63

0-68

0-74

Biskuit

. K 44-00 52-00 60-00 72-00 94-00112-00

blaugrau glasiert.....„ 50-00 58-00 68-00 84-00 104-00 124-00

mit feinster Schmelzglasur . „ 60-00 70-00 80-00 100-00 120-00 140-00

b) geschliffene Kachelöfen großen Kacheln:

Höhe in Kacheln Breite „

Tiefe „ viereckig fünfeckig

•3 t> CO <N

CD

3x/₂

to cg co Ę

to"

0

BO

QO

CO

Cd ^ SD I-¹

120-00

130-00 170-00

170-00

190-00

230-00 200-00 —    230-00

c) Kachelöfen (verschiedene Kachelmuster):

Sockelbreite in m 0-53    0⁻58

0-63

0-71

0-84

K 72-00 80-00 „    92-00

einfach weiß

braun, grün od. weiß emaili. „ zweifarbig........

d)    Säulenöfen, Durchmesser in . . . . m

Terrakotta..........

weiß oder einfarbig glasiert . . . glasiert und abgebürstet .... vergoldet...........

e)    Aufsatzkamine, Sockelbreite in . . m Biskuit oder weiß glasiert . . . . K grün oder braun zweifarbig . . .

/) Kavalierkamine :

Sockelbreite in ,

Biskuit ... weiß glasiert . . grün od. braun, mit ßückw. „ grün oder braun, ohne

Rückwand......

abgebürstet vergoldet

84-00

92-00

100-00

0-47

K 106-00

1-10

„ 320-00 „ 430-00

m MO 1-13

K 200-00 „ 280-00

220-00

300-00

„ 310-00 „ 370-00

90-00 100-00 100-00 120-00 110-00 140-00

120-00

150-00

170-00

0-58

0-74

0-80

120-00

140-00

270-00

400-00

430-00

510-00

270-00

420-00

450-00

530-00

1-13

1-36

1-40

500-00

500-00

640-00

560-00

1-21

1-37

1-40    1-58

260-00

316-00

290-00

366-00

420-00

280-00

320-00

260-00

340-00

300-00

Feinste Tonöfen verschiedener Gattung.

Bezeichnung

(Gattung)

Heizkraft in kbm

Sockelgröße in cm

Ofen-

dimen-

sion in cm

Preis in Kronen

Breite

Tiefe

Höhe

weiß

glasiert

im Rechteck gesetzt

im Viereck gesetzt

im Fünfeck gesetzt

braun oder grün

Majolika

Porzellan-Kachelofen *)

Altdeutsche

Kachelofen

85 50 280 360-00 65 46 200 —

—    410-00

150-00 190-00

Ofen mit glas. Schlitzkacheln

70

Ofen mit glas. Spiegelkacheln

Ofen aus Car-reauxkaclieln

120

90

150

50

100

64X64 --380| —

73X73;--410 —

98X98--500 — I

—    59 51 180110-00

-    71 61 208 150-00

57 57 182 140-00 74 57 198 170-00

mehr

160-00 280-00 190-00 320-00 400-00 600-00

20-00 76-00140-00 30-00 110-00 180-00

20-00 120-00 30-00 140-00

Kachelofen mit Mittelsims

150

47 47 175 104-00 61 52 194 140-00 80 81 224 190-00

20-00 84-00 30-00 116-00 40-00 160-00

IC

55 55 175 ;75 65 224 85 65 245

! 96-00 — 116-00 160-00 - 190-00 ----- _

200-00

Altdeutsche Kachelofen m. Untersims 85

55 55187t — 70 70190, — 76 76 205 —

116-00

160-00

190-00

*) Das Aufstellen Röste und Rauchrohre i

des Ofens sowie die Beigabe der messingenen Türchen und der st im Preise inbegriffen.

ze Kav allerkamine

mit Marmorplatten.

Dimension in cm

Heizkraft

breit

hoch

in kbm

braun oder grün

Majolika

per 1 Stück in K

CO GO O CO

rH 1-1

112

127

110

160

330-00

360-00

450-00

480-00

Regulierfülleinsätze aus Gußeisen

für schwedische und Kachelöfen.

Für Kachelöfen :

Heizkraft 100 kbm, Höhe l⁻20 m, Durchmesser 0-20 m K 40-00

0-25 „ „ 60-00-0-30 „ „ 80-00

150

200

1-50 „ 1-70

Für schwedische Öfen :

mit Sockelmaß 0-47 bis 0⁻55 m „    „    0-63 „ 0-74 „

„    . „    0-79 „ _ 0-87 „............

Einsätze werden in allen Dimensionen gemacht und im Verhältnis zu vorigen berechnet.

„ 16-00 „ 20-00 „ 25-00

Gewöhnliche gußeiserne Zimmeröfen und Kochherde.

B enennung

Höhe

Durch

messer

Breite

Tiefe

Preis

per

in m

1 Stück in K

d) Quintofen mit Aschlade

00

IO

11    ii    n    ••••••

b) Koksofen mit Füßen u. Einsatzringen

11

11

11

11

ii    ii

c) Säulenofen .

ii

11

11

mit Bechaud . .

d) Frühstückofen

ii    ..........

e) Kochofen.............

/) Steinkohlenofen (auch f. Holz z. heizen)

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

g)    Kanonofen

« ........

h)    Kannelierter Steinkohlenofen

11

ii

11

11

11

11

n

i) Pfannenofen .

^ ob tô ô cb ob k> ó cb -ô -o di ó tb ô cć ć* m- ó do ch> O¹' o* d* cb as

W    00 h^05    QO 03

H    W ■rt D 03 Tt CD N CM "M

CM<MCM<M(M!M010J01<MCOCO^

ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ

ooooooooooo I ob ti tô ci ti bi cö ti ti ti 1

Ol O CO CD CD (M CM O Ci CM "cH O- 'rh (M^-riCCOiOtMIMCOCOCOCOOJCOCOCOCOGOaO

ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ

OiCOW^œcDOiMNNIxr. CM I>* CM

(MiKicocMiMCMCMeocccocotMcoroeocococc

óóóóóóóóóóóóóóóóóó

3i23£3&8888388888888S888S88388S8

ô:ôô'iih>[>050e-Ô5cbôîô4tM-^ihi--ticb'^côiôô'4icbdbL-~cbi^4.icb-4H4t<

i—I i—I    HHHNlMTfCOOJCOCOlMfM-HHIMIMCOCOTHinUlCOCOHH

benennung

Höhe

Durch

messer

Breite

Tiefe

Preis

per

1 Stück in K

k) Tischherd mit niederer Heizung

55

55

55    55    55

mit hoher Heizung

55    55    55

T) Kochofen mit einfacher Tür „ doppelter „

55

55

55

55

55

55

55    55

m) Doppelofen .

55

55

55

ooôôôÓÓÓ6ÓHH

'^'^ip'rt<-^!omcoco^ico5h ooooôôôÓÓ666

o o o ô ô0666666

88388888Ś88Ś

heizt einen Raum von

Höhe

Durch

messer

Gewicht

Preis in K

Reguliertiillöf en aus glattem Eisenblech geliefert, per Stück:

a)    mit tragbarem Feuerbehälter ......

b)    mit tragbarem Feuer

behälter und Kochvorrichtung ......

kbm

>—*• I—L

05    05

O O cn

^ CO (M 00 ÏO CD

6hh

'o o o tô cô lô

C51 ^

PT

CfQ

O'! CD CO (N (N (M

19-75

30-00

38-00

c) mit fest stehendem Feuerbehälter ....

CnWM m

^ CD 03 00 CO

O O¹ o o o o

MNNNCOm

66666à

o «p r-fi S go o HÔrHHHW

24-80

20-00

36-00

40-00

58-00

80-00

Regulierfüllöfen aus gewelltem Eisenblech

(Rippenöfen) geliefert, per Stück ......

220

315

570

tH (M CD I> 05 -rH Cp ▼H t-H Ô3

i-O 05 lO CO CO CO 6666

CO T*

co oo

CO O-co no

r-ł 1-H

65-00

80-00

il

Gußeiserne Regulierfüllöfen

liefert, per Stück :

a) runde, kannelierte

ge-

heizt einen Raum von

kbm

180

285

475

160

Höhe

Durch

messer

cro* Gewicht

Preis in K

V) viereckige, zierte . .

ver-

255

760

vH vH vH vH vH vH Öl Öl

oooooooo

87

Ol

83

110

224

83388888

Ô^ibiôÔÔÔÔ

OQOOîDQOOCOCD

vH    T—I vH vH

Eiserne Mantelöfen mit Ventilationsvorrichtung und Schamottefeuer-büchse' (die frische Luft kann von außen her in den Mantelraum des Ofens geleitet werden) geliefert, per Stück:

heizt einen Kaum von

Höhe

Durch-

messer

Gewicht

Preis in K

kg

kbm

160

1-66

0-35

255

1-85

0-4

380

2-1

0-46

630

2-2

0-53

O    Q    CO    CD

GO    »O    vH

vH    vH    03

75-00

105-00

140-00

170-00

1260

2-25

0-63

330-00

Meidinger Doppelmantel-Regulierfiillöfen.

Für kbm Baum

Höhe in cm

Durchmesser in cm

Preise in K

Ausstattung*)

II

III

IV

Preiszuschläge in K für

lange Hälse für Außen-heizung

Ventilation

sockel

ein Paar Wärmeleitrohre**)

i ii |iii rvj; I II I III IV

mit Verschlüssen

schwarz

[I vernickelt

60 j 100 80 112

50

100

120

125

140

140 140 170 150 200 163

220 j 160

2r0 163 290 178 310 193

lO

CO

CO

56

64

68

64

72

82

92

96

88

96

106

116

124

78 i 106 134 84 116 144

94

102

124

156

14-00 10-00

24-00 30-00

30-00 36-00

14-00 12-00

26-00 32-00

32-00 38-00

108

132

320 172 360 195

380

420

195

218

440 177 4S0 ! 400 520 i 200 560 223 600 242

CO

ül

O’

rH rHHHH HHHrtH

114

120

130

138

144

150

142

154

164

180

188

200

220

160 240 168 I 248 176 272 184 312

164

174

186

200

216

224

236

260

280

288

296

336

16-00 14-00

36-00 44-00

44-00

52-00

18-00 16-00

44-00 56-00

56-00 66-00

20-00 18-00

46-00 58-00

58-00 68-00

_*) Ausstattung I : Mantel und sichtbare Gußteile geschwärzt.

„    II: Mantel mit diversen Nickelreifen, die sichtbaren Gußteile

geschwärzt.

„ III: Mantel in beliebiger Farbe emailliert, mit Nickelreifen, Gußteile geschwärzt.

„    IV : Mantel wie vor, die sichtbaren Gußteile fein geschliffen,

vernickelt und poliert.

**) Öfen und Wärmeleitrohre dienen zur direkten Beheizung zweier oder dreier Zimmer mit einem Ofen.

ZU

Dauerbrandöfen sind aus feinem Gußeisen hergestellt, in welchem das Feuer durch verschlossene Glasfenster sichtbar ist; diese Ofen haben die Eigenschaft der Füllöfen, indem sie tagsüber nur einmal beschickt werden brauchen und derart den ganzen Winter über in Brand erhalten werden können ; das Brennmateriale wird ohne Schlackenbildung gänzlich in Asche aufgelöst und ist die Feuerung und Wärmeabgabe sorgfältig regulierbar; die äußeren Flächen des Ofens werden vermöge der eigenartigen Konstruktion des Rostes niemals glühend, weshalb die dekorative Ausstattung in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Zum guten Funktionieren dieser Öfen sind gute Steinkohlen zu verwenden und ist gewaschene anthrazithaltige Magerwürfelkohle in Stücken von 20 bis 35 mm am vorteilhaftesten, wofür also in Österreich-Ungarn die Mähr.-Ostrauer und Waldenburger Steinkohlen, in Deutschland, Belgien und der Schweiz die Steinkohlen der Gewerkschaften Hermsdorf, Kohlscheid, Osnabrück, Kupferdreh, Châtelineau, Herstal und in Wales in Betracht kommen.

Preise für Öfen viereckiger Form, per Stück :

400

Heizkraft des Raumes in kbm

80    130    180    240    320

Höhe des Ofens in m Breite „

Tiefe „    „    „    „

Sockelausladung . . Unterlagsplatte . . . Rauchrohrdurchmesser

O O O O O ^ h* ds tô da tô INS 03 00 03 I—¹

52_

O O O O O M h* ds d< tô ob ob tO 05 O 05 KJ

52_

OOOOOi-^ P 05 ch K) CW CÔ KJ GO tO 00 05 <]

52_

OOOOOM M- -5 6t 03 Wi^^kOK)

OiOiOCOOCO

iQ CO CD CO H

HÓ6666

d- co r- to co o io ec so cc i-i HÓÓ66Ó

Preis in K inklusive gußeiserner Unterlagsplatte:

a)    schwarz geschliffen und

gewichst......

b)    reich vernickelt ....    186-80 210-80 249-20 289-00 333-60 378-20

c)    mit Majolikadom und

Friesen........

.    160-00 190-00 222-00 264-00 309-00 353-40

203-40 235-60 274-00 320-00 370-80 421-60

üi

.'•V

Mm

Hi

iS

Ps

27

Preise für Öfen runder Form, per Stück:

Heizkraft des Raumes in kbm

80

110

150

200 260

330

400

Höhe des Ofens in m . Durchmesser Bodenplatte Rauchrohr

îî

r> •

O CO O]

coiol^h

HÔ66

CO O CO 03 TfilOOH

1HÓÓÓ

t> tH tH CO CD GO H

HÔÔÔ

CO ^ CD CO lQ CD CO H

hóó6

O O O I—1 m- ob 05 ch Q0 Ü* CO

O O O M- tD 05 05 O <1 Oi

O O O h-i A SO -5 05 OUOOO

Preis in K mkl. guß-eiserner Bodenplatte:

a)    schwarz geschliffen

und gewichst . . . 129-00 150-00 177-40 209*60 241-80 274-00 313-70

135-20 156-20

183-60 215-80 248-00 280-00 320-00

b)    mit vernickelter Garnitur .......

Gasheizung.

Die Gasheizung zerfällt in die Heizung mittels Leuchtgas und in jene mittels eigens erzeugter sogenannter Regenerativgase.

Die Heizung mit Leuchtgas muß unter Zuführung von atmosphärischer Luft geschehen und die Flamme verbrennt mit blauer geringer Lichtentwicklung. Damit die Verbrennungsprodukte nicht im beheizten Raume selbst Zurückbleiben, muß ein direktes Ableitungsrohr ohne Züge angelegt werden. Die Heizung mit Leuchtgas wird bereits zur Zimmerheizung, aber im öfteren bei Kochherden angewendet, wo sie eine bedeutende Ersparnis gegenüber anderen Feuerungen bietet.

Die Anlagekosten betragen per 1 kbm zu beheizenden Raum :

für Kirchen und große Säle

„ Wohnhäuser und Villen.......

1 kbm Leuchtgas kostet in Wien dermalen

K 0-30 bis K 0-45 „ 0-45 „    „    0-55

...... 0-14

Die Heizung mit Regenerativgasen wird da fabrikmäßig angewendet, wo es sich um eine sehr große und konstante Hitzeentwicklung handelt, wie z. B. bei Glasöfen, Brennereien etc.

Diese Gase werden allgemein aus schlechten Brennstoffen (ordinären Kohlen, Holzabfällen etc.) in eigens konstruierten Ofen durch schlechte Verbrennung unter geringem Luftzutritte erzeugt und in einem wechselweisen Kanalsysteme zur Verbrennungsstelle geleitet.

silili

W)

mm

sal

r*p

Gaslieizöfen „Siemens“ mit Reflektorflammen:

Dimension in mm

Gasverbrauch in kbm per Stunde zum

Erwärmt auf

10

16

lang I breit

hoch

An

heizen

Weiter-

brennen

Grad Reaumur einen Raum von kbm

Gewicht in kg

Preis per Stück in K

schwarz

braun

grün

Gold

emailliert

>0 0 0 CM CO rt<

Ô66

70

90

45

125

60

90

42    78-00    90-00

48    104-00    119-00

54    115-00    ¹    135-00

27*

m *■«

m

lap

*«</■*    ■*■    ’»i

SftWKft ftfcftwsnarti ss^»«*9rłrsa«?'ri rŁ«*a»eaiiawrr^

i.

sp*®?«

*5s-ä1ä

Imf,

»5

ft .

Glühballen-Gasheizöfen „Burger“.

Bei diesen Gasöfen, die als Dauerwärmer bezeichnet werden können, vollzieht sich die Heizwirkung in der Weise, daß die über einer Bunsen-flamme hegenden Schamotte-Asbestballen in Glut versetzt werden und dadurch eine angenehm strahlende Wärme gegen den Fußboden des betreffenden Raumes abgeben; weiters werden die Abzugsgase vor deren Einmündung in den Rauchkamin durch einen mit Tonkugeln gefüllten Kasten geführt, wo die sonst nutzlos abziehende Hitze zurückgehalten und die Wärmeabgabe langsam und auch nach dem Ablöschen der Gasflamme noch erfolgt.

Diese Öfen werden mit Wasserverdunstschale und Sicherheitszündhahn versehen.

Dimension in mm

Gasverbrauch in kbm per Stunde zum

lang

breit

hoch

Anheizen

Weiter

brennen

Erwärmt einen Kaum auf 16° K von kbm

Preis in K bei Wandungen von

Messing

Nickel

oder

Kupfer

772

922

340

922

340

990

1222

340

1140

0-80

1222

340

1140

1-00

0-30

340

1290

1-40

0-30

60

1290

1-80

0-40

80

370

2-00

0-60

120

425

385

0-70

160

200

475

440

560

490

590

580

615

B. Kochherde.

Gemauerte Sparherde. Das Mauerwerk berechnet man als Kesselmauerwerk im vollen Kubikmaße in der Größe des zu stellenden Herdes, während eventuelle Kachelverkleidungen nach Seite 284 veranschlagt werden und dazu die folgenden Eisenbestandteile zuzurechnen sind.

Komplette Eisenbestandteile für Kochherde, per Garnitur:

a) für gewöhnliche, gemauerte Herde, bestehend aus 1 Bratröhre, Herdreifplatten und nötigen Turin,

Plattengröße in

cm 47/₇₁

47/₇₉    55/₇₁    55/₇₉    63/₇₉

K 15-00 16-00 18-50 19-00 22-00

b) für Kachelherde mit 1 Falltürlbratröhre, Herdbrett, Unterlagsblech und nötigen Türln,

Plattengröße in

cm 47/71    ⁵⁵|71

55/₇₉    63/₇₉

K 27-00 31-50 33-00 39-00

c) für Kachelherde mit zwei Falltürlbratröhren, Herdbrett, Unterlagsblech und nötigen Türln,

Plattengröße in

cm 47/₇₁    55/₇₁

65/80    ⁶³/80

K 33-00 38-00 40-00 47-00

d) für feine Kachelherde, unterschlachtig, mit 1 Falltürlbratröhre, Herdbrett, Unterlagsblech, verzinntem, ovalem Kupferkessel, samt nötigen Türln,

Plattengröße in

cm 47/₇₁

55/71    65/₈₀    63/g₀

K 40-00 48-00 52-00 56-00

e) für feine Aufsatzherde, mit Kachelverkleidung, bestehend aus 2 Falltürlbratröhren, Herdbrett, Unterlagsblech, Tellerwärmer, Kupferwanne und nötigen Türln,

Plattengröße in

cm 55/₇₁

55/80    6³/80    ⁶³/95    ⁷¹/95    ⁷1/₁₂₅

K 68-00 76-00 88-00 104-00 116-00 132-00

Transportable Kochherde gewöhnlicher Gattung, ganz aus Eisenblech, hergestellt, per Stück:

. K 24-00 . „ 30-00 . „ 36-00

a)    mit 1 Lochplatte und 1 Bratröhre

b)    mit 2 Lochplatten und 1 Bratröhre

c)    mit 2 Lochplatten und 2 Bratröhren

d)    mit 2 Lochplatten und 2 Bratröhren und Wasserpfannl . „    40-00

Fein lackierte und bronzierte transportable Sparkochherde :

Größe

der

Kochplatte

Bratröhren

Mit

An-

cm

zahl

Breite

Höhe

Tiefe

Ein-

häng

Auf-

satz-

Ein-

schieb-

Preiszuschlag für Schutzstange

cm

cm

cm

Kessel

vorn

3 Seiten

Preis in Kronen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

hhhhh hHHHHH

8ïf88lSs8§§§§Sooooooî£

_88888888888888888888

W to tM) tO h-L I—Ł I—*■ h-*- to h-I M- h-Ł I—L

8S8gggEgggggKgg2 s, _88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 £ R £ R Kg

8ê8o8ë85§88ê8888 -I'

__8 88888RR888888gg

COGOCtCïCîCSCtCSCï

MOOOCCIKOIOJOOO

88888888888888888888

Emailliert, mit den sichtbaren Eisenteilen fein geschliffen und vernickelt kosten 50°/₀ und mit Email- oder Majolikakachel verkleidet 100% mehr.

Fein lackierte und bronzierte, transportable Aufsatzsparherde :

Bratröhren

Kochplatten-große

Anzahl

Breite

Höhe

Tiefe

Preis

per

Stück

Preis

der

Schutz

stange

Kesselpreis

einfach

mit

Aufsatz

Kronen

66X52

72X58

79X63

84X68

Kl Kl Kl K

ai CQ I> (M (M CO CO ^

23    40    80-00

25    43    100-00

27    52    130-00

27    53    180-00

16-00

18-00

20-00

24-00

12-00

12-00

12-00

12-00

30-00

30-00

30-00

30-00

Emailliert

verkachelt mit denselben

wie oben.

'.J

mil

per 1 Stück geliefert :

Plattengröße in cm

Gewicht in kg

Preis in K

a) mit Eisenblechwänden ....

b) mit Emailkacheln

71 X 39    70    74-00

79 X 47    80    85-00

87 X 55    90    102-00

79 X 47    140    105-00

87X55    175 115-00

Transportable Herde mit 2 Bratröhren, 1 kupferne Wasserwanne, die Eisenteile blank geschliffen, das Gestell lackiert, die Feuerung mit Schamotteziegel ausgemauert.

iw—

OU

per 1 Stück geliefert :

Plattengröße in cm

Gewicht in kg

Preis in K

mit Eisenblech-wänden

79X47

87X55

95X63

100 116-00 130 137-00 150 158-00

i 7

1 :1

ml

rs

Kochherde für Offizierswohnungen mit Kachelverkleidung und 103 X 55 cm Plattengröße :

a) mit Wandverkleidung

K 240-00

b) ohne Wandverkleidung

K 172-00

Kochherde für Restaurants und Offiziersmenagen mit

Kachelverkleidung :

T- ' ?

FC;' '

:!$r

£*W,l

;:-~V

rooi

mm

mïmmSm

i ' r"-Ti

HBlÉÏ

'Bu iw iw ni .-sil

- -V -

Plattengröße 150 X 95 cm 158X103 „ 174X110 „

ÎÎ

K 800-00 „    920-00

„ 1200-00

Die Gasheizung ist auch bei Kochherden mit Vorteil einzuführen, wie dies bei der Zimmerheizung auf Seite 418 angedeutet wurde.

Gassparkocher „Schütz“ mit 2 Brennern und verdeckter Mischdüse, Kochfläche 470 X 240 mm, Preis per Stück :

TS

mm

jt.

i'

a) schwarz in Lackemaille.......

hochglanz mit Gold abgesetzt

b)

K 16-50 „ 18-00

Gaskoch- und -Bratherd mit 2 Lochplatten, 1 Bratröhre und 1 Wasserwanne; für 6 Personen.

Ig'mmrninimnn,,

.......................mm

VS

MSB.

Ü1

[fei«

Sjjjj

fH

Dimension

von

lang

breit

hoch

in mm

Gasverbrauch per 1 Stunde in kbm

Preis per Stück

Herd Kochplatte    630

Bratröhre    450

Wasserwanne 400

730

630

390

780

290

130

211

21i

2 X 0-30

0-54

0-27

schwarz lackiert ... K 220-00 die Tür und Leitung vernickelt ....

Seiten weiß emailliert und sonst vernickelt „ 275-00

. „ 250-00

Gaskoch-Brat- und -Backherd mit 2 Lochplatten, 2 Bratröhren, Wasserwanne für 16 1 Inhalt und Tellerwärmer ; für 10—12 Personen.

f/.

PS®

Dimension

von

lang

breit

hoch

in min

Gasverbrauch per 1 Stunde in kbm

Preis per Stück

Herd

Kochplatte

Bratröhre

Wasserwanne

schwarz lackiert . . . K 315-00 die Tür und Leitung

vernickelt.....

Seiten weiß emailliert

und sonst vernickelt „ 380'00

„ 350-00

Aufgesetzter Gaskocli-Maschinherd mit 2 Lochplatten, 2 Bratröhren, Wärmeraum, Tellerrost und Wasserwanne für 22 1; für 12—20 Personen.

Dimension

von

lang breit hoch Gasverbrauch per 1 Stunde in kbm

in mm

Preis per Stück

Herd . . . Kochplatte . Bratröhre . Wasserwanne Wärmeraum

Q O O O O OOCONN O- P CO CO CO

göoöo⁻o O t> 00 O

1-0 GO IO tJH lO

^ to . cd -a OOP I oo

03 03

9 9XX.,

05

Ol oo

schwąrz lackiert, Eisenteile graphitiert . .    . K 830⁻00

schwarz lackiert, Eisenteile graphitiert, Eckleisten, Türen und Leitung vernickelt K 870-00

Emaillierte Seitenwände und sonst vernickelt . K 950-00

Aufgesetzter Gaskoch-Maschinherd.

PW>yn ■■miM i

! J

'-JS' ÿïÀ

■ |> "ś;

jferrl •daSSL a

' -•    Î

Ti: kfr

i£iź

gf|g

il

!•

-4

j®2jj5SS , " ; ; ^*jjÉ

J’-M .

■ : V -'J

J.; [-1

■Ł» f

ii...

ïi

II:

i-

wEmm

■'!

■__ ;- .

hÉLJL—' -"    _

_---- .. ,

.

Großei’ Restaurations-Gaskocliherd mit 4 Lochplatten, 2 Bratröhren, 2 Fleischkesseln à 28 1, 1 Wasserwanne à 29 1, Wärmeraum für zirka 150 Personen ausreichend.

■m

kl

S..- '

iim

SS

-'. J

e^'    —i

...

HU

Dimension

von

lang breit hoch Gasverbrauch!

per 1 Stunde in kbm

in mm

Preis per Stück

Herd . .

1875

1000

780

Kochfläche

Bratröhren Kessel . . Wasserwanne Wärmeraum

1270

800

schwarz lackiert, Eisenteile graphitiert . . K 1100-00

600

325

435

325

185

320

250

350

300

250

3 X 0⁻20 II schwarz lackiert, Eisenteile graphitiert, Eckleisten, Türen und Leitung vernickelt K 1250-00

2 X 0-65 2 X 0-50

0-30

0-20

Seiten emailliert, sonst vernickelt . . . . K 1400-00

VW • i

Spiritusgaskocher mit einem Rippenring von 230 mm Durchmesser, womit 11 Wasser in 6—8 Minuten zum Sieden gebracht wird und die Brennkosten hiefür zirka 2 h betragen.

Preis

1 Stück schwarz

per

lackiert und mit Grille und Bratrosteinrichtung .......

K 18-00

„ 28-00

NB. Wegen der eventuellen Gefahr beim Nachfüllen der brennenden oder heiß gewordenen Kocher wären Sicherheitskannen aus Blech mit Patentverschluß anzuwenden, welche per 1 Stück 4 K kosten.

Die Einrichtung von Dampfkochküchen läßt die Aufstellung eines allgemeinen Normale nicht zu und wird durch die Rohrleitung von der jeweiligen Dampfabgabestelle bestimmt.

Dampfkochherde stellen sich bezüglich ihrer Kosten ungefähr auf die Höhe der Gaskochherde.

Ebenso lassen sich die Koch- und Heizeinrichtungen mit elektrischem Betriebe für die Praxis noch sehr wenig verwenden, da deren Kosten mehr als das Doppelte der Gasheizung betragen.

C. Zentralluftheizung.

Die Luftheizung beruht auf dem Prinzipe, im unteren Geschosse einer Bauanlage warme Luft zu fabrizieren, dieselbe durch ihre größte Leichtigkeit in möglichst senkrechten Kanälen in die zu erheizenden Räume einzuführen und die kalte oder verdorbene Luft aus diesen Räumen in anderen Kanälen entweichen zu lassen. Die Luftheizungskammern sind immer (möglichst am Zusammenstöße mehrerer gleichzeitig zu beheizender Räume) im Souterrain anzulegen und es sind die die warme Luft führenden Kanäle senkrecht oder nahezu senkrecht, niemals aber horizontal anzuordnen.

Man kann nun entweder die verbrauchte Luft in Rückleitungskanälen zum Heizapparate zurückführen und neuerlich erwärmen oder aber man führt dieselbe direkt ins Freie.

Im ersteren Falle nennt man dieses System die „Zirkulationsheizung“, im anderen Falle aber, wo man dem Heizapparate stets von außen frische Luft zuführen muß, erhält man die „Ventilationsheizung“, weil hiebei stets in die zu erwärmenden Räume frische Luft eingeführt und die verbrauchte (verdorbene) direkt abgeleitet wird.

Luftheizung.

ii

Beide Einrichtungen können zweckdienlich miteinander ver-

bunden werden, was sich besonders für solche Lokalitäten

'!i

empfiehlt, bei denen das Bedürfnis nach Lufterneuerung erst später oder sporadisch eintritt, wie bei Theatern, Konzert- und Sitzungssälen u. dgl.

'j

ii

SJ

r:

Y FNTl LAT 10 N S H EI 2 UNO

CiRKULATiONiRKi^UUC

Die Erwärmung der Luft kann nun entweder durch direkte

Feuerung mittels „Kalorifer“ oder Öfen erfolgen, indem der Feuerungsapparat in einer separaten Heizkammer aufgestellt wird oder es kann statt dieser direkten Feuerung die Luft in der Heizkammer auch durch in dieselbe eingeführte Rohrleitungen erwärmt werden, welche mit Dampf oder heißem Wasser gespeist sind, wobei man noch den Vorteil erzielt, daß durch die auf diese Art erwärmte Luft auch eine gewisse Feuchtigkeit mitgeführt wird, welche sonst bei der Luftheizung durch künstliche Anlage von Wasserverdampfungspfannen extra eingerichtet werden muß.

Eine besondere Art der Luftheizung bildet die „Kanalheizung“, welche im wesentlichen darin besteht, daß die Heizgase der Feuerung durch Kanäle unterhalb des Fußbodens nach dem Rauchfange abgeleitet werden und auf ihrem Wege dahin die enthaltende Wärme abgeben. Gewöhnlich führt man die Heizgase (Rauch) in metallenen oder tönernen Röhren in separat angelegten Kanälen, deren Oberflächen in Kalorifer mit Körting-Kippen-Fußbodenhöhe liegen und mit Eisengittern ^^V^serfefdunstanfto überdeckt sind (wie m Kirchen) oder aber man führt die Rohre ganz frei im zu erwärmenden Raume umher, wie dies in Garten- und Gewächshäusern und Fabriktrockenräumen üblich ist.

BS

l-i

/'

Di

kleinere Heizkomplexe.

Ft

T,

ggftg»

7V.

fi

0SÎ

te

if.

|5

:gp ISgliSI

ji

II

H! :

Zeichenerklärung. A = Feuerraum.

B = Verteilung.

C = Heizelemente. D = Bauchkasten.

F = Wasserfüllung K = Kaltluftzuführung.

P = Putztüren.

S = Eauchfuchs.

T = Füllkasten.

Y = Wasserwanne. W= Warmluftkanäle.

Śl

Kalorifer mit Körting-Kippenelementen in einfacher oder doppelter Stellung mit Wasserverdunstungsanlage iür große Heizkomplexe.

Kosten einer Zentralluftheizungsanlage im allgemeinen lassen sich folgendermaßen veranschlagen:

K 1-10

a)    für 1 kbm zu erwärmende Luft auf 8° R, für Gänge und

Yorhäuser ......................

2-10

b)    für 1 kbm zu erwärmende Luft auf 15° R, für Wohnräume „

Kosten einzelner Bestandteile für Luftheizungseinrichtungen : Kalorifer mit Füllschachtfeuerung, kompletter Feuergarnitur, Yerteilung mit Schamotteausfütterung, Rauchsammelrohren, Rippenheizelementen, Türen, Anker, Traversen und Wasserwanne mit Montierung, aber ohne Einmauerung:

4 Elemente mit 17-2 qm Heizfläche und 1040 kg Eisengewicht à K 1090-00

„ 1320 „

12

16

20

24

30

r>

„ 24-6 „ „ 32-0 „ „ 41-0 „ „ 54-0 „ „ 67-0 „ „ 80-0 „ „ 100-0 „

» 1600 „

„ 2150 „ „ 2475 „ „ 2825 „ » 3280 „ „ 3940 „

1190-00 1370-00 1770-00 1910-00 2250-00 „ 2650-00 „ 3250-00

Man kann bei Projektierungen annehmen, daß bei einer Lufterneuerung in 3 Stunden von 1 qm Heizfläche ein Raum von 100 bis HO kbm von 0° auf 15° R erwärmt werden kann.

Ummauerung des Kalorifers und Herstellung der Luftkanäle werden nach Mauerwerksposten berechnet.

K 35 00

Eisengitter für kalte Lufteinströmung, per Stück

Ventilationsklappen sowie Luftzu- und Ableitungsklappen in Eisen konstruiert, per Stück:

Für Wärmeausströmung und Winterventilation werden Klappen mit zwei Flügel und Drucker, genau und dicht schließend, für Sommerventilation solche^ mit Zug und Jalousie verwendet.

D. Warmwasserheizung.

Die Warmwasserheizung oder Heizung mit Niederdruck besteht aus einem zumeist im Souterrain angelegten Heizkessel, von dessen oberstem Punkte aus möglichst senkrecht ein Steigrohr zu dem am Dachbodenraume (Zimmer oder warmdichten Kammer) befindlichen Expansionsgefäße führt, welches oben offen ist und Raum für die Ausdehnung der ganzen Wassermasse bei der Erwärmung und eventuellen Entweichung etwaiger Dämpfe bieten muß, daher mit einem losen, in Scharnierbändern laufenden Deckel zu versehen ist. Vom Expansionsgefäße gehen im Dachraume mit möglichstem Gefälle die gegen Abkühlung zu schützenden

Jwchster _

Wasserstand.

^^nde0t°

GrebrcP^'¹

mSSEk

nslig-

co

Verteilungsröhren über alle diejenigen Punkte, unter denen Heizöfen oder sonstige Heizapparate verlangt werden. An diesen Punkten setzen sich die senkrechten Fallrohren an die vorbenannten Verteilungsröhren an und speisen die Ofenapparate. Von letzteren nehmen Rückleitungsröhren das Wasser wieder auf und führen es zum tiefsten Punkte des Heizkessels

î. s

to

3

53

•S

»

rC

Uberla.u/rohr

zurück.

Die    _

des Wassers wird durch    .    .

■i•    i • i    Kombinierte Anlage einer Wasserheizung vom

Clie ungieicne lemperd- Sparherde aus, um ein Bad zu heizen und genügend Warm-tur Und die dadurch    wasser zum "Verbrauch zu haben.

Zirkulation

entstandene Differenz in der Dichtigkeit (Schwere) desselben hervorgebracht. Das Wasser darf nie über 70° R erhitzt werden.

Obzwar die Anlage einer solchen Heizung relativ teuer ist, rentiert sie sich schon nach wenigen Jahren an den Betriebskosten, da erfahrungsgemäß für die Erwärmung von 1 kbm Luft auf 15° R an Brennmaterial (H)4 kg gute Steinkohle — 0105 kg Braunkohle aufgewendet werden.

Das System der Warmwasserheizung läßt sich mit Vorteil und Erzielung großer Ersparnis auch zu kleinen häuslichen Zwecken verwenden, indem Badezimmer, Badewannen, konstante Warmwasserhälter, Treibhäuser, einzelne überliegende Lokale etc. durch ein einfaches Röhrennetz vom Kochherde aus erheizt werden können.

Man kann hiebei auf 40—50 kbm zu beheizenden Raum 1 qm gußeiserne Heizfläche rechnen, wobei bemerkt wird, daß sich das Wärmeleitungsvermögen von Gußeisen-, Eisenblech-, Kupfer- und Steinzeugoder Tonröhren verhält wie 8 : 5 : 12 : 3.

Die Anlagekosten der Warmwasserheizung richten sich stets nach der Ausdehnung des Gebäudes und Verwendung des Installationsmateriales, lassen sich aber im allgemeinen annähernd für 1 kbm zu erwärmende Luft auf 15° nach folgendem kalkulieren:

d) bei Herstellung des Kessels, der Rohrleitung und der Heizapparate ganzausKupfer............

7-50

b)    wie vorher, jedoch ganz aus Schmiedeeisen.....

c)    wie vorher, jedoch einfache Heizkörper, offen liegende Röhren, alles weniger elegant in der Ausführung, für öffentliche Gebäude, Schulen etc. mit Ventilation K 3'60 bis „ für Villen und Wohnhäuser

4-80

4-00

„ 4'00 „    „

4-50

Die einzelnen Bestandteile dieser Anlage wollen unter den Schlagworten „Dampfkessel, Röhren, Reservoirs, Ventile, Pumpen, Hähne u. dgl.“ nachgeschlagen werden.

In neuerer Zeit werden die Kessel der Warmwasserheizung in beliebiger Höhe gegenüber den Heizkörpern aufgestellt, was besonders bei Gebäuden mit hohen Grundwasserständen wichtig erscheint, weil der Kessel auch am Dachboden situiert werden kann. Das System ist eine gewöhnliche, ganz offene Warmwasserheizung, sogenannte „Brückner-Heizung“ oder Warmwasserschnellstromheizung, deren eigenartige Anordnung des Rücklaufrohres und die Einschaltung eines sogenannten Reglers und Verdichters die gute Funktionierung verbürgt.

Die Kosten dieser „Brückner-Heizung“ stellen sich um zirka 10—15% billiger als jene der gewöhnlichen Warmwasserheizung.

E. Heißwasserheizung.

(Perkins Heizung.)

Die Heißwasserheizung mit Hochdruck ist in ihrer Anlage analag der Warmwasserheizung eingerichtet und unterscheidet sich von der letztgenannten nur dadurch, daß das Wasser einen bedeutend höheren Hitzegrad (bis 150° R) und einen absolut höheren Druck (15 Atmosphären) erhält und das ganze Röhrensystem einschließlich der vorhandenen Expansionsgefäße ein vollständig geschlossenes ist, infolgedessen sich das Wasser bei

der Erhitzung nicht so ausdehnen kann, wie bei dem offenen Expansionsgefäße der Niederdruckheizung, und sowohl dadurch, als auch durch die sich etwa bildenden unableitbaren Dämpfe, weit über den Siedepunkt erhitzt wird. Da die Pressung deshalb in der Rohrleitung, dem Kessel und dem Verteilungsgefäße (Expansionsgefäße) eine bedeutende ist, werden diese Bestandteile zur Vermeidung einer Explosion auf den Druck von 80 Atmosphären probiert und die Röhren durchwegs aus Schmiedeeisen mit 23 bis 24 mm äußerem Durchmesser hergestellt.

Die bei diesem System im ganzen in Verwendung stehende Wassermenge ist verhältnismäßig gering, daher sowohl eine schnelle Erwärmung der Räume möglich, aber auch eine rasche Abkühlung unvermeidlich.

Diese Heizung empfiehlt sich da, wo schnelle Erwärmung, jedoch weniger gleichmäßige Temperatur verlangt wird.

Anlagekosten der Heißwasserheizung im allgemeinen für 1 kbm zu erwärmende Luft auf 15° R:

a)    Für Kirchen u. dgl. große Räume Für Schulen mit Ventilation . . .

b)    Für Wohnhäuser und Villen . .

Der Verbrauch an Kohlen beträgt für die gleichen Verhältnisse bei Anlagen mit Ventilation 0D7 bis 0‘0S kg

0D5 „ 006 „

Wasserheizung

Jk

US

Warmwasserheizung

HfiSSWA.J.SIRHEiZUNC

ohne

F. Dampfheizung.

Man unterscheidet „Hochdruckdampfheizung“ und „Niederdruckdampfheizung“ ; beide Arten unterscheiden sich im wesentlichen von der Anlage einer Wasserheizung durch nichts anderes, als daß der die Wärme übertragende Stoff dort „Wasser“, hier „Dampf“ ist.

Infolge der großen Fortleitungsfähigkeit des Dampfes können verhältnismäßig enge Röhren verwendet werden, weil die Wärmeabgabe bei der Kondensation in den Heizkörpern eine immense ist.

Die Hochdruckdampfheizung wird namentlich nur für Arbeitssäle oder Trockenräume und da nur mit Vorteil angewendet, wo überflüssiger Fabrikdampf vorhanden ist. Die Dampfrohrleitung muß

28

vom Dampfkessel abfallend angelegt sein und der Dampfdruck durch ein Reduktionsventil derart herabgemindert werden, daß er in die Heizkörper und Rohre nur mit 2—3 Atmosphären passiert, welche auf Abfluß des Kondensationswassers angelegt sein muß. Kondensationswasser darf niemals in der Heizleitung nach dem Dampfkessel zurückgeführt werden. Mit 1 qm gußeiserner Heizfläche können 90—160 kbm Luftraum erwärmt werden, wobei per 1 qm und Stunde zirka 1*68 kg Dampf kondensiert werden.

Die Anlagekosten der Dampfrohrleitung aus Schmiedeeisen für Hochdruckdampfheizung betragen im allgemeinen per 1 kbm auf 15° R warm zu erhaltender Luft ohne Kesselanlage

K 1-00 bis K 1-25

Die Niederdruckdampfheizung ist im allgemeinen der Hochdruck-dampfheizung gleichgehalten, sie unterscheidet sich aber von derselben

wesentlich dadurch, daß das Kesselsystem ein offenes ist und der Dampf nur unter einem Drucke von Vs Atmosphäre arbeitet, weshalb diese Anlage konzessionsfrei, also an keine behördliche Bewilligung gebunden ist.

Der Heizapparat des Dampferzeugungskessels kann durch Anbringung selbsttätiger Zugregler so eingerichtet werden, daß der Verbrauch an Brennmaterial ein kontinuierlich gleichmäßiger ist und dadurch der Dampfdruck in den engsten Grenzen gehalten wird. Die Bedienung des Kessels ist binnen 24 Stunden nur 1—2mal nötig und kann dabei das Feuer während des ganzen Winters ununterbrochen fortbrennen, weshalb dieses Heizsystem wegen seiner einfachen Anlage das jetzt zumeist angewendete ist.

«

Ebenso wie bei der Hochdruck-, können auch bei der Niederdruck-Dampfheizung sogenannte „Dampfwasserheizkörper“ in die Rohrleitung eingeschaltet werden, wodurch man eine Wärmeaufspeicherung anbringt und eine stets gleichmäßige und fortdauernde Beheizung auch für den Fall erzielt, als die Dampferzeugung momentaner Störung unterliegt. Diese Dampfwasserheizkörper werden teilweise mit Wasser gefüllt, welches durch mittel- und unmittelbare Berührung mit Dampf erwärmt wird und können in Form von Rohrschlangen oder wie Öfen montiert gesetzt werden. Diese Heizanlage läßt sich vorteilhaft bei Gebäudeadaptierungen und bei bestehenden Objekten anwenden, weil die Stemmarbeiten geringfügig sind, die Rohre direkt an die Wände gelegt werden, die Feuerstellen auf ein Minimum beschränkt und horizontale Kanäle vermieden werden können.

Dampfheiz un g

Sa

St

®bT

pc

'ŻŹ777/.

IÆ

p!

Iob]

“3

Hochdruckheizunc

Niederdruckheizung

bei 15° R Erwärmung...........K 2-60 bis K 3-00

Die Herstellungskosten für eine Niederdruckdampfheizung betragen per 1 kbm Heizraum:

und beträgt der Verbrauch an Steinkohle 003 bis 0‘04 kg

an Koks 0‘02 „ 0⁻03 „

Tableau einer Wasserheizanlage, wo vom Sparherde aus mehrere Lokale in verschiedenen Etagen erwärmt werden; dieselbe ist als Warm-, Heiß- und Dampfwasserheizung ausführbar.

"r-j

mm

JS

fi

28*

Eisen- und M e tall war en 1 i ef er i m g.

Eisenmaterial-Engrospreise per 100 kg.

Holzkohlenroheisen, weißes, steirisches.........

„    „ kärntner oder krainerisches „

Holzkohlenroheisen, weißes, xnähr.-schlesisches.....„

„    „ böhm. und ungarisches . . . „

„    graues, steirisches und kärntn. . „

„    „    ungarisches

„    Bessemerroheisen

„    Spiegeleisen . .

Stabeisen, mährisch-schlesisches ....

„ steirisches ........

„    niederösterreichisches . . .

„    kärntnerisches.......

„    böhmisches.........

„    ungarisches.........

Band- und Faßreifeisen........

Winkeleisen.............

Nageleisen..............

Eisendraht..............

Eisenschienen, neue..........

„    alte..........

Bleche, steirische und kärntnerische . . .

„ mährisch-schlesische......

„    böhmische und ungarische . . .

„    verzinkte Eisenbleche .....

Stahl, Bessemer-, Stab- und Flachstahl .

„ Stahlbleche...........

„ Werkzeugstahl.........

„ Stahldraht...........

„ Raffinierstahl..........

Stahlbahnschienen, neue .......

„    alte.........

K 8-50

8-30

8-05

7-95

9-45

9-00

„ 10-60 „ 13-00 „ 17-85 „ 19-45 „ 20-40 „ 19-95 „ 18-25 „    18-40

„ 26-25 „ 27-30 „ 26-50 von K 25-00 bis „ 52-00 .......„ 19-50

8-50

Bauträger

(franko Bauplatz geliefert).

Genietete Blechträger, leichte, per q...........

„    „    schwere, per q..........

Gewalzte Traversen, in Stücken von 1 bis 10 m Länge, per q :

a)    bis 300 mm hoch..................

b)    „ 400    „    „    ..................

c)    über 400 mm Höhe.................

d)    Überlängen von 10 m aufwärts für jedes m und q ein

Zuschlag von....................

e)    Unterlängen von 1 m ebenso.............

/) Fraisen oder Schneiden auf genaue Längen, per Stück

bis 200 mm Steghöhe................

«    300    „    „    ................

„    400    „    ................

»    500    „

K 36-00 „ 30-00

„ 23-00 „ 24-00 „ 25-00

1-00

1-50

0-50

0-65

0-85

g)    Lochung für Schließen oder Bolzen, per Loch

h)    Minisieren mit Eisenminium, per q .....

„ Bleiminium, „    ,,    .....

Modellierte Gußsachen.

Öfen und Herde, siehe Kapitel „Heizanlagen“.

ooo cs tö o to o

viav

9'if 1

3*

Ł—11 s->!

IT

r mM-J

r—125'

rrj_~

■4000 —

•150-

ae 1175

150

*—-150 ⁸

nac 13 3 5

'140-

”18,0" ■

-----195-—

Si*"

cs»‘

•-%

ETC:

Dachwasserabfallrohrständer mit kreisrundem Querschnitt nach vorstehender Abbildung, per 1 Stück in K:

Nr. 1    2    3    4    5    6

kg

48    55    45    60    45    50    60

16-32 18-70 15-30 20-40 15-30 17-00 20-40

Gewicht ca.

Preis

Retiradschläuche, Rohguß im heißen Zustande geteert, per kg K

Retiradschläuche emailliert, schwarz, per kg.......„

weiß, per kg........„

■(Die Gewichtstabellen sind unter „Gußrohre“ zu finden.) Retiradgainzen und -Ansätze, per kg:

0-21

0-34

0-40

heißgeteert schwarz emailliert weiß emailliert

Gitter und Fenster, siehe Kapitel „Schlosserarbeiten“.

91UZ.

tcLcfictetviujPwc-* C$iic{? cfiaxiuiLc- ca. 6,    Ô    Zoax^ca^

,    . 6,5 .    6    . -ßü-t/xe'Le

SzaJU . S4 . 79 .

4,740^ 1,580 V*

i!

r tt~

0L?13,

4 eftijcß C$<*cfUłe» £CU %.£)&) j

i c&oaaXc/ . 10.5* j

!'

Iä

mm

91?14.

; j ^    eü<xctëeLe C.Ï. 2.7.3 c'¹

gi I .    . 17 .

■?

Ol

1.780 O -

ff

riiłssgfń

m

II

— C.OQOW

ii

l.l

TT

Einfriedungs- oder Staketengitter nach vorstehender Abbildung fertig geliefert:

Zeichnung Nr.

12    12    13    14

Höhe in m .........

Preis per 1 m Gitter in . . .

1 Stück Zwischensäulen ....

Tor- oder Türsäule . .

einfl. Tür bis 1 m Breite . „ 132-00 132-00 96-00 96-00 zweifl. Tür oder Tor bis 4 m Breite

„ 254-00 254-00 191-00 191-00

Abbildung gußeiserner Dachfenster.

'ifo'pM

3Ś

(3a(àcïtniinc SOocftßjttôXcù £&Jvic£exs-\i4ul- ‘Ż.icac Cdàcïiet?.

<%n 6,5

s"”

-

IJ

m

.1

'O.JJÖ    J

I

i

f

T

.

!

: !

' i

1.

%

;;

:

I

0,370----

•0,470 —

.91? .5.' 34 3y.

<.........- 0,360--

,saisi

!

——« - 0,305

Pij i

2)1?5. 24,5 3V

j

•;;

\m

.s

;

!

V

U

• ? - ■

1

!

?

i

• 11

i

L

j

i

•il

0,000 .....j

m

If:

:

M

’O.fiô.....

i

1

!

: .

••’0,4Ź3

I

I ! ^ : iV'M;

I

. .

j

[

T

......If j

9tf<r

i

!

If⁷

— "•■■■    •' r

0.67S    -

91? 5

16.

jî/j

i

i

i

T

.

;

!

i

Ś J

3 i

o⁻

il

1

-i

0,485- i

H

f,

i

0,450

!

I

:

■i

<

■iÈÆÈmnMm

0.7*0 ...

0,040

i

Dachbodenfenster für Schieferstein- und Ziegeldächer mit Flachrahme und Aufspreizstange von Schmiedeeisen, per Stück :

Laut umstehender Abbildungen

Nr. 1 mit 190 X 260 mm Lichtmesser.........

„ 2 „ 270 X 555 „    „    .........

„ 3 „ 370X460 „    „    .........

„ 8 „ 450X550 „    „    .........

„ 9 „ 485X620 „    „    .........

„ 6 „ 425X 700 „    „    .........

„ 5 „ 600X750 „    „    .........

Fenster für Stallräume, samt Zugvorrichtung zum Öffnen und Schließen, per Stück:

«) o⁻35/o-65 m groß ...................

b) °'i/o-7 m groß....................

K 5-50

7-40

8-70

9-70

13-80 „ 15-60 „ 17-40

„ 10-00 „ 11-50

„ 19-60 „ 20-50

Säulenfüße oder Schuhe mit angegossenen Fundamentplatten (gebräuchlich hei Holzsäulen), per 100 kg........

Ansatzschuhe oder Fußschuhe mit horizontaler Platte und schrägstehendem Einsatzkasten (gebräuchlich bei Dach-bündern, Holz-, Häng- und Sprengwerken und Eisendächern), per 100 kg.....................

Konsolen laut umstehender Abbildung im Maßstabe 1 :20 gezeichnet, für Balkons, Gesimse u. dgl., per Stück:

Nr. 35    32    36    58    58«    46    54    67    66    57

Säulen, per 100 kg, mit glattem Fuß und Kopf Tragsäulen mit Fuß und Balkenkapitäl, roh

w «    «    r>

„    „ Ornamentverzierung

Standsäulen für Gitter

„ 21-00

„ 22-50

Kanalverschlüsse :

Kanalverschluß Nr. 18 der Abbildung

120    160    235    316    400    mm im Lichten

10    12    21    33    85    kg Gewicht

K    5-00    5-80    7-60    12-40    28-00    per Stück

Wechselkasten Nr. 19 der Abbildung Breite 145    180    210 mm

100 112 „

6 kg

Preis K 3-10    3-80    4*60 per Stück

Wechselkasten Nr. 20 der Abbildung, 315 mm lang,

210 mm breit, 30 kg schwer, per Stück........

Wechsel- oder Siphonkasten Nr. 24, 190 mm Kastenseite und 345 mm Bodenplattenseite, 25 kg schwer, per Stück........................

Höhe 100 Gewicht 3

K 12-40

Abbildung gußeiserner Konsolen für Balkons, Gesimse u. dgl.

91932.

91936.

Bf

smiéi

j.

0W46.

"Ą

ifgi

ira

91? 25.

::

*K'!

91944.

01956.

91? 35'.

01? 47.

[ i j (||||

füHf w

91952.

'ĘiJ wm $m

|»M    4|P|||

91958.

91957^

91? 5Ś?    ^%L?66. Wgi?54 ^

't

■I

w\

ill

t iBill

fi

91? 62.

91? 67.

91961.

91962“

91? 61f

969.

442 —

Nr. 21. Canalverschluss

mit Glocke und durchbrochenem Deckel.

Sand^itte-z-.

für Lieh

HlUs:

fithöfe. Waschküchen zügUcn gegen Eindri

Nr. 18. Canalverschluss

etc. mit

pneumatischem Verschloss, Vor* i Canalgasen and Ratten.

-4'-

iwi

'.«s

il

x: V '

iji

Nr. 21 ff. 530 Mm. Q Uchte Weite ca. 200 Kg. . 213. .315. „

»    63 „

Nr. 22. Canalverschluss

mit vollem gerieften Deckel.

„ 200 ,

65 B

Nr. 23. Holzeinwurfrahmen

mit vollem gerieften Deckel.

120 Mm. □ 160 Mm. p 235, Mm. □ 315 Mm. □ 400 Mm. □ L L.

85 Kg.

ca. 10

12

21

83

Nr. 19.

Wochselkasien.

Nr. 19 ff. 145 Mm. breit, 100 Mm. h., = 3 Kg. Nr. 19 b. 180 Mm, breit, 100 Mm. h. = 4 Kg. Nr. 19 c. 210 Mm. breit, 112 Mm. b. = O Kg

Nr. 20. Wechselkasten.

wm

ii

315 Mm. 210 Min. breit lichte

- 30 Kg

Nr. 24. Wechsel- oder Syphonkasten

mit schmicdciseruem Deckel, für Fahrstrassen

103 Kg = » 115' .

—    127    «

-    • ,186 .

= „ 235 »

— „ 150 „

= „ 85 „

Sr. 23 ff. 500*Mm. lang, 500 Mm. breit lichte Weite *= „ 23 £.»525 „I    » a**

. 23 r. 950 »

. 23</. 475 ^

"... -

100 Kg. 77 „ 250 „ 83 r

»i

190 Mm. □, 235 Mm. hoch, Bodenplatte 345 Mm. G ca. 25 Kg

Pissoir-Verschlüsse

Nr. 25. Gusseisen.

Oben 110 Mm. i. L.,. stutzen 45 Mm. ü Durchmesser.

Nr. 26. Messing.

iS

Ablauf-

.usserer

Oben 95 Mm. j. L., Stotzen mit 2"igem' Gasrohrgewinde.

Kanalverschlüsse mit Glocke und durchbrochenem Deckel, per Stück:

315 mm im Quadrat und zirka 63 ksr schwer . .

530 „    „

„ 200 „

. . K 20-00 . . „ 63-00

Kanalverschluß mit vollem gerieften Deckel, per Stück :

für Fußgänger:

630 mm lang, 440 mm breit, 65 mm hoch, ca. 85 kg schwer K 25'00 zum Befahren:

630 mm lang,    315 mm breit,    200 mm hoch,    ca.    103    kg schwer „ 30-00

Holzeinwurfralimen mit vollem gerieften Deckel, per Stück:

Lichtgröße 525 X 315 475 X 475 500 X 500 950 X 325 mm

„ 115 „ „ 127 „ » 150 „

„ 186 „

„ 33-40 „ 35-30 „ 41-50 „ 51-50 „ 60-50 „ 62-50

26-40

31-70

66-50

Preis K 24-50

Pissoirverschluß aus Gußeisen, per Stück.........

„    „ Messing, „    „    .........

Jauchenrinne für Ställe mit durchbrochenem Deckel, per m Länge :

a)    65 mm tief............

b)    110 mm tief............

Zu voriger Jauchenrinne: tief in mm 65

110

K 9-00 „ 15-00

Ablauftöpfe zu vorgenannter Jauchenrinne mit pneumatischem

Verschluß und 2 Einmündungsstellen der Rinnenenden:

a)    für 65 mm tiefe Rinnen, per Stück..........

b)    „ 110 „    „    „    „    „    ..........

80S

„ 11-00 „ 20-50

Jauchenabzug für Laufställe (Boxes) mit einem Auslauftopf von 4 Einströmungsöffnungen, in welchen je eine 1 m lange Gitterrinne mündet, der Topf mit Deckel, per Garnitur . .

.    „ 85-00

Kanalgitter für Stallungen mit einfachem Siphonabschluß,

welcher bei V ergi stopfung durch Mist, M Staub oder Sand i| sehr leicht zu reinigen ist, per Stück:

ohne mit 1 mit 2

250 mm im Geviert groß, K 12⁻50 14-00 15-50 400 „

mit 3 Seitenit in nlöchern

16-00

25-00

Fassonguß.

Futtermuscheln per Stück, u. zw. :

550 mm    lang, 165 mm tief

a)    Muldenform . .

b)    Rechteckform .

c)    Muschelform mit Tischplatte 675 „

d)    Ellipsenform mit Tischplatte . 670 „ für Mauernischen615 „

„ Mauerecken 645 „

e)

f)

J J    n

g)    halbrund „    „

h)    Wassergefäß, rund . .

H¹ M M Ins h

‘■COOO N

888888888

o>5£E2ggSSt:„=§

888888888

Heuraufen

jü

fol

^fTïï^r'ü'iii.ï.irT

::

in Gußeisen . . per St. K 12-00 in Schmiedeeisen „    „    „ 15-00

MM

in Gußeisen . . per St. K 16'00 in Schmiedeeisen „

„ „ 20-00

i fl

Krippe mit gußeiserner Deckplatte und emaillierter Futter- und Wassermuschel, per Stück . K 90-00

Gerade Futtermuschel

'A

in Gußeisen, per Stück K 12-00 emailliert, per Stück . „ 17-00

in Gußeisen, per Stück K 9-00 emailliert, per Stück . „ 14-00

Vorderansicht

Muschel mit Wulst

Seitenansicht

4 !

fei

gr

15

ilf

"'j

UW

in Gußeisen, per Stück emailliert, per Stück

K 30-00 „ 37-00

Schweintröge mit 700 mm hohen Seitenwänden und beweglicher Blechtür oder Gitter zur Verhinderung der Störung heim Futtereinschütten, per Stück:

roh emailliert

. K 31-40 K 39-40 . „ 37-40 „ 46-40

700 mm lang.............

1000 „ „ .............

Seil weintrog mit gußeiserner Wandplatte von 685 X 100 mm und vertikal drehbarem Trog von

580 X195 mm Dimension, per Stück...... 14-00 „    18-80

Futtertrog für Ferkel, 1000 mm lang, 250 mm breit,

160 mm tief, mit 5 Streitbügeln, per Stück . . „    20-00 „ 26-00

Spucknäpfe, innen emailliert, außen bronziert, per Stück:

lang

a)    flach am Boden, achteckig, 240 mm, 190 mm,

Die Glocken von Gußeisen haben keinen ganz reinen Klang, dagegen sind jene aus Gußstahl ganz rein und hell klingend und verdrängen durch die billigen Anschaffungskosten mehr und mehr die Bronzeglocken.

hoch

breit

0-48

1-00

Monumente, gering verzierte, per kg ii    reich „    «    «

K 0-55

0-70

Baubestandteile oder kleine Maschinenbestandteile aus Gußeisen samt Modellkosten, wenn mindestens 10 Abgüsse geliefert werden (bei weniger Guß als 10 Exemplare ist das Modell separat zu bezahlen), per kg:

a) einfach konstruiert, unter 5 kg per Stück schwer . . .

25

v>    n    w    n    ...

über 25 „    „    „    „    . . .

à)

bis

<0

ööo

d) künstliche Formen, unter 5 kg per Stück schwer . . . K 0-85

25 „    „

„    „ über 25 „    „

Feuer- und einbruchsichere Kassen mit extra verschließbarem Tresor und festen Seitenriegeln, mit amerikanischem Patenthauptschloß, von Nr. 1 an außerdem mit 2 Chubb-Sicherheitsschlössern versehen.

e)

/)

eintürig

Kassa-Nr.

Höhe

bis

0-60

0-55

Äußere

Innere

Breite

Tiefe

Höhe

Breite

Tiefe

Höhe des Tresors

roCsiMWKiMOO

tH vH tH rH

Q Ci Oi g: cn oi

05 05 wootooîo g.

y-~I r—I

Höhe des Untersatzes

f-2

II

ÏÏÎ

I CS

Preis in K

18(

25<

3(

4(

600

700

800

140

170

200

240

280

320

360

420

Diese Kassen mit geheimen Basküleriegeln um 30 K höher

zweitürig

OO00<IC5Üttf*.ÇW

CD Hl H] HJ 0^ Oi CD ^    05

M* M- H-^ CO O OC M- 05

CO CD 00 Hl Oi Oi O’

H- CD CO CO C5 H- h-Ł to

00&W0ffl0M

OCOt^tOtDCOHH

»O^COCNHHHr-l

HtMOCi tH vH vH vH

88881888

H*• H-

tCQG0C5O^^W

85800000

Diese Kassen mit geheimen Basküleriegeln um 50 K höher

viertürig

œcc<i

158

206

za za c- o za co c—

vO

05 O <M T# HHH

OC H- 05

H- h-*-Ol 00 CO 05

CO Ttł za QO

t-H -rH

CO CD GO Hl KOtOCO

Oi Oi ^

Hl Ol DO CO

COiQOO TH CO l>

CO CO H H r-l y-( tH rH

1100 800 1200, 950 1600 1150 1900 1350

Diese Kassen mit geheimen Basküleriegeln um 100 K höher

Sembrich-Kassen mit aus einem Stücke gebogenen Eisenmänteln mit Tresor und festen Seitenriegeln. Maße und Gewichte wie bei den Kassen vorher.

Kassa-Nr.

ov, I i

10

Preis in K

eintürig . 170 zweitürig. viertürig .

200 240 280

320

400

o o

za za co

o o

CM lO

500

620 750

900

900

1100

1050 1250

1400

1550

Mit geheimen Basküleriegeln um 10% teuerer.

ï?S

*

Kopierpresse mit wesentlicher Verbesserung durch Hebel und Schrau-benstellung,

per Stück K 35-00

.....r

Zinkgußgegenstände.

(Inklusive Modellkosten und Befestigung loco Bau.)

Gesimsbestandteile :

a)    Rundstab R04 m Höhe, per m............

b)    Durchbrochene Verzierung auf Türverdachungen, 01 m

hoch, per m.....................

0-15 m hoch, per m.................

c)    Attika über dem Hauptgesimse, 0-4—0-48 m hohe gegossene

oder getriebene Akroterien etwa 2-5 m weit voneinander abstehend, per m...............

d)    Mittel- oder Eckakroterien, 0-7 m hoch, 1-0 m breit, gegossenem oder getriebenem Zink, per Stück . . .

Hauptgesimse in kompletter architektonischer und ornamentaler Ausstattung hergestellt, kommen ungefähr auf dieselben Kosten wie gemauerte Gesimse in Weißkalkmörtel ausgeführt und in den auf den Seiten 74 u. f. gemachten Anmerkungen. Die Gesimse aus Zinkguß stellen sich aber unter der Berücksichtigung relativ bedeutend billiger als gemauerte Gesimse, daß sie an keine Herstellungszeit gebunden sind und ein leichteres Konstruktionsgewicht haben, wodurch man selbe auch zur schlechten Jahreszeit auflegen kann und bezüglich der Ausladung respektive des Schwerpunktes an geringere Gewichtsüberladungen gebunden ist, als dies bei Steingesimsen der Fall ist.

1 kg solcher Gesimse kosten dermalen komplett aufgestellt K 130-00

Balkongitter in Zinkguß, 0-88—0-95 m hoch nach spezieller Zeichnung zu modellieren, gießen und aufzustellen, inkl. Befestigungsmitteln, per 1 m von

Blumengitter, wie vor ausgeführt, 0-3 m hoch, per m . . .

Ionischen oder korinthischen, kannelierten Säulenschaftsmantel aus Zinkblech von 0⁻4 m unterem Durchmesser und 3"5 m Höhe anzufertigen, nach der Verjüngung und Schwellung zu treiben, inklusive attischer Basis und eiserner Ringe, per 1 Stück von......K 60-00 bis „ 80-00

K 1-50

7-50

„ 11-50

„ 19-50

aus

„ 35-00

K 45-00 bis „ 50-00

9-50

Kapitale für Säulen von 034 m oberem Durchmesser nach spezieller Zeichnung modellieren, gießen und befestigen,

ionisch

Stil

dorisch

korinthisch

per Stück K 34⁻00

42-00

55-00

Kapitale zu Fenster- und Türschlagleisten nach spezieller Zeichnung modellieren, gießen und befestigen,

7 cm

Durchmesser 4

per Stück K 0-95 1-40 2-10 3-00

7    8    9    11    15 cm

Kapitale für Türen, Fenster, Portale und Kästen: runde Höhe 5

Preis per Stück K 0'30 0-45 0-50 0’60 1*25 2-00

viereckige Höhe 6    7    8    9    10    12 14 cm

Preis per Stück K 0-26 0-40 0-48 0-55 1*10 P50 1-75

Konsole für Tore, Portale, Gesimse und Balkons:

Ausladung 8    12    14    18    24    40    80 cm

Preis per Stück K 0-65 1-00 1-25 3-75 5-50 10-00 80-00

Aufsätze (Akroterien).

Länge in cm

13    22    29    35    85    110    141

K 1-75 5-00 6-50 7-50 16-00 24-00 28-00 per Stück.

Figuren nach spezieller Zeichnung modellieren, gießen und befestigen :    Höhe in m

per Stück K 160-00

Wappenschilder-Abzeichen (Embleme) für verschiedene Stände und Gewerbe, per qm.................

Kriegeremblem mit Trophäen als Atikaverzierung, 1-9 m lang, 1*8 m hoch, per Stück................

Tierköpfe als Stallverzierungen, von Zink, lackiert oder bronziert, per Stück:

0-8

1-6

400-00

K 400-00

„ 600-00

yÄJ

r . r

a) einfacher Stierkopf, 150 mm hoch „    11-50

„ 40-00

370 „

....

/a

m.

mm:

Jjf

! ,v

^ SfpÉ

b) einfacher Pferdekopf,

Höhe in mm 105    120    300    400

K 4-50    7-00 25-00 324)0

Höhe in mm    525    700    1000

K 45-00 72-00 200-00

c) doppelter Pferdekopf,

525 mm hoch . . . K 70-00 630 „

. „ 150 00

Tierköpfe zur Verzierung von Toren, Säulen, Pilastern, Wänden etc., bronziert oder lackiert samt Befestigungsmittel, per Stück:

a)    Hund, 85 mm hoch.................

b)    Wolf, 80 mm hoch..................

c)    Löwe, Höhe in

mm

85    95    170

K 3-75 5-00 9-00

ni

4 Jv na

29

3-70

3-80

ism

ji

llfaà

ïJP-'

ifM

d)    Panther, 85 mm hoch...........

e)    Schwein, 85 mm hoch, K 3⁻50, 110 mm hoch .

/) Widder, 11 mm hoch............

ff) Bock, 200 mm hoch............

h)    Einhorn, 105 mm hoch, K 5⁻00, 120 mm hoch

i)    Hirsch mit Metallgeweih, 185 mm hoch . . . . Je) Hirsch, groß, ohne Geweih, 500 mm hoch . .

K 4-50

5-00

6-00

10-00

800

10-50

40-00

Knöpfe, Höhe in cm 4    6    8    10    12    15    17    20    40    60

Preis per Stück K 1-00 1-20 1-30 1-50 1-80 2-30 3-00 5-00 800 40-00-

Lesenen mit Hermen für Tore, Portale und Füllungen:

Höhe in cm 16    32    44    66    125

Preis per Stück K 2-50 10 00 15-00 35-00 75-00

Lusterweibchen, 0-55 m hoch K 95-00 1 m hoch K 225-00

irÄ

/éSm

PI

Gewerbe- und Landwirtschaftsmedaille.

tu?/

nMPiw»j

Böhmer waldbund in Badweis.

Medaillen von Ausstellungen, per Paar, 20 cm Durchmesser 25 cm Durchmesser..........• •.....

K 12-00 „ 16-00

Rosetten, Durchmesser in cm 2    3    4    5    6    7    9

Preis per Stück K 0-20 0⁻25 0-40 0-60 0-80 P00 1-20

in cm

Preis per Stück K

13    15    28

1-40    1-60    4-00

V-

mm

Österreichische Wappen

(heraldisch richtig).

Reichsadler, flach, Höhe in cm 16    31    41

Preis per Stück K 4'50    8-00    28-00

in cm 60    75    95    110    150

Preis per Stück K 50-00 70-00 120-00 160-00 220-00

Adler, voll, modelliert als Krönung für Attika, Höhe in cm    60    92    110

Preis per Stück K 60-00 120-00 180-00

Hoflieferantenwappen mit Greife und Devise, heraldisch richtig: Länge in cm Preis per St. K 10-00 50-00 150-00 110    120    145

Preis per St. K160-00 180-00 200-00 in cm 160    170

Preis per St. K 220-00 240-00

20    60    90

in cm

Zierleisten, Eierstäbe und Galerien Höhe in cm

Preise per m K 0-40 0-70 1-00 1-40 1-80 2-40 3-00 5-00 10-00

Christuskörper, voll modelliert samt Spottschrift:

Höhe in cm

Preis pe# Stück K 3-60 8-00 16-00 22-00 32-00 36-00 52-00 70-00 140-00

Engel, kniend, Höhe in cm    26    35    43    60    80    140

Preis per Stück K    14-00    18-00    22-00    45-00    170-00    400-00

Figuren, verschiedene, voll modelliert, per 1 m Höhe K 300-00 bis K 400-00

Fontänenfiguren: Reiher mit Blattpflanzen Amorette mit Fisch Figur mit Fontänenschale 1-3 „    „

1-6

V) n    n    M w n n

Füllungsgitter für Oberlichte, Ventilationen etc., starke Rahme, per qm.......................

1    2    3    4    6    10    12    15    45

20 30    40    55    60    70    85    100    140

1 m hoch . . „    80-00

. „ 100-00 . „ 200-00 . „ 260-00

1-1 „ „

„ 55-00

29*

Plastische unverwüstliche Metallschildev

für Fassaden mit ans einem Gußstück tiergestellten Lettern.

Mi

Pfi

Einfache Firmenschilder :

Aus Zink mit wetterbeständiger Lackierung, per qm............

Aus Zink mit echt Gold staffiert, per qm „ 120-00 Aus echter Bronze oder Messing ziseliert und poliert, per qm.........

K 80-00

„ 300-00

pJOHSTEGMAHh S? BUPWEISll

i MetaHschildèr.Grablaternen.Adler v

'S

K^BUCHSTflBEt1.0RMftMEMTE.KUHSTCüSS^‘Jj

Reich verzierte Firmenschilder: Aus Zink mit wetterbeständiger Lackierung, per qm ....

Aus Zink mit echt Gold staffiert, per qm Aus echter Bronze oder Messing ziseliert und poliert, per qm „ 600-00

Gedenk- und Spruchschilder in reichster Ausstattung:

Aus Zink in eleganter Staffierung, per qm.......

Aus echter Bronze oder Messing ziseliert und poliert, per qm.....................

. K 125-00 • „ 180-00

„ 400-00

„1200-00

Künstlerisch modellierte Monogramme

mit 2—3 Buchstaben, per 1 cm Höhe.

C)

In Zink bronziert und echt vergoldet........

In Aluminium, Bronze oder Messing.........

K 0-90

1-40

. „1600-00

Reliefköpfe samt Modell nach einem guten Bilde samt Rahmen aus Bronze, per qm

MetaZlb ueh staben

für Fassaden, blank gefeilt mit Befestigungsmittel und Montierungs-

schablone.

Aus Zink, lackiert, per 1 cm Höhe.....

Aus Zink, echt vergoldet, per 1 cm Höhe . .

Aus Aluminium, Bronze oder Messing, poliert . „

„    „    „    „    „ feuervergold. „

Für die Befestigung auf Glas oder Mauer, per 1 Buchstabe K —.40 bis............„

K 0-20

0-25

0-40

0-50

0-60

Metallschilder

mit erhabenen Lettern und Rahmen für Hauseinrichtung und Gemeindebedarf.

Schilder gegen Hausbettel 16 X 9 cm •'

Bei Bedarf von Stück 1000    500    100    50

Preis per Stück K 0-55    0-60    0‘65 0‘70

Türnummerschild, oval, 6X1 cm, per Stück

in Zink K 0-30, in Bronze........K 0"60

Türnummerschild mit gekröpften Ecken,

12JX 7 cm, per Stück in Zink K 0‘60, in Bronze „    P20

mo

Schlüsselzeichen mit Haken, per Stück in Zink K 0-40, in Bronze.........

0-80

Fingerzeig (Hand in Farben), Länge in cm 10    20

Preis per Stück K P50 2⁻40

80-00

K 40-00 bis „

Hundesteuermarken mit Haken und fortlaufender Nummer je nach Material, Größe, Zeichnung und Anzahl, per 1000 Stück von

UrMrJ

SiSiil

Stiegen- und Stockwerksschilder, ca. 40 X 15 cm, per Stück in Zink K 3⁻00, in Bronze . .

6-00

„ 160-00

Verbottafeln in allen Größen, per qm, in Zink K 80-00, in Bronze......................

„ 200-00

»JSBiaU-k

II!    'I

Hausordnungen in allen Größen, per qm, in Zink K100-00, in Bronze........

Türschilder, einfache, in allen Größen, per qm, in Zink ...Kl 20,00 gl in Bronze......................

„ 200-00

ft

«KRÜöffl

its.f ORCtit J

„ 300-00 „ 500-00

8-00

Türschilder, reich verzierte, in allen Größen, per qm, in Zink

in Bronze......................

Brief ein wurf rahme und Klappe mit Inschrift per Stück, in Zink K 5-00. in Bronze................

Glockenschild mit verziertem Rahmen und Stockwerks-

für 1    2    3    4 Stockwerke

bezeichnung :

Preis p. St. in Zink bronziert K 2-00 3-00 4-00 5'60 Orientierungsschild für Visitkarten mit reichem Rahmen:

Preis per 1 Stück, in Zink bronziert:

für 1    2    3    4 Stockwerke

K 4-00 6-00 8-00 10-00 Preis per 1 Stück, in Bronze ziseliert:

für 1    2    3    4 Stockwerke

K 10-00 15-00 20-00 30-00

FtPütter- "^lorsrtaötTI

3)om~&asm

IT. HJKNy yTNKM..i

Ł—'i iS*    ii—II

Großes Orientierungsund Gedenkschild

für öffentliche Gebäude, per qm in Zink mit echt Gold staffiert K 300⁻00 in Bronze ziseliert . „ 800-00

Hausnummerschilder, Wr.-Normale,

33 X 26 cm, sonst 25 X 18 cm, lackiert, per qm........

46-00

Nummerntafeln, per qm

36-00

Straßenschilder, Wr.-Normale, 66 X 40 cm, sonst 60 X 40 cm,

lackiert, per qm...................

Ortstafeln, normale Größe, 66X40 cm, lackiert, per qm . .

50-00

60-00

Wegweisertafein, normale Größe, 45X34 cm, lackiert, per qm K 65-00

Gegenstände für Friedhofmarkierung :

„ 30-00

1 Stück Gruppenständer, 2-15 cm hoch samt Erdbock, lackiert

1 Stück Reihenständer, PI m hoch samt Erdbock, lackiert „    6⁻00

1-25

1    „ Grabnummerpflock, 0\54 m hoch samt Erdbock,

lackiert

Patent-, Maschinen- und Firmenschilder für Kessel, Wagen etc. aus unverwüstlichem Zinkguß mit erhabenen Lettern und Rahme, per Stück:

bei einem Flächenraum von dm² 0‘3    0-5    0*7    1    1-5

bei Bestellung von 1000 Stück K 0-25    35

500 „    „ 0-30    40

50 „    „ 0-40 50

In Aluminium, Bronze oder Messing um

0-45

0-50

0-55

100%

ÔÔÔ®

-3 05 O’ O O O’

CD ^OO

g&s

O Q io 05 05 O (>3 Ô tH t-H

ooo cp ip cp

tH tH -r-i

Signierschablonen (Patronen) aus Zinkblech:

Höhe in mm

Kronen

Preis per 1 Satz Ziffern 0—9

Alphabet A—Z

[;;i,

05 cr< OJ to

o o en o

M¹ O O A ci <x> -5 o o o o

mmmm ob A ob o o o o

Brennstempel (Brände) aus Schmiedeeisen mit Griff, 1 kompl. Zahlensatz 0—9, Höhe in mm 20

30    50

K 18-00 22-00 40-00

Schilder für Æüsenbahnbau.

. K 26-00

Ausgangschild mit gußeiserner profil. Rahme und Kapital, per Stück.....................

Aussteckschild, 2seitig mit Tragkonstruktion, per qm . . . „ 90-00

Hängeschild,

Kilometertafel,

. „ 120-00 . ..    6-50

6-00

Neigungstafeln, be-rahmt, samt Befestigungsmittel, per Stück ......

. „ 40-00

Rauchverbotschilder, 60 X 20 cm, per qm Schilder zur Bezeichnung der einzelnen Lokale, per qm . . . „    45-00

Seehöhenschilder für Hauptbahnen, 51X 31 cm, per St. K 13-50 Seehöhenschilder für Nebenbahnen, 37 X 23 cm, per St. „    5⁻00

Seehöhe

1-1328-2321 Heter.

__

fiiiiiiiiiiiiii[iiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Modellkosten. Wenn für Gußarbeiten Extramodelle anzufertigen sind, so stellen sich die Kosten für Herstellung eines solchen nach Zeichnung angefertigten Modelles samt Material (aber ohne Zeichnung) auf beiläufig 70°/₀ vom Preise des Gußstückes; diese Kosten sind überall da separat zu veranschlagen, wo weniger als 10 Exemplare von einem Modelle zu liefern sind.

Verarbeitungseisen und Bleche.

(Detailpreise.)

I. Steirisches Eisen, per ICK) kg.

Rahmeisen :

a)    alt 4er    bis    20er, neu 40 X 16 bis 20 X 7 mm

b)    „    22er    „    28er,

c)    „    80er    „    38er,

a)    „    42er    „    50er,

K 23-00 „ 25-25 „ 29-70 „ 31-50

Rahmlehreisen :

„ 23-80 „ 28-75 „ 31-50 „ 36-00

50er,    „    20X3 „ 16X3

„ 15X3 „ 10X3

d)    „    52er    „    100er,

Quadrateisen :

a) alt 2er bis 22er, neu 36 bis 11 mm „    34er,    „    10    „    „

„    50er,    „    8    „    „

b)    „ 24er

c)    „ 36er

d)    „ 60er, neu 6'6 mm

-O ZD

„ 23-25 „ 27-00 „ 29-80 „ 32-50

Rundeisen :

. „ 22-80 . „ 27-00 . „ 28-80 . „ 29-70 . „ 32-50

Radreifeisen :

a)    geschmiedet, Innerberger

b)    gewalzt 2er bis 12er

K 2Ï00

c)    abgekantet für Kaleschen

Türbandeisen, 10—100 mm breit, 2 mm dick

Flacheisen :

Dicke in mm

10-12    mm    breit K 40-00 40-00 36-00 36-00

105

158 mm breit

K 26-90

26-00 28-00

„ 29-00 „ 34-00

6    7—11 12-16

7—11 12—16 17—30 32—40 45—50 55-60 65-75

29-00    30-00    31-00    31-00

Ungarisches Rahm-, Gitter-, Rnnd-, Stegreif- und Radreifeisen :

2—20er    22—30er    32—40er    42—50er

K 24-00

25-00

28-00

30-50

Bandeisen :

Alte

Benen

nung

Breite in mm

lfach alt

1¹/₄fach alt

lufach alt

2fach alt

Dicke in mm

Dicke ta in mm

Dicke in mm

Dicke in mm

000

00

10

11

12

13

14

15

16

2i3^î(>Tcoc§§^!§io§c§i>[>oooo§c§S

tH

ô'ô'tôrôôô

ctf030oc»05ctfcoo30jcooao3c»c»ojwc»rf^n^

-ôô'ô'tôcôôô-j^joiô'tôrôôô-ô-' O'O' O' O'O' O'O' O'O' O'O'

wcwcacooooiooooctfooososcwoicoooooojrf^

lr‘HrhTi|-r,ri^|-iocooooooo^îDO'

MMMCOMMtÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ

ooooooooooooooooooo

ti ó ó -5 -3 ch o' ci ob * .........

O'    O' O'    O' O'

to to O' O'

O' O'

41-00

36-00

32-00

29-00

29-00

29-00

29-00

29-00

29-00

29-00

29-00

29- 00

30- 00 30-00 30-00 30-00 30-00 30-00 30-00

£^o,0'tôtôôô<i£‘igiô,tôrNbôô-<i^’jO'ô'

38-50

34-00

31-00

28-00

28-00

28-00

28-00

28-00

.28-00

28-00

28-00

28-00

29-00

29-00

29-CO

29-00

29-00

29-00

29-00

II. Bleche.

Gußstahlbleche, rechtwinklig beschnitten, per 100 kg:

Extrafein Ia

lia

5—3 mm dick,    0¹5 mm    breit,    1-5 mm    lang    K    190-00    145-00    115-00

„    0-5    „    „    1-6    „    „    „    200-00    155-00    125-00

„    1-0    „    „    „    220-00    165-00    132-00

„    1-0    „    „    „    240-00    190-00    150-00

K 38-00

Kesselbleche, per 100 kg :

a)    0-25 m lang, 1 m breit, 20—200 kg schwer

b)    Ia steirisch, über 1-0—1-6 m breit,

Gewicht in kg 20-200 201—250 251—300 301—350 351—400 401—500

K 39-00    44-00    47-00    52-00    55-00    59-00

Waggondachbleche, 790-2 mm breit, 2051-4 mm lang, 0 55 mm dick, per 100 kg...................

Schloßbleche, steirische, Ia 2—20er 23—30er 32—40er per 100 kg K 36'50 Dachbleche, steirische, Ia 16er

per 100 kg K 39-50 4HX) itTOÖ 45DÖ

K 53-00

40-00

45-00

18er 19—20er 22er

Rohrbleche, steirische, Ia, per 100 kg Malzdörrbleche, 16—20 Löcher per 26 qmm, per qm .... „    24-00

„    25 Löcher per 26 qmm, per qm

K 44-50 bis „ 47-00

„ 32-00

Messingbleche, per 100 kg: a) Tafelmessing bis 525 mm breit,

Dicke in mm 0‘24—0-34    0-5—1*0    1—5

K 260-00

250-00    245-00

b) Rollmessing,

Dicke in mm 0'08

0-1    0-12—0-14    0-16—0-22    0-28—0-34

K 310-00 290-00    280-00

270-00

265-00

Alpakableche, Dicke in mm    0-12—0⁻2    0⁻24—4-0

per kg K

8-00

7-00

Packfongbleche, Dicke in mm 0-12—0-2 0-24—4-0

per kg K

6-50

6-00

Weißbleche, Schüsselbleche in Kisten mit 75 Tafeln, Tafelgröße

in mm 370/₃₈₀    420/43Q    *75/₄₇₅    530/₅₃₀

per Kiste K 50-00    60-00    75-00    95-00

Tragnetzblech (Expanded Metal, métal déployé)

seine Erzeugung und Anwendung.

Das Tragnetzblèch besteht aus mechanisch geschlitztem oder eingeschnittenem und gleichzeitig gestrecktem Bleche, welches dann eine Art Gitter- oder Netzwerk mit rautenförmigen Maschen und schräg

stehenden Litzen bildet. Die zu bearbeitenden Metallbleche, sei es Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium etc., können jede beliebige Länge haben. Durch die erfolgte Streckung wird eine 2—12mal größere als die ursprüngliche Länge der Bleche erzielt. Das in der Praxis am

meisten für diese Zwecke verwendete Material ist weicher Stahl.

Nebenstehende Figur zeigt, daß der Rand des Bleches nicht geschlitzt werden muß und so einen Saum bildet, wie er namentlich für die Herstellung von Einfriedungen u. s. w. besonders vorteilhaft ist.

—ĆL

Vv:

Für die Länge des Tragnetzbleches ist die Richtung a—b und bei der Breite die Richtung c—d gemeint, dasselbe wird in Blättern von beliebiger Länge und einer Maximalbreite von 2⁻42 m erzeugt.

Ursprünglich wurde das Netzblech zum Ersatz für gewöhnliches Lattenwerk verwendet; als jedoch festgestellt und praktisch nachgewiesen wurde, daß durch das Einlegen von Tragnetzblech in. Betonschichten die Tragfähigkeit der letzteren verzehnfacht wird, wurde das Tragnetzblech in Verbindung mit Beton, Zement oder Mörtel sehr bald als ein höchst wertvolles Hilfsmittel für feuersichere und ungezieferfreie Plafonds, Fußböden und Abteilungswände verwendet, bei denen namentlich auf große Widerstandsfähigkeit, auf das möglichst geringe Gewicht sowie auf die Billigkeit der Gestehungskosten Rücksicht genommen wird.

Arbeitsvorgang bei der Anfertigung von Betonfußböden mit Einlage von Tragnetzblech.

♦

In der Unterkante des herzustellenden Fußbodens wird eine Bretterschalung hergestellt. Die Unterkante des Betonflözes kann entweder

4/

mit dem oberen oder mit dem unteren Flansch des Trägers flüchtig gehen. Auf diese Schalung wird nun das Tragnetzblech horizontal derart gelegt, daß die Breite der Maschen (c—d) mit der Richtung der Träger einen rechten Winkel bildet. Ferner ist darauf zu achten, daß das Tragnetzblech ungefähr 5 mm oberhalb der Unterkante des herzustellenden Betonflözes angeordnet wird. Hierauf wird der Beton aufgetragen, zu dessen Herstellung sich folgendes Mischungsverhältnis empfiehlt: 1 Teil Portlandzement bester Qualität, 2 Teile reschen Sand, 3 Teile kleinen Schotter.

*■ lit

mmi

fes;

-

»■

Ht»;

■

Ip

I®

Nach Herstellung des Betonflözes muß dasselbe durch 8 bis 14 Tage täglich hinreichend mit Wasser benetzt werden und darf eine volle Belastung erst nach 3 bis 4 Wochen nach Herstellung des Flözes stattfinden.

Plafondkonstruktion einfachster Art, für Arbeitssäle mit geringer Belastung, dann für Wohnungen, Schulen, Spitäler u. s. w. geeignet.

An die 3 m langen und in Entfernungen von 1-25 m liegenden, 80 bis 100 mm hohen gewalzten Eisenträger wird das Tragnetzblech auf die unteren Flanschen befestigt und der ganze Raum zwischen den Traversen mit Stampfbeton (Schlackenbeton) ausgefüllt ; darüber liegen quer über die Träger in Abständen von 0⁻60 m Polsterhölzer und der Pfosten- oder Bretterfußboden.

Die Plafonduntersicht wird mit gewöhnlichem Mauerverputz glatt gemacht und geweißigt.

Ein solcher Plafond hat bei 100 mm hohen Trägern eine Tragfähigkeit von 1400 kg per qm.

In ähnlicher Weise können auch Bedachungen (Sheddächer) hergestellt werden.

I Nummer des Tragnetzbleches

Breite

Höhe

der

Maschen in mm

Litzenstärke in mm

Gewicht in kg per qm

Preis per qm in Kronen

Wird vorzugsweise verwendet

für

tH Ol

03 03

102-0X0-6 10 2-5X1-25

1-60 1-80 3-94 3-40

CO -f GO

OH03CO^»0 1>- O -rH T+l rH r-H 7—( 7—( T—I r—I rH 030303

CDCDOOOOOOOO ^ £0 0 0

_01030303^^^03_rH rH

20 2-5 X 1‘0 20 2-5 X 1*5 75 6-0 X 3-0 75 4-5 X 3-0 75 6-0 X 4-5 754-5X4-5 150 6-0 X 3-0 150 6-0 X 4-5 150 4-5X3-0 753-0X3-0 10 2-5 X 1-5 20|3-OX3-0 40 4-5 X 3-0 40Ü3-0 X 3-0

1-80 1-80

3- 00 2-60

4- 35 3-00 3-15 2-30 6-25 4-20

5- 00 3-50

Verkleidung von Säulen, Trägern und solchen Konstruktionen, welche feuersicher umhüllt werden sollen.

, Stukkatur-(Einlage-)Netzblech für Decken ' und "Wände. Einlage für freistehende Betonwände.

Besonders widerstandsfähig, für möglichst einbruchsichere Wände.

Für Gartenzäune, Schutzgitter u. s. w.

Einlage in Betonflöze von Decken.

T*!'.

1-85

3-12

1-45

2-17

5-16

8-42

6-40

4-101

1-50

2-30

1-30

1-70

4-20

5-60

4-30

2-90

I Hürden für Binder, Pferdeausläufe u. s. w.

Einlage in Betonflöze von Deeken. Besonders widerstandsfähig, für möglichst einbruchsichere Wände.

Für Gartenzäune, Schutzgitter u. s. w.

Tabellen

der zulässigen Belastungen von Betonflözen, in welchen Tragnetzblech eingelegt ist. Betonmischung: 1 Teil Portlandzement, 2 Teile rescher Sand, 3 Teile Schotter.

A. Tragnetzblech Nr. 8.

Stärke des Betonflözes in cm

90

Zulässige Nutzlast in kg per 1 qm fur die Stützweite von

100 110 J 120 I 130 I 140 I 150 160 170 180 190 200 | 210 220 230 240

1208

1583

2088

2699

3408

4152

992

1302

1719

2222

2807

3421

cm

Stärke des Betonflözes in cm

829

1088

1437

1869

2350

2864

702

922

602

1218

1576

789

519

1044

1994

2432

1353

1711

2088

683

904

1172

1484

1811

453

595

789

1024

1297

1584

W H CO 05 O' W CO (f*- o co to CO

351

463

614

798

1013

1238

M O <1 O' 05 O © t—¹ tf»- ł—¹ I—4 Ot 05 M <1 tO bO

CO 00 05 Ił*- 05 IO co M 05 GO 05 o M O vj CO GO 00

Ci O O CO 03 rH COtXNOI (N CO lO

893

CO 05 o< oo to to O 05 M CO CO to GO O GO <1 Ql Ql

203

269

359

470

598

734

cm

Stärke des Betonflözes in

CO

1263

1740

2360

3042

10

3247

3491

B. Tragnetzblech Nr. 9.

Zulässige Nutzlast in kg per 1 qm für die Stützweite von 100 j 110 120 130 j 140 j 150 j 160 j 170 180 j 190 j 200 ; 210 j 220 j 230 j 240

1018

1400

1904

2454

2600

2816

cm

Stärke des Betonflözes in cm

836 697 589 504 435 379 332 1153 962 815 697 602 525 461 1566 1309 1109 950 822 717 630 2020 1689 1432 1228 1063 928 816 2155 1802 1527 1309 1133 989 869 2316 1936 1641 1406 1217 1062 933

CO b-    t>    CO    O    CO

05 o    io    CM    t—    CM

<M    IO    O    00

'■l O)    05    rf*.    05    tO

03 GO    rf**-    CO    05    Ql

Ol    03    M    CO

05 05 Ol n*. CO fcO Ol M <1 If*, to 05 <1 W 05 W LO H

207

289

398

518

550

590

CO O 05 CO I> <M 00 CO uO CO Ci CO H (M CO ^ tü iO

^ ^ ifk 05 tO H 00 Ol M tO W 05 bSOWlHOi^

151 I 5

213

294 j

385

408

437

10

C. Tragnetzblech Nr. 10.

cm

Stärke des Betonflözes in

90

2965

3766

Zulässige Nutzlast in kg per 1 qm für die Stützweite von

100 110 120 j 130 I 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

cm

Stärke des Betonflözes in cm

10

4721

11

5800

12

7003

8322

2394 1971 3041 2502 3814 3142 4687 3863 5659 4666 6727 5546

1649

2097

2631

3235

3909

4648

1399

1775

2234

2748

3321

3950

1200

1527

1918

2361

2854

4396

1039

1324

1664

2048

2477

2947

908

1158

1456

1792

2169

2582

799

1019

1283

1580

1914

2278

709

904

631

1138

1403

1699

2024

806

566

1016

1253

1518

1809

723

509

911

651

460

1124

1364

1625

JO. Tragnetzblecli Nr. 11.

821

589

1014

1230

1467

743

919

1114

1330

t'    IO    O    o

H CO    h    CO    H    H

O    CO    05    O    CI

379

487

616

762

926

1106

10

11

12

cm

Stärke des Betonflözes in

Zulässige Nutzlast in kg per 1 qm für die Stützweite von

90 j 100 I 110

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

cm

240

Stärke des Betonflözes in cm

1837

2375

2996

3696

4196

4484

1537

1987

1303

2508

3095

3514

3755

1686

1117

2129

1447

968

2622

1828

1254

845

2982

2257

1585

1096

744

3189

2564

2740

1958

2224

2376

1386

1713

1947

2080

965

658

1222

1510

1717

1833

855

1084

1340

1524

1627

i> CO t> l> H 'CO CO CO CO 05 CO lO

525 472 683 615 867 781 1074 968 1221 1101 1304 1176

O CO CO <1 Ol if*. 05 CO »4 O Ol tO

**•    «q -<j 05 05

386

351

459

585

727

827

883

o TH CM

H H H

E. Tragnetzblech Nr. 15.

Stärke des Betonflözes in cm

90

Zulässige Nutzlast in kg per 1 qm für die Stützweite von

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

cm

Stärke des Be~ tonflözes in cm

5    1094 880 722 601 508

6    1566 1261 1036 864 731

7    1762 1419 1165 972 822

8    1932 1556 1277 1065 900

9    2112 1700 1395 1163 983

10    2339 1883 1546 1289 1089

374

539

606

664

724

930

802

1> H CO (M l> ffi io CO \0 00 O CO H IN (M (N CO CO

io t> co cq Ci

t> m    CO    H    t>

H (N    (N    CO    CO    CO

CO t>(N    H    CO

© CO    Ol    lO    CD    (N

H (N    CO    CO    CO    rf

HiN^iOOS (N (N    CO    05    CO    r»

Ol CO    CO    co    ^

05 CO    00    »O    lO    CO

CO    O    ^    CO    CO

(M CO    ^    Tłi    lO

■^CKNiOHrl COHCOOiOrt io tO CD

t* O    CO    t>    05    t>

<M t>    l>    <M    05

CO lO lO CO CO

141

208

233

254

276

305

io CO CO

III. Stahl, per 100 kg.

K 145-00

Gußstalil, englischer, in allen Dimensionen . „ inländischer:

6—8    9—12    13—19    20—65

a) mit rundem, quadratischem oder achteckigem Querschnitte, Dicke in mm

185-00 146-00    122-00    112-00

b) mit I--1- oder (

Dicke in mm

/-förmigem Querschnitte,

3—6    6—10    10—15 über 15

K 184-00 145-00    125-00    110-00

W aggonf Iachf ederstalil, Querschnitt in mm

13/79    13/92

¹³/ll9

K 80-00 76-00    72-00

K 53-00 „ 57-00

Wagenfederstahl Ia, unbestimmter Länge „    „ bestimmter Länge

Werkzengstalil, Innerberger,

Querschnitt in mm 26/30    ²²/26 V22    ¹⁵/i5    ¹³/i3    ¹¹/n ⁹h

K 86-00 87-00 88-00 89-00 90-00 93-00 96-00

Dicke in mm

Eederdraht, Dicke in mm

3-1—3-4

3-8

4-2—4-6

K 52-00

50-00

48-00

Messingmusterdraht

Dicke in mm

Scheiben- und Banddraht,

0-4—0-5    0-57—0-71    0-75—1-7

K 232-00

K 260-00

248-00

232-00

von K 750-00 bis „ 900-00

Packfongdraht .

Stahldraht, Ia

Dicke in mm 0-7—0-8 1-0 1-05—1-25 1-3—1-6 1-74—2-7 2-76—4-0 4-5—13

K 360-00 320-00 270-00    230-00    220-00

Stukkaturdraht, 0-8 mm dick ..........

215-00    190-00

. . . K 61-00

Y. Nägel.

Eiserne Drahtstiften mit |-J- oder ^-Köpfen für Zimmerleute,

Tischler etc.

Drahtstärke in 7,0 mm oder

neue Nummer

Länge in mm

13

20

25

30

40

45

50

60

Preis per 1000 Stück in Kronen

0-10 0-12

0-12

0-14

0-14

0-16

0-16

0-18

0-18

0-18

0-20

0-20

0-24

0-28

0-34

0-20

0-24

0-28

0-34

0-40

0-44

0-28

0-34

0-40

0-46

0-54

0-64

0-80

0-44

0-48

0-52

0-62

0-56

0-74

0-90

1-06

0-74

0-84

0-84

1-06

0-96

1-16

1-06

1-20 1-32

1-36

1-68

1-48

1-88

2-34

Drahtstärke in Vjo mm oder

neue Nummer

Länge in mm

65

70

80

90

100

120

130 145

160

Preis per 1000 Stück in Kronen

1-52

1-72

2-10

1-92

2-52

2-26

2-12

2-98

2-78

3-30

2-52

3-08

3-78

3-00

4-16

4-42

5-56

5-24

7-00

7-80

8-00

9-90

8-80

13-20

11-36

15-20

17-20

9-80

11-60 12-60 17-20 19-10 19-10 I 21-00

Seheinhakenstifte mit Einstrich. Länge in mm Drahtstärke in ¹/₁₀ mm 20

20    25

20    25    30    20    25    30    40

20    22    22    22    25    25    25    25

per 1000 Stück Stnkkaturstifte, Länge in mm

K 0-70 0-80 0-78 0-95 MO 0-95 MO 1-25 1-60

20 25 20 25 30 25 30 40 25 30 40 Drahtstärke in ¹/₁₀mm 18    18    20    20    20    22    22    22    25    25    25

per 1000 Stück K 0-65 0-75 0-70 0-85 0*96 1-06 1-20 1-50 1-15 1-40 1-70

Messingdrahtstifte mit | — oder q- Köpfen :

Drahtstärke in l/l0 mm oder neue Nummer

mm

10

13

20

25

30

40

Preis per 1000 Stück in K

10

0-20

12

0-22

o o o ob ob tö

^ OO K)

13

14

16

ooooo

cs ch (£. ob th oc 00 łP- QO

^ CO (M <M tH iO l— 00 CM

ÓÓÓÓH

CO O CD co CO 05 OS CO

ÓÓÓH

1-10

1-12

1-50    2-04

Geschmiedete Eisennägel, a) Denar-, Fach-, Heller-, !

ÖC :cS •• Ö M g o

S3

§1

Ge-

Nummer

Denar

nägel

Fach

nägel

schmie-

dete

Ma-

schin-

Hellernägel

Huf

nägel

Geschmiedete

Maschin-

Lattennägel

steirische

nietbar

steirische

böh- rund- flügelmische köpfig köpfig

Kronen

so0D<iO5Cj*rf^O3!NDtt>Mi-*

M    M

8-00

12- 50

13- 00 15-50 19-00 25-30 31-40 38-00

50-00

OSMKltOMMMK -O 03 00 rf* CO CO o t I

ŚŚŚ8Ś888' ¹

3-40

3-70

3-90

4-20

1-06

1-20

1-40

2-70

3-10

3-50

3-90

4-40

3-40

3-70

1-30

3-90

1-52

1-16

Oh.(MiOCOO 'rH tH rH t-H Ol

65-00

96-00

4-50

4-90

5-80

7-20

3-70

2-10

2-60

3-00

4-90

5-60

6-00

7-00

4-20

4-50

4-90

5-80

7-20

8-00

1-70

1-90

1-10

1-32

1-40

2-30

2-76

3-20

3-50

4-00

1-30

1-50

1-70

1-90

2-20

1-76

2-10

2-30

2-60

3-20

klein mittel groß extragroß

„ 2-30 2-80 3-30 3-80 „ 0-56 0-56 0-70 0*80

b)    Kartatschnägel geschmiedete, steirische K 1-40 1‘60 l⁻80    —

mit Maschine erzeugte . ......

c)    Rahmnägel, geschmiedete, steirische

mit Maschine erzeugte.......

d)    Schloßnägel, geschmiedete, steirische . mit Maschine erzeugte .

45    50    55    60    65    70

mm

e)    Schindelnägel, Maschin-, Ia Länge in

K 0-50    0-60    0-70    0-80    0-95    1-10

f) Stukkaturnägel, maschinerzeugte klein

mittel

groß

K 0-60    0-70    0-80

g) Verzinnte Deck- und Schloßnägel, geschmiedet klein

mittel

K 1-70

1-90

groß

2-20

extragroß

2-50

VI. Schrauben und Nieten.

Schrauben und Schraubenmuttern:

mm 40    50    60    70    80    90    100    115

a) Gestellschrauben, Ia per 100 Stück Länge in

mit 4eckigem Kopf K 3'00 3⁻60 4'40 5⁻20 6‘00 7-00 8-00 9'00 „ 3-60 4-00 5-20 6-00 7-00 8-00 9-00 10-00

Länge in mm 130 145 160 180 200 230 260 290 320 mit 4eckig. Kopf K 10-20 11-60 13-60 15-60 20-00 26-00 32-00 42-00 52-00 „ 6 „    „    „    11-20    12-60    14-60    16-60    21-CO    27-00    33-00    43-00    53-00

b) Muttern, gepreßte, per 100 kg Durchmesser in Lochweite in viereckig sechseckig

Durchmesser in Lochweite in viereckig sechseckig

mm

12    14    16    18    20    23

5    6    7    8    9    10

K 104-00 92-00 82-00 74-00 70-00 68-00 „ 110-00 98-00 88-00 80-00 76-00 74-00

26    30    34    38    42    46

11-5    13    14-5    16    18    20

mm

K 66-00 64-00 62-00 60-00 58-00 58-00 „ 72-00 70-00 68-00 66-00 64-00 64-00

c) Muttern, geschmiedete, sechseckig, per 100 kg

Durchmesser in Lochweite in

mm    15    16    19    22    25    28

„    5    6    7-5    8-5    10    13

K 184-00 152-00 120-00 104-00 96-00 90-00

Durchmesser in Lochweite in

mm

23    38    42    46    52    60

16    18-5    21-5    24    27    33

K 86-00 84-00 82-00 80-00 78-00 76-00

d) Unterlagsscheiben, per 100 kg Durchmesser in mm Lochweite in „

Dur chm. in mm 28 Lochw. in

„ 1-20 1-80 3-00 4-20 5-80 7-40 7    8    9    10    11    12

b)    Faßnieten, „ 1000

Nr.

K    1-10    1-40    1-80    2-40    3-00    3-60    4-80    6-20

„    9-80    14-40    20-00    25-00    30-00    36-00    44-00    52-00

Blechn.

Faßn.

c) Kessel- und Tendemieten Durchm. in mm

10

11

12

per 100 kg K Durchm. in mm per 100 kg K

Eiserne Patentschrauben.

JDrahtstärke

in Vio mm

oder

Nummer

Länge der Schrauben in mm

10    13

15

17

20    25    30    35

40    45

Preis per 1 Gros (= 144 Stück) in Kronen

14—22

25

28

31

34

^ooo^n ,

t-H ^ lQ lO

6ÓÓÓ

42

00 (N ^ 00 ^ KO »O lO 50

Ô60ÔÔ

46

MCDO^OaO

lOlQtflCDI>l>

ÓÓÓÓÓÓ

50

60

^ooooooo tb db -j -ô as es tb OKKNXJOmOffi

HHOOOOOOO

dsticôcôcô-j'jdïdi

OOOOOiMI^O^O

65

d?¹t“'it1,7lÇ><?c?Ç>Ç><?

Q-jdbôcbcôdb-jdsci

OOOOîi^OOOîQO^

70

ÜOMHKmkoOOOO

cw^db^h^ôcDCÔob-âdi

0000(0^0!050K)CO

78

82

^oocoœtflœœoQOOO ,

C^I>-OOOîO-rH(MC£>O^CDOO

óó6ÓHHTHHŃ(b(Ń(ia

94

100

110

ôcâcôôtûïôâsti-ji^côtiôcDCÔ-j

OOOOOOOOOOOOOH^OTrf^OO

qjqso>i^wo5CfMHMMKMMOo

ÈÈéÈêêÈêèêtiiùè¹

séèÈêèÈÈêÈàtttè¹

Blau

24 h mehr. Über

s> a

©

t>D

-s S

°

S GQ

•S -S

Æ <0 -* >

à    ¹

ff»*

fcO

I -S

Eiserne Patentschrauben (Fortsetzung).

Länge der Schrauben in mm

Drahtstärke in Vio mm oder

Nummer

50 55    60

65

70

75

80

85

90

95

100

Preis per 1 Gros (= 144 Stück) in Kronen

14—22

28

31

34

42

46

50

60

65

70

76

1-36 1-48 1-44 1-66 1-68 1-80

1- 84 2-00

2- 10 2-30

2- 50 2-70

3- 10 3-40

3- 80 4-00

4- 30 4-70

2-12

2-50

2-90

3-60

4-30

82

4-80

94

5-60

5-20

5-00

100

6-50

6-00

5-60

7-00

6-50

7-60

2-08 2-24

2- 28 2-40 2-60 2-80

3- 10 3-30

3- 90 4-10

4- 60 4-90

5- 30 5-60

6- 00 6-40

7-00

8-20

7-40

8-80

2-40

2-56

3-00

3-50

4-40

5-20

6-00

6-80

7-90

9-40

2-56

2-72

3-20

3-70

4-70

5-50

6-30

7-30

8-40

2-72

2-88

3-30

3-90

5-00

5-80

6-60

7-80

2-88

110

8-00 8-70 9-40 10-00 10-80 11-60 8-80 9-60 10-40 11-20 12-00 12-80

10-00

12- 40

13- 60

8-90

13- 20

14- 40

3-04 3-20 3-40

3- 50 3-70 3-90

4- 10 4-30 4-50

5- 30 5-50 5-80

6- 10 6-50 6-80

7- 00 7-40 7-80

8- 20 8-70 9-20

9- 40 10-00 10-50 11-40 12-1012-80

14- 00 14-80 15-60

15- 20 16*00116-801

Blau angelaufen kostet jedes Gros Nr. 14 bis 42 um 12 h. dickere Sorten um 24 h mellt.

Über 100 mm lange Schrauben kosten nach Verhältnis mehr.

Firmatafeln.

Firmatafeln ohne Schrift für Metallbuchstaben.

Holztafeln, schwarz lackiert, per qm......

„    weißer Grund, per qm.......

Eisenblechtafeln, schwarz lackiert, per qm . . .

»    weiß    „    „    .....

K 14-00 „ 12-00 „    29-00

„ 26-00

Firmatafeln mit geschriebenen Aufschriften:

a)    aus Holz, schwarz lackiert, mit Goldschrift, per qm . . „

„    „ mit weißer Schrift, per qm . „

weiß lackiert, mit schwarzer Schrift, per qm . „

b)    aus Blech, schwarz, mit Goldschrift, per qm.....„

„ mit weißer Schrift, per qm . ... „ weiß, mit schwarzer Schrift, per qm . . . . „

24-00

20-00

16-00

40-00

36-00

32-00

Firmatafeln aus Zinkguß,

mit erhabener Schrift, Tafel und Schrift aus einem Stück gegossen :

mit Goldgrund und farbiger Schrift, per qm ....

„ farbigem Grund und Goldschrift, per qm ....

„ weißer Schrift, per qm . .

„ farbiger „    „    „ . .

. „ 144-00 . „ 115-00 . „    75-00

. „    57-50

»    n

„ weißem

Messing- oder Rotgußtafel mit polierter Schrift, per qm . . „ 230-40 Glastafeln mit Rahmen, schwarzer Grund mit Goldschrift, per qm „ 102-00

Preise einzelner Buchstaben in Kronen per Stück.

Größe der Buchstaben in mm

12

24

52

79

105

130

158

180

205

233

316

395

-4.

In Zinkgnß: Blockschrift ohne Schatten,

a)    farbig lackiert . .

b)    vergoldet.....

Blockschrift mit Schatten,

a)    vergoldet.....

b)    ganz vergoldet . . Lapidarschrift,

a)    farbig lackiert . .

b)    vergoldet.....

Gotische Schrift,

a)    vergoldet.....

b)    vernickelt ....

0-70 0-90 0-90 1-30

1-60 1-90

2-00

2-80

2-10

3-00

2-50

3-40

2-80

3-80

4-60

5-80

6-80

8-00

0-52 0-85 0-45 0-75

1-30

1-10

3-00

3-60

0-70

1-00

1-10

1-70

1-50

1-30

2-05 2-55 3-05 1-75 2-20 2-70

2-50

3-40

6-00

6-60

5- 00

6- 30

8-80

7-50

8- 40

9- 20

14-00

16-00

B.

In Messinggnß:

a)    galvanisch vergoldet

b)    vernickelt.....

0-60 1-00 1-50 0-50 0-85 1-30

1-80

1-50

2-40 3-00 3-60 2-00 2-60 3-00

10-50

8-80

Weichguß

auch unter den Namen Temperguß, schmiedbarer Guß, Weicheisenguß, Wienerguß bekannt, läßt sich bei 30 mm Stärke noch schweißen und ist für alle Arten von Werkzeugen und Werkzeugbestandteilen für Maschinenfabriken, Bauschlossereien, Mechaniker, Bauunternehmer, Eisenbahnen u. s. w. für die verschiedenartigsten Gegenstände mit großem wirtschaftlichen Vorteile zu verwenden.

Preise des Weichgusses.

Als Grundlage zur Preisberechnung dient die Anzahl der Stücke, die auf ein Kilo gehen, sowie die Beschaffenheit und Konstruktion der einzelnen Modelle.

Stücke über 1 kg schwer......

1—25 Stücke, auf 1 kg gehend . . . 26—50 51—75 76—100 101—150 151—200 201—250 251—300

m Arbeit per kg K 1-38

11

ii

ii

1-50

1-60

1-72

1-95

2-10

2-30

2-50

ii

2-75

Bei Zier- und Hohlguß oder bei Gußstücken, die sonstige Schwierigkeiten bieten, sowie bei Bestellungen von nur geringen Quantitäten nach separaten Modellen findet ein kleiner Preisaufschlag statt, dagegen werden die Modellkosten bei Bestellungen von über 500 Stück nicht in separate Aufrechnung gebracht.

Eisendraht

aus steirischem Hol&kohleneisen.

Nummer, zugleich Dicke des Drahtes in i/io mm

Preis

per 100 kg

Nummer, zugleich Dicke des Drahtes in l/]0 mm

Preis

per 100 kg

Nummer, zugleich Dicke des Drahtes in V₁₀ mm

Preis

per 100 kg

88888888888

CO 1> 00 05

O H M CO ^ CO QO

▼H tH t-H t-H t—II tH r—I

§§£88888888

ê88888é§8

Zaun- oder Spalierdraht,

3-1    3-4    3-s    4-2    4-6    5    5-5 ß

Dieke in mm

5Î

Preis per 100 m K 2⁻34 2'64 3‘24 4⁻00 4*40 4⁻80 6'40 7⁻60 weich geglüht „ 100 „ „ 3'50 4'10 4-48 5⁻20 5-80 6‘80 8-40 10'60 gut verzinkt im Vollbade.

Eisendrahtgewebe.

Nummern*)

Gewöhnliche Qualität besonders für Mahlmühlen

Primaqualität für Mühlen und Papierfabriken

Extra starke Qualität für Brauereien, Zuckerfabriken und Bergwerke

Preise per IminK

OJ to

fc©'"

GG

^    W to ui M

OOOtOGSOÜTCS

2-60

2-20

05 CO to tO M

o to O 00 h-*- os

2-40

3-00

3-60

4-40

5-60

8-00

88888888

l-i ^

8888888Ś

Oi

<x>

ë g

s'S

es

©

Î3C

■£ S

il

©

bS

Ci

B*

M M

©

SS

m

B rcf

• CD

g"

g*

'S

ö*

<D

Q-

Nummern*)

bis

67,

00 C5

872

iov₂

110

130

150

180

„ 10 . » 12 . „ 17 -

„ 80 . „ 100 . „ 120 . „ 140 . „ 160 . „ 200 .

Messingdrahtgewebe.

Gewöhnliche Qualität besonders für Mahlmühlen

7-00

6-40

6-00

5-60

4-80

4-40

4-80

5-20

5-60

6-00

6-60

7-00

8-20

10-00

12-00

16-00

20-00

24-00

30-00

Primaqualität für Mühlen und Papierfabriken

Preise per ln in E

9-60

8-80

8-40

8-00

7-60

7-00

6-80

6-80

7-00

8-00

8-40

8-80

9-60

12-00

14-00

18-00

22-00

26-00

32-00

Extra starke Qualität für Brauereien, Zuckerfabriken und Bergwerke

13-20

12-40

11-60

10-80

10-00

9-60

8-80

8-80

8-80

9-20

9-60

10-40

12-00

14-40

18-00

22-00

27-00

32-00

40-00

Für Zuckerfabriken.

Für Zuckerfabriken.

5 bis 12 Preßsiebe .

Kroisierte Zentrifugal-maschirien-siebe

10 „ 15 16 „ 20 22 „ 30 32 „ 40

19-00

13-60

11-60

11- C0

12- 00

5 bis 12 Preßsiebe j glatt .    .

5    „ 12 blind j kroisiert

10 bis 20| kroisierte Zentrifugal-

25 „ 30j maschinensiebe 20 kroisierte Zentrifugalmaschinensiebe mit Spangen

20-00

32-00

15-00

16-00

18-00

*) Die Nummer, welche jede Sorte Drahtgewebe bezeichnet, der Fäden oder Öffnungen per 26 mm Flechtraum.

die Anzahl

Drahtgeflechte für Einzäunungen.

Viereckiges Maschinengeflecht für Garten-, Park- und Waldeinzäunungen, Hühnerhöfe, Volieren, Fenster- und Oberlichtschutzgitter, Ventilations- und Durchwurfsgitter etc. von verzinktem und un-verzinktem Draht.

Maschen

weite

mm

unverzinkt, per 1 qm in Kronen Drahtstärke in Millimetern

3-4

3-1 2-8 2-5 2-2 2    1*8 1-6 1-4

1-3 1-2 1-1 1-0

1-20 1-00 0-90 0-80 0-70 0-60 — — — — — — —

1- 50 1-30 1-10 1-00 0-80 0-70 0-65 — — — — — —

2- 00 1-60 1*40 1-20 1-00 0-90 0-80 0-75 — — — — —

2- 60 2-20 1-80 1-60 1-40 1-30 1-20 1-10 1-00 — — — —

3- 20 2-60 2-30 2-00 1-80 1-60 1-40 1-30 1-20 1-15 1-10 — —

4- 00 3-40 2-90 2-40 2-10 1-90 1-70 1-50 1-40 1-30 1-20 — —

—    4-50 3-70 3-20 2-90 2-50 2-20 2-00 1-80 1-70 1-60 1-55 1-50

—    — 5-00 4-20 3-70 3’20 2-80 2-50 2-30 2-20 2-10 2-00 1-80

—    — 5-80 5-00 4-50 4-00 3-50 3-10 2-90 2-70 2-60 2-50 2*40

—    — — — 6-00 5-00 4-30 3-90 3-70 3-50 3-30 3-20 3-00

—    — — — — 6-40 5-60 5-00 4-40 4-20 4-10 3-80 3-60

Maschen

weite

mm

verzinkt, per 1 qm in Kronen Drahtstärke in Millimetern

3-4

3-1

2-8

2-5

2-2

1-8

1-6 1-4

1-3 1-2

1-1 1-0

1-60 1-301-20 1-00 0-80 070 — — — — — —

1- 90 1-701-50 1-30 1-101-00 0-90 — — — — —

2- 40 2-001-701-501-301-101-00 0-90 — — — —

3- 20 2-80 2-30 2-00 1-70 1-50 1-40 1-30 1-20 — — —

3- 80 3-20 2-80 2-50 2-20 1-90 1-70 1-50 1-40 1-30 1-25 —

4- 60 4-00 3-50 3-00 2-60 2-30 2-00 1-80 1-60 1-501-40 —

—    5-50 4-50 3-80 3-40 2-90 2-60 2-30 2-10 1-90 1-80 1-75

—    — 5-80 5-00 4-40 3-80 3-40 2-90 2-60 2-40 2-30 2-20

—    — 6-80 6-00 5-40 4-90 4-20 3-70 3-30 3-10 2-90 2-80 _____ 7-50 6-40 5-60 4-80 4-30 4-CO 3-70 3-50

I _____ 7-00 6-50 5-80 5-00 4-70 4-40 4-20

1-70

2-10,

2-60,

3-30,

4-00

Sechseckiges Maschinengeflecht mehrfach gedreht und im Stück galvanisch verzinkt für Einzäunungen, Hühnerhöfe und Vergitterungen leichterer Art; geeignet besonders zu Stukkaturarbeiten.

Maschenweite in mm

0-8 1-0

Drahtstärke in Millimetern

1-1

1-2

1-4

1-6

1-8

2-0

Preise in Kronen

76

64

51

0-50

0-60

45

0-60

0-65

0-75

38

0-70

0-70

0-80

32

25

19

16

13

1-50

1-70

lOiOOOO

Ó0HHŃ

0-75

0-90

1-10

1-40

0-80

1-10

1-20

1-50

1-90

0-85

1-10

1-20

1-60

l-J- l-^ l-i o

CR M- ö ob

o o o o o

0-95

1-20

1-20

Verzinkte Eis

Drahtdicke in :

Preis per 100 m K 12-50 Drahtdicke in mm

4-6    4-2    3-8    3-4    31

8-60    7-25    6-20    5-25    4-40    3-75

2-8    2-5    2-2    2-0    1-8    1-6    1*4

Preis per 100 m K

315    2-60    215    1-80    1-60    1-30    110

Stahlstachelzaundraht aus 2⁻5 mm dicken verzinkten Stahldrähten gedreht :

zweispitzig bei 6 cm Stachelentfernung per 100 m . . . K 9'00

. „ 8-00 . „    13-00

. „ 11-50

1

n ' n x w

vierspitzig „    6 „

» « 12 „

„    100    „    .

n 100 „ . „    100    „    .

Krampen (Drahtklammern) : Länge in mm

verzinkt

Hakennägel (Stukkaturhaken), 25 mm lang, per mille . . , K 1-20

Einfriedungsgitter, u. zw. :

Maschinengeflechtgitter mit 80, 65, 50 oder 40 mm Maschenweite bei 3‘4, 31, 2‘8 resp. 2-2 mm Drahtstärke, in Feldern zu zirka 2 m Länge, mit Rahmen je nach Höhe von 11 bis 15 mm starkem Rundeisen, per laufendes Meter 80 cm hoch 100 „    „

125 „    „

K 3-00

3-50

4-50

© iß

5-25

Steif gekripptes Gitter mit 80, 65 oder 50 mm Maschenweite bei 4'6, 4*2 resp. 3⁻8 mm Drahtstärke, in Feldern zu zirka 2 m Länge, mit Rahmen je nach Höhe von 11 bis 13 mm starkem Rundeisen, per laufendes Meter 80 cm hoch 100 „    „

125 „    „

150 „

K 5-00

6-00

7-50

9-00

Anleitung für Selbstmontierung.

Die Holzpackstalle sind je nach der Zaunhöhe und je nach der Verwendung, ob Zwischen-, Spann-, Eck- oder Endsäule in verschiedener Stärke und Beschaffenheit zu wählen.

Bis zu 1 m Zaunhöhe, die Zwischensäulen ca. 80 qmm dick mit ca. 40 cm Verlängerung für die Erde.

Die Eck-, End- und Spannsäulen ca. 100 qmm dick mit ca. 75 cm Verlängerung für die Erde.

Bis zu l⁻50 m Zaunhöhe, die Zwischensäulen ca. 100 qmm dick mit ca. 60 cm Verlängerung für die Erde.

Die Eck-, End- und Spannsäulen ca. 140 qmm dick mit ca. 100 cm Verlängerung für die Erde.

Bis zu 2 m Zaunhöhe, die Zwischensäulen ca. 120 qmm dick mit ca. 80 cm Verlängerung für die Erde.

Die Eck-, End- und Spannsäulen ca. 175 qmm dick mit ca. 125 cm Verlängerung für die Erde.

Bei Zwischensäulen sind Stützen nicht nötig, dagegen müssen die Spann- und Endsäulen je eine und die Ecksäulen je zwei Gegenstützen, in der Zaunlinie stehend, erhalten.

Bei Zäunen von Einzäunungsdrähten sind die Zwischensäulen ca. 5 m voneinander entfernt und alle ca. 50 m eine Spannsäule zu setzen. Nach diesem bezeichnet man die Stehen, wo die Drähte an der Säule kreuzen und beginnt mit dem Aufspannen, indem der Draht an der Endsäule entweder in der Öse einer durch die Säule gesteckten Anspannschraube zu befestigen oder einigemal um die Säule unter Befestigung mit Klammern herumzuwickeln ist. Dann läßt man die Drahtrolle bis zur nächsten Spannsäule entlang abrollen und dort muß der so aufgewickelte Draht mittels Spannhebel stramm angezogen werden, während er an die vorher angemerkten Stellen mit Klammern fest anzuschlagen ist.. Bei Ecksäulen empfiehlt es sich, die Drähte nicht abzuschneiden, sondern ebenfalls unter Befestigung mit Klammern zu umwickeln und dann weiter zu spannen.

Bei Zäunen mit Drahtgeflecht dürfen die Zwischensäulen höchstens 3 m voneinander entfernt stehen, während Spannsäulen alle 50 m zu setzen sind. Das Drahtgeflecht näht man auf die sogenannten Spanndrähte, welche einfache Drähte oder Litzen und in Entfernung von 50 bis 100 cm übereinander aufgespannt sein können. Nachdem die Spanndrähte gezogen sind, was in derselben Weise wie oben beschrieben auszuführen ist, beginnt man mit dem Befestigen des Geflechtes, u. zw. so, daß die Geflechtrolle aufrechtstehend, am ersten Packstall mit jeder Endmasche durch kleinere Klammern angeschlagen, dann den

Spanndrähten entlang stehend anfgerollt nnd an den kommenden Säulen, nachdem es sehr stramm angezogen, ebenfalls mit Klammern angeschlagen wird. Das so ausgespannte Geflecht heftet man dann Masche um Masche mit dem Nähdraht durchziehend und diesen um die Spanndrähte herumwickelnd an.

Ferner ist noch zu berücksichtigen, daß sowohl Geflecht wie Drahtstränge an der Außenseite des Zaunes resp. der Packstalle angeschlagen werden.

Um die Holzpackstalle gegen Fäulnis zu schützen, ist es ratsam, die für die Erde bestimmten Teile mit Teer, Karbolineum oder sonstigen antiseptischen Mitteln zu streichen.

Beleuchtungswesen.

14- 16»/*

7- 10%

15- 20 %

16- 18% 10-15%

8- 10% 18—20 % 25—33% 20—25%

Bei Beleuchtung durch Tageslicht mittels seitlicher Fenster im allgemeinen genügt es erfahrungsgemäß, daß die Lichtöffnungen von Räumen mäßiger Größe, deren Ausmessungen untereinander das Doppelte nicht überschreiten, folgende Prozentsätze von der Fußbodenfläche des Raumes aufweisen, wobei die Höhe einer Lichtöffnung mindestens die halbe Höhe des zu beleuchtenden Raumes erhalten soll, u. zw.: bei Wohnräumen

„ Nebenräumen und Gängen

„ Bureaus........

„ Werkstätten......

„ Magazinen........

„ Stallungen.......

„ Restaurationen......

„ Bildersälen.......

„ Schulzimmern ......

(oder 0'2—0'25 qm per Schüler).

Fenster von gleichem Flächenmaß, aber ungleichen Höhen, erleuchten den gleichen Raum im Verhältnis ihrer Höhen.

Wo durch das architektonische Wohlverhältnis bedingte Höhen gegeben sind, läßt sich daraus die Breite der Lichtöffnung oder durch bedingte Breiten die Anzahl derselben so bestimmen, daß die Summe der Flächen derselben multipliziert mit dem dritten Teile der Höhe eines Fensters, gleich dem %„—%₀ Teile des Kubikinhaltes des Raumes ist.

Für Oberlichten in Räumen ohne Seitenfenster und bei Shed-bauten ist deren gleichmäßige Verteilung mit beiläufig 25% der Fußbodenfläche hinreichend.

Für Stiegenoberlichten ist die Weite der lichten Spindel so zu wählen, daß deren Ausmessungen nicht viel von dem fünften Teile der Höhle des Stiegenhauses abweichen.

Der Lichtverlust beim Durchgänge der Lichtstrahlen durch Glas beträgt zirka:

4— 5% bei gewöhnlichem Fensterglase,

9—12%    „    doppelten und

6—10°/o » Spiegelglas 30—60% „ matt geschliffenem Glase 35—75% » Milchglas 80—90% „ grün und rotem Glase 30—50% „ Gußglas und Drahtglas 30—35% „ orangefarbigem Glase 70—85%    „    bestaubten Oberlichten.

Die Menge der reflektierten Lichtstrahlen beträgt bei gewöhnlichem Glase bei einem Einfallswinkel von

85 Graden

0    50    70    80

4    6    16    39    67%

und die Ablenkung, welche ein Lichtstrahl durch ein Prisma erfährt, ward vermittels der sogenannten Luxferprismen zur Lichtverteilung in ungünstig beleuchteten Bäumen benützt, wobei die Helligkeit eine

3—17fach größere als jene gewöhnlich verwendeter Glasscheiben ist.

Als Lichteinheit für künstliche Beleuchtung ist allgemein die Normalkerze angenommen, welche aber in Österreich, Deutschland, England und Frankreich verschiedene Lichtstärken hat, die zueinander in folgendem Verhältnisse stehen:

Österreich-Ungarn u. Deutschland.. .Englische...Französische...Hefner-

Licht 1-200

Normalkerze

0-977

Carcellampe

...0-102 ...

Aus der Lichtstärke und der Entfernung von der Lichtquelle ergibt sich die Helligkeit und diese nimmt im umgekehrten quadratischen Verhältnisse mit, der Entfernung des beleuchteten Punktes von der Lichtquelle ab.

Das Maß für die Helligkeit ist die sogenannte Meterkerze und bedeutet jene Helligkeit, die von einer Normalkerze in der Entfernung von 1 m bei senkrechter Bestrahlung auf einer Fläche erzeugt wird.

Die geringste Helligkeit zum Lesen sind 10 Meterkerzen, für dauernde schriftliche Arbeiten werden also 30—40 und für Straßenbeleuchtung 2 Meterkerzen erforderlich

Für künstlich zu beleuchtende Räume wird die Höhe der Flamme ■derart bestimmt, daß sie mit 0'7 vom Halbmesser der Fläche des zu beleuchtenden Raumes wird. Keinesfalls dürfen die Flammen in das Sehfeld ■des normal gerichteten Auges fallen, und man nimmt für eine gute Beleuchtung an, daß per 1 qm Bodenfläche

. 2%— 3 Normalkerzen-Leuchtkraft •2-4

» 3 — 5    „    „

für Wohnräume in Hotelzimmern

„ Restaurationen . .

„ Wirtschaftsräumen

3—4

3—5

7. - 1

„ Bureaus.....

„ Werkstätten . . .

10 —15

„ .Gängen und Stiegen „ Gesellschaftsräumen „ Festräumen . .

„ Konzert- und Ballsälen .... 6    —10

1 -27s 73 - 72

„ Bahnhofhallen . . .

„ Höfen und Straßen .

■erforderlich sind, wobei in öffentlichen Anlagen Lampen von 20—25 Normalkerzen in Anwendung kommen, die 2-0—2-4 m hoch und in Entfernungen von 25—30 m bei Hauptstraßen, dann 40—50 m bei Nebenstraßen und 6—8 m in Restaurationsgärten angebracht werden.

Gegenwärtig unterscheidet man künstliche Beleuchtungen mit Kerzen, Öllampen, Petroleum, Spiritusglühlicht, Kohlengas, Ölgas, Benzin-, Ligroin-, Gasolin-, Luftgas, Azetylen und Elektrizität ; — und eine vergleichende Zusammenstellung dieser gebräuchlichsten Lichtquellen gibt umstehende Tabelle :

Beleuchtungsart

Lichtstärke in N.-K. zirka

Stoffverbrauch per Stunde

Eine Stunde Brenndauer kostet bei

100 N.-K.

Ver

gleichung

dem hier genannten Lichtkörper

in Hellern

Kerze.........

Öllampe........

Spiritus-Glühlicht ....

„ Vollbrenner . . Kohlengas-Argantbrenner „    Schnittbrenner

„    Auerbrenner    .

Ölgasflamme offen . . . Benzin-Legroin-Gasolinluftgas ....

Azetylengas.....

Elektrische Glühlampe Nernstlampe Osmiumlampe Bogenlampe

Gasflamme .

10

30

35

40

30

60

27

18

45

20

30

30

50

50

16

150

25

500

12

250 „ Gas

OQNCOOJH - S L- ^ (M

200

120

250

170

170

100

1—1 (M CO Tl H

20

50 Watt 270    „

40

HMM

CO tO CO DO

sssêszêssïssgzssssêz

Kerzenbeleuchtung.

Kerzenpreise in Wien.

per Paket

Apollo-, Milly- oder Stearinkerzen 4, 6 und 8 St. auf 1 Pak. à 560 g K 0⁻94

19

??    »    »    Vf.    ...    n

„ Salonhohlkerzen m. geripptem Konus 6 „

6 u. 8 „

„ Konusvollkerzen m. geripptem Konus 6 „

Stearin-Hohlkerzen

„ Konusvollkerzen m. gerippt. Konus 6 „

„ Nachtlichter .

„ Salon-Hotelkerzen, konisch . . . 6 „

„ Wiener Konushohlkerzen mit geripptem Konus

Milly-Hohlkerzen

Angloker z en.....

Paraffinkerzen, gerippte Unschlittkerzen . . .

6 u. 8 „    „

• • 8 „ „

v—f rH T-i

„ „ oOO „ „ » r> 500 „ M * „ 500 „ „

n n öOO „    „

1-08

0-76

0-64

0-64

Beleuchtungsfackeln aus Cerasin für öffentliche Umzüge (Illuminationen) mit beiläufig zweistündiger Brenndauer in W und Regen rauchlos und ohne Abtropfen helleuchtend, mit 60 cm langem Holzstiel zum Halten, per Stück.....

ind

aus

aus

Guß- Bronze- Silbereisen guß legierung

aus

Preise der Kerzenleuchter,

d)    Armleuchter aus Silberlegierung,

zu

6 Lichtern

K 35-00 40-00 51-50 63-50 74-00

Ölbeleuchtung.

Die Rübölbeleuchtung findet nur noch in besonderen Betrieben und bei geschlossenen Laternen statt, wobei die Beleuchtungskörper (Bergwerkslampen, Laternen) ähnliche Preise wie jene der Petroleumbeleuchtung aufweisen.

Doppelt raffiniertes Rüböl kostet dermalen in Wien, per 1 . . K 0-80

Handlaterne für Ölbeleuchtung, komplett eingerichtet, per Stück :

groß

klein

«) gewöhnliche Hauslaterne . .

Stallaterne . .

c) patentierte Sicherheitslaterne

Petroleumbeleuchtung.

Die Beleuchtung mit Petroleumlampen ist am meisten verbreitet und von allen Beleuchtungsarten und unter allen Verhältnissen die billigste, wenn auch deren Feuersicherheit die Verwendung widerrät; durch stationäre Anbringung der Lampenkörper, ferner durch Verbesserungen an den Brennern und Verwendung reinsten raffinierten Petroleums sowie durch eine regelmäßige und rationelle Reinigung und Füllung der Lampen ist sowohl der Feuers- als auch Explosionsgefahr schon sehr entgegengearbeitet worden und empfiehlt es sich unter allen Umständen und besonders bei Industrieanlagen eigens geschulte Individuen als Lampisten zu verwenden, welche das Reinigen, Füllen und Anzünden der Lampen besorgen und den Petroleumvorrat unter feuersicherem Verschluß halten.

Preise von Petroleumlampen in kompletter Armierung mit Brenner und Docht, jedoch ohne Petroleumfüllung:

P'lachbrennerbreite in mm

10

12

15

18 20

Preis in K per Stück

Wandlampen aus Blech mit Beflektionsschirm . Wandlaternen mit Blechgefäß für Petroleum an 3 Seiten verglast . . . Hängelampen einfacherer Ausstattung, für Fabrik-und Arbeitsräume, Küchen, Ställe u. dgl. inki. 1 m langer Drahtkette . Hängelampen in verzierter Ausstattung, für Wohnräume inki. P25 m bronziertem Drahtbügel Stehlampen mit Glas- oder Gußkörper samt Mattkugeln ........

2-00

2-80

1-70

4-40

5-50

Wandarmlampen verziert, mit

Mattkugeln.......

Hängelampen besserer Gattung ..........

Stehlampen mit Verzierung .

2-80

3-40

2-00

5-20

6-00

3-50

4-00

2-25

7-00

7-00

4-25

4-70

5-00 5-50

5-75 6-00

5-50

6-00

6-50

7-00

2-80 3-20 3-50

4-00 4-50

9-00

10-00 12-00 14-00

9-80 12-50

15-00

17-00

18-00 20-00

Kundbrenner im Durchmesser von mm

6-00

7-00

10

12

15

20

25

Preis in K per Stück

8-0010-0012-00 15-00

18-00 24-00

9-00

7-50 10-00

11- 00 13-50

12- 0014-00

17- 00 21-00

18- 00 22-50

30-00

36-00

Petroleumfackeln

für Außenbeleuchtung, bei Bauten, Montagen etc.

Kerzen-Leuchtkraft

80

120 I 120 1 120 I 120

Petroleum verbrauch per Stunde . kg

Inhalt der Lampe.......„

Länge der Lampe Gewicht der Lampe, leer .... kg Preis ohne Pickenstock

« mit „    ..... „

„    „ gußeisernem Behälter . . .

cm

0-25

0-40

0-40

2-00 3-00 3-00

0-40

75

1-25

16

75

2-60

24

75

1-75

0-40

1-75

4-30

6-10

6-60

28

20    30

Spiritusbeleuchtung.

Die Beleuchtung mit 95%igem sogenanntem Lampenspiritus in eigen hiezu konstruierten Lampen ist verhältnismäßig billig und kostet eine gewöhnliche Lampe per Stück . K

eine solche für Spiritusglühlicht, per Stück........„

Der denaturierte Lampenspiritus kostet derzeit in Wien per 1    „

7-00

15-00

0-45

Ligroinbeleuchtung.

Ligroinbeleuchtung (sogenannte transportable Gasbeleuchtung mit Ligroine, ohne Docht und ohne Zylinder) :

Die hier angesetzten Artikel haben ein kleines Reservoir für Aufnahme des Ligroingases für etwa 8 Stunden Brennzeit; dieselben sind ganz von Metall angefertigt und mit Brenner, Glaskugel etc. versehen.

a)    Wandlampe mit Schirm

b)    Verzierter Wandarm mit Mattglaskugel . „

c)    Tischlampe mit    verschiebbarer Flamme „

g)    Wandlaterne samt Korb, Brenner und Glasung, komplett,

per Stück......................

li) Gartenlaterne wie vor und auf einer Säule stellbar, komplett, per Stück........ ..........

i) Straßenlaterne mit allem wie bei g und auf einer Säule stellbar, komplett, per Stück.............

lackiert bronziert

K 20-00

„ 28-00

36-00

Je) Stehlampen für Küchen und Bureaus, mit Sonnenbrenner, per Stück...............von K 3"00 bis „

6-00

Offene Gasbrenner, d. h. ohne Glühkörper in verschiedener Ausführung :

a) Breitbrenner, für Bauten, Fabriken u. dgl. geeignet, hat 18 Kerzen Leuchtkraft und verbraucht 60 g Gasöl per 1 Stunde. Preis des Brenners ohne Lampe und Hahn „

ß) Regulatorbrenner mit Schmetterlingsflamme, hat bis 18 Kerzen Leuchtkraft und verbraucht je nach der Flammengröße 30—50 g Öl. Preis des Brenners ohne Lampe und Hahn „

y) Sturmbrenner, liefert 8—32 im Kreise stehende strahlenförmige Flammen, welche groß oder klein zu stellen sind und im stärksten Winde nicht verlöschen ; alle drei Brenner funktionieren ohne Rauchentwicklung.

2-00

6-00

31

Preise und Leuchtkraft der Sturmbrenner ohne Lampe

Kerzen-Leuchtkraft Konsum stündl. Preis

12

8flammig

16

32

50

70

85

160

K 9-00 11-00 15-00 13-00 20-00 18-00

54-00

80-00

Gasbeleuchtung.

Qualität.

Das spezifische Gewicht des Leuchtgases soll mindestens 0-419 sein, wobei die gänzliche Abwesenheit der Kohlensäure, des Ammoniaks und aller Schwefelverbindungen vorausgesetzt ist. Man prüft auf Kohlensäure mittels klarem Kalkwasser, in welchem keine oder nach längerem nur eine sehr geringe Trübung erfolgen darf. Schwefelverbindungen werden durch Bleizuckerlösung und Ammoniak dadurch erkannt, daß mit alkoholischer Alkanninlösung präparierte Papierstreifen sofort blau gefärbt werden, nachdem man den trockenen Streif mit destilliertem Wasser schwach befeuchtet hat.

Flammenanzahl für die Beleuchtung des Raumes durch Gasflammen.

Ausmessungen des Raumes

Grundfläche in qm

Höhe in m

Anzahl der nötigen Flammen

Höhe der Flammen über dem Boden in m

o o o o

CM CO i-O O

O O O ■“ OOiOCOO

H i-l N CO iQ

CO -O ca

H CO »O H H H

CO lO o o o

r—i

CO CU to

s 3    3    3

XJl

K -o w'bo >-»

OOO'OOM

2-0 bis 2-2 2-2 „ 2-4 2-4 „ 2-8

2- 8 „ 3-5

3- 5 „ 4-0

4- 0 „ 4-5

4- 5 „ 5*5

5- 5 „ 6-0

Es ist die Anordnung der Flammen so zu treffen, daß je eine Gruppe derselben ein quadratisches Beleuchtungsfeld erhält, das durch günstige Verteilung der Flammen gleichmäßig erhellt werden kann.

deren Grundausmaße voneinander bedeutend abweichen und die kürzere Abmessung kein Vielfaches der längeren ist, empfiehlt sich außer der Anbringung von Kronleuchtern die Anordnung von Wandarmleuchtern.

Bei Räumen

Für eine festliche Beleuchtung der Räume ist die doppelte Anzahl der angegebenen Flammen erforderlich und gewöhnlich für je 8 kbm Luftraum eine Flamme in Rechnung zu setzen.

Die künstlerische Gestaltung der Decken und des Raumes überhaupt ist auf die Anordnung der Beleuchtungskörper von Einfluß, jedoch soll man bei hohen Räumen die Beleuchtungskörper nicht über dem dritten Teil der Raumhöhe anbringen.

Beiläufige Dimensionen und Verhältnisse für Leitungsröhren.

Lichter Durchmesser der Röhren in mm

Länge der Leitung in m

12    15    18

21

24 ! 27

30

Zahl der durch die Leitung gespeisten Flammen

10

13

19

10

-O 05

Ol iO

26

25

31

60

39

100

51

150

350

co co os i—ł Ü’ 00 rf*.

© CD <M HO CD T—< Ol CD »O

T-l 00

tH

h-¹    05 M.

GO K> CO

HO XO O O HNC0 02

Ol tO

-J05MK

O O O to

02 tO M- I-Ł OO'OiO

00 05

CO

CCOO

H(MiO

O CD O

tH t-H

(M CD GO

CO

T—i CO

Messing- und Kupferröhren dürfen als Zuleitungen nur bei den Beleuchtungsapparaten Verwendung finden, da in ihnen ein höchst explosibler Körper gebildet wird.

Gasfabrikation.

Kosten von Steinkohlen-Gaswerkseinrichtungen für Städtebeleuchtung

(per Brenner in Kronenwährung).

Gebäude ohne Gasbehälter

Kanalisation.......

Zweigleitungen .....

Gasbehälter samt Bassin .

Betortenöfen.......

Kondensation......

6-50

20-50

2-60

9-25

5-20

1-50

0-35

Waschapparate . . .

Kalkreiniger.....

Gasmesser (Stationsuhr)

Regulator......

Fabrikleitungen . . .

Totalkosten per 1 Brenner ohne Kandelaber und Laternen . . „    48*70

0-19

1-45

0-55

0-20

0-60

1 kbm Leuchtgas kostet in Wien und 1 kbm Heizgas . . .

0-14

31*

Kosten einer Steinkolilengaseinriclitung: für gewerbliche Anlagen. Die gesamte Einrichtung bis auf eine Anzahl von 500 Flammen und mit einem Gasbehälter von zirka 455 kbm kostet zirka sonach per Flamme .

K 14000-00 bis K 15000-00 . . K 28-00 bis K 30-00

K 20-00 bis „ 25-00 „ 12-00 „ „ 15-00

Installation einer Gasflamme, bestehend aus der schmiedeeisernen Rohrleitung und den Brennern, fix und fertig montiert, per Flamme je nach der Ausdehnung der Rohrleitung :

bei der Straßenbeleuchtung in Fabrikanlagen ....

Die letzgenannten zwei Preisangaben wurden lediglich zum Zwecke einer approximativen Vorschätzung gemacht.

Einrichtung von Ölgasanlagen zur Erzeugung von Leuchtgas aus Petroleumrückständen, Braunkohlenteer, Paraffinöl, überhaupt flüssigen Fettstoffen, dann aus Oleum amelicum.

Die hier abgebildete Anstalt zur Erzeugung von Gas aus Petroleumrückständen, Braunkohlenteer, Paraffinöl, überhaupt flüssigen Fettstoffen und auch aus Oleum amelicum oder Fuselöl (Rückstände der Spiritusraffinerie) eignen sich hauptsächlich für solche industrielle Etablissements, wo entweder wegen zu geringen Gaskonsumes der Betrieb der Anstalt kein kontinuierlicher sein kann oder wo zu wenig Platz für eine Steinkohlengasanstalt vorhanden, dagegen bestehende kleinere Lokalitäten zur Verfügung stehen oder wo überhaupt der Preis der Steinkohle ein zu hoher ist.

Die Öfen sind derart konstruiert, daß ohne Betriebsstörung jede Retorte ausgewechselt werden kann und daß die Zuführung der zu vergasenden Stoffe mittels eines Automaten geschieht. Kondensator, Wäscher und Reiniger sind in einem Apparate vereinigt. Man erzeugt per Stunde und Retorte durchschnittlich: aus Petroleumrückständen, Braunkohlenteer etc. 3 kbm, aus Oleum amelicum 4-15 kbm Leuchtgas. Zur Bestimmung der Selbstkosten des Gases aus Petroleumrückständen etc. einerseits, aus Oleum amelicum anderseits diene folgende, der Praxis entnommene Rechnung. Die Minimalproduktion per Tag mit 28"3 kbm,

Abbildung einer Ölgasanlage. Grundriß.

Hü

Mb

öSSI

.ff© W/bmzm.

OM

Längenschnitt.

JiJMl

Fri

111 H 1! 1 11 11 11

ïï

^InrrannniiEmnnnnfe EB3|j|¥innnnp3nmj7TO

I ,■■■    , ■—fr

1    îrnl I    ffl

I!

ii

Pül

Hf

il!

fili

a Ofen. — b Automatische Stoffzuführung. — c Reiniger, gleichzeitig Kondensator und Wäscher. — d Stationsgasmesser. — e Glockeneingangsschieber. — / Gasbehälter. — g Glockenausgangsschieber. — h Regulator. — i Manometerbrett.

demnach per Jahr mit 10329-5 kbm angenommen, ergibt für diese Jahresproduktion demnach bei einer durchschnittlichen Ansbeute von

62⁻3 kbm Gas aus 100 kg Petro- | 73-6 kbm Gas aus 100 kg Oleum

amelikum

leumrückständen etc.

erforderlich

14035 kg Oleum amelicum

à K 0-27......

Zur Vergasung von 100 kg erforderlich

16580 kg Petroleumrückstände etc. à K 0-30 . K 4974-00 Zur Vergasung von 100 kg Rohstoff erforderlich 250 kg Kohle ;

414-5 q Kohle à K 3-00 „ 1243-50 365 Tage Bedienung à K 3-00 .....

Verzinsung u. Amortisation

des Anlagekapitals . . „ 540-50 Kosten für 10329-5 kbm . K 7853-00

n n    10»

Nach vielfach angestellten photometrischen Versuchen ist die Lichtstärke einer Olgasflamme von 0-0354 kbm Konsum per Stunde äquivalent der Lichtstärke einer Wiener Steinkohlengasflamme von 0"1415 kbm stündlichem Konsum. Die Lichtstärke des Gases aus Oleum amelicum ist noch größer als die des Petroleumgases. Bei Annahme von gleicher Licht-

K 3789-45

„ 1095-00

0-76

Rohstoff 250 kg Kohle ;

350-87 q Kohle à K 3*00 „ 1052-61 365 Tage Bedienung à K 3-00 ....

Verzinsung u. Amortisation des Anlagekapitals . . „ 540-50 Kosten für 10329-5 kbm . K 6477-56 1-0

„ 1095-00

0-63

stärke beider stellen sich die Kosten per Flamme und Stunde mit O0354 kbm Konsum :

h 1-35 „ 1-15

für Gas aus Petroleumrückständen etc. auf für Gas aus Oleum amelicum auf.....

Bei einer maximalen Brenndauer der Flammen von 5 Stunden per Tag und Betrieb der Anstalten nur bei Tage, wobei die Größen der Gasbehälter so gewählt sind, daß während des Sommerbetriebes höchstens jeden zweiten Tag gegast zu werden braucht, kostet die Anlage :

Anzahl

der

Flammen

Anzahl der Retorten

in

in

Betrieb Reserve

Gasbehälter

Inhalt Durchin messer kbm in m

Höhe in m

Erforderliche Größe der Räume in qm

Approx. Gewicht in kg

Preise in K

BMI-i O Cu O

o o o

05

88

500

600

700

800

hhhhhhhh

coćo!oaooio!ot>ai

HrlHHH

>p ip <x> qp o cp >p o (NŃtŃcŃicbcbcbcbsb

3000

4000

4400

6200

6500

8250

8800

9500

10000

2940

3570

6825

8400

9660

11550

12600

Bei einer maximalen Brenndauer der Flammen von 16 Stunden per Tag und Betrieb der Anstalten bei Tag und Nacht:

Anzahl

der

Flammen

Anzahl der Retorten

in

in

Betrieb Reserve

Gasbehälter

Inhalt Durchin messer kbm in m

Höhe in m

Erforderliche Größe der Räume in qm

Approx. Gewicht in kg

Preise in K

100

150

200

300

400

500

Ü¹ 05 CO CO ł—¹

tH

tH t—I tH

Doppelöfen

35

55

65

80

100

135

05 05 tp K) tp 00

os ô cib cb ob d<

4000

5500

5800

7000

8300

9800

3570

5250

5670

6720

7875

9450

600

lO CD

155

180

200

Gp Cp -J

Ifi. Ó Ü<

Lp cp CD

CD CD CD

12500

13700

15000

12600 14700 16800

In vorstehenden Preisen, welche sich loco Wien verstehen, ist die Lieferung der feuerfesten Formsteine mit inbegriffen; in denselben sind dagegen alle Kosten für Baulichkeiten sowie die Reisespesen der Monteure und Gehilfen nicht enthalten.

Kosten einer Bananlage zurErzeugung vonRegenera-tivgasen:

Regenerativgas wird ans schlechtesten Brennmaterialstoffen (Abfallkohle, verfaulende Gehölze u. dgl.) erzeugt und zur fabrikmäßigen Heizung bei hohen Temperaturen und zu Schmelzprozessen angewendet.

a) der Ofenhau für 2 Feuerboxe samt Kanalsystem im Mauerwerk.....................

K 5880.00

b)    die Eisenbestandteile dazu, nämlich: 2 Roste, FüRtrichter,

Gehäuse, Wechsel, Schließer etc............

c)    daher in Summe ...................

Eine derartige Anlage erzeugt eine Gasmenge zum Schmelzen von 2400 kg Glasmasse, bleibt in kontinuierlichem Betriebe durch 9—15 Monate und hat eine mittlere Heizkraft von 1600° C.

„ 2520-00 „ 8400-00

Kleinere Gasbeleuchtungsanlagen

zur Erzeugung von Leucht- und Heizgas für einzelne Gebäude.

Eine derartige Beleuchtungsanlage besteht aus einem vollständig in sich geschlossenen System von Apparaten, in welchen man aus Gasöl, Blauöl, Paraffinöl, also aus Abfällen der Petroleumraffinerie, ein reines kräftig leuchtendes Ölgas erzeugt.

Das System besteht aus einem mit Kohle geheizten Regulierfüllofen A, in welchem eine kleine Retorte liegt, die das regelmäßig eintropfende Gasöl in der Hitze vergast und durch eigenen Druck den anderen Apparaten zuführt.

Die Bedienung des Ofens ist die eines gewöhnlichen Füllofens, etwa täglich einmal oder aber bei jeder Gaserzeugungs-Kampagne.

cm

-c

fSLlrl

i#

ill

Der Reinigungsapparat B ist für eine stündliche Erzeugung von 1 bis 3 kbm Gas so konstruiert, daß er selbsttätig die mechanische und chemische Reinigung bewirkt; die einzige Manipulation besteht in dem Nachfüllen von Wasser oder Sägespänen in Zeiträumen von 10 bis 15 Tagen.

Der Gasbehälter C wird so konstruiert, daß wöchentlich nur ein- oder zweimal Gas erzeugt zu werden braucht.

Eine gute schöne Flamme konsumiert per Stunde 30—35 1 Gas, somit entspricht ein Gasbehälter von 1 kbm Raum der Speisung von 30 Flammen per Stunde.

Aus 1 q Gasöl werden 60 kbm Ölgas erzeugt; gegenwärtig kostet der Rohstoff per q K 13-00 loco Wien und es stellt sich 1 kbm Leuchtgas auf K 0'30, somit die Beleuchtung per Stunde und Flamme auf 1 Heller.

Anlagekosten.

Type A, für 5—10 Flammen bei kurzer Beleuchtungsdauer, für einzelne Lokalitäten, kleine Villen und Privathäuser, Laboratorien, Gasgebläse etc. Raumerfordernis 3 qm. Stündliche Gasproduktion ¹/₂ kbm Ölgas.

K 640-00

„ 960-00

Preis des Ofens samt Reinigungsapparaten, Ölgefäß und Gasbehälter für ¹/₂ kbm Inhalt, samt schmiedeeisernem Bassin und allen Verbindungsbestandteilen.......

Type B, für 10—25 Flammen für Villen, Schlösser, kleine Fabriken, Institute, Hotels, Gasthöfe etc. Raumerfordernis 5 qm. Stündliche Gasproduktion 1—l¹/* kbm.

Preis des Ofens samt 2 Reinigungsapparaten, Ölgefäß und Gasbehälter für 3 kbm Inhalt, mit hölzernem Bassin und allen Verbindungsbestandteilen............

Type C, für 25—50 Flammen für Bahnstationen und größere Etablissements bis zu 20 kbm Ölgasverbrauch per Beleuchtungsschicht. Raumerfordernis je nach Gasbehältergröße 6—10 qm. Stündliche Gasproduktion 2—2¹/₂ kbm.

„ 1200-00

Preis des Ofens samt 2 Reinigungsapparaten, Öltropfgefäß und einer Gasbehälterglocke von 8 kbm Inhalt für gemauertes Bassin samt Verbindungsbestandteilen.........

Gaserzeugungsmaschine

zur Selbstbereitung von Leuchtgas und Betriebskraft aus Gasolin für Hotels, Villen, Fabriken, Institute, Restaurationen, Theater etc.

Diese Anlagen bilden so wie die vorbesagte Konstruktion ein in einem eisernen Schrank geschlossenes System von Apparaten, nämlich: dem Karburator, in welchem das Gasolin mit Luft gemischt wird, dem Druckregler und dem Pumpengebläse, die ganz in Eisen hergestellt sind. Das aus Gasolin hergestellte Gas brennt mit heller, weißer Flamme und erfordert der Apparat eine sehr geringe Bedienung, die nur aus dem Aufziehen eines Gewichtes besteht. Die Regulierung der Gaserzeugung ist vollkommen automatisch und das Füllen mit Gasolin geschieht mit einer eigens konstruierten Pumpe, deren Saugschlauch mit dem entfernter stehenden Vorratsfasse in Verbindung gebracht wird.

Kombiniert mit einem Gasmotor kann man elektrisch beleuchten und beim Stillstand des Kraftbetriebes sofort mit Gas die Beleuchtung fortsetzen. Es ist deshalb dieser Apparat bei Anlagen, wo der konstante elektrische Betrieb zu kostspielig ist, besonders zu empfehlen, weil für alle Fälle der direkte Gasstrom immer zur Verfügung steht.

1 kg Gasolin im Werte von 54 h erzeugt 3000 1 Gas und liefert per Stunde 1 Pferdekraft und speist 30 Flammen à 60—80 Normalkerzen.

Anlagekosten für einen kompletten Apparat, genannt „Exzelsior-Luftgas“, loco Wien:

Motorkraft in HP

Preis in K

Äußere Kastengröße in cm lang

Äußere Kastengröße in cm breit

Gaserzeugung per Stunde in kbm

Flammen à 80 N.-K.

50

80

40

50

90

60

100

no

70

120

80

90

100

180

no

200

120

220

130

140

[NO ua I—L

oo’toocpqu^oJKJMO

óó6'óóó6'óóóó'

0-5

1-0

2-0

10

3-0

4-0

6-0

8-0

10-0

12—15

15—20

20—25

20

30

45

60

80

100

125

150

200

340-00

540-00

650-00

760-00

930-00

1100-00

1290-00

1600-00

1780-00

2200-00

2400-00

Installationsartikel für Gas- unci Petroleum beleuchtung.

Die hier folgenden Gegenstände sind loco Bauplatz geliefert berechnet und ist das Befestigen und Anmachen respektive Aufstellen dieser Gegenstände im Preise inbegriffen,

A. Kandelaber, Laternen, Leuchter, Luster.

Kandelaber für öffentliche Gasbeleuchtung.

d) Kandelaberhauptkörper von Gußeisen, wie solche bei der öffentlichen Beleuchtung Wiens in Verwendung sind, samt Ölanstrich.

Höhe in mm 3250    2500    2000

per Stück K 64-00 48-00' 32-00

b)    Laternenkorb und Hahn dazu samt

Ölanstrich,    per Stück K 4⁻00    3'60    3-20

12-00

c)    Laterne von Weißblech samt Verglasung und Anstrich, per Stück K 16‘00 14-00

Kandelaber für innere Gasbeleuchtung.

a) Kandelaberhauptträger von Gußeisen, für Stiegenhäuser, samt Befestigungsschrauben, Fußplatte, Kapital und Armen, per Stück,

Höhe in mm einfach modelliert und angestrichen K „ bronziert    „

11 11 11 „ vergoldet    „

ii.

verziert,

1500    2000    2500    3000

Höhe in mm

b)    Laternenkorb nncl Hahn dazu, angestrichen, bronziert, vergoldet

c)    elegante, oben offene Laterne samt reiner Verglasung — oder aber aufgeschraubtes Kandelaberkreuz mit Brennerhülse, Brenner und belgischer Opalkugel, per Stück „

1500

per Stück K 2⁻80

3-50

4-00

8-00

888

CO Th rtł

Ol ^ 03 I C?

8ŚŚ 18

§    888

§    rH ib cb

«P

t-H

Straßenlaternen für Gasbeleuchtung, auf Holzsäulen montiert, bestehend aus gußeisernem Kopfstück mit Verschraubung, reichverzierter Laterne samt Brenner, Verglasung und Anstrich, per Stück:

a)    mit entsprechend

starker Holzsäule K 40-00 36-00 32-00 28-00 24-00 20-00

b)    ohne diese

Straßenlaterne für Wandbefestigung, bestehend aus einem verzierten gußeisernen Wandarm (Konsole) mit Befestigungspratzen und aufgesetztem schmiedeeisernen Gasrohr mit Aufbug, Gewinden und Scheibe, ferner inklusive des schmiedeeisernen Laternenkorbes, viereckiger Laterne mit Rosette, Gasbrenner oder aufgesetzter Petroleumlampe samt Zylinder und Docht, die Konsole 1080 mm reine Ausladung, die Laterne 800 mm hoch. Alles montiert, angestrichen, eingeglast und versetzt, per Stück:

a) die komplette Laterne samt Konsole..........

„ allein (ohne Konsole)......

Konsole „ (ohne Laterne)......

„ 30-00 27-00 24-00 21-00 18-00 15-00

à) „

c) „

K 31-50 „ 16-50 „ 19-00

Laternen zu fixer innerer Beleuchtung, mit Gasbrenner oder Petroleumlampe versehen und komplett aufgestellt, per Stück:

Höhe der Laterne in mm

350 500 600 750 900 K 7-00 10-00 12-00 15-00 18-00 b) an einer Wand stehend . „ 3⁻50 4-50 6-00 7"50 9"50

a) freistehend

Gasständer von Eisen (Werkstattleuchter), per Stück:

a)    200 mm hoch

b)    450 „

mit verstellbarer Flamme

1-75

4-00

491

Tischleiichter für Gas, von Metall mit Mattglaskugel und Korbmuffe für einen elastischen Schlauch, per Stück: Flammenanzahl 1

a) mit verschiebbarer Flamme und Schirm...........

K 8-00 11-50

b)    mit fester Flamme, glatt poliert „ 10'ßO 13-00 15‘50 18-00

c) ebenso, aber verziert . . . . „ 14-00 17-00 20'00 24-00

Gasgirandolen von Metall samt Glastassen und Prismen, per Stück :

Flammenanzahl 2

a)    mit englischen Glasprismen dekoriert . . K 20-00 30-00

b)    „ Glastassen und Prismen Wandarme für Gasbeleuchtung von Metall mit Wandrosette,

Brenner und Glastasse, Armlänge 340 mm, komplett, per Stück :

Durchmesser des Gasrohrgewindes in

a)    ohne Bewegung, blank.......

„    „ verziert......

b)    mit einfacher Bewegung und verzierter Armatur ..........

mit einfacher Bewegung und blanker Armatur.............

c)    mit zwei Bewegungen und verzierter

Armatur.............

mit zwei Bewegungen und blanker Armatur.............

„ 30-00 40-00

mm 6'5 K 1-20 „ 1-60

10

1-80

13

2-40

2-00 2-65

„ 2-80 3-60 4-80

„ 3-20

4-00 5-20

„ 4-00 4-80 5-80

„ 4-40 5-20 6-00 Hängarme für Gasbeleuchtung, von Metall, 800 mm lang, samt Wandrosette, Brenner und Glastasse, komplett, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6-5

10

o) einfacher Arm, 185 mm Ausladung,

verzierte Armatur............

blanke    „    ............

b)    einfacher Arm mit Wandkugel,

verzierte Armatur............

blanke    „    ............

c)    Doppelarm, 1000 mm Ausladung, mit Wandkugel,

verzierte Armatur............

blanke    „    ............

d)    Lyraform,

verzierte Armatur............

blanke    „    ............

K 2-00 „ 2-30

„ 3-20 „ 4-60

2-30

2-60

4-00

5-80

„ 6-20 7-00 „ 7-00 8-00

„ 4-40 5-40 „ 4-60 5-80

Gasluster von Messing samt Wandkugel, Brenner, Mattglaskugel etc., komplett, per Stück:

Anzahl der Arme 1_

Kanzleilampen für Petroleumbeleuchtung mit Eisengestell oder Glasfuß, komplett, per Stück:

a)    Flachbrenner

b)    Rundbrenner

B. Einzelne Gegenstände zur Gaseinrichtung.

Wandscheiben von Metall mit Wandarmgewinde, inklusive Brett, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6⁻5    10    13

a)    für Bleigasrohre .

b)    „ Eisengasrohre

Deckensclieiben von Metall, inklusive Brett, per Stück: Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6'5

a)    für Bleigasrohre .

b)    „ Eisengasrohre

K 0-68 0-86 1-12 „ 0-62 0-70 0-85

10    13

. K 0-72 0-76 0-80 . „ 0-90 1-00 1-30

Wandkugeln mit Gasrohr und Scheibengewinde, per Stück: Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6'5

10    13

K 1-15 1-25 1-50

Winkelknie zu Spitzhähnen mit Gasrohr- und Brennerhülsengewinde, per Stück:

a) blank........................

o) verziert.......................

0-30

0-25

Kugelknie mit Gasrohr- und Brennerhülsengewinde, per Stück :

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6"5    10

a)    blank................

b)    verziert...............

Wandknie mit Wassersackschraube, per Stück

K 0-20 0-25 „ 0-14 0-18

1-20

10    13

Zwischenhähne, einfache, mit Gasrohrgewinde, per Stück: Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6‘5

K 0-60 0-72 0-80 „ 0-68 0-80 0-95

a)    blank

b)    verziert

Zwischenhähne für Lusterkörper, mit Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm ß‘5    10

a)    blank, ohne Hähne . . .

b)    „ mit 2 Hähnen . .

c)    verziert, ohne Hähne . . mit 2 Hähnen .

d)

tH C\l i-i GNl

1-15

3-00

1-05

2-70

Winkelhähne mit Gewinde, für Stahlbrenner, per Stück: lichter Durchmesser des Gasrohres in mm 3-2

a)    blank .

b)    verziert

6-5

10

K 0-62 0-90 1-05 „ 0-56 0-80 0-88

Spitzliäline mit Regulierungsschraube für Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6’5    10

«) blank . b) verziert

K 0-92 0-96 „ 0-82 0-86

Spitzhähne für Bleiröhren, blank, per Stück „ 1*10 P25 Lyrahähne mit Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm

6-5    10

K 1-36 1-40 „ 1-10 1-20

a)    blank...........

b)    verziert..........

Lyraoberteil, wie vor, per Stück:

a)    blank...........

b)    verziert ..........

Straßenlaternenhähne, komplett mit Füllschraube und Schlüssel,

bei 10 mm Durchmesser des Gasrohrgewindes, per Stück K Schlauchhähne auf Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm

„ 0-32 0-36 „ 0-28 0-34

3-30

6-5    10

K 0-76 0-80 „    1-70 1-80

a) Hähne für Kautschukschläuche „ Spiralschläuche Wendungen oder Hinterbewegungen mit Hahn, Scheibe und Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm

b)

6-5    10

a)    blank..........

b)    verziert........-k

Mittelbe^wegungen, per Stück:

a) blank.....• ....

b)    verziert.........

Stopfbüchsen für messingene Röhren, per Stück :

Durchmesser in mm

K 2-20 2-40 „    1-80 2-UO

„    1-10    1-20

„    0-80    1-00

6-5    10

13

66 ô

Pfropfen für Gasrohrgewinde, per Stück .    „    15

Kappen „    „    18

Nußschrauben, per Stück...............

Versetzstücke, per Stück...............

Kandelaberkreuz, per Stück.............

Brennerkülsen, gewöhnliche, per Stück.........

„    mit Glaskugelrastel, per Stück......

Brenner mit messingener Fassung, per Stück:

d) Argandbrenner..................

b) Specksteinbrenner.................

Brennersäge mit poliertem Holzheft, per Stück.....

Zylindergläser für Argandbrenner, per Stück......

Opalkugeln, Durchmesser in mm 130    150    180    200

1-50

0-25

0-27

0-28

0-32

0-70

0-16

0-65

O O O M-cö i-^ M- cib IMKOO

per Stück K F30    1-50    D80    2⁻00

Geschliffene Glasschalen,

Durchmesser in mm 100    125    150    175

per Stück K l'OO F25 P50 F75

Azetylenbeleuchtung.

Diese besteht aus einem durch Auflösung von Kalziumkarbid erzeugten Leuchtgase von heller Flamme, welches so wie das Kohlengas zu gewöhnlicher und Glühlichtbeleuchtung verwendet wird.

Die Anlagekosten einer Azetylengasbeleuchtung von 100 Flammen à 30 Normalkerzen aufwärts belaufen sich per Flamme auf 18—25 K und die Betriebskosten per Flamme auf zirka 2'5 Heller.

Elektrische Beleuchtung.

Das elektrische Licht ist dadurch charakterisiert, daß es nicht wie die anderen Beleuchtungsarten auf dem Verbrennungsprozesse basiert, sondern daß es eine Umwandlung der elektrischen Energie darstellt, indem entweder, wie beim Bogenlicht, der elektrische Strom bei Überwindung des Luftwiderstandes überspringende Funken erzeugt oder wie beim Glühlichte, daß es hohe Leitungswiderstände zum Glühen bringt, demnach frei von allen jenen Vorgängen bleibt, welche der Verbrennungsprozeß im Gefolge hat.

Die Elektrizität tritt in zwei verschiedenen Formen zu Tage, nämlich als ruhende, angesammelte Elektrizität (im Konduktor einer Elektrisiermaschine) oder als fließende Elektrizität, der elektrische Strom, der Galvanismus (in den Telegraphenleitungen).

Die für Beleuchtungszwecke in Anwendung kommende Elektrizität ist die fließende oder der elektrische Strom, welcher in magnet-elektrischen oder in dynamo-elektrischen Maschinen erzeugt wird.

Alle den elektrischen Strom erzeugenden Maschinen beruhen auf dem verwandten Prinzipe der Influenz oder Induktion; erstere besteht in der Erscheinung, daß ein elektrischer Körper in einem anderen in seine Nähe gebrachten unelektrischen Körper ebenfalls Elektrizität hervorruft, letztere aber darin, daß ein elektrischer Strom in einem anderen leitenden Körper bei dessen Annäherung ebenfalls einen elektrischen Strom erzeugt.

Der Hauptkonstruktionsteil der elektrischen Maschinen besteht in den Magneten, indem durch Nähern und Entfernen derselben die vorhandene Elektrizität eingeleitet oder aufgehoben wird.

Die bei den dynamo-elektrischen Maschinen in Verwendung kommenden Elektromagnete versehen die Erzeugung des elektrischen Stromes durch Anziehen und Abstoßen von selbst und ist zur Hervorbringung des elektrischen Stromes in den magnet- oder dynamoelektrischen Maschinen eine außen wirkende Kraft, ein Motor, erforderlich, der dieselben in Bewegung setzt. Derselbe kann in jeder Form angewendet werden, nur muß dessen Transmission einen gleichmäßigen ruhigen Gang haben.

Gegenwärtig wird der Dynamostrom zur Beleuchtung, Kraftübertragung und für Zwecke der Chemie verwendet.

Als Maß st ab für elektrische Anlagen gelten:

1.    Die elektromotorische Kraft und Polspannung (Potentialdifferenzen), welche nach Volt (F) gemessen wird.

Ein Volt ist gleich 093 der Polspannung D eines gewöhnlichen Daniell-Elementes bei geöffnetem Stromkreise. 1 D = L04 V.

2.    Der Widerstand, gemessen nach Ohm (ß).

Ein Olim kann dargestellt werden durch .einen Kupferdraht von 1 qmm Querschnitt und 50 m Länge oder durch eine Quecksilbersäule von 1*063 m Länge und 1 qmm Querschnitt bei 0° C.

Älteres Maß :    1 m Quecksilbersäule von 1 qmm Querschnitt, die

Siemens-Einheit (SE.) = 09434 Q ; IQ = 1-06 SE.

2. Die Stromstärke nach Ampere (A) gemessen.

Ein Strom von 1 Ampere schlägt in der Stunde 1*1808 g Kupfer oder 4*0260 Silber nieder oder erzeugt per Minute 10*44 cm³ trockenes Knallgas, gemessen bei 0° C und 760 mm Barometerstand.

4. Der Effekt (oder die elektrische Leistung), welcher in Voltampere (VA) = Watt ausgedrückt wird; 736 Voltampere (Watt) = 1 elektr. Pferdekraft.

Der durch Ingangsetzung der Dynamo-Lichtmaschine induzierte elektrische Strom wird in Kupferdrahtleitungen entweder zu einer Akkumulatorenbatterie behufs Ansammlung für spätere Verwendung geleitet oder direkt zu den L euchtapparaten oder Sekundärmaschinen geführt, wo die eigentliche Lichterscheinung oder die weitere Kraftverteilung erfolgt.

Wir unterscheiden heute zwei Arten der elektrischen Beleuchtung, nämlich die der Bogenlampen und jene der Glühlichtlampen.

Bei Beleuchtung mit Bogenlampen wird das Licht dadurch hervorgebracht, daß der in der Lichtmaschine erzeugte elektrische Strom (Galvanismus) in Drahtleitungen zu zwei Kohienstäben (Elektroiden) ge-

1\

der Bogenlampe (Formen des Yoltaschen Bogens).

Stellung der Elektroiden in

führt wird, welche je nach den verschiedenen Systemen entweder vertikal übereinander, horizontal gegenüberstehend, schräg oder aber vertikal aneinander situiert sind und mit ihren Spitzen sich nahezu berühren. Durch Überspringen des elektrischen Stromes aus dem positiven in den negativen Kohlenstab werden die beiden Kohlenspitzen und die dazwischenhegende atmosphärische Luft in Gluthitze versetzt und auf diese Art der sogenannte Voltasche Lichtbogen hervorgebracht.

Die Eignung des Bogenlichtes für Beleuchtungszwecke ist überall dort vorhanden, wo es sich um die Entwicklung großer Lichtmengen handelt; vorzüglich ist dasselbe für die öffentliche Beleuchtung, also für Straßen, Plätze, Gärten, Seen u. s. f., dann aber auch für Privatbeleuchtung in großen Räumen, Versammlungsorten, Theatern, Konzert- und Ballsälen, Parlamenten und endlich für industrielle Zwecke in ausgedehnten Arbeitssälen, Magazinen, Bahnhöfen und Hallen anwendbar.

Bei Beleuchtung mit Glühliclitlampen wird der elektrische Strom von der Lichtmaschine aus mittels Kupferdrahtleitung zu einer verkohlten Bambusfaser geführt, welche mittels galvanoplastischen Kupferniederschlages mit Platindrähten in die Stromleitung verbunden wird.

Diese Bambusfaser befindet sich in einem bimförmigen Glasgefäße, aus welchem die Luft ausgepumpt wurde.

Durch den Widerstand, welchen der elektrische Strom in seinem Laufe an der Bambusfaser erfährt, bringt derselbe die Faser selbst zum Erglühen und dadurch wird die Leuchtflamme erzielt.

Das Licht der Glühlampen ist dem Auge sehr wohltuend, weil es nicht so grell wie jenes der Bogenlampen ausfällt, auch an Farbe und Intensität vom Bogenlichte wesentlich abweicht und sich mehr dem gewohnten Gas- und Kerzenlichte nähert.

Die gebräuchlichsten Lampen werden in 5, 8, 10, 16, 25 und 32 Kerzenstärken angewendet.

Die Glühlichtbeleuchtung eignet sich vornehmlich für Privatzwecke, u. zw. sowohl für Wohnungen als auch für alle Arten industrielle Anlagen und kann ebensowohl für das spontane Beleuchten mit 1 Lampe als auch mit einem ganzen System von mehreren hundert Lampen, deren jede einzeln leuchten oder ausgeschaltet werden kann, eingerichtet werden.

->- ÄUSSERER STROMMKREIS

~o~

--0-

r......"S'" "r

•3

-- ÄUSSERER STROMMKREIS

System einer Glühlichtanlage mit unbeschränkter Lampenzahl.

Für Privatbeleuchtung liegen die Vorteile in der Eigenschaft, daß das elektrische Licht weder die Luft erhitzt noch Schwefelwasserstoffgase erzeugt, keine Metalle und Dekorationen angreift, Farbenveränderungen nicht hervorbringt, jede Explosionsgefahr gänzlich ausschließt und die Feuersicherheit erhöht.

Für die Beleuchtung industrieller Etablissements gilt bezüglich der Vor- und Nachteile dasselbe, nur sei hier noch nachzutragen, daß bei manchen Fabrikationszweigen ins Auge gefaßt werden muß, ob das Vorhandensein großer Elektrizitätsmengen nicht Einfluß auf das Fabrikat ausübt.

Nach der Art des erzeugten Stromes unterscheidet man Gleichstrommaschinen, Wechselstrommaschinen und Drehstrommaschinen und verwendet erstere vornehmlich für reine Beleuchtung mit oder ohne Akkumulatorenanlage, dann für Kraftanlagen mit sehr variabler Kraftbeanspruchung und für Eisenbahnbetrieb ; Wechselstrom wird für Beleuchtungsbetrieb mit ausgedehntem Netze und bei großen Leitungslängen angewendet; Drehstrom dient für die Übertragung großer Kräfte auf weite Entfernungen.

— 497

Kosten elektrischer Anlagen.

‘ • -

Edison’s Lichtmaschine.

Dynamomaschinen mit Nebenschluß für Bogenlicht, Glüh-'■** licht, gemischte «s-—ggg—g« Beleuchtung und 'vA.* Kraftübertragung.

I*

Gramme’s Lichtmaschine.

Zahl der Glühlampen à 16 N.-K.

Kraftbedarf in HP.

Dimensionen in mm der

Dynam omaschine

lang breit

hoch

Riem

scheibe

Diam.

breit

Tourenzahl per Minute

Leistung der Maschine

Effekt

in

Watt

Stromstärke in Ampere

Spannkraft in Volt

Gewicht in kg

Preis in K

8l88§g|§|g§8gggg&£^S5

OOOOq^cyq^cSqiqtoOGpcçqscsrfy^toL^^^oo o O ooooooóóóóóoóód'6>did’óód>d<

ssiiissslüisliêsgil

1100

1100

85 75 85 75 100 80 100 80 120 80 120 80 150100 150100 180 140 180140 210 150 210 150 240 180

240

280

280

180

200

200

320 230 320 230 400 260 400 260 420 280

465

465

S888888888gggSSSgKft£;gg£g

CO io ID

-----T-¹

T-l 1-1    .-I rH    T-I ^-|    T-<    ^ T-l H 1—1

95

95

115:

115

165

165

222

222

286

286

432

432

548

548

677

677

1000]

lOOOj

1520]

1520]

1900]

1900|

2300]

23001

450-00

510-00

615-00

760-00

980-00

1255-00

1440-00

1770-00

2430-00

3235-00

3895-00

4830-00

Elektrische Maschinen für Galvanoplastik.

Elektrische Leistung in Watt

Stromstärke bei 6 Volt Klemmenspannung in Ampere

Kraftbedarf in effektiven Pferdestärken

Durchmesser der Tourenzahl Riemenscheibe in mm

per

Minute

Preise in Kronen

o o o

(MCOO H H CO

600

1200

2400

O O O O' M Kl

o o o o oo

00 OS O O U’

1600

1600

o o o

0(MiO

T-ł T—t 1—i

1200

1200

1100

1000

200-00

305-00

525-00

610-00

735-00

925-00

Elektromotoren.

Gleichstrom-Elektromotoren mit Nutenanker und Schleppringölung bis 120 Volt.

Tourenzahl

per

Minute

Preise in Kronen

Leistung in effektiven Pferdestärken

Verbrauch an elektrischer Energie in Watt

Durchmesser der Riemenscheibe in mm

300

500

60

1000

80

2000

100

3000

120

4500

150

6000

180

9000

210

12000

18000

240

280

320

iiliüilll

hhhh

265-00

485-00

580-00

675-00

925-00

1135-00

1415-00

1700-00

2230-00

3055-00

per Stück:

Hauptstrorarheostat mit Kommutator und Widerstandsspiralen, bis 30 Ampere bis 60 Ampere

K 24-00

K 50-00

Automatischer Spannregulator gegen ungleichmäßigen Gang der Betriebsmotoren und Konstanthaltung der Spannung in den Leitungen, per Stück:

mit Metallkontakt, mit Quecksilberkontakt

K 300-00

K 250-00

Automatische Stromregulatoren mit Metallschleifkontakten

auf Eisenrahmen, jedoch ohne Widerstände, per Stück . . K 250-00

Voltmeter mit gleichgeteilter Skala, in massiven Bronzegehäusen, per Stück

von 0 bis 60 Volt 75 Yolt 120 Volt 150 Volt

K 70-00

80-00

76-00

Amperemeter mit gleichgeteilter Skala, in Messinggehäuse, per Stück

bis 6    12    25    50    75    100 150 200    300 Ampere

K 36-00 38-00 40-00 44-00 50-00 60-00 80-00 90-00 96-00

90-00

Ein- und Ausschalter auf Porzellansockel mit Metallgehäuse,

Ampere

per Stück

bis zu 2

K 2-00 3-00 5-00

75 Ampere

Kippschalter mit Doppelkontaktflächen, auf Schiefer montiert, per Stück

bis zu 10    15    30    50

K 9-00 10-00 13-00 16-00 18-00

Gruppenumschalter massiv auf Schiefer montiert, per Stück

bis zu 10    15    30    50    75    100    200    300 Ampere

K 30-00 40-00 46-00 52-00 60-00 90-00 120-00 150-00

Zellenumschalter für Parallelbetrieb von Dynamomaschinen und Akkumulatoren, auf Schiefer montiert, per Stück bis zu

15    20

25    30    50    100

200 Ampere

für 4 Zeilen K 100-00 110-00 120-00 130-00 140-00 160-00 180-00 jede Zelle mehr „ 8-00 800 10-00 11-00 12-00 14-00 18-00 Leitungssicherungen mit auswechselbaren Patronen, per Stück

für 1    3    5    7    10 15 20 30 50 75 100    200 Ampere

K 1-40 1-60 1-70 1-80 3-00 3-60 4-40 5'30 6-00 8-00 10*00 14-00

Blitzscliutzvorrichtungen mit verzinkten Gußlamellen von K 10-00 bis K 16-00

Schalttafeln zum Messen, Sichern, Kontrollieren und Verteilen der elektrischen Ströme, vollständig armiert und montiert, per Schaltbrett :

bei

10    15    30    50    75

Ampere 100 Stromstärke

d)    für 1 Stromkreis K    120-00    130-00    140-00 150-00 160-00    180-00

b)    „    2 Stromkreise „    140-00    160-00    180-00 190-00 200-00    230-00

c)    „ Bogen- und

Glühlampen u.

Stromkreise „    160-00    170-00    190-00 220-00 250-00    270-00

d)    „    Akkumulator. „    360'00    380-00    420-00 440-00 480-00    560-00

Bogenlampen aus Stahlblech, lackiert, mit Schutzgehäuse,

Opalglaskugel, Drahtumflechtung, Aschenschale und Verschlußvorrichtung, per Stück

für 3

9    12    15    20

Ampere Stromstärke

800    1000    1500    2000 3000

a) beiNeben-„ 500 Schaltung K 120-00 126-00 132-00 150-00 156-00 162-00

b)    bei Serienschaltung „ 135-00 138-00 144-00 168-00 180-00 195-00

Normalkerzen

Lichtstärke

32*

Bogenlampen-Aufzugvorrichtungen bei Innenbeleuchtung mit

Flaschenzug und Gegengewicht, per Stück von K 15-0Ö bis K 13‘00

Bogenlampenständer für Außenbeleuchtung mit Konsole und Aufzugvorrichtung vollständig armiert, montiert und angestrichen, per Stück:

Höhe vom Terrain 5

10

12

15    18 m

a)    aus Holz

b)    „ Blechrohr

c)    „ Gittereisen „

K 50-00    84-00    96-00    110-00

„ 100-00    140-00    180-00    210-00    290-00    330-00

200-00    230-00    280-00    330-00    370-00

Glühlampenkörper, Edisonlampe mit Gewinde und weißem Glase,

Glatte Birnenlampen:

Glatte Kugellampen :

Preis per 100 St. Kronen

Preis per 100 St. Kronen

Lichtstärke

NK.

Spannungs-

bereich

Volt

Lichtstärke

NK.

Spannungs-

bereicli

Volt

10

16

5 u. 10 16, 25 u. 32

10, 16, 25 u. 32 5

10, 16, 25 u. 32

50

100

50

100

10— 30 15— 30 25— 45 31-135 46—135 136—175 136—175 176—250 176—250 95—135 95-135 136—250 136—250

72-00

10

16

60-00

78-00

72-00

90-00

78-00

150-00

330-00

210-00

420-00

5 u. 10 5, 10 u. 16 25 u. 32 5, 10 u. 16 25 u. 32 5, 10 u. 16 25 u. 32

10- 30 15— 30 25- 45 31— 45 46—135 46—135 136—175 136—175 176—250 176—250

80-00

90-00

70-00

80-00

105-00

105-00

135-00

120-00

165-00

Glatte und gedrehte Kerzenlampen:

Lichtstärke

NK.

Glatte Lampen ei- o. Spannungsbereich pyramidenförmig per 100 Stück Kronen

Volt

Gedrehte Lampen Preis per 100 Stück Kronen

5 u. 10

16

0< O'

10 u. 16 10 u. 16

20— 45 46—135 20—135 136—175 176—250

70-00

80-00

85-00

110-00

125-00

85-00

90-00

110-00

150-00

180-00

mattierte Gläser erhöhen den Preis um farbige Gläser erhöhen den Preis um

K 0-08

0-15

Glühlampen von der „Gemeinde Wien, städtisches Elektrizitätswerk“ geprüft und für die Beleuchtung speziell in Wien verwendet :

Sockel

N ormalkerzed-stärke

Volt

Preis per Stück in Hellern

hell

matt

Normal Edison . . .

n    n •    •    •

Differenzial Edison . „ Günther

r>

Nernst-Lampen . .

10,

32

5, 10

32

220

110

220

5, 10, 16

50

Ol tH Ol

80

86

480    500

}) I ö

Details von Glühliohtlampen.

a)    für Innenheleuchtung von

b)    „ Außenheleuchtung „

Glühlampenfassungen mit Edison-gewinde auf Porzellan montiert und Anschlußklemmen versehen, per Stück :

a)    ohne Ausschalter........

b)    mit    „    ........

Glühlampenarmatur mit Üherkugel, Schirm, Schutzkappe oder Glastulpen.

K 1-30

1-70

K 1-90 bis K 3-60

„ 2-70    „

5-00

Isolierte Kupferleitungsdrähte und Kabel aus Elektrolytkupfer doppelt geglüht, mit Doppelgespinstplattierung und Compoundtränkung, per 1 m Länge:

Drahtquer-

schnitt in qmm 0‘5| 1-0 | 1-501 2'0 | 30 | 5‘0 | 8-0 |12’5 |20*0 |28‘0|38-0 |50~0 175-0 1100-0|150-Q

а)    für trockene

Dieselben Drähte mit Bleimantel gepreßt

h 22

CO

CM

CM

CO

CM    00 (M

r-t    <M    CO

CO ^ Cf) iH    CO CO

O    O 00

CM    T* rjt

00 O 00 CO CO CO

00    <1 Ol

fco o

104 170

130 200

150 250

CO

CO

*-

to

240 270

Wandarm in jeder Ausstattung von......

Werkstatt- oder Mühlengehänge mit Rohrträger

Pendenten, bronziert, für

220

260

320

300    380

410    510

500    610

560    690

600

810

960

1000

K 4-00 his K 21-00

6 Lampen

„ 6-00

Hängelampe einzeln à K 12-00.

I'

ET

Einzelne Hängelampe mit Glühlicht.

Wandarm für Bureaus mit Glühlicht.

Luster, goldbronziert, für 2

3    5    9    12

15 Lampen

K 60-00 80-00 110-00 160-00 220*00 260-00

Luster mit Glühlichtlampen, wobei jede einzelne Lampe abstellbar ist.

Zusammenstellung des Kostenaufwandes ausgeführter elektr. Beleuchtungsanlagen,

exklusive des Motors, der Transmission und des Maschinenfundamentes und mit Ausnahme besonders verzierter Beleuchtungskörper.

Die Anlage umfaßt in betriebsfähiger Ausstattung

Glühlampen à 16 N.-K. Bogenlampen à 1000 N.-K.

S-

Lichtmaschine u. ftiemen-spanner

Schaltbrett u. Regulier-apparate

Leitungs-

materialien

Sicherun

gen

Bogen

lampen

Glüh

lampen

Montage

Zusammen

10 Glühl. .    .

20

20

60

60

100

100

150

150

200

200

500

u. 1 Bogenl. „ 0 „ 2

„ 0 „ 5 „ 0 „ 5 » »

„ 10 » 0 „ 10

440-('oll50'00    90-00 lO'OO

1270-00 250-00    910-00    114-00

2110-00 380-00 1020-00 136’00 1610-00 370-00 1344-00 156*00 2400-00 480 00 1600-00 200-00 2100-00 500-00 2200-00 180-00 2890-00 650-00 3240'00 208'00 4390-00 720-00 4400‘00 370*00 6400-00 840-00 4900'00 420*00

780-00

1074-00

1360-00

2046-00

3280-00

3284-00

5336-00

4450-00

6570-00

6090-00

9898-00

—    40-00    50-00

—    80-00    90-00

162-00    58-00 120-00

—    180-00 300-00 340-00 180-00 360-00

—    290-00    450-00

880-00 290-00 520’00

—    420-00    550-00

880-00 420-00 590'00

—    580-00    530-00

1730-00 580-00 600-00

—    1300-00    1200-00    12380-00

1730-00 1300-00 1300-00 16890‘00

Akkumulatorenbatterie mit 60 Systemen à 10 Platten, für 200 Glühlampen und 2 Bogenlampen armiert, samt allen Verbindungsleitungen, Gefäßen, Stellagen etc., komplett montiert......................

K 4800-00

Elektrische Anlagen für chemische Zwecke werden zumeist für Galvanisierung, Vergoldung, Bleicherei u. dgl. angewendet und sind deren Kosten sehr variabel.

10

12 Elementen

Tauchbatterie mit Kurbel, für elektr. Licht, Galvanoplastik, Galvanokaustik u. s. w., mit 2 Retortenkohlen- und einer Zinkplatte im Tonkasten, mit Chromsäure und Elektrolösung gefüllt, bei 3

K 50-00 60-00 70-00 80-00 100-00 120-00 140-00

Ärztliche Senkbatterien für Elektrotherapie (gegen Nervenleiden etc.), mit 2 vernickelten Elektroden und Schnüren, Chromsalz, Doppel-stopsel-Elementzahlwähler und Mahagonigestell mit Schlittenvorrichtung zum Einschalten jeder beliebigen Anzahl Elemente und mit Stromwender zum Wechseln der Pole, per Stück:

bei 12

20

30 Elementen

K 68-00 90-00 110-00

Für gewöhnliche Demonstrationen wird elektrisches Licht mit Batterien verwendet und kostet eine solche Einrichtung per Flamme komplett:

K 150-00 „ 400-00

„ 500-00

a)    für Schulversuche (= 3 Gasflammen).........

b)    für Saalbeleuchtung (= 8 Gasflammen)........

Demonstrations-Lichtmaschine für Handbetrieb, mit Kurbel durch 1—2 Mann zu bedienen, für 10 Gasflammen Lichtstärke ohne Leuchtapparat, per Stück......

Wasserleitung, Brunnen, Bade- und Aborteinrichtungen.

Wasserleitungen.

Alle hier aufgeführten Gegenstände sind samt Anmachen oder Befestigung am Bauplatze taxiert.

Reservoir

Automatische Hydromotoren. Hydraulischer Widder oder Stoßheber, aus einem gußeisernen Windkessel mit Stoß- und Druckventilen bestehend, welchem man unter relativ sehr geringem Gefälle ein Wasserquantum zuführt, das durch die automatisch arbeitende Yentilanordnung bis auf ¹/₇ des Volumens auf etwa öfache oder ¹/i4 desselben auf etwa lOfache Höhe des Zuströmungsgefälles gehoben wird.

I!

Das Minimalgefälle des dem Widder zuzuführenden Druckwassers ist 0'5 m ; die Leistung hängt vom Gefälle des Wassers bis zum Widder und von der Höhe ab, auf welche derselbe den Wasserhub besorgen soll. Die Wasserzuführung sowohl, d. h. die Druckleitung zum Widder, als auch die Steigleitung, worin das gehobene Wasser transportiert wird, muß aus hermetisch schließenden Röhren hergestellt werden.

■S

ÎS

ii KMB

ii

TK

i!

i'

ES

il

rs

î!

il

il

pr

's.

il

ii

o--

:Z

T**

ii

Anmerkung. Der hier skizzierte Widderapparat ist wegen der Deutlichkeit seiner Funktionselemente verzerrt gezeichnet, derselbe nimmt in Wirklichkeit nur den Kaum von 0‘1 bis 0*5 kbm ein.

Zur Berechnung der Leistungsfähigkeit dienen folgende Formeln Wenn Q das dem Widder angepaßte Wasserquantum in Litern, q das vom Widder geförderte Wasserquantum in Litern, h die Gefällshöhe des zuströmenden Wassers in m und H die Steighöhe des vom Widder gehobenen Wassers in m bedeutet so ist

10 Hq

7 Q h q — 10 H

und lassen sich die Kosten einer solchen Anlage nach der folgenden Tabelle ermitteln.

W assermenge,

welche für den hydraulischen Widder gebraucht wird

Durchmesser der Rohrleitungen in mm

Druckrohr Steigrohr

Preis des Widders per Stück in K

CO T* £>

cc

6 Liter per Minute

13

(MfMiOOOO

H 03 T* t> (M »Q tH i—I

15

26

53

94

PPP

140

200

400

19

26

10

31

51

64

70

77

102

13

13

19

26

31

39

51

50-00

60-00

70-00

85-00

120-00

160-00

205-00

300-00

560-00

Die Kosten der Rohrleitung hängen von der Länge derselben ab; die Druckrohrleitung mache man möglichst kurz, d. h. man disponiere den Widder nahe der Wasserbezugsquelle, wohingegen die Steigleitung beliebig lang sein kann.

W asserleitungsartikel.

Die Rohrlegungsarbeiten sowie die Erdarbeiten hiezu wollen im betreffenden Kapitel nachgesehen werden.

Im nachstehenden ist für die Worte „lichter Rohrdurchmesser“ die Bezeichnung „1. R.“ gebraucht.

Messingene Durchlaufhähne, per Stück: a) zweiwegig, auf Eisenrohre

10    13    16    20

Messingene Holländer, per Stück:

a) beiderseits auf Eisenrohre

K 1-90.2-10 2-50 3-20 4-50 6-80 7-80 10-00 12-20

e) einerseits auf Eisenrohre, anderseits auf Hanf- oder Kautschukschläuche

10    13    16    20    26    33    40    46    53

■d) Pipenhähne auf Bleirohre

1. R. in mm

6    10    13

. K 1-40 1-70 2-40 . „ 1-70 2-00 2-80

ohne Holländer .... mit einerseits Holländer e) auf Eisenrohre, einerseits mit Holländer mit innerem Gasrohrgewinde 1. R. in mm

13    16    20    26    33    40    46    53

K 3-00    3-80    4-60    7-00    9-20 15-00 18-50 22-00

/) auf Eisenrohre, beiderseits mit Holländer mit innerem Gasrohrgewinde 1. R. in mm

13    16    20    26    33    40    46    53

K 3-80    4-08    5-80    8-00 10-00 15-60 19-20 22-80

1. R. in mm

K 1-90 2-10 2-60 3-20 4-60 6-96 8-00 10-30 12-50

Messingene Auslaßstücke für Bleiröhren, per Stück:

K 12-00 12-60 14-40

c)    Auslaufhahn mit Messingschwengel

1. R. in mm 16    20    26

K 14-00 14-40 17-80

d)    Schnabelhahn mit Zugventil, 16 mm 1. R........

„ einfachem Drehventil, 16 mm 1. R. . . „ Schraubenventil, 16 mm 1. R.....

40

n    11    11    11 11    •

«)

/)

88 8 8

Messingene Pipen, per Stück:

K 1-00 1-34 1-50 1-80 2-10 2-60 3-20 3-80

d) Wannenpipen, 1. R. in mm 6

10    13    16    20    26    33    40

b) Faßpipen, 1. R. in mm 10

13    16    20    26

K 5-60 5-80 6-00 6-60 9-00

c)    Schnabelpipen ohne Flangen

K 7-00 12-60 15-30 17-60 22-40 28-00 33-60 44-00

mm 66

K 54-40 69-00

79

e) Schnabelpipen mit Holländer

1. R. in mm 16    20    26    33    40    46    53

K 4-20    6-00    9-40    12-20    18-80    22-80    27-00

Messingene Durchlaufwechsel, per Stück: a) beiderseits mit Flangen

1. R. in mm 16    20    26    33    40    46    53

K 3-20 4-60 7-40 10-00 14-40 18-00 21-60

b) einerseits ohne Flange, anderseits mit Holländer

c) beiderseits Flangen, 1. R. in mm 16

d) beiderseits Holländer, 1. R. in mm 16

20    26    33    40

mm 46

K 8-00 12-00 16-00 20-00 28-00 53    59    66    79

K 34-00 41-40 51-20 61-20 75'60

e) einerseits Flange, anderseits Holländer

1. R. in mm 16    20    26    33    40    46    53

Messingene Durchlauf Wechsel mit Stopfbüchsen und eisernen Gegenfiangen, per Stück:

79

16    20    26    33    40    53    66    79    105

b)    mit Flangen ohne Gegenfiangen 1. R. in mm

K 7-00 11-00 14-00 19-00 24-00 35-50 46-00 62-00 100-00

c) mit Flangen und eisernen Gegenflangen

1. R. in mm 16    20    26    33    40    53    66    79    105

K 8-40 13-00 17-00 23-00 29-50 43-00 54-00 72-00 114-00 Gußeiserne Seiher (Saugkörbe), per Stück:

1. R. in mm 40    46    53    59

a)    ohne Ventil........

b)    mit messingenem Ventil . . Springbrunnenhähne, per Stück:

1. R. in mm 6

K 5-00 6-40 7-60 10-00 9-60 10-60 11-60 13-60

10    13    16    20    26    33

K 3-40 4-40 5-50 6-00 6-60 8-80 11-00

Spritzenhähne, per Stück:

1. R. in mm

13    20    26

a)    mit Gasrohrgewinde .

b)    „ Schlauchholländer

c)    „ Schaufel ....

K 6-00    7-00    9-00

„    8-00    10-00    13-20

„ 12-00 16-00 20-00

Sicherheitsventile, per kg................

Metallene Glashalter (zu Wasserstandszeigern) ohne Wasserstandshähne,

K 5-20

1. R. in mm 13

16 20 26

K 34-00 38-00    40-00    44-00

4-00

Probierhähne aus Metall, per Stück...........

Manometerhähne aus Metall, per Stück..........

Rohrmanometer samt Ansatz, per Stück.........

Gußeiserne große Ventile mit metallener schmiedbarer Spindel, Schieber und Ringen,

Wasserauslaufmuschel, besonders für Stallräume und Waschküchen mit pneumatischem Verschluß des Ablaufes eingerichtet, mit 2 Schnabelpipen von 26 mm Öffnung für kaltes und warmes Wasser, außen schwarz, innen weiß lackiert, per Stück:

a) die Wand und Bodenmuschel m.

Verschluß . . . K 50-00

„ 11-50 „ 44-00

di-

wi

K':

5i

^ j b) jede Schnabelpipe mit Holländer u. Mutter . .

. „ 26-00

Küchenausgüsse von emailliertem Gußeisen samt Wasserverschluß, per Stück:

K 11-00 „ 12-00 ., 18-80 „ 24-00

a)    viertelkreisförmig mit Seiherventilen..........

b) halbkreisförmig    „    „    ..........

c) ellipsenförmig    „    „    ..........

d)    rechteckförmig „    „    ..........

e)    mit selbsttätigem Klappenverschlusse aus 2 aufeinander

„ 28-C0

gesetzten Teilen bestehend und mit Blechdeckel geschlossen (auch als Abortgainze verwendbar)...........

Hochdruckwasserfilter für den Hausbedarf, wo reines Wasser erforderlich ist und die gewöhnliche Stein- oder Kohlenfiltrierung wegen zu großem Zeitaufwand nicht verwendet werden können.

600 10001

Lieferung per Stunde = 200 Preis per kompl. Filters K 140-00 220-00 300*00

Diese Filter können an jede Wasserleitung und auch an jedem Brunnen angebracht werden, da sie durch ihre entsprechende Höherstellung als Druckfilter arbeiten.

Wasserfilter für Brunnen oder Leitungen mit geringem Drucke, dann Wasserfilter für gewöhnlichen Handgebrauch in Wohnräumen, Küchen, Fabriken, für Eisenbahnbauten und für den Armeegebrauch wollen unter den Schlagworten „Filter“ und „Berkefeldfilter“ oder „Wasserfilter“ nachgeschlagen werden.

Brunn enanlagen.

Brunnen.

Die einzelnen Brunnenbestandteile findet man berechnet, u. zw.:

die Erdarbeiten auf Seite 21 u. 22,

„ Maurerarbeiten „    „    52—53,

den Brunnendeckel respektive Deckplatten auf Seite 119, den Brunnengrand auf Seite 117,

„ Brunnenkranz, Ventil und Stiefel auf Seite 236 u. 237, das Brunnenrohr auf Seite 232.

K 265-00 „ 16-00 „ 24-00

Brunnenrohre von Gußeisen mit darauf befestigtem Ständer und Pumphebel, vollständig eingerichtet für gewöhnliche

10 m tiefe Brunnen.................

für jedes m Mehrtiefe zuzurechnen..........

AVasserauslaufständer zu vorigem............

Brunnen vollständig im gewöhnlichen Erdreiche mittlerer Kategorie auf 12 m Tiefe ausgraben, mit hartgebrannten gewöhnlichen Ziegeln auf 1 m Lichtweite ausmauern, mit Steinkranz und Steindeckplatte versehen und mit eisernem Brunnenrohr mit Ständer und Pumphebel, dann mit Wasserauslaufständer vollständig montieren, kostet . . . „ 850-00

„ 40-00

jedes m Mehrtiefe kostet...............

„ 20-00

Brunnen vollständig wie der vorgenannte ausgraben und ausmauern, aber statt Stein mit einem Holzdeckel abdecken und statt Gußröhren und Gußständer mit Holzröhren und Holzständer mit gewöhnlichem Stiefelschöpfwerke montieren „ 560-00 für jedes m Mehrtiefe

Brunnenpumpenanlage mit Handbetrieb für Brunnentiefen bis 5 m, ganz aus Eisen konstruiert, mit Schwungrad montiert, per Garnitur von

K 260-00 bis K 330-00'

iif

mk

I*

W.M

ifc

m /

ÉÎ

i:!

Wimm

Sa

*'r.

■'31 '

•I'

..

»faj

■sm

nt

WÊjtmm

A *

ä;«« IT

g§

-.G i<

!S

Am

- ./SS

PS

■T

S «? /SS ; 1

K 375-00 bis K 480-00

Brunnenpumpenanlage mit Handbetrieb für Brunnentiefen bis 12 m, ganz aus Eisen konstruiert, mit Schwungrad, Saug- und Druckzylinder mit Windkessel, Gestänge und Auslaufbrunnen, per Garnitur von

Versenkbrunnen :

««ÿcSI

... r&

Die Art der Herstellung der Versenkbrunnen besteht abweichend von der landesüblichen Ausgrabung und nacbherigen Ausmauerung mit oder ohne Pelzung, darin, daß man eine stark aus Holz und Eisenverband konstruierte Tonne (oder aber eine solche ganz aus Eisenblech) herstellt, welche nach Erhalt einer wasserdichten Ausmauerung derart in das Erdreich versenkt wird, daß die Arbeiter im Innern der Tonne das Erdmateriale ausgraben und wegschaffen, wodurch das eigene Gewicht der ausgemauerten Tonne die Senkung derselben in die Tiefe veranlaßt.

iôgfBÉ C vM

Der Vorteil der Versenkmethode bei Brunnenherstellungen springt in mehrfacher Bichtung in die Augen und kann diese Art der Schachtherstellung auch vorzugsweise zu Fundierungen in Wasser und auf schlechten Böden, namentlich aber seiner Einfachheit halber zu Brückenpfeilern verwendet werden, in welchem Falle selbstredend der innere Schacht nach Erreichung der nötigen Fundamenttiefe beziehungsweise Stabilität mit Beton oder Mauerwerk ausgefüllt werden müßte.

In welcher Weise die Anzahl und Anordnung der Versenkbrunnen bei Fundierungen zu ermitteln ist, können wir hier bei dem beschränkten Baume nicht weiter erörtern, wollen aber über derart ausgeführte Brunnen den Kostenpunkt fixieren, wenn er auch naturgemäß nach lokalen Umständen variabel erscheinen wird.

a) Versenkbrunnenherstellung wassererzielung bei einer Tiefe von 20 m im mittleren Erdreiche samt Wasserschöpfen für einen Wasserstand von 2 m Tiefe

oooo ¹⁻¹ 1-1 Cü to ^

iE ^ c K C £

tä

t

DG

K 480-00 „ 840-00 „ 1500-00 „ 2000-00 - 2400-00

b) Yersenkbrunnenherstellung für Fundierungen im nassen Terrain für eine Tiefe von 10 m und einem äußeren Durchmesser des Mantels von 1-5 m samt Ausmauerung oder Betonierung des Schachtes nach erreichter Tiefe . ... „    900-00

K 9270-00 „ 12040-00 „ 15720-00 „ 18540-00 „ 22500-00 „ 27000-00 „ Ö2000-00

30 „

c) Yersenkbrunnenherstellung für Brückenpfeiler im Wasser, u. zw.: für jeden Brückenpfeiler zwei Brunnen nebeneinander gerechnet und vollständig komplett bis 0-5 m über der Wasseroberfläche 10 m tief hergestellt und mit Quadern versehen: bei Brückenöffnungen .... bis 15 m „    „    von    15    m    „

Für die letztgenannte Fundierungsmethode finden die Ausmaße nachfolgender Tabelle Anwendung.

Brücken

öffnung

Brunnendurch-

inesser

mm

Kranz von

Holz

Mantel 2’85 m hoch von

Holz ' Eisen kbm

Eisen

kg

kg

Holz

kbm

Eisen

kg

Baggerung oder Aushub per 1 m Tiefe

Mauerung per 1 m Tiefe

.2

cr

bis 15 15 „ 30 30 „ 45 45 „ 30 60 „ 75 75 „ 90 90 „ 100

3500

4000

4500 i 5000 ! 5500 I!

6000

6500

Ü<    03 N) tÇ> M-

03 -.’l Ô lô CO O' îÔ O O O O O O O

290 1376 360 1760 375 2082 405 2489 470 2796 525 3295 580 3534

0-28

0-32

0-36

0-40

0-44

0-48

0-52

290

333

374

418

457

500

545

10-00

13-00

16-00

20-00

24-00

29-00

34-00

9-60

12-60

15-90

19-60

23-80

28-30

33-20

Diese Ausmaße gelten J    \ für einen Versenkbrunnen zu

Jf    Brückenpfeilern bis zur Maxi-

^    malhöhe von 6⁻5 m über dem

Wasserspiegel und vergrößern sich wegen Dimensionserweiterung der Versenktonnen bei höheren Pfeilern.

Bade- und Aborteinrichtungen.

Gasbadeofen mit Zimmerheizung,

■«

wobei das Wasser im geschlossenen System erhitzt wird und von einer Druckleitung gespeist werden kann. Der Einlauf zur Wanne ist freistehend und mit Thermometer versehen, die Brause um den Ofen beweglich.

at»*,

Der Oberkörper enthält die Wasserheizung und erwärmt in 1 Minute zirka 15 1 Wasser von 10° auf 38° C; der Unterkörper ist als Zimmerofen eingerichtet und erwärmt einen Baum von 50 kbm auf 20° C.

MH

Der Ofen hat ohne Brause l⁻78 m, mit Brause 2-40 m Höhe, 0⁻35 m Durchmesser und benötigt ein Gaszuleitungsrohr von 26 mm bei einem Gasverbrauche von 90 1 per Minute.

Preis des kompletten Ofens . . K 450'00

Derselbe Ofen in einfacherer Form und nur 0-30 m Durchmesser mit 20 mm Gaszuleitung und 12 1 Wasserhitzung .    „ 250-00

33

Einfache Badeeinrichtnng mit Kohlenbadeofen in Verbindung mit einer Mischbatterie und Dusche, wobei mit zirka 2 kg Kohle und einigen Holzstücken in 18—20 Minuten ein Bad fertig wird.

r-Ttz3£!p‘

11

ü'Li

nissanS

.'4:11

■ -v

sà

fi

lil

Osa

Jif.....

TT/

ï4É!4i^S^3

ŁJs

Der Badeofen besteht aus einem Kupferkessel von 0-80 m Länge und 0⁻40 m Durchmesser auf einem Eisengestelle, hat 75 1 Wasserinhalt und kostet samt Mischbatterie,

Brause und Thermometer.........K 360-00 bis K 400-00

(Badewanne ist extra zu veranschlagen.)

Badewannen in den üblichen Größen von zirka 1-75 m Länge,

. „ 24-00 . „ 32-00 . „ 140-00 . „ 110-00 . „ 170-00 . „ 360-00 . „ 600-00 . „ 650-00

0‘75 m Breite und 0\52 m Tiefe, per 1 Stück geliefert:

a)    aus Tannen- oder Fichtenholz .......

b)    „ Föhren- oder Lärchenholz.......

c)    „ Zinkblech..............

d)    „ Gußeisen, emailliert, mit Wulst.....

e)    „    „    „    „ Dekoration . . .

/)    „ Fayence, glasiert, gewöhnliche Form . . .

g)    „    „    „ mit Wulst . . .

h)    „    „ mit Sockel zum Einmauern

Sitzwannen von zirka 075 m Länge, 070 m Breite und 0-38 m Tiefe, per Stück:

a)    aus weichem Holze..................

b)    „ hartem „    ..................

c)    „ Zinkblech .................

cl) „ emaili. Gußeisen................

e) „ Fayence................... . .

Fußwanne von 0⁻57 X 0-50 X 0-37 m Dimension, per 1 Stück

aus Holz.....

„ Zinkblech . . .

„ emaili. Gußeisen

Bidet (ünterleihsitzbad) aus Mahagoni oder Nußbaumholz mit Fayencebecken, per Stück..............

Brausebadeinrichtung (Dusche), sogenanntes amerikanisches System, bestehend aus einem zirka 1 m Durchmesser und 2 m hohen Gestell aus vernickelten Rohren mit 4 Ring-und 1 Kopfbrause, samt Marmorbodenplatte und Gardine aus wasserdichtem Stoffe, komplett aufgestellt . .

Dieselbe mit gußeiserner Bodenschale.......

Badezimmereinrichtung, u. zw.:

a)    Badeofen mit kupfernem Zylinder von 0*4 m Durchmesser,

hart gelötetem Feuerrohr, Messingbekrönung und gußeisernem Untersatz, inklusive Holländerpaar zum Rohr-verbande ......................

b)    Badewanne aus 1 mm starkem Zinkblech mit starker

Wulst, Überlaufschlitz und Gitter, inklusive messingenem Ablaßventil und Holländern..............

c)    Badebatterie mit messingenem Dreiweghahn, Marmorplatte

mit Aufschriften: „Kalt, Warm, Brause“ und mit Metallgriffen .......................

d)    Armdusche mit Regenbrause .............

ßadezimm ereinrichtung sonst wie die vorige, aber statt der Zinkwanne eine Badewanne aus Mauerwerk mit Tonplattenverkleidung ...............

Waschtisch aus Eichenholz oder fourniert, mit Schnitzwerk, versperrbarem unteren Fächerkasten und oberen 2 Stück Seitenschubladen mit Messing- oder Bronzebeschläge, einer weißen Marmorplatte mit Seitenwänden und Rückaufsatz und einem eingelassenen Steingutlavoir ; eingerichtet für Kalt- und Warmwasser, Zu- und Ableitung, mit Kopfbrause, komplett aufgestellt

Waschtisch aus feuerfestem Ton, welcher sich durch Aneinanderreihen mehrerer solcher Stücke für Massenwaschungen in Schulen, Konvikten, Instituten und Kasernen eignet; per 1 Stück 061 m laną, 045 m breit, innen und außen glasiert, samt Ablaufventil......

K 20-00 „ 25-50 ., 95-00 „ 180-00 „ 288-00

. „ 12-00 . .. 50-00 . „ 120-00

„ 45-00

. „ 540-00 . „ 250-00

„ 250-00

„ 130-00

„ 65-00 „ 30-00

„ 730-00

. „ 250-00

. „ 60-00

33*

Abortapparate (sogenannte englische), bestehend ans einem gußeisernen, emaillierten Sitzkörper mit dopppeltem Verschluß, Hebelvorrichtung mit Gewicht zu den Verschlußklappen, automatischer Wasserspülung, Wasserkasten von Blech, Gestelle von weichem Holze, Verschalung und Rückwand gestemmt aus hartem, poliertem Holze, mit aufleg-barem Deckel und blechbeschlagener Schmutzrahme, per Stück :

a)    der Sitzapparat kleinerer Gattung, allein........

b)    „    „    größerer ,,    „    ........

c)    das Wasserreservoir allein ..............

d)    das Holzgestelle allein................

e)    die Verschalung für 1 m Länge samt Auflegsitz, Deckel

und Rückwand, allein................

/) die Lackierung der vorigen, allein...........

sonach kostet der kleinere Apparat komplett......

der größere „    „    ......

Moderne Klosetts für Orte ohne Wasserleitung und ohne Kanalisation, bestehend aus einem weiß glasierten Fayencekörper mit luft- und wasserdichtem Verschluß aus Messingguß, dann knapp über und hinter demselben aus einem mahagoniartigen Wasserkasten mit Handfüllung für das darinliegende Reservoir mit ökonomischer Spülung:

Preis ohne Versetzen von

K 30-00 „    50-00

„ 16-00

5-00

„ 25-00 „ 10-00 „ 86-00 „ 106-00

K 65-00 bis

80-00

Aborteinsätze mit Wasserspülung, die Schalen und Klappen von emailliertem Gußeisen, die Zugvorrichtung von Schmiedeeisen, der Wasserkasten von Blech, das Gestelle von weichem Holze, die Verschalung gestemmt und angestrichen, per Stück:

a) Schalenapparat von 275 mm Durchmesser, allein . . .

370

sonach kostet der komplette Abort, a) K 58"50, b) . „

b)

17-50

25-00

16-00

5-00

20-00

66-00

Torfmullklosetts mit vollständigem hölzernen Sitzkasten und Füllreservoir mit karbolgetränkten Eichenholztonnen, mit Eisenreifen und Henkeln, per Stück:

a) bei 30 1 Tonnenraum.......

5) „ 60 1    „    ......

c) Extra Tropffüllkannen von Blech .

Tonnen von 30 1 Inhalt . .

„ 60 1 „

e) Torfmullmaterial zum Füllen, per q

Aborteinsätze von emailliertem Gußeisen für schon bestehende Abortsitzbretter aufzuschrauben, per Stück:

a)    mit selbsttätiger Klappe mit Kontragewicht

b)    „ Handhaben zur Klappe, letztere horizontal

c)    „

K    60-00    bis    „    105-00

„    80-00    „    „    125-00

......„    12-00

d)

8-00

„ 10-00

6-00

9-00

vertikal

.    „    11-00

.    „    10-00

Gußeiserne emaillierte Pissoirmuscheln mit Siphons und Stutzen, per Stück:

K 15-00 „ 18-00 „    17-00

„ 20-00

a)    Eckpissoir mit niedriger Rückwand..........

b)    „    „ hoher    „    ..........

e) Flachwandpissoir mit niedriger Rückwand.......

d)

„ hoher    „    .......

Die gewöhnlichen Abtrittsitzbretter, dann Deckel und Schlauchstöckel wolle man in der Zimmermannsarbeit einsehen.

K 50-00 bis „ 55-00

Patent-Ölurinoir oder Pissoirwandbecken mit Ölsiphon an die Wand zu befestigen, aus Bessemerstahlblech und emailliert, per Stück von

Dieselben als Fußbodenölsiphons, 95 mm im Quadrat, mit

.    „    16-00

.    „    20-00

Glockenbefestigung aus Eisen, per Stück......

„ Messing, „    „    .......

Urinol (Ölkomposition) zur Füllung der Pissoirsiphons, per kg

K 0-90 bis „    1-20

Die Pissoir-, Küchen-, Bade- und Abortschläuche wolle man unter den entsprechenden Schlagworten aufsuchen.

Normalklosett mit plötzlicher, sturzartiger Wasserspülung und regulierbarem Wasserquantum per Spülung bis auf 4 1;

if ' älli

■Bpi

ill

mit Porzellanklosettschüssel, gußeisernem Geruchverschluß, derlei Sitzstützen und eisernem Spülkasten mit Messingkette, komplett armiert, per Garnitur: u)mit gebeiztem Holzsitz und geräuschvollem Schwimmkugelhahn „    62-50

Hi

iii

71-00

tfi

I!

b) mit poliertem harten Holzsitz und geräuschlosem Schwimmkugelhahn „ Extra-Intermittensspülapparat für gewöhnliche und bestehende Aborte zu verwenden, welcher in bestimmten Zeitintervallen selbsttätig bespült, wobei nur der Wasserzufluß auf ein bestimmtes Maaß, z. B. auf ¹/₂, 1 oder 2 1 per Minute zu regeln ist, wonach der Apparat alle 6—12 oder 24 Minuten sich entleert ; der Apparat besteht aus einem guß-W'’4::'V:Ą    eisernen Kasten, in welchem ein

"ËÉspIgl

eigenartig geformter Hebel bei ''    erfolgter Füllung des Kastens

(330 X 230 X 260 mm Dimension) die Entleerung besorgt. Preis per Apparat............

Telephon- und Telegrapheneinrichtungen.

Da das Telephon- und Telegraphanwesen ein Monopol des Staates bildet, so befassen wir uns hier nur mit den Anlagen für Haustelegraphen, Läutewerke und Sprachrohre, wie sie im Privatleben benützt werden.

Die Preise sind bloß für die Lieferung der Gegenstände berechnet und muß man bei der Veranschlagung für das Montieren (Anmachen und Befestigen) mindestens 10°/0 zuschlagen.

Telephone (Fernsprechapparate).

Unter elektrischem Fernsprechen (Telephonieren) versteht man die Übermittlung von Tönen in die Ferne mittels galvanischen Stromes in der Weise, daß man ein Telephon durch das daran befindliche Kabel mit Leitungsdrähten verbindet, diese nach Bedarf durch Wohnungen, an Häusern vorbei, über Straßen, Felder etc. fortführt und an beliebiger Stelle mit einem zweiten Telephon verbindet.

Die in der einen Station dem Telephon zugesprochenen Worte hört man an Ton und Stimme gleich in der anderen Station auf beliebige Entfernung und erkennt auch den Sprecher.

Zu Telephonleitungen dürfen nur bestens isolierte Drähte angewendet werden, damit keine äußeren Einflüsse auf die Influenz des Stromes schädlich wirken.

Für Telephonleitungen benötigt man zur Hin-und Rückleitung zwei Drähte und für eine elektrische Signal-Tour- und Retourleitung noch drei Drähte, jedoch benützt man allgemein hauptsächlich folgende Leitungskombinationen :

a)    4 Drähte mit 2 Signalglocken, 2 Tastern, 1 Batterie von 2 bis 5 Leclanché-Elementen mit F’üllung und Kasten.

b)    3 Drähte mit ebendenselben Bestandteilen nebst 2 Umschaltern mit Hebel oder Stöpsel.

c)    2 Drähte mit 2 Signalglocken, 2 Tastern für sogenannten Arbeits- und Ruhestrom, 2 Batterien von je 2 bis 5 Elementen und 2 Umschaltern.

d)    2 Drähte mit ebendenselben Bestandteilen, jedoch mit automatischen Umschaltungen durch Aufhängen eines Telephons und Abheben desselben.

e)    2 Drähte, ganz wie vorige, jedoch noch mit 2 Zwischenrelais, speziell für größere Entfernungen oder wo eine Anzahl Signalglocken gleichzeitig ertönen müssen.

/) 1 Draht, ganz wie vorige, noch mit 2 Erdrückleitungsplatten und 2 Blitzschutzplatten.

Die vom österreichischen Handelsministerium auf spezielle Eingabe bewilligte Herstellung von Telephonleitungen im Freien darf nur nach Kombination d oder e erfolgen, wogegen zu städtischen Telephonnetzleitungen nur Kombination / mit Erdleitung in jeder Station benützt wird.

An Stelle der angeführten Batterien können auch in Kombination c—f Magneto-Rufapparate benützt werden.

Preise per Garnitur.

13- 50

14- 40

30- 00 17-00 24-00 28-00

31- 00 20-00

a)    Handtelephon für Demonstrationszwecke und kurze Leitungen .......•...............

b)    Demonstrationsmikrophon...............

c)    Miniatur-Sprech- und Hörtelephon für kurze Distanzen,

sogenanntes Haustelephon...............

d)    Kopftelephon zum Umschnallen in Zentralen......

e)    Telephon mit Hartgummimundstock...........

/) Standtelephon aus Metall...............

mit Signaltrompete..................

g)    Pultformmikrophon mit Gestelle............

h)    Telephonstation mit elektrischer Glocke, ganz aus Metall auf politierter Nußholzkonsole mit Tasse, an der Wand befestigt, mit automatischer Ein- und Ausschaltung der

Telephonsignale und Telephonleitungen, Taster für den Arbeits- und Ruhestrom, Blitzschutzplatten, komplett . . K 55-00

*) Dieselbe mit separatem Miniaturtelephon zum Aufhängen . „    75-00

ä) Mikro-Telephonstationen mit Linienwähler a    für Batterieanruf, bestehend aus Ader

mikrophon in Pultform, mit Induktions-I    spiralen, Signaltaster, Signalapparat (mit

10 Ohm Widerstand), in viereckigem Nuß-|L    holzkästchen, automatischem Schalter,

Schaltungsklemmen und einem Handtelephon auf poliertem Nußholz-Apparatbrett montiert mit Linienwähler:

Ił

f»:

VE!

für

Stationen

Preis K 40-00    45-00    48-00

lifëfras:

für

10

Stationen

Preis K 55-00    60-00    65-00

für

12

16

20 Stationen

Preis K 75-00    80-00    88-00

l) Mikro-T elephonstationen mit Linienwähler, wie vor, jedoch mit zwe Handtelephonen.

2    3    4    6    8    10    12    16    20 Stationen

Preis K 51-00 55-00 60-00 65-00 70-00 75-00 80-00 90-00 100-00

^    m) Telephon-Zentralumschalter für Tele

phonnetze für Batterieanruf, bestehend aus Klappensystemen, mit Fortläute-Kontaktvorrichtung für eine Nachtglocke, amerikanischen Klinkenschaltern, automatischem Schalter, Induktionsspiralen, Stöpselschnüre mit je zwei Kontaktstöpseln, Signaltaster und Schaltungsklemmen, auf politiertem Nußholzbrett in politiertem Nußholzrahmen montiert, mit transportablem Hand-Mikrotelephon (Abfrageapparat), jedoch Ah ohne Betriebsbatterie:

für 12    16    18    20 Linien

Preis K 325-00 410-00 435-00 460-00

//    .    Nebelhornsignalapparat . . . K 12-00

I    o) Mikrotelephon für innere Wohn-

\    räume, Bureaus und Niederlagen, be-

I    stehend aus einer zirka 8 cm im Durch-

J    messer runden und 4x/2 cm hohen Kapsel,

welche als Sprech-, Hör- und Signalapparat eingerichtet ist und mit einer Drahtleitung überallhin montiert werden kann.

Preis einer Garnitur mit 2 Stationen bei 100 m Entfernung voneinander

für

r.lBh.

fk

I.....

K 65-00

Zimmertelegraphie.

Die Anlage einer elektrischen Zimmertelegraphenleitung veranschaulichen folgende Abbildungen:

A. Leitung von einem Taster nach einem Signalapparat.

Hl

B. Leitung von zwei Tastern nach einem Signalapparat und von zwei Tastern nach einem zweiten Signalapparat.

F-

C. Leitung von vier Tastern nach einem Tableaux (I n d i k a-teur) mit vier Nummern und einemJ3ign.alapparat.

r--

■---f~— —j—1-4- f—- ■

¹ i ■! ! ! !

umy

K 45-00 „ 100-00 135-00

und es kostet eine solche Zimmertelegraphenanlage hei einer mittleren Entfernung der Stationen in Wohnungen von 100 bis 500 m beiläufig

für die Anlage A in allem..............

B „    „    ..............

Cr, »    ..............

Lieferung einzelner Telegraphenbestandteile.

Wandtaster, per Stück:

a)    Von hartem Holze:

licht poliert, mit Holzknöpfen.............

braun oder schwarz poliert, mit Beinknöpfen......

b)    von Nußholz:

poliert, mit Elfenbein- oder Kaolinknöpfen.......

c)    von verschiedenen Holzgattungen und Fassons:

poliert oder matt, mit Elfenbein- oder Kaolinknöpfen . . poliert, mit Hartgummiböden und Elfenbein- oder Kaolinknöpfen .......................

d)    von Porzellan:

weiß................. .......

h-i O

'da cd o

1-65

1-80

1-90

mit Reifen in diversen Farben..........

„    „    „    Glanzgold.............

„    „    „    Poliergold.............

„    „    „    divers. Farben    mit Golddekoration

e) von Kaolin:

weiß (Elfenbeinimitation)

marmoriert.....

in Farben.......

„    „ mit Poliergoldreifen.............

/) von Metall gepreßt:

lackiert, mit Holzböden................

vernickelt oder vergoldet, mit Holzböden........

flach vernickelt oder vergoldet, mit Hartgummiböden . . von Bronze:

vergoldet, mit Glasscheiben in diversen Farben.....

ziseliert, vergoldet oder vernickelt etc..........

vergoldet, mit Feueremaildekoration..........

h)    von Elfenbein:

kleine Fasson....................

mittlere Fasson...................

große Fasson....................

i)    von Hartgummi, für Bäder............

05 O-JO'    tO L® tO CO 05 to i—I. i—ł i-i

È 888 ÈÈÈ ÈÈê &ÈÈ8 ÈÈÈéÈ

Wasserdichte Taster, mit Schnüren, von Metall und Hartgummi für Bergwerke* Badezimmer, Keilerräume ....

Sicherheits- oder fortläutende Taster:

von Holz......................

„ Bronze .....................

„ Elfenbein....................

„ Metall in Schloßform mit Schlüssel.......

Taster mit Stöpselvorrichtung:

von Holz......................

„ Bronze .....................

„ t Elfenbein...................

„ Holz gedeckt mit Elfenbeinknopf (mit drei Kontakten, System Morse)..................

5-50

IO Q O O 1>5 N iO cb t> cb «b

H-*    ^1 05 OÛ

Ś Ś88

Mehrfache Taster:

a)    Von Holz mit 2 und 3 Knöpfen, per Knopf......

jeder weitere Knopf.................

b)    von Bronze mit Glasscheiben, vergoldet oder vernickelt,

mit 2 und 3 Knöpfen, per Knopf...........

jeder weitere Knopf......•...........

c)    von Bronze, ziseliert, vergoldet oder vernickelt, von 2

bis 4 Knöpfen, per Knopf..............

d)    Dieselben ziseliert, vergoldet mit Feueremaildekoration,

von 2 bis 4 Knöpfen, per Knopf...........

e)    Dieselben vergoldet, mit Elfenbein montiert, für Aufschriften, mit 2 und 3 Knöpfen, per Knopf.........

jeder weitere Knopf.................

Fußtaster von Metall zu Schreib- und Speisetischen ....

Transportable Taster, per Stück:

«) In Birnform:

von Holz, mit Beinknöpfen..............

„ Nuß-, Mahagoni- etc. Holz, mit Elfenbeinknöpfen . .

„ Elfenbein....................

b)    Als Quetschkontakte für Speisezimmerluster:

von diversen Holzgattungen..............

„ Hartgummi..................

„ Elfenbein....................

c)    Als Briefbeschwerer, rund:

von Holz mit Beinknöpfen.............

„ Nußholz mit Elfenbeinknöpfen...........

„ diversen Holzgattungen mit Elfenbeinknöpfen ....

„ Elfenbein....................

„ Metall, vergoldet oder vernickelt.........

„ Bronze, ziseliert, vergoldet oder vernickelt.....

d)    Als Briefbeschwerer, viereckig, von Ebenholz- oder

Marmorimitation mit einem Knopfe..........

jeder weitere Knopf................

e)    Als Briefbeschwerer in Kuvertform mit Hand von Bronze,

ziseliert, vergoldet oder vernickelt, kleineres Modell mit einem Knopfe....................

jeder weitere Knopf................ .

/) Als Briefbeschwerer in Kuvertform mit darauf ruhender vergoldeter Morse-Taste.....•.........

Diverse Taster, per Stück:

«) Entreetür-Drücktaster:

von Metall, lackiert, mit Beinknöpfen.........

„    „ gekröpft, vergoldet oder vernickelt.....,

„ Bronze, ziseliert, vergoldet oder vernickelt.....

„ Elfenbein ....................

„ Bronze, ziseliert, vergoldet oder vernickelt, mit Zugvorrichtung ...................

K 2-50

1-65

4-80

2-40

5-00

6-00

6-70

2-50

4-50

2-50

3-00

10-00

3-70

4-20

8-00

3-60

4-00

4-75

„ 16-00

4-70

7-00

8-40

2-50

„ 12-00

3-00

„ 15-00

4-40

5-50

6-60

„. 8-80

9-90

b) Haustor-Drücktaster, „Portier“ : von Metall, lackiert, 8    cm Durchmesser

Aufschrift

r>    n

„ Bronze,

13

55    55    51    ..........

13-20

9-90

12-10

14-30

26-50

c) Haustor-Zugtaster:

von Bronze, 10 cm Durchmesser......

19

55    55    55    55    ......

„ Stahlbronze, ziseliert, 12 cm Durchmesser

55    55    55    H 55    55

55    55    55 OVal.......

12-00

13-50

18-70

20- 50

21- 00

d) Vestibültaster:

in polierten Holzrahmen mit Spiegelglastafel, Vorrichtung für Aufschriften und Beinknöpfe von 4 bis 6 Knöpfen,

per Knopf......................

von 7 Knöpfen aufwärts, per Knopf..........

in eleganten, gekröpften Nußholzrahmen mit goldbelegten Spiegelglastafeln, Vorrichtung für Aufschriften und Elfenbeinknöpfe von 4 bis 6 Knöpfen, per Knopf......

von 7 Knöpfen aufwärts, per Knopf..........

6-50

5-50

8-30

6-60

Ausschalter, Stromwechsler und Kontakte.

a) Ausschalter von Metall, lackiert.....

2-50

i)

auf Nußholzbrettchen . . in runder Form, gedeckt, von Nußholz . . .

„    „    ,,    „    „ Elfenbein . . .

e) Dieselben als Stromwechsler auf Nußholzbrettchen für 2

Leitungen......................

/) Tür- und Fensterkontakte..............

c)

d)

55

3-00

5-00

1000

4-00

1-80

Signalapparate mit Selbstunterbrechung (Karillon), per Stück:

a) in pokerten Holzkästchen, auf Metall montiert, mit Stahlschellen,

Schellendurchmesser in cm

11

7-70 9-00 10-10 12-40 b) in pokerten Holzkästchen, auf Metall montiert, mit Metallschellen,

Schellendurchmesser in cm

6-5    7-5    8-5    10

K 8-ÏÔ 9-20 11-00 13-25

c) in pokerten Holzkästchen, auf Metall montiert, fein ausgeführt, mit Stahlschellen,

Schellendurchmesser in cm

7    8    9    11    12    14

8-30 9-60 11-20 13-50 16-50 18-70

d)    In polierten Holzkästchen, auf Metall montiert, fein ansgeführt, mit Metallschellen,

Schellendurchmesser in cm    6-5    7-5    8'5    10    12    14

K 8-80 10-00 11-90 14-30 17-70 19-80

e)    In polierten Nußholzkästchen, auf Metall montiert, elegant ausgeführt, mit Nickelschellen,

Schellendurchmesser in cm    6‘5    7‘5    8-5    10    12    14

K 11-00 13-20 15-40 18-70 22-00 24*50 /) Mit bronziertem Schutzkästchen von Zinkblech, auf Metall

montiert, zum Gebrauche im Freien . . von K 15-00 bis K 24-50

Kontroli- oder fortläutende Signalapparate, auf Metall montiert, in Nußholzkästchen, mit Nickelschellen

von K 22-00 bis „ 30-00

Einschläger in polierten Nußholzkästchen, auf Metall montiert,

mit Nickelschellen ..........von K 23-00 bis „    33-00

Alarmsignalapparate mit Selbstunterbrechung für besonders starke Schläge, mit Metallschellen,

Schellendurchmesser in cm 16    18    21

K 30-80 37-50 48-50

Türalarmsignal, welches bei jedesmaligem Öffnen des Türflügels ein

oder mehrere Signalglocken in Bewegung setzt und so lange fortläutet, bis die Tür wieder geschlossen wird ; die Kontakt-

_______ _ federn werden im ersten Drit-

llll [|[||l tlliliijijiiikljH |tlliilllll!Hllllll.l!illll¥i!!ll;j!|i| fei des Türflügels am Falze

mmmm * ä

llllllllfllillllllllllllliiillllllllllü    |jl selbstredend in jede Zimmer-

jj [i ¹ I telegraphenbatterie eingeschal-j tet oder extra angelegt werden, ebenso wie auch die Alarmglocke an einem beliebigen Orte angebracht werden kann ; diese Signale können ji|iu§j auch mit Fortläute-werk und mit Ausschaltung versehen werden.

Preis des Apparates ohne separate Batterie mit Glocke . K 26-50

„    „    „ mit Batterie und Glocke......

„    „ Vorstehenden mit Ausschalter........

„    „    „    „ Fortläutewerk.......

Schlagwerke mit elektrischer Auslösung, Uhrwerk und Gewichte für Feuerwehren, Bergwerke, Fabriken etc.

a)    kleines Modell....................

b)    großes „ mit Konsolbahnschlagwerk .......

n n

ÉÉ1

Lfl I

i! ira;

Ui

öl

„ 39-60 „ 44-00 „ 49-50

„ 65-00 „ 250-00

Feuerwehralarm- und Signalapparat mit Zeichengeber, in poliertem, elegantem Nußholzkasten mit Signalapparat,

Taster und Zeichengeber für diverse Signale, Zeichen und für größere Distanzen auch mit Relais :

a)    bis 6 Signale oder Zeichen ohne Relais, per Apparat . . K 95‘00

b)    von 7 bis 10 Signale oder Zeichen ohne Relais, per Apparat „ 11000

„ 18-75

c)    dieselben mit Relais, per Apparat mehr um.....

Für diese Feuerwehralarm- und Signalapparate, welche sehr präzise und verläßlich arbeiten, ist stets nur eine Drahtleitung ohne Erdleitung und,für kürzere Distanzen bis zirka 10 Stationen auch nur eine Batterie erforderlich. Bei mehr als 10 Stationen oder großen Distanzen wird jedem Apparat ein kleines Beiais beigefügt und sodann mit einer geringen Linien- und Lokalbatterie gearbeitet.

Nach den Morse-Telegraphen sind diese Feuerwehralarmtelegraphen für Feuerwehren, Bergwerke, Fabriken, überhaupt Institute, welche mit einiger Sicherheit und Kontrolle zu arbeiten haben, das bisher bekanntest Zweckmäßigste, nachdem damit jedermann ohne nähere Instruktion arbeitn kann und deren Einführung bei größeren Leitungen kaum mehr kostet, als die von gewöhnlichen Glockensignalen.

K 48-00 „ 60-00 „ 70-00

Schlagglocken mit Zugvorrichtung für Hotels, auf Metallreifen und poliertem Brette montiert: a) Glockendurchmesser 16 cm . . .

b)

18 „ ...

c)

21 „ . . .

Indikateure (Nummeranzeiger): a) in polierten Kasten mit Glastafel:

mit 2    3    4    5    6    8    9    10    12 Nummern

K 9-00 8-00 7-30 6-90 6-60 6-00 5-50 5-00 4-50 per Nummer b) in eleganten Nußholzrahmen mit goldbelegten Spiegelglastafeln :

mit 2    3    4    5    6    8    9    10 Nummern

K 11-50 10-80 10-10 9-40 8-70 7-50 7-00 6-50 per Nummer

von 12 bis 20 Nummern, per Nummer .

„    24 Nummern aufwärts, per Nummer

K 6-00

5-00

„ 10-00

Kontroli- oder Kontaktsysteme für Indikateure, um das Erscheinen einer in einem Indikateur vorgefallenen Nummer an einem zweiten Orte zu signalisieren, per Stück oder Indikateur......................

10 Nummern

Kontrollindikateure in eleganten Nußholzrahmen mit goldbelegten Spiegelglastafeln : mit 2

K 12-20 11-50 11-00 10-60 10-00 9-00 8*80 7-70 per Nummer

von 11 Nummern aufwärts, per Nummer

K 6-50

Gekröpfte Rahmen für Indikateure kosten per Rahme K 4-40 mehr. Aufsätze hiezu werden je nach Größe von K 4-00 bis K 20"00 per Stück beigestellt.

K 0-07

0-09

Leitungsmateriale für Haustelegraphen.

a) Leitungsdrähte von Kupfer, mit Baumwolle einfach übersponnen, imprägniert und in Wachs getränkt, auf Spulen von 1 bis 2 kg gewickelt, per m : per 1 kg zirka 360 m lang „ 1 „ „ 200 ,. „

b)    Leitungsdrähte von Kupfer, mit Baumwolle doppelt übersponnen, imprägniert und in Wachs getränkt, auf Spulen von 1 bis 2 kg gewickelt, per m :

per 1 kg zirka 310 m lang

c)    Leitungsdrähte von Kupfer, mit Baumwollangfäden und Baumwollüberspinnung, doppelt imprägniert und in Wachs getränkt, per m:

per    1 kg    zirka    115    m    lang..............

95    „    „    ..............

65    „    „    ..............

40    „    „    ..............

d)    Leitungsdrähte von Kupfer, umprelit mit echt englischer Guttapercha, per m:

dünn, per 1 kg zirka 125 m lang...........

1 „ „ 80 „ „ ...........

n 1 n n 40 „    „    ...........

e)    Leitungsdrähte von Kupfer, umpreßt mit englischer Guttapercha und mit Baumwolle übersponnen, per m:

dünn, per 1 kg zirka 115 m lang...........

mittel, „ 1 „    „    70 „    „    ...........

f)    Leitungsschnüre für transportable Taster, mit Seide übersponnen, per m:

2adrig für 1 Knopf.................

3-    „ 2 Knöpfe.................

4-    »

o- „

. K 0-11

0-13

0-18

mittel, „ stark,

80 „ „

0-22

0-16

0-20

0-24

0-29

ôôô

0-3C

0-37

0-38

0-55

0-73

0-88

Kabel für Leitungen unter der Erde, per m:

1-76

2-65

2-00

3-08

4-35

7-70

Drähte für Luftleitungen:

a) Eisendrähte, beste steirische, weich geglüht und geölt:

mm

Stärke

Länge

4400    1600    1000    700

m per q

60    54

52

50 h per kg

Preis

b)    Bronzedraht für große Spannweiten:

Stärke    1    P2

Länge

PróiT K 5-00    7-00    12-00 per 100 m

c)    Verzinkter Eisendraht, per kg...........

140    100

1-5 mm 60 m per kg

Isolatoren von Porzellan, per Stück: a) in Knopfform mit Eisenstiften mit Holzgewinde 5) »    n    » .    »    » '    »    größer . .    „

c) in Glockenform, jedoch ohne schmiedeeiserne Träger, hei einem äußeren Glockendurchmesser von

cm 2⁻5    4-5    6    7⁻5    9

SS

©ö

in viereckigem weißen Glase, 25 cm hoch ......

mit echter Gaskohlenplatte............

Pyrolusitelement mit 8 Platten..........

4

y» ^ n    ..........

b)    Callaud-Elemente:

22 cm hoch...................

25 „    „    ...................

c)    Meidinger-Ballonelemente samt Klemmen . .

Für kleinere Leitungen von 3 bis 4 Tastern und einen Signalapparat mittlerer Größe genügen Batterien zu 2 Leelanché-Blementen ; läuten 2 Signalapparate zugleich oder ist ein Indikateur in der Leitung, so sind 3 und je nach dem Umfange auch mehr Elemente erforderlich.

Leclanché- oder Brikettelemente sind für einfache Telegraphenleitungen nächst Callaud und Meidinger die besten und bei mäßigem Gebrauche 6 Monate bis 1 Jahr konstant.

Zur Füllung der Leclanché- und Brikettelemente wird nur eine vollkommen gesättigte Lösung von reinem, nadelförmig kristallisiertem Salmiaksalz (Chlorammonium) in Wasser angewendet, u. zw. reicht für ein Element zu 17 cm zirka 125 gr, für ein Element zu 25 cm zirka 175 gr Salmiak aus. Die Flüssigkeit darf in den Gläsern nicht über das obere Loch der Tonzelle reichen. Der Band des Glases und der Tonzelle, der freie Teil der Kohle und die Klemme muß nach der Füllung sehr gut abgetrocknet werden, damit die Klemme nicht oxydiert, weil dadurch die Wirkung der Batterie vor der Zeit unnützerweise geschwächt würde.

Callaud-Elemente werden mit möglichst eisenfreiem, schön tiefblauem Kupfervitriol gefüllt. Man gibt in die Gläser von 22 cm Höhe 1 kg, von 25 cm Höhe l‘/s kg Kupfervitriol, übergießt dasselbe mit abgesottenem, noch warmen Hegen- oder Flußwasser bis zu einer Höhe, daß die Zinkzylinder, wenn man sie in die Gläser setzt, unter Wasser sind, setzt, sobald das Wasser abgekühlt ist, die Kupferpole und die Zinkzylinder in die Gläser und verbindet die einzelnen Elemente zur Batterie.

Meidinger-Ballonelemente werden mit Kupfervitriol und Bittersalz (Magnesiumsulfat) gefüllt. In das große Glas gibt man bis etwa zur Hälfte reines Flußoder abgekochtes Begenwasser, läßt in demselben zirka 100 gr Bittersalz auflösen, und soll diese Flüssigkeit nach dem Einsetzen des Einsatzglases, des Zinkes, des Kupfer-poles und des Ballons so weit reichen, daß der Zinkzylinder bis zum äußersten Bande im Wasser steht. Der Ballon dieser Elemente wird mit kleineren Stückchen Kupfervitriol und stetem Zusatze von Wasser voll gefüllt, sodann aber mit einem Korke, in welchem sich ein Glasröhrchen befindet, verkorkt. Den Zinkzylinder setzt man in das große Glas, den Kupferpol in das kleine Einsatzglas und den Ballon stellt man in die Mitte des Elementes, hält jedoch bei dieser Manipulation die Öffnung des Glasröhrchens zu, damit das gelöste Kupfervitriol nicht vorzeitig ausläuft.

0-19

0-42

0-95

4-00

2-42

4-18

4-62

4- 40

5- 15

3- 55

4- 50

8-10

Obige Kupfervitriolelemente werden nur bei sogenannten Ruhestromleitungen, bei Feuerwehrtelegraphen, zu sehr großen Hotelleitungen, in Gebäuden, wo durch große Feuchtigkeit etc. leicht Nebenschluß entstehen könnte oder wo schon Nebenschluß ist, zu Sicherheitsleitungen, wo fast immer geläutet wird etc., angewendet, dürfen, um stets gut zu funktionieren, nicht unbenutzt stehen und müssen von Zeit zu Zeit gereinigt und frisch nachgefülit werden. Die Wirkung dieser Elemente tritt nicht sofort nach erfolgter Füllung ein, sondern man muß vorerst die Batterie durch kurze Zeit in kurzen Schluß stellen, d. i. die beiden Endpole der Batterie miteinander verbinden. Damit dies schnell vor sich geht, wird zum Einfüllen der nötigen konzentrierten Kupferlösung präpariertes Kupfervitriol in Pulverform, das sich sofort in Wasser löst und zu dem kristallisierten Kupfervitriol im Glase geschüttet wird, benützt; für jedes Element genügt 0'25 kg, wodurch die Wirkung länger anhält. — Die Spannung dieser Elemente ist geringer als bei den Leclanchć-Elernenten, daher müssen zur kleinsten Leitung mindestens drei solche, bei größeren beiläufig die Hälfte mehr Elemente zu einer Batterie vereinigt werden, als dies bei Anwendung von Leclanché-Elementen der Fall wäre, um gleich kräftigen Strom zu haben.

Batteriebestandteile.

coo c*

CO ^ CO

66Ô

K 0-15 und

d) Elementklemmen, per Stück: für Leclanché-Elemente, 13 cm hoch

n    a    n

V erbindungsklemjrien

b) Zinkpole für vorbenannte Elemente, per Stück:

für Leclanché-Elemente, 13 cm hoch

0-40

55    55    ii    ii

„ Callaud-Elemente, offen

16 und 17 cm hoch . . . mit Bleifassung, 17 cm hoch 27 „    „

0-44

0-85

1-10

2-85

57    75b    55    55

„ Meidinger-Ballonelemente

verbessert, gedeckt, 22 cm hoch 25 „

3-30

4-05

1-15

c) Zinkzylinder allein für die verbesserten Callaud-Elemente mit Deckel, per Stück :

2-20

2-85

für die Zinkpole der gedeckten Callaud-Elemente, von

22 cm Höhe.....................

für dergleichen, von 25 cm Höhe...........

d) Kohlenpole für vorbenannte Leclanche-Kohlenelemente, bestehend aus gefüllter, poröser Tonzelle mit Kohlenleiter, Klemme oder Bleifassung, per Stück:

für Leclanché-Elemente von 13 cm Höhe.......

1-75

„ mit Bleimantel „

2-20

2-40

3-30

e) Kupferpole für vorbenannte Zink-, Kupfer- resp. Callaud- und Meidinger-Elemente, per Stück :

Kupferpole für offene Callaud-Elemente, 22 cm hoch . . .

22

"" „    55    * *

„ gedeckte „

55    . 55    55    55

„ Meidinger-Ballonelemente

0-75

0-75

0-90

17

/) Batteriegläser für vorbenannte Elemente, per Stück für Leclanché-Elemente, 13 cm hoch, weiß, viereckig . .

„    grün,    „    . .

„    weiß,    „    . .

ÔÔÔhÔÔhh

n    11    n    1 ^    »

27

n    n    n    ^¹    n    n    n

„ Callaud-Elemente, offen, 22 cm hoch .

„    „    „    gedeckt, 22 cm hoch

op,

«    n    11    ii    n n

„ Meidinger-Ballonelemente, per Garnitur

g) Batteriefüllmaterial für Leclanché- und Kupfer-Zinkelemente, per kg:

Salmiak, rein präpariert...............

Bittersalz......................

Kupfervitriol, eisenfrei................

Zinkvitriol .....................

Ji) Batterie käst en, per Stück:

Elemente

12 Elemente

Bussolen (Strommesser) zur Konstatierung der Stromstärke von (Elementen) Batterien und Ausprobierung von Telegraphenleitungen, per Stück:

8-50

a)    auf Mahagonibrettchen montiert............

b)    in verschließbaren Mahagonietuis, als Taschenbussolen . . „    16-00

Schlagwerk mit Uhrwerk und elektrischer Auslösung für einzelne, sehr kräftige Schläge,

„    65-00

„    70-60

18 „ . . „ 80-00

mit vernickelter Stahlglocke, 14 cm..........

mit Glocke aus unoxydierbarer Phosphorbronze, 16 cm . .

Diese Signalapparate sind mit schwerem Gewichte versehen und werden wie eine Uhr aufgezogen. Durch Druck auf einen mit dem Mechanismus und einer Batterie in Verbindung gebrachten Taster wird •das Echappement auf elektrischem Wege frei und die Glocke ertönt kräftig. Bei einer Ganghöhe des Gewichtes von 60 cm kann man mit einmaligem Aufziehen die Glocke 120mal ertönen lassen. Das Uhrwerk liegt in einem politierten Holzkasten und ist vorzüglich bei industriellen Anlagen verwendbar.

„ 100-00

Feuerwehrstation, bestehend aus fertig adjustiertem Alarmapparate mit Bronzeglocke von 18 cm, Buhestromtaster, Kontrolle- und Fortläutevorrichtungen und Blitzschutzplatten auf kompaktem Brette montiert nebst Erdleitungsplatte aus Phosphorkupfer ; in geschlossenem Nußholzkasten .......................

Kompletter Haustelegraph, transportabel, zum sofortigen Aufstellen, fertig montiert, in politiertem Kasten mit 8 cm Nickelstahlschelle samt Elementen und Füllung, Verbindungsklemmen, Befestigungsklammern, Holztaster und Gebrauchsanweisung :

34

a)    für einfache Entree- oder Küchenleitungen, mit 1 Element

und 50 m doppelt übersponnenem Leitungsdraht . . . . K lö'OO

b)    für größere Leitungen, mit 2 Elementen und 100 m Draht „    2000

c)    dieselbe in bloß angestrichenem Holzkasten.......„    18-50

Scliiellstättcn- und Feldglocken, in ganz geschlossenem massiven Kasten, mit 2 Kontaktaufhängern, leicht auf-und abmontierbar mit

10

12 cm Metallschelle

K 15-00    18-00    20-00

Morse-Reliefschreibapparat mit Federspannung, Uhrwerk, Papierrolle und Arretierung, ganz aus Messing, sehr solid gearbeitet, auf politiertem Mahagonipostament montiert, genau nach der bei den österr.-ungar. Staats-Telegraphenämtern und -Bahnen in Verwendung stehenden Type . . ,.

Blitzschutzplatten, Vorrichtung gegen Blitzschlag bei Luftleitungen: 3 Lamellen mit Zacken, vernickelt, auf Nußbrettchen montiert, für eine oder zwei Leitungen zu benützen „ Dieselben mit Schutzkasten aus Zinkblech, im Ofen lackiert, zur Benützung im Freien...........„

Pneumatische (Luftdruck-) Telegraphen.

An Stelle elektrischer Telegraphenanlagen eignen sich zur Herstellung von einfacheren oder wenig benützten Leitungen ohne viele Abzweigungen und auf nicht große Distanzen Luftdrucktelegraphen infolge ihrer Einfachheit und Dauerhaftigkeit, insbesonders wenn man die Anlagen gleich beim Bau des Gebäudes oder bei vollständiger Herrichtung von Wohnungen ins Auge faßt, da man die dazu nötigen Luftdruckröhren der Sicherheit wegen in den Mauerverputz legen kann.

a) Taster, per Stück:

Von Holz :

flache, in die Wände............

erhabene, auf die Wände..........

Von Metall, vergoldet :

flache, in die Wände............

erhabene, auf die Wände..........

Von Porzellan, weiß mit Goldreifen:

erhabene, auf die Wände..........

Von Bronze, für Haustore :

flache, in die Wände............

mit Zugvorrichtung ............

Transportable in Birnform mit Schlauch:

unübersponnen ..............

mit Kammgarn übersponnen ........

mit S«ide übersponnen...........

165-00'

62-00

10-50

8-00

4-00'

5-00

7-00

K 2-85-

2-40

4-00

3-75

4-20

8-35

15-6G

7-70

9-90

b)    Signalapparate, per Stück:

Runder Form mit einfachem Schlage für kurze Distanz K Mit einfachem Schlage    in    Nußholzkästchen ......

d)    Große Haus- und Hotel-Signalapparate geben als Signal einzelne starke Schläge, wirken bis 70 m und können mit einem großen Luftdrucktaster, Birne oder Zugtaster in Tätigkeit gesetzt werden:

mit Konsol und polierter Metallschelle von 16 cm Durchmesser .......................„

mit Konsol und polierter Metallschelle von 21 cm Durchmesser .......................„

e)    Indikateure (Nummerapparate):

In elegantem politierten Holzkasten mit Spiegeltafeln, per Nummer :

von 3 bis 9 Nummern..................

von 10 bis 20 Nummern...............„

/) Leitungsmateriale:

Kompositionsrohr, von 48 mm Durchmesser, per m . „ Kreuz verbindungsstücke ans Leitungsrohr, per Stück , Kautschukschlauch zu Verbindungen, per m . . . . „ Rohrhaken, per kg..................

3-30

11-00

13-20

19-80

22-00

55-00

66-00

16-50

14-30

WmOO ob -<j ob t>b

O O’ 0< Oit

Sprachrohranlage.

von Nußholz und mit Pfeifen von Nußholz mit Ketteln und Metallgewinde . von Metall mit Gewinde von Elfenbein .... wie vor und mit Pfeifen von Metall mit Ketteln und Gewinde ,,

mit Gewinde, vernickelt . . •...........

g) Mundstücke nebst Pfeifen, per Stück:

von Metall mit Ketteln und Gewinde, vernickelt . . von Elfenbein mit Metallgewinde . . ganz von Elfenbein mit Metallgewinde

0-65

1-65

0-40

0-55

0-22

0-44

1-10

1-43

„ ' 4-75

4-00

„    20-05

5-50

4-40

6-50

. .,    16-00

. „    25-00

Spiralschläuche, per m:

a) mit Kammgarn übersponnen, grün oder braun

in diversen Farben grün oder braun in diversen Farben

c) »

Seide

6-48

7-56

d) „

„ 16-20 „    17-30

34*

Pneumatischer Apparat zum Öffnen von Vortüren, Haus- und Gartentüren etc., solid und verläßlich gearbeitet, nebst Taster........................

K 35-00

Mit diesem Sicherheitsapparat versehene Türen können auf gewaltsame Weise weder von innen noch von außen, sondern nur mittels des Tasters geöffnet werden.

Glockenzüge (Klingeln).

a)    Ein Loch in eine Mauer zu schlagen, dann ein Rohr bei

zugeben und dasselbe mit Gips und Zwickel festzumachen, ohne Unterschied der Mauerdicke, per m.........

b)    Starker Winkelhaken in einer Ecke auf einem langen Stift,

5-50

1-50

1-55

3-15

1-40

1-10

0-50

0-15

1-22

0-16

0-70

1-55

7-50

10-50

Gelb- und Gloekengießerarbeiten.

Das Materiale für die Gelb- und Glockengießerarbeiten besteht aus Kupferlegierungen, d. b. aus einer meist durch Zusammenschmelzen von Kupfer mit anderen Metallen erhaltenen Masse, welche sich der Hauptsache nach in folgende Arten zerlegt:

a)    in Messing oder Gelbkupfer (Legierung von Kupfer und Zink);

b)    in Bronze oder Kanonen- und Glockenmetall (Legierung von Kupfer und Zinn);

c)    in Weißkupfer, Tombak, Packfong, Neusilber (Legierungen von Kupfer, Zink und Zinn) ;

d)    in Münzmetall (Legierung von Kupfer und Silber).

Das Mischungsverhältnis dieser Legierungen ist, abgesehen von vielfachen unwesentlichen Variationen, folgendes:

Das Messing oder Gelbkupfer besteht aus einer Mischung von 2 Gewichtsteilen Kupfer und 1 Gewichtsteil Zink; die Bronze enthält auf 10 Gewichtsteile Kupfer 3 Gewichtsteile Zinn; das Kanonenmetall besteht aus 10 Gewichtsteilen Kupfer und 1 Gewichtsteil Zinn und das Glockenmetall (auch Glockengut oder Glockenspeise genannt) enthält auf wenigstens i oder höchstens 5 Gewichtsteile Kupfer 1 Gewichtsteil Zinn. Dem Glockenmetalle beigesetztes Zink oder Wismut erhöht den Klang.

Das Weißkupfer (auch nichtrostendes Gußeisen genannt) enthalt 10% Kupfer, 80% Zink und 10% Gußeisen; der Tombak (auch Botguß oder Kotmessing benannt) enthält 80—90% Kupfer und 20—10% Zink; der Tombak wird auch aus Legierungen von Kupfer, Gold, Messing und Zinn hergestellt, je nachdem er zu goldähnlichen Luxusartikeln, unechtem Blattgold u..dgl. verwendet wird.

Der Packfong (Argentan oder N eusilber) besteht gewöhnlich aus 8 Gewichtsteilen Kupfer, 2 Gewichtsteilen Zink und 2 Gewichtsteilen Nickel; diese Legierung ist zäher und härter als Messing, kommt an Farbe zwölflötigem Silber gleich und wird als ein Ersatzmittel für letzteres vorteilhaft für die einer Abnützung und Beschmutzung mehr unterworfenen Gegenstände (wie Tür- und Fenstergriffe, Geschirre etc.) verwendet

Preise der Messing- und Metallgegenstände verschiedener Legierungen

nicht

wenig

reich

verzierte Gegenstände per 1 kg in K

Messing, verarbeitet

a)    gegossen.......

b)    schmiedbares.....

Bronzeguß, verarbeitet . . Kanonenmetall, verarbeitet Glockenspeise, verarbeitet a) bei Glocken von

fy n    n    ji

3-70    4-05

3-90

4-65

4-55 , 4-90 4-35    4-70

4-25    4-90

5-50

5-30

0 bis 40 kg.....

50 „    450 „.....

„    500 „ 2500 „ .....

„    „    „ 3000 „ öOOO ......

Weillkupter (sogenanntes nichtrostendes Gußeisen), verarbeitet.............

Tombak, verarbeitet............

Packfong, Nensilber, verarbeitet......

4-80

4-50

5-25

c) „

4-18

4-85

d)

3-85

4-50

415

5-85

5-45

4-95

4-45

2-65

3-95

3-00

6-00

4-30

9-00

3-60

4-80

12-00

Unter nichtverzierten Gegenständen werden verstanden: glatte Arbeit ohne schwierige Modellform oder Fasson, z. B. kleine glatte Glocken, Spritzenbestandteile etc.; unter wenig verzierten werden verstanden: Glocken mit geringen Zieraten und Inschriften, schwierigere Maschinenbestandteile oder Baugegenstände etc.; ferner sind unter reich verzierten Gegenständen solche verstanden, die aus Glocken mit schwierigen Zieraten, Inschrifttafeln, Monumenten, Figuren, Säulenbestandteilen etc. bestehen.

Die Preise für Ventile, Hähne, Pipen und Beschlagteile wolle man unter ihren speziellen Schlagworten aufsuchen.

Die Glocken bestehen aus 2 Hauptbestandteilen, nämlich aus der eigentlichen Glocke selbst und deren Zubehör.

Die Glocke an und für sich zerfällt:

1.    In ihren unteren Teil, den Schlagring, Kranz oder Schlag genannt, welcher ¹/li des unteren Durchmessers als Dicke erhält;

2.    in den darüber liegenden, allmählich an Dicke abnehmenden Teil, die Schweifung genannt;

'1

3.    in den die Höhlung abschließenden Teil, die sogenannte Haube, und

4.    in die Krone oder Öhre, welche gewöhnlich aus 6, bei kleineren Glocken auch aus 4 Henkeln besteht, welche auf einem Mittelbogen auf der Mitte der Abschlußplatte zusammenlaufen und zum Aufhängen der ganzen Glockenkonstruktion dient.

Das Zubehör besteht:

a)    aus dem Hängeeisen, woran der Klöpfel hängt;

b)    aus dem aus weichem Eisen angefertigten Klöpfel, welcher im Anschlagballen eine Stärke von ⁵/s der Stärke des Schlagringes erhält ;

c)    aus dem mehrfach übereinander genähten rindsledernen Eiern en zum Befestigen des Klöpfels ;

d)    aus dem Helm (auch Wolf oder Joch genannt), welcher aus trockenem Eichenholze angefertigt und in die Krone eingepaßt wird; endlich

e)    aus den zur Befestigung der Krone mit dem Helme dienenden schmiedeeisernen Teilen, wie Schrauben, Querschienen, Spangen, Nägel und durchlaufende Achse nebst Lagerschalen.

Die Kosten der Installation einer Glocke bestimmen sich daher ans dem Preise der Glocke selbst nach Maßgabe des verwendeten Materiales, ihrer künstlerischen Ausstattung und aus dem Preise des Zubehörs, welche Positionen der folgenden Tabelle entnommen werden können; zu diesen Kosten ist noch der nach lokalen Umständen konstruierte hölzerne Glockenstuhl, welcher gewöhnlich mit K 0'80 per 1kg Glockengewicht angenommen werden kann, dann das Aufziehen und Aufhängen der Glocke, welches zirka 2⁻5% der Gesamtkosten der Glocke beträgt, und schließlich das Zugseil oder der Zugriemen zuzurechnen.

Mehrere bei einem Geläute angebrachte Glocken sollen harmonisch gestimmt sein; versuchsweise hat man folgendes Schwingungsverhältnis der Töne gefunden:

Orundton :

Intervall :

2. kl. Sekunde & gr. Sekunde 5^ kl. Terz

® gr. Terz

^ Quart

^ überm. Quart

CTQ Quint

t|. kl. Sext

so gr. Sext

o" kl. Sept

t=" gr. Sept

o Oktave

Schwin-

gungsver-

hältnis

24 : 25

32 : 45

8 : 15

folgende : Grundton :

Die Durakkorde als die geeignetsten sind

Terz : Quint :

O OJ fcn

cis

eis

gis

e f fis gis a ais h c eis

^ fc^CTQ

cis

Preise von bestimmten Glockentypen aus bester Glockenspeise

(mit dem spezifischen Gewichte von 8-81), per Stück in Kronen.

Turmglocken, samt Helm und Leitarm:

45 cm Durchm., 41 kg Gewicht, Altton 50 „

68 „

84 „

100 „

140 „

150 „

166 „

200 „

210 „

280 „

336 390 „

443 „

538 „

628 „

730 „

900 „

1080 „

1260 „

1550 „

1840 „

2090 „

2570 3000 „

pa

48

50

52

56

59

64

68

70

73

' 78

83

89

96

101

108

114

119

128

134

140

150

160

170

180

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Tenorton

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Baßton

ff

ff

(A K 150-00 Gis „ 180-00 G „ 215-00 Fis „ 302-00 F „ 320-00 E „ 505-00 Es „ 540-00 D „ 600-00 Cis „ 720-00 lC „ 756-00 (H „ 1008-00 Hes „ 1210-00 A „ 1405-00 Gis „ 1600-00 G „ 1936-00 Fis „ 2260-00 iF „ 2635-00 E „ 3240-00 Es „ 3888-00 D „ 4535-00 Cis „ 5580-00 C „ 6630-60 fH „ 7520-00 Hes „ 9250-00 A „ 9800-00

Glocken für Eisenbahnen, Fabriken, Tore u. dgl., per Stück:

unterer Durchm. 15 cm, Gewicht ca. 2⁻0 kg K 9-60

„ 3-7 „ „ 17-00 „ 21-00 „ 23-00 „ 30-60 „ 8-8 „ „ 37-00 „ 44-50 „ 56-00 „ 76-25 „ 97-20 „115-00 „130-00

17 V2 „

20

22

23

24

27

29

31

35

38

40V₂ „

Glockenakkordion

mit 5

per Garnitur K 180-00 220-00 400⁻00

7 Glocken

Harmonische Altarglocken, per Stück:

bei 3_

mit politiertem Hefte K 14-00    18-00    22-00

„ Metallhandhabe „ 15-00    20-00    25-00

„ 10-8 „ „ 13-7 „ „ 19-3 „ „ 25-6 „ „ 31-0 „ „ 35-0 „

5 Glocken

Akkord-Altarglocken, per Stück . . . K 20-00 bis K 36-00

Gotisches Akkordion zur Sakristei

mit 5 Glocken........

» 6 » ........

K 200-00 „ 240-00

m j

fl

Signalglocken auf Gußeisenkonsolen, per Stück Schellendurchmesser 15    20    24    27 cm

Preis

K 21-50 36-00 55-00 70-40

Schellendurchmesser

31    35    38

40*5 cm

Preis

K 105-00 124-00 142-00 160-00

Normaltabelle für Glocken

nach Ton, Dimension, Gewicht und Zubehör, nach einer bestimmten Fabriktype geordnet.

Ton

der

Unterer

Durclnnes-

ser

Höhe

Länge der Achse

Glocke

Der Klöpfel ragt hervor aus

Länge des Hebels

Gewicht der Glocke in kg, wenn das Materiale ist :

der Glocke

in m

rung oder Glocken-_gut *)

Gußstahl

Gußeisen

Preis des Zubehörs in K

Baß

Tenor

S3 »

Sopran

& PL 2.0 prcrpa|.crq g⁵ a> & p, 2. o er ?» aJ-cn5

1-88

1-78

1-68

1-57

1-49

1-44

1-39

1-33

1-26

1-20

MO

1-05

1-02

0-94

0-89

0-84

0-81

0-76

0-73

0-71

0-65

0-63

0-60

0-57

0-55

0-52

0-47

0-44

0-42

0-39

0-31

1-65

1-56

1-50

1-38

1-31

1-28

1-22

1-18

1-12

1-07

1-00

0-92

0-91

0-83

0-79

0-76

0-73

0-68

0-66

0-64

0-61

0-57

0-55

0-53

0-52

0-49

0-44

0-42

0-40

0-37

0-36

2-20

2-08

1-96

1-87

1-75

1-70

1-64

1-57

1-49

1-43

1-33

1*25

1-22

1-13

1-07

1-01

0-98

0-92

0-89

0-86

0-81

0-78

0-73

0-72

0-69

0-66

0-60

0-57

0-54

0-51

0-48

0-46

0-43

0-40

0-38

0-37

0-36

0-35

0-34

0-33

0-32

0-29

0-28

0-27

0-26

0-25

0-24

0-22

0-21

0-20

0-19

0-17

0-16

0-15

0-14

0-14

0-13

0-12

0-11

0-10

0-09

0-08

1-54

1-46

1-38

1-29

1-23

1-18

1-15

1-10

1-03

0-92

0-84

0-82

0-76

0-71

0-66

0-63

0-60

0-58

0-57

0-51

0-50

0-47

0-44

0-42

0-41

0‘36

0-34

0-32

0-29

0-27

*) Das Gewicht hängt bei der Kupferlegierung von

Preise der Glocken ans:

bis zum Stückgewichte von 200 kg, per kg „ 500 „

„ 1000 „

3808

3341

2788

2298

1968

1776

1585

1362

1181

1033

787

681

631

166

147

130

113

99

85

62

52

43

36

30

2755

2211

2015

1650

1500

1230

1125

1050

875

768

616

tND CO OO Oi IM> ^3 Oi 03 Oi Oi Ot

231

152

125

115

105

86

75

65

50

45

40

32

27

3389

2974

2482

2049

1753

1582

1410

1212

1051

930

708

OOOMiłi

CO GO I> CO

05

CD

133

117

102

90

77

56

49

41

34

29

565-00

490-00

415-00

365-00

320-00

281-00

263-00

244-00

225-00

206-00

187-50

168-75

161-25

150-00

142-50

131-25

123-75

112-50

105-00

101-25

90-00

82-50

75-00

67-50

63-75

60-00

52-50

48-75

45-00

37-50

30-00

dem Mischungsverhältnisse ab.

Gußeisen oder Gußstahl

K 2-65 „ 2-35 , 2-00

K 3-25 „ 3-00 „ 2-60

538

Binderarbeiten.

Alle hier angeführten Gegenstände sind loco Wien Haus oder Bahn geliefert verstanden und es ist sowohl bei Neuherstellungen als auch bei Reparaturen stets Material und Arbeit inbegriffen.

Runde Wasserbotticlie mit Eisenreifen gebunden, per 1 hl Inhalt:

Fassungsraum in hl bis 5 |5—10 |10—25|25—50|50—100

K 7-80

7-50

7-20

6-95

6-60

a)    von Eichenholz

b)    von Lärchenholz

Viereckige Wasserbottiche erhalten zu vorgenannten Preisen einen Zuschlag von 35%.

. „ 6-70

6-50

6-25

6-00

5-75

Reparaturen an Wasserbottichen, per Stück, u. zw. : o) neuen Boden einsetzen: von Eichenholz ....

bis 5 hl

„    Lärchenholz, aus 5 cm Pfosten

» * „ 8 „

„ weichem Holze, „    5    „    ,.

n    v    » n 8 n    ,,

b) neue Dauben einziehen: von Eichenholz ....

„ Lärchenholz . . . weichem Holze . .

7-50

5-60

I über 5 hl K 10-50

7-50

. „ 8-70 .    4-50

. „ 6-60

„ 11-40

6-30

9-00

„    1-65

„ 1-20 „    0-90

2-15

1-70

1-40

c) ein einzelnes Bodenstück einsetzen:

von Eichenholz.........

„ Lärchenholz........

„ weichem Holze.......

„ 2-00

2-40

1-60

„    1-35

1-95

1-50

Wasserfässer: o) Eichenes Wasserfaß

6 neuen eisernen Reifen, per hl............

b)    eichenes Wasserfaß, wie vor, aber über 8 hl Inhalt, per hl

c)    vorgenannte Fässer aus weichem Holze stellen sich um 25% billiger.

von

5 bis 8 hl Inhalt mit

7-10

8-50

Reparaturen an Wasserfässern, per Stück:

a)    neuen Boden einsetzen........

b)    eine neue Daube einziehen.......

c)    Aufsetzen oder Abschneiden.......

</"' Anbohren und Zapfen beistellen ....

bis 5 hl . K 7-20 . „ 2-00 .    2-40

. „    1-50

über 5 hl

K 8-00

3-00

3-30

Badewannen, per Stück:

u) Badewanne von Fichtenholz mit 3 eisernen Reifen, 1-3 m lang und 08 m breit..............

b)    Badewanne wie oben mit 6 hölzernen Reifen.....

c)    Badewanne wie vor mit Verwendung der vorhandenen

Eisen- oder Holzreifen erneuern............

d)    Fuß- oder Armbadewanne

von Fichtenholz mit Eisenreifen............

„    „    „ Holzreifen............

K 2050 „    19-00

19-50

5-00

3-00

Reparaturen an Badewannen, per Stück:

a) neuen Eisenreif umlegen......

Holzreif „    ......

Boden einsetzen.......

b) „

c)    „

d)    ein einzelnes Bodenstück einsetzen

e)    neue Daube einziehen......

/) Aufsetzen oder Abschneiden . . . g) einen neuen Zapfen einsetzen . .

Butten :

Schaffel :

o) Weiches Sechtelschaff (Laugenbottich) mit hölzernen

Reifen, per hl....................

b) Zugschaff, per Stück:

’L

Pi

T'Æ

von Eichenholz samt 3 neuen eisernen Reifen „ „ weichem Holze mit weichen Handdauben „ „    „    „    „ 2 harten Handdauben „

„ Eichenholz mit 3 eisernen Reifen, 2 eisernen Henkeln samt Auspichen.....„

2-05

0-50

6-00

1-55

1-50

1-65

0-35

7-20

6-40

5-00

0-70

0-40

095

0-20

0-50

0-36

10-00

9-00

6-00

3-00

5-00

7-00

5-65

7-00

4-25

5-00

c)    Wasserschaff oder Ausspeiseschaff mit eisernen Reifen,

per Stück ......................

d)    Ausspeiseschaff mit hohen Füßen und Flügeldauben,

per Stück......................

e)    Abwaschschaff von Eichenholz mit neuen eisernen Reifen, 0-6 m im Durchmesser, 0*3 m tief, per Stück . . „

K 4-80

10-00

7-00

4-80

5-00

2-40

i) Mörtelschaffein zum Tragen, per Stück:

mit hölzernen Reifen..........

„    2 eisernen Reifen...........

0-85

1-20

k) Handsechter von Fichtenholz à 7 1 Inhalt, per Stück:

mit Eisenreifen....................

„ Holzreifen....................

1-35

0-95

T) Wasseramper (Wassereimer), ca. 20 1 Inhalt, per Stück:

von Fichtenholz von Eichenholz

K 4-50 „ 3-00

mit Eisenreifen............

„ Holzreifen............

m) Wasserbüttel zum Tragen, per Stück:

mit Eisenreifen............

„ Holzreifen............

K 7-00 „ 4-70

„ 2-40 „ 2-00

„ 5-00 „ 4-25

Maßgeschirre, per Stück:

n) für trockene Gegenstände, ganz aus gehobeltem Eichenholz mit Handhaben angefertigt und mit Eisenreifen beschlagen, samt Zimen-tierung:

1    100    50    25    20    10    5    2    1

Fassungsraum in

Preis per 1 Stück in K 19-00 16D0 13-00 10-00 7-00 6‘00 5'00 4-00

b) für nasse Gegenstände, sonst wie vorige:

1    20    10    5

Fassungsraum in Preis per 1 Stück in K 12-00 10-00 7⁻U0

Sämtliche Maßgeschirre müssen nach der Verordnung des österr. Handelsministeriums vom 19. Dezember 1872 ausgeführt und geeicht geliefert werden.

Wagnerarbeiten.

Die Wagnerarbeiten sind aus trockenen Holzmaterialien einschließlich aller Anarbeitung und mit Beigabe der nötigen Schrauben, Nägel, Eisenbänder etc. stets komplett fertig verstanden, und es ist bei Reparatursarbeiten auch die Entfernung und das Reinigen der alten Bestandteile in dem Preise inbegriffen.

Neue Wagen, per Stück:

a) Lastwagen für Baumaterialien, Kohlen u. dgl., mit Ladeplateau oder mit aufgesetztem Bretterkasten:

für 20

40 q Ladung

K 170-00    210-00    275-00

b) Leiterwagen, zweispännig, samt Sitz und Bodenladen mit 60    105 mm breiten Rädern

K 115-00    135-00

c)    Streif wagen auf Federn, 4-8 m lang, samt Boden . . K 175-00

. „ 196-00

d)    Truhenwagen aus Rustenholz mit 4 Tragstangen (ohne Truhe)

e) Schotterwagen oder Wagen mit Kasten, für geringere Lasten, z. B. für 1 kbm Sand oder Schotter oder aber zum Gebrauch für den Feldbau,

für

10

15

20 q Ladung

K 120-00    135-00    180-00

/) Baumwagen, zweispännig, samt Sitz, Boden und Seitenladen    mit 60    105 mm breiten Rädern

K 105-00    125-00

(j) Aufspritz wagen oder Faßwagen, zweispännig, jedoch ohne Faß......................

h)    Kehrichtwagen für 2—3 kbm Inhalt, samt Austäfelung,

nach der Type der Stadt Wien hergestellt.......

i)    Handwagen, zweiräderig, mit Kasten für Transport von Schotter, Sand, Erde, Kehricht u. dgl. mit rückwärtigem Schuber, oberem Deckel, dann samt vollständigem Beschläge und Anstrich,

bei 1-10 m langen, 0-80 m breiten und 0⁻55 m hohen Kasten „ 125-00

„ 133-00 „ 145-00

„ 165-Op „ 350-00

„ 1-15 „ » 1-20 „

0-90 „ 1-00 „

„ 0-65 „ „ 0-70 „

k) Wagen für Ochsengespanne oder sonst schwächerer Bauart, z. B. für Düngertransporte u. dgl........

„ 63-00

105 mm

Reparaturen an Wagen resp. neue Bestandteile, per Stück:

a) Hinteres Rad mit 6 Felgen und 12 Speichen, K 13-50 18-00

b)    vorderes Rad ebenso .

c)    Radfelge samt Diebeln

12-00 16-00 1-40    1-60

— 542

d)    neue Speiche für ein Hinterrad............

Vorderrad . . . •........

e)    neue gedrehte Radnahe aus Rustenholz........

f)    alte Radnahe mit Holz ausbüchsen und die eiserne Radbüchse einmachen..................

K 0-50

0-36

3-00

g)    Radbüchse separat einmachen und befestigen......

h)    Tragbaum von Rüsten- oder Eschenholz........

i)    Deichselstange aus Birkenholz liefern, neu einziehen . .

1c) Schwebstange, ebenso.................

Ï) neuer Achsenstock, für hölzerne Achsen........

„ eiserne „    ........

1-80

0-75

7-00

6-00

3-50

9-00

5-25

m)    neuer Kippstock...................„

n)    Zugwage (Sprengwage, Halbwage) für zweispänniges Zeug . „

„ einspänniges „ . „ „ Vorspann-    „ . „

4-50

2-20

1- 25

2- 75

Schiebkarren und Schiebtruhen

aus hartem Holze erzeugt und fest beschlagen, per Stück:

Radschubkarren für 0-05 bis 0065 kbm Inhalt:

a)    gewöhnlicher Gattung mit leichterem Beschläge . . . K 5'05

b)    schwererer Gattung für Erd-,

Schotter- und Ziegeltransport „

c)    stärkste Gattung mit Winkeln,

Stützen und Füßen .... „

Schiebkarren mit Aufsatz für 0-07 bis 0-085 kbm Inhalt:

a)    für Erde, Schotter, Sand

u. dgl...........„

b)    stärker, sogen. Pionnierkarren „

c)    italienische, mit Blechboden „

d)    mit Füßen zum Schrägstehen „

6-00

6-85

6-80

8-25

8-60

9-80

Steinkarren, stark beschlagen . „    15‘95

mit Verstärkungen „    23-10

Ziegelkarren mit Plateau und hoher Lehne, stark mit Eisen beschlagen.....

mm

Lehmtruhen für Ol kbm Inhalt vorteilhaft konstruiert u. stark beschlagen.........

K 5-50

Karriolen oder Kippkarren,

zweirädrig auf Eisenachsen, für Erdmaterialtransporte entsprechend stark gebaut :

für 04 kbm Inhalt . . . „ 0-5 „    „ . . .

55-00

6000

Requisiten, per Stück:

Holztragen von Birken- oder Rustenholz, mit 4 Füßen,

samt Auspolsterung und Beschläge.........

Wagenheber zum Räderwaschen..........

Wagenheberdrucker ...............

Wagenheberfuß.................

Wagenheberschwinge..............

Holzschneidebank (Hanselbank, Schnitzbank) . . . . Holzschneidebock mit 4 Seitenteilen, 1 Mittelteil und

2 Fußleisten...................

Weinbock von Lärchenholz.............

9-00

16-00

1-95

2-00

0-60

10-00

4-60

2-25 m lang . . . .

3‘00 „    „    .....

4-00 „    „    ....

Steigleitern mit Holzsprossen in je 2 m Distanz mit Flachsprossen und Schraube gebunden, u. zw. :

a)    Doppelleiter, per Sprosse...........

b)    Gartenleiter, „    „    . .    ........

c)    Feuerwehrleiter, per Sprosse .........

Krampenstiele aus gespaltenem Hartholze.....

Schaufelstiele, gerade.............

Schußleiter zum Verladen auf Wagen und Waggons

15- 00 12-00

16- 00 25-00

0-20

015

018

025

015

halbgebogene . ganz gebogene

0-20

024

Schlegelstiele . . . , Hammerstiele, kleinere mittlere

0-80

0-12

018

größere

0-24

Stößelstiele.......

Dirndlstiele......

Mörtelhauenstiel . . . Kotkrückenstiele . . . Besenstiele samt Einbinden Bürstenstangen ....

0-35

021

0-24

0-30

016

Schmiedearbeiten.

Alle Schmiedearbeiten sind loco Baustelle oder Verbrauchsobjekt zu liefern.

Schließen, Klammern, Schrauben etc. (ohne Yersetzarbeit), per kg:

a)    Mauer-, Schlag-, Gabel- oder Ge wölbschließen

samt Durchschubern................

b)    Feuermauerschließan aus Klammereisen.....

c)    Traversenschließen samt Durchsteckschrauben und

Schubern ......................

d)    Klammern von Rahm- oder Gittereisen.......

e)    Überlegeisen /) Mantelbäum-,

schrauben

ff) Rinnenhaken, unverzinkt K O'ÖO, verzinkt......,,

h)    Hängeisen mit Schrauben.............„

i)    Piloten- oder Falzbürstenschuhe von Schmiedeeisen samt Nägel...................

k) Ketten von Schmiedeeisen, ohne Unterschied der Größe „

K 0-30

0-36

0-40

0-38

Dachstuhl

oder D ü b e 1 b a u m-

0-26

0-60

0-65

0-55

062

1-15

Wagenbeschlag, per Stück :

a)    Lastwagen, Leiterwagen und Aufspritz wagen,

„ 680-00 „ 495-00

zweispännig, mit 10⁻5 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesamtgewichte von beiläufig 225 kg, 2 Achsen im Gesamtgewichte von beiläufig 100 kg, samt den hiezu nötigen Beschlägen, Ketten u. s. w., jedoch ohne Bremsen komplett zu beschlagen....................

mit 6 cm breiten, 2 cm dicken Reifen, im Gesamtgewichte von beiläufig 140 kg beschlagen......

b)    Baumwagen,    Truhen wagen,    Schotterwagen

u. dgl., zweispännig, mit 10"5 cm breiten, 2 cm dicken Reifen, sonst wie bei a, komplett beschlagen, jedoch ohne Bremse „ 560-00

mit 6 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesamtgewichte von beiläufig 140 kg komplett beschlagen . . „ 520⁻00

c)    Treppen wagen und Kehrichtwagen, zweispännig,

„ 650-00 „ 500-00

mit 10⁻5 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesamtgewichte von beiläufig 195 kg, 2 Achsen im Gesamtgewichte von beiläufig 90 kg, samt den übrigen Bestandteilen, jedoch ohne Bremse komplett beschlagen...........

mit 6 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesamtgewichte von beiläufig 110 kg beschlagen......

., 525-00 „ 490-00

d) Streifwagen (Plateauwagen) wie vor beschlagen:

mit 10⁻5 cm breiten Reifen..............

Einzelne Wagenbeschlagbestandtcile lierstellen oder reparieren, per Stück:

1. einzelne Radreifen aufzuziehen:

83— 88 „

75— 80 „

70- 78 „

105—115 „

83— 88 „

75- 80 „

78 „

2.    ein neues Rad mit altem Eisen zu beschlagen und

fehlende Teile beigeben..............„

3.    dasselbe, aber bloß Beigabe der Nägel, Schrauben und

Spitzen.....................„

4.    einen alten Radreif abnehmen, schweißen und auf-ziehen, samt Beigabe der Schrauben und Spitzen . . „

5.    ein neues Radband aufziehen.........

■6. eine neue Halbbüchse anmachen........

7.    eine eiserne Achse schweißen und aufrichten . .

8.    eine alte Eisenachse bloß aufzurichten.....

9.    eine neue Achsenstütze............

10.    eine neue Reibscheibe ............

11.    ein neues Achsblech.............

12.    ein neues Schaleneisen............

13.    eine neue Halbwage mit Streifstange......

14.    untere Kniespange zur Deichsel........

15.    obere    „    „    *,    ..........

16.    neuer Reibnagel samt Spangen und Schrauben . . .

■é) Bremse (Schleife),

vom Kutschbock aus zu bewegen, komplett......

vom rückwärtigen Teile des Wagens aus zu bewegen . . „    52-50

/) Radschuh, mittlerer Gattung,

ungefähr 5 kg schwer................

Radschuhkette, zirka 0⁻8 m lang, 2 bis 3 kg schwer . . g) Sperrkette, gewöhnliche, samt Schneller, zirka 1-2 m

lang, 3 bis 4 kg schwer...............

Ji) Vorsperre, bestehend aus Schaufel, 2 Seitenschienen und Mittelteil....................

70

6-80

5-00

3-50

1-35

2-10

. „ 10-00

4-20

4-00

7-00

5-00

3-90

4-50

2-25

3-00

3-20

„ 68-50

2-50

3-50

3-00

„ 12-00

Beschläge an Requisiten:

a)    Schiebkarren komplett beschlagen

b)    Schiebtruhe komplett beschlagen .

c)    W a g e n b e i ß e r, einen neuen Schuh mit Spangen . . .

d)    Wagenheber mit Eisen zu beschlagen (behufs des Wagen-

waschens)......................

-e) Brunnenperpentikelstange zu schweißen, einzunieten und anzumachen...............

/) Krampen zu schärfen und zu spitzen, d. h. den breiten Krampenteil zu schärfen und den gespitzten mit einer gehörigen Spitze zu versehen . ............

g) denselben nur spitzen oder nur schärfen......

NB. Alle anderen Schmiedearbeiten und damit verbundenen Eisenlieferungen wollen unter den betreffenden .Schlagworten im „Sachregister“ aufgesucht werden.

. „ 10-00

8-00

2-70

8-00

11-25

0-20

35

Seile:

Seilerarbeiten.

Tabelle zur Anwendung von Hanfseilen.

Ungeteerte runde Seile

Geteerte Kabelseile

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 m in kg

Arbeitslast bei 6facher Sicherheit in kg

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 m in kg

Arbeitslast bei Cfacher Sicherheit in kg

16

20

0-21

23

0-32

200

26

0-37

300

46

29

0-53

400

52

1-65

33

0-64

500

59

2-13

2250

36

0-8

750

65

2-67

3000

39

0-96

900

72

3-7

3600

46

1-06

1000

78

4-0

4500

52

1- 55

2- 03

1250

1500

2000

85

92

98

105

4-8

5-6

6-4

7-46

8-53

5000

6200

7500

8700

10000

12500

a)    Mechanisch gesponnene und gedrehte Hanfseile bester

Qualität in allen Dimensionen, per kg.........

b)    Aufzug-, Glocken- oder andere Seile von der gewöhnlichen

Gattung, per kg...................

c)    Vorspannseil aus gedrehten JEtebsclinüren, per kg ... . Leinein und Stränge:

Waschleine, 40 m lang,

6fädig und 1 kg schwer, per Stück..........

8- „

K 1-30

1-10

1-50

1-30

n 2    „    n    ii    u    ............

Q

Ein Wurf oder 4 Stück Baustränge, 2‘80 m lang .... „

3-80 „    „    . . . . „

Ein Wurf oder 4 Stück Zugstränge vom besten Hanf,

3    m lang .....

4    n ii .....

Anbindstricke, 3fädig,

8-

4-

* «

190    240    280 cm

per 100 Stück K 5-40 6-80 8D0 „ 100 „    „ 6-75 8-20 9-50

lang

2-60

4-00

5-65

6-75

1-80

3-20

4-80

8-00

1-10

1-40

1-35

Schnüre :

Ein Buschen Faszikelschnüre, 028 kg schwer, 40 m lang . «    «    »    0-56 „    „    40 „    „ .

„    „ gefärbte zwirnene Rolettenschnüre, 175—210 g

schwer, 40 m lang..................

Ein Buschen weiße zwirnene Rolettenschnüre, 175—210 g

schwer, 40 m lang..................

Dicke Rebschnüre, per m...............

Mittlere Rebschnüre, per m..............

Schwache Rebschnüre, per m.............

K 0-45

080

095

080

0-06

0-04

0-02

Spagat :

Weißer Bindespagat, per kg..............

Grauer zweischnüriger Heftspagat, per kg.......

„ sechsschnüriger „    „    ........

Nähspagat oder Zwirn in Knäueln à 100 g von K 2⁻35 bis

2-45

1-57

1-82

3-60

Gurten :

a) 2fädige kreuzgewebte Hanfschnurgurten mit 4fädigem per m K 062 075 087 1-00 1*12 125 Einschuß,    5    mm    stark,    sogenannte    Maschinen-    oder    breit    cm    12    14    16    18    20    24

Müllergurten    per m K 1-50 1*75 2-00 2-25 2-50 3-00

b) 3fädig gewebte Rebschnur-gurten mit Bfachem Einschuß, 7 mm stark, sogenannte Aufzuggurten

Hanf:

breit cm 5

per m breit cm 12

Gehechelter ungarischer Hanf, per kg.........

Gespunst zur Wasserleitungsarbeit bei Kittbünden, per kg

von K 0‘40 bis

Feiner gehechelter Schuhmacherhanf, per kg . . .

Hanfgarn, per kg...............

Hanfwerg, „    „    ...............

Gehechelter Flachs, per kg...........

Flachswerg, per kg...............

Hanfschläuche :

Wasserdichte Hanfschläuche in Stücken à 34 m lang Durchmesser in mm 13

Preis per 1 m in K 2⁻80 3-50 3-75 4-60 5-75 Durchmesser in mm 66 Preis per 1 m in K 6-80 020 1000 12-50

20    26    40    52

79    92    105

K 3-60 bis „ 8-00 „

Hängematten, grau gestrickt von . .

„    graue geschlungen von

Feuerlöscheimer, imprägniert, auf 10 1 Fassung, steif und unzerlegbar, per Stück:

mit Strickgriff K 4-00, mit Eisengriff..........

und mit überzogenem Eisengriff............

Leibgurt aus Halbwolle, mit Schnalle und Gurtring ....

„ Gurtkarabiner........

10

K 1-80

0-60

MO

2-60

0-45

1-25

040

7-50

15-00

4-40

5-00

7-60

15-00

35*

Orgelbau und Musikinstrumente.

Die Orgelwerke richten sich hinsichtlich ihrer Kosten nach der Größe resp. Anzahl der Stimmen und nach ihrer architektonischen Ausschmückung.

Zur allgemeinen Veranschlagung genügt die Größe der Orgel nach der Anzahl der Kirchenbesucher (resp. der Sitzplätze) zu bestimmen.

Erfahrungsgemäß benötigt man für eine Kirche

von

200 Sitzplätzen eine Orgel von 5 bis 6 Stimmen

„ 1500 „ 2000 „ 2000 „ 2500

Stabile Kirchenorgeln komplett aufgestellt und ausgestattet (Pfeifen aus Metallkomposition und Holz, Pfeifenkasten, Windladen aus hartem Holze, Spieltisch mit Klaviatur, weißbeinernen chromatischen und ebenholzenen diatonischen Tasten, Pedal, Registern, Blasbälgen etc., inklusive aller Arbeit vom Orgelbauer, Zimmermann,

K 220-00 bis K 310-00 „ 270-00 „    „ 450-00

Tischler, Drechsler, Bildhauer, Staffierer, Schlosser, Schmied u. s. w.) kosten per Stimme :

a)    in gewöhnlicher Ausstattung

b)    in reichster Ausstattung .

Orgelreparaturen :

o) Stimmen der Register, per Stück...........

b)    neue Handklaviatur einsetzen, per Stück........

c)    neuen Pedaltritt einsetzen, per Stück.........

d)    Blasbälge anbinden und beledern, per Stück......

e)    Belederung aller Ventile, per Register.........

/) Erneuerung der Messingfedern, per Register......

Tragbare Kirchenorgeln, sogenannte Positivs, mit 5—6 okta-viger Klaviatur, einfachem Pedale, zwei Blasbalgzügen, komplett mit Tragleisten oder auf Rädern verschiebbar, inklusive Bank

„ 15-00 „ 80-00

” 90-00 „ 10-00 „ 12-00

2-50

von K 1600-00 bis „ 2500-00

Harmoniums, als Ersatz vorstehender Positivs, mit tretbaren

Windbälgen und

6 Registern

„ 270-00 330-00 550-00

mittlere Ausstattung K 210-00 270-00 390-00 bessere Gattung

Pianino, neue Konstruktion und politiert . von K 800-00 bis „ 1500-00 Klavier, sogenannte Stutzflügel in Eisenspreizung, braun

politiert..............von K 1200-00 bis „ 3000-00

Die sonstigen Musikinstrumente wollen unter diesem Schlagworte bei der Theatereinrichtung aufgesucht werden.

Uhrmacherarbeiten.

Bei nachfolgenden Preisangaben ist die neueste bewährte Konstruktion mit Graham-gang, Kontregescherr (damit das Werk während des Aufziehens weitergeht) und Versicherungsvorrichtung in den Schlagwerken zu Grunde gelegt.

Die größeren Räder bei den Turmuhren sowie die Gestelle, worin das Werk in horizontaler Lage ruht, sind von Gußeisen, die kleineren Räder von Messing, die Wellen und übrigen Teile von Gußstahl (resp. Schmiedeeisen) angefertigt angenommen.

Die Lieferung der Schnüre, Schnurrollen, Aufziehkurbel, Gewichte und eines Exemplars Stunden uûd Minuten angebenden Zeigerwerkes samt gewöhnlichem Zifferblatte ist in dem Preise enthalten; dagegen kommen die Kosten für das Aufstellen (welche aus den Reisespesen des Monteurs und dem mit zirka 5% vom Kostenbeträge der Uhr zu berechnenden Honorar bestehen), dann die Glocken und Vermehrung der Zifferblätter separat in Rechnung zu stellen.

Hof- und Fabrikuhren.

L-

a) Gehwerk, welches nicht schlägt, nach einem Aufzuge mehrere Tage geht, auf einem Zifferblatte von 50 bis 60 cm Durchmesser Stunden und Minuten anzeigt, dessen Haupträder 10—15 cm Durchmesser haben und wobei sämtliche Räder aus Metall angefertigt sind, u. zw. wenn sie nach dem Aufziehen 3    4    5    6    7

8 Tage geht

K 90-00 105-00 125-00 145-00 165-00 185-00 per Stück

Turmuhrwerk.

b)    Stunden schlagende Uhr vom kleinsten Kaliber, das Geh- und Stundenschlagwerk 0'48 m lang, die Haupträder 0'13 m im Durchmesser, das ganze Räderwerk von Metall, der Gewichtsfall 2*5—3'0 m hoch, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, per Stück:

ohne Zifferblatt und ohne Glocke...........

mit Zifferblatt von 0‘75 m und Glocke von 0'3 m Durchmesser ....................

c)    Viertel- und volle Stunden schlagende kleinsten Kalibers, sonst genau wie b, per Stück:

ohne Zifferblatt und ohne Glocke........

mit Zifferblatt von 0⁻75 m und 2 Glocken von 0⁻25 m und 0-3 m Durchmesser...............

d)    Stunden schlagende Uhr größerer Sorte, das Geh-und Schlagwerk 0⁻68 m lang, die Haupträder 0'18 m im Durchmesser, das ganze Räderwerk von Metall, der Gewichtsfall 3⁻0—3'75 m hoch, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, per Stück:

ohne Zifferblatt und ohne Glocke...........

mit Zifferblatt von 1-1 m und Glocke von 0'5 m Durch-

K 180-00

Uhr

225-00

270-00

350-00

260-00

messer.......................„

e) Viertel- und volle Stunden schlagende Uhr, das Geh- und Schlagwerk 1-0 m lang, sonst genau wie d, per Stück:

ohne Zifferblatt und ohne Glocke...........„

mit Zifferblatt und 2 Glocken..............

330-00

375-00

495-00

/) Halbstundenschlag auf den Stunden schlagenden Uhren ad b und d einrichten, per Stück....... .

K 21-00

510-00

g)    Viertel- und Stunden schlagende große Hofuhr, acht Tage nach dem Aufziehen gehend, komplett, inklusive 2 Glocken, Uhrbock, 6 Schnurrollengewichten, Schnüren und einem Zifferblatt von 1-25 m Durchmesser, per Stück „

K 90-00 bis „ 180-00

h)    Läutewerke zu vorstehenden Uhren, welche durch wechselweises Anschlägen zweier Hämmer das Läuten einer Glocke nachahmen und den Zweck haben, den Beginn oder die Beendigung einer Arbeitszeit zu signalisieren, wobei die Einrichtung getroffen ist, daß, um läuten zu können, das Läutewerk vom Uhrwerke ausgelöst wird, je nach der Größe, per Stück

Um für konkrete Fälle, z. B. für Schlösser, Rathäuser, Fabriken, Schulen, Kasernen, Villen, u. dgl. die Detailkosten berechnen zu können, folgt hier ein „Kostenvoranschlag“ einer Uhr, je nach Bedarf mit oder ohne Schlagwerk.

Uhranlage für ein Portierhaus.

1.    1 Uhrwerk................

2.    1 Uhrkasten, verschließbar, innen und außen mit Ölfarbe gestrichen, Tür mit Verglasung .

3.    1 Zeigerwerk mit langem Führungsrohr . . .

4.    Gewichtsrollen und Seil zu einfachem Flaschenzug .................

5.    Hämmer, Prellfedern und Wechsel.....

6.    1 Winkelräderwerk und Verbindung . . . .

7 (TPWlf*nt^KP^8Pl

8.    1 Zifferblatt, 127 cm (4 Fuß) Diameter,' weiß, mit schwarzen Ziffern und schwarzer Mittelscheibe

9.    1 Paar Zeiger, getrieben, vergoldet.....

10.    1 Gußstahlglocke mit 50 cm Diameter, mit

Montierung, Gestell und Schutzdach (für Stundenschlagwerk) ..............

11.    2 Gußstahlglocken mit 41 cm und 50 cm Diameter, mit Montierung und Schutzdach (für Viertel- und Stundenschlagwerk) ....

12.    Emballage und Verpackung........

Mit

Gehwerk

allein

200-00

36-00

28-00

20-00

32-00

5-00

Mit

Stunden-

Schlagwerk

Mit

Stunden-

in Kronen

440-00 560-00

42-00

28-00

24-00

28-00

32-00

10-00

48-00 48-00 22-00 22-00

108-00

48-00

28-00

40-00

40-00

32-00

15-00

48-00

22-00

_    _ 192D0

20-00 22-00    24-00

ft

ii

1

Perronuhren für Eisenbahnen.

'h,

JO

pm

Perronuhr für Eisenbahnen oder Fabrikanlagen mit Gehwerk nnd beleuchteten Zifferblättern, auf Wandkonsolen

von K 480-00 bis K 600-00

Turmuhren :

i®

PI

Glockenturm mit Schlaguhr.

a)    Uhr für kleine Kirchen, die Haupträder 0-28 m im Durchmesser, mit 5-0—5-5 m Gewichtsfall, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, ohne Zifferblatt und Glocke, per Stück :

Geh- und Schlagwerk, 1-0 m lang,

nur ganze Stunden schlagend . . „ 330-00

Geh- und Schlagwerk, 1-5 m lang,

Viertel- u. ganze Stunden schlagend „ 480"00

b)    Uhr für mittlere Kirchen, die Haupträder 0⁻34 m im Durchmesser, mit 6-25—7-5 m Gewichtsfall, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, ohne Zifferblatt und Glocken, per Stück:

Geh- und Schlagwerk, 1-36 m lang,

0-68 m breit, schlagend . .

Geh- und Schlagwerk, 2-0 m lang,

0-68 m breit, Viertel- und ganze Stunden schlagend.......

c)    Uhr für große Kirchen, die Haupträder 0-4 m im Durchmesser, mit 7'5—9-5 m Gewichtsfall, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, pyramidal, für schwere

nur

ganze Stunden

„ 420-00

„ 660-00

in cm

Glocken sehr stark eingerichtet, ohne Zifferblatt und Glocken, per Stück:

Geh- und Schlagwerk, 3 *62 m lang, nur ganze Stunden

schlagend......................

Geh- und Schlagwerk, 2-2 m lang, Viertel- und ganze

Stunden schlagend..................

d) Zifferblätter samt Zeigern zu allen vorgenannten Uhren bei Lieferung von nur einer Garnitur, per Garnitur: von Eichenholz sorgfältig gearbeitet, grün angestrichen mit vergoldeten Ziffern und Rand oder schwarzen Ziffern auf weißem Grunde versehen,

Durchm. des Zifferblattes in cm    50    65    75    95

K 25-00 33-00 38-00 48-00 110    125    140    160

K 55-00 63-50 70-00 80-00 von starkem verzinnten Pontonblech in einem Ringe von Guß- oder Schmiedeeisen festgespannt, samt dem in entsprechenden Anstrichfarben gehaltenen Zeigerwerke,

Durchm. des Zifferblattes in cm    50    65    75    95

K 30-00 39-00 45-00 57-00 in cm    110 125 140 160

K 66-00 75-00 84-00 96-00 Transparente Zifferblätter aus Spiegelscheiben in einer Umfassung von Zink oder Gußeisen, nebst Erleuchtungsapparat und Zeigern,

Durchm. des Zifferblattes in cm 50    65    75    95

K    40-00 52-00 60-00 76-00

in cm 110    125    140    160

K 88-00 100-00 112-00 128-00

e) Zifferblätter samt Zeigern zu allen vorstehenden Uhren, wenn mehr als ein Zifferblatt angebracht wird, erhalten zu den unter d angesetzten Preisen für die Ergänzung des Zeigerwerkes, per Stück einen

Zuschlag von...................

/) Uhrschellen oder Glocken, per Stück:

unterer Durchm. in cm 30    50    75    100    125

aus Glockenspeise (sehr

schwach im Fleische) K 30-00 50-00 75-00 100-00 130-00 aus Gußstahl . . aus Gußeisen . .

Schematischer Kosten Überschlag für eine Turmuhr in einer größeren Ortsgemeinde, bei welcher die größte der vorhandenen Glocken zirka 400 kg Gewicht hat und 4 Zifferblätter je 158 cm Diam. angebracht wrerden (bei derlei Anlagen werden stets die vorhandenen Kirchenglocken verwendet).

1.    Ein Viertel- und Stundenschlagwerk......

2.    Ein Uhrkasten, innen und außen mit Ölfarbe

strichen, Türen mit Verglasung........

K 570-00

„ 840-00

. „ 20-00

„ 20-00 32-50 50-00 67-00 84-00 „ 15-00 25-00 37-50 50-00 65-00

ge-

. „ 720-00 „ 54-00

Mal

EÜ

3.    4 Zeigerwerke mit langen Führungsrobren à K 34-00 K 136⁻00

4.    Gewichtsrollen und Seile zu einfachem Flaschenzug . „    48,00

5.    Hämmer, Prellfedern und Wechsel.........

6.    1 Winkelräderwerk auf 4 Seiten..........

7.    Gewichtskessel...................

8.    Transmission und Rollhängstück..........

9.    4 Zifferblätter je 158 cm (— 5 Fuß) Durchmesser,

weiß mit schwarzen Ziffern und schwarzer Mittelscheibe à K 72-00    ................

10.    4 Paar Zeiger, getrieben, echt vergoldet à K 24-00    . „ 96‘00

11.    Emballage und Verpackung

„ 52-00 „ 56-00 „ 18-00 „ 56-00

„ 288-00

. . . . . . . „    24-00

Summa . . K 1548-00

[Sj

Ep

Elektrische Uhren.

ä) Normal-Regulatorpendeluhr für Wechselstrombetrieb als Zentrale mit Auslösung und Impulsvorrichtung, Emaillezifferblatt 190 mm, in feinstem Nußkasten von 1 m Länge mit Schnitzwerk . . . . K 125'CO

Diese Btndelubr diei.t nicht allein alsNormal-Regulatoruhr, sondern ist vorzugsweise zum gleichzeitigen Betriebe einer unbegrenzten Anzahl dazu angepaßter Uhrwerke, welche in beliebiger Entfernung voneinander angebracht sein können, geeignet, wobei alle Zeigerweike genau die gleiche Zeit anzeigen. Dieser Regulator braucht nie aufgezogen zu werden, dabei demselben die Rh k-trizität als bewegende Kraft wirüt, wozu nur 2—3 Braunsteinelemente nötig sind.

b) Pendeluhr, mit einmonatlichem Gehwerke . (wie jede gewöhnliche Pendeluhr aufziehbar), womit man zugleich andere elektrische Zeigerwerke, die mit mehreren Leclanché-Elementen in Verbindung gebracht werden, auf jede Entfernung betreibt

K 75-00 bis „ 150-00

c)    Zeiger werke (Sekundäruhren) in Verbindung mit obigen Pendeluhren arbeitend, wobei die Minutenzeiger jede Minute vorspringen, mit 35 cm großen Metallrahmen,

20 cm Zifferblatt, Glasscheibe und Messingreifen........ .

d)    A1 a r m z e i g e r w e r k, gleichzeitig

um zu einer im vorhinein bestimmten Zeit eine oder mehrere Glocken auf jede Entfernung in Tätigkeit zu setzen...........

e)    Sicherheitsweckeruhr, elegant, 8 Tage gehend, mit 15 cm Spiegelglaszifferblatte in Metallfassung und elektrischer Signalglocke, Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten von anderen Glocken, nebst 2 Elementen und Füllung ....

==s

Pu

3b|

■tm

30-00

Elektrische Sekundäruhren oder Zeigerwerke für die verschiedenen Räume in unbegrenzter Anzahl zu verwenden.

35-00

40-00

/) Wächterkontrolleuhr, mit 8tägigem Gange, m jedem Lokale gleichzeitig als Wanduhr zu gebrauchen, für 3 Hauptstationen, samt 370 Kontrollezifferblättern . . . . K100-00 für jede weitere Hauptstation.............„    10-00

ffS

(Mg

Auf dem täglich erneuten Kontrollezifferblatte der letztgenannten Wächterkontrolluhr kann man mit vollster Sicherheit und mit Ausschluß jeglicher Fälschung sofort ersehen, ob der mit der Aufsicht verschiedener Räum-lichkeiten betraute Wächter

den vorgeschriebenen Rund-gang, sowohl in der ricbti-Reihenfolge, als auch in

gen

den entsprechenden Zeitintervallen vorgenommen hat Eine jede Kontrolleuhr dient für 3 bis 6 verschiedene Hauptstationen und können außerdem noch mehrere Nebenstationen, die genau wie die Hauptstationen funktionieren, eingeschaltet werden, wozu man bloß die bezügliche Anzahl Taster an verschiedenen Orten anbringt. Zum Betriebe genügt eine Batterie von 2 Leclanché-Elementen.

Elecfrische

WÄCHTER-CONTkOL-UHR

CARL KÄHIC,

I;

Pendeluhren für Bureaus mit 8tägigem Gange in politiertem

Holzkasten.....................

ebenso, aber mit Stundenschlagwerk..........

„ Halb-und Ganzstundenschellenschlagwerk „ 125-00 „ Viertel- und Stundenschlagwerk . .

„ Turmglockenschlagwerk......

Schilduhren für Kanzleivorzimmer in Blechkassette mit ltägi-

gem Gange.....................

dieselbe mit 8tägigem Gange.............

K 70-00 „ 100-00

11

11

11

11

11

11

. „ 140-00 . „ 150-00

„ 20-00 „ 30-00

Motormaschinen.

Bei den Preisangaben über Maschinen handelte es sich dem Verfasser hauptsächlich darum, für Techniker, Schätzleute, Fabrikanten und GewerbetreibendeAnhalts-punkte zu geben, wonach unter Vergleichung'der für den betreffenden Artikel sonst üblichen Preise eine vorläufige Beurteilung der Kosten möglich werde.

Die Hilfsmittel des Maschinenbauers bei Aufstellung von Kostenanschlägen und Schätzungen sind sehr zerstreut, es ist auch nur wenigen möglich, alles dies für * viele öfter unzugängliche, selten ausreichende und schwer übersichtliche Materiale für Feststellung von Preisen zu studieren; die Zeit ist meist unzureichend hiefür und doch findet man sich oft in die Notwendigkeit versetzt, rasch und für die verschiedensten Einrichtungen auf maschinellem Gebiete eine womöglich genaue Kalkulation der Kosten abgeben zu müssen.

Die in diesem Werke angeführten Preise sind zumeist hergestellten Bauobjekten entnommen, welche auf die Rohmaterialpreise für Wien reduziert wurden. Bei Anwendung dieser Preise auf andere Bestellorte wird daher nicht bloß auf die Dimensionierung, die Neuheit, Fasson und das Gewicht, sondern auch noch auf die Rohmaterialpreise und Arbeitslöhne am betreffenden Bauorte Rücksicht genommen werden müssen und werden die Fracht- und Montierungsspesen zu veranschlagen sein.

Die Preise aller Maschinen sind samt Montage loco Wien angesetzt und wo nicht anders benannt, per Stück komplett hergestellt verstanden.

Wasserkraftanlagen.

Die meisten der bisher ausgenützten Wasserkräfte wurde in der Kleinindustrie (bei Mühlen, Sägen, Hammerwerken, Stampfen u. dgl.) verwendet und es varierte die Kraftleistung dieser Wasserwerke zumeist von 5 bis 50 HP, wovon jedoch durch die Großindustrie mit ihren ökonomischer arbeitenden Dampfmaschinen ein erheblicher Teil derselben entweder nur als Hilfskraft erworben und benützt oder aber gänzlich außer Betrieb gesetzt wurden, weil mancherlei Übelstände des Wassermotorbetr.’ebes (wie der Wechsel der Wasserstände, der Eintritt des Frostes, mancherlei Verunreinigungen und oft enorme Bauanlagekosten) mit dem ruhigeren und stabilen Dampfmotorbetriebe nicht konkurrieren können; erst in neuerer Zeit wird durch das Aufstreben der Elektrizitätswerke wieder den Wasserkräften eine erhöhte Bedeutung erschlossen, indem Wasser Werksanlagen für elektrische Kraftmaschinen (und Beleuchtungsmaschinen) bis zu 8000 und selbst 20.000 Pferdestärken errichtet werden, die vornehmlich zum Betriebe weit entlegener Industrien und Eisenbahnen in Verwendung kommen.

Der Kauf- oder Verkaufswert einer Wasserkraft läßt sich gegenwärtig nicht im allgemeinen bestimmen und hängt von mehrfach ein wirkenden Faktoren ab, worunter das Wasserquantum und dessen Wechsel und Gefälle, der Frost, die Entfernung der Verkehrslinien sowie bei Industrieanlagen auch der Markt für Rohprodukte und fertige Waren u. a. m. eine besondere Rolle spielen; speziell aber ist bei der Bewertung einer Wasserkraft maßgebend, ob diese letztere als bloße rohe Wasserkraft (bei unverbauten Ufern) oder ob sie als bereits nutzbare Kraftanlage mit Stauanlagen (Wehrbauten, Kanälen, Gräben oder Gerinnen und Schützen) angesehen werden kann.

Der ökonomische Wert einer Wasserkraft wird am sichersten durch den Unterschied der Betriebskosten der Dampfkraft oder anderer Motoren mit den Betriebskosten der Wasseranlage von gleicher Leistung unter Berücksichtigung der vorgenannten Faktoren bestimmt und bleibt wegen des Gebundenseins an eine bestimmte Stelle in jedem Falle geringwertiger als die Dampfkraft, wenn auch bei fließenden Gewässern ein möglichst gleichbleibender Wasserstand, also das Niederwasser, in Rechnung gezogen werden muß.

Keinesfalls darf der ökonomische Wert einer Wasserkraft aus dem Arbeitsnutzen, der mit dieser Kraft erzielt werden könnte, berechnet werden, sondern es wären für die rationelle Bewertung und für den ökonomischen Wert einer Wasserkraft die folgenden Positionen auszurechnen :

1.    Der Handelswrert von Grund und Boden des Wasserlaufes mit Stauanlagen, Zuleitungen, Kanälen, Gräben und eventuellem Inundationsterrain ;

2.    die Baukosten der Stauanlagen (Wehren) und Zuleitungen, Kanälen, Gräben, Uferversicherungen, Gerinnen, Rechenanlagen und Schützenwerke;

3.    die Kosten der Hochbauten für die Motoranlagen (Räder. Turbinen etc.);

4.    die Instandhaltungskosten der ganzen Anlage;

5.    die ständige Bedienung und Überwachung und endlich

6.    die Amortisation des Anlagekapitales.

Als Vergleich zur Kalkulation gegenüber der Dampfkraft kann angenommen werden, daß zur Erzeugung von 1 HP Dampfkraft im Durchschnitte 3 kg gute Steinkohle erforderlich sind und daß sich die Kosten der Hochbauanlagen für Dampfkessel und Dampfmaschinen gegen die ad obiger Post 3 gefundenen Beträge verfünffachen.

Aus der Erfahrung ergibt sich, daß bei Käufen und Verkäufen von Wasserkräften auch die Kraftmasse eine besondere Rolle spielt und daß der Preis annähernd in folgenden Variationen geschätzt wird:

Eine absolute Pferdestärke

rohe

benützte

Wasserkraft wird geschätzt in K

Bei einer gleichbleibenden durchschnittlichen Wassermenge von:

2— 10 Pferdestärken à 75 kgm = 10— 25 25— 50 50- 100 100— 500 500—1000 1000-5000 liber 5000

cd

60-

„ 75 „ = » 75 „ == » 75 „ =

r> <0 n

n 75    „    =

„ 75 „ = » 75 „

50-

45—

40—

35—

30-

25—

20—

400—800

350—700

300—600

250-500

225-450

200—400

175—350

150—300

Gewöhnliche Wasserräder:

das Bad allein

das Bad mit Gerinne, Ei ni auf und Schützen

■/&

a)Unterschläch-tiges Wasserrad für ganz kleine Gefälle, wobei das Wasser durch Stoß auf ebene oder nur leicht gekrümmte Schaufeln wirkt:

80-00 120-00: 170-00 225-00, 230-00 300-00;

mit Holzwelle und eisernen Wellenzapfen, sonst

ganz aus Holz konstruiert...........

aus Holz und Eisen konstruiert.........

das Ead ganz aus Eisen konstruiert.......

sms

zapfen konstruiert........

aus Holz und Eisen konstruiert . . das Ead ganz aus Eisen konstruiert

b) Untersclilächtiges Wasserrad (sogenanntes Poncelet- Ead) für kleine Gefälle, wobei das Wasser ohne Stoß durch kontinuierlichen Druck wirkt :

ganz aus Holz und nur mit eisernen Wellen-

100-00

190-00

275-00

150-00

255-00

350-00

c) K r o p f r a d    (unter-

und mittelschlächtig), für unveränderliche Wasserstände; ganz aus Holz und nur mit eisernen Wellenzapfen konstruiert .... aus Holz und Eisen konstruiert .... das Ead ganz aus Eisen konstruiert

135-00 200-00

205-00 290-00

300-00

400-00

AL

d) Sagebienrad (mit-telschlächtig), bei welchem durch die verhältnismäßig großen Dimensionen das Wasser nur durch sein Gewicht wirkt:

.    aus Holz und Eisen

I    konstruiert . . . .

I    das Rad ganz aus

Eisen konstruiert . .

das Kad allein

240-00

370-00

das Ead mit Gerinne, Einlaufund

Hiß

e) Zuppinger-Rad (mittelschlächtig), wobei das Wasser durch Gewicht und Druck wirkt :

aus Holz und Eisen konstruiert .... das Rad ganz aus Eisen konstruiert . .

/) Schaufelrad mit Überfallschützen für nicht große Wassermengen und mittlere Gefälle, wobei das Wasser größtenteils durch Druck wirkt : aus Holz und Eisen konstruiert .... das Rad ganz aus Eisen konstruiert . .

255-00 325-00

400-00 490-00

230-00

320-00

350-00

450-00

Ai

W-

^Schaufelrad mit Kulisseneinlauf (halb-schlächtig) :

aus Holz und Eisen konstruiert . . . das Rad ganz aus Eisen konstruiert

240-00

365-00

330-00

460-00

mii

Ta

tail

./V

mt\

immi

//

h) Zell en r ad mit Kulisseneinlauf (rückenschlächtig), wobei der Wassereinlauf oberhalb der Radachse stattfindet:

aus Holz und Eisen konstruiert .... das Rad ganz aus Eisen konstruiert . .

•W/.

i'

i) Oberschlächtiges Wasserrad für große Gefällsdifferenzen, wobei der Wassereintritt am Scheitel des Rades erfolgt: ganz aus Holz konstruiert,

bis 6 m Raddurchmesser ......

über 6 m Raddurchmesser ......

aus Holz und Eisen konstruiert ....

das Rad ganz aus Eisen konstruiert

das Rad allein

das Rad mit Gerinne, Einlauf und Schützen

275-00 350-00

440-00 520-00

65-00 95-00

80-00 100-00

150-00 185-00 210-00 250-00

Der Wirkungsgrad oder das Verhältnis der zugeführten Wassermenge zu der erzielten Kraftleistung ergibt bei den verschiedenen Wasserradarten folgende Nutzeffekte:

a) beim unterschlächtigen Wasserrad im Schußgerinne . . . 30—35% Poncelet-Rad

Schaufelrad mit Kulissenlauf Zellenrad „    „

i) „ oberschlächtigen Wasserrade

40—60% 30—50% 60—75% 65—75% 55—60% 60—65% 55-65% 65-80%

Turbinen.

Die Dimensionen der Turbinen hängen von der jeweiligen Wassermenge und dem Gefälle ab ; die Zu- und Abflußrohre oder Gerinne sind in nachstehenden Preisen nicht enthalten, wohl aber die mit Sieb und Sperrschiebern versehenen Einströmungskasten.

a) Reaktionsturbinen (System Jonval-Hentschel).

jjgjgąg

r—i

gpgljii

Gefälle in m

1-0

1-25

1-5

2-1

3-0

Konsum in 1

270

1080

2700

270

1080

2700

270

1080

2700

270

1080 2700

270

1080

2700

Pferdekräfte

2-Ö

Preis in K .

2240

10-1    25-2 3-1

2160

4800 10600

12-6

31-5

4500

3-8

15-1

37-8

5-3

21-2

52-9

7-5

30-2

75-G

9600, 2060

4200

8600

2600

4880

10080 2560

4380

9800

b) Druckturbinen (System Girard), variable.

46    129    111    69-2 137 126-2 121-6 139 85-3

Gefälle in m 1-45 2D 2-528 2-6 3-0 3-327 3-85 4-0 4-5 Konsum in 1 3200 6633 4391 2684 4560 3792 3158 3474 1895 Pferdekr.

Preis in K

9200 11380 13600 6760 8920 12180 12800 12600 8600

Tabelle über Nutzeffekt, Durchmesser, Gewicht und Preis von Turbinen nach System Girard.

In dieser Tabelle bezeichnen in jedem Falle die Zahlen von oben nach unten gelesen in der ersten Reihe: Nutzleistung in Pferdekräften, der zweiten Keihe: Durchmesser der Turbinenräder in m, der dritten Keihe: Approximatives Gewicht in kg,

der vierten Reihe: Preis der kompletten Turbine samt Kasten, aber ohne Gerinne in Kronen.

Gefälle in m

Wasserzufluß per Sekunde in kbm

0-03

I 0 ‘ 062 ! 0’1251

0-25    0-5

0-75    1-0

1-5

0-75

1-9    3-8

1-6

1-5

5'6

1000 2500 1100 2850

1-6

7-5

3000

1-7

11-5

3360

6000

6720

2-0

15

10000

11500

2-2

22-5

30

13000

14950

2-5 2-7 16000 18000 38400 20700

37-5

3-0

45

22000

25300

3-3

25000

28750

2-5

1-6    1-5

5    7-5

10

15

1600

1650

3-75

3000

3360

1-5 1-7 1-7 3500 7500 9000 3920 8400 10080

20

30

2-0 2-3 11000 14000 12650 16100

40

2-5

50

17000

19550

2-7

60

3-0

20000 23000 23000 26450

1-5

1-3

7-5

1600

1-3

11-25

1760

2500

2850

1-3

15

22

3500

3920

1-6    1-7

5500 8500

30

1-7

46

6160

9520

9000

2-0

60

10080

13000

14950

2-3

75

15000

17250

2-5

18000

20700

90

2-7

21000

24050

2-5

1-2

900

1-3

10

1-3

15

1-3

20

1-5

30

1800 3000 4000 6000 1980 3360j 4480J 6720

1-5

40

1-7

60

7000 10000 7840 11500

1-7

80

12000

13800

2-0

100

14000

16100

2-3

120

2-5

17000 20000 19950 23000¹

Gefälle in m

Wasserzufluß per Sekunde in kbm

0-03 0-062 0-125 0’25    0’5    0'75

1-0    1-5    2

8400    10080    14370    17250    20700    ’25300

5 10 20 30 40 60 80 120 160 200 240 1-2 1-2 1-3 1-3 1-3 1-4 1-4 1'5 1*7 2‘0 2‘0 2'2 1000 1200 2500 4000 5000 6500 8000 9500 12000 16000 18000 22000 1100 1320 2850 4480 5600 7280 9000 10640 13800 18400 20700 25300

2-2

6 12 25 37 50 75 100 150 200 250 300 1-2 1-2 1-2 1-3 1-3 1-3 1-4 1'4 1'5 1'7 2-0 2-0 2-0 900 1200 1500 3000 4500 5000 9000 9000 10000 12500 17000 19000 22000 990 1320 1650 3360 5040 5600 10080 10080 11500 14370 19550 21850 25300

1-5

(5

2 4 9 18 35 52 70 105 140 210 280 350 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 1-3 1-3 14 1‘4 1'5 1*7 1'7 900 1200 1600 3200 6500 8000 9000 10000 12000 14000 18000 21000 990 1320 1760 3580 7280 9000 10080 11500 13800 16100 20700 24050

2    5 ÏÔ 2Ö 40 60 80 120 160 240 320 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 1-3 1-3 1’4 1'4 1\5 1'7 900 1250 1700 3400 7000 9000 10000 11000 12000 15000 20000 990 1380 1870 3810 7840 10080 11500 12650 13800 17250 23000

3    6 1Ï 23 45 67 90 _ 135 180 270 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 1-3 1-3 1'4 1’4 1’4 900 1300 1800 3600 7500 10000 11000 12000 13000 16000 990 1430 1980 4030 8400 11500 12650 13800 14350 18400

10

to

1000

1100

15

9 19 38 75 113 150 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 1-3 1200 1500 2600 4200 9000 12000 14000 1320 1650 2910 4700 10080 13800 16100

20

30

9 19 38 75 150 225 1-0 1-0 1-0 1-2 1-2 1-2 1500 2200 4000 7000 12000 14000 1650 2460 4480 7840 13800 16100

40

•7

r-j J

50

15    31    62    125

1-0 i-o i-o i-o

2500 3800 6000 10000 2850 4260 6720 12400

li

c) Turbine nach System Knop.

Preise per Stück samt Montierung ohne Wasserkasten.

Preis in K

Preis in K

Mittlerer Durchmesser in mm

Zellenbreite in mm

Mittlerer Durchmesser in mm

Zellenbreite in mm

637

955

1273

1592

1910

to INS M M Q C5 CO 00

o o o o o

2000

2760

3800

5140

8840

go io co 03 ^ CD 00 03 kO GO H 03 03 03 CO

Ê 03 00 tNO

8ooo

9940

11140

13700

16600

Preise von ausgeführten Girard-Turbinen

der Firma „Escher Wyss & Cie“ für eine komplette maschinelle Anlage in K.

(Diese Turbinen sind in vertikalen und horizontalen Achsen konstruiert und ist ihr Nutzeffekt zumeist mit 80—84%) im ungünstigsten Falle aber mit 72—74% gefunden worden.)

Girard-Turbinen mit offenem Wasserkasten.

Kraft

erzeugung

Oefälle des Zuflußwassers in m

1-500 I 2-000 I 2-600    |    3'000    |    3’500    |    4 000    |    4'500

is in K

03 lQ GO

2700

3200

2500

3900

2800

4200

3350

5000

3500

6300

4200

7200

5300

7500

5600

6600

S888888S88l8§8o

2000

2250

1750

2900

2000

1500

3050

3400

3800

4400

5000

5950

6400

2800

2700

3200

3500

4000

4400

5400

6000

7000    6500

8500

1750

2100

2450

2950

2800

3200

3500

3800

4800

5500

3000

3200

3400

4003

5000

15000

10500

11400

12500

13600

15000

7600

9000

10200

11400

12000

13500

17500

6000

5400

7000

6500

7500

7000

9000

8500

10000

11000

12000

14200

17500

9000

10000

10800

15000

Gir ar d-Kastenturbinen.

Krafterzeugung in HP

Gefälle des Zuflußwassers in m

3-000 I 4-000    [    5-000    |    7'500    |    1Q-Q00    |    12-500    | 15'OOQ

Preis in K

00 o* to

1800

2650

1600

Ol 03 Kl K) K M M 1-*

SSSoS&oSSoSoooooSo

^ O O OIOO. OOlOOOOOOlO

3150

3750

4400

5200

5800

6450

7100

7800

8800

10000

11200

12600

14100

2300

2800

3150

3750

4400

5100

5800

6450

7000

7800

8600

9200

10400

12200

13600

1400

1850

1200

2250

2600

3150

3600

4400

5250

5800

6400

6800

7300

7800

8800

10200

11500

12600

1600

1850

2000

2600

3100

3750

4400

4850

5250

5650

6200

6800

7800

8800

9800

11000

13200

1400

1600

1850

1500

2300

2700

3200

3600

4150

4500

4850

5350

5850

6900

7800

8900

9800

11250

13200

1700

2000

2400

2800

3200

3600

4000

4500

5000

5550

6250

7000

7800

8800

10400

12000

15300

1600

1900

2200

2600

2850

3200

3600

4000

4400

4850

5650

6300

7250

8400

9700

11250

14100

17000

mit Injektionsrohren.

Gefälle des Wassers in m

Kraft- _

ergebnis    5-000 I    8-000 I    12-00 I    15‘00 I    20-00 I    30'00 I    SO’OO I    75'00 I    100*00

in HP -!-¹-¹-¹-¹-¹-¹-¹-

Preis in K

CO Cn to

1300

1600

1200

8888o8ooS8ooloo'MooM

2000

2150

2500

3650

4200

4600

5200

5600

6000

6550

7200

1400

1750

2000

2300

2650

3100

3650

4250

4800

5150

5550

6000

6650

7400

1100

1250

1500

1750

2000

2400

2800

3850

3850

4250

4850

5300

5650

6150

6800

7600

1100

1300

1500

1950

2100

2500

3000

3350

3850

4250

4850

5150

5650

6450

7300

8100

1200

1300

1600

1950

2150

2650

3000

3400

4000

4450

4850

5150

5800

6500

7300

8200

1200

1400

1600

2000

2400

2750

3100

3650

4100

4450

4850

5300

5900

6400

7300

8200

1250

1500

1750

2100

2500

3000

3350

3850

4150

4500

5000

5500

6000

6650

7350

8200

1350

1650

2000

2200

2600

3200

3500

6200

6850

7700

9000

1500

1800

2100

2500

3000

3350

3500

3850

4250

4600

5150

5800

6400

7300

8200

9500

Wassermotoren, entweder als Motormaschine für hohe Gefälle oder aber als Pumpe für alle Arten Flüssigkeiten verwendbar und mit 80 — 90% Nutzeffekt arbeitend; diese Maschine läßt sich an Stadtwasserleitungen anschließen und arbeitet dann für verschiedene Zweige des Kleingewerbes.

-JCiOi^WUJtęKJKIMKKMMOOOOOOO

•^QQQt^obouNâQ-ôaioôPôoôoDOTtflüitNiiP

0000000000000000000003

^CD-acpi^^i^CaWKlKlKlh'HMOOOOOO

ôôd'ôaitiôrf^ÔCTsojôdDÔii'bîD-âcA^asP

00000000000000000*00300

h-*

^toocfqîq^at^^cocfcototOHKKOOOO

otóóótfi-ółócnóóiórótóócńtiócbórfi-có

OOOOOOOOOOOOOOOODOOOOQ3

H* h*^ >—*■ h-L

Goq*K)0<i<]Cfrc^q*rf^aDCotNpt>f)K)t--*i-^i-AÇ)Ç)0

ôôüiôcôôc7<c^ôdbcôdbdbc^ôd»K)ô^ic^db

ooooooooooooooooc^oo^oro

H-*cpq^r>pcpGo<]q5q5q^rf^rf^cocoK)h^i-^h^poo

chóóóóióót^bóócnótóó^dbóióóódi

ooooooooooooooooooooa:

20 I 30 I 40 I 50 I 60

to CO I- M H M

OiHVl^MOCDOO'JOîOi^'I^WtûtOMKMOO

ÓÓdłÓÓÓÓÓÓÓÓiCSÓOiCÓ^-Ól^ÓM^

000000000000000^3 O» O O O ^

DO M K) M ^ W M

COl^OOStOI-'OCDOO^iœiO'l^i^ÜSKIKIMHOO

ÓÓÓÓdtÓQÓÓÓÓtÓO'ÓK)ÓiÓd3KKi)0>

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OJIOCOMMHMK

M-oKicpi^MKOcpcoqiqsot^WKitfM^oo

CTÔô'ôôd’ü'ôôôcôôôü'rô-jtôobwcDd'

00000000000000000300*0^3 03 Oi K) K) ►“ M h* I— 1—1

qscpqioqsifi-cçoOGp-oqsqiqi^wiOKJM-M-p Ô Ô Ô O Ô Ô Ü* Ô Ó Ö* Ô* ü* d* Ô Ô Ô Ö* Q Ô* Ô CD O O O O O O 0_Q_0_0 OOOOOOQOOO^

001 I 06    08    04

Preise des nach „Patent Schmid"

Als Motor

Leistungen in effektiven Pferdekräften (lur Maschinen mit 1 Zylinder) bei Gefälle Metern

n von

UtOKMMMMMMMMMMKH O^OUOOOOO^IOSOIIPOSM^O OOOOOOOOO

en O 03

OfflOKIBO'f-O O O O O O O

WOSWMMtOMKltOKlKKhil-iKMMM -0«i.M00Ü3O3|»K)ÔO-3«303O3MKIOQ<l-303 0000000*0*000*0*00cj30300030*0

mm

Dm chm. TTnb

UI Ul

Dimensionen des Zylinders

DO

>-d

4^cj>a<05<i^aoooo50î0

OOCOQOrf^COtOOOOO

ooMKi^rfiaiooi^iłi

MtüOO^frOOOO

300

Touren per Minute

pi

1200    1750

1500    1900

1820    2050

2150    2200

950

850    1600

770

680    1450

610

530    1300

460

400    1100

340

290    950

240

190    800

150

120    700

90

40    400

60    500

Liter

Minute

per

menge

Wasser

CD

mm

Länge

*-s

CB

1900

1800

1700

1600

1500

1350

1200

1000

CO    vl    05

S    8    8

400

300

mm

Breite

is

g⁻»*

eL ts P Pi

1850

1750

1650

1550

1450

1350

1200

1000

850

700

009

400

300

mm

Höhe

&g

CD

U1

Dimensionen

P-

p.

CD

U1

TJ

TS

C»K>tNOIX>tNOrc)>-lH-^H‘l-‘>-‘M‘ I—'‘ i-‘co^i^MO<ia5^c»K)K)0 OQOO>OOO05 0'»]CDOW

ooooooooooooo

îociOîacCT^^os

rf^COt\Cü3QCLK)Cî

oooooooo

Preis

in Kronen

Danipfkesseltypen.

all

ill

Einfacher zylindrischer Kessel.

mwÊÊm

mm

Mf=

ïŒZi og

oa{

ES

■J

1:

:    i, iiüihm 'HMiHIH'iütr |im,i hm i' lilii 'iMii't’-i i''In; Uin'.i mi. m. illll x

MMMM

___

su

mm

Zylindrischer Kessel mit zwei Vorwärmern.

KP

o

aä»l

■x

Ml

Hl

J— J

iwit__—

' .....i........

Zylindrischer Kessel mit zwei Flammenröhren.

y

111

iü:

petjJv

dJilH

SB

III,

Zirkulations-Köhrendampfkessöl.

Dampfkessel.

Konstruktion, Dimensionen und Preise.

Pferdekräfte

Durch

messer

Länge

des

Haupt*

kessels

Durch

messer

Länge

des

Neben

kessels

in m

Totale

Heizfläche

Rostgröße

Durch

messer

Höhe

des

Dampf

domes

Approx.

Gewicht

der

Kessel

der groben Garnitur

in

in qm

in kg

Preis in Kronen

a)Einfache zylindrische Kessel für kleinere Anlagen mit kontinuierlichem Betriebe

b)    Zylindrische Kessel m.l Vorwärmer f. groß. Anlagen m. kontinuierlich. Betriebe

c)    Zylindrische Kessel m.2Vorwärm e r n große Anlagen mit kontinuierlichem Betriebe

d)    Zylindrische Kessel mit 1 Flammenrohr für Anlagen mit intermittierendem Betriebe

e)    Zylindrische Kessel mit 2 Flammenröhr, für große Anlagen m. intermittierendem Betriebe

/) Röhrenkessel für rasche Dampferzeugung

für

2 0-78 2-12 — 4 0-78 2-4 — 6 0-86 5-97 — 8 0-86 8-0 -10 0-94 8-48 — 12 1-1    9-26 —

151-26 9-9 — 120-86 7-14 0-47 16 0-94 7-85 0-63 20 1-1    8-56 0-78

25 1-26 9-34 0-78 301-26 10-2 0-94 16 0-86 6-67 0-47

200- 94 7-93 0-47

25(0-94 8-4 0-63 30 1-1    9-34 0-63

35    1-1    9-5 0-78

40 1-26 10-28 0-78

201- 57 5-97 0-78 25 1-57 7-46 0-78

301- 73 8-56 0-86

36    1-73 10-13 0-86 42 1-73 10-67 0-94 5Ö 1-88 12-09 0-94 25 2-04 4-710-78

302- 04 5-65 0-78

36 2-04 6-75 0-78 42 2-2    7-38 0-86

50 2-2    8-48 0-86

60 2-2 10-05 0-86

2 0-63 1-72 0-47 4 0-78 2-1 0-63 6 0-94 2-25 0-78 10 1-1    2-59 0-94

15 1-26 3-061-1 251-00 7-25 0-75 351-10 7-25 0-80 401-15 8-000-80 501-20 8-000-80 601-25 7-50 0-75

cp cp CO

15-

0-4

0-5

0-4

0-4

!o-4

18-0 1-0

0-47

22-

1-47

’ 5-5718-01-0 ! 6-12 24-01-27 ! 6-67 30-01-6 I 7-14 37-5 1-97 7-92 45-0 2-25

5- 26 24-01-26

6- 2 30-01-6

6- 52 37-5 1-97

7- 22 45 0 2-25

7- 38 ;52-5 2-62

8- 09 60-0 3-0 5-97 30-0 1-5

7- 46 37-5 1-63

8- 56 45-0 1-79 10-13 54-0 1-93 10-67 63-0 2-1 12-09 75-0 2-25

4- 71 37-5 2-0

5- 65 45-0 2-25

6- 75 54-0 2-5

7- 38 63-0 3-03

8- 48 75-0 3-58 10-05 90-0 3-85

1-23 3-0 0-18 1-54 5-4 0-33 1-62 7-5 0-48

1- 78 10-0 0-7

2- 12 15-0 0-96 4-85 40-0 1-50

4- 35 60-0 2-25

5- 10 70-0 2-50 5-1080-0 3-00 4-6p 90-0 3-50

r'47

p-47

0-47    600

0-47 1050 0-47 1450 0-47 1900 0-63 2300 0-63 3300 0-63 4000

0-63

OO

450

450

625

675

750

825

900

825

925

,0-47 0-63 ,0-63 0-7    4600 1050

0-63 0-7    52501175

0-63 0-7    6300 1250

0-47 0-63 28501050 0-63 0-7    35001125

0-63 0-7    4100 1200

0-63 0-7    5000 1300

0-78 0-86 6700 1400 0-78 0-86 7750 1500 0-63 0-7    5950 1125

0-63 0-7    7300 1200

0-63 0-7    9100 1300

0-78 0-86 10600 1400 0-78 0-86 12050 1500 0-86 1-02 15650 1600 0-63 0-7    7950 1150

0-63 0-7    9350 1250

0-78 0-86 11050 1350 0-78 0-86 13550 1450 0-86 1-02 15300 1625 0-86 1-02 18000 1725

750 300 1200 450 1500 550 2300 650 3100 750 8000 900 110001050 13000 1100 15200 1210 18000 1300

1472

1908

2220

3050

3660

2292

2902

4200

4790

5664

2800

3362

3880

4650

6060

6950

5324

6440

7930

9200

10400

13350

6960

8150

9240

11600

13200

15400

900

1430

1780

2630

3480

5400

7600

9000

13000

16000

Korksteinverkleidung bei Dampfkesseln.

In den meisten Fällen herrscht über den Dampfkesseln, welche mit gewöhnlichen Ziegeln eingedeckt sind, eine unerträgliche Hitze, weil das Zicgelmauerwerk bekanntlich statt ein schlechter, ein ^    i ^    sehr guter Wärmeleiter ist. Abge-

...................». —.......-........— — * sehen davon, daß diese Hitze an und für sich

lästig ist, entstehen auch bedeutende W atme-Verluste. Bei der Abdeckung der Kessel mit Korksteinen hält sich der Dampfdruck um mindestens l*/₂ Atmosphären über die Nacht höher als bei Kesseln, welche nach der seither üblichen Methode eingemauert sind.

Die nebenstehende Abbildung zeigt zwei verschiedene Arten der Abdeckung von gewöhnlichen Cornwall- oder Bouilleur-Kesseln, bei welchen über dem Hauptkessel kein Feuerzug mehr liegt, A mit flach, also 6 cm dick, B mit in Rollschar, also 12 cm dick, direkt auf die Kesseloberfläche gelegter Kork steinschichte. Es empfiehlt sich, die Zwischenräume mit Schlacke auszufüllen und oben eine Abpflasterung, entweder mit flach gelegten Ziegeln oder mit schwachen Ziegeloder Tonplatten zu machen.

Die Art der Ausführung der Korksteinabdeckung bei anderen Kesselarten ist dieselbe und zum Bestreichen der Korkst eine beim Auflegen, Ausfüllen der Fugen etc. kann auch nur Lehm genommen werden, doch empfiehlt sich die Verwendung der Isoliermasse wenigstens zum Teil.

Ppsfe-

J/eyelpflułtr

'vfT'

-*JtQr.kstem

-Kirksłeift

Bouilleur Kessel.

ui

I&fel

s as

UP

Steinmüller-Kessel.

Dui r- Gehre-Kessel.

Kesseldome. Hiebei werden die Korksteine an der unteren Fläche sowie an den Kanten mit Isoliermasse bestrichen, stehend, 4, 5 oder 6 cm dick, in einer Reihe angelegt und über jede Reihe zwei Drahtringe gezogen, welche nach und nach so fest mit der Flachzange angezogen werden, daß sich die Korksteinschichte am Dom nicht mehr bewegen oder drehen lassen kann. Alle Fugen, ebenso die äußere Oberfläche der Korksteine, werden mit Gips verstrichen und geglättet, so daß eine ganz glatte, runde Fläche entsteht. Die obere Stirnfläche des Domes wird mit der Korkisoliermatse — in nassem Zustande aufgetragen — verkleidet.

Reservoirs werden in gleicher Weise mit Korkstein

umgtirtet.

Reservoir.

Die Kosten der Korksteinabdeckung sind auf den Seiten 290 u. f. näher angegeben.

Dampfmaschinen.

Der kommerzielle Wert einer Dampfmaschine läßt sich nach dem Zylinderdurchmesser und dem Kolbenhub beurteilen, hängt aber (bei gleicher Güte der Ausführung und Kon-

struktion) weniger von der Zahl der Pferdestärken ab, da letztere sich bei den meisten Maschinen durch größere Kolbengeschwindigkeit, höheren Dampfdruck oder geringere Expansion, bedeutend erhöhen, wenn für entsprechend größere Kesselkraft gesorgt wird.

Die Dampfmaschinen werden im nachfolgenden samt Fundament, komplett, d. i. mit Regulator, Schwungrad und Welle mit hinterem Lager, Speisepumpen, Schiebern etc., aber ohne Rohrleitung, vollständig montiert berechnet angesetzt. Die angesetzten Pferdestärken sind mit HP = 75 mkg verstanden.

a) Vertikale Hochdruckmaschine mit Expansion.

Kolbenhub

Pferdekräfte

Preis in K 2000 2400 2800 3400 4000 4600 5400 6000

m.

ix

mm

Bi

tĘ0Ęmm

jjPy

mmæ

V-

V.

:A 1 lös

Starke Yentildampfmaschine.

mm 210 237 290 316 369 421 448 527 606 685

b)    Horizontale Hochdruckmaschine mit Expansion. Zylinderdurch-niesser

Kolbenhub,, 527    527    632    632    790    790    790    948    948    1106

Pferdekräfte 6    8    10    12    16    20    25    30    40    50

Ohne Kondensat., Preis K 2280 2600 3400 3850 5200 6250 7840 9600 11600 16000 Mit Kondensat.. Preis K 3200 3400 4400 4800 6150 7500 9525 11800 14250 19250

c)    Hochdruckbalanciermaschinen.

Zylinderdurchmesser Kolbenhub Pferdekräfte

Mit

Ohne Kondensation, Preis K 5400 7400 12000 16000 18500 22000 „    „ 6900 10400 14250 19200 22300 26000

ifSÄ

!..

SS

gg|3giiâî

Schieberdampfmaechine.

d) Horizontale Hochniederdruckmaschine. Großer Zylinderdurchm. mm Kolbenhub    „

Pferdekräfte

369 527 632 711 790 790 790 790 948 948 12 20 30 40 60

895

948

80

Preis in K 7200 12800 15600 20400 28000 40000

e) Woolfsche Balanciermaschinen.

Großer Zylinderdurchmesser Kolbenhub Pferdekräfte

Preis in K 8800 15500 35000 48000 64000 66500 800Ö0

äs

KS

Woolfsche Dampfmaschine mit Ventilsteuerung.

/) Transportable Dampfmaschinen (Lokomobile) auf einem Gestelle mit Rädern und Deichsel, komplett samt Funkenfänger, Schürzeug und Rohrbüchse:

Maschine mit einem Zylinder: Zylinderdurchmesser Kolbenhub Pferdekräfte

Maschine mit zwei Zylindern:

Zylinderdurchmesser Kolbenhub Pferdekräfte

Preis in K 7725 10600 12500 14800 17250

i'r

I    --

Sj

ft

f.

ft

Lokomobil von 25 HP.

(j) Kessel und Maschine vereint, stehender Röhren-dampfkessel mit daran montierter Kraftmaschine (auch stehende Lokomobile genannt).

Zylinderdurchmesser mm Kolbenhub    „

Pferdekräfte

Preis komplett in K 1400 1800 21500 3000 4000 4700 ~54Ö0

270

375

mm

PL-

:*!

■\

HP

î<*§:âôa

fSSLPr'LLt-

folgender Seite.

g:

=!

TT

IV

TT

tc

55‘

IE

Grundriß einer Compound Dampfmaschine.

h) Compound-Dampfmaschinen in vollständiger Armierung montiert, inklusive der Seilscheibe (Schwungrad), Pumpen, Kondensation und Fundamentplatten:

für Pferdekräfte: 50    100    150    250    500    1000

Preis in K 24000 36000 48000 72000 90000 125000

mä

MT#

'WßMsß

Ansicht einer Compound-Dampfmaschine.

Windmotoren.

Windräder, welche auf einem prismatischen Gerüste montiert sind, sich je nach der Windrichtung automatisch regulieren und vornehmlich zum Wasserschöpfen und anderen weniger Kraft in Anspruch nehmenden momentanen landwirtschaftlichen Arbeiten gebrauchen lassen, per Stück:

Preis der kompletten Anlage, bestehend aus dem Windmotor mit Raddurchmesser

15 m schmiedeeisernem Turm, 15 m Transmissionen und der Pumpe, ca. K 1270 1730

m 3'00 3-65

5-00 7-50 10-00

2480 3930 5270

Leistung der Anlage per Stunde bei mittelstarkem Winde, bei einer totalen Förderhöhe von 10 m . .

. . hl 28

„ 20 „

14

„ 30 „

^ 03 ^ H 03 r-ł tH

o no o co

C5 co (M

o o o o

^ CM 00 CO

Ol T—I

O »O O »-O lOWiOH ^ 03 tH t—!

Dampfturbinen de Laval. Dampfturbinen de Laval werden durch den strömenden Wasserdampf nach Art der hydraulischen Turbinen,

u. zw. als Axialturbine mit partieller Beaufschlagung betrieben.

[oft

Dampfturbinenmotor.

Der Dampf expandiert in konischen Dampfzuführungsdüsen bis auf den Kondensator- oder Atmosphärendruck und wird durch letztere unter einem spitzen Winkel gegen die Schaufeln eines auf einer biegsamen Welle befestigten Rades geleitet. Indem der Dampf seine lebendige Kraft auf das Laufrad abgibt, wird dieses in rasche Umdrehung versetzt. Die hierdurch erzielte mechanische Arbeit wird von der Turbinenwelle durch ein Zahnradgetriebe auf eine mit geringer Geschwindigkeit umlaufende Welle übertragen, welche entweder für Riemenbetrieb eingerichtet oder mit der zu treibenden Maschine, wie Dynamo, Zentrifugalpumpe, Ventilator u. dgl. direkt gekuppelt ist.

Die auf diese Weise durch die Dampfkraft direkt erzeugte rotierende Bewegung bedeutet einen prinzipiellen Vorzug der Dampfturbine vor der Kolbendampfmaschine, da letztere für große Leistungen ein großes Zylindervolumen erfordert, welches häufig die Grenze der Ausführbarkeit übersteigt, so daß mehrere Zylinder verwendet werden müssen ; ferner werden die Triebwerkskräfte und die Massenwirkungen sehr groß. Dagegen entfallen bei der Dampfturbine die großen Volumen, die Triebwerkskräfte werden klein und der bei Kolbenmaschinen unentbehrliche Kurbelmechanismus entfällt gänzlich, ferner wird das in der Regel erforderliche schwere Schwungrad entbehrlich, indem auch Todpunkte nicht mehr existieren, ebenso entfallen die mehr oder minder komplizierte Steuerung sowie sämtliche Stopfbüchsen und somit auch die diesen Organen anhaftenden Nachteile als Reibung und Undichtwerden der Kolben, Schieber und Stopfbüchsen und die dadurch bedingten Dampfverluste, Abnützung und das Auftreten freier Stoßkräfte, welche durch massige Fundamente aufgenommen werden müssen.

Die Dampfturbine ermöglicht wesentliche Ersparnisse bezüglich der Anschaffung^-, Betriebs-, Erhaltungs- und Wartungskosten und nimmt einen kleinen Raum in Anspruch.

Die Laval-Turbine wurde bisher für Leistungen bis maximal 330 HP ausgeführt. Da aber die Nachfrage auch für größere Leistungen immer häufiger zu Tage tritt, wird sie auch bis zu mehreren tausend Pferdestärken nach einem neuen Prinzip ausgeführt.

?£

LJ

Dampfturbinenmotor.

Dimensionen, Gewichte und Preise der Lavalschen Dampfturbinen

mit Riemen- bezw. Seilscheiben für 3 bis 300 HP normaler Leistung.

Leistung der Dampfturbine in eff. HP

norm, max

Tourenzahl per Minute

Äußere Abmes- Dimension, sung ohne Fun- der Riemen-damentsockel in j| scheibe in mm

mm

Län- Brei-

ge

Höhe Dehrn. Br.

Lichter-durchmess. der Kohranschlüsse mm

Gesamt-

Gewicht

zirka

kg

Preise mit Armaturen

ohne I mit

Kondensation

Dampf-

Eintr. I Austr.

Btto. Netto

Kronen

10

15

20

30

50

75

100

150

225

300

3'3 3000 5'5 3000 7'7 3000 11-0 2400 16-5 2400 22-0 2000 33-0 2000 55-0 1500 82’5 1250 110-0 1050 165-0 1050 247-5 I 1000 330 0

750

760

800

850

950

990

1200

1340

2090

2530

2870

3370

4030

4520

I g IBI £ S g S S g g s

ooooooooooooo

470

620

530

790

790

880

880

1230

1320

1450

1450

1510

1530

160

oooooooooooo

tOtOOO^rHiOOtOOCOOD H rt Ol (M (N IN CO CC ^    ^ O

sëëëislslsgg

500

19

30

30

40

40

50

50

65

75

90

90

125

125

75

100 815 100 970 125 2380 150 3570 200 5250 200 6460 250 9700 300 13350

O 10435 0 14125 0 19225 0 27355 0 35480

3980

4500

6045

6905

O    00    O    CO    CO CO

O    l>    n    L>. O

<N    <M    t*    »O    O

10905 14340 18520 24505 33665 44230

Dampfturbinendynamos.

Der umfassende Aufschwung, den die Elektrotechnik auf allen Gebieten bereits hervorgerufen hat, läßt die Dampfturbinendynamos für die Gesamtindustrie eine immer weitere Bedeutung als Stromerzeuger für elektrische Licht- und Kraftübertragungsanlagen erhoffen, weil sie mit ihren Vorzügen, insbesondere mit Bezug auf ihre einfache und kom-pendiöse Form, ihre hohe Tourenzahl und ihre überaus feine Regulierung und durch direkte Kupplung mit Dynamomaschinen in vorteilhafter Weise zur Erzeugung elektrischer Energie berufen ist.

Die besonders hiezu konstruierten Dynamos können weit kompen-diöser und auch billiger hergestellt werden als bisher; der Nutzeffekt des Gesamtsystemes wird bedeutend erhöht, die Kosten der Anlage für Bauten und Maschinen, deren Verzinsung und Amortisation verbilligt, Betriebs- und Instandhaltungskosten herabgemindert.

Laval - Dampfturbinendynamos von 3 bis inklusive 30 HP werden mit einem Anker, jene von 50 bis 300 HP mit zwei Ankern ausgeführt.

Dampfturbinen-Doppeldynamo.

Letztere Anordnung hat den Vorteil, daß beide Anker den jeweiligen Verhältnissen entsprechend, entweder parallel oder hintereinander geschaltet werden können und man die Dynamo auch als Dreileitermaschine verwenden kann.

Dimensionen und Gewichte der Lavalschen Gleiclistrom-Dampfturbinendynamos, von 1-64 bis 200 Kilowatt normaler

Leistung.

Leistungd. Turbine in eff. HP

eff. Leistung der Dynamo in Kilowatt

norm.

max.

Tourenzahl per Minute

Äußere Abmessung ohne Fundamentsockel in mm zirka

Gesamtgewicht zirka kg

Preise mit Armaturen

ohne I mit

Kondensation

Länge Breite Höhe

Brutto J Netto

10

3000 1060

3000

15

6-25

6-8

3000

1390

390

20

30

9-40 10-0 12-80 14-0

2400

2400

1460

1670

450

510

220

300

120

50

19-2

75

32-5

21-0

2000

1820

590

300

200

2240

100

48-5

36-0

2000

1920

600

500

200

3090]

150

65-0

53-0

1500

2060

700

500

370

3600

225

300

100-0 150-0 2000

71-5

1250

2380

730

820

380

4245 6715

110-0

165-0

220-0

1050

1050

1000

750

2910

1230

970

660

4875

3070

3410

1410

2380

760

6575

7555

9635

1320

3570

2160

1560

5250

3040

3700 1580 4440 2080

6460

9700

13330

4640

5950

8900

12000

7855 11425 13615 17865 17715 22815 23165 29165 29615 36415 38975 47375 51525 62825

Dampftnrbinenpumpen de Laval. Laval-Dampfturbinen sind besonders zum Betriebe von Zentrifugalpumpen geeignet ; letztere werden für diesen Fall nach besonderer Konstruktion ausgeführt. Für große Förderhöhen von 150 m und mehr wird eine Zentrifugalpumpe mit der Vorgelegewelle der Turbine, eine zweite mit der Turbinenwelle selbst direkt gekuppelt.

Im letzteren Falle

Die erste Pumpe saugt Wasser an und führt es unter geringem Drucke der zweiten zu, welche es auf die verlangte Höhe drückt. Für kleinere Druckhöhen werden je nach der Menge des Wassers und der Größe der Turbine eine oder zwei Zentrifugalpumpen mit den Vorgelegewellen der Turbine gekuppelt.

Dampfturbinenpnmpe.

können die beiden Pumpen neben-oder hintereinander geschaltet sein. Wirkungsgrad bis 79%.

Sie können auch zur Förderung von dicken und unreinen Flüssigkeiten sowie als Feuerspritzen angewendet werden.

Hoclieffekttnrbinenpumpen werden nach den Regeln der Hochdruck Wasserturbinen konstruiert und eignen sich zum Heben große Wassermengen. Je nach der Förderhöhe, welche mehr als 1000 m betragen kann, besteht eine solche Pumpe aus einer Anzahl Turbinenräder, welche auf einer gemeinsame^ Welle befestigt sind und in einem entsprechenden Gehäuse rotieren. Jedes Rad erteilt dem angesaugten oder eingeführten Wasser eine gewisse Geschwindigkeit, mit welcher es dem nächsten zufließt, bis es das letzte Rad mit, einer solchen Geschwindigkeit verläßt, daß es bis auf die erforderliche Höhe geleitet werden kann. Der Wirkungsgrad dieser Pumpen beträgt bis 80°/₀.

Sie werden für Dampfturbinen, elektrischen und Riemenantrieb

ausgeführt.

Hocheffektturbinenpumpen direkt gekuppelt mit Laval-Dampf-

turbinen.

Leistung der Pumpe in Liter per Minute

Kraftbedarf in eff. HP

Gewicht

kg

Förderhöhe in m

Preis

in Kronen

von

bis

600

16000

1-5

30

140

1300

bis 5

von

bis

250

9000

1-5

30

100

1450

bis 10

von

bis

150

6000

1-5

30

100

950

bis 15

150

von bis 7000 150

von

bis

5000

50

50

160

1500

220

1500

bis 20

bis 30

von 1325 bis 8650 von 1140 bis 7900 von 1140 bis 7000 von 1550 bis 10500 von 1250 bis 9500

•ü

Hocheffektturbinenpumpen mit Elektromotoren direkt gekuppelt.

. -WIEN “

Gewicht in kg

Leistung in 1

per Minute

Kraftbedarf in eff. HP

Touren per Minute

Förderhöhe in m

Preis in K

60

von 0‘3

1400

125

bis

3-2

2800

220

150

von 0⁻6

1400

bis

6-2

2200

150

250

450

800

1300

von 0-8 bis 8⁻5 von 1-1 bis 31-0 von 1'6 bis 52-0 von 2‘5 bis 10-0

1400

2200

1400

1500

1400

1500

1500

2400

470

265

2000

275

2500

© © Ol GO CO T*

von 5 bis 50 von 5 bis 50 von 5 bis 50 von 5 bis 125 von 5 bis 150 von 5 bis 20

970

1610

1165

2610

1210

3340

1590

8150

1680

10600

1850

13375

Hocheffektturbinenpunipen für Riemenantrieb.

1 per Minute

Gewicht in kg

Kraftbedarf in eff. HP

Touren per Minute

Förderhöhe in m

Preis in K

60

von 0-3 bis 3'2

1400

2800

150

von

bis

0-6

6-2

1400

1440

250

450

800

1300

2000

von 0-8 bis 8'5 von l'O bis 31'0 von 1-6 bis 52,0 von 2⁻5 bis 80-0 von 3⁻6 bis 135‘0

1440

1440

1440

1400

1400

1400

1400

1400

950

1400

CO CO t—* k—*

HK) 05M mm K) CO

8S 08 8o SS SS S£

von 5

bis

50

245

565

von 5 bis 50 von 5 bis 50 von 5 bis 125 von 5 bis 150 von 5 bis 150 von 5 bis 175

310

1050

325

1270

400

4220

470

5420

635

7300

770

8500

Verbrennungskraftmaschinen.

Von den Verbrennungskraftmaschinen waren es die kleineren mit Leuchtgas betriebenen Gasmotoren, welche als erste Betriebskräfte seit den letzten 25 Jahren für das Kleingewerbe eingeführt wurden und für solche Zwecke die Dampfmotoren in den Städten vollständig verdrängten. Die Hauptvorteile dieser neuen Betriebskraft bestanden in der bequemen Behandlung und der geringen Wartung, deren sie bedürfen und vor allem in der sofortigen Betriebsbereitschaft. Heute wetteifert in den Städten, welche elektrische Zentralen besitzen, mit den Gasmotoren der Elektromotor, doch darf behauptet werden, daß, wo es sich um stetige Ausübung höherer Kräfte und um längere Betriebszeiten handelt, der Gasmotorenbetrieb sich billiger stellt, während für zeitweilige und kleinere Leistungen der Elektromotorbetrieb den Vorzug verdient.

Den Gasmotoren schlossen sich für kleinere Zwecke die Petroleum Benzin- und in neuester Zeit die Spiritus- und Azetylenmotoren, u. zw. speziell für Betriebszwecke in kleineren Orten und auf dem Lande an.

Die Petroleummotoren haben den Vorteil, daß sie einen verhältnismäßig billigen, überall leicht erhältlichen Brennstoff benützen. Ihnen nahe verwandt sind die mit Solaröl (sogenannten deutschen Petroleum)

arbeitenden Motoren. Beide Maschinenarten bedürfen häufigerer Reinigung. Vor der Inbetriebsetzung ist eine kürzere Vorwärmung des Petroleumzuflusses nötig.

Die Benzinmotoren benützen das leichter flüssige und brennbare Benzin und andere Petroleumdestillate zum Betriebe und werden wegen des bequemen Betriebes den erstgenannten vielfach vorgezogen.

Die Spiritusmotoren gleichen den Benzinmotoren in der Arbeitsfähigkeit und Leistungsfähigkeit. Dieselben verdienen, insbesondere für die ländliche Bevölkerung, Beachtung, weil sie das heimische Produkt benützen und damit der Landwirtschaft Vorteile schaffen.

Der Betrieb mit Azetylen ist dort gegeben, wo man Azetylengas für Leucht- etc. Zwecke erhalten kann. Sie unterscheiden sich nur wenig von den kleinen Gasmotoren.

Zivillingsgas motor en.

Größe

nach effektiven Pferdestärken

12 16

20

25

80

40

50

Preis des Motors komplett m. Auspufftopf, Gummibeutel, einem Satz Schraubenschlüssel und Ölkanne

in

3600

4500

5400

6600

7800

9600 10S00 12000 14400 15600

Preis des gußeis.

Untersatzes . K Raumbedarf in der Richtung d. Kurbelachse . mm Raumbedarf quer z.Kurbelachse mm Höhe b. Schwungradoberkante mm Durchm. der Riemenscheibe mm Breite d. Riemenscheibe . . mm Tourenzahl per Minute ....    .

Gewicht zirka kg Erforderl. Gasuhr in Flammen .    .

360

420

480

Nur auf gemauerte Fundamente zu stellen.

1420

1630

2220

1750

1940

2060

2290

2290

2460

2830

3100

2500

2800

3010

3310

3570

3570

3950

4100

4630

1600

1650

1600

1700

1800

1850

1850

2000

2050

2200

600

750

900

1200

190

210

250

270

Nach besonderer Bestellung.

(Die Riemenscheiben für Motoren von iö und mehr Pferdekraft werden extra berechnet.)

220

220

200

200

180

170

170

150

150

140

1620 2300 3000

4000

5400

6100

7000

7900

11000

11500

30

30

60

100

150

150

200

200

300

300

37

«t*

feci

...

W,

........i

mm

Gas- und JPetroleummotoren.

I-

Diese sind in ihrer Konstruktion einfach gebaut und die Gewichtsmassen derart verteilt, daß eine gleiche Inanspruchnahme sämtlicher Teile stattfindet. Ein Regulator bewirkt, daß der Gaskonsum stets entsprechend der jeweiligen Kraftleistung ist.

Die Konstruktion ist derart, daß dieselben ohne größere Abänderung entweder mit Leuchtgas oder Petroleum betrieben werden können.

Die Aufstellung kann überall und in jedem Stockwerke erfolgen, ohne daß hiebei eine besondere polizeiliche Genehmigung benötigt wird.

7.

Größe in effektiven Pferdestärken

Preis des Motors komplett mit Kühlgefäß, Auspufftopf, Gummibeutel, einem Satz Schraubenschlüssel und Ölkanne

Raumbedarf i. d. Richtung der Kurbelachse

1030 1275 1860

2340 2750 3000

mm

Tourenzahl per Minute Gewicht......

800

800

900

1000

700

220

100

1000 1200

110011001200

850

300

1000

1400

zirka kg

230

150

210

290 '450

350

180

190

650

1000

1400

400

210

180

1200

1500

500

250

170

1200

550

280

170

730 10201080

Gas- und Benzinmotoren.

'v. /

ijn

ii

WP

ELIT⁹«

mâ

fi

......... u h

■ i':i .    ......S

9

V,

BWiUfflSIW.....11!! : ]!"¹ WP"*

Dieselben besitzen lange Lagerflächen und einen gleichfalls sehr langen Kolben, bieten daher eine bedeutende Gewähr gegen vorzeitige Abnützung selbst bei der bei ihnen verwandten erhöhten Umdrehungszahl.

Die Geschwindigkeit des Kolbens bleibt in den für gute Gasmaschinen üblichen Grenzen.

Normale Lei-

Ol ca co    stung in Pferde

stärken

Länge

Breite

Höhe

des Motors in mm

1000

1100

1350

1500

1700

1800

1820

Um drehungszahl in der Minute

Preis des Gasmotors für Gewerbebetrieb

Preis des Benzinmotors

Mehrpreis für beide Motoren für elektr. Betrieb

Preis

eines gußeisernen Sockels

in Kronen

580

600

800

850

1000

1100

1100

1050 260 1100 260 1300 260 1400 240 1500 240 1600 240 1600 240

1200

1400

1700

1950

2150

2600

2800

1300

1550

1950

2200

2400

2800

3000

40

50

60

70

95

130

150

140

170

200

240

250

270

In den Preis sind inbegriffen: 1 Auspufftopf, 1 Satz Schraubenschlüssel, 2 Ölkannen, 1 Porzellanhütchen mit 10 Asbestscheiben, 6 Asbestringe für Ventildeckel, 7 Reservefedern. — Ferner bei den Gasmaschinen: 1 Gummibeutel und 1 Brenner; ferner bei den Benzinmaschinen: 2 Vorratsgefäße mit 10 m Kupferrohr und 1 Brenner mit Halter und Düse.

37*

.......„

lilSilP

Gasmotor.

Stehender Motor für Gas-, Benzin- und Petroleumbetrieb, benützbar für jede Gasart (auch Azetylen) und durch Änderung der Einlaß-und Entzündungsapparate leicht zu Petroleum- und Benzinmotoren verwendbar.

iii

fm

tj«lg A

IIIWH'lj

mm

[i

3.

Ci!#

a

gi/ll IKs

äh

feg

Petroleummotor.

Die Vorteile dieser stehenden Motoren sind : Einfachheit, leichte Zugänglichkeit zu den Ventilen u. s. w., große Betriebssicherheit wegen der Einfachheit des Glühzünders, kräftige Bauart; der Zylinder besteht aus einem besonders eingesetzten Hartgußteil, günstiger Gas- und Ölverbrauch.

Pferdestärken

des Gasmotors

Preis

d. Petroleummotors

d. Benzinmotors

der Fundamentanker und Platten

Gewicht des Motors

Netto Brutto

in Kronen

kg

Durchmesser der Riemenscheibe mm

Umdrehungen d. Kurbelwelle in der Minute

285

18    375

520

25    725

30    950

410

170

ZD

Oa

oo

250

400

450

500

320

300

280

240

220

Liegende Petroleumniotoren.

Größe in effektiven Pferdestärken

10 12

Preis des Motors mit Petrol-Apparat, Ansaug- und Auspufftopf, einem Satz Schraubenschlüssel, Ölkanne, Reinigungswerkzeug sowie Reserveteilen .......L_

Extra für Steinschrauben zum

Quaderfundament ... K 12    14

Extra für Ankerplatten und Schrauben zu Ziegelfundament

Extra für Kühlgefäße ... K 60    90

Extra für Hähne der Kühlgefäße

Extra für gußeisernen Untersatz

Die Bohrleitungen für Kühlwasser und Auspuff sind in obigen Preisen nicht inbegriffen.

K:2050

. K 18

. K 145

Länge des Motors in mm . . Breite „    „    »    «    • •

Hölle „    „    n in

klusive Schwungrad . . . Höhe bis Mitte Kurbelachse mm Durchm. d. Riemenscheibe „ Breite „    »

Erfordert. Breite d. Riemens „ Tourenzahl per Minute . . . Nettogewicht d. Motors ca. kg Bruttogewicht „    „    „    „

2000

850

1300

800

300

150

70

210

1000

1250

2500 2950 3500 4550

16 18 22

5225

24

5900 6300

26 28

26

195

30    36    42

110 145 280

10    12    14

200 210 240

2200 2300 950 1000

1400 1450 800 800

350

180

85 110 200 190 1200 1400 1500 1750

48

300

60

16

2600

1200

2700

1300

3300

1500

3800

1700

3800

1700

1500

800

500

260

125

180

1800

2250

1600

800

1700

700

800

1800

300

900

800

1850

145

310

950

800

170

150

350

1100

2000

2500

160

170

350

3000

3750

160

170

3500

4350

160

3700

4500

Gas-, Benzin- lind Spiritusdynamos

für Niederspannungsgleichstrom mit Nebenschlußwicklung für 65, 110 und 220 Volt. Zum direkten Laden von Akkumulatoren geeignet.

kV*

i*'

■31

i'{l

li;¹

L_

MÜ

top

um

Diese Maschinen sind Präzisionsgasmaschinen der neuesten Konstruktion, direkt zusammengebaut mit besonders für diesen Zweck konstruierten Dynamomaschinen.

Die Dynamo ist bei den kleinen Ausführungen freischwebend auf der Steuerwellenseite, bei den größeren zwischen Schwungrad und Außen-lager angebracht.

I!

Sa

fi-a

Gasmotorleistung

HP

Ampere bei

ilaumbedarf

Gewicht

Ph

CD

65

110

220

Länge

Breite

Höhe

un

ver

packt

ver

packt

der Gasdynamo

des Nebenschlußregulators

eines gußeisernen Sockels der Anker und

Schrauben

mm

kg

1*0

1-6

2-2

3-5

4'8

61

<M CO ^ CO 00

15-5

25

34'5

14-5

54

20-5

7'4

8'7

100

12-6

15-9

193

22-7

26-0

33-0

40-0

OîOlt^WWbOlûHHMM

OOOCnOOiOCirf^tOO

74

93

114

32

43

55

67

79

90

115

145

175

206

238

300

360

1540

1670

1840

1970

2190

2440

2780

3050

3210

3500

3670

3980

4290

4650

4910

5340

1080

1160

1240

1330

1790

1840

1950

2040

2100

2320

2440

2560

2600

2790

3060

3600

1400

1460

1520

1570

1760

1810

1930

2050

2050

1990

2140

2260

2360

2520

2630

2840

OiÜtOOOCnOtO

oooooooo

5900

7000

8400

10650

12700

14300

17950

22250

6400 10200 6200 11400 7600 13450 9450 15300 11900 18500 14200 19800 15000 23500 19400 28500 24400 33000

180

200

225

280

fcOfcOfcOt-ŁMMMM

COChMOl^WMOCCvlvlO)^^^^

OOOOWOWOOOiOOOiOiOO

Maschinentransmissionen aus Eisen und Metall.

Preise für Lieferung und Montierung von Wellen, Kupplungen, Räder, Riemenscheiben, Trommeln, Lager u. dgl. Transmissionsbestandteile samt Schrauben und allem Zugebör fertig montiert, per kg:

a)    in Roliguß ...........

b)    appretiert, also abgedreht oder ge

hobelt, bei einem Wellendurchmesser oder der Bohrung von 30 bis 50 mm.......

„ 50 „ 80 „    .......

„ 80 „ 120 „    .......

„ 120 „ 160 „ .......

„ 160 „ 200 „ .......

c)    Metallager und Büchsen u. dgl. .

K 0-35

Gußeisen

0-57

0-54

0-51

0-48

0-45

Schmiede

eisen

in Kronen

Stahl

0-65

0-61

0-58

0-55

0-52

oôôôô

K 3-80

Gewichte schmiedeeiserner Wellen.

mm

Durchmesser in mm Gewicht per m in kg

65    70    75

mm

130    140    150    160

170

180

190

200

kg

103-3    119-8    137-5    156-4    176-6    198*0    220-0    2444

Typen gewöhnlicher Kupplungen und Stellringe zur Gewichtstabelle auf Seite 584.

f------

Lrv,

Muffenkupplung.

f-LjJ

Sellersche

Kupplung.

1_

___

«s«

«■■■

SS

Scheiben

kupplung.

êm

Il

Schalen-

kupplung.

W,

i.

HËi

Zahnkupplung.

Gewichtstabelle über Kupplungen und Stellringe nach den vorstehenden Abbildungen.

Durchmesser der Welle

Muffen- J Sei]ersehe-j Scheiben- | Schalen-

Kupplung

Zahn-

Stellringe

samt

Schrauben [und Keilen

wiegt per Garnitur kg

30 mm

35

1.

6’93

G-63

9'6

9-4

8'9

8-7

9-07

9-2

0-385

40

10-13

15-8

18-5

8-82

14-92

8-9

16-4

0-341

0-665

45

50

9-69

16-34

15-4

21-5

18-0

25-5

14-5

21-91

15-8

23-7

0-6

0-956

55

60

15-68

21-72

20-9

31-6

24-5

37-7

21-34

32-52

22-9

36-0

0-86

1-355

65

70

20-88

30-46

30-7

40-5

36-9

50-5

31-74

43-65

35-0

48-0

1-275

1-945

75

80

29-4

42-68

39-4

60-8

49-5

75-0

42-66

64-6

46-8

71-0

1-8

2-755

85

90

41-33

55-97

59-5

86-2

73-6

106-2

63-34

93-31

69-3

103-0

2- 567

3- 69

95

100

54-35

73-88

85-0

118-5

104-3

145-5

91-58

129-57

101-0

139-2

3-45

5-0

110

120

69-88

106-5

115-0

154-7

141-4

213-0

125-61

172-38

134-0

193-0

4-39

7-034

130

140

100-62

157-0

150-0

193-9

207-7

268-0

166-29

226-05

186-0

221-2

6-25

9-84

150

160

150-0

208-66

188-0

240-8

261-4

348-3

219-35

291-0

212-3

342-0

8-846

13-288

170

180

199-7

319-0

233-5

372-2

340-0

532-3

283-5

430-0

331-0

513-8

12-067

16-33

190

307-5

362-6

521-5

423-0

529-6

16-86

200

296-0

352-5

510-3

415-0

514-7

19-929

Das Gewicht der Ausrückhebel zu Zahnkupplungen variert zwischen 25 u. 40 kg per Stück.

Amerikanische Friktionskupplung zur momentanen, widerstandslosen und ruhigen Aus- und Einschaltung von Transmissionswellen, Riemen- und Seilscheiben, Kamm- und Schaufelrädern, Schiffsschrauben, zum Ersatz von Losscheiben etc. bei vollem Betriebe.

Preise für die Bestandteile einer Friktionskupplung, jedoch ohne Wellen, Häng- oder Wandarme, Lager, Konsolen, Spindel

und Kurbel:

Bei 100 Touren per Minute, HP Wellendurchmesser, mm .... Kupplungsdurchmesser, mm .

Gewicht, kg.......

Kronen.........

25

175

38

90

»‘ÜJ If» M W GO O« GO O O o o o o

50    80    100

150 200 250 560 660 760 450 700 900 600 720 960

Deutsche Reibungskupplungen.

Auf dem einen Wellenende sitzt das Gehäuse, auf dem anderen die Mitnehmerscheibe fest. Durch Verschieben der auf der Welle losen Ausrückmuffe werden durch 4 Kniehebel die Bremsklötze entweder gegen das Gehäuse gepreßt und verkuppeln so die Wellen oder sie werden von dem Gehäuse entfernt und lösen den Kupplungsschluß.

tSirji

Fig. I.

Um die Drucke auf die 4 Bremsklötze durchaus gleichmäßig zu verteilen und so ein Verschieben der Wellenachsen gegeneinander zu vermeiden, ist eine gemeinsame Ringfeder aus Flachstahl eingeschaltet, auf welche sich die unteren Enden der Kniehebel stützen.

Die Feder bewirkt ein sehr sanftes, gleichmäßiges Einrücken der Kupplung und gestattet die Kniehebel über ihre Ebene hinauszuschieben, wodurch die Kupplung im eingerückten Zustande in sich geschlossen bleibt und Selbstausrücken vermieden wird.

Beim Beginn des Ausrückens wird zuerst die Ringfeder vom Drucke entlastet und die Ausrückmuffe übernimmt dann mittels der starren Kniehebel sicher das Zurückziehen der Bremsklötze, unabhängig von der Feder.

im

Ii

m-

Diese Anordnung dient dazu, eine Welle in und außer Betrieb zu setzen (die Welle ist also getrieben). Die Nabe des Kupplungsgehäuses ist verlängert zur Aufnahme einer Riemenscheibe, Seilscheibe oder eines Zahnrades und läuft das Gehäuse, wenn die Kupplung ausgerückt ist, lose auf der Welle (oder auf einer Leerlaufbüchse zur Schonung der Welle).

Die Mitnehmerscheibe sitzt dagegen fest auf der Welle.

T'|

HS

V__»v . I

? .............)

.1

Die Nabe des Gehäuses ist so weit verlängert, daß die-“i selbe in zwei besonderen La-j gern läuft und die Welle ganz ; frei hindurchgeht, was besonders bei breiten Riemen und Seilen zu empfehlen ist.

i____

Fig. in.

Diese Anordnung wird angewendet, wenn man eine Maschine mittels einer Riemenscheibe, Seilscheibe oder eines Zahnrades von einer stets umlaufenden Welle in oder außer Betrieb setzen will. (Die Welle ist also treibend.)

Die Nabe der Mitnehmerscheibe ist zur Aufnahme einer Riemenscheibe, Seilscheibe oder eines Zahnrades verlängert und läuft ähnlich wie bei Anordnung 2 lose auf der Welle. Das Gehäuse sitzt dagegen fest auf der Welle.

«MSI! Stil i

rtis

3m

-4-

Fig. IV.

VW

w,. mnjrrrr.,-

Die verlängerte Nabe der Mitnehmerscheibe ist zur Schonung der Welle besonders gelagert.

Maße, Gewichte und Preise nach Figur I zusammengestellt.

Theoretischer

Wellen

durchmesser

Äußerer Durchm. der Kupplung

Länge

Länge

Lange

Gewicht

der

Preis

Kupplung

in

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Kronen

50—55

60-65

70-75

500

600

700

50

60

70

80-85

90—95

100—105

800

900

1000

80

90

100

110-115

120—125

130-135

1100

1200

1300

110

120

130

140-145

150—155

160-165

1400

1500

1600

140

150

160

170-175

180-185

190—195

200—205

1700

1800

1900

2000

170

Ol C3 O' 4- 4^- 4^ 4-* ££ O0 OSÏOIO COCO^ 00 O" CO O OCC^tO O -O 4^ LO 00 CS COHCD

o o

90

96

SR

co

mc-H ioooh    o ojidooo

112

128

144

160

176

192

208

224

240

256

272

288

304

320

o o

CO tH ▼“i SM

300

410

540

710

910

1140

1400

1690

2120

2370

27C0

3050

3400

256-00

348-00

460-00

558-00

745-00

905-00

1160-00

1300-00

1525-00

1775-00

1985-00

215000

2400-00

2825-00

3250-00

3725-00

Die Ausführung nach Figur

II um 15% teuerer und um ca. 10% schwerer HI „ 25%

IV „ 20%

V „ 30%

Preise für die Ausrückvorrichtungen in Kronen.

„ „ 20% „    „    15%

„    „    25%

ais jene nach Figur I.

Wellendurchmesser . . . mm

90 110 130 150 bis bis bis bis 105 125 145 165

Ausrückring m. Schmiergefäß K 20    24

Hebel und Befestigungsbock „    62

Gesamtgewicht

CO tO    M- ö" '-*■

00 -O

O O 00 Cn ⁰² O

CO CC

Cw fO Ol ! O S- 50' O cn rf*. ' Ol w Oi

Die Einrückung geschieht bei Kupplungen unter 125 mm Bohrung mit Handhebel, bei größeren durch Spindel und Handrad, mittels Drahtzug oder elektrischer Leitung.

--

Ausdehnungskupplung für

lange Wellenstränge, die durch rasche Temperaturveränderungen ausgedehnt oder zusammengezogen werden.

Bohrung | Länge j Durchmesser J Ausdehnung

Gewicht in

in mm

kg

Preis in Kronen

30

40

50

60

70

80

100

130

160

180

200

250

SSslIllSilll

G5cui^gi.a3K)tNoroi—łi-łi—i «JOSGOOiÇ^OOlNSOO^OOO

ocnocnoooooooo

O O

T—¹ CO —+1

60

110

200

370

530

720

1400

24-00

28-50

34-00

44-00

53-00

66-00

97-00

153-00

230-00

290-00

360-00

575-00

X"/'i

źż

ut

n>

53

rgfl

püiips____*

■■

•s

-'.i ";, '".'r.

*» i

<7.....X.-—L---*

Uhlhorn-Kupplung für Wellen, welche durch zwei voneinander unabhängige Motoren betrieben werden, welche Kupplung das Voreilen oder Rückbleiben eines ungleichmäßig arbeitenden Motors verhindert.

Bohrung | Länge | Durchmesser | Ausdehnung

Gewicht in

im mm

kg

Preis in Kronen

00888888088

■r-H 1—I -r—I i—I i—I i—! C*1

290

325

360

395

430

470

540

650

720

400

450

500

550

600

650

750

900

1000

90

120

165

220

290

360

500

780

1000

210-00

252-00

300-00

360-00

425-00

480-00

645-00

880-00

1060-00

Gußeiserne Riemenscheiben

ÏM

fix und fertig bearbeitet und abgedreht, wobei Scheiben über 300 mm Breite 2 Armsterne erhalten und die Riemenlagerfläche entweder ballig, gerade oder konisch abgedreht ist.

9m

Durchm. in mm

Gewichtstabelle über gußeiserne ungeteilte Riemenscheiben.

(Geteilte Eiemenscheiben wiegen 10°/o mehr als ungeteilte.)

Breite der Riemenscheiben in Millimetern

75 1100| 1251150jl75 200 225 2501275 300)350 400 450 | 500 j 550 600

100

150

5-8

6-3

200

250

6-4

300

7-5

7-2

350

8-5

9-2

8-3

10

10-2

10

10

400 11-4

13

12-1

12

450

13

14-5

15

14-2

500 14-5

17

16

17

550

600

16

18-3

19

19

650

18

21

22

21

20

23

24

26

700 21-3

25

26

28

750

27

30

31

800

30

32

35

850

32

36

38

36

40

44

42

47

51

Xr-iHH(M(M03CQCOCOCO^iOiOiO

9 9-6 9-4 10-1 11 13 14 15 15 17 19 18 20 23 23 25 27 25 28 31 27 31 35 33 37 41 35 39 44 39 45 50 43 50 56 50 57 63 55 60 68 62 70 78 67 79 85

17

93 105

87 100 115 98 110 130 110 125 148 125 143 160

55

62

72

80

90

100

120

135

150

160

180

Durchm. in mm

Breite der Riemenscheiben in Millimetern

125 J150 [ 175[ 20012251250

275

300

350

400 ! 450

500 I 550

600

900 — 950 — 1000 — 1050 — 1100 — 1150 — 1200 — 1250 — 1300 1350

40

44

47

51

55

60

63

67

71

75

49

53

57

58

62

65 75

62

67

72

77

82

88

93

67

73

79

85

90

71

77

83

90

97

103

81

88

94

88

96

97

104

113

121

105

112

120

130

140

103

103

112

120

134

144

155

113

115

122

134

143

152

165

128

140

150

164

175

190

175 203

137 155 148 170 160 185 178 205

178 198 192 215 210 235

194

210

225

230

1400

1450!

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

185o!

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2900

96 110 130 149 165 103 118 138 158 175 189 215 109 125 145 168 185 200 230 115 132 153 178 198 213 245 120 140 162 185 208 225 260 127 147 170 195 220 238 275 135 155 177 205 230 250 287 142 164 187 215 243 263 302 150 170 195 225 252 275 316 155 178 205 235 265 290 330 160 187 215 245 278 305 348 167 195 222 255 295 318 365

—    203 234 267 305 333 380

—    210 245 275 320 345 395

—    219 254 287 332 360 412

—    227 264 298 345 375 430

—    — 272 310 355 387 445

—    278 320 370 405 460

—    — 288 331 380 418 475

295 342 394 434 493

—    — 305 355 407 447 508

—    313 365 420 465 524 320 378 432 480 540 330 390 444 495 555

—    462 539 627 687 762

—    — 489 572 660 720 800

—    — 519 608 701 759 841

225

242

260

255

275

295

255

283

305

330

293 340 388 435 480 525 310 360 410 461 495 545 330 380 435 485 515 570 345 400 455 515 560 615 360 420 480 540 605 379 440 505 565 635 395 460 525 595 665 730 415 485 550 620 690 760 435 505 575 650 720 790 453 530 600 680 750 820 470 550 625 705 780 855 490 570 650 735 810 890 510 594 680 765 840 925 530 615 705 795 885 970 550 642 735 829 9251015 570 666 763 860 9501040 590 690 792 893 9701065 610 715 820 92510051100 630 739 848 95810401140 650 763 875 99010851190 670 785 905 1024 11351245 690 812 9331055 11601275 712 836 960109011901315 732 859 9801115 12301350 753 883 1014 1145 1270 1395 770 9051040117513001425 793 930 1065 1205 1330 1460 816 955 1090123513701500 924 1072 1229 1386 1551 1694 968 1127 1287 1452 1639 1793 1023 1182 1342 1518 1726 1880

665

5hl

Schmiedeeiserne zweiteilige Riemenscheiben, welche ohne Demontierung der Transmission auf den Wellen zu befestigen sind und bis 12 HP ohne separate Keilnute aufgeschraubt werden.

Preis per Stück in Kronen, bis 75 mm Bohrung kalkuliert.

Durch

messer

mm

Breite mm

80 I 90 I 100 I Uli I 120 I 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250

in Kronen

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1300

1400

1500

1600

1800

2000

19-90    20-30    20-70    2120    21-60    22-00    22-40 22-80 23'60 25'30 26-90

23-20    23 70    24'20    24-60    25‘20    25’70    26'10 26'60 27'60 29'50 31-40

26-40    27-10    27-60    28‘20    28'70    29'30    29‘90 30‘40 31’50 33'70 35’90

29-90    30-50    31-10    31’70    32’30    32’90    33'60 34'20 35'40 37'90 40'40

31-10    31-80    32-40    33'20    33'90    34-50    35 20 35‘90 37\30 40’10 42'80

34-30    35-00    35-70    36'50    37'20    38'00    38'70 39'50 41'00 44‘10 47-10

37-30    38-40    39'00    39'80    40'60    41-40    42'30 43'10 44‘70 48‘00 51-40

40-40    41-30    42-20    43'10    44-00    45‘00    45'80 46‘70 48'50 52-10 55'70

43-50    44-60    45’50    46’40    47’40    48'30    49'30 50'30 52’30 56-10 59‘90

46-60    47-70    48‘70    49'70    50‘70    51-80    52‘80 53 90 55’90 60'00 64-20

49-70    50-80    51-90    53'00    54-20    55'20    56'30 57‘50 59'70 64'10 68-50

52-70    54-00    55-20    56'30    57'50    58’70    59’90 61-10 63'30 68-10 72'80

56--00    57-20    58-40    59'70    60-90    62-10    63’40 64’60 67'00 72-10 77'00

58-90    60-30    61-70    63'00    64'30    65‘60    66'90 68’20 70'80 76’10 81'30

66-30    67-70    69‘30    70'40    71-80    73-10    74'60 75'90 78'70 84‘20 89-70

69-20    71-00    72-50    74-00    75'40    76-80    78'30 79’70 82-60 88’40 94’20

79-00    80-50    82-00    83'60    85-10    86’60    88-10 8960 92-60 98'70 104‘80

82-70    84-20    85‘70    87‘30    88-80    90’50    92'10 93‘60 97■10 103‘20 109’50

91-10    92-80    94-40    96'10    97-70    '99-40    lOl'lO 102-70 106-00 112'70 119-30

98-70 100-50 102-30    104-10    105’90    107-70    109'60 111-30 114-90 122'00 129‘20

114-00 116-00 117-90    119-80    121-80    123’40    125‘60 127'50 131-40 139'10 146’90

126-30 128-40 130'50    132‘60    134-60    136‘70    138’70 140'80 144-90 153'20 161-50

—    —    139-10 141-30 143-60    145-30 148-00    150 20    154-60    163-40 173-40

—    —    156-50 159-00 161-60    164-00 166-50    168-90    173-90    183-80    193-80

—    —    173-90 176-70 179-40    182-20 185-00    187-70    193-20    204-30    215-30

Über 75 mm Bohrung erhöht sich der Preis einer Scheibe für jeden cm um K 1-20.

Gewichte der schmiedeeisernen Riemenscheiben.

41-40 46-00 49 70 54-70 59-70 64-60 69-60 74-60 79-50 84-50 89-40 94-40 103-50 108-70 120-00 125-40 135-80 147-20 166-20 182-20 194-30 218-70 242-90

Breite in

mm 80 bis 110

120 bis 150

160 bis 180    190 bis 200

DurcUmesser in min 300 bis 450 zirka 14 bis 20    17 bis 28

„ 18 „ 26 „    23    „    35

w 37    „

65 „

Gewicht und Preis der Drahtseilscheiben.

Wellen-

Äußerer

Scheiben-

Seil

dicke

Durchmesser mm

mm

Anzabl

der

Arme

Gewicht

Preis per Stück in K

Roh-

guß

Appre

tiert

mit

Holz

einlagen

50

55

800

900

60

65

1000

70

1100

80

1200

1300

OOOCOCCCO

rH t-H r—I tH t—i tH

05 05 05 O' O' Ol

05 O' rf*. 05 03

qj -j o o w

Ô 05 05 02 rfi. Q OOOW00O

CO -O GS 05 CP

Ś8888Ś

II

iRk

Hanfseilsclieiben in der leichtesten Formmethode konstruiert, mit gleichmäßigen Wandstärken und sauber ausgefrästen Rillen, abgedreht und ausbalanciert.

***

Gewichtstabelle über ungeteilte Hanfseilscheiben.

(Geteilte Scheiben wiegen 20% mehr als ungeteilte.)

Durchm. d. Seilscheibe in mm

Anzahl der Killen

Dicke der Hanfseile in mm

25 1 30 1 35 I 40 I 45 1 50

Gewicht der Seilscheibe in kg

Durchm. d. Seilscheibe in mm

Anzahl der Billen

Dicke der Hanfseile in mm

25 I 30 I 35 I 40

45

50

Gewicht der Seilscheibe in kg

500

500

500

38 47 62 70

600

91

600

43

97

600

67

53

700

96

76

700

49

102

40 50 64 72 93 99 46 56 70 81

700

73

60

800

102

87

73

99

800

55

112

108

52

105

800

81

70

150

76

103

80

124

103

58

65 76 95 114 122 160

800

900

106 134 170 132 180 208

86

75

110

112

85

900

62

81

92

116

136

147

134

900

900

900

900

1000

91 120 144 114 160 190 140 216 234 170 240 270 215 280 315

165

217

270

320

370

65

194

180

88

220

100

68

95

110

1000

1000

101

1000

124

138

180

164

131

220

187

160

152 240 265

247

310

W K)

i , iO iCtOtO H005CO 1    1 (M CO CO ^

96 130 154 118 170 208 145 228 246 178 260 290 225 300 335 74 110 129 111 153 184 142 200 260 168 265 305

150

235

315

397

480

560

180

270

360

450

Durchm. d. Seilscheibe in mm

Anzahl der Killen

Dicke der Hanfseile in mm

25 I 30 1 35 I 40 1 45 1 50

Gewicht der Seilscheibe in kg

Durchm. d. Seilscheibe in mm

Anzahl der Killen

Dicke der Hanfseile in mm

25 1 30 I 35 1 40 I 45

50

Gewicht der Seilscheibe in kg

« tH t-H t—< t—I H tH t-H t-H t-H t-H t-H t-H t-H t-H t-H t-H t—1 t-H t-H t-H t-H t-H t-H t-H tH tH H t-H tH t-H fM QQ Ol O'] (ÿj Qv] CM C^3 QQ (M (>J (M

csoo^ascMif^OicSM-ocsco-ooscMMHactOHJ-ocHiasoiiiHoohsi-^ooHioiOi

O *-• CM

tH t—I t-H

CSOOHlCOCnrfnOStSI-i.

MHO

186

233

275

320

310

355

405

375 500 435 580 500 660

82

121

156

190

228

265

98

144

185

225

265

315

125

184

228

270

330

375

124

174

148

755

224

286

340

390

148

204

260

330

390

465

185

250

320

400

o >o

CS CO

204

290

344

400

475

525

179

246

350

415

475

570

620

670

220

312

423

545

607

705

805

905

200

243 295 330 385 405 480 490 575 590 670 650 765 750 880 205 244 313 346 405 470

490

6CX)

c- O

715 770 820 895 960 1020 1065 1160 1130 1315

ZJi O'i

313

435

500 590 610 703 725 795 880 955 995 1065 1250 1350 1380 1480 15151610 1655 1725 1800 1850

365 480 603 700 791 920 962 1110 1138 1250 1332 1475 1502 1670 1945 2150 2080 2275 2220 2450 2365 2600 2515! 2850

575 1100 670 1100 7701100 870 1100 265 1300 380 1300 475 1300 590 1300 700 1300 815 1300 950 1300 1095 1300 305 1500 430 1500 556 1500 690 1500 820 1500 960 1500 1100 1500 1250 1500 1415 1500 1600 1500 365 2000 525 2000 685 2000 845 2000 1005 2000 1170 2000 1335 2000 1710 2000 1850 2000 1985 2000 2130 2000 2310 2000 565 3000 860 3000 1075 3000 1275 3000 1560 3000 1810 3000 2045 3000 2610 3000 2830 3000 3050 3000 32803000 3500 3000

CSQOOCSOiH^CtfbOI-'-OCOdOHIOSO'rfnOiLOM-OO^JCSOChfnOSlNDI—'■00<lC5Cn

Oh(M

t—4 T“H T-H

CSQ0<lO5Cn^O5tSl-i

OHOl t—I rH t-H

lOlO I I O CM O t> O O 05    05 CO O UO 05

HIM 1 1 i—li—I Ol 03 04

lOlO I , ttICDOOlOlO HtJ CO 00 TU T—< CS CO COCO 1    1 tH t-I O] CO CO hX

C'OOOOOiO I O no O hx oo co

-HIM Ol Ol CO 1

OOOifliOiO CONX-ClOf* H M M X ^ ^

oooc-xc ,

lOM^COOO I

HCTIMCO^iQ ¹

05 O' OO CJÛ-INÛ . CO -O 00 Q ¹ OOOU^O M-

CO 00 ^3 05 O* 05 CO ,    ^ ^ OÛ

I    <1001

o O O» O Ol 5 WO 1    1 O' o Ol O O Ol O o: o Ol O' o W O Ol Ol ¹ oocn

430

520

188

276

370

00 o o

730

850

220

335

435

530

640

770

900

1025

1145

1230

315

442

600

865

1057

1195

1495

1630

1770

1915

540

630

720

820

220

320

410

530

705

805

960

266

370

510

610

710

825

960

1095

1245

1420

O O O O lO o

1320

1620

1760

1900

2065

2050

2220

415 605 775 865 990 1135 1195 1360 1420 1555 1615 1820 1825 2070 2400 2650 2580 2770 2770 3030 2970 3265 3175 3530

38

650

750

855

970

285

405

525

645

765

1025

1165

325

455

595

735

875

1015

1160

1315

1490

1690

940

1000

1235

1400

1580

2040

2220

2400

2570

2750

695

1035

1315

1555

1870

2210

2510

3200

3480

3700

3980

4250

Preise zweiteiliger II o 1 zri e m e n s ch e ib en per Stück in Kronen (ohne Demontierung der Welle direkt auf diese zu befestigen).

Durchmesser in mm

CO

Breite für das Riemenauflager in Millimetern

100 120 140 160 180 200    250

300

350    400

450    500

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1100

1200

1300

1400

1500

—    —    49-50    56-00    62-00    67-50    73-00    82-00    92-00105-00

__    _ 60-00 67-00 71-00 76-00 90-00    101-00    116-00 130-00

37-80 42-90 41-80 46-80 45-50 50-70 49-00 54-75 51-70 57-80 56-00 62-00 60-50 67-50 62-50 70-00 79-00 88-00 84-00    —

94-00    —

103-00    —

112-00 136-00 121-00 144-00 146-00 161-00

45-90

51-30

55-80

60-00

63-90

69-50

NB. Leerscheiben werden zu gleichen Preisen samt separater Messinghülse und Schmiervorrichtung geliefert.

Preis der zweiteiligen H o 1 z s t o ff ri e m e n s c li e i b e n pr. St. in Kronen.

Durch

messer

mm

Breite mm

100    125    150    175

200    225    250    275    300

325

350

3-00 3-30 3-60

3- 90

4- 20

4- 80

5- 40

6- 00 6-60 7-20

7- 80

8- 10 8-40

8- 70

9- 00 9-60

10-80 11-40

11- 70

12- 00 12-60 13-20 13-50

13- 80

14- 40

15- 00

15- 60

16- 20 16-80

17- 40

18- 00 18-60 19-20

19- 80

20- 40

21- 00 21-60 22-80 24-00 26-00 29-00

29- 60

30- 20

31- 00 33-00 35-40 38-00 40-80 44-80 48-80 50-00 56-00 60-60 64 80 68-20 72-40 76-40 82-40 88-60

Für Leerlaufscheiben wird NB. Die vorstehenden sowie auf die Stelle aufgesetzt werden, der selbstverständlichen Reinigung ändert werden muß.

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

500

525

550

575

600

625

650

675

700

725

750

775

800

825

850

875

900

925

950

975

1000

1025

1050

1075

1100

1125

1150

1175

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

3-30 3 * 60 I

3- 90

4- 20

4- 50

5- 40

6- 00 6-60 7-20

7- 80

8- 40

9- 00 9-60

10-20

10-80

11- 40

12- 00 12-60 13-20

13- 80

14- 40

15- 00

15- 60

16- 20 16-80

17- 40

18- 00 19-20

19- 80

20- 40

21- 00 21-60 22-20 22-80

23- 40

24- 60

25- 20

26- 40

27- 00

28- 20

29- 40

30- 60

31- 80 33-60 36-00 38-40 40-80 44-20 49-20 52-80 56-40 60-00 64-60 68-40 70-40 76-40 80-00 86-80 90-80

3-60

3- 90

4- 20 4-50 4-80 6-00 6-60 7-20

7- 80

8- 40

9- 00 9-60

10-20

10-80

11- 40

12- 00 12-60

13- 80

14- 40

15- 00

15- 60

16- 20 16-80

17- 40

18- 00 18-60

19- 20

20- 40

21- 00

21- 40

22- 20 22-80

23- 40

24- 60

25- 20

26- 40

27- 60

28- 80

29- 40

30- 60

31- 80

33- 00

34- 20 36-00 38-40 40-80 43-80 46-80 51-00 55-80 60-00 63-60 67-20 70-80 74-40 79-20 84-00 88-80 92-40

3- 90

4- 20 4-50

4- 80

5- 10

6- 60

7- 20

8- 40

9- 00 9-60

10-20

10-80

12-60

12-80

13-20

13- 80

14- 40

15- 00

15- 60

16- 80

17- 40

18- 00 18-60 19-20

19- 80

20- 40

21- 00 21-60 22 • 20

23- 40

24- 00

24- 60

25- 80 27-00

27- 60

28- 80

30- 00

31- 20 31-80

33- 00

34- 20

36- 00

37- 20 39 00 41-40 44-40 46-80 51-00 55-20 59-40 63-60 67-20 70-80 74-40 78-00 84-00 90-00 96-00

102-00

TłUO O t

40

20

4-50

4- 80

5- 10

5- 40

6- 00 7-80 9-00

10-20

12- 50 13 ■ 00

13- 20 13-80 15-00

15- 60

16- 20 16-80

17- 40

18- 00 18-60

19- 80

20- 40

21- 00 21-60 22-20 22 ■ 80 24-00

24- 60

25- 80

26- 40

27- 60

28- 20 28-80

30- 00

31- 20

32- 40 34*00 36-00

36- 80

37- 20

38- 40

39- 60

41- 40

42- 60 44-20 46-80 50-40 52-80 57-60 62-40 67-20 71-40 75-60 80-40 85-20 90-00 97-80

105-00

112-20

117-60

4- 80

5- 10

5- 40

6- 00 6-60

8- 40

9- 60 11-80

12- 50

13- 60

14- 00

15- 60

16- 20 16-80

17- 40

18- 00 18-60 19-20 19-80 21-00 21-60 22.20

23- 40

24- 00

25- 20

25- 80

26- 40

27- 60

28- 20

29- 40

30- 60

31- 20

32- 40

33- 60

34- 80 36-80

38- 80

39- 40

41- 40

42- 00

43- 40 43-80

45- 00

46- 80 49-80 53-40 55-80 61-20 67-20 72-60 78-00 82-80 88-20 93-60 98-40

106-80

112-80

118-80

126-00

5-10

5- 40

6- 00 6-60 7-20 9-00

10-20

12- 50

13- 60

15- 80

16- 60 17-20

17- 40

18- 60 19-20

19- 80

20- 40

21- 00 21-60 22-80

23- 40

24- 00 24-60

26- 40

27- 60

28- 20 28-80 30-00

30- 60

31- 80 33 " Off

33- 60

34- 80

36- 00

37- 20 40-00

42- 00

43- 00

43- 80

44- 40 46-00 46-60 48-60 50-40 52-80 56-40 58-80 65-40 72-00 78-60 84-00 90-60 96-00

101-40

106-80

113-40

120-60

126-00

134-40

9-60 11-20

11-40 13-00 13-60 15-80

15- 80 16-60

16- 60 18-60 18-60 20-40 19 "_00 19 *20 21*00 19*80 21*60

20- 40 22-20

21- 00 22-80

21- 60 23-40

22- 20 24-00 22*80| 24-60

00] 25-80 25-20! 26-80

25- 80: 27-60

26- 50] 23-80 28*80j 30-60 29*40j 31-80 30-00 32-40 30 * 60j 33-20 31*80 34-20 32-40] 34-80 34'2o| 36-60

4o| 37-80

36- 00 38-40

37- 20 39-60

38- 40 40-80

39- 60 42-00

44- 80

45- 40

46- 00 46-60

49- 50

50- 10

51- 00

54- 00

55- 80 58-80 61-80 67-20 74-40 80-40 87-00 92-40 97-80

103-20105-60 108" 00jl09 " 20 117-00|118-20 126-00130-80 135-60'l43-40 145-20,156-00

10-80 11-40 14-60 15-20 16-60 19-80

19- 80 20-40

20- 40 22-40 22"40) 24-50 23-00 25-50 23*50 26-00 24 "50

25- OOi 27-50 60 28-00

26- 20! 28-60

26- 80 29-20 27'20 29-60

27- 80 30-00

28- 401 30-40 29• 40; 31-80 30"60| 32-80 33'00j 34-80

00: 36-50 34-20, 37-00 34-80 37-80

36- 00 38-40

37- 20 39-60

39- 60; 41-40

40- 20 42-60 80 43-20

42’OOj 44-40

43- 20

44- 40 47-00 50-40 52-00

52- 80

53- 40 55-00 55-60 61-00

58- 60 64-00

59- 40: 66-60 62-60 68-00 65-40 69-60 68*40 74-00 74"40 78-00 81-00! 85-20 88-20 92-40 94-80 99-60 99-60 106-20

105.60 112-80 110-40119-60 117-60126-00 129-00 139-20 141-60 153-00 154-80166-20 168-00180-00

7-80 9-00 10-20

10- 50

11- 40

12- 60 13-20

13- 80

14- 40

15- 00

15- 60

16- 50 16-80 18-00 18-60 19-20

19- 80

20- 40

21- 00 21-60 22-20

23- 40

24- 00

25- 20

25- 80

26- 40

27- 60

28- 80

30- 00

31- 20

32- 40

33- 60

34- 20

36- 00

37- 20

38- 40

39- 60 42-00 44-40 47-40 49-80 54-00 58-80 63-60 67-80 72-00 75-60 80-40 84-00 90-00 97-80

103-20 111-00

die Metallbüchse samt Schmiervase separat berechnet, alle zweiteiligen Riemenscheiben können unmittelbar ohne daß letztere abdemontiert oder (mit Ausnahme oder Abschürfung einer Keilfläche) sonst wie ver-

20-80

26-50

24-

35-

42-00

44-00

48-00

48- 80

49- 40

50- 00

53- 50

54- 20

56- 00

57- 00

58- 80 62-40 64-80 70-80 77-40 83-40 90-00 93-60 99-00

25-

34-

40-

45- 60

46- 80 52-00

55- 00

56- 00 58-00 58-60 60-00

38*

Riemenausrückung (D. R. Patent Nr. 41791 und 54553) zur Verhinderung einer unbeabsichtigten oder zufälligen Ingangsetzung von Wellen und zum Schutze der Bedienungsmannschaft, wobei außerdem noch die Haltbarkeit der Wellen, Scheiben und Riemen gefördert wird.

Anordnung A.

■■■

ißm

[fl

pjpÇj

romttiśfe

mm

...

Yd Ol

¹ ' °~.

gl

Kiemen

im

Betrieb

Riemen j§

17)

'I

R uhe

Die Betriebsscheibe a hat einen Konus zum Riemen-Auf- und Abgang, daneben ist das Tragblech b, welches im ausgerückten Zustande den Riemen trägt; die Riemenzahl c und der Arm d über dem Tragblech b besorgen den unmittelbaren Transport des Riemens.

Anordnung B.

ins

ill

Riemen

im

Betrieb

Riemen lj in tj Ruhe j§

Die Betriebsscheibe erhält an der Riemengangseite einen Konus, damit der auf einer freihängig losen Riemenscheibe befindliche Riemen leichter auf und ab gegleitet werden kann. Die lose Leerscheibe ist an einem separaten Konsol befestigt, wodurch beim Ausrücken ein sofortiger Stillstand der Arbeitsmaschine herbeigeführt werden kann.

Preise per fertiger Garnitur zum Anschrauben:

Breite der Riemenscheiben in mm

Durchmesser

75

100

125

150

175

200

scheibe in mm

ganz

geteilt

ganz

geteilt

ganz

geteilt

ganz

geteilt

ganz

geteilt

ganz

geteilt

CD

300

120

124

350

130

138

400

450

500

600

700

800

U)    K    K    K    K    H

K    CÛ    CO    Q    Oi

td    O    GC    M

150

168

176

188

200

222

900

1000

1100

1200

1500

OC0CD^O04OOO^HC0O , COrliiOCCCOOfMiOl'-OCOl^ rH tH tH tH t—i r—i 04 04 04 CO CO CO

OO^NNCOWOONTfOOO . COiOœt-QOONfflOOMtOOî T—I rH t-H    04 04 Ol 04 CO CO CO

160

178

194

200

210

224

252

284

330

362

400

430

570

168

186

200

214

220

234

264

298

346

370

420

452

600

180

192

200

210

236

272

306

342

380

420

430

496

680

188

200

212

216

246

288

(M CD (M UO CO CO

394

432

480

520

710

250

296

342

384

434

490

530

596

744

260

310

352

400

452

516

580

354

400

458

498

556

640

690

874

372

420

480

520

608

670

720

890

Riemenausrücker f. Deckenvorgelege mit F est- und Los-scheibe in kompletter Garnitur samt Schrauben geliefert.

Bei der Riemenbreite von 50 bis    100 mm, Gewicht ca. 18 kg K 36-00

ii

11

11

ii

ii

11

„ 25 „ „ 48-00 „ 38 „ „ 72-00 » 52 „ „ 96-00

Gewichtstabelle über gußeiserne gewöhnliche Lager samt Deckel und Schrauben.

Gewicht eines

Steh- I Bock-|Konsol-j Häng-

Lagers in kg

6-3

8-0

14-0

24-5

40-0

60-5

85-0

110-0

158-0

10-5

18-0

31-0

51-0

8-0

14-0

24-0

40-0

77-0 60-0 107-0 82-0 140-0    —

200-0 —

ClÜ

li

Stehlager mit Kugelbewegung für leichtere Betriebe mit hohen Touren und geringen Riemenzügen, die Lagerschalen sind aus Gußeisen und mit gedrehten Kugelflächen sehen.

ver-

PQ CD

in mm 30    40    50    60    70    80    90    100

in kg 4-5    10    13    23    34    45    59    81

...........

:1

Kill:!

ÄSMI

Jüi

pgiiih

Stehlager auf Winkelkonsolen befestigt, mit Kugelbewegung und gehobelten Flächen; für leichte Kraftanwendung geeignet.

______;

im

!!B»i

Wfesatrv wrnsap&i

Bohrung in mm 30    40    50    60

Gewicht in kg 19

.....\

■s b*»

i:"

70    80    90    100    110    120

3Ô 46    67    95    127    166    203    241    290

@3

«l|i

MM |||i

ÏÏM

Stehlager auf Sohlplatten mit Kugelbewegung',und gehobelten Flächen; ebenfalls für leichtere Betriebe passend.

Bohrung in mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 130 140 150 Gewicht in kg 17 24 31 53 78 103 135 176 289 370 467 575

îfd-rÿ

/S

mSt]

iiiiiifinu

Stehlager mit erhöhtem Lagerbock, mit Kugelbewegung und gehobelten Flächen, für hohe ümdrehungsgeschwindigkeiten, aber geringem Kiemenzuge, also für leichtere Betriebe.

"l

Bohrung in mm 30 40 50 60 Gewicht in

mm

kg 41 54 78 88 70 80 90 100 110

mm

jt-ń

"V

■mii

Stehlager auf Mauerkasten und

'I

mit Kugelbewegung gehobelten Flächen ; für leichtere Betriebe geeignet.

gjj.

Bohrung in mm 30 Mauerkasten lang

mm

320

60

70

80

90

100

110

120

130

Gewicht in

breit „ 65 hoch „ 28(

kg 15

I -8 Ost

500

630

120

150

448

556

53

77

105

QO® ^ OL^OCC

770

185

840

664

205

170

950

245

950

714 821

245

140 I 150 1030 1030

215

270

821

275

330

878

390

275

878

450

Stehlager mit Säulenkonsolen mit Kugelbewegung und verstellbarer Lagerachse, für geringen Riemenzug und hohe Umdrehungsgeschwindigkeiten bei leichteren Betrieben.

Hl

Hi

|!|l

ii

ill!

Bohrung in mm Ausladung v. Mitte Welle b. Säulenfläche in Gewicht in

30    40    50    60    70

mm 200 300 400 400 500

kg 24 28 38 52 75 Bohrung in mm 80 90 100 110 120

Ausladung v. Mitte Welle b. Säulenfläche in

mm 500 600 700 800 900

' i!

kg 113 148 188 236 268 Stehlager wie vorige, für schwere    Betriebe.

Gewicht in

i¹«

_______

...................-'tills...

■m

...............i ..................................'.I___

rj!li;ii.:;-"Mlllll|llll»“l»''illi:ll'IIIHIIIili:il!llll» ■¹1............................. ;

Stehlager mit Wandkonsole mit Kugelbewegung und gehobelten Flächen, für hohe Umdrehungsgeschwindigkeiten, aber geringem Riemenzug, also für leichteren Betrieb geeignet.

Bohrung in mm 30 40 50 60 70 80 Ausladung von Mitte

Welle bis Wand in mm 300 400 500 600 600 700

1«:

i'.":

lift

■ ■'""i ;

^ï'am

-'•“«u»

/ïliilïl!

111111»

' I» IBM

SI» IP? feWStf

wmm-

ISIiïlS:--

mmm

il»«

mr

. “FiiS

Gewicht in

Bohrung in mm 90 Ausladung von Mitte Welle bis Wand in mm 700 800 800    900

Gewicht in

kg 29 38 54 85 110171

100 110 120

ls«

if

csa

kg 206 260 289    325

Konsolhüngelager resp. einarmige oder zweiarmige Hängelager, mit Kugelbewegung, gehobelten Flächen und verstellbarer Lagerachse, für leichtere Betriebsverhältnisse verwendbar und an eiserne gewalzte Traversen zu befestigen.

(X-

B o h r u n'g in mm Ausladung „    „

Gewicht

30    40    50    60    70    80    90    100 110 120

» kg

250 300 300 300 400 400 500 500 600 700 8    15 25 37 56 74 97 125 154 173

Konsolliängelager resp. einarmige oder zweiarmige Hängelager, ganz unter denselben Verhältnissen wie die

t:

iS

SS

Villip

vorher besagten, aber statt an eiserne gewalzte Traversen, an bestehende Holzplafondkonstruktion zu befestigen.

in mm 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Bohrung Ausladung von Mitte

Welle bis Decke in mm 250 300 400 400 500 500 600 600 700 800

Gewicht in

kg 10 18 29 43 64 80 105 135 168 186

vJL

FT

;,p-

[t

spy

■i

Wand-Konsollager mit verstellbarer Lagerachse, Kugelbewegung und gehobelten Flächen; für leichtere Betriebe geeignet.

Bohrung in mm 30 40 50 60 | 70 Ausladung „    „    200

Gewicht ,, kg 17 Bohrung in mm 80 Ausladung „    „    300    400,400    500|600

Gewicht „ kg 107 148jl55 190|205

200

26

90

300|300|300

44

95

60 I 87 100| 105

Hliî'T " T T"»

II

• ‘i

■J

Säulen-Konsollager wie die vorigen und unter gleichen Betriebsannahmen konstruiert.

Bohrung in Ausladung von Mitte Welle bis Säulenfläche in Gewicht in Bohrung in Ausladung von Mitte Welle bis Säulenfläche in Gewicht in

mm

30 I 40 I 50 [ 60 I 70

20012001200[200| 200

kg 12 118 I 27 I 38 I 53

mm

mm

mm

kg

80 I 90 110011101120

250|250j300|300J 300 75 I 98 |132|168|195

19p

Hängebocklager

für schwere Betriebe geeignet, mit Rotgußschalen oder mit Weißmetall ausgegossen.

wNLia

».

mbJ

tm

Jyäs»

Bohrung in Ausladung, v. Mitte Welle bis Decke

mm

60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160

in mm 300 400 500 500 600 600 600 600 600 700 700

Gewicht in

kg 35 52 66 77 117 155 245 268 285 377 440

ri.

ŹM

iöSSfiii

MS

Spurlager m. Sohlplatte für stehende Wellen; die Sohlplatte aus Gußeisen, Lagerschale Rotguß, die Spur aus Stahl.

die

aus

Bohrung in mm 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Gewicht in kg 13 19 33 47 74 90 126 168 206 255 300 380 465

-xXJ

if

ilPf

Ringlager für Wellen unter starkem Drucke u. Staubentwicklung beim Betriebe (Zementfabriken, Mühlen etc.), mit Weißmetall ausgegossen.

Bohrung in mm 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Gewicht in kg 95 115 125 170 210 260 305 365 415 465 525 675

Preise und Gewichte gewöhnlicher Lagerböcke mit Schrauben.

Bohrung in mm

300 mm hoch 11 400 mm hoch I 500 mm hoch 600 mm hoch

jGewicht    Preis Gewicht    Preis    Gewicht|    Preis    Gewicht Preis

I in kg    in K || in kg    in K    in kg |    in K    in kg in K

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

rH

^^^Gp^KCDGpOłtOOO

^Ó^óccKJ^dd<ci(X)ó

oooooooooooo

8S5S8S8i§E: 8335883

rH rH

hf^OOOOOOOOtOCOtNDM-h-*-l-Łh-^

K)C005^O0»0it0G0<lC0K

8Ś88BŚŚŚŚŚ88

rH rH rH tH t-H

oooooooocntooooto

ééggégggêêéé

42

43

60

66

90

96

112

120

124

132

145

155

13-80

14-00

21-20

23-20

30- 80

31- 20 36-00 39-00 41-40 43-00 48-60 52-00

Preise und Gewichte gewöhnlicher Wandträger mit Schrauben.

Bohrung in mm

300 mm hoch. 400 mm hoch I 500 mm hoch. 600 mm hoch

Gewicht Preis Gewicht Preis I Gewicht Preis Gewicht Preis in kg in K I in kg in K j in kg in K in kg in K

O QC <1 O Oi ^

oooooo

100

110

120

130

140

i—ł i-i

ooS^oo'o'S^w^^

o<icpvjHocj>030wai<i ôÛ3 4^rfi-tiôti(k>.K)tiôti oooooooooooo

rH rH

K-¹ I—>• M- I—i

Cntf^tOtNOOCOOCSOSOSM-l-i

OCOOiOOOOOO^tięDC

05 03 03 K) I« M K H H M«0K)OlM'0 00<IOO00<l

ééséÉééggééê

rH T—1 rH rH T—( -r-H

8È8Èé8êÈÈ8ÈÈ

tHt-H-pHtH-t—(rHOlOl

888ŚŚ88Ś8888

Gewichte gußeiserner Ankerplatten.

Äußere größte Dimension

lang I breit | dick

in mm

Boh

rung

mm

Gewicht Äußere größte Dimension

1 Stück lang | breit | dick

per

kg

in mm

Boh

rung

mm

Gewicht

per

1 Stück

kg

03 Oi CO to h-¹ I—*■ M CO M 05 M CC |(i O O 45. O O O Oi

rund

Ol TU iO O CO GO 00 Ttc CO i£5 CO io T+C [>

t> CO 05 CO t>- CO CO

cm oi co co co co co

co uo co co T—( T—I oi co

ip qp t> o ■«+ o O cb 4t< ö*

ooo

00 t-h Ol

th cm <m

iQO'ü OO 05 f-t rH Ol CO

180

210

220

106

205

157

OiiHOOO CM CO ■«# >0> OC

O CO GO o o o co co co co co

rf^octocpoirfi-ch öl ob öi eö ob

Seiltransmissionen.

Runde Drahtseile aus gehämmertem Holzkohleneisen mit Hanfseelen.

Gewicht per 1 m in kg

Preis per 1 m in K

Durchmesser des Seiles in mm

Anzahl der Drähte

Dicke der einzelnen Drähte in mm

Förderlast bei 250 m Tiefe in kg

00 <1 05 ou

ooiooocfooc-^^^^

tH    7—1 T-H

0-6

0-7

50

0-9

0-9

0-9

1-2

1-2

1-5

1-5

1-9

2-5

1-9

1-9

3-5

3-1

3-1

3-5

70

013

0-18

0-53

100

150

200

250

300

400

500

700

1000

1200

1800

2000

2800

4000

5000

0-21

0-32

0-38

0-48

0-58

0-75

0-85

1-28

2-13

2-4

3-2

3-98

5-6

8-0

10-3

0-57

0-62

0-65

0-77

0-82

0-90

1-05

1-10

1-32

1-87

2-10

2-80

3-50

5-30

7-15

10-00

Flache Drahtseile aus gehämmertem Holzkohleneisen.

Querschnitt in mm

Anzahl der Drähte

Dicke der einzelnen Drähte in mm

Förderlast bei 250 m Tiefe in kg

Gewicht per 1 m in kg

Preis per 1 m in K

40 + 8 55 + 11 65+13 75 — 14 100 + 20 130 + 23 175 + 28

144

144

120

120

168

168

256

Ü* CJi CD ZD O* CO CD

300

600

1000

1500

2000

4000

5500

d* co m- cs os Ä ó <lOGCQ -vj

lOiOOiOOOO h r- co çi ip ö oi 4-1 th cm cb 4* t> cb

Runde Seile aus Flußeisendraht mit 60 kg und Ti ege Stahldraht mit 120 kg Reißfestigkeit per qmm.

«J

Durchmesser des Seiles in mm

II

Tragfähigkeit für das Eisenseil in kg (Stahldrahtseil trägt das Doppelte)

«■g

«

ii

Gewicht des Seiles per 1 m in kg

Anzahl der Drähte im Seil

36 I 42 I 48 I 54 I 60 72 | 84 | 96 |l08|126 144 216

Kleinster Seilscheibenoder Trommeldurchmesser in mm

Preis per 100 kg netto in Kronen f. Seile aus blanken Drähten

Aufschlag per

1""

kg

netto für

Eisen

seil

Stahl

seil

verzinkte

Eisendrähte

Gefirnißtes

Seil

Geteertes

Seil

Kronen

⁴!

5[

⁶i

9[

i°j

nf

¹²l

13{

0ff?OC-pflO,SJ(lCpO5,5)OC'pOC.p()ö.pOöijp0c,g

U{

¹⁶l

18|

20 [

221

25{

28 {

oo-fotfmoo-PDD-SMio-joo-poo-Kiffs

560 186 322 56 14-40

700 154 2821 42 12-40

840 122 242 32 10-80

980 112 214 26 9-60

1120 102 190 24 8-80

1260 94 174 22 8-20

11400 88 164 ! 1540 84 154

1680 78 144

1820 74 136

4-00

20 7-80 3-80

18 7-40 3-60

18

18

7-00

3-40

6-60 3-20

1960 72 130 18 6-20 3-00 J2240 70124 16 5-80 J2520 66 120 16 5-40 2-60 [2800 64116 14 5-00 2-40 [3080 62 114 14 [3500 60112 12 [3920 58110 10 3-40 I42OO 56108

2-80

4-60 2-20

4-00 1-90

1-60

3-20 1-50

Bandseile

aus Flußeisendraht mit 60 kg und Tiegelgußstahldraht mit 120 kg Reißfestigkeit per qmm

11

P

25-5

ii

Anzahl der Drähte im Seil

Seil-

i Breite

Dicke

in mm

Beiläufiges Gewicht des Seiles in kg

Kleinster Seiltrommeldurchmesser in mm

Tragfähigkeit in kg

Preis per 100 kg netto in K für Seile aus blanken Drähten

Aufschlag per 100 kg netto in K für

Eisen

seil

Stahl- ' seil !

Eisen

seil

Stahl

seil

Verzinkte

Drähte

Gefirnißtes

Seil

Geteertes

Seil

(N CO TP OJ HîDfM H rH rH rH

13

18

25

0-12

0-19

0-25

110

560    165

220

fl

1 290-00 480-00

56-00

14-40 7-00

00 rH CD Ol

rH (M

18

24

35

CO

0-28

0-42

0-56

250

840    375

500

CM GO rH CM rH CO CM rH rH rH CM rH

23

34

45

00

0-51

0-76

1-02

I!

l! 200-00

350-00

32-00

10-80

5-20

1120

O lO iO

HiCDD

g 150-00 230-00

24-00

8-80

4-20

10

28

168

224

43

0-8

56

1-2

1-6

700

1400 1050

1400

l!

116-00

180-00

20-00

7-80

3-80

12 f

168

224

55

70

14

168

224

60

75

16

168

224

62

86

18 !

168

224

76

100

20 f

168

224

86

115

22f

168

96

125

(N    *<#    ih    50    00    o

rH    rH    rH    rH    rH    (M

1-7

2-28

1680

1500

2000

>c

w<

2-3

3-1

3-0

41

3-9

5-2

4-8

6-4

5-8

7-7

1960

2240

2520

2800

3080

2050

2750

2700

3600

3400

4550

4200

5600

5100

6800

1 102-00 %

•1    92-00

1 1 86-00

H 80-00 f § 74-00

I 'Ö

s 70-00

160-00

152-00

144-00

140-00

134-00

130-00

18-00

18-00

16-00

16-00

14-00

14-00

7-00

3-40

6-60

3-20

6-20

3-00

5-80 2-80

5-40

2-60

5-00 2-40

Rund- und Bandseile aus Tiegelgußstahldraht von 150 kg Reißfestigkeit per 1 qmm kosten um 30%, solche von 180 kg Reißfestigkeit per 1 qmm um 60% mehr wie Stahlseile aus Draht von 120 kg Reißfestigkeit per 1 qmm.

Maschinenriemen, Gurten und Seile.

Die in diesem Kapitel angesetzten Preise gelten für bloße Lieferung der Ware. Aufmontiert stellen sich arbeitsfähige Riemen und Gurten um 15°/₀ höher.

Maschinenriemen aus Prima-Kernleder. a) einfache Treibriemen.

Stärke in mm

Breite in mm

Preis per 1 m in K

Breite in mm

Stärke in mm

Stärke m mm

Preis per 1 m in K

Breite in mm

Preis per 1 m in K

25

40

0-84

60

1-35

80

100

120

140

160

180

200

2-02

2- 70

3- 38

4- 05

4- 72

5- 40

6- 08 6-74

coviccaot^wbOMM

śsśggggggg

1-25

2-00

3- 00

4- 00

5- 00

6- 00

7- 00

8- 00 9-00

10-00

I—l I—4 1—4

WMOCO^OÜiWbOM

O'-l^OCCO'tOCOCiCl C U to CO to to GO to o to

220 7-42 240 8-10 260 8-76 280 9'46 300 10-10 320 10-80 340 11-46 360 12-16 3801 12-85 400 13-50

9-20 11-00 10-12 12-00

10- 90 13-00

11- 76 14-00

12- 60 15-00

13- 40 16-00 14■26 J 17-05

15- 10!18-00 15■96j19-00

16- 80 20-00

14- 25

15- 62

16- 88

18- 15

19- 58

20- 85 22-12

23- 44

24- 75 26 ■ 10

420

440

460

480

500

600

700

800

900

1000

WUtOtOKiMMMMM

woswoacuMfkit*.

<ll^OC5tOCOMü\OCM

OOOOOÜiOOC5ü\

17- 60

18- 40

19- 46

20- 25 20-90 25-20 29-36 33-60 38-00 42-00

21-00

22-00

23- 00

24- 00

25- 00 30-00 35-05 40-00 45-00 50-00

27- 34

28- 50

30- 00

31- 25

32- 52

33- 95 45-50 52-15 58-15 65-00

li) doppelte Treibriemen.

Stärke in mm

Stärke in mm

Stärke in mm

«I

10

12    14

•II

8 ! 10

12

.3!

10

12

14

P5.2

Preis per 1 m in K

Preis per 1 min K

M.s

Preis per 1 m in E

H H rt H HIM

1-80

2-86

4- 28

5- 70

7- 15

8- 55 10-00

11- 40

12- 80 14-26

2-25

3-60

5-40

7-20

9-00

10-80

12-60

14-40

16-20

18-00

2-70

4-30

6-42

8-60

10-75

12-85

15-00

17-15

19-30

21-46

3-32 220 5-28 240 7-92 260 10-60 280 12-25 300 14-10 320 18-55 340 21-15 360 23-80 380 26-45 400

15-68

17-10

19-52

19-96

21- 36

22- 80

24- 25

25- 65

27- 10

28- 50

19-82

21-60

23-40

25-20

27- 00

28- 80 30-60 32-20 34-20 36-00

23-58

25-75

27-95

30-00

32-15

34-35

36-45

38-40

40-75

42-90

29-10 I 420 30-00 31-75 [ 440 31-40 460j 32¹75

34-40I 37-OOjl 480134-20 39-70 500 35-60 42-35 600 42-75 45-00 700 49-95 47-65 800 57-00 50-30 900 64-10 52-35 lOOO! 71-20

37-90

39-60

41-40

43-20

45-00

54-00

63-00

72-00

81-00

90-00

45-05

47-00

49-20

51-50

53-60

64-35

75-00

86-00

96-50

107-25

55-60

58-25

60-80

63-50

60-15

69-40

93-00

106-00

119-15

32-50

Englische Gummitreibriemen mit starken Baumwolleinlagen.

Breite in mm

Baumwoll

einlage

25    38    51    63

76

102 127 153 203 254 305

Preise per 1 m in Kronen

S*

1-46

1-72

2-04

2-10

2-66

2-66 3-16

2-98

3-30

4-00

4-12

3-80

4-62

4-94

4-88

5-26

5-82

6-64

5-82

7-02

7-90

4-96 6-08 6-20 7-66

7-66

9-36

9-10 11-32 10-38 13-02

7-28

9-24

11-26

13-34

15-42

9-56 11-82 13-46 12-14 15-06 18-08 14-80 18-66 22-70 17-96 22-64 27-06 20-80 26-OOÎ31-22

Kamelhaar-Treibriemen mit beiderseitig gleichförmig verwebten harten Kanten, besonders für raschgehende Transmissionen (Dynamomaschinen) geeignet,

Breite in mm

40    50    60    70    80    90 100

stark 6 mm

stark 7 mm

stark 8 mm

stark 9 mm

Preis per m K 23-70 28-20 32-40 36-60 45-60 55-20 66-00 Treibriemen aus Baumwolle von besonderer Stärke und Dauerhaftigkeit für Haupt- und Nebenantriebe und ohne Beeinflussung bei Temperaturwechsel und Feuchtigkeit immer gleichbleibend arbeitend.

Breite in

Stärke in mm

3—5

4—6

5-8

6—10 ! 10-12 12—15 15—18

o>

5-

tH

.B

8gS38ggggf2gg2 i,,,

ÓÓÓHrtHiHrHHHHŃW ¹

ÜSWWOitÆllStObOKIHKKKKKMH

SŚŚggŚŚSŚgŚŚŚŚŚŚgŚ

1 ä sgsEëêëêÈéÈéÈêêÈÈààtéé

ggggggggggggggggiggggggg

IS

O» o*>

OC »—L

oo

W<lMODOM>2QC<10irf^COMO'_

ÈÈÈêSSÛÈèSÈSÈÈ

SS88£S888£8SS§8

ÔT-H(i<iTHiOf>À-rHih)ôA)C>Lbô

Hanfriemen, nach englischem System mit Schutzrand gewebt, besonders für Transporteure und Elevatore geeignet:

roh geteert im^j

4-    5 mm stark per 1 m Länge und jedes cm Breite K 0'12

5-    6 „

6-    8 „

8-10 „

T—I T-1 tH

10—13 „

13—16 „

16—20 „

Drahtriemen aus Gußstahldraht flachgliedrig geflochten und besonders als Transport- und Verladebänder für Steine, Lehm, Ton, Kohlen u. dgl. verwendbar:

Drahtstärke in mm

Gewicht per 1 qm in kg

Breite in mm

100

I 150 I 200

250 I 300 I 350

400

500 I 750

1000

Preise per 1 lfd. m in K

Ol cp cp O! iÇ5 00 1-1 T* 00

'~l ¹⁻¹¹⁻¹ 'H ot M di öo cc cb crj

ëâSlISSSSEEOS

oSSggŚŚg

383888838833

t>c^c^L^i>cbdbcb(X)X)àiô

*2 0^0*001.0000 , , >-Q £>• CO O rH Cp Tłi CO D— Cp toôôcbcb cd cb cb cb cb

O O O r-t OJ

qîcwcocoh^Kl^ooocDo

SSSSS'èQgèÊÈâ

-oo'rf^Oioototocohitl^S

Cp-pCiCnrf^rfitficcCOtOCOCO

BBêÈÈêÈSÊÈéS

03 H⁴ CD Cp OC “<1 ■*v.] G3 G3 Cd Cd ^

Ś^ŚŚSŚÓchócbócj' OOOOOOOQo o o o

05 CO CO IO CO CO CO CO IODO O Cp 05 C« O' Üi Hi. ifi. I i ôi'jô’ôcôdbüti-hîôcj, I ! OOlOOOl&OCOO

gj g co co CO co co

ÔÔÔÔÔÜ'Ô o o o o o o o

Verzinkt in Drahtstärken von 1 bis 2-2 mm per 1 lfd. m 15% mehr, von 2-5 bis 3‘8 mm 10% mehr.

Transmissionsseile in den gangbarsten Stärken, mechanisch gesponnen und gedreht geliefert, per kg:

co cp to t ô rfl îô h*. O'« O CO 05

a) aus europäischem Hanf, roh

geteert

b) „ Manilahanf, roh

imprägniert .

c) „ Baumwolle, roh . . .

geteert . . imprägniert

3*00

2-40

2-75

rü

/-

Ul

CP3 <?> CD ?»

cd t=!

— o"

?» CD CO Hj C"t“

B 02 Ö c-f-

CfQ p:

> CD m Pv* ui P o p Q 2 “ ® Ui y-i <

^ P cd p ° p-

ö tr¹ C+-

® tu

cd B P

O ui £ 2"

o

13-2.

CD c-K

NtÖQÖ NtdQÖ NtOQÖ

UH fill HH

«S’g^B oq'&s-B (ß-S*£B Æ 8:-ö S ® eta S ® g-.nj S

S^ag S*&a§ WR-Sg

b“ 2.¹⁻¹

tO-    g Jj    M    3    m_ '■*" g B

§    b- B    B    b- B    B    b- B

CTQ    p s    «    p 5    a>;    p B

pr p    Fr p    te»    p

ID

§§!s    s§|o

|||s l§iê

ÜSs Ills

l||s

Ills

»sii »sii

8211 S|l|

l|is Ills |||g

»s|l sg|! s|||

Gurten.

Aufzuggurten für Mühlen.

Stärke in mm

Breite in mm

10

per 1 m in K

Schlauchartig gewebt Stärke in mm

10

0-32

0-40

0-48

0-64

0-72

0-96

0-40

0-50

0-60

0-80

0-90

1-20

0-48

0-60

0-72

0-96

1-08

1-44

0-56

0-70

0-84

1-12

1-26

1-68

0-64

0-80

0-96

1-28

1-44

1-92

0-72

0-90

1-08

1-44

1-62

2-16

0-80

1-00

1-20

1-60

1-80

2-40

0-88

MO

1-32

1-76

1-98

2-64

0-96

1-20

1-44

1-92

2-16

2-88

1-04

1-30

1-56

2-08

2-34

3-12

M2

1-40

1-68

2-24

2-52

3-36

1-20

1-50

1-80

2-40

2-70

3-60

160

1-28

1-60

1-92

2-56

2-88

3-84

170

1-36

1-70

2-04

2-72

3-06

4-08

180

1-44

1-80

2-16

2-88

3-24

4-32

190

1-52

1-90

2-28

3-04

3-42

4-56

200

1-60

2-00

2-40

3-20

3-60

4-80

Jede weitere 10 mm mehr

0-08

0-10

0-12

0-16

0-18

0-24

Spagatgurten in beliebigen Streifen.

Licht

Dunkel

Länge per Stück

Breite

per Stück

50 m 50 „ 50 „ 50 „ 50 „ 50 „ 50 „

20 mm 26 „ 33 „ 40 „ 52 „ 65 „ 80 „

7-00

8-00

9-50

11-00

13-00

15-00

18-00

Hanfgurten, doppelt kreuzgewebte, per 1 m Länge: roh

imprägniert roh

imprägniert roh

imprägniert

6-00

6-80

8-00

9-20

10-80

12-40

15-20

K 0-10 für jedes cm Gurt breite bei 3—4 mm Dicke „ 0-12 „

„ 0-15 „

» 0-18 „

„ 0-22 „

„ 0-25 „

„ 3-4 „

Artikel für Riemenverbindungen :

a) Riemenschrauben, eiserne, geschmiedet:

Zwischen den Köpfen mm 3    5    7    9    12    14

Preis per Dutzend, Ia

Ha

Zwischen den Köpfen mm Preis per Dutzend, Ia

3-70    3-90    4-05    4-25    4-60    4-85

2-60 2-80 3-00 3-25 3-40 3-60 17    19    21    23    24    26

Lia

b)    Riemen-Schraubenschlüssel, per Stück

c)    Nähriemen, französische Breite in

mm

5-10    5-40    6-00    6-45    7-00    7-65

3-80    4-05    4-45    4-65    5-00    5-60

K 1-50

6    7    8    9    10 12-14

Preis per 1 kg in . . . K 12-50 11-90 11-40 11-00 10-60 10-20

d)    Nähriemen, inländische, alaungare, weiße, per kg .... K 8⁻00

„    „ fettgare, braune, „    „

e)    Riemenspanner für Riemen bis 430 mm Breite, per Stück „    80-00

„ 50-00

3-60 2-40

7-00

/)

„ 250    „

g)    Kreosot zur Konservierung von Riemen, per kg . ... „

h)    Friktionsschmiere, als Adhäsionsmittel für Riemen, per kg „

i)    Gummilösung als Adhäsionsmittel für Riemen, per kg von

K 6-00 bis „ 10-00 1-40

/.-) Hanfseilschmiere, per kg

Rohrleitungen.

A. Materiallieferungen.

Gewichtstabelle der gangbarsten Bleirohre.

Die mit W bezeichneten Dimensionen werden nach dem Normale der Wiener Kommune für Wasser, die mit G bezeichneten für Gasleitungen, die mit A bezeichneten für Abflußrohre verwendet.

Innerer | Äußerer Approx. Innerer | Äußerer Approx^

per 1 m Durchmesser per 1 m in kg    in mm    in kg

Durchmesser in mm

Innerer I Äußerer Approx.

-!- Gewicht

per 1 m in kg

Durchmesser in mm

lO CO t> l> CO Oł CÏ

0-12

0-22

0-36

0-24

0-37

11

12

12

12

12

0-55 W12-5

19

15

17

18

20

2-04    19

0-73

19

27

1-28    W19

1-59

19

29

3-26

4-25

29-75    4-72

G 10

10

10

WIO

10

10

10

10

10

Gil

11

11

OHOSOHfMOSOwiMcOOHNCO^Mm^iOœiNSÎTttOCOOiMTtCDOTliœGO

vH vH vH vH vH vH vH vH vH vH vH vH vH vH vH vH vH vH vH vH' vH vH vH vH Td (CO (Ti TI CO vH vH vH

0-49

0-66

12-5

22

2-00    19

2-87

20

31

32

5-25

13

0-88 G13

0-37

0-54

0-62

0-72

0-32

0-47

0-64

0-81

1-16

0-33

0-49

0-66

0-92

1-18

0-53

0-78

0-92

1-28

1-52

1-71

0-61

0-80

1-40

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

1-87 G16-5

2-51

16-5

18

20

22

24

28

33

18

20

22

24

26

5-47

20

8-05 G 23

1-04

23

1-60    W23

2-65

3-27

4-22

19    1-22

21

23

25

26

19

20

22

24

26

27

1-95

2-56

3-70

4-32

0-92

1-18

1-96

2-90

3-63

20-25    1-40

22

21

22

24

26

32

23

25

23

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

4-23 G 26

1-90

1-05

1-51

2-26

3-15

6-00

1-42

2-36

26

26

26

26

26

26

28

28

28

24

25

26

28

30

32

34

36

37

40

28

31

37

41

29

30

31

32

34

35

37

39

40

41

30

31

32

34

36

38

40

42

44

34

35

44

5-82

1-48

1-70

2-55

3-65

4-50

5-48

6-70

8-02

8-68

10-30

2-61

3-20

7-20

9-80

2-03

2-50

2-80

3-38

4-78

5-10

6-50

8-15

8-45

9-20

2-00

2-31

2-70

4-33

5-55

7-00

8-15

9-40

11-05

3-19

3-58

9-70

Innerer |Äußerer Äpprox.    Innerer {Äußerer Approx.

- - Gewicht -!- Gewicht

per 1 m Durchmesser per 1 m in kg    in mm    in kg

Innerer (Äußerer

Durchmesser in mm

Durchmesser in mm

Approx. Gewicht per 1 m in kg

30

30

34

30

35

2-44

30

36

2-68

A 40

30

38

3-35

G 40

30

40

42

4-90

5-76

40

40

30

30

44

7-48

40

30

46

8-60

40

32

50

32

40

11-14

13-50

W 40

40

32

41

4-80

42

33

42

5-41

42

33

38

6-74

45

G 33

39

3-40

45

33

40

3-62

45

33

41

4-28

45

33

43

4-65

45

33

45

6-78

45

W33

47

8-38

46

33

48

10-57

46

33

50

35

51

35

41

11-08

12- 44

13- 15

4-17

46

50

50

A 50

35

43

35

45

5-53

50

35

47

7-00

50

39

49

8-70

9-85

50

50

39

44

39

45

4-04

52

39

47

5-07

52

39

49

6-15

52

39

51

7-75

52

40

52

9-60

52

40

43-5

10-78

52

44

3-04

3-28

52

53

G 53

^ 'rH    hh    hhh

8-17

10-63

14-25

17-62

21-50

13- 82

23- 70

14- 90 16-80

24- 35

6-60

11-10

19- 50 15-60

20- 45

9-70

20-65

12-32

17-90

29-30

31-00

9-80

15-61

23- 80 32-06 49-50 12-10 27-30 26-25

24- 22 21-45 30-80 45-80

Preise der Bleirohre, per kg:

a)    Bleirohre mit Zinneinlage, wie solche die Kommune

Wien für die Anbohrungen der Wasserleitung seit 1874 verwendet, von 10 bis 53 mm Durchmesser in bester Qualität über 53 mm Durchmesser..............

b)    Bleirohre, innen verzinnt, beliebige Dimension bis 124 mm

c)    Bleirohre, innen und außen verzinnt, in allen Dimensionen

d)    Bleirohre, innen geschwefelt, in beliebigen Dimensionen

e)    Bleirohre, unverzinnt, in den Dimensionen bis 124 mm . /) Kompositionsbleirohre für Gasleitungen, 10—33mm

Durchmesser....................

g) Bleiabflußrohre, in Stangen, 40—105 mm Durchmesser

K 0-72

0-66

0-70

0-71

0-70

0-63

0-68

0-69

165

4240

3600

.,77"

18450

19070

13060

L8460

Vi 50

o o o o lO o o >o VO CM CM CO O CO CO CO

Schmiedeeiserne Rohre.

Preise über schmiedeeiserne Gas- und Wasserleitungsröhren und dazugehörige

Verbindungsstücke.

5 V»

4V.

'/iS

\Z

152

3665

2760

5660

14760

14760

15375

34450

16650

4000

6580

4800

4650

2580

2580

2850

140

127

114

101-5

68

83

îf S

'/.I

48

3040

1980

4310

11690

2430

1260

3072

9230

2176

724

10861

3378

11690

9230

3860

12060

27060

12950

3350,

9595

21550

9850

2870

3618

8040

3920

2052

5600

3700

3700

2250

2250

2250

16

4620

2750

3100

1750

1750

2000

2716

1206

1268

664

664

1388

8100

2150

2450

139001

15

1781

604

846

1385

424

1286

1 I -7

989

604

362

302

2654

3016

2896

6754

3016

1840

2384

846

1176

544

544

484

1690

2052

1990

4824

2172

1448

1872

574

724

424

424

1206

1026

1388

1568

1508

3378

1810

1358

1720

424

634

362

362

816

5700 6600 1245 1600 1425 2000 2340 2860

4360

1125

1245

|080<S|

³U

26-5

20*5

16*5

CO

ii:

'' -'i,......um:

13

392

UHU

1206

114 6

0571

1448

1156

1428

272

3000

272

1690

1026

906

co ci ci d ci ^ o o

H^OHr-COOH rHCMCOClClHłl^OO rH_Cl

965

156011820

ias s

IUI

514

O rH rH CO

495

86

112

292

111

882

CO Cl Cl Cl Cl CM O O © CM rH    rH Cl 05 O O tH*    CO r(> N

L>» O CO rH rH rH rH CM    O CO H

936

184

312

302

584

362

506

102

152

82

82

242

1500

840

930

520

580

1040

CO CO (M (M CM (MH((M(M ^CMCICICICIOOOO Ci CO 05 Cl O rdCOOCI GOûülNCOOHlM^NCO CO    Cl Cl CM H* CO CO CO rH    Cl l> ^ O CO

rH CO Cl (M CM (M CM CM (M    -rHClCMClCMClOiOO

GO -<H t> CO GO I> CO GO CM    N'OCDtHiOCOCO'O^

CM    rH rH H CO rH (M CM    H O CO ^

198

36

62

122

152

142

282

122

162

198

52

62

36

36

142

360

295

365

198

36

62

122

152

142

,282

122

162

198

52

62

36

36

142

330

255

295

C80

520

C5 Cl    CM    Cl    Cl    CM CM CM Cl    ^CKMClCMClOOiO

CO    lO    O    CM    H CO O Cl    lO ^ lO CO CO Cl L"» Cl O

rH    rH    rH    rlClrHrH    rH    rH CM CM Cl

O CM CM (M CM (M Cl (M Cl    H (M O (M Cl Cl O O

H d rjl 05    rH O CO GO O (MC0C0CIC1OHC5

rH    rH rH rH rH rH    rl d rH

220

390

Odd CO    CO Cl Cl CM CM H* (M CO Cl (M Cl OOO

H d CO GO 05 05 CO t> 05 H CO CO Cl Cl O ! >0 05 CO rH    rH    rH    I rH rH CM

CO Cl Cl CO    O    CM Cl Cl Cl    d CO CUM CM

H d CO CO    05    C5 O L- O    H CO CO Cl Cl 05 j | j j M

m,

rfffl

11s

■L

ggg

Handelsbezeichnung des Rohres

nach, dem inneren Durchmesser

Zoll engl.

s'⁰

ll

Schmiedeeiserne Rohre mit Ge-

winden und Muffen in Fa-

brikationslängen, schwarz und

verzinkt. Preis per 1 m Heller

1. Muffen, egale

nj8[t9H uf gallig l wä esio-iti

-.3

CO

runde und

be • o

•I

duzierte

10

duzierte

6. Kreuzstücke

7. Bogenstücke mit Muffe

8. Langgewinde

mit Xontre-

c8

CO

mutter

9. Pfropfen

10. Kappen

11. Nippel

12. Kontremuttern

13. Flanschen

14. Eiserne Haupthähne . .

■

111

jjjt

«Ilm

— c f* <*

i I Lift

CO

Zuschläge und Vergütungen:

Normale Fabrikationslänge = 4—572 m.

Bei Röhren über 57* m Länge wird für jedes angefangene Meter 5°/o Aufschlag berechnet.

Bei Röhren mit Gewinden und Muffen unter 4 m Länge werden die Mehrgewinde und Mehrmuffen separat in Rechnung gestellt.

Gasröhren mit Gewinden ohne Muffen .... 17₂°/o vom Netto billiger.

.... 27*% „ mit Rechts-u. Linksgewinden u. Muffen 7¹/₂°/₀    „

10% »

5% n 10% „

ohne

„ teuerer.

mit Tonnenmuffen

asphaltiert oder minisiert in fixen Längen . . . .

Gewichtstabelle für schmiedeeiserne Rohre’.

Lichter Rohrdurchmesser in mm

Wandstärke in mm

6    1    7    1    8 I 9 I 10

Gewicht per 1 lfd. m in kg

2-9

3-5

0-59

0-95

1-37

1-82

2-34

4-16

4-87

0-83

1-32

1-85

2-44

3-07

3-75

4-48

5-26

6-09

1-07

1-68

2-34

3-05

3-8

4-6

5-45

6-35

7-3

1-32

2-05

2-83

3-65

4-53

5-45

6-43

7-45

8-52

1-56

2-41

3-31

4-26    5-26

6-3

7-4

8-55

9-74

10-73

12-18

2-05

3-14

4-29

5-48

6-72

8-01

9-35

2-53

3-87

5-26

6-7

8-18

9-72

11-3

12-93

14-61

3 02

4-59

6-23

7-92

9-64

11-42

13-25

15-12

17-05

3-5

5-33

7-2

9-13

11-1

13-12

15-2

17-31

19-48

4-0

6-06 8-18

10-35

12-57

14-83

17-14

19-5

21-92

Patentgeschweilite Dampfheizungs-Blecliröhren mit aufgedichteten Winkelflanschen, innen und außen minisiert oder schwarz gestrichen, besonders geeignet zur Heizung von Fabriksälen, Rahmen- und Trockenhäusern, mit direktem oder abgehendem Dampfe etc.

Äußerer Durchmesser . .

\ Zoll engl.    4    5    6    7    8    9    10    11    12

‘ ' I Millimeter    102    127    152    178 203    229    254    279 305

Wandstärke zirka in ... . Flanschendurchmesser in . .

Flanschenstärke in.....

Flanschenlochkreis in . . . Schraubenlochdurehmesser in

mm

2 V,

182

12

148

Anzahl der Schraubenlöcher.......

Gewicht in kg per 1 lfd. m ohne Flanschen

und Anstrich zirka...........

Desgleichen mit Flanschen und Anstrich . Preis in Hellem per 1 lfd. m für gerade Köhren in unbestimmten Längen von 4 bis 5 m ohne Flanschen und Anstrich Desgleichen mit Flanschen und Anstrich . Schenkellänge der gußeisernen Bogen, T-

und Kreuzstücke in........mm

Preis f. gußeiserne Bogenstücke, per 1 St. in h „ 1

14

37»    3y₂    4    4%    5    5%

6- 1 8-3 10-8 14 17-2 22 27’5 34 40'6

7- 1 9-4 12 15-4 19-3 24-5 30-5 41-2 49-4

588 696 876 1104 1520 2200 3300 4216 5320 696 852 1020 1344 1830 2590 3800 4850 6064

T-Stücke,

Kreuzstücke, „ 1 „    „

170 185 200 215 230 250 270 290 305 744 924 1212 1476 1728 2232 2688 3440 3940 1356 1536 1824 2112 2436 3120 3744 5300 5920 1788 2052 2436 2808 3240 3900 4560 6300 7240

Röhren in fixen Längen 10% vom Netto teuerer.

Bei Längen über 5 m wird außerdem für jeden angefangenen Meter über 5 m Länge ein Aufschlag von je 5% auf den Nettopreis berechnet.

Flanschenrohren für Dampf-, Luft- und Wasserleitungen etc.

mm

118

ffisyj2ggggi

r ikrg-

ULt

Type A: Röhren

Y)

mit gebördelten Enden und drehbaren Flanschen;

„ ineinander gedrehten Bunden u. drehbaren Flanschen ; „ glatten Bunden und drehbaren Flanschen.

618

Äußerer

Durchmesser

Wandstärke

Flanschen-

durchmesser

engl.

Zoll

mm

3 I Flanschenstärke

Flanschen-

lochkreis

Schraubenloch

durchmesser

Anzahl der Schraubenlöcher

Metergewicht inki. Flanschen in kg ca.

Preis per 1 lfd. m in Heller

S 5 g|BgSBB|Sg»g«^

ls8Il5glillslslss5l|gsSlBSK|gg$g3>gggSo.o;^K!Lg

______ ö*    0\ o*

^ Ü2 02 02 02 02 02020202 02 COC0C0C0COCOCO

hhhhhhhhhhhhhhhc3

226

231

îOCDGCGOGOGC'vl-O-O-OQQGiQüiüi^^^.^,,^,^^

co CO ^ 02 Cn cd

OOOOOOOOi^OiO^K^OüOOi^^K^

oo oo Qo oo 3

-S co §§ * oo o! ü oo

liigiiigiisiiiiisiigsiigsiigggg^ig

lOipiQip

GoooGcQcaoocœoovj

o O O O

HrlHrl

456

544

570

634

688

750

816

978

1078

1146

1368

1474

1560

1768

2046

2190

2466

2628

2776

2976

3140

3240

3460

4350

4900

5900

6600

7200

8200

9500

10800

11400

12000

nach

Übereinkommen

ßohrröhren :

Type 1 :

Innen mit glatter Fläche.

Type 2: te

bI

Außen mit glatter Fläche.

Type 3:

Innen u. außen glatte Fläche.

Frankfurter Normale.

Preise der Röhren exklusive Gewinde in normaler Wandstärke.

Äußerer Durchmesser

Millimeter engl. Zoll

Preis per lauf. Meter ohne Gewinde in h

Äußerer Durchmesser

Millimeter engl. Zoll

Preis per lauf. Meter ohne Gewinde in h

89

95

102

to CO rß

802

858

1036

171

67«

2646

178

191

772

2754

3622

108

1132

203

114

1206

216

121

1410

229

127

1522

241

133

140

146

152

^

lQ lO äl tO

1644

1890

2044

2142

254

267

279

292

GO DO CS CS O O T-1

3886

4980

5280

6570

6930

8010

9090

Il¹/»

9510

159

165

to to

2370

2470

305

12

9946

Die

der Siederöhren.

der Bohrröhren ist im allgemeinen gleich jene]

Zuschläge per Rohr für Gewindeschneiden.

Aufgemufft,

eingezogen

Ineinander gedr., Type 1/3 oder Frankfurter Normale

Mit

Mit

Nippel

Muffe

Aufgemufft,

eingezogen

Ineinander gedr., Type 1/3 oder Frankfurter Normale

Mit

Mit

Nippel

Muffe

in Hellern

tO M M l-l K M M M M

lüüllillüg

CnOOOI—^‘MHl ML |_JL|_dI.

iiiiüëliiili

W 03 K) M KI to M K K M

ülsiggill**

2500

2740

2680

3000

3340

3660

3900

4400

4500

4950

5475

6000

6600

3000

3240

3800

4300

4600

4900

5228

5688

6192

6696

7200

Normale Fabrikationslänge 4—5V₂ m.

Zwischendimensionen werden zum Preise der nächst höheren Dimension berechnet.

Röhren von geringerer als der normalen Wandstärke werden zum Preise der letzteren berechnet.

Für normales Aufweiten und Einziehen, d. h. für Aufweitung resp. Einziehung um maximal 5 mm und in einer Länge von maximal 80 mm, wird bei Röhren unter 1500 mm Stücklänge 40 h per Rohrende berechnet.

Hingegen tritt bei abnormaler Aufweitung resp. Einziehung, d. h. bei Aufweitung resp. Einziehung über 5 mm und 80 mm Länge, für jeden angefangenen Millimeter über 5 mm und für jeden angefangenen Zentimeter über 80 mm der Aufweitung resp. Einziehung ein Zuschlag von je 20 h hinzu. — Asphaltierte Röhren um 5% teuerer.

Für Rohre in Längen über 5500 mm wird für jeden angefangenen Meter ein Aufschlag von 5% berechnet.

Brunnenröhren mit Gewinden und tonnenförmigen Muffen.

Handelsbezeichnung des Rohres nach dem inneren Durchm. . . engl. Zoll Äußerer Durchmesser.......mm

Preis per lm bei 4 mm Wandstärke n    n    1    »    n    W* n

Preis der Extramuffen per

('S

i i¹/, i¹/* 17, 42    48    52

263 348 400 444 287 395 447 499 317 431 491 548 361 494 582 639

33

Stück . .

80    90 120 140

Ci O to io 00 o cq co io co r> io

I »O CO |> 00 ri

27, 27,

70    76

736 956 856 1126 976 1290 230 360

27,

89

977

1165

1337

410

1122

1254

1418

470

Normale Fabrikationslänge = 4—5Va m. — Bei Röhren über 5V₂ m Länge wird für jeden angefangenen Meter über 5V₂ m 5°/₀ mehr berechnet.

Gewichtstabelle für Kupferrohre.

Dichter Rohrdurchmesser in mm

Wandstärke in mm

9    1    10

Gewicht per 1 lfd. m in kg

10

0-4

15

0-68

0-68

0-96

1-11

1-02

20

25

1-25

1-53

1-59

1-42

30

1-53

1-95

2-15

2-12

1-87

40

1-81

2-38

2-72

2-83

2-72

2-38

50

2-38

2-8

3-28

3-54

3-57

3-37

2-94

60

2-94

3-65

3-85

4-24

4-41

4-36

4-07

3-57

70

3-5

4-5

4-98

4-95

5-26

5-35

5-21

4-84

4-24

4-07

5-35

6-19

6-11

7-24

8-37

6-36

7-78

9-19

10-6

6-11

7-81

9-5

11- 19

12- 89

6-34

7-33

9-31

11-28

13-26

15-24

6-34

7-47

8-6

10-86

13-12

15-38

17-65

Gewichtstabelle für Messingrohre.

6-11

7-38

8-65

9-93

12-47

15-02

17-56

20-11

5-66

7-07

8-48

9-9

11-31

14-14

16-96

19-79

22-62

Dichter

Rohr-

durchmesser in mm

Wandstärke in mm

Gewicht per 1 Kd. m in kg

9    10

1-03

1-27

1-43

1-82

2-22

2-62

3-41

4-2

4-99

5-78

1-48    1-98

1-8

2-01

2-38

2-54

2-54

3-06

3-59

4-65

5-7

6-76

7-81

2-64

3-01

3-14

3-3

3-96

4-62

5-94

7-26

8-58

9-9

3-33

4-12

4-92

5-71

7-29

8-87

10-46

12-04

3-7

3-8

4-44

4-52

4-07

5-0

4-86

5-23

5-28

5-91

6-84

8-69

10-53

12-38

14-23

5-91

6-97

8-02

10-14

12-25

14-36

16-47

5-7

6-07

6-89

8-08

9-27

11-64

14-02

16-39

18-77

6-6

7-92

9-24

10-56

13-2

15-84

18-48

2111

Preise für gußeiserne Muffenrohre, welche auf 6 bis 7 Atmosphären Arbeitsdruck geprüft sind.

Innerer

Durchmesser

Äußerer

Durchmesser

Wandstärke

des Rohres in mm

Diese Rohre werden gegossen in Stücken à lang in m

Gewicht-per 1 m Rohrlänge in kg

Preis per 1 m Rohrlänge in K

Q -d U< to Q GO O 0<

ocnocnoocno

H* CS CD 03 0 05 0^

CR

CR

10

10-5

ÎMOICOCOCOCOCOCO

10-42

14-01

17-35

22-67

29-56

37-09

45-24

54-09

2-50

3-36

4-16

5-44

7-10

8-90

10-86

13-00

Innerer

Durchmesser

Äußerer

Durchmesser

Wandstärke

des Bohres in mm

Diese Bohre werden gegossen in Stücken à lang in m

Gewicht per 1 m Bohrlänge in kg

Preis per 1 m Bohrlänge in K

225

250

247

275

273

11

300

299

11-5

325

325

12

350

351

12-5

13

375

377

400

403

13-5

500

429

14

600

532

14-5

700

634

16

800

738

17

19

900

842

1000

945

21

1048

22-5

24

63-51

73-60

84-26

95-77

107-61

120-21

133-45

147-36

202-91

258-48

337-31

426-80

514-97

611-42

15-24

17*66

20-22

23-00

25-82

28-86

32-05

35-38

44-65

56-85

74-15

93-90

113-30

134-50

Ge wichtstabe Ile für gußeiserne Rohre.

Lichter Durchmesser

Normal Wandstärke für 6 bis 7 Atmosphären

Flangen-

Durchmesser

Flangendicke

Schrauben

lochkreis

durchmesser

F 1

Schrauben

Anzahl

in mm

mm

Durchm. d. 5ISchrauben-ö: löcher

’S

ffl

Gewicht eines)®3 Bohres

(abgerundet) ³

Gewicht einer H Flange nebst Anschi, (abg.) ^

Gewicht v. 1 m ® Bohr exkl. Flange

Schenkellänge d. Krümm.-u. T-Stücke L = D 4- 100

Dichtgs.-leiste, falls beliebt

Breite

Höhe

JEŁ

40

50

60

CO CO

150

70

80

00 GO

ci» ü»

160

175

185

18

18

19

90

100

125

o co co

200

215

19

20

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

500

550

600

650

700

750

800

900

1000

iP ta io ta »o »o to ta    »o

230

260

290

20

20

21

22

320 22 350 23 370 23

400

425

450

490

620

550

575

600

630

655

680

740

790

840

900

950

1020

1120

1220

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

30

33

33

33

33

33

36

36

36 I

t>» CO 00 Tti T* T# t> 00 00 05 O rl tH tH

o O O O O Cu

_0'0»0.0.0»0»O.Q,__c. O. Q. dt o»

BSgSSSisgggggggggKSKSSSBSSSiiSSiiss;

6x üi ü\ cri 04

21-4

25-5

45

2-2

8-75

51-4

61-7

68*8

76

98

122

149

178

206

238

273

306

343

376

415

456

484

539

582

624

723

813

916

1034

1148

2-7

2-9

3*5

4-4

5-6

6-9

9-6

9-9

11-6

12-9

13-7

17-2

18-9

21-5

22-6

24-6

26-5

28-6

30*7

39

42

43

50

53

68

74

96

10*58

13-20

15-20

18-25

20-38

22-32

28-94

36-45

44-38

52-91

61-96

71-61

82-30

93-00

102-87

112-75

124-04

136-85

145-16

162-00

178-84

187-68

214-97

243-28

276-60

311-27

347-96

387-10

472-81

560*00

140

150

160

170

180

190

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

500

525

550

575

600

cnoiotoioioiütotm^^^^^^^cawwwwcowwoswwoîwww

Lichter Durchmesser

Normal-Wandstärke für 6 bis 7 Atmosphären

Muffenrohre

Schieber, Hähne und Ventile

äußerer Muffendurchmesser

innerer Muffendurchmesser

Tiefe der Muffe

Gewicht per 1 lfd. m exkl. Muffe

Gewicht d. Muffe

Gewicht per 1 lfd. m Baulänge inkl. Muffe

dasselbe abgerundet

Baulänge

Schieberlänge von Flange zu Flange X> —{— 200

Durchgangsventile u. gußeiserne Hähne; Länge v. Flange zu Flange 2 D-{-100

Eckventile, Länge d. Schenkel von Mitte his Flange £>-{-50

Millimeter

Kilogramm

Millimeter

CD C CD CO GO CD GO _qt di _

^ W g X K) IC IC

425

450

475

500

550

600

650

700

750

800

900

1000

O' 6i o» di_~à< d' di d<_

till! süsslslslslgfelg

600

628

682

ZD >rH CO CO

846

897

949

1066

1177

69

81

91

101

112

122

133

158

185

211

238

264

291

317

343

368

394

421

448

473

499

525

551

603

655

707

759

968

1074

74    8-75

77 10-58 80 13-26

82    15-195

83    18-25 86 20-30 88 22-32 91 28-94 94 36-45 97 44-38 99 52-91

105    102-87

106    112-75

107    124-04

109    136-85

110    145-16 11 162-00 11 174-84 114 187-68 116 214-97 119 243-28 122 276-60 125 311-27 127 347-96 129 387-10 134 472-81 140 56000

2-00    9-75

2-60 11-88

3-15

14-83

10

12

15

T-H CM

3- 70 17-05

4- 32 19-70

5- 00 21-83

5-80 24-25

7- 34 31-38

8- 90 39-06 10-61 47-90 12-33 57-00 14-32 66-73 16-32 77-09 19-12 88-67 21-93 100-00 24-91 111-17 27-90 122-06 30-00 134-04 34-09 147-21 37-27 157-58 40-45 175-53 44-09 189-54 47-74 204-13 55-33 233-43 63-52 264-46 73-47 301-08 84-63 339-45 94-4 379-44

104-64 421-98 135-94 518-15 168-47 616-21

17

20

22

24-5

32

39

48

57

67

77

89

100

111

01 "xtl CM CO

th t-H

148

158

176

190

204

234

265

301

340

380

GO IC

616

NWCOMCOCCCOWCOCOCOrtCOMCOMCOCOCOCOCCCOCOCOCOCOeOCOCOCOCO

240

250

260

270

280

290

300

325

350

375

400

425

450

475

500

525

550

575

600

625

650

675

700

750

800

850

900

950

1000

1100

1200

180

200

220

240

260

280

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1-100

90

100

110

120

130

140

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

500

525

550

Preise über blanke Mannesmann-Stablrobre.

Wandstärke in mm

Äußerer Durchmesser in mm

13 16 19 23 ! 26 29 32 35 38    42 I 45    48

Kronen

1-00

1-20

1-60

1-80

2-00

4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00

2-30

4-00

4-00

2-60

4-00 4-00

3-00

4-20

3-40

4-30

4-74

4-20 4-60 4-80 5-80 6'20 6-60 6-80 7-20 4-00 4-00 4-20 4-30 4-80 5-00 6-00 6-36 4-00 4-30 4-80'5-00 5-40 5-80 5-90 6-30 4-20 4-60 5-00 5-40 5-80 6-00 6-30 6-80 4-30 4-80 5-10 5-60 6-00 6-30 6-80 7-00 4-60 5-00 5-60 6-00 6-40 6-90 7-50 8-00

4- 80 5-20 5-80 6-30 6-80 7-40 8-00 8-70

5- 00 5-60 5-90 6-40 7-40 8-00 8-60 9-06 5-20 5-80 6-30 6-90 7-60 8-70 9-20 9-80

7-50 7-80 8-40 6-60 6-80 7-00 6-40 6-90 7-40

8-70

7-40

7-40

7-60

8-40

9-00

9-60

10-60

7-40

8-00

8-80

9-60

10-00

11-20

7-68

8-40

9-24

10-00

10-60

11-80

Gewichts tabeile der gangbarsten Zinnrohre.

Innerer Äußerer

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 m in kg

[innerer ! Äußerer

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 m in kg

Innerer Äußerer

Durchmesser in mm

7-60

8-00

8-80

9-80

10- 40

11- 00 12-60

Gewicht per 1 m in kg

0C OC O <! OS Cn

OhNcOtP

T-! H T—I T—I H

«O 00

OH(M»OOa50H(MCO^kOCO

HHHHH HHHHHHfM

8SSS8MS;$§58£8§8i33Sg5ä §53885588

oooooooooohooóóóhAóóóóóóhw

CCOCCCCOCCOOCOCîCïOtCîCïCSCSCî

ooooooooooo

OOOOOHHOOOOHHHHÔÔÔÔHHHH^cb^

£££££££££££5KSK£££££££££££

Innerer Äußerer

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 m in kg

Innerer Äußerer

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 m in kg

Innerer Äußerer

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 m in kg

KIKIMMWOiKIMl'OKHiUlKIMDOKKJKKOIÇI-'K

. K 23-00 . „ 25-00 . „ 125-00 . „ 210-00 von K 285-00 bis „ 308-00 ......... 300-00

Preise für Rohre nach Gewicht, welche in obigen Tabellen nicht angesetzt erscheinen, durchschnittlich per 1 q kalkuliert:

a)    gußeiserne Muffenrohre . . .

„ Flanschenrohre

b)    Schmiedeeisenrohre ....

c)    Zinnrohre.........

d)    Messingrohre je nach Kaliber

e)    Kupferrohre........

Eiserne Rippenrohre zu Heizapparaten und Trockenanlagen. Gerade Rippenrohre auf 6 Atmosphären probiert.

......................................................................

mm

Bezeichnung

Lichte

Weite

mm

Bau

länge

Flans ch-durchm. mm

Loch

kreis

Rippen-

durchm.

mm

Anzahl

der

Kippen

Gewicht zirka kg

Heiz

fläche

Uli)

Preis

Kronen

Normalrohr . . . Langrippiges Rohr

n    n

Rippenrohr . . .

OOOQ

t> I> I> o

IC tc tc tc

70 70 CO ZD HHH

o oo

160 68 180    84

190    95

210 81

45

65

85

95

GNl rO >-C

25-00

32-00

40-00

44-00

40

Fassonstücke zu Rippenrohren.

äj

T- I

k— o9t->

CO

C5

Bür 70 mm Kohr

Hur 100 mm Bohr

Bezeichnung

Bau-

läng-

mm

Gewicht! Preis

kg I K

Bau- (jewtcht lange mm

Preis kg j K

1.    Krümmer......

2.    T-Stück.......

3.    Kreuzstück.....

4.    Doppelkrümmer . . . j Stutzenj

m.

5.    Eintrittsflansch ....

6.    Austrittsflansch m. Luft

hahn .......

Blindflansch für Rippenröhren .......

125

250

250

250

500

250

500

Loch

kreis

130

130

10

12

13

15-5

Rippenheizglieder mit ovalen Flanschen.

Schnitt der kleinen Heizglieder.

BBU-

■fö*

?!

5-00    150

7-00    300

9-00

6-00

300

10

14-5

9-00

10-00

9-00

14-00

3-00

7-00

2-40

300

300

Loch

kreis

160

160

20

14-5

14-00

16-00

16-00

23

4-5

4-5

4-5

Ansicht der mittleren Heizglieder.

--------SBB------

20-00

5-00

9-00

4-60

_v

Auf 12 Atmosphären Druck probiert ; Planschen gebohrt und gedreht.

Bezeichnung

Bau

länge

mm

Bau

höhe

mm

Gewicht Heizfläche

kg

zirka

qm

Preis

Kleine Heizglieder . . Mittlere „    .    .

Große ,,    .    .

660 170 960 170 1260 170

ZD GS\ tH t-H

11-00

16-00

21-00

Zur Montage eines Ofens aus Rippenheizgliedern gehören:

E Eintrittsflansch mit Stutzen und Gasgewinde von ¹/₂" bis 2",

Gewicht 3 kg....................

B Blindflansch, Gewicht 2 kg...............

S Sockel mit Gasgewinde u. Reinigungsschraube, Gewicht 5 kg

F Fuß mit Schlußflansch, Gewicht 4 kg..........

Lufthahn, inkl. Anbringen (für direkte Dampfheizung nötig) . Asbestringe 80 mm äußerer Durchmesser für Dampfheizung,

per Stück .....................

Holzstoffringe 80 mm äußerer Durchmesser für Wasserheizung,

per Stück......................

¹/₂" Schrauben, per Stück................

Kupferscheiben 60 mm außen, per Stück.........

Gliederöfen für Dampf- und Wasserheizungen, welche aus Rippenrohren zusammengesetzt werden.

Preise inkl. Lufthahn, exkl. Ventile.

K 2-50

1-50

5-00

2-50

4-00

—■16

—•16

—•16

—•16

Anzahl der Glieder

Bauhöhe in

III

Öfen aus kleinen Gliedern

Öfen ans mittleren Gliedern

Öfen aus großen Gliedern

Heiz- Ge-fläche wicht

Preis

qm

kg

Heiz- J Ge-fläche wicht I kg

qm

Preis

Heiz- Ge-fläche wicht qm kg

Preis

O CO 00    05 Ol

vio

44-00

57-50

71-00

84-50

98-00

111-50

125-00

138-50

152-00

r-⁴- i—k h--- ł—k

80

113

146

179

212

245

278

311

344

54-00

77-50

92-00

111-00

130-00

149-00

168-00

187-00

206-00

ô cfc ds ni. ci ô

00 05

104

149

194

239

284

329

374

419

464

64-00

88-00

112-00

136-00

160-00

184-00

208-00

232-00

256-00

VI

Oll

lü'

I

Besonders geeignet zur Beheizung von Wohn-und Bureauräumen.

Die Öfen können in 660, 960 und 1260 mm Breite ausgeführt werden.

Zum An- und Abstellen eines Ofens sind an demselben 2 Ventile, event. 1 Ventil und 1 Kondens-topf anzubringen, deren Größe sich nach der Weite der Zuführungsrohre resp. nach der Größe der Öfen richtet.

40*

Vertikale Rippenheizglieder für Niederdruck-Dampf- und Wasserheizungen eignen sich besonders für Öfen, welche in Fensterpara-petten Aufstellung finden.

Die vertikalen Rippenheizglieder sind nur für Niederdruck-Dampf- und Wasserheizungen bestimmt.

Preis des vertikalen Rippenheizgliedes von P2 qm Heizfläche K 14-00.

k-180 ->] MB5H

.......

mm

Hi

Zur Montage eines Ofens aus vertikalen Rippen heiz gliedern gehören:

1 Eintrittsflansch mit Gasgewinde

1    Austrittsflansch „    „

2    Blindflanschen .......

1 Lnfthahn inkl. Anbringen . .

Asbestringe 2 n -f- 2¹    .....

¹I₂" Schrauben 2 (2 n 2) . . .

Preis der fertigen Öfen inkl. Lufthahn, exkl. Ventile.

Anzahl der Glieder

Breite in m

Heizfläche Gewicht

Preis

qm

kg

O COCO -rfl Ol

ÓÓÓÓH

O rH GO iO GO tH CO CD

tH

r—( t-H

OCC<IOx^

tocsKao Ô ch ô ch q o o o o o

Die Ständer sind derart konstruiert, daß der Dampf den Heizkörper schlangenförmig durchströmt.

Regulierventil für Niederdruck-Dampfheizungen etc.

Bpi

■fl

Das nebenstehend abgebildete Regulierventil gestattet die feinste Regulierung der in den Heizkörper eintretenden Dampfmenge. Nach Einbauung des Ventiles wird die Zeigerspitze des Hebels auf „Warm“ der Skala eingestellt und Dampf in den Heizkörper eingelassen. Hierauf wird durch Drehung der unten am Ventil befindlichen Regulierschraube die Ventilöffnung derart eingestellt, daß der einströmende Dampf vollständig im Heizkörper verbraucht wird, was daran zu erkennen ist, daß die Kondensleitung kalt bleibt.

³U"

Lichte Weite des Ventilsitzes Preis mit Holländer

V."

K 12-00    14-00    17-00

Kondenstöpfe für Dampfspannungen bis 8 Atmosphären.

Dimensionen, Leistungsfähigkeit und Preise derKondens-

töpfe :

Anschlüsse

lichte

Weite

Flanschen-

durchmesser

Baulänge

Höhe vom Fußbod. bis Mitte Flansche

mm

Preise in K

mm

15

20

88X42

95

25

33

110

40

120

ooo

NHO iH (M CM

50

140

65

160

180

O' OT co <3 Q CC CP COÜIO

GG Oi Cn CO CO O Oî <1 <1 tD C5 ¹ © Ot O CP

iOOQ

COCOI>iOI> H H Ol W CO ^

iQOO

540

lOOiOiQiOO OO ZD <N n <M h T-l N CO Tf lO CD

84-00    136-00

140-00    220-00

206-00    310-00

275-00    430-00

70 mm 1. W.

100 mm l. W.

Dichtungsringe für Rippenrohre.....

aus Asbest für Dampfleitungen ....

„ Holzstofffasern für Wasserheizungen ¹/₂" Schrauben für 70 mm Rippenrohr

'7,"

Luftheizungskalorifer aus Rippenrohren für Luftheizungs- und Ventilationsanlagen, Entnebelungsanlagen, Trockenanlagen (spez. zur Erlangung von Temperaturen über 100° C), besteht der Hauptsache nach aus einem gußeisernen Herde und mehreren an diesen montierten Rohrzügen, durch welche die Heizgase nach dem Schornstein abgeleitet werden, während die zu erwärmende Luft die Züge von außen bestreicht.

Die Stellung und Länge der Rippen sind nach jahrelangen Versuchen und Beobachtungen in der Praxis so gewählt, daß die beste und zweckmäßigste Ausnützung der Wärme garantiert ist. Preis zirka K 1600-00.

„ 100 „

16 h

15 „

25 h

22 „

16 „

28 „

j\

BS

Ef

i guni

Hü iiliiiiiii

Xvy/y-ÿ-

mm

Über Steinzeugrohre, Betonrohre, Holzrohre, Gußschläuche (auch der Mannesmannrohre zu Bausäulen) und alle anderen Kohrgattungen sowie über Umhüllung von Rohrleitungen mit Korksteinen, wolle man die betreffenden Schlagworte im Index nachsehen.

B. Arbeitslöhne.

Rohrlegerlolin samt Beigabe der Dichtungsmate-rialien (wie Hanf, Werg, Asbest, Kitt, Minium u. dgl.) für jedes cm äußerer Durchmesser und für 1 m Länge:

a)    bei Blei- und Zinnrohren...............

b)    „ Messing- und Kupferrohren............

c)    „ Schmiedeeisenrohren...............

d)    „ gußeisernen Flanschenrohren............

«) »

Stemmarbeiten bei Rohrlegungen in Mauern, wobei das Schuttmateriale entfernt werden muß und der beschädigte Mauerputz samt Weißigung wieder herzustellen ist, für jedes cm äußerer Rohrdurchmesser und 1 m Länge:

a)    an flachen Mauerwänden...............

b)    bei Mauerdurchbrüchen................

Erdarbeiten bei Rohrlegungen werden nach der Kubatur des bewältigten Erdreiches (als Erdausgrabung, Anschüttung und Stampfung) und das Unterlegen der Rohre mit Stein oder Ziegeln sowie anderer Unterbau u. dgl. separat berechnet.

Muffenrohren

K 0-10

0-12

0-15

0-26

0-30

0-75

1-40

¹

Unter n ist die Anzahl der für den Ofen zur Verwendung kommenden Heizglieder verstanden.

Arbeitsni ascii inen für Industrie.

Hier gilt in bezug auf Kalkulation und Preise dasselbe, was bei Titel „Motormaschinen“ einleitend gesagt wurde.

Wo die Dimensionen der Maschinenteile in Zollen angegeben sind, wird englisches Maß verstanden, sonst aber sind die Maße in mm angesetzt.

Alle Maschinen sind samt Montage loco Wien berechnet und per Stück komplett arbeitsfähig hergestellt verstanden.

Holzbearbeitungsmaschinen.

Holzhobelmaschinen.

a)    Amerikanische Ilolzhobelmaschine zum Riemenbetrieb ; vermöge der 200 mm breiten, glatten Hobelmesser und des eisernen leicht verstellbaren Hobeltisches ist es möglich, Gegenstände bis zu 400 mm Breite und von 370 mm Höhe in beliebiger Länge zu hobeln; während Hölzer bis zu 200 mm Breite schon bei einmaligem Passieren der Maschine auf einer Seite glatt und rein gehobelt sind, müssen mehr als 200 mm breite Hölzer ein zweitesmal durch dieselbe gehen. Die Handhabung dieser Maschine beansprucht zu ihrem Betriebe 1—V/₂ HP und eine Bedienung von einer Person. Die Maschine macht 3000 Touren per Minute und ist nicht allein für Kehlungen jeder Art, sondern auch zum Glatthobeln weicher wie harter Hölzer und zum Falzen, Fügen, Nuten und Federn derselben verwendbar ; komplett samt 1 Paar geraden Messern

von 200 mm Breite und den nötigen Mutterschlüsseln . . K 925-00

b)    Holzhobelmaschine, bestehend aus einem schweren

„ 1050-00

Holzgestelle von 3000 mm Länge und einer Tischplatte, worauf man 2000 mm lang hobeln kann, einem eisernen Hobelständer mit einer vertikal laufenden Scheibe von 400 mm Durchmesser, einschließlich 4 Stück Hobelmesser und 2 Einspannvorrichtungen.............

„ 1500-00

c)    Dieselbe, bestehend aus einer Tischplatte, worauf man

4000 mm lang hobeln kann..............

„ 1630-00

(I) Dieselbe mit einer Tischplatte, worauf man 5000 mm lang hobeln kann.....................

„ 4000-00

e) Walzenhobelmaschine für Bretter, Pfosten und Hölzer bis 280 mm stark, 630 mm breit, inklusive Vorgelege am Fußboden, Gewicht zirka 2300 kg...........

/) Walze nhobelmaschine mit beweglichem Tische für Hölzer bis 4600 mm lang, 720 mm breit und 280 mm hoch, inklusive Decken Vorgelege, Gewicht zirka 4750 kg . . . . K 5200-00

„ 3000-00

„ 4400-00

„ 4445-00

g) Simshobelmaschine mit freiliegenden Messerköpfen, auf 2 Seiten zugleich arbeitend, bis 175 mm breit und 160 mm hoch, mit Vorgelege am Fußboden, Gewicht zirka 1500 kg....................

h) Sims- und Bretthobelmaschine, hobelt bis 70mm stark und 250 mm breit, auf 4 Seiten zugleich arbeitend, mit Decken Vorgelege, Gewicht zirka 2600 kg......

Furniersägen.

Furniersäge neuester Konstruktion, für Hölzer bis 3700 mm Länge, 760 mm Breite und 560 mm Dicke, Gewicht zirka 3150 kg.................

Zirkularsägen oder Kreissägen.

. „ 365-00

Zirkularsäge mit Holztisch und Wagen bei einem Durchmesser des Sägeblattes von 500 bis 650 mm komplett geliefert ....

„ 770-00

„ 200-00

Zirkularsäge ganz von Eisen, mit gehobeltem Tische und parallel verstellbaren Lineal versehen; zu ihrem Betriebe sind 2—3 HP erforderlich; die Länge des Tisches ist 1260 mm, die Breite 630 mm und die Höhe 750 mm, einschließlich 1 Sägeblatt von 610 mm Durchmesser, 2 Stück Mutterschlüsseln, 1 engl. Sägefeile und den Befestigungsschrauben, Gewicht zirka 350 kg ...........

. „ 900-00

Zirkularsäge ganz wie vorige; zu ihrem Betriebe sind 4—5 HP erforderlich ; die Länge des Tisches ist 1580 mm, die Breite 740 mm und die Höhe 750 mm, einschließlich 1 Sägeblatt von 1000 mm Durchmesser, 2 Stück Mutterschlüsseln, 1 engl. Sägefeile und den Befestigungsschrauben, Gewicht zirka 500 kg................

Obige 2 Zirkularsägen sind auch zum Bohren eingerichtet; ein eiserner, leicht verstellbarer und mit Support versehener Bohrtisch, sowohl zum gewöhnlichen, als auch zum Langlochbohren eingerichtet, Gewicht 120 kg, kostet dazu .....................

Zirkular- oder Kreissägespindeln für Holzgestelle.

„ 125-00 „ 160-00

. Zirkularsägespindel zum Montieren auf Holzgestelle mit loser und fester Scheibe, Bronzelagern, zum Selbstschmieren eingerichtet, für Sägeblätter bis zu 610 mm

Durchmesser, ohne Sägeblatt.............

Zirkularsägespindel wie vorige, aber für Sägeblätter bis zu 800 mm Durchmesser, ohne Sägeblatt......

Zirkular- oder Kreissägeblätter, per 1 Stück in K:

Durchmesser in mm

Blätter aus

engl. Gußstahl für diverse Holzgattungen

gebohrtem

englischen

Gußstahl

patent-gebohrt. engl. Gnßstahl für Eisen-, Stahl und

-, Kupfer-Messing

Durchmesser in mm

rllß-

Blätter aus

schnitt

stahl für diverse Holzgattungen

gebohrtem

englischen

Gnßstahl

patent-gebohrt. engl. Gußstahl für heißes Eisen zu schneiden

100

125

150

175

200

250

88S8oü!

300

350

400

450

500

11-00

14-00

18-00

22-00

26-50

§8888 r* 00 (Ń D- r« H H (N IN 05

O cp K) O îp Qp

550

31-00 40-00 36-00 46-00 42-50 55-00 50-00 64-00 64-00 86-00 92-00 120-00 1010 1124-00 160-00 1110 144-00 190-00 1160 170-00    —

1210 195-00    —

600

650

710

810

910

48-00

52-00

58-00

66-00

84-00

102-00

110-00

125-00

ßrennholzsägen.

Auf Holz-

Amerikanische Brennholzsäge, gestell montierte Maschine von l¹^ bis 2 HP Kraftverbrauch znm Zerkleinern des Brennholzes und Schneiden von Langhölzern oder Latten einschließlich einem Sägeblatt von 610 mm Durchmesser, 1 englischen Sägefeile und Befestigungsschrauben :

a)    für Brennholzverkleinerung..............

b)    Tischplatte zum Schneiden von Langhölzern oder Latten „

K 325-00 45-00

Bandsägen.

a)    Fußtrittbandsäge, gleichzeitig zum Riemenbetriebe,

„ 560-00

mit hartem Holzgestelle, sonst ganz aus Eisen, Ausladung 430 mm, Rollendurchmesser 610 mm.........

b)    Bandsäge, ganz aus Eisen, mit Rollen von 650 mm

„ 1250-00

Durchmesser, mit verstellbarer gehobelter Tischplatte, Ausladung 600 mm, Gewicht zirka 900 kg.......

c)    Bandsäge mit selbsttätigem Walzen Vorschub, 450 mm

„ 1850-00

Schnitthöhe, 900 mm Rollendurchmesser, 2 HP beanspruchend, zirka 1100 kg schwer.............

Vertikalsägen oder Bundsägegatter.

Diese Sägen dienen zum Schneiden von runden oder gesäumten Klötzen in Pfosten, Bretter und Latten von beliebiger Dicke und auch für Bauhölzer jeder Dimension.

Die Ständer sind von Gußeisen freistehend und sind an dieselben sämtliche Teile der Säge montiert.

Der Gatterrahmen ist durchaus von Schmiedeeisen und Stahl, die Führungen desselben sind aufgeschraubt und daher leicht zu ersetzen. Derselbe wird durch 2 lange Zugstangen bewegt.

Die feste Riemenscheibe dient gleichzeitig als Schwungrad ; beide sind zweiteilig und ist die lose Scheibe mit Metallbüchse versehen.

Die Schaltung ist während des Ganges der Säge verstellbar; die Walzen bestehen aus geriffelten Schalengußscheiben. Die oberen Walzen sind durch Vertikalwellen und konische Räder von den unteren Walzen angetrieben, so daß alle 4 Walzen den Vorschub des Klotzes bewirken.

igs©-

SI „.. :•____

Bp

miii

mm

j£

:VV.ÎÎ i

Die Spannung der Sägeblätter geschieht durch Hängbügel von genau gleicher Dicke. Die Blätter w-erden in dieselben eingeschoben und durch angenietete Leisten festgehalten und können gewechselt werden, ohne die Bügel los zu machen, weshalb diese Auswechslung möglichst rasch geschehen kann. Die Hängbügel werden in der Dicke von 24 und

17    mm angefertigt und liefern dieselben ohne Beilagen fest zusammengeschraubt Bretter von 20 resp. 13 mm Dicke.

Zur Säge gehören die beiden Klotzwägen mit Einspannvorrichtung,

18    m Flachschienen für dieselben und die erforderlichen Fundamentschrauben.

Bundsäge

Gatter-

Weite

Schnitt

höhe

in mm

Sägeblätter

Diamet. Breite der der

Antriebs

scheiben

in mm

Umdrehungen per Minute

Gewichl

der

kompl.

Säge

Preise

in kg

der

Säge

der

Bügel

per

Paar

der

Blätter gefaßt p. Dutz.

Doppeltes Pfostengatter

ooS

to CO CO INS 1—¹¹ Mk. 4^ o: W M -vl Ql

oooo^ox

230

180-200

170—180

160—170

150—160

140—145

130

4800

5200

6600

8400

8800

10800

12200

5000

3600-00

4000-00

4600-00

5400-00

5700-00

6400-00

8000-00

4000-00

20-00

22-00

24-00

26-00

26-00

28-00

30-00

24-00

40-00

100-00

130-00

130-00

160-00

200-00

240-00

130-00

Bundsägegatter mit hölzernem Gestelle und Wagen stellen sich um 30% billiger als ganz von Eisen konstruierte Bundgatter.

Gewöhnliche vertikale Sägegatter von Holz für Wasserkraft konstruiert, samt Vorschub, Schlitten- und llolzaufzug,

K 600-00

komplett montiert..................

„ 480-00 „ 190-00

Sägeblattschleifmaschinen................

Schmirgelmaschinen ..................

Horizontalgattersägen für edlere Holzgattungen und Furniermateriale geeignet, komplett montiert:

Stamm

durchmesser

Sägehub

Antriebseheibe

Diameter

Breite

Tourenzahl

Gewicht in kg

Preis in K

in mm

der kompletten Säge

600

800

1000

1200

êggg

420

450

500

540

100

120

120

140

350

300

280

240

2200

3400

4200

4800

3150-00

3280-00

3690-00

4450-00

Kehlmaschinen.

K 800-00

o) Kehlmaschine mit vertikal verstellbarer Spindel zum Fräsen sowohl gerader als auch geschweifter Leisten bis 70 mm hoch, mittels Fräser vor- und rückwärts arbeitend,

Gewicht zirka 325 kg.................

„ 1050-00

b) Kehlmaschine mit einem in gehobelter Bahn laufenden Tisch für Leisten bis 2250 mm lang und 70 mm hoch,

Gewicht zirka 500 kg.................

Universaltischlermaschinen.

Universaltischlermaschine, komplett mit verstellbaren Führungsleisten, Bohrapparat, Fräskopf, Sägenträger und verschiebbarem Schlitten, mit folgenden Apparaten und Werkzeugen:

1    Apparat zum Bohren runder und langer Löcher von 6 bis 37 mm breit, 1 Winkelplatte an den Tisch zum Kehlen, ein Hobelapparat zum Hobeln bis 140 mm im Q, eine konische Platte an dem verstellbaren Führungswinkel zum Hobeln, 2 Spannrollen, auf den Tisch zum Nuten, Fräsen,

Hobeln etc., 1 Zapfenschneid- und Schlitzapparat, 1 wankende Säge, 8 Kreissägeblätter, 12 Bohrer von 6 bis 37 mm,

2    Ringe zum Zwischenlegen beim Sägen und Zapfenschneiden mit der wankenden Säge, 1 Fräskopf mit 2 Fassonmessern bis 60 mm breit, 2 Eisen zum Nuten bis 60 mm breit, 2 Eisen zum Federschneiden bis 60 mm breit,

„ 3150-00

1 Platte auf den Tisch zum Rechtwinkligschneiden, 1 Einlegplatte mit 2 Spannrollen zum Fräsen, 1 Einlegplatte zum Schneiden mit gewöhnlicher Kreissäge, 1 Einlegplatte zur wankenden Säge, Gewicht zirka 1100 kg......

Zapfensclmeid- und Schlitzmaschinen.

Zapfenschneid- und Schlitzmaschine für Fenster-und Türenfabrikation, zum Ausschneiden der Zapfen bis 165 mm lang und Schlitzen bis 15 mm weit und 165 mm lang, samt Deckenvorgelege, Gewicht zirka 1300 kg ... „ 2400-00

G36

Bohr- und Stemmaschinen.

a)    Eine Wandbohrmaschine für Holz, bohrt Löcher bis

50 mm Durchmesser und 235 mm tief, Gewicht zirka 250 kg K 700-00 Mit einem verstellbaren Tisch, Gewicht zirka 475 kg . . „ 900-00 Ein Vorgelege hiezu................

b)    Freistehende vertikale Holzbohrmaschine für Löcher bis 50 mm Durchmesser und 235 mm Tiefe,

Gewicht zirka 625 kg .

Ein Vorgelege hiezu

c)    Kleine vertikale Holzlangloch-Bohr- u. Stemm

maschine mit drehbarem Support, für Löcher bis 140 mm tief, 45 mm breit, 235 mm lang, auch zum Bohren und Stemmen der Schlitze in den Treppenträgern für die Treppenstufen eingerichtet, Gewicht zirka 450 kg    „ 850-00

Ein Vorgelege hiezu...............

d)    Vertikale Holzlangloch-Bohr- und Stemmmaschine für Löcher bis zu 45 mm breit, 200 mm tief

• und 300 mm lang, Gewicht zirka 1000 kg Ein Vorgelege hiezu.........

e)    Vertikale Bohr- und Stemmaschine für Löcher bis 50 mm breit, 235 mm tief und 350 mm lang, Gewicht

zirka 1600 kg.........

Ein Deckenvorgelege hiezu .

f)    Horizontale Holzlangloch-Bohr- und Stemmmaschine für Löcher bis 50 mm breit, 210 mm tief

und 285 mm lang, Gewicht zirka 850 kg........

Hiezu ein Apparat zum Bohren der Speichenlöcher in

Badnaben ..........

Ein Deckenvorgelege.....

Abricht-Hobel- und Fügemaschine

bei einer Messerbreite von mm

„ 180-00

.    „ 1000-00

.    „ 180-00

. „ 180-00

. . „ 1900-00 . . „ 180-00

. „2500-00 . „ 180-00

„ 1500-00

„ 400-00 „ 200-00

355    455    700

K 1000-00 1100-00 1600-00 840    945    1075

Gewicht in kg

Hobelmaschine mit Walzeneinzng für schwache Bretter bis

235 mm Breite und 80 mm Dicke, Gewicht 260 kg ... „ 560'00

Fräsmaschine, als Ober- und Unterfräsmaschine kombiniert, mit Vorgelege 980 kg schwer.............

Schweifsäge oder Dekupiersäge mit drehbarem Tische für feine Schweifungen und ¹/₂ Pferdekraftbedarf, zirka 290 kg schwer.......................

„ 1250-00

„ 490-00

Rundstab-Hobelmaschine mit Handzuführung für jede Stärke von 5 bis 50 mm und eine stündliche Leistung von 360 m Länge....................

„ 360-00

Holzwollemaschine mit Einsatzstücken à 3 resp. 2 Hobelmessern, 1 Satz Ritzelmessern für Spähne und einen Messersetzapparat samt Wechselrädern, einfach wirkend . „ 950-00

dreifach vierfach

. „ 1560-00 . „3125-00

Maschinen für Wagner.

K 255-00

a)    Patentierte Nabenbohrmaschine zu allen Dimensionen von Rädern, inklusive 4 Reservemessern.....

Das Einlassen der Büchsen, namentlich der Patentbüchsen in die Naben der Räder wird durch vorstehende Bohrmaschine so bedeutend erleichtert, daß mit derselben 4 Naben nicht nur äußerst genau, sondern sogar in 30 Minuten vollkommen ausgebohrt, die Verstärkungen der Büchsen, Achsenmuttern und Stoßscheiben nach allen Dimensionen ohne ein anderes Hilfs werkzeug aufs Genaueste ausgeführt werden können.

4650-00

950-00

b)    Radspeichen-Hobelmaschine, liefert per Tag 200 Stück, samt Deckenvorgelege, Gewicht zirka 2150 kg „

Schindelmaschinen.

Patentierte Schindelmaschine, Gestell ganz massiv aus Eisen, 1560 mm lang, 1430 mm breit und 800 mm hoch, erfordert 1V₂ HP, wobei sie dann, durch 3 gleichzeitig beschäftigte Arbeiter bedient, in 12 Arbeitsstunden je nach der Größe der Schindeln 2000—3000 Stück liefert, Gewicht zirka 425 kg................

Holzdrehbänke.

a) Drehbank, für Pfeifenschneider, 950 mm lang . . . . „    „ Pfeifenbeschläger, 950 mm lang ....

,,    „ Drechsler mit gewöhnlicher Spindel, Docke

und einfachem Tritte, 1270 mm lang.........

Selbe Sorte mit doppeltem Tritte, 1270 mm lang ....

d)    Gewöhnliche Drehbank mit einfachem Tritte, 1425 mm

lang........................

Selbe Sorte mit doppeltem Tritte, 1425 mm lang ....

e)    Drehbank auf lange Holzarbeit mit Docken, Spindel und

doppeltem Tritte, 1900 m lang............

f)    Drehbank mit halbeisernem Stocke, rückwärts zum

Nachschrauben mit Reitnagel und gewöhnlicher Auflage, 1900 mm lang....................

g)    Drehbank mit eisernem Stocke zum Umkehren, Schubernagel, eiserner Auflage, 1900 mm lang.........

h)    Wagner bank, 2220 mm lang............

75-00

*)

c)

83-00

105-00

112-00

110-00

115-00

125-00

160-00

250-00

156-00

185-00

65-00

Hobelbänke.

a)    Hobelbank für Tischler, aus massivem Holze mit

harter Platte hergestellte mit allem dazu gehörigen Tischlerwerkzeug, per Stück.............

b)    Dieselbe Hobelbank für Tischler, ohne Werkzeuge

geliefert, per Stück.................

c)    Desgleichen für Wagner, Binder, Zimmerleute etc., ohne

Werkzeuge, per Stück................

Metallbearbeitungsmaschinen.

Hobelmaschinen.

a) Tischplatten-Hobelmaschinen bei vertikaler, horizontaler und jeder Winkelstellung selbsttätig hobelnd, mit schnellem Rücklauf und Tischbewegung durch die Zahnstangen.

Länge Breite Höhe

Ge

des abzuhobelndon Gegenstandes in mm

wicht in kg

Breis in K

mit Kurbel für Handbetrieb . . . mit Hand- und Riemenbetrieb . . mit Riemenbetrieb........

600

600

430

1600

430

35<

2240

710

351

860

»    9    >    .......*

mit zwei voneinander unabhängigen

Supporten...........

desgleichen............

2530

3800

4000

790

950

710 2001 790 275< 950 375(

1150

2500

3500

4000

1000 ! 1000 65< 1430 |1270 100(

6400

9000

K 7600-00

b) G r u b e n h o b e 1 m a s c h i n e n, mittels welcher in jeder beliebigen Höhe, 4000 mm lang und 1260 mm breit gehobelt werden kann, Gewicht zirka 6500 kg.....

Drehbänke.

Drehbänke neuester Konstruktion mit allem Zugehör arbeitsfähig montiert :

Spit

zen

höhe

Bett- Drehlänge länge

a)    Handsupport -Drehbank ohne Rädervorgelege, mit eisernem geraden Bette, nicht selbsttätig und ohne Leitspindel . . .

b)    dieselbe Drehbank mit gekröpftem Bette...........

c)    Egalisierdrehbank mit Leit

spindel durch Juckersteuerung, sonst wie vorige........

d)    Supportdrehbank mit Räder

vorgelege, Zahnstange für den Vor- und Rückwärtsbetrieb des Supports mittels der Hand, nicht selbsttätig...........

e)    Supportdrehbank mit gera

dem eisernen Bette und Zahnstange zum selbsttätigen Egalisieren ..........' . .

in mm

Gewicht in kg

Breis

inK

160 2000

160 2000

160 1350

180 2000

215 2350

1150

1150

690

1160

1320

400

400

375

750

975

600

635

660

900

1350

Spit

zen

höhe

Bett- j Drehlänge : länge

Ge-

f)    II a n d s up p o r t d r e h b a n k mit

gekröpftem Bette, nicht selbsttätig .............

g)    Fußtrittdrehbank, selbsttätig

zum Egabsieren mittels Zahnstange und zum Gewindschneiden mit Leitspindel........

h)    d i e s e 1 b e..........

/) Supportdrehbank mit Rädervorgelege, selbsttätig zum Egalisieren und Gewindschneiden, samt Deckenvorgelege komplett

k) d i e s e 1 b e ..........

in mm

wicht in kg

Preis in K

240 3800 2850    900 1400

o o cc co

t-H t—I

1200    630    300    760

2000 1150    425    840

165

180

1650

210

1550

00 oo io

o o

500

m)

235

2000

1000

550

1100

n)

250

2630

3250

1350

1000

1200

o)

3800

2000

1100

1300

P)

320

4150

2700

1500

1400

9)

4'K)

6970

2550

5390

1750

2500

4000

1900

2500

3600

6400

r) Plandrehbänke mit Spindelstock und Aufsatz einer Platte, dann Aufsatz für den Support, Kreuzsupport und allen Teilen zum selbsttätigen Plandrehen,

Planscheiben-Diameter 1270 mm lum Drehen bis auf Gewicht in kg zirka

1900 mm

1900 „

2530 „

2250

4000

Preis in K 3100

5000

Drehbankbestandteile.

a)    Spindelstock ohne Räder Übersetzung, Reit

K 180-00

stock und Auflage, 160—190 mm Spitzenhöhe, Geweht zirka 100 kg .................

b)    Spindelstock ohne Räderübersetzung, Reit

24000

stock und Auflage, 225—240 mm Spitzenhöhe, zirka 125 kg .......................

c)    eine komplette Garnitur Drehbankbestandteile von 225 bis 240 mm Spitzenhöhe, bestehend aus : 1 Spindelstock mit Rädervorgelege, 1 Reitstock, 1 Kreuzsupport,

840-00

1 Auflage, Futterkopf, 1 Lünette, 1 Universalplan- und Mitnehmerscheibe, 1 Deckenvorgelege, Gewicht zirka 325 kg „

d)    Eine komplette Garnitur Drehbankbestandteile von 290 bis 320 mm Spitzenliöhe, bestehend aus :

1 Spindelstock mit Rädervorgelege, 1 Reitstock, 1 Kreuzsupport, 1 Auflage, 1 Futterkopf, 1 Lünette, 1 Universalplan- und Mitnehmerscheibe, 1 Deckenvorgelege, Gewicht zirka 400 kg

é) Eine komplette Garnitur Drekbankbestandteile von 350 mm Spitzenhöhe, bestehend aus: 1 Spindelstock mit Rädervorgelege, 1 Reitstock, 1 Kreuzsupport von 700 mm Länge, 1 Auflage, 1 Futterkopf, 1 Lünette,

K 1600-00

1 Planscheibe mit 4 Patentkloben, 1 Mitnehmerscheibe,

1 Deckenvorgelege, Gewicht zirka 1150 kg.......

f) Eine komplette Garnitur Drehbankbestandteile von 400mm Spitzenhöhe, bestehend aus: 1 Spindelstock mit Räder Vorgelege, 1 Reitstock, 1 Kreuzsupport von 800 mm Länge, 1 Auflage, 1 Futterkopf, 1 Lünette,

1 Planscheibe mit 4 Patentkloben, 1 Mitnehmerscheibe,

. „ 2000-00

1 Deckenvorgelege, Gewicht zirka 1400 kg

Supporte.

. „ 150-00 . „ 170-00 . „ 200-00 . „ 260-00 . „ 300-00

160 mm Spitzenhöhe, Gewicht 40 kg . .

60 „

225 „

80 „

290 „

„ 100 „

340 „

„    125 „

400 „    „

Shaping-Mascliinen.

a)    Shaping-Maschine mit veränderlichem Hube bis zu

„ 860-00 „ 960-00

150 mm und 400 mm Hobellänge, mit beweglichem, selbsttätigem Tische, welcher mittels Schrauben hinauf und herunter verstellbar ist, nebst Einspannvorrichtung zum Hand- und Riemenbetrieb, ohne Sockel, Gewicht zirka 300 kg........'...............

b)    Dieselbe mit Sockel.......•........

c)    Shaping-Maschine mit veränderlichem Hube bis zu

225 mm und 830 mm Hobellänge, mit beweglichem, selbsttätigem Tische, welcher mittels Schrauben hinauf und herunter verstellbar ist, versehen mit Rädervorgelege und Gegenkonus, mit Sockel, Gewicht zirka 750 kg...... 1200-00

d)    Englische Shaping-Maschine mit Rädervorgelege,

„ 2600-00

veränderlichem Hube bis zu 265 mm und 1000 mm Hobellänge, mit schnellem Rücklauf, Rundhobelapparat, selbsttätig in allen Horizontal-, Vertikal- und Winkelschnitten; der Tisch ist mittels Schraube auf dem Bette, welches 1400 mm lang und 360 mm breit ist, verstellbar und kann mit der Hand ebenfalls durch eine Schraube hinauf-und heruntergeschraubt werden, ist mit Schiebnuten und einem Parallelschraubstock zum Einspannen der Arbeit versehen, komplett, samt Deckenvorgelege, Gewicht zirka 1600 kg ......................

e)    Englische Shaping-Maschine mit Rädervorgelege, veränderlichem Hube bis zu 310 mm und 1100 mm Hobellänge, mit schnellem Rücklauf, 2 Rundhobelapparaten, selbsttätig in allen Horizontal-, Vertikal- und Winkelschnitten; der Tisch ist mittels Schraube auf dem Bette, welches 1400 mm lang und 450 mm breit ist, verstellbar und kann mit der Hand ebenfalls durch eine Schraube hinauf- und herabgeschraubt werden, ist mit Schiebnuten

und einen Parallelschraubstock zum Einspannen der Arbeit versehen, komplett, samt Decken Vorgelege, Gewicht zirka 2100 kg...............• . . . .

Nutstoßmaschiiien.

a)    Englische Nutstoßmaschine zum Riemenbetrieb,

mit veränderlichem Hube bis zu 105 mm, Ausladung 260 mm mit viereckigem Tische von 380 mm im Quadrat, welcher mit der Hand der Länge und der Breite nach verstellbar ist, samt Mutterschlüsseln und Deckenvorgelege, Gewicht zirka 500 kg.....................

b)    Englische Nutstoßmaschine mit Räderübersetzung,

veränderlichem Hube, bis zu 210 mm, selbsttätig in allen Schnitten, mit kombiniertem verschiebbaren und mit Rundbewegung versehenen Tisch von 530 mm im Durchmesser, zur Aufnahme von Gegenständen bis zu 950 mm im Durchmesser, komplett, mit Mutterschlüsseln und Deckenvorgelege, Gewicht zirka 1500 kg...........

c)    Englische Nutstoßmaschine mit Räderübersetzung,

veränderlichem Hube bis zu 260 mm, selbsttätig in allen Schnitten, mit kombiniertem verschiebbaren und mit Rundbewegung versehenen Tisch von 630 mm im Durchmesser, zur Aufnahme von Gegenständen bis zu 1250 mm im Durchmesser, komplett, mit Mutterschlüsseln und Deckenvorgelege, Gewicht zirka 2500 kg...........

Bankbohrmaschinen.

a)    Schlosserbohrmaschine zum Anschrauben an die

Werkbank mittels Spannkloben, samt Bohrkurbel, Höhe des Schaftes 950 mm, Ausladung 480 mm.......

b)    Universalbohrmaschine bohrt Löcher in jeder be

liebigen Winkelstellung. Der Schaft hat 33 mm Durchmesser und 550 mm Länge, der Arm 33 mm Durchmesser und 220 mm Länge, die Bohrmaschine ist mittels Kurbel, welche sich gleichzeitig als Bohrratsche verwenden läßt, zum Handbetrieb eingerichtet und eignet sich besonders zum Bohren von Traversen .............

c)    Dieselbe Bohrmaschine mit einem Schafte von40mm

Durchmesser und 830 mm Länge und einem Arme von 40 mm Durchmesser und 350 mm Länge.......

d)    Bankbohrmaschine mit Räderübersetzung und Hand

steuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 350 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock, Ausladung 155 mm, für Löcher bis zu 15 mm Durchmesser .......................

e)    Dieselbe mit Selbststeuerung............

/) Bankbohrmaschine mit Handsteuerung, durch Kurbel

für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und Parallelschraubstock, schweres Modell, Ausladung 240 mm, für Löcher bis zu 30 mm Durchmesser........

K 3300-00

„ 1260-00

„ 2700-00

3300-00

105-00

160-00

180-00

120-00

130-00

170-00

41.

g)    Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb . . K 20000

h)    Bankbohrmaschine mit doppelter Räderübersetzung,

200-00

220-00

250-00

Handsteuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock, Ausladung 295 mm, für Löcher bis zu 25 mm Durchmesser......................

i)    Dieselbe, mit Selbststeuerung.............

k)    Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb . . „

l)    Säulen-Bankbohrmaschine für Räderübersetzung

„ 210-00

und Handsteuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock; sowohl die Maschine als auch deren Parallelschraubstock sind um die Säule nach allen Richtungen sowie nach oben und unten und voneinander ganz unabhängig verstellbar, Ausladung 160 mm, für Löcher bis zu 25 mm....................

m)    Versenkbohrmaschine mit doppelter Räderüber

„ 220-00

setzung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock, zum raschen Versenken durch Zahnradbewegung, eignet sich auch besonders zum Bohren von Holz, Ausladung 245 mm, für Löcher bis zu 25 mm Durchmesser........

n)    Bankbohrmaschine mit Räderübersetzung und Selbst

„ 320-00

steuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 780 mm Durchmesser und einem Parallelschraubstock, sehr schweres Modell, Ausladung 280 mm, für Löcher bis zu 40 mm Durchmesser ....................

o)    Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb . . „ 350-00

400-00

440-00

p)    Bankbohrmaschinen mit doppelter Räderübersetzung und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 900 mm Durchmesser und einem Parallelschraubstock, sehr starkes Modell, Ausladung 290 mm, für Löcher bis zu 50 mm Durchmesser

q) Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb„

Wandbohrmascliinen.

75-00

90-00

a) Wandbohrmaschine mit Handsteuerung eingerichtet durch ein an der Seite angebrachtes Schwungrad für Handbetrieb, Ausladung 210 mm, für Löcher bis zu 15 mm

Durchmesser.....................„

l) Dieselbe, für Hand- und Dampfbetrieb........„

c) Wandbohrmaschine mit doppelter Räderübersetzung, Handsteuerung durch Kurbel für Handbetrieb, mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser, Ausladung 400 mm, für Löcher bis zu 25 mm Durchmesser......................

d)    Dieselbe für Hand- und Riemenbetrieb mit Konus und

K 200-00

„ 280-00

„ 320-00

„ 1200-00

Gegenkonus .....................

e)    Wandbohrmascliine mit doppelter Räderübersetzung

und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 870 mm Durchmesser ; dieselbe kann an einer Säule befestigt, nach allen Richtungen verstellt werden, Ausladung 630 mm, für Löcher bis zu 50 mm Durchmesser........

/) Dieselbe für Hand- und Riemenbetrieb mit Konus und

Gegenkonus.....................

g) Wandbohrmaschine mit Selbststeuerung, querliegendem Riemenkonus und Deckenvorgelege für Dampfbetrieb samt separatem, durch Schraube hinauf und herunter verstellbaren Tisch, sehr kräftiges Modell, Ausladung 460 mm, für Löcher bis zu 70 mm Durchmesser........

Fnßtrittbohrmaschinen.

Fußtrittbohrmaschine mit Handsteuerung, doppelter Räderübersetzung, ganz aus Eisen, samt Tisch, Ausladung 320 mm, für Löcher bis zu 20 mm Durchmesser .... „ 245-00

Freistehende Bohrmaschinen.

a)    Freistehende Bohrmaschine mit doppelter Räder

„ 345-00

übersetzung und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser, einer Planscheibe und Parallelschraubstock, welche nach allen Richtungen sowie nach oben und unten durch Spindel verstellbar sind, Ausladung 240 mm, für Löcher bis zu 22 mm Durchmesser .......................

b)    Freistehende Bohrmaschine mit dreifacher Räder

„ 650-00

übersetzung und Selbststeuerung eingerichtet durch Kurbel für Hand- und durch Konus und Gegenkonus für Riemenbetrieb, mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 920 mm Durchmesser, einer Planscheibe und verschiebbarem Parallelschraubstock, welche nach allen Richtungen sowie nach oben und unten durch Zahnstange verstellbar sind, Ausladung 370 mm, für Löcher bis zu 60 mm Durchmesser .......................

c)    Freistehende Bohrmaschine mit doppelter Räder

„ 1050-00

übersetzung und Selbststeuerung, eingerichtet durch Konus und Gegenkonus für Riemenbetrieb mit einer Planscheibe und Parallelschraubstock, welche nach allen Richtungen sowie nach oben und unten durch Zahnstange verstellbar sind, Ausladung 360 mm, für Löcher bis zu 70 mm Durchmesser .......................

d) Freistehende Bohrmaschine mit Räderübersetzung und Handsteuerung, eingerichtet mit einer losen und einer festen Scheibe zum Riemenbetrieb, sehr kräftiges Modell, mit einer Planscheibe, welche nach allen Richtungen sowie nach oben und unten durch Zahnstange verstellbar ist,

Ausladung 450 mm, für Löcher bis zu 100 mm Durchmesser ......................

41*

Säulenbohrmascliine, amerikanisches Modell, für Löcher von 45 mm Durchmesser und 267 mm Ausladung,

a)    mit Hebel und Handrad, Gewicht zirka 380 kg , . . . K 500-00

640-00

b)    mit Hebel, Handrad und Räderübersetzung, Gewicht zirka

400 kg.......................„

c)    mit Hebel, Handrad, Räderübersetzung, selbsttätigem Vorschub und Ausrückvorrichtung, Gewicht zirka 430 kg . . „ 760-00

Radialbohrmaschinen.

Radialbohrmaschine mit doppelter Räderübersetzung, bohrt Löcher bis zu 110 mm Durchmesser, mittels der Bohrstange jedoch 320 mm Durchmesser bei 400 mm tief.

„ 6000-00

Der Arm hat einen Radius von 1660 mm und kann mittels Dampfkraft 660 mm hinauf- und herabgeschraubt werden, selbsttätig, vertikal und horizontal, rechts und links, Gewicht zirka 4000 kg.................

Langlochbohrmaschinen.

„ 1900-00 „ 2050-00

Langlochbohrmaschine mit horizontaler Prismaführung, selbsttätiger Hin- und Herbewegung sowie selbsttätigem Niedergang der Bohrspindel ; die Maschine ist mit einem rechtwinklig gegen die Maschine beweglichen Support versehen....................

Dieselbe mit einem Kreuzsupport hiezu.......

Lochmaschinen und Scheren.

50-00

a)    Hebelschere zum Schneiden von Eisenblechen in beliebiger Länge bis zu 5 mm Stärke, Messer länge 160 mm „

b)    Hebelschere zum Schneiden von Eisenblechen in beliebiger Länge bis zu 6 mm Stärke, Messerlänge 190 mm „    75-00

c)    Hebelschere zum Schneiden von Eisenblechen in beliebiger Länge bis zu 8 mm Stärke. Messerlänge 240 mm „ 100-00

d)    Hebellochmaschine und Schere, locht 10 mm

„    90-00

Durchmesser auf 8 mm stark und schneidet kurze Gegenstände bis zu 6 mm Stärke, Ausladung 70 mm, Messerlänge 80 mm....................

e)    Hebellochmaschine und Schere, locht 10 mm

„ 120-00

Durchmesser auf 10 mm stark und schneidet kurze Gegenstände bis zu 8 mm Stärke, Ausladung 80 mm, Messerlänge 90 mm....................

„ 350-00

/) Lochmaschine und Schere, eingerichtet für Hand-und Riemenbetrieb, locht Bleche bis zu 10 mm Durchmesser auf 10 mm dick und schneidet Eisenbleche bis zu 8 mm Stärke, versehen mit einer Führung; sowohl die Messer als auch die Stanzen sind zum Einschieben eingerichtet, Ausladung 75 mm, Hub 15 mm, Messerlänge 120 mm......................

g) Lochmaschine und Schere, eingerichtet für Hand-und Riemenbetrieb, locht Bleche bis zu 12 mm Durchmesser auf 12 mm dick und schneidet Eisenbleche bis zu 10 mm Stärke, versehen mit einer Führung, Schwungraddurchmesser 1050 mm, Ausladung bei der Lochvorrichtung

100 mm, bei der Schneidvorrichtung 80 mm, Hub 15 mm, Messerlänge 120 mm................

h)    Lochmaschine und Schere, eingerichtet für Hand-

und Riemenbetrieb, locht Bleche bis zu 17 mm Durchmesser auf 11 mm dick und schneidet Eisenbleche bis zu 11 mm Stärke, versehen mit einer Ein- und Auslösevorrichtung und querstehenden Messern.........

i)    Lochmaschine und Schere mit doppelter Räder

übersetzung, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb, locht Bleche von 20 mm Durchmesser auf 13 mm dick und schneidet Eisenbleche von 12 mm Stärke ; die Ausladung bei der Lochvorrichtung beträgt 235 mm, bei der Schneidvorrichtung 260 mm, Gewicht zirka 1150 kg......

k) Englische Lochmaschine und Schere, eingerichtet für Dampfbetrieb, locht Bleche von 20 mm Durchmesser auf 20 mm dick und schneidet Eisenbleche bis zu 20 mm Stärke, durch die Ausrückvorrichtung kann man Bleche bis zu 26 mm Durchmesser lochen; der Riemenscheibendurchmesser beträgt 610 mm, die Ausladung sowohl bei der Schneid- als auch bei der Lochvorrichtung 430 mm- beide diese Vorrichtungen liegen einander entgegengesetzt, macht 140 Touren per Minute, Gewicht zirka 3750 kg ... „ 4400-00 T) Blechschere zum Dampfbetrieb für Streifen bis 635 mm lang, 160 mm breit, 5 mm Stärke, Gewicht ca. 600 kg „ 1300-00

Spindelpressen.

Einarmige Pressen mit dreigängiger Spindel, Metallmutter, vierkantigem Stoße in Metallführung und gehobelter Fläche samt Holztisch, zu nachstehenden Dimensionen und Preisen :

. K 585-00

„ 900-00

„ 1500-00

... :::

asa

Gewicht in

Durchm. der Spindel in . mm 40

Ausladung in.....

Höhe zwischen Stoß und Platte in......

Preis in

„ 120    130    140    145    160    185    270

K 130    150    190    240    300    360    700

Zweiarmige Bogenpressen, zweckmäßig und stark konstruiert, mit dreigängiger Spindel, Metallmutter, vierkantigem Stoße in Metallführung, gehobelter Fläche und Holztisch zu nachstehenden Dimensionen und Preisen :

Gewicht in Durchm. der Spindel in mm 50 Höhe zwischen Stoß und

kg 150 200 275 350 425 500 55    60    63    70 80

oo

Platte in......

Innere Weite des Ständers in......

„ 175 175 170 225 230 300    320

„ 300 340 380 350 380 475    560

Preis in

K 240 300 400 460 550 700 2500

Schraubenschneidmaschinen.

Amerikanische Schraubenschneidmaschine mit Räderübersetzung, eingerichtet durch Kurbel für Handbetrieb, zum Schraubenschneiden von */₄ bis 1 Zoll engl.,

komplett samt Backen und Bohrern..........

Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb

durch Konus und Gegenkonus.............

Schraubenschneidmaschine mit Rädervorgelege, metrisches System, eingerichtet zum Hand- und Riemenbetrieb mit Konus und Gegenkonus zum Schraubenschneiden von 10 bis 45 mm, komplett samt Backen und

Bohrern.......................

Schraubenschneidmaschine, System Whitworth, mit Rädervorgelege, eingerichtet für Riemenbetrieb, zum Schraubenschneiden in beliebiger Länge von s/„ bis 1 Zoll engl., komplett samt Backen, Bohrern und Deckenvorgelege .........................

Englische Schraubenschneidmaschine, System Whitworth, mit Rädervorgelege, eingerichtet zum Riemenbetrieb, zum Schraubenschneiden in beliebiger Menge von s/₈ bis P/4 Zoll engl., komplett samt Backen, Bohrern und

Deckenvorgelege...................

Dampfhämmer.

Dampfhämmer, hauptsächlich für Schmiedearbeiten aller Art konstruiert. Die Ambosse, welche separate Gußstücke bilden, sind abgedreht, so daß sie in die ausgebohrten Grundplatten hineinpassen und durch diese aufgehen. Die Hammerblöcke sind von Schmiedeeisen und von den Führungen in den Blöcken gut unterstützt. Sie sind sämtlich mit Hand- und Selbststeuerung versehen.

Durchmesser einer Welle welche sich

K 575-00

„ 700-00

„ 1125-00

„ 1200-00

„ 1800-00

-j o

250 350 500 228 254 304

mm 114 152 „ 279 330 431 533 610 685

leicht in einer Hitze strecken läßt,

in

mm 50

76 101 152 177 203

Preise, samt Amboßblock, in . . . K 1600 2700 3500 4900 6300 8000

Springhämmer.

Amerikanischer Springhammer, eingerichtet für Riemenbetrieb, geeignet zum Aushämmern von Blechen, derselbe hat 50 kg Fallgewicht, 130 mm Hub und macht

120 Touren per Minute................

Reifbiegmaschinen.

Reifbiegmaschine mit dreifacher Räderübersetzung, zum Biegen von Radreifen auf kaltem Wege in jeder beliebigen Rundung durch Verstellen der Walze von unten bis zu 100 mm Breite und 25 mm Stärke . . „ 200⁻00 Reifbiegmaschine wie vorige bis zu 120 mm Breite und 40 mm Stärke Dieselbe bis zu 150 mm Breite und 40 mm Stärke . . „ 300-00

K 500-00

„ 260-00

G47

Räderteil- und Fräsmaschinen.

Räderteil- und Fräsmaschine zum Schneiden von Stirnrädern bis zu 520 mm Durchmesser mit horizontaler

Spindel, Gewicht zirka 1050 kg............

Räderteil- und Fräsmaschine zum Fräsen und Schneiden aller Arten von Rädern, als : Stirn-, Diagonal-und Schneckenräder, bis 215 mm Breite und 570 mm Durchmesser in Eisen sowie in anderen Metallen; bis 1140 mm in Holz mit horizontaler Spindel, Gewicht zirka

1550 kg .......................

Fräsmaschinen.

Fräsenschneidapparate zum Fertigen der Fräsen . „ 650-00 Fräsmaschine zum Fräsen und Abschneiden verschiedener Gegenstände bis 380 mm lang und 280 mm hoch . „ 1650-00 Dieselbe für Gegenstände bis 500 mm lang und 320 mm hoch........................

K 1800-00

„ 3000-00

„ 2250-00

Blechbiegm asch inen

mit 3 Walzen für Handbetrieb.

Größte Breite der zu biegenden Bleche in mm

Gewicht in kg Preis in K

1150

2270

3100

3600

2850

4100

3500-00    4500-00    5000-00

Zentriermaschinen.

Zentriermaschine, 130 mm Spitzenhöhe, zum Zentrieren oder Anbohren und Fräsen vom kleinsten Bolzen an bis Wellen von 120 mm Durchmesser, desgleichen zum Abfräsen von Schraubenenden; einschließlich ein Bohrer und 1 Fräser zum Anfertigen der Bohrer; die Bettlänge ist

1700 mm, Gewicht zirka 500 kg ...........

Maschinell für Spengler.

Rundscheren zum Schneiden von runden Böden und geraden Streifen.

Zum Rundschneiden von Bei einer Blechstärke bis Streifenbreite bis

„ 950-00

55—530 55—630 80-800 mm

³U

210

260

320

Preis in K 120-00    180-00    350-00

120-00    280-00.

Bloß zum Streifenschneiden „    100-00

Rundmaschinen für Galanteriearbeiten mit Gußstahlwalzen, Arbeitslänge 420 mm, Walzendurchmesser 25 mm K lOO'OO Run dm aschinen mit eisernen Walzen, für Bau- und Galanteriearbeiten

Walzenlänge in ... . mm Walzendurchmesser in . „ Preis in .

635    1050    1050

44

53

66

K 125-00    165-00    240-00

Sicken-und Bördelmaschinen für Galanteriearbeiten, mit Hebelwerk ; die obere Walze mittels Fußtritt zu heben,

gewöhnliche Sorte..............• . . . .

Zentrumführung hiezu, eine Vorrichtung zum Sicken oder

Bördeln von runden Böden........

Sicken-, Bördel- oder Fassonräder, per Paar Stärkere Sorten , , , , .......

„ 130-00

„ 28-00 . „ 12-00 . „ 170-00

Zentrumführung hiezu . . .

Sicken-, Bördel-, Gesimsräder Falzmaschinen für Galanteriearbeiten, mit Stellung zum Falzvornehmen

Arbeitslänge in mm 635    790    1050

Preis in

Geradscheren mit Schräg- und Winkelstellung, Parallelsupport mit federndem Lineal, zum Schneiden beliebig schmaler und breiter Streifen:

Schnittlänge in mm 635    740    1000

Preis in

Abbiegmaschinen für ßauarbeiten und Gesimse:

1260 2000 K 180-00    220-00    360-00

Ziehbänke für Gesimse, Zuglänge 1900 mm ....

K 100-00    120-00 150-00

K 310-00    360-00    560-00

Arbeitslänge in mm 1050 Preis in

Schleiftröge,

fl

. K 40-00 . „ 16-00

„ 600-00

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 500 mm Durchmesser, mit Patent-flangenverschraubung, zum Hand-

und Riemenbetrieb.......

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 800 mm Durchmesser, mit Patent-flangenverschraubung, zum Hand-

und Riemenbetrieb.......

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 950 mm Durchmesser, mit Patentflangenverschraubung, zum Hand- und Riemenbetrieb............

m.

„ 60-00

„ 125-00

„ 200-00

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 1250 mm Durchmesser,

mit Patentflangenverschraubung, nur zum Riemenbetrieb „ 240-00

Feldschmieden

mit doppeltem Zylindergebläse, versehen mit einem Blechmantel, zum Schweißen von 50 mm Q-Eisen . . . „ 145-00 mit doppeltem Zylindergebläse, versehen mit einem Blechmantel, zum Schweißen von 70 mm Q-Eisen . . . „ 170-00 mit doppeltem Zylindergebläse, versehen mit einem Blechmantel, zum Schweißen von 90 mm Q-Eisen . . . „ 220-00

Fahrbare Montagefeldschmiede mit schmiedeeisernem Gestelle, mit bewährtem Eßeisen (Patentfeuer), starkem Ventilatorgebläse und Schutzplatte. Leistung: Schweißhitze auf 60 mm Quadrateisen in 5 Minuten:

Länge der Herdplatte . . . mm 530 . „ 450 . „ 800 ca. kg 90

Breite „ Höhe bis zur Gewicht . ,

Preis in

600

500

700

800

500

98

800

106

K 88-00    102-00    115-00

BJasbalgfeldsclimiede mit doppeltwirkendem, zylindrischem Blasbalg, für Hand- und Fußbetrieb, starke Ausführung, leicht transportabel: mm 450 „ 860

Durcbm. d. Blasbalges „ 300 Schweißt Q-Eisen bis „    40

ca. kg 70

Herdgröße

Höhe

Gewicht

60

CT» O

120

160

Preis........

„ eines Löschtrogs zum Anhängen ...    „ 4-50 4-50    7'50    7'50    7'50    7⁻50

K 96-00 117-00 146-00 179-00 204-00 231-00

Blasbälge.

Doppeltwirkende Zylinderblasbälge samt Gestell, Zugwerk und Rohr, zum allsogleichen Gebrauche

(I

f g h

Durchmesser in mm 320    420    530    630    710    790    950    1110

K 90    130    190    220    260    300    350    550

Preis in

a, b und c sind für jeden kleinen Feuerarbeiter, als auch für Schlosser- und Kleinschmiedefeuer geeignet, d, e und f für starke Schlosser- und Schmiedefeuer, g und h für 2, 3 und 4 Schmiedefeuer geeignet.

Ventilatoren.

a) Kleinere Ventilatoren für Schmiedefeuer geeignet, u. zw. für

16 Schmiedefeuer

geliefert mit 65    88    125    200    290 K.

b) Größere mechanischwirkende Ventilatoren für Luft-Zu-und Abfuhr in Gesellschaftsräumen und Arbeitsstätten, sogenannte „Blackmann-Ventilatoren“ mit separatem Motorantriebe.

Tabelle über Größen, Leistungsfähigkeit, Kraftverbrauch, ungefähre Gewichte und Preise:

Elügeldurch-messer in mm

Touren per Minute

Bei freiem Luft-Em-und Austritt

Saugleistung kbm per Minute

E iem ensch eiben

Gewichte

Kraft

verbrauch

HP

ungefähr

1371 280— 450 486—1029 1524 240— 400 600—1286 1677 220— 360 714—1486 1829 200— 340 858—1714

V«— 74 75- 72 7 - 74 78-174

Durch

messer

in mm

57

76

101

127

7«—17* 153-178 ³/₄—1³/₄ 178—203

1    —2¹L 203—229 174-3 178—37« 254—305 l³/₄—4V₄ 280—330

2    —5

229—254

305—355

Breite

Netto Brutto

kg

kg

Preis m. Riemenscheibe für Seiloder Riemenantrieb in K

CO CO CO CO

c) Derselbe „Blackmann-Ventilator“ mit Elektromotor kombiniert:

Durchmesser des Ventilatorrades in mm

Tourenzahl per Minute

Saugleistung in kbm per Minute bei höchster Tourenzahl

Kraftverhrauch in Ampers je nach Tourenzahl

110 Yolts

220 Volts

*)

*)

*)

Luftaustrittfläche in qm

Preis einschließl. von Sicherheits-Anlaß widerstand en für Ventilatoren über C09 mm Durchm.

a Kegulierungs-W widerstand, nur erforderlich, wo Ventilatoren mit veränderlicher Geschwind igkeit Verwendung finden sollen

305 900—1200    31    0'4—0-6

381 800—11001    43    0-5—0-9

457 650— 9001    65    07—1-6

609 500— 700 128    1 —2-5

762 400— 650 228    1-4—4-5

914 350— 600 342    2-2—7-5

1067 300— 500 457    3 —10

1219 250— 450 628    4 —13

0-2 —0-3 0-25—0-5 0-4 —075 0-5 —1-3 0-8 —2-3 1-1 —3-8

0-08

0-12

0-17

0-31

0-49

07

1-5

0-95

2    —6-5

1-25

337

415

500

665

920

1125

1355

1575

o¹ «j oi oo cn co os oo

*) Diese Zahlen verstehen sich für freien Ein- und Austritt der Luft.

Dampfpumpen.

d) Pulsometer.

Flüssigkeitsapparat mit direktem Dampfbetrieb aus einem Gußstücke mit zwei flaschenförmigen Hauptkammern, einer darunter befindlichen gemeinschaftlichen Saugkammer nebst Windkessel, welcher mit letzteren durch einen vertikalen Kanal verbunden ist und aus dem Druckgehäuse.

Die beiden Hauptkammern vereinigen sich oben in einen gemeinschaftlichen Dampfkanal, wo sich das aus einer Kugel oder einer beweglichen Platte bestehende Dampfsteuerventil befindet.

Er bedarf zu seinem Betriebe nur des direkten Dampfes vom Dampfkessel aus, kann in jeder beliebigen Entfernung und Position vom letzteren aufgestellt werden und macht infolgedessen die Dampfmaschinen, die dazu gehörigen Transmissionen zum Betriebe der Pumpen, nebst ihren Gestängen und beweglichen Teilen entbehrlich.

Er eignet sich zum Heben von kaltem und heißem Wasser bis 70° Celsius, Schlamm, Sirup, Teer, Laugen, Säuren, Ölen, Spiritus, Schlampe, Maische u. s. w. und findet Anwendung bei Eisenbahnen, Fabriken der Zucker-, Papier-, Textil- und chemischen Branchen, in Bergwerken, Brunnen, Schiffen, Trockendocks, Bädern, Färbereien, Brauereien, Brennereien, Gerbereien, Gasanstalten, Ziegeleien, Baugruben etc. etc.

Leistungen, Gewichte, Rohre und Preise der Normalpulsometer:

Leistungen des Pulsometers in 1 in der Minute hei günstigster Aufstellung und einer Förderhöhe bis

Lichte

Kohrweite

des

Saug- und Druckrohres

Dampf

rohres

Preis des Pulsometers einschl. Dampfabsperrventil

Preis des Saugsiebes mit Fußventil

Preis eines Ersatzventiles, Sitz, Klappe, Klappenfänger mit Spindel und Muttern

Preis ein. Ersatzgummiklappe

Preis ein.Ersatz-luftventiles

Preis ein. Ersatzdampfkopfes

Preis ein. Ersatzdampfzunge

5 m I 10 m I 20 m I 30 m

mm

in Kronen

130

250

110

400

220

80

600

300

150

750

550

200

1200

700

1800

1000

500

550

oo

40

50

70

90

20

25

25

180

28

32

10

2400

1600

800

>o o

100

30

42

12

3500

2300

1450

6000

3000

5300

1800

2400

4500

1000

1600

1800

Preisliste

Leistung des Pulsometers in 1 in der Minute bei günstigster Aufstellung und einer Förderhöhe bis

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m

120

90

125

155

180

225

300

der

Lichte

Bohr

weite

des

Saug- und Druckrohre3

30

40

50

60

65

80

560

760

1160

1560

2400

3600

48

14

54

18

Ol ^ CD

68

86

128

180

220

20

30

60

100

150

220

Ol ^ CD O iO iC aO H H H Ol CO C

CD CD CD GO GO QO

42

45

56

73

78

CO CO OS

Ol Ol Ol Ol

HHrt

96

110

140

170

320

Hochdruckpulsometer:

Dampfrohres

mm

40

Preis des Pulsometers mit Dampfventil, mit gußeisernen Ventilsitzen

Zuschlag für Kotgußventil-Sitze und Fänger

Preis des Saugsiebes mit Fußventil

Preis eines vollständigen Ersatzventiles mit Gummiklappen

Eisen

Rot-

guß

Preis einer Ersatzgummiklappe

Preis eines Ersatzluft-ventiles

Preis eines Dampfkopfes

Preis einer Dampfzunge

in Kronen

M CO CD

60

950

1250

1700

2200

3200

4300

6000

175 160 —

250 200 —

575 475 375 825 725 600 450 125 1200 900 800 660 125 1500 1300 1150 950 150 2100 1800 1500 1250 175 3000 2400 2100 1700 200 3600 3000 2700 2300 225 4500 4200 3600 3200 250

15

80

20

240

100

25

30

35

35

45

50

60

65

70

350

480

620

800

1100

1300

1750

2600

3100

3700

iO CD O O O Ol CO lO 00 Ol

lO C lQ O O lO Ol ^ X Ol LÛ o Tfi HHHOlCO^rfi

00 CD ^ ^ 00 GO CD Ol CO rtf to CD CD GO

10

14

18

25

30

CO O Ol CD tH t-H

o o

GO O

tH Ol

15

20

30

50

72

<M

50

90

58

75

80

90

100

120

170

200

230

OiOOPOCiCiWO

ł—L(—L|_L^.h-i.hU.h-L

I—¹¹ ML >-*■ M- H*

gocstf^M-OGC-o^acji^as OOP OPOWOOMO'

lO 00 GO

OÜ(ü<OCi^OO

Pulsometer bei Brunnenbauten.

Die Förderhöhe kann je nach der Dampfspannung bis 90 m, die Rohrlänge bis 1000 m betragen.

Der Pulsometer kann auch unter Wasser am Flaschenzuge hängend arbeiten, also in das Wasser hineingehängt werden, und macht sich selber frei.

Patent-JJnivevsaldampfpwmpe.

im

fS“

V <35

llir

CD CÖ_ CD

Eg pg 5

lfli§

lüäi

s B !.„

fgr!

* * *

gJj&S

Il II

Hfl

;i

Preise und Dimensionen der Patent-Universal-Dampfpumpe.

Leistung per Stunde in kbm

des

Diameter in Zollen

Dampf- der zylin- Pumpe ders

des des Saug- Druckrohres rohres

des

Länge

Breite

Dampf

rohres

Gewicht Preis in kg in K

in Zollen

40

80

180

170

250

350

400

475

660

1050

1500

(MCO^^iCCDOI>QOO(M

tH v-i

3=    «

-rH-i-iojacicdcoco^iococs

1-1 1-1 (M Cd (M CO

85 580 100 725 140 880 160 1025

210

1180

Dampfstrahl-Feuerspritze.

Die Dampfstrahl-Feuerspritzen sind so eingerichtet, daß sie noch bei 2 Atmosphären Dampfdruck eine Strahlsprunghöhe von 20 m geben, daß also in Fabriken ohne Nachtbetrieb und nach längerer Betriebspause

Dampfstrahl-Feuerspritze für zufließendes Wasser. Klasse A.

j-,

l’J

A Dampfzutritt. — B Wasserzutritt. — G Wasseraustritt.

Dampfstralil-Feuerspritze für anzusaugendee Wasser. Klasse B.

aI

in is

A Dampfzutritt. — B Wasserzutritt. — G Wasseraustritt. — M Handhebel.

(wie an Sonntagen) noch immer genügender Dampfdruck zum Betriebe vorhanden ist.

Die Dampfstrahl-Feuerspritzen werden in zwei verschiedenen Formen ausgeführt, u. zw. :

Klasse A für zufließendes Wasser, als allgemeine, am besten zu empfehlende Type und

Klasse B für anzusaugendes Wasser, anwendbar in Fällen, wo besonders gewünscht wird, die Feuerspritze unter der Aufsicht des Heizers zu haben.

Preise der Dampfstrahl-Feuerspritzen und Zubehör exklusive Verpackung.

Mittlere Förderung in der Stunde in 1

Geringste

Durchmesser

des

Preis der Feuerspritze, Eisen mit Rotgußdüsen Kronen

Preis in Kronen des

Sicherheits-

Dampf- Wasser- Wasser Saugend Saugsiebes, rohres    rohres    zufließend    mit Spindel    Eisen mit

in mm    in mm    Klasse A Klasse B    Kupfersieb    Eisen m. Botguß

eckventiles,

30

40

55

80

100

210

260

320

110

130

170

210

260

320

420

19

22

26

26

32

40

50

Patent-Doppelmjektoren.

Die Normalapparate speisen bei 4—6 Atm. Dampfüberdruck und einer Saughöhe bis 2 m noch Wasser von 60° C; kaltes Wasser fördern dieselben bei gleicher Saughöhe schon von 1 Atm. Dampfspannung an.

Bei zufließendem Speisewasser darf die Temperatur desselben bis 68° C betragen; die größte Saughöhe für kaltes Wasser ist 67₂ m.

Die angegebenen Liefermengen gelten für 6 Atm. Dampfspannung und 2 m Saughöhe für Wasser bis zu 25° C; bei geringerem Dampfdruck,

größerer Saughöhe und wärmerem Wasser verringert sich die Leistung entsprechend, u. zw. bei größerer Saughöhe und hoher Wassertemperatur um 25—30%.

Lieferquantum per Stunde in Litern

Lichte Weite der Anschlußrohre mm

Preise i

des Injektors

in Eisen

mit    ganz in

Kotguß- Kotguß garnitur

eines

Dampf- oder Wasser-ventiles

eines

Speise- W ventiles 4

der Gegen- ~ flanschen 03 und 3 Schrauben

[eines kupfer-Saug-siebes mit Flanschen u. Schrauben

nen

500

1000

20

1500

25

108

2000

32

136

32

160

32

184

38

200

38

220

50

260

50

300

t-H t—I CM CM Ol CO CO

9-50

13-60

16-00

50

350

65

390

65

420

16000

70

70

440

480

520

16-00

16-00

21-00

21-00

35-00

35-00

35-00

40-00

40-00

57-00

57-00

gggggggüSKKKSo

88888888888888

Die Injektoren sind so groß zu wählen, daß sie das Doppelte der stündlich zu verdampfenden Wassermenge in derselben Zeit zu speisen vermögen.

Eiserne Reservoirs

für Wasser, Petroleum, Öle u. dgl. Flüssigkeiten, aus besten geschmiedeten Blechen hergestellt.

Dimensionen bei

Inhalt

hl

runder Form Durchrn.

rechteckiger Form | Breite und I Höhe

Länge

in m

Blechdicke in mm

Gewicht in kg

Preis in K

00 Oi to

OiO o

ri H CO

1-100

1-180

1-260

1-260

1-880

1-650

60

120

1-850

200

2-180

2-300

1-000

1-100

1-250

1-250

1- 500

2- 100

2- 900

3- 700

4- 100

0-450

0-700

0-800

0-900

1-000

1-200

1- 500 1-800

2- 200

4-5

4-5

5-5

6-5

56-00 86-00 200 I 128-00 230    143-00

300    180-00

450    261-00

800    448-00

1400    756-00

2400    1250-00

80

130

Exhaustören.

Offene und geschlossene Exliaustoren.

Leistung in kbm per

Minute

Flügel-durch-messer in m

Riemenscheiben

Diameter Breite

mm

Querschnitt der Saugkanäle in qm

Pferde-

kraft

Preise in K

ohne

mit

F undamentp] atte

BOO

300

450

450

750

750

30

60

125

250

400

ôdbÂrf^ciôooiditôtà

Qi    O' CD

200

200

O C' o o

lOlOlOlO CM CM CO CO

75

100

150

200

250

I §8888

¹    T-1 -T—I 1—1 rH

CC »O CO lO cpcpOSOłipOł-ICMCO-stluO

ÓÓÓÓhhÓÓÓÓÓ

t>0 hü

600

CO CO rO lO 03 M rH CO ÎO

720

830

750

880

1100

1250

106

180

290

O O ■*# lO -+ --T

950

1080

1200

1520

1650

Drehbänke für Drucker, Gürtler und Gelbgießer.

Drehbank

mit einem kleinen eisernen Spindelstock, einfachem Lager,

Schubernagel und eiserner Auflage, 1025 mm lang . . K 170'00

Mit größerem Spindelstock, 1025 mm Länge......

Mit doppeltem Lagerstock, 1025 mm Länge......

Mit eisernem Reitstock, mit doppeltem Lagerstock, 1025 mm

lang.......................

Mit Schubernagel, eiserner Auflage und Futterkopf . . . „ 210-00

Dieselbe Gattung mit eisernem Reitstock......

mit stärkeren Stöcken, Zentrumhöhe 230 mm, Länge 1580 mm.....................

„ 180-00 „ 190-00

„ 200-00

„ 225-00

„ 275-00

größte Sorte, Zentrumhöhe 290 mm, Länge 1580 mm . . „ 300-00

Dieselbe mit eisernem Fußrad, Länge 1580 mm . . . „ 325-00

Fußtrittdrehbank, ganz aus Eisen, von 160 mm Spitzenhöhe und geradem Bette von 1264 mm Länge, mit Spindelstock, Reitstock, Kreuzsupport, 1 Plan- und Mitnehmerscheibe, Auflage, Futterkopf und Mutterschlüsseln,

Gewicht zirka 275 kg...............

„ 500-00

Hydraulische Pressen

inklusive Preßpumpen, komplett montiert und aufgestellt,

153 184 211 237 263 290 316

Zyhnderdurchmesser in Druck in q (= 100 kg) . . . 1450 2000 2500 3250 4000 4900 5800 K 3000 3600 4000 4500 5000 5600 6400

Preis in

mm

Spezialmaschinen.

Baumwollspinnerei-Maschinen.

(Preise im betriebsfähigen Zustande loco Wien.) Willow mit patentierten beweglichen Walzen, Zuführung, Schmutzabfuhr und Selbstabstellung Großer Ballenbrecher mit 4 Paar Brechwalzen, Zufuhrgitter 1900 mm lang, 900 mm breit mit Sammelwalzen ohne

unteres Auslaufgitter ................

Ballenöffner mit Füllkasten 1000 mm breit, mit Rost, Windflügel ......................

Zufuhrgitter für 5 Rundballen..............

Horizontales Auslaufgitter unter dem Ballenöffner 1200 mm

lang, 600 mm breit.................

Doppeltes Steiggitter 600 mm breit, Preis per Gitter fix . . „    150*00

plus per einfachen laufenden Meter .........„    75*00

Oberes horizontales Transportgitter 600 mm breit, per Gitter fix „    150*00

75*00 70*00

. K 2800*00

„ 1800*00

„ 2500*00 „ 1000*00

„ 160*00

plus per laufenden Meter..............

Zufuhrgitter am Boden 600 mm breit, mit Stützen .... Automatischer Speiseapparat (Kottonfeeder) mit Rost, Abstreifwalze, Auskehrmuffen, Steiggitter, Wechselrädern,

Breite 1000 mm ..................

„ 800 „ ..................

„    1140* „    ..................

Dieselbe Maschine mit Regulierwalze, mehr........

Dieselbe Maschine mit beweglicher Rückwand zur Regulierung

der Zuführung, mehr................

Zufuhrgitter 800 mm breit mit Antriebspoulies......

Verbindungsrohr zwischen Kottonfeeder und Crighton-Opener „ Seilantrieb vom oberen Regulierkonus des Kottonfeeders zum

Batteur.....................„

Voröffner mit Zackenschläger von 500 mm Diameter, 1300 mm lang, Zufuhrtisch, Sammelwalze, 1 Paar Zufuhrzylindern,

Rost, Auskehrmuffe, Breite 800 mm.........

Verlängertes Zufuhrgitter, per 1 m............

Anschlußstück an die Rohrleitung für pneumatische Baum-

wollzuführung...................

Rostkästen, je 1200 mm lang mit Schaulöchern und Türen, mit Füßen zum Aufstellen auf den Boden oder Hängeisen zum Befestigen an der Decke Anschlußstücke an die Rohrleitung . .

Bogenstücke............

Verteilungsstücke..........

Klappenkasten...........

Crighton-Opener mit 1 vertikal verstellbarem Schläger, Stahlstabrost, Ventilator, Einlaßrohr und Abfuhrgitter . . . „ 2700*00 Crighton-Opener mit 2 vertikal verstellbaren Schlägern, Stahlstabrosten, 2 Ventilatoren, Einlaßrohr und Abfuhrgitter „ 3750*00 Dieselbe Maschine mit Wickelapparat für Wickel bis 1000 mm breit, mehr ....

Zufuhrtisch mit Raufwalze

„ 1800*00 ., 1700*00 „ 1900*00 „    90*00

„ 150*00 ., 100*00 80*00

90*00

„ 1600*00 „ 100*00

45*00

. „ 130*00

Hechelstäbe zum Rost, per Stück

„ 1280*00 „    600*00

„ 80*00

Trichterrohr zwischen Kottonfeeder und Crighton-Opener . . K

38888 88

Rost mit einzeln verstellbaren Stäben, mehr .......

Einzelpreis

„    „ fixen Stahlstäben

„ 4850-00 „ 5100-00

„ 5900-00 „ 6200-00 „ 1250*00 „ 1450-00

„ 2300-00

„ 3500-00 „ 3650-00

„ 5800-00 „ 6050-00

„ 650-00 „ 700-00

„ 800-00 , 850-00 „ 130-00 „    70-00

„ 6300-00 „ 6600-00

Crighton-Opener-Batteur, kombiniert mit einem vertikal verstellbaren Schläger, Stahlstabrost, Ventilator, kombiniert mit einem einfachen Batteur mit horizontaler Schlagwelle à 3 Schienen, 1 Paar Siebtrommeln, Ventilator, Wickelapparat, 4 Pressionswalzen ; Zuführung zum Batteur mit

beweglichen Klappen, Wickelbreite 1000 mm .....

„    1140 „    .....

Crighton-Opener-Batteur, kombiniert; mit 2 vertikalen verstellbaren Schlägern und einfachem Batteur mit horizontaler Schlagwelle à 3 Schienen, wie vorstehend;

Wickelbreite 1000 mm 1140 „

Ansaugemaschine mit 2 Siebtrommeln und 1 Windflügel . .

* „ 2

Opener mit großem Zahntambour, 1 m breit, 1042 mm Diameter, Zufuhr und Abfuhrgitter auf gleicher Seite . . . Opener mit großem Zahntambour, 1042 mm Diameter, Zufuhr-und Abfuhrgitter entgegengesetzt, Siebtrommeln,Ventilator, Zufuhrzylinder, Sicherheitswalze beim Einlauf, schmiedeeiserner Verdecker, Tambour 1000 mm breit......

1140 „    „    ......

Opener mit 2 großen Zahntambours, 1042 mm Diameter, sonst

wie oben beschrieben, 1000 mm breit.........

1140    „    .........

Wickelapparat mit 2 oder 4 Pressionswalzen,

für 1000 mm breite Watten extra mehr .......

„ 1140 „    „    „    „    „    .......

Regulierung mit Gelenksystem und horizontalen schnellgehenden Konussen, für 1000 mm Breite.......

„ 1140 „    „    .......

Feederplatte mit doppelt kannelierten Zylindern......

Hechelstäbe, per Stück.................

Opener-Batteur mit großem Zahntambour kombiniert, mit einem einfachen Batteur mit horizontalem Schläger à 3 Schienen, mit Wickelapparat mit 4 Pressionswalzen, 1000 mm breit..................

1140 „    „    .................

Regulierung am Opener mit Gelenksystem und horizontal schnellgehenden Konussen

K 800-00- 900-00

Feederplatte mit doppelt kannelierten Zylindern......K 130-00

Hechelstäbe, per Stück................... 70-00

Batteur mit 1 Schlagwelle à 2 Schienen, mit 1 Paar Siebtrommeln, Ventilator, Zufuhrtisch für 4fache Doublierung, Regulierung mit Gelenksystem und horizontalen, schnell-

gehenden Konussen, 4 Pressionswalzen, Aufwicklungsapparat, für 1000 mm Breite ............

K 3400-00 „ 3550-00

„ 1140 „    „    ...........

Batteur mit 2 Schlagwellen à 2 Schienen, 2 Paar Siebtrommeln, 2 Ventilatoren, Zufuhrtisch für 4fache Doublierung, Regulierung wie oben etc., Aufwicklungsapparat,

. „ 4800-00 . „ 5050-00 . .,    70-00

. ,. 80-00 . ., 400-00 . „ 450-00 . „    70-00

, ., 300-00

für 10U0 mm Breite ..........

„ 1140 „    „    ...........

Schlagwelle mit 3 Schienen, 1000 mm mehr ....

1140 „    „    . .    .

Kardierflügel, Patent Kirschner, 1000 mm mehr . .

1140 „    „    . . .

Rost mit einzeln verstellbaren Stäben ......

Vorgelege mit Abstellung...........

2700-00 , 3950-00 „ 5200-00 „ 1300-00 „    240-00

„ 260-00 ., 275-00

Fadenreißmaschine, mit Zahntambour von 570 mm Breite, doppelte Siebtrommeln, Ventilator, Zufuhr- und Abfuhrgitter, 2 Paar Zufuhr Zylinder für jeden Tambour;

mit 1 Zahntambour.................

„2 „ .................

„3    »    .................

Wickelapparat, mehr . .    ...............

Vorgelege für Maschinen, mit 1 Tambour mehr ......

9

ft "    ft    ft    ......

„3    „    „    .....

„ 3700-00 „ 5450-00 ., 240-00 „ 260-00 „ 700-00 „ 630-00 ., 1000-00

Reißmaschine mit Zahntambour von 1 m Breite, doppelte Siebtrommeln, Ventilator, Zufuhr- und Abfuhrgitter, Muldenzuführung für jeden Tambour (speziell für Pulverfabriken zum Auflösen von entfetteter Baumwolle) ;

mit 1 Zahntambour.................

9

ft Ä    ft f    .................

Vorgelege für Maschinen, mit 1 Zahntambour.......

„2 „ ......

Zausler zum Auflösen ( Auflockern) nasser Baumwolle

Fadenklauber mit 3 Zylindern, mit Vorgelege.......

4

ft    ”    .    ”    ”    ”    ...

„ 3500-00 „ 3700-00 „ 2850-00 100-00 50-00 500-00 15-00 25-0D

Karde mit 104 rotierenden Deckeln nach moderner Konstruktion, großer Tambour 1270 mm Diameter, Abnehmer 610 mm Diameter, Briseur 244 mm. Die Deckel 36 mm breit und auf festem, radikal verstellbarem Segment laufend, 42 arbeitend, mit Kamm und Bürste zum Reinigen der Deckel; Muldenzuführung mit kanneliertem Zylinder, große Auslaufwalze, Schnellkamm, 3 Paar Schleiflager, Rost, mit 3kantigen Stäben und Messern, Kannenpresser, Sägezahngarnitur zum Briseur und inklusive Stahldrahtgarnituren für großen Tambour und Abnehmer ;

komplette Karde mit 1000 mm Tambourbreite.....

1140    ..    „    .....

Karde wie oben, ohne Garnituren, ohne Kannenpresser . . .

Kannenpresser....................

Sägezahngarnitur zum Briseur............

Stahlgarnitur für großen Tambour, Abnehmer und 105 Deckel „

Riemenausrückvorrichtung, extra..............

Reservewattenträger...................„

Deckelbürste nach Patent Philipson .    ...    .....

K 110-00 „    35-00

., 20-00 ., 10-00

Langsamtrieb zum Abnehmer.............

Abgangstrog unter dem Deckelkamm .... i ... .

Sternförmige Holzputzwalze mit Überzug.........

„ 2700-00 „ 100-00 „    50-00

Karde mit großem Tambour, 1270 mm Diameter, Abnehmer 610 mm Diameter, Briseur 244 mm; 8 Arbeiter 129 mm Diameter, 8 Wender 81 mm Diameter, Muldenzuführung, große Abnahmewalzen, Schnellkamm, Schleiflager, Scheibenlager für Arbeiter und Wender, Rost unter der ganzen

Karde mit 3kantigen Stäben und Messern.......

Kannenpresser...................

Sägezahngarnitur zum Briseur..............

„ 2850-00 „ 3000-00

Ohne Garnitur für großen Tambour, Abnehmer, Arbeiter und W ender ;

Preis der kompletten Karde für 1000 mm Arbeitsbreite î? n    v    n yt 1140    ,,    „

„ 210-00 „ 220-00 .. 235-00 , 245-00

Traversierender Schleifapparat, System Horsfall, mit ausbalanciertem Rohr von 75 mm Diameter mit Rollen, ohne Lager ;

Schleifrolle 150 mm Diameter für 1000 mm Arbeitsbreite

150 „ 245 „ 245 „

„ 1140 „

„ 1000 „

„ 1140 „

„ 110-00 ., 120-00 ., 145-00 „ 160-00

Schleiftambour mit Schaltvorrichtung mit Poulies ohne Lager,

150 mm Diameter für 10G0 mm Arbeitsbreite.....

„ 1140 „ „ 1000 „ „ 1140 „

150    „

245 „

245 „

„ 120-00 „ 150-00 80-00

Patentierte Deckelschleifvorrichtung zum Schleifen der Deckel,

von der Arbeitsfläche nach Rieter.........

Ausstoßbürste mit Gehäuse ..............

Polierbürste für die Garnitur . .    ..........

., 950-00 „ 1200-00

Schleifmaschine für 4 Arbeiter- und Wendertambours, mit

Bürste und Ventilator, mit ganzem Tambour.....

mit traversierender Schleifrolle............

950-00

Wattenmaschine für 20 à 28 Bänder, mit Selbstabstellung für jedes Band, Konsolidator, ¹/₄ Karden-Wattenbreite; ohne

Streckwerk ....................

„ 1300-00

Wattenmaschine mit Streckwerk, mit 4 Paar kannelierten Zylindern für 20 à 28 Bänder, Selbstabstellung für jedes

Band, sonst wie oben...............

Abfallkarden, 1042 mm breit, Tambourdiameter = 1000 mm,

„ 2600-00

6 Arbeiter, 5 Wender, 1 Putztambour, 1 zweiter Briseur

komplett......................

„ 3500-00

Abfallauskarde wie oben mit 6 Arbeitern, 5 Wendern, mit

beweglichem Auslauftisch etc.............

1 Satz Krempeln (Karden), bestehend aus Vorreißkrempel mit Pelzbrecher, Pelzkrempel mit Langpelz und Vorspinnkrempel, mit Florteiler zu je 120 Fäden, 1500 mm Drahtbreite, ganz gedeckt mit Kratzen (Garnituren), komplett „ 5960-00

1 Satz Krempeln, 1320 mm Blattbreite, bestehend aus Vorreißkrempel mit Pelztrommel, Pelzkrempel mit Langpelz und Vorspinnkrempel, mit Florteiler zu je 20 Fäden, 5 Paar Walzen mit den Kratzen

K 5700-00

„ 280-00 „ 195-00

Laminoir (Strecke) mit 4 Reihen kannelierten Zylindern, 433 mm Systemlänge, 6 Bänder per System, Selbstabstellung im Einlauf und Auslauf für jedes Band, Abstellung bei vollen Kannen etc., komplett, Preis per Maschine . K 120-00 extra per Passage „    „ System .

„ 1180-00 3300-00

also z. B. 4 Systeme z. B. 3 X 4 Systeme

Extra: Pat. Hülsendruckzylinder in einer Reihe,

per System mehr............

Überzug der Druckzylinder, mehr per Stück .

„ Putzdeckel mit laufendem Tuch,

K 5-00

1-00

per System..............

Kannelierte Zylinder ganz gehärtet, 1 Stück

per System ....    .........

8 Bänder per System, mehr per System . .

1-70

1-50

4-00

Elektrische Abstellung für Einlauf und Auslauf der Bänder, für volle Kannen und das Wickeln der Zylinder (exklusive Dynamo),

per System ....... .....

Dynamomaschine für elektrische Abstellung .

Kompteur, per Stück...........

Schabvorrichtung, per System mehr ....

„    14-00

„ 275-00 „ 25-00 „ 15-00

Laminoir (Strecke) mit 6 Reihen kannelierten Zylindern, 433 mm Systemlänge, 8 Bänder per

System, Preis per Maschine........

„    „ Passage.........

„    „ System.........

„ 150-00 „ 350-00 „ 240-00

z. B. 4 Systeme

„ 2X5 „    3X4

„    3+3+4    „

Systems

K 1460-00 „ 3250-00 „ 2920-00 „ 3600-00

Banc à broches Fleyer, mit direktem Spindeltrieb, einfacher Zentrifugalpression, lange Spindelbüchsen, Auskehrung des Wagentriebes und Handrad auf der Wagenachse, Aufzug und Spannvorrichtung des Konusriemens von vorn, Abstellung bei vollen Spulen, Sicherheitsvorrichtungen gegen vorzeitiges Einrücken, Wagenbalancierung mittels Hebeln, eiserne Schutztüren über Haupt- und Differentialgetriebe, Stahlblechverdecke vor den Spindeln und von Holz, zwischen den Spindeln, Bandzufuhrwalzen für Grobfleyer, hölzerne Aufsteckung für Mittel- und Fein-fleyer, Putzwalzen und eiserne Putzdeckel für festes Tuch, kannelierte Zylinder, gehärtete Zapfen, 3 Wechselräder, per Stelle ohne andere R eserveteile :

System-

läDge

mm

Anzahl

der

Spindeln

Spindel

distanz

mm

Preis per Kopf konstante Teile

Plus per System

Plus per halbes System

Plus per drittel System

548-3

487-3

400

548-3

487-3

548-3

520

487

439

548

bOOOGOOOOOCiCirf^^rf^

274

244

200

183

162-5

137

130

O IC

91-4

1200-00    190-00

1200-00 j 180-00 1200-00 160-00 1200-00 210-00 1200-00    195-00

1200-00 ! 220-00 1200-00 ! 210-00 1200-00 j 200-00

1200-00    190-00

1200-00 I 270-00

95-00

90-00

80-00

70-00

65-00

110-00

105-00

100-00

95-00

90-00

Extra bei Fleyern:

Zähluhr

K 25-00 „ 65-00 „ 30-00 20-00

Differentialgetriebe mit Stirnrädern Äußeres Lager für die Hauptachse Bremsvorrichtung zum Schwungrad Sicherheits Vorrichtung beim Selbstanlaufen ...    „    20-00

Differentialfadenschaltung, per Maschine . . . . Dynamomaschine für elektrische Abstellung . . Elektrische Abstellung, fix per Maschine . . . „    „ plus per Spindel . . .

„ 13-00 „ 275-00 „ 115-00

3-40

Patentierte Hülsendruckzylinder in einer Reihe, per Spindel ...............

Stahlblech-Verdecke zwischen den Spindeln, statt Holz, per Spindel.............

Kannelierte[Zylinder, ganz gehärtet in 1 Reihe, per Spindel.................

1-20

1-20 „ —50

Überzug der Putzdeckel od. Putzwalzen, per Spindel „    —-30

1-00

Überzug der) Druckzylinder in 3 Reihen, per Spindel

Selfaktors mit indirektem Antriebe, getrennt für Abwindung, Einzug und Steuerwelle, hegende Tambours, einfache hölzerne Aufsteckung, Main douce-Achse mit öfachem Auszug, 3 Wageneinzugschnecken, Riemenschoner und Anhaltvorrichtung, Friktionsantrieb für die Steuerwelle, Quadrentregulator, automatischer Spitzenwinder, Abstellung bei vollen Bobinen, Wagen unten eingedeckt, eiserne Spindellineale, Fadenleiter von Stahl, Kreuzseitenrollen, 2 Zwirnrollen und 3 Wechselräder per Stelle, Druckzylinder für 6 Fäden für 29-3 mm Spindelteilung, für 4 Fäden für 31"6 mm bis 47⁻4 mm und für 2 Fäden von 51 bis 63‘2 mm Distanz.

— 662

Selfaktors.

Kopf, konstante Teile exklusive Extras. ... K 2200-00—250000 Variable Teile exklusive Extras per Spindel, bei einer Spindeldistanz von mm 29-3 31-6 32-6    33-3 33-85    35    36-1    38    406

6-90

250-00

280-00

70-00

50-00

60-00

50-00

50-00

70-00

40-00

350-00

60-00

40-00

20-00

165-00

100-00

100-00

70-00

25-00

K 5-10 5-40 5-50    5-60    5-70    5-85    6-00 6-25

mm

44    47-4    51    55-3 58-7 63-2

K 7-30 7-75    8-25 8-80 9-50 10-00

Extra für Selfaktors:

Komplettes Vorgelege für 2 Hängestützen.........

„    „    „ 2    „ für Schnellzwirn . „

Verdecke nach Vorschrift der österr. Gewerbeinspektoren . . Verdecke über die Einzugschnecken, 2 Stück per Maschine . „

Leitrollenapparat für den Antriebriemen mit Spannvorrichtung „

Schnellzwirn...............

Nachstreckung.............

K —-09 „ —‘33 „ —‘60 „ --36 „ -'26 „ -’45 „ —-20

Zylindernachlieferung während dem Nachzwirn Differentialfadenschaltungen, 2 per Maschine Doppelte hölzerne Aufsteckung, per Spindel Einfache eiserne    „    „    „

Doppelte „    „    „    „

Beweghche Spindelhalslager mit Ölzirkulation Hülsendruckzylinder in vorderer Reihe Überzug der Druckzylinder und Putzwalzen . Zylinderarrangement für Maco.......

Ringspinnmaschinen.

8 Spindeln per System ; Spindeln für Holzspulen oder Papierhülsen für Zettel, für durchgehende Papierhülsen oder für kleine Holzspulen für Schuß. Hub 125—152 mm, Wirtelhaken für die Spindeln, 2 Tambours von 230 mm Diameter mit beweglichen Lagern, Hebelpression für 2 oder 3 Zylinder, Druckzylinder in 2. und 3. Reihe, wenn gewünscht poliert, selbstgewichtend, Druckzylinder für 4 Fäden bei 50 mm Spindeldistanz für 2 Fäden bei jeder anderen Teilung, Zylinderneigung 25 oder 35° kannelierte Zylinder mit gehärteten Lagern und Zapfen; direkter Antrieb, 3 Wechsel per Stelle, ohne andere Reserveteile.

Kopf und konstante Teile, fix per Maschine........

Für Patent Lengweiler & Kuhn, mehr..........

Seiltrieb im Kopf mit 3 Seilrollen zum Wechseln.....

Variable Teile für 50 mm Spindeldistanz, per Spindel . . .

hrj

Für Patent Lengweiler & Kuhn, mehr per Spindel . . .

Maschinen mit Antrieb in der Mitte, werden für 2 Maschinen gerechnet.

Extra: Seiltrieb im Kopf mit 3 Seilrollen.........

Kompteur (Zähluhr), per Stück............

Abstellung bei vollen Bobinen, per Maschine......

Riementrieb für die Tambours am Ende der Maschine,

per Stück....................

Lizenz für Maschinen nach Patent Lengweiler & Kuhn, per

Spindel....................

Antiballon-Platten oder Gatter, per Spindel ......

„ Drähte, per Spindel............

600-00

100-00

150-00

9-50

10-00

10-50

10- 75

11- 00 11-25

11- 50

12- 00

1-25

150-00

25-00

30-00

40-00

1-25

—•50

—•10

Ringzwirnmaschinen.

Acmé- oder Rabbeth-Spindeln für Holzspulen für zylindrische oder konische Windung (normal lOümm), Hub für zylindrische und 125 mm Hub für konische Windung, Ringe 38/42/80 mm innerer Diameter, 1 oder 2 Tambours mit beweglichen Lagern, direktem Antrieb, 2facher Zylindertrieb, vertikale oder schräge Aufsteckung mit Holzlatten oder Aufsteckspindeln, rückwärtslaufenden Zylindern, Zylinder mit Messingüherzug und Wassertrögen aus Zink für Naßzwirn, 20 Stück Wechselräder ohne andere Reservestücke.

Kopf und konstante Teile..............

„ 650-00

Spindeldistanz

mm

Plus per Spindel für Trockenzwirn

Plus per Spindel für Naßzwirn

OiOOtOOOQO CD ^    GO 05 O H

vH vH

lOOiOOOiQOiO

ipo-^ostpcpocp

ó-Ai-rL-^cŃicbócb

H t-H tH vH vH vH v—l vH

-•95

1-00

1-05

1-10

1-20

1-35

1-50

1-65

Extra: Vierfacher Zylindertrieb mit 40 Wechselrädern . . . K

Schottische Tröge, per Spindel 1 Tambour auf Rollen laufend Antiballon, Gatter oder Platten Spindelbremse.......

175-00

150-00

100-00

150-00

—■50

—•75

1-15

—•45

—•40

-•50

Flügelzwirnmaschinen mit 130 mm Spindeldistanz, ca. 150 mm Hub, 95 mm Spulendurchmesser, 1 oder 2 Tambours mit beweglichen Lagern, direkter Antrieb, Stirnrädergetriebe, 2fachen Zylindertrieb, schräge Aufsteckung, ohne Aufsteckspindeln, rückwärtslaufende Unterzylinder, Zylinder mit Messingüberzug und Wassertröge von Zink für Naßzwirn, 20 Wechselräder ohne andere Reservestücke.

Kopf und konstante Teile ....

Plus per Spindel für Trockenzwirn „    ,,    „    „ Naßzwirn

Extra: Vierfacher Zylindertrieb ....

Seiltrieb im Kopf........

Verschalung des Triebkopfes . . .

Wassertröge von Kupfer, per Spindel mehr......

„    „    „ mit verstellbaren Glasstangen .

Eiserne Aufsteckspindeln mit Muttern, per Stück . . .

Fachtmaschinen mit 170 mm Teilung, gewöhnlicher Konstruktion, 2seitig, für Scheibenspulen von 115 mm Distanz zwischen den Rändern, 100 mm Diameter zum Doublieren von 2 bis 8 Fäden, mit Selbstabstellung für jeden Faden, Aufsteckung für Cops- oder Aufsteckspindeln.

Kopf und konstante Teile..............

Plus per Trommel.................

Extra: einseitig arbeitend, kostet per Trommel mehr . . . Drehbare Aufsteckrahme „

Universal-Aufsteckspindel Aufsteckspindel mit 2 Federn

Kreuzspulfachtmaschine für offene Windung, 2seitig arbeitend für veränderliche Spulendimensionen bei 70 mm Hub, 200 mm größten Diameter der Spulen, Selbstabstellung bei vollen Spulen, Aufsteckung für Cops, 2 Exzenter per Maschine und 1 Spulenächschen per Trommel.

Kopf und konstante Teile..............

Plus per Trommel.................

Extra: Aufsteckung per Strängen, per Trommel mehr . . .

1 Exzenter mit Rolle mehr.............

Zählervorrichtung .................

K 21-00)

„ 2-00/ »

II-

650-00

23-00

175-00

150-00

60-00

—■90

1-30

—•23

150-00

27-00

2-50

4-00

—•40

-•65

300-00

24-00

10-00

20-00

125-00

665

Kreuzspulmascłiinen mit geschlossener Windung 250 mm Distanz der Windapparate; Spulendimensionen: 100 mm größte Länge, 90 mm größter Diameter. 1 Paar Exzenter, 3 Wechsel, Aufsteckung für Zwirnspulen, Antrieb mit Voll- und Leerpoulies, nebst Kontreachse mit Stufenkonus oder Wechselrollen für verschiedene Geschwindigkeiten.

Kopf und konstante Teile..............

Mehr per Windapparat..............

Ein Exzenter mit 2 Wechselrädern..........

Komplette Spindel mit Stahlhülse..........

Abstreifvorrichtung per Apparat...........

Einrichtung für konische Spulen..........

Meßvorrichtung ................

Aufsteckung für Strängen...............

Garn-Packpresse für 5 kg Packe für mechan. Betrieb „    „    für Handbetrieb

Apparate zum Überziehen der Druckzylinder:

Drehbank mit eiserner Wange............

Lederschneidmaschine................

Leimpresse....................

Anstoßvorrichtung mit 3 Köpfen.........

Kalander mit 3 Walzen...............

Peripheriezirkel...................

3 Zylindermesser.................

Schleifmaschine zum Egalisieren des Leders......

Sortierwage für Schneller..............

„ für Schneller und Strängen......

„ für Bänder und Vorgarn.........

Kottonwage mit Maßstah..............

Sortierrolle für Vorgespinst.............

Sortierhaspel für 7 Bobinen.............

Garniturenaufziehapparat mit Spannvorrichtung . . . .

1 Schlickmaschine .....'............

1 Düntelmaschine mit 16 Spindeln mit Spulenapparat . 1 Transportwagen von Eisen für Wickel oder Kannen .

1 Zahndruckdynamometer mit Schreibapparat.....

1 Olprobemaschine mit Registrierapparat.......

Kämmereieinrichtung von Monforts.

1 Doubliermaschine für 18—24 Bänder, 290 mm breit '. . . 1 Doublier strecke mit 6 Köpfen, 320 mm Wattenbreite . . . 1 Kämmaschine, Patent Staub, Monforts, mit 2 Köpfen von 320 mm Breite, komplett mit allen Extras

Baumwollweberei.

Mechanischer Garnhaspel........

Garnhaspel mit Eisengestell.......

Warpcops-Spulmaschine à 300 Spindeln Schußgarnspulmaschine    à    24 Spindeln

500-00

200-00

40-00

10-00

10-00

8-00

75-00

15-00

625-00

600-00

„ 310-00 „    72-00

„    83-00

„ 125-00 „ 300-00 50-00 „ 60-00 „ 725-00 „    38-00

„ 350-00 „ 135-00 1850-00 „ 350-00

„ 2400-00 „ 4560-00

„ 4800-00

. . „ 425-00 . . „ 130-00 . . „ 2750-00 . . „ 800-00 . . „ 1350-00 . . „ 2500-00 . . ., 1200-00

Preßtopf .... Zettelm aschine

K 5-50 „ 1000-00 „ 9500-00 „ 5250-00 „ 3200-00 „ 340-00

Glatter englischer Webstuhl, 1080 mm breit . . . „ 320"00

. „ 680-00

Lufttrockenmaschine.........

Englische Schlichtmaschine (Sizing) Schottische    „    ...

Englischer Köperstuhl, 1080 mm breit

2107    „

Honegger-Webstuhl mit Wechselscheiben, 1317 mm . . breit.......................

„ 560-00

Tannwalder-Webstuhl mit Schaftmaschine, 1080mm breit „ 600-00 Jacquard-Webstuhl mit Schaft u. Wechsel, 948 mm

breit.......................

Jacquard-Maschine, 400er ... •........

Glatter Webstuhl für starke Waren, mit Bundrad,

1449 mm breit ..................

Glatter Webstuhl mit Schaftmaschine, 1449 mm

breit.......................

Glatter Webstuhl, 6trittig, m. Exzenter, 1449 mm breit „ 620-00 Zweischütziger Webstuhl, 4bündig, mit Exzenter,

869 mm breit...................

Zweischütziger Broschier stuhl, 869 mm breit . ... „ 1000-00 Sechsschütziger Webstuhl mit 100er Jacquard-

Maschine, 869 mm breit..............

Yierschütziger schwerer Webstuhl mit Bundrad,

869 mm breit.........

Verstellbarer Baumstuhl ....

Meßmaschine für rohe Waren .

Meß- und Legmaschine ....

Zeugstrickmaschine.....

Schlichtkochapparat ....

Kardenschneidmaschine . .

Kardenbind- und Stanzmaschine Kettenbaum .

Sch er rahme

„ 500-00 „ 165-00

„ 700-00

„ 800-00

„ 680-00

„ 780-00

„ 680-00 „ 400-00 „ 1200-00 „ 1300-00 „ 1950-00 „ 1185-00 . „ 200-00 . „ 500-00

8-00

12,    9 6ellig

K 36-00 24-00 18-00

Bektometer

„    50-00

Knäuel Windmaschine für Schuhgarne, Strickgarne und Zwirn, auf

12

Spindeln

K 13-00    14-00    15-00

Knäuelwindmaschine für Bindfaden,

auf

K 2600-00    2900-00    3200-00

12 Spindeln

Zweischiffiger Hosenträgerstuhl

. „ 1500-00 mit Timmler . . . . „ 1550-00 mit Bottschem Jacquard für Knopflöcher „ 1760-00

Schlagstuhl für Handbetrieb mit Doppel-Jacquard . . K 93000 Basselissestuhl mit innerem Trittwerk ohne Jacquard „ 880‘00 mit Handbetrieb und Jacquard . . . „ 925-00 mit Dampfbetrieb und Jacquard . . ,, 1150-00

von K 1200-U0 bis „ 2500-00

Struppenstühle für leichte und ganz schwere Stiefelstruppen

Schuhstoffstuhl, einschifflig, mit Handbetrieb . . . „ 104000 „ mit Dampfbetrieb von

zweischifflig, mit Handbetrieb . „ mit Dampfbetrieb .

K 1140-00 bis „ 129000 „ 1550-00 „ 1650-00

„ 1210 00 „ 1320-00 „ 1400-00

Hosenträgerstuhl, einschifflig, mit Handbetrieb .

„ mit Dampfbetrieb zweischifflig, mit Handbetrieb .

Aufziehmaschine mit Kurbelrad oder ohne Geräusch „ 200-00

Spülmaschine für Nähmaschinenspulen,

ököpfig

K 520 00    860-00    1200-00

per Spindel „

18-00

Zwirnmaschine für gröbere Garne,

„    „ feine „

Zwirnmaschine für ganz grobe Garne,

Packpresse für Zwirne u. Strumpfgarne von K 140-00 bis „ 310-00

12-00

per Spindel „

25-00

Spulen- und Strickgarnhaspel für beliebige Umfänge

50 Spindeln

30

40

K 620-00

740-00

860-00

Schaf Wollspinner ei und Weberei.

Wolf . . . Abfallstauber

Mungoreißmaschine .......

Shoddyreißmaschine......

Endenreißmaschine.......

Endenöffner..........

Geßnersche Doppelrauhmaschine .

„ einfache Rauhmaschine Flockenmühle

. von K 1000-00 bis

„ 800-00 „ 790-00 „ 1200-00 „ 1200-00 „ 1200-00 „ 4000-00 „ 1700-00 „ 800-00 „ 400-00

Ein Satz Krempeln mit Beleg breit

790

1106

1264

1580 mm

K 4200-00    8000-00    9200-00    10000-00

Selfaktor à 360 Spindeln, 46 mm Teilung.....

46 „    „    .....

Mule-Jenny-Spinnmaschine, 46    „    „

à    240    300    360    Spindeln

K 1600-00 2Ü00-Ö0    3ÖOO-ÖO

à 500

. „ 5000-00 . „ 7200-00

Bobinoir à 60 Spindeln.........

K 1000-00 „    995-00

„    500-00

„ 1800-00 von K 120-00 bis „    200-00

......... 1200-00

........„    950-00

Spülmaschine für 40 Spindeln......

Kettelspulmaschine à 20 Gänge.....

Wechselstuhl mit Schaftmaschine, 17/4 breit

Handstuhl......

Schaltaufsatzstuhl . . .

Mechanischer Tuchstuhl

von K 1700-00 bis „ 2200-00 . „ 1150-00 . „    85-00

. „ 1950-00 . „    500-00

. „    240-00

. „    400-00

. „ 1200-00 . „    460-00

. .,    900-00

, „ 1000-00 , „ 1200-00 „ 800-00 von K 1300-00 bis „ 1700-00 „ „ 600-00 „ „ 800-00

.........., 1600-00

.........„    360-00

„ 1800-00 „    700-00

„ 12500-00 „ 3000-00 „ 600-00

Mechanischer Webstuhl mit eiserner Schaftmaschine, 10/4 breit

Einfacher mechanischer Webstuhl, 10/4 breit

Musterwebstuhl von Holz........

Schönheerscher Kraftstuhl, 10/4 breit . . .

Schleifmaschine.............

Schleifwalze..............

Waschmaschine.............

Stückwaschmaschine auf 12 Stücke ....

n    _    »2

W ollwaschmaschine.....

Schmale Scheiben walke . . .

Breite    „    ...

Zylinderwalke.......

Zentrifugalmaschine.....

Bürstmaschine.......

V entilator-W olltrockenmaschine Schmale Rauhmaschine . . .

Breite Rauhmaschine mit Dampfplatten . .

Ausbreit- und Bürstmaschine.......

Tuchtrockenmaschine mit Ofen und Zugehör Karbonisierapparat mit Ofen und Zugehör

Breite Longitudinalmaschine .... von K 1800-00 bis „ 2000-00

Schmale    „    ......

Davis’ Schmalschere .........

Rollenkalander mit 3 Walzen, 1 m breit .

Rähmmaschine mit Antrieb.......

Kettentrockenmaschine und Klopfmaschine

Peluchemaschine...........

Ratiniermaschine...........

„ 1100-00 „    900-00

Leimmaschine für doppelte Baumbreite Schweifmaschine für 400 Spulen . . .

Reservebaum............

Schweifbaum............

Spulenausschwingmaschine mit Pumpe

„ 5000-00 „ 10000-00 „ 1000-00 „ 2000-00 „ 1000-00 „ 4000-00 „ 1600-00 „ 100-00 „ 160-00 „ 800-00

Hydraulische Presse mit Pumpe . . von K 2800-00 bis „ 3200-00

Preßwagen ....

Großer Scherrahmen Nopp tisch ....

Zweifarbige Druckmaschine mit Trockenstuhl

von K 60-00 bis „

50-00 80-00 12-00

„ 8000-00

„ 1200-00 „ 1800-00 „ 160-00 .,    170-00

Schmale sechsfarb. Druckmasch. mit 17 Trockenplatten . „ 12000-00 Doppelte Farbmaschine . .

Eiserne Presse......

Hölzerne Spindelpresse . .

Meßmaschine mit Rollapparat

Teppichfabrikation.

Wolf...................

Streichgarnkarde mit Beleg.........

Heilmannsche Kämmaschine........

Strecke .................

Bandstrecke...............

Vorspinnmaschine, per Spindel.......

Spinn- und Zwirndrossel, per Spindel ....

Rollenspulmaschine............

Streichgarnspulmaschine, per Spindel ....

Schußspulmaschine, per Spindel......

Leinen- und Rollenspulmaschine, per Haspel .

Chenillenschneidemaschine.........

Große Schermaschine...........

Kleine    „    ...........

Aufbäummaschine.............

Levierstuhl................

Hölzerner Webstuhl mit Jacquardmaschine Mechanischer Stuhl für glatte Waren ....

Großer Smyrnastuhl............

Teppichstuhl mit Jacquard und Zugehör, fünfteilig . . . „

Derselbe, sechsteilig.................

Trocken- und Legmaschine..............

Meßmaschine....................

Kammgarnspinnerei.

Waschmaschine, komplett, selfecting.........

Liseuse.......................

Karde mit avant train, komplett...........

Schleifmaschine...................

Gill-Box mit 2 Köpfen ...............

Spulstrecke mit 10 Köpfen ohne Frottierung.....

Frotteurstrecke mit 8 Köpfen und Zählwerk......

Grobfrotteur mit 40 Kämmen, 40 Frotteuren, 40 Spulen

mit doppelter Aufwindung.............

Mittelfrotteur mit je 40 Kämmen, Frotteur, Spulen und

doppelter Aufwindung...............

Feinfrotteur mit 50 Kämmen, 50 Frotteurs und 100 konischen Spulen, einfache Aufwindung........

Selfaktorspindel, komplett, mit Nummernkontrollsystem Wolf, Fadenregulator System Moeckel, 43 mm Spindelteilung und Flügelzwirnmaschine, per Spindel .... Ringzwirnmaschine, per Spindel...........

800-00

2000-00

2600-00

240-00

1700-00

8-60

16-00

700-00

11-00

43-00

40-00

1700-00

1600-00

750-00

5200-00

1200-00

200-00

1000-00

1600-00

5000-00

5600-00

4600-00

600-00

„ 5300-00 „ 10000-00 „ 6000-00 „ 1200-00 „ 2200-00 „ 6300-00 ,. 5400-00

8000-00

7400-00

9400-00

16-00

18-00

Hanf-, Flachs- und Wergspinnerei.

Hanfreibe mit Steinen.....

Wurzelschneidemaschine .... Werkbeutelstuhl.......

5800-00 1140-00 1000-00

Wergöffner...................... 1800-00

Hanfbrechmaschine à 104 Walzen, 790 mm breit . . . „ 30000-00

1106 „

84

Eiserne Hechelmaschine mit Zugehör Schwingmaschine zu 4 Ständern . . Eiserner Wolf...........

. . „34000-00 . . „ 3250-00 . . „    300-00

. . „ 1600-00

Schüttelmaschine

K 1000-00

Wergkarde, 1-9 m Durchmesser, 1*9 m breit, mit Beleg . „ 14000-00 Flachs- und Hanfvorkarde, 1-58 m Durchmesser, D9 m

breit, mit Beleg..........

Flachs- und Hanffeinkarde mit Beleg .

Riffelbank.............

Auflegmaschine...........

Zugmaschine............

W ergvorspinnmaschine à 70 Spindeln, 7 Knöpfe 211 mm Spulen 211 „

237 „

„ 60

„60 „ 6 „ Wergdoubliermaschine à

2 Köpfe

„ 9400-00 ., 9600-00 „ 1100-00 „ 3400-00 „ 2800-00

„ 7800-00 ., 7200-00 „ 6900-00

K 3100-00    2500-00

Flachsdoubliermaschine à 3 Köpfe » 2 „ 3 „ 3 » 2 „ 3 „ 3 „ 3 „ 3 „ 2

. „ 3800-00 . „ 2900-00 . „ 2700-00 . „ 2600-00 . „ 2000-00 . „ 2400-00 .    2600-00

„ 2800-00 „ 3000-00 „ 1800-00 „ 2000-00

„ 9600-00

Dieselbe à 60 Spindeln, 6 Köpfe, 211 mm Spulen . . . „ 8000-00

.    7400-00

„ 6400-00 30-00 28-00 27-00 24-00 „    900-00

40U-00 „ 1000-00 „ 200-00 .,    150-00

36-00 , 1200-00 „ 61-00 „    760-00

„    780-00

50-00

Vordoubliermaschine

Bänder

„ 12

»    4    „    ......

9    ß

n    n " n u »    ......

Flachsvorspinnmaschine à 70 Spindeln, 7 Köpfe, 211 mm Spulen......................

„ 56

211 „

„ . „ 50    „    6    „    211 „    „    „

Feinspinnmaschine, 3 engl. Zoll Spindelteilung, per Spindel „ Dieselbe 2³/₄ engl. Zoll Spindelteilung, per Spindel . . . „

2/2 „

„    2V₄    „

Gillmaschine...........

Doppelter Haspel mit Eisengestell . .

Eiserne Garnpresse........

Ventilator (Exhaustor).......

Doppelhechelständer mit Zugehör . .

Spülmaschine, per Spindel.....

Zettelmaschine und Spulrahmen . . Schußspulmaschine, per Spindel . . Bäummaschine und Einsprengmaschine Meßmaschine...........

Garnbaum

Hanf-, flachs- und Wergweberei.

Mechanischer Sackwebstuhl, 737 mm breit, 2schäftig . . „    500-00

»    „    787 „

Mechanischer Webstuhl für schwere Leinen, breit in mm 1067

per Stück K 460-00    440-00    420-00

. „    550-00

914

762

Mechanischer Webstuhl für leichte Leinen, breit in mm

1067

914

per Stück K 230-00    220-00

Mechanischer Webstuhl für Leinendamast, 991 mm breit

(39 engl. Zoll), lOschäftige Schaftmaschine......

Mechanischer Webstuhl mit Jacquard bis 100 Nadeln . . „    700-00

Kalander mit 3 Walzen für Heiß- und Kalt-

K 510-00

Kalandrien

Handwebstühle voa Eisen (Jacquardmaschinen), samt Zubehör :

a) engl. Schaftmaschine à Platinen 15

„ 3960-00

306    408    612

K 80-00 180-00 230-00 310-00 b) franz. Patent à Platinen 880    1320    1760

kToO-OO 240-00 280-00

Handwebstühle von Holz (Jacquardmaschinen), samt Zubehör :

204er 306er    408er    510er    612er    880er

K 32-00    36-00    44-00    56-00    66-00    84-00

„    —    70-00    86-00    108-00    130-00    164-00

140-00

«) einfache

b)    doppelte

c)    dreizusammengeb. „

Hölzerner Leinwandstuhl mit Schützen und Sperrute:

a) bis zur Breite von m P20 = Wiener Ellen

248-00

2-00    2-40    3-00

l¹/.    2V,    3    3³/₄

K    42-00    70-00    85-00    100-00

b)    für Handtücher K 50‘00, für Servietten K 60-00

c)    für Tücher von 8/4    10/4    12/4    14/4    16/4    20/4 Breite

K 88-00    100-00    114-00    130-00    142-00    208-00

Handwebereivorrichtung für Damast, per Gang . K 0-76 bis K „    „ Jacquard    . . „ 0⁻88 „ „

Musterkarten (Dessin), per Karte oder Latz von 204 bis 1760 Platinen

0-84

0-96

von K 0-02 „ „ Blätter für 40 Faden oder 20 Rohre, per Gang . ... „ Yorzeuge, per Gang..................

0-04

0-09

0-11

Bleicherei, Appretur, Färberei und Druckerei.

„ 7C0O-00

„ Hochdruckbleichkessel, samt Zug für 300 kg Ware „ 6000-00

Eiserner Bleichkessel für 1250 kg Waren

n    n    r>

mit Luftpumpe und Zugehör . . .

Eiserner Garnkochapparat.....

Kleiner Bleichkessel zum Garnkochen

„    „ 750 „

. „ 13000-00 . „ 2800-00 . „ 600-00 . „ 4000-00

Kochapparat

Hölzerner Bleichbottich mit Durchzugsvorrichtung . . . „    400⁻00

Clapeaux mit Rückzug . . .

Kalkclapeaux mit 3 Walzen .

Clapeaux-Waschmaschine . .

Quetschmaschine mit 2 Walzen Garnwaschmaschine.....

Stückwaschmaschine mit 2 Walzen . . . Eiserne Waschmaschine mit Holzkämmen Deutsche Walke zu 16 Kämmen . . . .

. „ 1800-CO . „ 600-00 . „ 3800-00 . „ 2000-00 . „    900-00

. „ 2000-00 . „ 1000-00 . „ 4800-00

von    K    36000    bis    „    900-00

Inländisches Waschhämmerpaar mit Gestell und Röhren K 600-00 Schmale Einspritzmaschine Breite Einspritzmaschine . . .

Stärkmaschine kleiner Gattung „    größter    Gattung

Hölzerne Seifmaschine ....

Chlormaschine......

Säuremaschine......

Kalkmaschine.......

Stärk- und Appretiermaschine Friktionsstärkemaschine . . .

Breite Waschmaschine mit 3 Waschkästen

........„    1400-00

........„    1600-00

......• . „ 2600-00

........„    900-00

.......... 1000-00

........„    1030-00

von    K 1000-00    bis    „    1700-00

„    600-00

„    6000-00

Streckmaschine

„ 2400-00 von    K 1400-00    bis    „    1700-00

Hydroextrakteur 0-65 m Durchmesser...... ... „ 1200-00

„    0-83    „    „     „    1600-00'

„    1-0    „    „     „    1940-00

„    1-2    n>    „     „    2400-00

Appretierstuhl mit Messingwalzen...........„    500-00

Trockenmaschine    mit    9 Kupfertrommeln.......„    11400-00

„    „    12 Zylindern von Eisen.....„ 7700-00

Kluppenmaschine    mit    Trockenapparat    und    Exhaustor    .    ,,    2700"00

........ 2950-C0

........ 1400-00

von K 500-00 bis „ 1000-00

........ 400-00

........ 300-00

600-00

Kluppenrauhmaschine Ausbreitmaschine . .

Aufdockstuhl . . .

Ware ndämpfapparat Chlormühle ....

Friktionsmangel mit 2 Walzen und Dampfmaschine . . „ Wassermangel für weiße Ware, 48 engl. Zoll breit . . . „ 10600-00

Friktions- und Stärkemangel, 1-31 m breit......„ 2000-00

Dampfkalander mit 2 Walzen .... von K 7600-00 bis „ 8800-00 Große Wasserkalander à 6 Walzen, mit Dampfmaschine . „ 20000-00

Kleine

o

11    ii    n u ii    •    •

Glanzkalander à 2 Walzen......

Moirekalander „2    „    ......

Kalander für weiße Ware, 1-31 m breit Beatlemaschine...........

. von K 4000-00 bis „ 6000-00 „    1200-00

„ 40000-00 „    2000-00

„ 11700-00 „    3600-00

Große Holzmangel, 9-48 m lang, mit Getriebe Kleine

„    20000-00

___    „    mit    Getriebe...........„    4000-00

Hydraulische Presse mit Pumpe auf 300 Atmosphären . „ 4250-00

Meß- und Legmaschine Meßrahmen.....

von    K    1300-00    bis    .,    1900-00

„    „    30-00    „    „    60-00

Eiserner Stab . -.........

Kluppenspannmaschine für Organtin Eiserne Warenpresse mit Kupferplatten und Zugehör . . „ 1400-00

Farbreibmaschine....... . von K lOO'UO an bis „ 1000-00

„    900-00

„ 2000-00 „ 7000-00 „    700-00

„    300-00

„    190-00

300-00 „    500-00

70-00

........„    3200-00

Farbholzhobel...........

Farbkochapparat mit 4 Kesseln . . . Dampffarbkochapparat mit 12 Kesseln Farbquetsche mit laufendem Steine .

Indigomühle........• . .

Farbküppe mit Reif und Aufzug . .

Farbmaschine mit Zugehör.....

Farbkufe mit Haspel.......

........K    14000-00

......... 12000-00

........ 540-00

........„    1500-00

......... 2080-00

von    K 3800-00    bis „    4200-00

........„    6000 00

...    •....„    7200-00

3farbig

K 4000-00 6000-00 9300-00 800-00 1200-00    1600-00

Buffing- und Blueing-Maschine Orangier- und Grünmaschine .

Farbmaschine mit Gußgestelle Schwarzfarbemaschine ....

Dreikastige Graufärbemaschine Zweifarbige Perrotine ....

Dreifarbige    „    ....

Yierfarbige    „    ....

Druckmaschinen (Rouleaux)

Die Maschine allein montiert extra dazu 1 Dampfmaschine, mehr „ extra f. Mansarden u. Trockenplatten „ 3600-00    3800-00    4100-00

8farbig

Druckmaschine (Rouleaux)

Die Maschine allein montiert

1-

2-

4-

5-

K10800-00 12000-00 18000-00 extra dazu 1 Dampfmaschine, mehr „ 2000-00 2400-00 3000-00 extra f. Mansarden u. Trockenplatten „ 4400-00 4600-00 5000-00

........K    6000-00

........„    3000-00

........„ 1100-00

........„    400-00

........„ 600-00

von K 600-00 bis „    800-00

1200-00 1500-00 1200-00 2000-00 800-00 300-00 1200-00 360-00 500-00

Pantograph . Graviermaschine

Große Molettendrehbank Kleine    „

Molettenpresse .... Radiermaschine ....

Gravier- und Molettierstuhl..............

Schermaschine mit Bürstenvorrichtung von K 1100*00 bis „

„    „ 900-00 „ „

Kleine Walzenaufpreßmaschine . . . Große    „    ...

Kautschukreibmaschine.....

Kautschukstreichmaschine . Holzfräse für Druckermodel Gußeiserner Dampfklebetisch

Aufrollstuhl.......

Gassengmaschine auf 42

36

22 Flammen

K 4000-00    3600-00    2800-00

Keimsche A.ppreturmaschine mit Spannrahmen 20 m lang „ Trockenapparat mit Rohrleitung und

19200-00

13

14

16 Dampfplatten

5800-00    7600-00    10800-00

Papier- und Holzstoffabrikation und Konfektion.

von K 800-00 bis „

Hadernschneider.....

Hadernstauber.....

Staubventilator.....

Donkinsscher Hadernkocher Rotierender Hadernkocher für 1000 kg Füllung von

K 4800-00 bis „

1700-00

2000-00

540-00

5600-00

Zylinderhadernkocher für 600 kg Füllung

Kugelhadernkocher..........

Kugelförmiger Laugenkessel......

Beweglicher Ablauftisch zu Kocher . . .

Chlorwasserpumpe ..........

Chlormühle..............

Chlorkalkapparat........ . . .

5600-00

8000-00

4100-00

2400-00

400-00

700-00

850-00

600-00

Chlorbleichkasten aus Zement

von K 3200-00 bis „

Doppelpumpwerk.........

Kupferner Leimkessel mit Eisenschale Bleichholländer mit Bleifütterung . .

Mischholländer mit Kupferfütterung Eiserner Halbzeug- oder Ganzzeugholländer mit Zugehör

von K 3400-00 bis „

540-00

8000-00

1280-00

2640-00

3800-00

Eiserner Ganzzeugholländer für 300 kg Inhalt.....„

Ganz- oder Halbzeugholländer mit Holztrog und Armatur

von K 2800-00 bis „

5000-00

7000-00

Hölzerne Rührbütten mit Antrieb..........,,

Feuchtmaschine...................„

Kollergang mit 1 Boden- u. 2 Laufersteinen und Antrieb

von K 3200-00 bis „

3000-00

800-00

2500-00

Steinerne Ganzzeugbütten mit Rührwerk.......„

Filzwaschmaschine von Holz.........•    . . . „

Schleifwerk für Holländermesser, . . . von K 200⁻00 bis „

Egouteur......................„

Kompl. Papiermaschine m. Dampfmaschine u. Fundament auf 1-90    1-69    1-58    1-53    P42    1-26    1-11 m Breite

3600-00

2650-00

300-00

500-00

200-00

K 80000 76000 72000 65000 55000 50000 42000

K 4000-00 „ 10000-00

„ 12000-00 „ 12400-00

Pappmaschine mit Zugehör.............

Pappendeckelmaschine mit Zugehör..........

Bischöflicher Rollapparat mit lOpferdekräftiger Dampfmaschine und Zugehör ..............

Rolling- und Rippingmaschine für Rollpapiere.....

Querschneidemaschine für 0 95    P53 m breit

K 1400-00 3000-00

Handquerschneidemaschine für

1-26    P37 m breit

Rießbeschneidmaschine . . Papierschneidmaschine für

K 2500-00 2850-00

0-95    0-63 m breit

„    360-00

Satiniermaschine

0-9

K 980-00 680-00

0’68 m breit

K 2400-00 1200-00

Rollkalander mit

9 Walzen

K 19500-00 28000-00

Kalander, 5 Walzen, breit

1-26

1-11 m

K 8000-00 6000-00

Kalander, 3 Walzen, breit    1-11    0-95    0-84 m

K 4200-00 3600-00 2800-00 Kalander, 2 Walzen, breit    1-32    P05 m

K 4400-00 3400-00

von K 5000-00 bis 7500-00 von K 4400-00 bis 6000-00

Hydraulische Presse und Pumpe auf kg Druck 500000

300000—400000

Eiserne Spindelpackpresse Hölzerne Spindelpackpresse

Häckselschneidmaschine..........

K 70000 „ 2600-00 „    500-00

„    300-00

„ 600-00 „ 2400-00 „ 1600-00 „ 6700-00 „ 1000-00

., 1700-00 „    920-00

„ 600-00 „    360-00

„ 1300-00 „ 3600-00 „ 2500-00

„ 6900-00 „ 1600-00 520-00

„ 220-00 „    950-00

., 2625-00 „    525-00

„ 2000-00

Strohstoffraffineur.............

Strohputzmaschine............

Steinkran ................

Stoffpumpe................

Bleichholländer für Strohstoff.......

Stoffsortiermaschine............

Zylinder-Strohkochapparat.........

Strohaufzug...............

Strohpapiermaschine, breit 1-32    P21 m

K 4450-00 3600-00

Rindenschälmaschinen................

Holzspaltmaschinen.................

Asthohrmaschinen..................

Holzschneidmaschinen................

Holzmühlen....................

Gußeiserne Holzdämpfer..........

Holzschleifmaschine mit großem Schleifstein......

Horizontaler Defibreur mit 8 Bremsen, 3 Sortierzylindern

und 1 Raffineur, samt Steinen...........

Stuhlung dazu...................

Reservezylinder ...    ...............

.........„ 8700-00

.......... 2000-00

.    von K    200-00    bis    „    400-00

.......... 200-00

......... 3200-00

......... 2400-00

.    . K 1600-00    bis    „    1800-00

......... 150-00

....... „ 1020-00

.......... 260-00

......... 170-00

......... 3600-00

.    . . K    440-00    bis    „    600-00

150 cm breit

Vertikaler Defibreur mit 5 Bremsen, 5 Sortierzylindern und 1 Raffineur, samt Steinen . .

Stuhlung dazu..........

Defibreurstein...........

Schleifstein, großer K 400-00, kleiner Großer Schleifapparat à 16 Pressen .

Kleiner    „    .......

Raffineur.............

Raffineurstein...........

Große Wasserpumpe........

Zirkularsäge mit Holztisch .....

Steinkran ............

Preßmaschine (Stoffpresse).....

127

Sortierapparat . . .

Langsiebmaschine mit\

Trockenapparat / K 6500-00    19000-00

Siebtrommel................

Schüttelwerk . ...............

Pappenmaschine mit Zugehör........

Pappenzylinder...............

Pappdeckelpresse von Eisen von Holz K 1150-00    620-00

Satiniermaschine mit 2 Walzen, 0-79 m breit Balancierstanzmaschine, kleine große

K 260-00 330-00

.    „    260-00

.    „    200-00

.    „    600-00

Kleine Exzenterpresse......

Prägemaschine.........

Typendruckmaschine mit Typen Rändermaschine, große kleine

K 240-00    100-00

Schneidmaschine, 047 m breit

. K 300-00 . „    290-00

. „    31000

Wertheim

„    440-00

„ 60-00 „    300-00

„    840-00

„ 1600-00 „ 70-00 „ 1200-00

Deckelschere........

Französische Perforiermaschine Kuvertstanzmaschine Wilhelmi

K 450-00    500-00

Briefkuvertpresse . . .

Kuverteisen......

Falzmaschine......

Große Stanzmaschine . . Große Zuschneidmaschine Gummiermaschine . . . . Exhaustor.......

Buchdruckereimaschinen.

„ 4400-00 „ 4825-00 „ 5250-00 „ 6200-00

„ 9600-00 „ 11500-00

„ 5700-00

Einfache Schnellpressen :

487 mm bei 737 mm Schriftsatz.........

527 „    „ 790 „    „    .........

579 „    „ 843 „    „    .........

632 „    „ 948 „    „    .........

Doppel- oder Zeitungsmaschinen mit 2 Druckzylindern:

527 mm bei 843 mm Schriftsatz.........

606 „    „ 948 „    „    .........

. „    835-00

. „ 1045-00 . „ 1100-00 . „ 1150-00 . „ 1100-00

„    mit Vor- und Rückwärtsbewegung . . „ 1250-00

Glatt- oder Packpressen, 632/948 mm.......... 1100-00

Schnelldrucksteinpresse, 527/790 mm Stein......„    6800-00

Verbesserte Hagger- und Washington-Pressen:

316 mm bis 474 mm Tiegelgröße.........

500 „    „ 685 „    „    .........

533 „    „ 737 „    „    .........

632 „    „ 790 „    „    .........

Satinierwalzwerke, 685 mm breit..........

Spodium-, Seifen-, Glyzerin- und Erdwachsfabrikation.

Hydraulische Kaltpresse mit Pumpe.........

. . von K 9500-00 bis „ 16000-00 1000 kg Füllung

Hydraulische Warmpresse mit Pumpe auf 200000 kg

Druck .........

Destillationsapparat für 500

K 5600-00 6000-00

„ 2600-00 „ 2000-00

Duplikator für 750 kg Füllung . . .

Überhitzungsapparat........

Robertscher Verdampfungsapparat mit 46 qm Fläche . . „ 7800-00

Derselbe mit 20-6 qm Fläche.............„    3200-00

Eiserner Äscher, 2'53 X 2-53 m............„ 1130-00

Komplette Filterpresse mit Platten..........„    2400-00

Kompletter Auslaugeapparat.............„    6000-00

Hydraulische Residupresse mit Pumpe ........„    2600-00

Verseifungsapparat (Autoglaph)............„    14000-00

Petroleumüberhitzungsapparat............„    500-00

Schattenscher Spodiumofen.............„    1000-00

Spodiummühle...................„    200-00

Spodiumwaschtrommel................„    800-00

Spodiumofen....................„    2000-00

Knochenbrechmaschine ...............„    1200-00

Pochwerk von Eisen..........

„ mit Holzgestell.......

Spodiumdarre, 36 qm.........

Gußeiserne Seifenform.........

Schneidtisch mit 12 Rahmen......

Seifenschneidmaschine mit 24 Rahmen

Gußmaschine mit Dochtkasten.....

Kerzenrollmaschine..........

Kerzenspitzmaschine..........

Kerzenbohrmaschine .........

Doppelte Wandelmassegießpumpe . . . .

Fettsäurepumpe............

Talgpumpe..............

Glyzerinpumpe............

Seifenpumpe.............

/.

PPP

2500-00

1850-00

430-00

350-00

260-00

200-00

1400-00

380-00

180-00

300-00

800-00

300-00

900-00

300-00

450-00

Mehlmüllerei.

Kleine Wasser- und Dampfkunstmühlen.

K 2400-00 300-00 „    240-00

„    360-00

„    210-00

160-00

.......... 240-00

........... 120-00

..........„    340-00

. . von K 320-00 bis „    480-00

.......... 400-00

.......... 240-00

........... 340-00

.......... 150-00

..........„    80-00

..........„    520-00

Weizenschälmaschine......

Dunstkoppmaschine.......

Zweifacher Dunstaufzug, 7-5 m hoch Dunstsortierzylinder, bespannt . .

Dunstzylinder, bespannt.....

von K 100-00 bis „

Koppzylinder..........

Sägeblattstauber........

Schrollenzylinder........

Hochschrotzylinder.......

Vorschrotzylinder, bespannt

Schrotzylinder, bespannt.....

Fruchtaufzug..........

Stäuber............

Weizenaufzug .........

Weizenzylinder.........

Weizen Waschmaschine.......

„    1500-00

„    275-00

........„ 210-00

........ 125-00

......... 160-00

......... 280-00

........ 400-00

.......... 110-00

........ 85-00

50-00

......... 20-00

......... 420-00

......... 80-00

von K 80-00 bis „    100-00

......... 60-00

Kompletter Mahlgang samt französischen Steinen von 1-11 m Durchmesser .

Mühlstuhl dazu ....

Schneckentransporteur .

Beutelkasten, komplett Zweifacher Mehlaufzug Mehlzylinder, bespannt Sortierzylinder, bespannt Dreifache Putzmaschine Zweifache    „

Dreifacher Sauberer . .

Zweifacher „    . .

Dreifacher Grießaufzug Zweifacher    „

Ventilator......

Mühlgosse......

Becherwerk mit Rohr und Zugehör, per 1 m Länge . . „

Dreifache Maschinengosse „ Grießputzmaschine Komplette Gerstenkopperei .

.........K    48-00

.......... 210-00

.......... 4000-00

von    K    1000-00    bis „    1600-00

„    „    600-00    „    .,    1600-00

......... „    1000-00

Gerstenschneidmaschine . .

Holländer........

Gerstenaufzug......

Komplette Einrichtung einer automatischen Hochmühle auf 8 Waggon Leistung per Tag.

Kesselhaus.

.    „    5108-00

.    „    2800-00

.    „    6800-00

.    „    2137-00

3 Stück Tischbein-Dampfkesseln mit Überhitzern, je 93 qm Heizfläche, 8-5 Atmosphären Spannung . . . K 43875-00 Einmauerung der Kesseln . . .

2 Stück liegende Dampfpumpen 1    „ Wasserreinigungsapparat

Rohrleitungen........

Maschinenhaus.

1 Stück Kondensations-Compound-Dampfmaschine, 600 und 900 mm Zylinderdurchmesser, 1100 mm Hub . „ 50820-00

1 Stück stehende Plungerpumpe 1    „ hegende    „

Rohrleitungen........

„    1580-00

„    3400-00

„    4340-00

Kopperei.

1 Stück Schrotstuhl Nr. 8.........

„ Schälmaschinen „Besser“ Nr. 1 . . . „    „    „Rentabel“ Nr. 3 .

„ Getreidebürstmaschinen Nr. 3 . . .

„ Mayer-Trieure Nr. 3........

„ Nachlesetrieur, Patent Heid . . . . „ Dreiwindtarar...........

11

11

„ Kleinweizentarar.........

„ „Chronos“, autom. Wage......

„ Spitzzylinder............

„ Sortiermaschinen samt Rundzylinder .

„ Massenschlauchfilter.........

„ Ventilatoren............

„ diverse Aufzüge...........

5?

li

il

11

2040-00

2550-00

5820-00

3170-00

3780-00

500-00

640-00

500-00

176-00

1254-00

840-00

2100-00

3960-00

400-00

2360-00

Mühle.

„ 20400-00 „ 14400-00 2830-00 „    9525-00

„ 16260-00 .,    2230-00

„    5276-00

10 komplette Mahlgänge mit 48" Durchmesser Laferté . „ 16400-00 10 Stück Schrotstühle Nr. 8 .

Nr. 9

Schrotstuhl Nr. A ²2/80 Ausmahlstühle Nr. 31 „    Nr.    34

Gurtentransporteur . ,

Transportschnecken . .

51    Stück    diverse Aufzüge

3    „    Schlittenaufzüge

5    „    Mehlsortierzylinder

4    „

8    „    Zentrifugalsichter

Transport . . K 238271-00

......„ 29720-00

2010-00 3225-00 3050-00 9520-00 2040-00 3300-00 2010-00 2580-00 770-00 6260-00 6110-00 3300-00 2770-00 2860-00 3036-00 3300-00 6464-00 3540-00 1616000 „    3700-00

„    124000

„    1870-00

'03 -J H c P li

Hydrantenleitung . . . Transmissionen . . . . Seile und Riemen _ . .

Holz arbeiten.....

Elektrische Beleuchtung

Diverse.

..........„    3164-00

......kg 70693 „ 48125-00

..........„    20830-00

..........„    29360-00

......... . „    6580-00

im Gesamtwerte von K 465165-00

Komplette Einrichtung einer automatischen Hochmühle auf 24 Waggon Leistung per Tag.

Kesselhaus.

4 Stück Tischbein-Dampfkessel, 12 Atmosphären Spannung, 163-90 qm Heizfläche samt Einmauerung

komplett....................

1 Stück Wassermeßapparat............

1    „ Wasserreinigungsapparat..........

Rohrleitung....................

K 100000-00 „    400-00

„ 10600-00 „    25000-00

Maschinenhaus.

1 Stück Kondens-Triplex-Expansions-Dampfmaschine, 850 HP....................

„ 122475-00

Kopperei.

7 Stück Transportschnecken . .

„ komplette Spitzgänge . .

„ Raden- und Wickentrieure „ Dreiwindtarare.....

03

11

11

11

11

2800-00

7180-00

2000-00

4200-00

18

12

9 Stück Fruchtputzmaschinen, „Fischer“

Bürstmaschine . . . doppelte Sortiersiebe Nachlesetrieur . . .

Trieure Nr. 3, „Mayer“ ... Trieure, Patent „Heid“ ....

Windflügel..........

Staub- und Spitzplansichter . . „Chronos“, Getreidewage . . .

Massenschlauchfilter.....

„Rentabel“-Schälmaschinen . .

Staubzylinder........

Schollenabsauberer......

Kleinweizentrieur ......

diverse Aufzüge.......

„Progreß“

Transport . . K    274655-00

„    15100 00

„    2300-00

„    850-00

„    4550-00

„    450-00

„    1200-00

„    6700-00

„    1320-00

„    1200-00

„    4200-00

„    1800-00

„    13000-00

„    3400-00

„    1300-00

„    300-00

„    400-00

8000-00

Mühle.

17

16

5 Stück Gurtentransporteure..........

„ komplette Mahlgänge, 48" Durchmesser .

„ Transportschnecken..........

„ Kleiepackmaschinen ..........

„ komb. Walzenstuhl Nr. 2/7......•

„    Schrotstühle Nr. 8..........

„    Schrotstuhl Nr. 8 a..........

„ Schrotstühle Nr. 9 h.........

n    n    »    B5 &..........

„    Auflösstuhl    Nr.    9f..........

„    Schrotstühle    Nr.    33..........

»    »    „    C 26/ioo......

„ Schrotstuhl Nr. C ²⁶/so........

„ Schrotstühle Nr. 35..........

„ Auflösstühle Nr. D 25/₁₀₀    .......

„ Auflösstuhl Nr. D ²5/₈₀    ........

„ Ausmahlstühle Nr. F 30J₆₀......

„ Bl.........

31

20

17

Windflügel Detacheure

Massenschlauchfilter.....

„Zyklon“-Staubsammler . . . . Grieß- und Dunstputzmaschinen

Grießsortierplansichter.....

Fruchtsortiermaschine.....

GO CO

32

111

Mahlplansichter......

Kleinweizenschrotplansichter

Auflösplansichter.....

Zentrifugalsichter.....

Vorzylinder........

diverse Aufzüge......

Schlittenaufzüge.....

.    „    13440-00

. „    45460-00

. „    47850-00

. „    4500-00

. „ 1680-00 . „    7200-00

. „    2400-00

. „    8400-00

.    „    26000-00

. „    3200-00

. „ 8800-00 .    „    16800-00

.    „    3400-00

.    „    15600-00

. „ 8000-00 .    „    3200-00

.    „    28000-00

-    „    55760-00

.    „    3200-00

.    „    1800-00

. „    10400-00

.    „    1640-00

. „    80760-00

. „    69800-00

.    „    1760-00

. „    58100-00

. „    30540-00

.    „    9600-00

, „    43450-00

„    650-00

„    66370-00

„    3600-00

Mehlmischerei.

Transport . . K 1022085-00

7 Stück Transportschnecken.....

Sackrüttelmaschinen.....

Lieferwalzen und Mehlfaßrohre

Mehlmischkammern.....

Ventilator.........

Sackstaubermaschine ....

Massenschlauchfilter.....

Absauberer.........

Sackwender.........

diverse Aufzüge.......

24

12

3400-00

21600-00

3600-00

4250-00

200-00

650-00

1040-00

260-00

40-00

10800-00

Diverse.

Hydrantenleitung . . . Transmissionen . . . . Riemen und Seile . . .

Holzarbeiten.....

Elektrische Beleuchtung

..........„    10340-00

.....kg 236970 „ 159600-00

..........„    52500-00

..........„    104200-00

..........„ 8060-00

im Gesamtwerte von K 1402625-00

Lederfabrikation.

Gär- and Staubgefäße aus Eichenholz, ver-

Einweich

tieft, per 1 hl Inhalt . Säurenpumpen aus Metall Walk

8-50

500-00

Wasch- und Schmierfässer für Riemenbetrieb

von K 6CXHXJ bis „ Lederausstoß-und Auswaschmaschine, „System Fitzheury“ „

„System Tourin“ „

»

Saugwalzmaschine Fettkochkessel (Duplikator) von Kupfer, für Dampfheizung

von K 300-00 bis „

Karraramarmortafeln .... per Stück von K 60⁻00 bis „ „Viktoria“, Lederausstoß-, Glänz-, Chagrinier- und Walzmaschine .................■    „

800-00

1800-00

2800-00

2500-00

600-00

200-00

Ri emen schiftmaschine

von K 700-00 bis „ Riemen- und Crouponstreckmaschine von K 800⁻00 bis „ Riemenplättmaschine . .

Riemenschneidmaschine Riemenputzmaschine . .

Riemenaufwickel-Apparat Riemenstreckmaschine .

Crouponteilmaschine Peitschenrollmaschine .

Kordelschnur-Apparat .

von K 400-00 bis „

von 160-00 bis „

1200-00

1000-00

1100-00

600-00

560-00

1300-00

240-00

1080-00

360-00

440-00

320-00

Spiritus br ennerei.

Eiserne Kartoffelquetschmaschine . . .

Kompletter Coffeyscher Destillierapparat Kompletter Patent-Kühlapparat ....

Kompletter eiserner Maischapparat mit Rührwerk . . . „ 5500-00 Maischpumpe....................

„    300-00

„ 30000-00 „ 7200-00

Komplette Darre mit Eisenstäben und Drahtgitter, per 1 qm

28-00 „ 1680-00 „    240-00

„    320-00

„ 160-00 „ 10000-00 „ 5200-00 „ 880-00 „    300-00

„ 2400-00 „    165-00

8-85

Darrfläche....................

Rektifikation aus 3 Teller und 1 Rektifikator.....

Stumpescher Meßapparat...............

Vormaischpumpe..................

Schlämpepumpe...................

Doppelter Pistoriusscher Brennapparat........

Rektifikationsapparat................

Kupfernes Montejus.................

Eisernes    „    .................

Malzdarre.....................

Spirituspumpe...................

Eichene Bottiche, per hl...............

„ 5000-00 „ 1160-00

Komplette dreigängige Brennereimahlmühle mit allem Zugehör ......................

Destillierapparat mit Kühlschlange..........

Einrichtung einer landwirtschaftlichen Brennerei für eine Spirituserzeugung von 7 hl per Tag.

Bouilleur-Dampfkessel für 5 Atmosph. Überdruck, 40 qm

Heizfläche mit 2 Unterkesseln, 5700 kg.......

Gesetzliche Sicherheitsarmatur hiezu.........

„ 3192-00 „    300-00

310-00

Komplette Feuerungsgarnitur hiezu..........

Liegende Dampfmaschine von 230 mm Zylinderdiameter,

500 mm Hub, von 10 bis 12 HP st. Speisepumpe kompl. „ 2600-00

400-00

Kaltwasserpumpe für den ganzen Bedarf ausreichend . . „    700-00

Dämpfer mit kurzer Zarge und langem Konus für 30 hl Inhalt

Speisevorwärmer

Komplette Armatur hiezu..............

Vormaisch- und Kühlbottich mit Rührwerk, Kühlrohren,

für 24 hl Füllung und 36 hl Inhalt........

Kartoffelwaschmaschine mit Eisentrog und Steinabsonderer „ Kapselelevator bis 7 m Trommelentfernung st. Ketten „

Exhaustor mit Maischverteiler.....•......

Dunstschlauch aus Eisenblech bis 9 m hoch......

Metallschieber zum Ablassen der Maische.......

Differential-Malzquetsche...............

Destillierapparat bestehend aus einem Kocher aus 3” starken Lerchenbaumpfosten, samt den nötigen Ventilen, Mannloch, Geistrohr, Ablaßschuber, einem Doppelrektifikator, einer Rektifikationskolonne, den Defleg-mationsbecken und einem gesetzlich vorgeschriebenen

Kühler......................

Plungerpumpe für saure Maische, von Metall.....

„    920-00

„    300-00

„ 2800-00 900-00 600-00 160-00 190-00 130-00 „    560-00

„ 5400-00 „    700-00

Eventuell.

....... „    900-00

Transport . . K 27462-00

Kontinuierlicher Destillierapparat mit einer kupfernen Maisch- und einer kupfernen Rektifikationskolonne, Fundamentplatten, kupfernen Deflegmatoren, Kühler mit Eisenmantel für 10 hl Maischabtrieb per Stunde „ 6400-00 Dampfmaischpumpe hiezu

Transport . . K 27462-00 600-00

720-00

760-00

3900-00

1200-00

1680-00

3380-00

1280-00

240-00

700-00

900-00

2400-00

2200-00

600-00

1200-00

Zusammen . . K 49222-00

Bierbrauerei.

Komplette maschinelle Einrichtung für eine Brauereianlage von 30000 hl jährlicher Produktion und bei einem Sud von 100 hl.

a) Motoren.

Zwei Dampfkessel mit Bouilleurs à 25 HP, auf 5 Atmosphären Spannung, aus prima steirischen Blechen ; Gewicht eines Kessels zirka 6300 kg, zusammen

12600 kg schwer.....•......

Zwei komplette gesetzliche Armaturen dazu Zwei komplette Feuergarnituren, bestehend aus Feuertürrahmen, Feuertüren mit Schutzplatten, Rostträgern, geschlitzten Patentroststäben, Aschfall-Verschlußklappe, Rauchklappe und Kettenrollen etc. à zirka 1300 kg,

zusammen 2600 kg schwer.............

Eine Dampfmaschine horizontaler Konstruktion, 20 HP, mit Porterschem Regulator, Speisepumpe, variabler Meyerscher Expansion, Schwungrad und der kompletten

Verankerung...................

An nötiger Transmission bestehend aus gedrehten Wellen Ia Eisen, Rädern, Riemenscheiben, Kupplungen, Lagern mit Bronzeeinlagen, Schrauben etc. ohne Riemen zirka

8800 kg schwer..................

Ein Speisewasser-Vorwärmer mit indirekter Heizung und

kompletter Armatur................

Eine Kaltwasserpumpe mit Räderantrieb für eine Leistung von 30 hl per Stunde...............

7560-00

1000-00

1040-00

5400-00

7040-00

700-00

1440-00

Transport K 24180-00

b) Sudhanseinrichtung.

Ein Kaltwasserreservoir, 3 m Durchmesser, 2 m hoch,

zirka 1250 kg schwer...............

Ein Vorwärmer für Sudhauswasser, 1-4 m Durchmesser,

3 m hoch, mit 600 mm Flammenrohr, aus steirischen

Blechen, zirka 1450 kg schwer...........

Ein eiserner Maischbottich, 3-2 m Durchmesser, 2 m Höhe, die Bleche stumpf gestoßen, außen mit Deckschienen, innen glatt, steirische Bleche, zirka 1300 kg schwer . „ 1200-00 Eine eiserne runde Maischpfanne, 2‘75 m oberen Durchmesser, 0-95 m Höhe, ohne Boden, innen glatt, zirka

900 kg schwer..................

Ein eiserner Läuterbottich, 3⁻5 m Durchmesser, 1-5 m hoch, die Bleche stumpf gestoßen, außen mit Deckschienen, innen ganz glatt, steirische Bleche, zirka 1360 kg schwer „ 1250-00 Einen kupfernen Boden zur Maischpfanne, aus Ia russischem Kupfer, zirka 730 kg schwer.........

Eine Würzpfanne, ganz von Eisen, 3'9 m lang, 3‘9 m breit,

1-05 m hoch, Bleche stumpf gestoßen, außen mit Deckschienen, innen glatt, zirka 2400 kg schwer.....

Zwei eiserne Deckel, kugel- und kofferförmig zur Maischund zur Würzpfanne, mit Bolltüren, zirka 1200 kg schwer „ 1200"00 Ein kupferner geschlitzter Läuterboden, zirka 250 kg schwer „ 1600-00 Zwei kupferne Hahnrohre zu den Pfannen, zusammen

zirka 80 kg schwer, zusammen...........

Zwei Dunstrohre zu beiden Pfannen mit verzierten Dächern.

„    850-00

„ 1360-00

900-00

„ 3100-00

„ 2400-00

„ 200-00

„ 1000-00 „    640-00

und Giebelspitze, zirka 1000 kg schwer.......

Ein Maischpfannenrührwerk mit schweren Ketten . . .

Eine Maischmaschine bewährter Konstruktion mit 6 Variationen ......................

Eine Treberaufhackmaschine mit Pflugschaufeln .    „ 1600-00

Zwei Pfannenahsperrventile, 160 mm lichte Weite, mit kompletter Stellvorrichtung vom Perron aus, zusammen „

Ein Maischbottich-Ablaßventil, 160 mm lichte Weite . . „

„ 2300-00

400-00

190-00

Eine Zentrifugalpumpe zum Heben von Maische und Würze mit einer Leistungsfähigkeit von 12 hl per

Minute samt Verankerung.............

Ein Schwenkhahn mit Standrohr für das Heben der Maische und Würze nach ihren Bestimmungen, mit

Metallwirbel und Kontragewicht......... .

Zw-ei Dreiweghähne, 110 und 130 cm lichte Weite, an die

Zentrifugalpumpe für Maische und Würze......

Ein Mannlochverschluß mit fliegendem Deckel und Druckschraube zum Läuterbottich für den Treberauswurf . „ Eine Läuterbatterie, 105 mm lichte Weite, mit 8 metallenen Hähnen, samt Probehähnchen und samt Ständern „ Ein eisernes Hopfenseiherbassin samt Hopfenseiher von verzinnten, zerlegbaren Einlagen von Drahtgeflecht mit Handhaben .................... „

„    640-00

„    380-00

„    380-00

110-00

500-00

720-00

Transport . . K47100'00

Eine Malzquetsche mit 800 mm langen Walzen samt

1100-00

Öffnen

Vorgelege und Staubverschluß........

520-00

Einen kupfernen verzinnten Vormaischapparat zum

eingerichtet.................

Zwei komplette Pfannenfeuerungen mit automatischem

310-00

90-00

480-00

RauchverSchluß, zusammen zirka 2600 kg schwer . . „ 1120-00 Ein Malzschrotelevator, bestehend aus Fuß- und Kopfteil,

Gurte und Becher, ohne Schläuche.........„

Ein Schrotschüttrohr mit Drosselklappe ...    •....„

An Perron- und Stiegengeländer zirka 600 kg.....„

8184-00

Drei Kühlschiffe à 62 qm, aus gehobelten steirischen Blechen, auf T-Eisen konstruiert, mit runden Ecken, innen ganz glatt, zusammen zirka 9300 kg schwer . . „

300-00

Drei Paar Kühlschiffventile für Wasser- und Bierablaß,

80 mm lichte Weite, zusammen..........

c) Mälzereieinrichtung.

„ 12000-00

Eine komplette Doppeldarreneinrichtung von 6 m Plateaugröße, für eine Leistung von 85 hl per Tag, bestehend aus dem Heizapparat, Zug- und Luftregulierung, Rauchrohr und Dächern, den Drahthorden und Hordenrostschienen, exklusive den nötigen Bauträgern, zirka

11000 kg schwer.................

„ 3120-00

Drei Quellstöcke, eiserne, mit konischem Boden à 11 kbm Inhalt, 2-85 m Durchmesser, 2-2 m ganze Höhe à zirka

1300 kg, zusammen zirka 3900 kg schwer......

„ 1500-00 „ 1200-00

Drei komplette Garnituren dazu, bestehend aus den Siebeinlagen, metallenen Hähnen für Wasser-Ein- und Auslauf Gerstenablaßventilen und Brauseröhren, samt Gestell......................

Eine komplette Gerstensortiermaschine mit Ventilator und

Steinzylinder, für 3 Sorten Gerste.........

Ein kompletter Grünmalzaufzug mit 2 Fahrstühlen, mit

Gurte und Antriebscheiben, ohne Holzgestell .    „ 1800-00

„    900-00

„ 3600-00

12 Kippwagen zum Transport von Gerste und Malz à hl Inhalt, mit abgerundeten Radreifen, ganz von Eisen . „ 1320-00 Ein Gerstenfriktionsaufzug mit einem Fahrstuhl samt

Gurte und Seilrollen...............

Zirka 100 m Transportschnecken von Eisenblech in eisernen Rinnen ....................

„ 1200-00 „ 1400-00 „    360-00

Vier Elevatoren zum Heben von Gerste und Malz, bestehend aus den Kopf- und Fußteilen, samt Gurten und

Bechern, ohne Schläuche.............

Eine komplette Malzputzmaschine mit 2 Putzzylindern

und Flügelentkeimer...............

Ein Malznachputzzylinder zum Putzen des Malzes vor dem Schroten...................

d) Gär- und Lagerkeller.

„ 6400-00 Transport . . K 94004-00

Ein kompletter Bierkühlapparat aus 8 Rohrsystemen bestehend mit einer Leistung: 100 hl in 1% Stunden von 25° auf 4° R abzukühlen...........

Transport . . K 94004-00

Ein blechernes Eiswasserreservoir dazu mit aushebbaren

Zwischenwänden, zirka 1000 kg schwer.......

Eine Zentrifugalpumpe von 320 mm Durchmesser für das

Eiswasser zum Kühlapparat............

Ein kompletter Lagerfässeraufzug samt Gurte und einem

Fahrstuhl samt Kontregewicht...........

Eine Lokomobile dazu, 4 HP, mit stehendem Kessel und

horizontaler Maschine...............

Ein Handaufzug für Kleingefäß............

12 diverse Ausrückzeuge im Sudhaus, der Mälzerei, im

Gär- und Lagerkeller...............

Ein kompletter Faßpichapparat bewährter Konstruktion, um 3 Fässer auf einmal pichen zu können .....

Für Montierung der angeführten Gegenstände bei freiem Logis der Monteure und Beistellung der nötigen Tagwerker, Zimmermannsarbeiten etc. 6°/₀ von K 104024-00 „ 6242-00

Summe . . K 110266-00

600-00

640-00

3600-00

3600-00

500-00

360-00

720-00

Malzdarren.

Zwei Plateaus übereinander für Handbetrieb, bestehend aus dem Heizapparat mit Rauch- und Luftregulierungen, dem Rauchrohr samt Dächern und Dunstventil, den Drahthorden samt Hordenrosten, jedoch ohne Mauerverkleidungen und ohne Bauträger sowie ohne Montierung.

Plateaugröße

qm

Leistung per Tag Leistung per Jahr = 24 Stunden    = 250 Tage

hl

lü

Preis

in Kronen

GO tH

c—

i> O CQ

ooco

►Aöiöcwödböö-5

9000

11000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

6500

7300

8100

8900

9700

10500

11300

12100

13000

Kohlensäure Eis- und Kühlmaschinen.

Unter den Kälteerzeugungsmaschinen haben sich die Kompressionsmaschinen, deren Wirkung auf Verdampfung flüchtiger Flüssigkeiten und Kondensation der bezüglichen Dämpfe durch Kompressionspumpen und einen Kondensator beruht, am besten bewährt. Auf dieser Wirkungsweise beruht die Kohlensäure-Kälteerzeugungsmaschine, die infolge der hohen Spannung und des großen Kälteeffektes, die der Kohlensäure entsprechen, sämtliche Teile der Maschine kleiner und kompakter werden und wenig Raum einnehmen lassen. Von allen bis jetzt bekannten Gasen, welche zur Kälteerzeugung dienen, greift einzig die Kohlensäure die Maschinen nicht an.

Eine Kohlensäure-Kältemaschine besteht aus folgenden drei Apparaten :

1.    dem Refrigerator, einem Röhrenapparat, in welchem die flüssige Kohlensäure verdampft und dadurch die Umgebung (Salzlösung, Luft u. s. w.) entsprechend abkühlt;

2.    die Kompressionspumpe, welche die Kohlensäuredämpfe aus dem Refrigerator ansaugt, komprimiert und in den Kondensator hinüberschafft ;

3.    dem Kondensator, einem Röhrenapparat, in dem die komprimierte Kohlensäure durch Wasser, welches die Röhren umspült, flüssig wird, um dann durch ein Regulierventil wieder in den Refrigerator überzuströmen.

Leistungen und Preise der Eismaschinen.

Eisproduktion per Stunde

in kg.........

Erforderliches Kühlwasser von 10° C per Stunde¹)

in kbm........

Kraftbedarf in Pferdestärken¹) .........

Preise der Matte’smaschine ohne Motor in Kronen . Preise der Kristalleisma-schine ohne Motor in ; Kronen ........

10

25

50

100

250

500

1000

0-15

4500

0-3

0-6

1-2

12

10

18

35

6250 10130 15050 22700

37500 62500

5000

855043725

23500 37500

57500 89000

Kühlmaschinen.

Kältewirkung in Kalorien per Stunde bei Kühlung von

Süßwasser + 12" + 1A° C

von

bis

Salzlösung bis — 6° C

Erforderliches Kühlwasser per Stunde je nach der Temperatur der zu kühlenden Flüssigkeit¹) in kbm

Kraftbedart' in Pferdestärken

Preise der Kühlmaschine ohne Motor in Kronen

1400

3500

1000

7000

2500

14000

35000

70000

140000

5000

10000

25000

50000

100000

0-14—0-2 0-3—0-5 0-7—1 1-4—2 3-5—5 7—14 14—20

3700

d< ci'

OS M.

O o<

5050

8130

12500

20000

30000

50000

Im Preise sind nicht inbegriffen: Wasserbeschaffung, Kellerkühleinrichtung, Laufkran, Transmission, ferner die Füllung der Maschine mit Kohlensäure und Salzsole.

Zuckerfabrikation.

a)    Rübenwaschmaschinen inki. Steinklauber: Eisentrommel, 1200 mm Durchmesser, 3000 mm lang,

. K 4400-00 .    3600-00

3000-00

2500-00

700-00

mit Eisenkasten mit Holzkasten Eisentrommel, 1000 mm Durchmesser, 3000 mm lang, mit Eisenkasten . . . mit Holzkasten . . .

von K 500-00 bis „

b)    Steinklauber, separat

c)    Rübenaufzüge mit Ketten und Blechkasten

mit    50    40    30    20 Blechkasten

K 6000-00 4800-00 3600-00 2500-00

d) Rübenschneidmaschinen:

Durchm. der Schneidscheibe mm 2000    1300    1000

12

Messerkasten

20 Eisenblechkasten

e) Schnitzelaufzüge: mit 30

K 4000-00 3000-00 2400-00

K 3600-00    2100-00

/) Schnitzeltransporteur:

mit Schnecke, 12 bis 15 m lang.....

mit Gurten, 10 bis 15 m lang......

g) Schnitzelpressen von Klusemann:

kleine Gattung

„ 2000-00

„ 1600-00

grosse K 30001)0

mittlere

2600-00

1600-00

h) Diffusionsapparate:

9 Diffuseure à 7-0 hl Inhalt inkl. allem Zugehör . . . „ 25000-00 à 9-5 „

10 Zählwerke (zu 9 Diffuseure) nach Divis-Groß à K 440-00 inkl. Leitung...................

. . „ 25600-00 „ 27000-00

„ 4400-00

i) Saturation:

Saturateur I. Saturation, □-Form, inklusive kompletter

Armatur, per Stück „ 4000-00 1300 mm Diam. . . „ 1800-00 1700    „    „    . .

inklusive kompletter Armatur, per Stück „ 3500-00 1600 mm Diam. . . „ 2800-00

„ 3000-00

k) Filterpressen:

Schlammfilterpressen mit 16 Platten .

„ 2500-00 „ 3000-00 System Dehne . . „ 2400-00 „ Czicek . . „ 2800-00

T) Osmoseapparate: mit 65 Holzrahmen „50

System Waniek . . .

„ 1200-00 „ 1000-00 „ 900-00

m) Y er dampf- und Vakuumapparate:

Vakuumapparat ganz von Kupfer mit Armatur, kupfernem Übersteiger und Kugel, 2600 mm Diam.

2100 „

1900 „

Vakuumapparat ganz von Kupfer, 2200    „

zwei kupfernen Übersteigern und Kugel samt Armatur „ 15000-00 Dasselbe

Dasselbe

Dasselbe

. K 11600-00 . „ 10400-00 . „ 10000-00

„ mit

1900 mm Diam. . „ 12800-00 Vakuumapparate ganz von Eisen, 2200    „    „ mit

Übersteiger....................

Robert-Apparate Trippel-effét, mit 3 Körpern, Übersteiger und kompletter Armatur 450 qm Heizfläche . „ 49700-00

Dasselbe........... 354 „    „

Robert-Apparate Doubel-effét, mit 2 Körpern, Übersteiger und kompletter Armatur a) Heizfläche 200 qm „ 26700-00

160 „ „ 16000-00 Ą „    100 „    „ 14000-00

Robert-Apparate Simpel-effét, kosten per 1 qm Heiz-

von K 100-00 bis „

Verdampfapparate System Rillieux, liegendes System :

qm Heizfläche

„ 10400-00

„ 46000-00

fläche

bei 220

180

b)

160

110-00

K 24000-00 22400-00 14200-00 NB. Die Holzverschalung bei allen vorstehenden Verdampfapparaten wird per Körper mit K 360-00 bis K 400-00 extra berechnet.

n) Zentrifugen: für Nachprodukte 860    900

K 1800-00    2200-00

für Pilé

800

1000 mm Trommeldurchmesser 2400-00

1000 mm Trommeldurchmesser

K 1850-00    2600-00

o)    Maischmaschinen:

mit 2 Walzen......

n 3    „    ......

von Fesca, groß und schwer für Warmmaische.....

p)    Mont ejus:

Durchmesser Höhe

K 700-00 „ 1100-00 „ 1725-00 ,. 1900-00

850    1000    1600 mm

2500    2500    2500 „

K 800-00    1000-00    1200-00 inkl. Armatur

q) Aufzüge für Brote mit Ketten:

20 Brotkörbe

für 15

K 3000-00    3600-00

r) Kühlpfannen, 1900mm Diam., mit außen gußeiserner, innen kupferner Schale u. Kupferzarge, samt Armatur : Durchmesser

1900

2000

2300 mm

K 2500-00    3000-00    4000-00

6-90

s) Clairpfannen:

Gußeisenpfanne mit Kupferboden und Zarge, mit Armatur : Durchmesser Preis

1500

1900

2000 mm

K 1600-00    2400-00    2800-00

t) Laveur:

von Holz, 130 hl Inhalt, samt Armatur „ Eisen, 100 „    „    „    „

K 1200-00 „ 2200-00

u)    Abdreh- und Spitzmaschinen:

mit 2 Messerköpfen, Holz- und Eisenkonstruktion . . „    600-00

ganz von Eisen.........

v)    Pilébrechmaschine:

mit 4 Walzen .........

n    2    „    .........

iv) Zuckerformen Waschmaschine.■

mit Holztrog..........

„ Eisentrog .........

x)    Würfelschneidmaschine . . .

y)    Zuckerbrotspitzmaschine, ganz von Eisen . . . „    700-00

z)    Zirkularsäge:

Holzgestelle........

Eisengestelle........

za)    Knippmaschine......

zb)    Plattensägemaschine . .

zc)    Zucker tische:

für Melisbrote, per Loch . . .

„ Lompsbrote, „    „    ...

zd)    Zuckerformen von Eisenblech:

für Melisbrote........

„    900-00

„ 1000-00 „    720-00

„    400-00

„    760-00

„ 1700-00

„    240-00

„    500-00

„ 1600-00 „ 800-00

1-20

2-25

3-20

„    „ emailliert

„ Lompsbrote . . .

Bastern.......

Schützenbachkasten . .

4-00

6-00

K 6-00 bis „

5-00

10-00

ze)    Nutschbatterien samt Holzgestelle:

mit Gußeisenröhre, 65 mm Durchmesser, per Nutschloch „

für die Stellagen, Zuschlag per Loch 40 h

zf)    Pumpen von Eisen:

Siruppumpe, 115 mm Durchmesser, 220 mm Hub . . „    800-00

Melassepumpe, 80 „

zg)    Dampfpumpwerke:

1 Kompressionsluftpumpe mit Dampfzylinder von 340 mm

Durchm., 600 mm Hub, Pumpenzylinder 270 mm Diam. „ 5200-00 Dasselbe mit Dampfzylinder von 360 mm Durchmesser,

630 mm Hub ..................

1 Dampfmaschine mit 1 Luftpumpe, 2 Saftpumpen,

1 Brüdenpumpe und 2 Schwungräder.......

160 „

3-00

4-10

5-90

6-80

. . „    360-00

„ 5600-00 „ 15000-00

Dampfmaschine, 450 mm Zylinderdurchm., 660 mm Hub,

1    Luftpumpe 550 mm Durchmesser, 2 Wasserpumpen,

2    Schwungräder ..............• . .

Dampfmaschine, 450 mm Zylinderdurchm., 600 mm Hub,

2 Luftpumpen 560 mm Durchm., 2 Wasserpumpen

160 mm Durchm., 2 Schwungräder.........

Dampfmaschine, 475 mm Zylinderdurchm., 630 mm Hub,

2 Luftpumpen 560 mm Durchm., 1 Luftpumpe 420 mm

Durchm., 2 Wasserpumpen, 2 Schwungräder.....

Dampfmaschine, 300 mm Zylinderdurchm., 600 mm Hub,

1    Wasserpumpe, 1 Dicksaftpumpe, 2 Schwungräder . „ 5600'00 Dampfmaschine, 460 mm Zylinderdurchm., 630 mm Hub,

2    Luftpumpen, 2 Wasserpumpen, 2 Schwungräder . . „ 17000-00

Luftpumpe, 150 mm Durchm., 300 mm Hub.....„ lOOO'OO

Luftpumpenmaschine, 400 mm Durchm., 800 mm Hub . „ 4200-00

K 13000-00

„ 15720-00

„ 19000-00

zh) Nutschmaschine, 320 mm Zylinderdurchm., 632 mm

Hub, ohne Dampfmaschine.............„ 1800-00

Große Nutschmaschine mit Dampfmaschine K 12000-00 bis „ 14000-00

zi) Spodiummaschinen und Apparate:

Waschmaschine für Spodium, System Havelka, mit Holz-und Eisenkasten . . . . •............

„ 1400-00 „ 1000-00

Dasselbe, System Hoffmann, mit Holzkasten Dasselbe, System Klusemann, mit Holz- und Eisenkasten „ 1300-00 Spodiumdämpfer von Eisenblech,

1250 mm Durchmesser, 2500 mm hoch.......

1600 „ „ 1600 „ „ .......

Spodiumfilter, 1000 mm Durchm., 9500 mm hoch, ohne Armatur .....................

1 komplette Armatur mit Eisenständer........

1    „    „    „ Metallständer........

Spodiumfilter, 760 mm Durchm., 11000 mm hoch, ohne Armatur ....

Armatur wie vorher Spodiumfilter, 950 mm Durchm., 6000 mm hoch, ohne

Armatur.............

Spodiumaufzug mit Ketten und Antrieb:

mit 13 Blechkästen........

» 16 „ ........

„ 800-00 „ 1000-00

„ 1900-00 „    700-00

„    900-00

......„ 1600-00

K 700-00 bis „    900-00

. „ 1120-00

. „    910-00

. „ 1400-00

Ziegel-, Tonwaren- und Zementindustrie.

Ziegelschlagpresse für Handbetrieb.......K 1000-00

„    „    Maschinenbetrieb, komplett    .    „    5500-00

Drainröhrenpresse    „    Handbetrieb.......„    950-00

„    „    Maschinenbetrieb.....„    4550-00

Mechanische Steinschlagmäschine, 3700kgschwer „ 3500-00 Backsteinschlagpresse für Pflasterziegel aus Ton . „ 4400-00 Backenbrecher für Schottersteine mit Maschinenbetrieb :

d) bei stündlicher Leistung von 1-5 kbm

« 2-5    „

h) „

„ 1700-00 „ 3350 00

Kollergänge mit 2 Läufern à 950 mm Diameter . . K 2600-00

. „ 2900-00 . ., 3200-00 . ., 3500-00

1000 „

1200 ,.

1500    „

Walzwerke mit 3 Riffelwalzen

„ 2400-00 „ 3900-00 ,. 7000-00

Mahlgänge für Zement, Phosphate, Farben, Kalk, Gips,

Quarz, Ton und Schamotte mit Unterläufersteinen von

800    1000    1250    1500 mm Durchmesser

Preis K 2300    2700    4250

Gewicht der Maschine

1400    1800    3350

5800 kg ohne Steine 6700 samt Steinen.

Patent-Kugelmühlen mit stetiger Ein- und Austragung bilden eine Zerkleinerungsmaschine für Materialien jeden Härtegrades, bei denen es darauf ankommt, ein möglichst gleichmäßiges Produkt zu erzielen. Insbesondere zum Feinmahlen von Zement, Schamotte, Erzen, Farbstoffen, Gußspänen, Gips, gebranntem Kalke, Knochen, Koprolithen und anderen Phosphaten, Thomasschlacken, Ton u. s. w.

Hand

betrieb

Art des Betriebes

Riemenbetrieb

Durchm. der Kugelmühle mm Breite derselben ....    „

Kraftverbrauch in HP . . . Stündliche Leistung in kbm

zirka..........

Gewicht der Maschine mit Kugeln etwa kg.....

535

270

0-2

0-12

390

oo co CM CO CO

0-25

0-25

880

500

0-75

0-33

1050

720

1330 1500

950

980

1—1-5 2-5—3 5—6

0-40

0-55

0-67

[ Länge m Raumverbrauch < Breite „ l Höhe

Preis der Mahltrommel nebst 1 Satz Siebe und Antriebsteile, mit Staubgehäuse und Ankerschrauben und Anker-

1-2

0-9

1-35

CO TH *Q T—I    rH

1180

1-35

M2

1-90

2150

1-8

1-3

2-3

3640

3-6

1-8

2-9

4800

3-96

2-0

3-3

platten, aber ohne Kugeln und ohne Verpackung . K Preis eines Satzes geschmiedeter Stahlkugeln . . . K

750

800

1700

2500

4000

5500

48

60

100

140

240

360

Steinbohrmaschinen für Handbetrieb, zum Bohren löchern m Stein bis 80 mm Durchmesser . .

Anker-

. K 130-00

Tiefbohrung.

Unter Tiefbohrung versteht man die Untersuchung der geologischen Beschaffenheit der Erdschichten durch Anbohrung in unbestimmten Tiefen, welche mittels eigener Apparate und Werkzeuge unter Anwendung von Eisenrohren oder Gestängen vorgenommen werden, um das Vorhandensein von Erzen, Mineralien, Kohlen, Salzen, Erdöl (Petroleum) u. dgl. zu konstatieren oder deren Ergiebigkeit industriell auszunützen.

Man unterscheidet dabei Gestängebohrung und Seilbohrung.

Die Gestängebohrung zerfällt in die Stoß-, Dreh- und Freifallbohrmethode; diese drei Bohrmethoden können entweder mit oder ohne Wasserspülung angewendet werden. Gegenwärtig wird allgemein die Naßbohrung betrieben und kommt die Trockenbohrung heute nur dort noch zur Anwendung, wo Mangel an Wasser herrscht.

Die Seilbohrung ist von der Gestängebohrung dadurch unterschieden, daß das beim Stoßbohren übliche Gestänge durch ein Seil ersetzt wird, wobei das Lösen des Gesteines durch umsetzendes Stoßen eines Bohrgerätes am federnden und drehenden Seile — und das Ausschöpfen des Bohrmantels durch am Seile befestigte Hohlgefäße erzielt wird.

Es werden bei beiden Arten verschiedene Methoden und Werkzeuge (wie Schappen, Hohlbohrer, Meißel, Stahl- oder Diamantkronen, Pumpen u. a. m.) angewendet und dienen entweder feststehende Bohrgerüste aus Holz oder Eisen (Bohrtürme) oder mobile Bohrapparate mit Pferdebespannung oder auch Automobilbohrapparate als Motorstationen.

Die Kosten einer Bohrung lassen sich im voraus nicht genau bestimmen und hängen wesentlich von der zu durchbohrenden Erde oder Gesteinsschichte und der Tiefe ab; für approximative Veranschlagung ist folgende Tabelle aus der Praxis zusammengestellt:

Preis für 1 m Bohrtiefe in Kronen unter Leistung aller Arbeiten und Beistellung aller Materialien, Bohre, Werkzeuge u. dgl.

Einteilung der zu durchbohrenden Erdschichte in Klassen der Erde und Gesteinsmasse, nach der Erläuterung auf Seite 18 dieses Buches, u. zw. in Klasse

VI

II I III I IY

mit dor allgemeinen Bezeichnung als

Sand Schotter Ton Schiefer Sandstein Granit

) i I i i \ ) i

OOCTtrf^tOQOOCitt^

OOOOOOOO

70

90

80

115

150

170

200

o o

CO CÛ CM <M

185

225

265

325

400

Beispiel: Ein Bohrloch auf 900 m Tiefe kostet: 3 m tief in Sand

„    „ Schotter „

„ Ton

„ Schiefer „

„ Sandstein „

„ Granit

2 „ 300 „ „ 295 „ „

290 „ „

10 „ „

165-00 170-00 ,. 28500-00 ., 41300-00 „ 58000-00 ..    2650-00

à K 55-00 kosten K „ 85-00    „

„ „ 95-00 „ 140-00 „ 200-00 „ „ 265-00

Gesamtkosten K 130785-00

Preise Hartung scher Patent-Kreuzstahlerdbohrer.

D. R. P. Nr. 138275. Österreich. Pat. Nr. 7617. Ungar. Pat. Nr. 21518.

Preisliste.

Handbohrer.

40    50 leicht 50    60    70    80    100

4-4    4-7    5-35    6-5    9-5

Durchmesser mm .

Gewicht kg ... . ganze Länge mm . 1200 1000—1200 1200 1200 1200 1200 1200 Preis in Kronen .    6'50

2-7

6-50    8-00    9-50 11-00 13-00 16-50

r:

Kohlenbohrer.

Durchmesser mm Länge mm . . . Gewicht kg zirka Preis in Kronen

25

30

35

40

1200 1200 1200 1200

1-2

5-00

1-4

6-00

1-6

6-50    7-50

Tiefbohrer.

Durchmesser mm . .

Gewicht kg.....

Muffe für "    ....

ganze Länge mm . . Preis in Kronen . . .

50

60

70

80

100

3V»

VU

VU

VU

vu

to

500    600    600    800

9-00 11-00 13-00 15-00

800

19-00

Gestänge in 2 m Längen mit je einer Muffe.

Durchmesser ".....

Gewicht per 1 m kg . . Preis per 1 m in Kronen .

VU

VU

vu

2-60    3-60

2-75    3-60

3-60    4-60    6-20

3-60    4-80    6-00

Mechanische Aufzüge.

Personenaufzüge mit hydraulischer Bewegung, in allen Teilen nach den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften gebaut und elegant eingerichtet, mit versperrbarem und verglastem Aufzugkasten mit gepolsterten Sitzplätzen,

für

K 3000-00    4100-00    5200-00    6300-00 7400-00

5 Etagenhöhen

Lastenaufzug für Transmissionsantrieb mit sicherheitspolizeilichen Vorrichtungen und offenem Fahrstuhlplateau erbaut, betriebsfähig montiert, per 1 Stück in K :

io

15

20

25

30

Förderhöhe

Meter

Kronen

Tragkraft bei lOfacker Sicherheit

tM) h-⁴- M-O 05 CO

640-00 960-00.1280-00 1600-00 1920-00 2240-00 1000-00 1360-00'1720-00 2080-00 2440-00 2800-00 1360-00 1720-00 2080-00 2500-00 2860-00 3220-00 1680-00 2040-00 2400-00 2760-00 3120-00 3480-00 2000-00 23S0-00Ï2760-0O 3140-00 3520-00 3700-00

Fahrstuhl gewöhnlicher Gattung, Fahrstuhlwinde mit Bremsklotz, hölzernen Führungssäulen mit Eisenleisten, Kettenaufzug und Fangvorrichtung

bei 3 und 5 q Tragkraft

a)    mit einem Fahrstuhle

b)    mit doppeltem „

c)    ferner Zuschlag bei

K 1100-00    1250-00 für 5 m Höhe

«) V

b) „

„ 1500-00 60-00 90-00

1700-00

80-001

130-001

51    n ri

für jedes m Mehrhöhe.

Speisenaufzüge mit Handbetrieb und eigener Seilführung an Kontragewichten, komplett montiert

für 10    25    50    75 100 kg Tragkraft

„    600    700    820    920 1120

Theatermaschinerie.

Unter Theatermaschinerie wird in der Regel die gesamte stabile Einrichtung einer Schauspielbühne zwischen vier gemauerten Wänden verstanden, wie sie hier aufgeführt erscheint, wobei ein gewöhnliches Theater (etwa in der Ausdehnung des Theaters an der Wien) ins Auge gefaßt wurde.

Wenn eine Theaterbühne nach dem „Asphaleiasystem“ eingerichtet ist, wobei alle Konstruktionsteile der Vorstellungs- und Versenkbühnen mit alleiniger Ausnahme der Fußbodendielung von Eisen hergestellt sind, wie dies beispielsweise im „Raimundtheater in Wien“ der Fall ist, so kommen die Preise der Rubrik: in „Eisenkonstruktion“ zur Geltung, wobei eine beliebige Fläche der Bühne mittels hydraulischem Podium nach allen Seiten hin verstellbar eingerichtet sein kann und alle Versenkungen mit Hydraulik betrieben werden.

Holz- I Eisen-

Konstruktion

a) Holzkonstruktion samt allen Eisen-Verankerungen, per qm :

Dielung der zweiten Unterbühne samt Polster-

liolz..................

Deckenkonstruktion zwischen der I. und II. Versenkung inklus. Säulen und Röspen samt

Pfostenbelag ..............

Deckenkonstruktion der Hauptbühne, u. zw. : Säulen, Sattel, Bänder, Röspen, gespündete und gehobelte Pfostendielung, ferner inklusive

der Kulissenfreifahrten..........

Gewichtsschläuche von Holzgerippe und Bretterschalung an den Seitenwänden......

Seitengalerien mit Pfostendielung und Geländer Übergangsbrücken an den Langwänden . . . Justier brücken an Eisenbolzen aufgehängt . . Schnür- und Räderbodenkonstruktion inkl. Holzunterbau, Häng- und Sprengwerk, Latten-, Pfosten- und Bretterdielung, Treppen und Stege, aber exklus. der Räder, Rollen, Walzen, Ketten, Seile und Schnüre........

Preis in K

3-75

7-50

13-50

OOlCiO h* H rH CD

cb t> 6c <£>

rH

31-00

4-50

33-25

30-00

5-90

15-00

18-00

35-00

77-25

b) Einrichtungen der Unterbühnen, per Stück :

Große 8 m lange Versenkungen samt Schiebern

und Laufleisten.............

Mittlere 4 m lange Versenkungen samt Schiebern und Laufleisten...........

Kleine 2 m lange Versenkungen samt Schiebern

und Laufleisten.............

Souffleurkasten mit Drehstuhl .......

3000-00 5300-00

1200-00 2400-00

Hebevorrichtungen mit Tummelbäumen . .

„ Zahngetriebe . . .

Kanalklappen Kulissenunterteile samt Laufschienen . .

700-00 1800-00 300 00    65000

485-00    800-00

300-00    850-00

90-00    90-00

100-00 160-00

c) Einrichtungen der Hauptbühne:

Kulissenoberteile, per Stück ...........

Podiumfriese, per m...............

Podium-Einlegnuten, per Partie..........

Podiumschienen von Eisen, durchlaufend, per m . . Kassetteneinrichtungen à 5 qm, per Objekt .... Gewichtsführungen und Gewichte, per Stück ....

Wellen für Soffitten und Bogen, per Stück ....

Schrägen samt Tafeln und Stiegen, per Garnitur ....„" 140-00

K 65-00

1-90

„    30-00

2-15

., 300-00 „    70-00

„ 270-00

Schiffwagen .... Windmaschine . . . Regenmaschine . . . Donnermaschine . . Einschlagsvorrichtung

1.0

05 0 05^0'

o o O' o o

88883

d) Einrichtung des Schnür- und Räderbodens:

Prospektzüge, komplett à 5 Laufräder, 2 Übergangsräder,

Zugrad, Gewichtsstange mit Schlitten, 5 Hängseilen,

„ 251-00 „ 284-00 „ 170-00 „ 460-00 „ 240-00

1 Zugseil und 2¹j₂ q Gußeisengewichte, per Stück . . .

Beleuchtungszüge mit Drahtseil, per Stück.......

Soffittenzüge und einzelne Freizüge, per Stück.....

Gitterträgervorrichtungen samt Kupplung, per Stück . .

Portalmantelaufzug, per Stück............

„ 980-00 „ 323-00

Aufzug von der Unterbühne bis zum Räderboden, per Stück „ 460-00 Flugbahnen samt Einrichtung, Schlitten und Hebvorrichtung, per Stück........

Vordergardineneinrichtung, per Stück

e) Instrumente des Orchesters:

Fortepiano mit Eisenspreizung, per Stück von K 1700-00 bis „ 3000-00 Pianino

Harmonium................

Violinen samt Bogen und Kasten......

Viola „    „    „    „    ......

Cello »    ,,    „    „    ......

Bässe „    „    „    „    ......

Flöten aus Buchsholz mit Messingklappen . .

„ mit Packfongklappen ........

aus Grenadilholz..........

Pikkolo Klarinetten . Fagotte . . . Trompeten Flügelhorn Oboe . . . . Waldhorn . .

Posaune ........

Armeeposaune in Tenor .

„ Baß- .

Kontrabaß Kaiserbaß Kleine Trommeln. . . . Große „    ....

Pauken samt Traggestelle

Schellen ........

Tschinellen ... Tamburin .......

Triangel........

per    Stück    „    950⁻00

„    „    „    500-00

80-00 350-00 50-00 48-00

» « » per Paar „

n îî n

per Stück „

5-00

6-00

Motor-Straßenfuhrwerke.

Nachdem der Motorwagenbetrieb einem bedeutenden Aufschwünge in der Beförderung von Lasten als auch Personen entgegensiebt, folgen hier auch einige Daten zur allgemeinen Orientierung über diesen Betrieb, vue er sieb mit Verwendung von „Daimler-Wagen“ darstellt.

Kostenberechnung bei einem Motor-Last wagen betrieb.

Anschaffungskosten eines Lastwagens für eine Nutzlast von 5000 kg mit einem 4zylind. Benzinmotor, max. zirka 20 HP leistend...................

Betriebskosten.

1.    4% Zinsen vom Anlagekapital............

2.    10% Amortisation..................

3.    10% Reparaturen..................

4.    Versicherung des Wagens..............

5.    Miete für Wagenscbuppen..............

6.    Lohn für den Wagenführer.............

7.    Schmier- und Putzmaterial..............

8.    Benzinverbrauch:

a)    Lastfabrt: der Wagen fährt täglich 4'4 Stunden

à 10 km = 45 km, wobei der Motor per Stunde zirka 5V2 hg Benzin verbraucht.......

b)    Rückfahrt: hiebei wird angenommen, daß der Wagen durch leere Fässer u. dgl. zu % belastet ist, wobei er in 3% Stunden à 12 km den 45 km langen Weg zurückfährt. Der Motor verbraucht hiebei per Stunde zirka 47₂ kg Benzin . . . . = 15*75 kg somit per Tag insgesamt .

macht per Jahr bei einem Benzinpreis von 26 h per 1 kg und bei 280 Betriebstagen..........

= 24-75 kg

40-50 kg

Leistungsfähigkeit.

a) Lastfahrt: der Wagen befördert 5000 kg 45 km weit, ergibt..................

b) Rückfahrt: der Wagen befördert 1500 kg 45 km weit, ergibt..................

X 280 Betriebstage = 81900 Tonn.-km per Jahr.

K 18800-00

752-00

1880-00

1880-00

188-00

250-00

1500-00

250-00

„ 2948-00 K 9648-00

225 Tonn.-km

67-5

somit per Tag 292-5 Tonn.-km

Somit stellt sich: 1 Tonn.-km auf rund 12 h (11-7 h) oder 1 Mtr.-Ztr. per 1 km auf 1*2 h.

Offener Transportwagen.

Leistungsfähigkeit, Dimensionen und Preise von Lastwagen.

Kraftleistung mindestens HP

Auf guter, fester Straße ist die Tragfähigkeit maximal . kg Höchste Geschwindigkeit in der Ebene:

Mit Eisenreifen ... ca. km Mit Gummireifen . . „    „

Ausreichend für Steigungen bis Größter Materialverbrauch unter voller Inanspruchnahme des Motors:

Bei Benzin von spezif. Gewicht von 0'68 bis 0'70

kurzes

Gestell

1000

langes

Gestell

1500

2000

22

8%

16

14

8%

16

8%

12    14

3000 2000

12    14

16 18

8% 12%

14

20

30

3000

12

18

10%

5000 5000

12 12 15    15

10% 12%

per Stunde ca. kg

Bei Spiritus „    „ „ „

Bei Petroleum „    „ „ „

Preis des kompl. Wagens:

Nr. 1, offen.....

„    2, mit Kasten . .

„    3, mit flacher Pritsche „

„    4, mit Seitenwänden z.

Auf- und Abklappen „

„    5, mit offenem Kasten

(Truhenwagen) . .

„    6, Biertonnenwagen . . „

„    7, mit geschl. Kasten,

für Möbel etc. . .

td

cc Tti

tO

CD

rH

10500

11500

11750

12800

12900 14000 15400

13000 14100 15500

1310014200 13200 14300

15600

15700

14000 15000

16500

16500

16600

16700

16800

17500

18600 20600

18800 20800

19000 21000 19200 21200

19800 21800

„    8, mit geschlossenem

Kasten, für Flaschenbier, Milch etc. . Eisreifen für die Hinterräder „ Spritzleder f. d. Führersitz „ Glasschutzwand vor dem Führersitz ........

75

75

13900 14900 300    400

75    75

16400

300

75

17400

400

75

19700 21700 600 600

75

75

300

300

300    300

300

300

300

300

f'J)

ms

Omnibus für 8 Passagiere im Innern des Wagens und für 2 Passagiere auf dem Führersitz.

Kostenberechnung bei einem Motor-Omnibusbetrieb. Der Berechnung sind 2 Omnibusse für je 20 Personen sowie 1 Reservewagen zu Grunde gelegt.

Die tägliche Leistung ist per Wagen mit 100 km angenommen.

Anschaffungskosten.

Preis eines Wagens Type 4 b für 20 Personen mit 4zylind. Benzinmotor Type D, max. zirka 20 HP leistend,

K 21000-00 X 3    ..........

3 Garnituren Vollgummireifen à K 4000-00

= K 63000-00 . „ 12000-00

Summe . . K 7Ö000-00

Betriebskosten.

1.    4% Zinsen aus K 75000-00    ... •.........

2.    7¹/₂ % Amortisation aus K 63000-00 .........

3.    7 l/₂ °/₀ Reparaturen aus K 63000-00 •........ .

4.    Gummireifenersatz.

Mit Rücksicht auf die seitens der Gummiwarenfabriken gegebene Garantie von 15000 km sind per Jahr und Wagen 2 Garnituren, somit bei 2 Wagen 4 Garnituren Gummireifen in Rechnung zu stellen à K 4000-00 . = „ 16000-00

750-00

K 3000-00 „ 4725-00 4725-00

5.    Versicherung der Wagen...............

6.    a) Lohn für 2 Wagenführer à K 1500-00    . . K 3000-00

„ 1 Hilfsarbeiter

b)

„ 1000-00 „ 4000-00 . . . . „ 500-00 . . . . „ 500-00

7.    Miete für Wagenschuppen

8.    Schmier- und Putzmaterial

9.    Benzinverbrauch.

Ein Wagen fährt täglich 8 Stunden und verbraucht der

Motor hiebei per Stunde 5¹/₂ kg Benzin = 44 kg, ergibt bei 26 h per 1 kg in 365 Tagen X 2 Wagen . . „ 8351-00

Summe . . K4255P00

Leistungsfähigkeit.

Ein Wagen fährt per Tag 100 km, ergibt bei einer angenommenen Passagierzahl auf den einzelnen Etappen von durchschnittlich

15 Personen in 365 Tagen X 2 Wagen 1,095.000 Personen-Kilometer.

Esstellen sich somit die Betriebskosten per Personen-Kilometer auf rund 4 h (3⁻8 h).

Dimensionen und Preise der einzelnen Omnibuswagen-Typ en.

Kraftleistung mindestens . . . HP Anzahl der Sitzplätze im Innern des

Wagens............

Anzahl der Sitzplätze neben dem

Wagenführer.........

Anzahl der Sitzplätze auf dem Imperial . •............

Anzahl der Stehplätze......

Ausreichend für Steigungen bis zu .

Höchste Geschwindigkeit in der Ebene :

mit Gummireifen per Stunde zirka km

Größter Materialverbrauch unter voller Inanspruchnahme des Motors :

Bei Benzin vom spezif. Gewicht von 0'68 bis 0'70 per Stunde zirka kg Bei Spiritus per Stunde . .    „

Bei Petroleum........

für 8 Personen.....

Gesellschaftswagen :

„    14 Personen ....

Omnibus :

a)    für 10 Personen . . .

b)    „12 e) „16

1 Omnibus mit Perron:

a)    für 16 Personen . . .

Spritzleder für den Führersitz . „ Glasschutzwand vor dem Führer-

6—8

8%

16

12200

Preis des Break:

13500

13700

75

12

6—14

14    14

6—14 6—14

4    4    4

8% 8% 6%

00

00

CO

C£>

14700

16000

16200

75

05

OQOI> (M

I -o oo cs

20

30

12—17 12—17

11—18 11—18

8%

12%

18

18

11

10

17500

17500

17700

19000

20500

22000

18000 — 18500 19500

— 21000

20500

21000

22500

23000

23500

75

22500

24000

24500

25000

75

sitz

300

300

300    300

300

300

Landwirtschaftliche Maschinen.

Alle hier angeführten Maschinen sind per 1 Stück loco Wien komplett, samt Montage angesetzt.

Wo die Dimensionen in Zollen oder Fußen angegeben sind, ist englisches Maß verstanden.

Stabile Patentgöpel:

a)    2pferdig, 2armig, leichtere Gattung,

6" n

Stabile zweispännige Glockengöpel

mit doppelter Übersetzung, 545 kg schwer „ einfacher 630 kg schwer

Transportable zweispännige Glockengöpel mit doppelter Übersetzung auf dreiräderigem Fahrgestelle, 810 kg schwer „

Anmerk un fr.

In den Preisen der Göpel sind inbegriffen die Zugarme, Spannarme, Spannstäbe oder Spannketten, eine 3'79 m lange umgedrehte Transmission und eine 1*9 m eventuell 2-21 m lange gedrehte Welle mit 2 Lagern.

Dreschmaschinen ohne Strohschüttler, auf Räder- oder Riemenbetrieb durch Göpel:

4- n

4-6 „

stärkere

730 kg 820 „ 900 „ 955 „ 1215 „ 1225 ., 1550 „

schwer K    500-00

„    „    660-00

„    „    780-00

„    „    830 00

„    „    1000-00

„    „    1050-00

„    „    1200-00

schwer „ 580'00 „ 770-00

4-    „    1680 „    „    . . . .

5-    „    1700 „    „    ....

4- oder 6armig, 2075 kg schwer

und separatem Vorgelege,

a)    Stiftensystem, 45 cm Trommelbreite . .

b)    mit gezackten Trommelschienen :

lpferdig, 47 cm Trommelbreite.....

c)    mit gerippten Trommelschienen :

2pferdig, 58 cm Trommelbreite . . . .

n

4-    „

5-    «

79 „ 94 „ 110 „

„ 1030-00 „ 1240-00 „ 1290-00 „ 1480-00

400-00

420-00

480-00

Gewicht in kg b.

Räder

betrieb

Riemen

betrieb

Preis in Kronen

195

175

260

275

225

340

290

375

428

480

235

340

390

400

460

550

640

700

Dreschmaschinen mit Strohschüttler, auf Riemenbetrieb durch Göpel:

a)    Stiftensystem :

45 cm Trommelbreite, 295 kg schwer........

58 „

b)    mit gerippten Trommelschienen:

2pferdig, 58 cm Trommelbreite, 385 kg schwer . .

430 „

K 340-00 „ 500-00

79

94

560 „ 600 „ 750 „

110

c) Dreschmaschinen für Kiemenbetrieb durch Wasserkraft sind per 1 Pferdekraft billiger um.............

. „ 620-00 . „ 780-00 . „ 900 00 . „ 1000-00

20-00

Anmerkung.

Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Garnituren bei halbwegs ergiebiger, trockener Frucht ist folgende:

2pferdiger 4armiger Göpel mit Dreschmaschine von 58 cm Trommelbreite zirka

3pferdiger 4armiger Göpel mit Dreschmaschine von 79 cm Trommelhreite zirka

4pferdiger 4armiger Göpel mit Dreschmaschine von 94 cm Trommelhreite zirka

opferdiger Sarmiger Göpel mit Dreschmaschine von 110 cm Trommel-breite zirka.........

Hektoliter Weizen in 10 Arbeitsstunden.

Hafer und Gerste noch etwa '/, mehr.

35

75

Transportable Stiften-Dreschgarniluren mit Putzwerk, bei welchen zum Betriebe der Maschine 2 kräftige oder aber 4 kleine Pferde erfordert werden und die stündliche Leistung 160 bis 200 Garben Weizen (Gerste und Hafer ¹/₃ mehr) beträgt; komplette Garnitur, d. i. Göpel und Dreschmaschine...................

Stabile leichte 2pferdige Patent-Göpel-Dreschgarnitnren, Trommelbreite in cm Gewicht in kg . . .

Leistung per 10 Stunden in hl .    25

Preis der kompl. Garnitur in K .    840-00    1000-00

Transportable leichte 2pferdige Patent-Göpel-Dreschgarnituren,

Trommelbreite in cm......

Gewicht in kg.........

Leistung per 10 Stunden in hl .

Preis der kompl. Garnitur in K .

Stiften-Dreschmaschincn für Handbetrieb, mit 276 kg Bruttogewicht :

«) ohne Schwungrad..................

b) mit    „    ..................

Getreideputzmühlen mit Spreuvorrichtung, 9 verschiedenen Getreide- und einem Repssiebe, für Hand- und Kraftbetrieb :

a) kleinere Gattung, nur für Handbetrieb, 225 kg Bruttogewicht ......................

1700-00

45

1090

1175

35

45

1390

25

58

1500

35

950-00    1050‘00

240-00

260-00

b)    größere Gattung für Handbetrieb, Bruttogewicht 255 kg K 350-00

c)    dieselbe für Kraftbetrieb, mit einer Riemenscheibe von

300 mm Durchmesser auf die Göpeltransmission und einem 7'6 m langen, 39 mm breiten Antriebsriemen, 265 kg Bruttogewicht...................

Getreideputzmühlen nach Backer, für Handbetrieb bei zirka 200 hl täglicher Leistung, 146 kg Bruttogewicht:

a)    ohne Windfegeapparat................

b)    mit    „    ................

38000

„    190-00

„    225-00

Raden-Auslesemaschinell (Trieurs à alvéoles) a) mit einfacher Wirkung:

Bruttogewicht in kg Leistung per Stunde in hl 2

140    190    280    445

Preis in K 260-00 430-00    600-00    900-00

b) mit doppelter Wirkung: Bruttogewicht in kg Leistung per Stunde in hl Preis in K

180

280

380-00

600-00

Die Beigabe eine3 Wechselsiebes ist in diesen Preisen inbegriffen.

Verstellbare Getreidesortierzylinder mit Windflügel und Steinseparateur, Leistung per Stunde zirka 20 hl, Bruttogewicht 255 kg ...................

Klee-Entliülsungsmascliinen für eine Leistung von 60 bis 70 kg reinen Kleesamen per Stunde und einem Bruttogewichte von 1600 kg ....................

Transportable Maisrebler mit Putzwerk und Einsackungsvorrichtung :

a)    bei dem Betriebe durch Lokomobile, wobei dieselben etwa

4 Pferdekräfte beanspruchen und bei entsprechender Bedienung in 10 Stunden 420—500 hl Körner leisten, samt wasserdichter Decke..............

b)    bei dem Betriebe durch einen 4pferdigen Göpel oder eine kleinere Lokomobile, wobei dieselben in 10 Stunden 150—185 hl Körner leisten, samt wasserdichter Decke . „ 1 lOÜ'OO

Stabile Maisrebler auf Maschinenbetrieb, zu welchem sie 2—4 Pferdekräfte bedürfen:

a)    kleinere Gattung, rebeln in 10 Arbeitsstunden 150 bis 185 hl

b)    größere Gattung, rebeln in 10 Arbeitsstunden 430—500 hl „

Maisrebler mit Holzgestell für Handbetrieb:

a)    ohne Windflügel . .................„

b)    mit „    .................„

„    490-00

„ 1750-00

„ 1600-00

„ 280-00 500-00

84-00

90-00

Bruttogewicht in kg

Preis in K

Einfache Schrot- und Mahlmühlen auf Holzgestell, komplett montiert:

a)    mit P26 m französischen Steinen......

b)    „ Ml „    „    »    ......

c)    „    1*11 „ Säros-Pataker „    ......

d)    „    0-95 „ französischen „    ......

e)    „    0⁻95 „ Säros-Pataker „    ......

0-79 „ französischen „    ......

0*79 „ inland. Trachytsteinen.....

h)    für 1T1 „ Steine, jedoch ohne diese.....

i)    „ 0-95 „    „    „    „    „    .....

k)    ein kompletter Steinkran dazu........

l)    eine Garnitur Behauwerkzeuge samt Lineal etc.

2300

2300

1940

1930

/) »

1120

9) »

1140

1250

1150

65

55

1950-00

1640-00

1550-00

1500-00

1400-00

1225-00

925-00

1100-00

1050-00

165-00

140-00

Doppelmühlen auf Holzgestell, komplett montiert, inklusive eines Steinkranes:

a)    mit    1-26    m    französischen Steinen

c) «

d') „

e) „    0-95 „ Säros-Pataker „    ......

/) für 1-11    „    Steine,    jedoch    ohne diese.....

9) n 0 95    „    „    „    „    „    . .    . .

h) eine Garnitur Behauwerkzeuge samt Lineal etc.

Dreifache Mühlen auf Holzgestell, komplett montiert, inklusive eines Steinkranes:

a)    mit    1-11    m    französischen    Steinen

b)    „    1-11    „    Säros-Pataker

c)    „    0'95    „    französischen

d)    „    0-95    „    Säros-Pataker    „

e)    für 1*11 „ Steine, jedoch ohne diese 0-95

/)

* / r> v n n    d    v>    w *    *    •    •    •

ff) eine Garnitur Behauwerkzeuge samt Lineal etc.

Transportable Doppelmühlen mit Holzgestellen, auf starken vierrädrigen Wagengestellen, inklusive eines kompletten Steinkranes :

a) mit 1-11 m französischen Steinen.....

1-11 „ Säros-Pataker „    .....

c)    „ 0-95 „ französischen „    ......

d)    „ 0-95 „ Säros-Pataker „    ......

e)    für 1-11 „ Steine, jedoch ohne diese.....

11 „ 0 9^ »    »    » v »    .....

ff) eine Garnitur Behauwerkzeuge samt Lineal etc.

b) „

/)

4400

4400

3780

3780

2330

2155

55

6605

6605

5355

5355

3100

3210

55

5625

5625

5195

5195

3585

3560

55

4000-00

3300-00

3100-00

3000-00

2800-00

2200-00

2100-00

140-00

4875-00 4570-00 4420-00 4125-00 ! 3250-00 ! 3090-00 140-00

4300-00

4100-00

4000-00

3800-00

3200-00

3100-00

140-00

45

K 260-00 30-00 „    36-00

„ 120-00

7-18 „ 20-30 18-25

65-00

„ 170-00

Amerikanische Brennliolzsägen mit 60 cm Sägeblatt:

a)    ohne Tischplatte, 250 kg Bruttogewicht.....

b)    hiezu eine flache Tischplatte für Längenschnitt, 60 kg schwer „

c)    ein 60 cm Sägeblatt................

d)    Zirkularsägespindeln mit Doppellagerständer und Riemenscheibe, ohne Sägeblatt.................

Pflüge mit Stahlscharen und schmiedeeisernem Vordergestelle, mit hölzernen Sterzen und einem hölzernen Grindel, an welchem der gußeiserne Körper mittels einer quer und einer senkrecht durchgehenden Schraube befestigt wird; die letztere mit einer Mutter oder dem Grindel und einer Gegenmutter unter demselben, dient in Gemeinschaft mit dem am Vorderteil des Grindels angebrachten Vorstecker zur Regulierung der Furchentiefe; komplett samt Sech, Vordergestelle und einer Reservestahlschar

für eine Furchentiefe in cm 10 — 23 „    „ Furchenbreite „

Preis in K 70-00

Vierscharige Schäl- und Saatpflüge, bei welchen an dem kräftigen schmiedeeisernen Grindelrahmen in diagonaler Linie 4 Schälschare befestigt sind. Die beiden auf einer Knieachse angebrachten großen Laufräder können durch einen Hebel beliebig gehoben werden und beträgt die Furchentiefe jedesmal so viel, als die Unterkanten der Räder über die Schnittebene der Schare gehoben sind. Durch das Senken der großen Fahrräder wird der ganze Pflug gehoben, so daß er am Ende der Furche leicht zu wenden ist. Der Pflug geht ohne jede Handanlegung des Führers stetig in gleicher Tiefe, die von 4 bis 10 cm stellbar ist, arbeitet in einer Breite von 60 cm, bedarf einer Bespannung von 2 Zugtieren und leistet im lOstündigen Arbeitstage l¹^ — l¹^ Hektar. Auf reinem Acker kann der Schälpflug auch zur Unterbringung der breitwürfigen Saat gebraucht werden, die mit demselben sehr gleichmäßig, schnell und billig erfolgt.

Bruttogewicht eines solchen Pfluges 140 kg, Preis inklusive 4 Reservestahlscharen................

Dreiscliarige Pflüge, geeignet zu gewöhnlichen Ackerungen in leichteren oder mittleren Bodenarten; zum Unterpflügen jeder Art Stoppeln von Halmfrüchten, wie auch endlich zur schnellen und korrekten Unterbringung von breit-würfiger Saat, gehen in beliebig regulierbarer Tiefe von 4 bis 18 cm und beanspruchen bei einer Arbeitsbreite von 60 cm je nach Bodenbeschaffenheit, Tiefgang und Art der Arbeit eine Bespannung von 1 bis 3 Paar Zugtieren und einen Führer, wogegen die Leistung bei lOstündiger Arbeitszeit l'/₄—iy₂ Hektar beträgt; Bruttogewicht 180 kg, Preis einschließlich dreier Reservestahlscharen . .

Schmiedeeiserne Tiefkulturpflüge (Rajolpflüge) mit Schälschar und Vordergestell:

a) für eine Furchenbreite von 32 bis 40 cm, 150 kg schwer K 160"00

^)    « n    n

Häufelpflüge, 35 kg schwer Schmiedeeiserne Untergrundpflüge, 73 kg schwer . . . . „    75-00

72-00

„ 38 „ 47 „    170 „

„ 190-00 „    50-00

Kartoffel-Ausliebepfliige, 53 kg schwer.........

Grubber oder Kultivator, in allen seinen Teilen solid aus Eisen gefertigt und mit einer Stellvorrichtung versehen, welche den Tiefgang bis zu 36 cm und die Neigung der fünf Scharfüße reguliert ; derselbe ist in seiner festen Konstruktion besonders zur Tiefkultur geeignet und beträgt die Leistung bei einer Arbeitsbreite von 94 cm. je nach Art der Arbeit und Bespannung 1¹/₂—2 ha; komplett inkl. fünf Scharen, 280 kg schwer.............

„ 220-00

Original Englische Grubber-Eggen, vorzüglich zum Auflockern der Furche vor der Saat :

a)    4' engl, breit, 160 kg schwer.............

b)    5'    „

Biegsame Ketteneggen :

a)    kleinere Gattung, 80 kg schwer

b)    größere

Schmiedeeiserne Diagonaleggen:

a)    Ganz leichte Eggen für Mittel- und milden Boden, nach

der Säemaschine und um feine Sämereien unterzubringen mit zwei vierreihigen Gliedern an einem Zugbalken 6 7* Arbeitsbreite bei 2” Rillenentfernung, Gewicht 58 kg . . „    65-00

b)    Leichte oder Saateggen für Mittel- oder milden Boden

mit zwei fünfreihigen Gliedern an einem Zugbalken, 774 Arbeitsbreite bei 2¹/₃” Rillenentfernung, Gewicht 64 kg . „    70-00

c)    Schwere Eggen für Mittel- oder milden Boden, mit drei

vierreihigen Gliedern an einem Zugbalken, 9¹ /₃' Arbeitsbreite bei 2" Rillenentfernung, Gewicht 83 kg.....

d)    Schwere Eggen für schweren Boden, mit drei vierreihigen

Gliedern an einem Zugbalken, 973r Arbeitsbreite bei 2” Rillenentfernung, Gewicht 107 kg...........

Doppelte eiserne Ringelwalze mit Sitz, eisernen Seitenteilen und Transporträdern, Gewicht 600 kg.........

Doppelte Stachelwalze, Walzenlänge 1-26 m, Gewicht 470 kg:

a)    mit Rädern und Sitz.................

b)    ohne Räder und ohne Sitz..............

Düngerstreuer auf 1X\J Spurweite, mit Schraubenregulator

und Vordergestelle. (Diese Maschine streut eine Area von 1 ha jede beliebige Quantität von 400 bis 800 kg Kunstdünger; dieselbe kann so leicht durch einen Schieber reguliert werden, daß sie sogar, während die Maschine im Gange ist, je nach der Qualität des Bodens abgeändert werden kann, ohne daß dabei die Triebräder auszuwechseln sind)......................

180 „

95 „

„ 240-00 „ 280-00

„    95-00

„ 135-00

90-00

„ 110-00

„ 350-00

„ 305-00 „ 220-00

„ 570-00

45*

Amerikanische fünfscharige Expansions-Kultivators : Pflüge zum Behacken von Mais und Kartoffeln vorzüglich geeignet K

60-00

65-00

Schottische Pferdehacken ganz aus Schmiedeeisen angefertigt, wobei an dem kräftigen Rahmen vier Hackmesser angebracht sind, welche je nach der Reihenentfernung enger oder weiter gestellt werden können, und die den Hackmessern vorausgehende Schar, wie auch das Stelzrad, der Höhe und Tiefe nach verstellbar sind.......„

Leichte Reihen-Säemaschine „Neu-Modell“ samt Vordergestell, Vordersteuer, einem Satz Wechselräder und zwei Doppellöffelwellen :

a)    llreihig, 49 V₂" Spurweite, also 4¹j₂" Reihenentfernung „ 580-00

Vierreihige Rüben-Dibbelmaschinen u. vierreihige Rttben-u. Maisdrillmaschinen, auf 64" Spurweite, jede samt Vordergestell, Vordersteuer, einer Doppellöffelwelle und den betreffenden Wechselrädern:

a)    Rüben-Dibbelmaschine................

b)    Rüben- und Maisdrillmaschine.............

Kombinierte dreireihige Dünger- u. Rübendrillmaschinen für Kammbau (nach Gower), wobei die Entfernung der Saatreihen zwischen 40 und 48 cm regulierbar ist:

a)    mit Fahrvorrichtung.................

b)    ohne    „    .................

Kombinierte dreireihige Dünger- u. Rübendrillmaschinen

für Flachbau (nach Gower), speziell zum Rübenbau auf allen leichteren Bodenarten konstruiert ........

„    4V₄"

5"

4"

. . „ 820-00 . . , 850-00

74"

„    4¹/₄"

5"

„ 620-00 „ 630-00 „ 680-00 „ 710-00 „ 740-00 770-00

„ 520-00 „ 440-00

„ 610-00 „ 540-00

„ 580-00

Breitsäemaschinen „Aberdeen“, 12' breit, mit Quertransportachse und Deichsel für zwei Pferde, 235 kg schwer . . . „ 330-00

Kleesäekarren, zur breitwürfigen Aussaat von Klee, Gras,

Mohn, Hirse, Lein und auch Sommerkorn dienend:

„ 100-00 „    90-00

a)    für Handbedienung, 9' breit .............

b)    mit Gabeldeichsel für ein Pferd, 12' breit.......

Neueste Getreidemäher mit selbsttätigem Garbenbindeapparat, einschließlich der üblichen kleinen Reserven und eines zweiten Messers . ...............

„Omnium-Royal" Getreidemähmaschinen, inklusive eines

zweiten Messers und der üblichen kleinen Reserven . . . K 870 00

600-00

Eiserne Grasmähmaschinen, inklusive der üblichen kleinen Reserven und eines zweiten Messers...........

Heuwender :

360-00

430-00

240-00

er) Heuwender,    nur    nach rückwärts    schichtend......„

b) Uni versal-Heuwender, nach rück- und vorwärts schichtend „

Heurechen mit    28 flachen Stahlzähnen..........„

445-00

Handheupressen nach Ingersoll, bei welchen der Preßkasten aus sehr starken, gut verschraubten und verankerten Bohlen zusammengesetzt ist, die Dimensionen der Ballen 30” X 39” X 20” (zirka 13 Kubikfuß) sind, das Gewicht eines Ballens zirka 80 kg beträgt, sonach ein Kubikfuß gepreßtes Heu zirka 6 kg wiegt und drei oder vier Arbeiter per Stunde 6—8 Ballen mit dieser Presse zu machen vermögen......................„

Transportable Perpetualpressen für Heu, Stroh etc. mit Lokomobil oder Göpelantrieb; das Binden geschieht mit Draht und wird das Heu nicht zerstampft und zerbrochen, und sind daher die Ballen nicht erst mühsam aufzulockern.

2200-00

Zum Betriebe der Presse werden 4 Mann, u. zw. einer zum Zureichen, einer zum Einlegen, zwei zum Binden und Wegschaffen der Ballen erforderlich und man kann damit in je 5 Minuten einen Ballen von 1 m Länge, 43 cm Höhe und 56 cm Breite, im Gewichte von 80 bis 85 kg hersteilen, es ergibt sich somit bei lOstündiger Arbeit eine Leistung von zirka 10000    kg; Preis..............„

80-00

Häckselschneider für zwei Schnittlängen, kleinste Gattung, nur für Handbetrieb, hat ein 184 mm breites Mundstück und liefert bei einer stündlichen Leistung von zirka 3V₂ hl zwei Sorten, nämlich 6 mm und 13 mm langen Häcksel „

140-00

Häckselschneider mit extragroßem Schwungrad, für Handbetrieb, mit einer stündlichen Leistung von zirka 5 hl,

6 mm langen oder 10 hl 13 mm langen Häcksel . . . . „

210-00

Häckselschneider größerer Gattung, namentlich für Göpelbetrieb geeignet (kann jedoch auch durch 2 Mann betrieben werden), leistet per Stunde bei Handbetrieb 10 hl 6 mm langen oder 20 hl 13 mm langen oder 30 hl 26 mm langen Häcksel, bei Kraftbetrieb entsprechend mehr und kostet .......................„

270-00

Häckselschneider, geeignet zum Betrieb durch Göpel-, Dampfoder Wasserkraft, schneidet in 3 Längen (6, 13 und 26 mm) und liefert per Stunde bei Göpelbetrieb zirka 400 kg, bei Dampfbetrieb zirka 500 kg .............„

Lagerstreuschneider, um Streu in die geeignetsten Längen von 76 und 152 mm zu schneiden..........„

Rübenschneider nach französischem System für Handbetrieb :

a)    mit gußeisernem Goß................

b)    „ schmiedeeisernem Goß..............

Rüben-Musmascliinen für Handbetrieb..........

Rübenschneider nach Gardners System.........

Ölkuchenbrecher für Handbetrieb............

Quetschmühlen zum Quetschen von Hafer, trockenem Malz, Mohn und anderen Sämereien, welche öliger Natur sind und womit bei Kraftbetrieb stündlich etwa 9 Metzen Hafer verarbeitet werden können:

a)    für Dampf-, Göpel- und Handbetrieb.........

b)    „ Handbetrieb allein................

Schrotmühlen für Handbetrieb, womit ein Mann ohne Anstrengung arbeiten und leicht 60—80 1 je nach der Feinheit in der Stunde schroten kann..........

Exzelsior-Schrotmühlen, bei welchen die stündliche Leistung bei einem Betriebe durch 2- oder 3pferdigen Göpel und einer Umdrehungsgeschwindigkeit der Antriebsspindel von 300—400 Touren per Minute etwa 100—200 kg, bei Handbetrieb und der dabei gewöhnlichen Tourenzahl zirka 12 kg betragen :

a)    für .Kraftbetrieb ..................

b)    „ Handbetrieb..................

K 100-00 „    115-00

165-00

140-00

160-00

330-00

210-00

155-00

200-00

190-00

Transportable Eutter-Dämpfapparate, bestehend aus einem schmiedeeisernen Dampfkessel mit innerer Heizung, welcher mit Sicherheitsventil, Wasserstandsanzeiger und Handspeisepumpe ausgerüstet ist, und den gleichfalls schmiedeeisernen Brühbottichen, in welche letztere die Dämpfe durch dichte Leitungsrohre gelangen, bedürfen keiner Einmauerung und kosten:

a) 1 Dampfkessel und 2 Kippbottiche von je 4l/a hl Inhalt „ 1470-00

„ „ 960-00 „ „ 720-00

b) 1

c) 1

„    „ 3¹/« „

n    ii 27s n

Fäkalienabfuhrwagen.

Auf einem eigens erbauten vierrädrigen Wagen befindet sich ein aufmontierter eiserner Kessel, welcher als Patentsauger pneumatisch funktioniert und zur geruchlosen Fäkalienabfuhr, zur Schlammabfuhr als Aufsauger dicker oder dünner, scharfer oder saurer Stoffe in industriellen und landwirtschaftlichen Betrieben u. s. w. benützt wird.

In einem gewöhnlichen, luftdichten Kessel werden einige Gramm einer bestimmten Betriebsflüssigkeit „Vakkuline“ mittels einer einfachen Vorrichtung eingespritzt. Die Flüssigkeit vergast sofort und verbreitet sich nebelartig im Kessel. Durch eine weitere einfache Einrichtung wird dieser Nebel entzündet, verbrennt äußerst schnell, dabei die Luft im Kessel so stark erhitzend, daß sie sich auf etwa das zehnfache Vo-

¹

Der Kraftbedarf und die Kühlwassermenge sind für eine Temperatur des Kühlwassers yon 4- 10° C angegeben; bei wärmerem Wasser ändern sich diese Koeffizienten.

lumen ausdehnt. An dem der Einspritzungsstelle gegenüberliegenden Kesselende befindet sich auf einem größeren kastenartigen Aufsatz ein durch eine luftdicht anliegende Klappe verschlossene Öffnung : dehnt sich nun die Luft im Kessel aus, so entweicht sie aus der Klappe, ln ganz kurzer Zeit, etwa in 1 bis 3 Sekunden, ist der Nebel verbrannt, der Luftrückstand kühlt sich schnell ab und der Kessel ist nach diesen einfachen Vorgängen hochgradig luftleer. Wird nun der Absperrschieber geöffnet, so kaun der Kessel sich nach einer weiteren halben Minute schon mit den anzusaugenden Stoffen angefüllt haben.

Durch entsprechende Abmessungen der variablen Größen des domartigen Aufsatzes kann man dem Patentsauger eine bestimmte Saugkraft geben. Es werden Sauger gebaut, deren zylindrischer Kessel (der natürlich jeden beliebigen Kauminhalt haben kann, gewöhnfich aber in Größen von 800, 1000, 1200, 15C0 bis 2500 1 verlangt wird) sich nach einer einmaligen Funktion vollständig anfüllt, und wieder andere, die unter gewöhnlichen Umständen nach Beendigung des ersten Saugprozesses nochmals evakuiert (luftleer gemacht) werden müssen, damit sie sich vollständig anfüllen. Der Betriebsstoffverbrauch per 1000 1 Flüssigkeit ist zirka 3—4 Heller. Die vollständige Füllung des Kessels dauert zirka 1¹/„ Minute, bei Nachfüllungen durch die zweite Funktion etwa eine Minute länger.

Wird der evakuierte (luftleere) Patentsauger mit einem anderen gewöhnlichen Kessel durch einen Luftschlauch verbunden, so evakuiert er diesen ebenfalls und macht ihn saugfähig. Ein solcher Beikessel kann sich unter gewöhnlichen Umständen durch ein bis zwei Funktionen des Patentsaugers mit den betreffenden Stoffen vollständig vollsaugen.    •

Inhalt des anzufüllenden Kessels ohne Dom

800 I 1000 1 1200 I 1300

Patentsauger auf 4rädrigem Wagen, ganz in Eisenkonstruktion, auf Stahldruckfedern, Kutschersitz Radbremse, Requisitenkasten mit kleinem

Zubehör ................

Derselbe in solider Holz- und Eisenkonstruktion ................

Gewicht in kg...............

Werden Kanonenräder (Uchatius) mit Patentnaben gewünscht, so kostet dies mehr um . K Alle Wagen sind berechnet mit 80 mm Felgenbreite und erhöhen sich die Preise bei 90 mm Breite der Felgen um . . . K 1Dö

Liter

Preis in Kronen

2500 2640 2790 2940

2330

980

2460 2600 1050 1200

100 120

36

48

74

126

2735

1350

130

140

40

52

80

132

44

5h

84

140

48

60

88

150

Das Normale aller Sauglichten ist 100 mm oder 108 mm Muffenlochweite.

Werkzeuge, Instrumente, Apparate und Requisiten.

Die angesetzten Zolle sind englisches Maß und wo nicht ausdrücklich anderes angegeben, sind alle Gegenstände per Stück verstanden.

Werkzeuge für Metallbearbeitung.

Mascliinistenwerkzeuge, u. zw. eine komplette große Garnitur, bestehend aus: 1 starke Pratzenwinde, 1 Vorschlaghammer,

1 Bankhammer, 1 Maschinistenhammer, 1 Kupferhammer,

1 französischer Schlüssel Nr. 1, 1 französischer Schlüssel Nr. 3, 1 Wasserwage, 1 Amboß, 1 Schraubstock, 10 diverse

» Feilen, 1 Feilkloben, 1 Bohrratsche samt 10 Bohrern,

1 Schneidkluppe samt Backen und Bohrern für ³/s" bis ³/₄", 1 Greifzirkel, 1 Federzirkel, 1 Spitzzirkel, 1 Lochzirkel, 1 Anschlagwinkel, 1 rechter Winkel, 1 Paar Trommel-Balancierlineale, 1 Maßstab mit engl., Wiener und metr. Maß, 1 Bogensäge, 1 komplette Bohrmaschine mit 10 Bohrern, 1 Flachmeißel, 1 Kreuzmeißel, 1 Beißzange, 1 Satz Schneidzeug unter ³/₈", 1 Rohrauftreib-maschine, 1 Keiltreiber, 1 Kerner, 1 Durchschlag, 1 kleiner Durchschlag, 2 Riemenlocheisen, 1 Stemmeisen mit Heft,

1 Nietenzieher, 1 Niethammer, 1 Schraubenzieher und

1    Bohrwinde mit 4 Bohrern..............

Schneidwerkzeug bester Qualität in kompletten Sätzen, mit Blindloch- und Meisterbohrer für Maschinenfabriken :

a)    für ¹I₈",    ¹U" engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen,

9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Kassette.....

b)    für ⁵/ie", •‘Vs", '‘he," engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen,

9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Kassette.....

c)    für ⁷/ie", ¹k"i ⁹he" engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen,

9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Kassette.....

d)    für ⁶/„", ³/₄", ⁷/s" engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen,

9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Kassette.....

e)    für 1", H/g", l¹/*", l³/₈" engl, enthält: 1 Kluppe, 2 Wendeisen, 12 Blindlochbohrer, 4 Meisterbohrer, 1 Kassette . . „ 252‘00

/) für lYa", lB/7', 1SU", l⁷/g", 2" engl, enthält: 1 Kluppe,

2    Wendeisen, 15 Blindlochbohrer, 5 Meisterbohrer, 1 Kassette „ 505⁻00

K 625-00

44-00

65-00

„    90-00

„ 130-00

Schneidkluppen für Schlosser und Schmiede, mit je 1 Stück Spitz- und Geradbohrer für jede Dimension :

«) Vs", Vie", V engl.

b)    Vis", Vs", Vis" engl.

c)    V1R", 77', Vis" engl

d)    Vs", SU", Vs" engl

e) 1", lVs", 174", 1%” engl. . . /) Vh", l⁵/s", 174", 17«", 2" engl

„ 146-00 „ 300-00

Gasrohrschneidkluppen mit Backen ohne Bohrer:

«) Vs", V/', V engl..................

V) ¹U", V, Vs" engl..................

c)    Vs", ³I ”, 1” engl...................

d)    »/*", 1", 1V₄" engl..................

e)    1", V/₄", IV," engl..................

/) 1V₄", lVs", 1³U" engl.................

3Iascliinen-Reibahlen mit der äußersten Genauigkeit aufs Maß kalibriert und fehlerlos zylindrisch:

a)    für alle gewöhnlichen Querschnitte, per 1 mm Durchm. „

b)    „ den feingeriffelten Querschnitt,    „    1    „    „    „

c)    Kanonen-, Kronen- und Spiralbohrer    „    1    „    „    „

d)    kurze konische Reibahlen zum Ausreiben von Blech, per 1 mm „

0-48

072

0-50

016

Ambosse bester Qualität, gestählt, per kg:

a)    bis zu 10 kg.................

b)    von 105 bis 25 kg...............

c)    „ 25⁻5 „ 200 kg..............

Schraubstöcke, per kg:

a)    beste französische Qualität,

bis zu 12-5 kg.................

von 12-5 bis 25 kg...............

n 25    „ 75 „ . . . . ...........

b)    beste steirische Qualität, schön und gut gearbeitet:

bis zu 2⁻5 kg.................

von

«    5‘5    „

„    10-5    „

„ lo-5 „

„ 25-5 „

3 bis 5 kg 10 „ lo „ 25 „ 50 „

Speerhorne bester Qualität, gestählt, per kg:

a)    bis zu 6 kg.........- . . . .

b)    von 6-5 bis 15 kg..........

c)    über 15 kg.............

Parallelschraubstöcke, per Stück:

Spannweite Maulbreite

Tiefe

M- M- M-

0< Ol o

1-92

1-68

1-52

5-20

3-60

3-00

2-40

1-76

1-68

bf- h-Ł

to Ä

Ql Ol O

in Millimetern

Gewicht in

kg

Preis in Kronen

a) drehbare:

210

175

165

125

140

140

120

118

110

65

100

95

45

75

30

22-5

93-60

72-00

51-60

40-50

b) feste:

210

170

135

140

150

120

115

65

80

110

100

45

80

60

30

14-5

91-00

68-40

48-00

24-65

Englische Bohrratschen bester Qualität: a) schwarz, Länge in mm 370    420    580

b) blank, Länge in mm

K 17-80    19-60    28-00

370

450

K 21-00    23-00

Universalkloben für Planscheiben: Schraubendurchmesser in mm

19    20    24    25    35

K 9-00 11-00 14-00 19-00 25-00

Franzosenschlüssel :

a) mit Bronzering, 30 cm lang, einfach „    doppelt

W    »

„    einfach

/) »

30 „

Dreherherze für Drehbänke:

a) poliert, innerer Durchm. in mm 15

25

K 1-60    3-00

b) schwarz, innerer Durchm. in mm 40

50

K 11-00 „    13-00

„ 12-00 , 12-60

8-20

9-00

60    70    80

K 3-60    4-40    5-20    5-60    8-00

Feilkloben :

a) mit Flügelmutter, 140 mm lang............

»    ,,    150 „    „...........

' 260 „ „ „ „ „ 22-00

4-60

5-00

c)

8-00

8-40

6-80

ff)

Brustleier :

a) gewöhnliche Sorte aus Eisen

5-60

b)

'v # n    n r>

c)    feine Sorte mittelgroß

„ mit Ansatz

7-00

9-40

„ groß

10-00

2-40    3-60    4-20    5-00    6-00    6-60

7    8    9    10    12

7-20    7-60    8-60    9-40 10-60

8-00 10-80 11-50 13-00 13-40 13-60 7    8    9    10    12

per Spiel K Größe in mm per Spiel ~K 14-80 17-20 19*00 23-00 28-00

Wasser wagen, ganz aus Eisen, in Prismen gehobelt: Länge in cm 22    27    33

K 10-00    11-00    12-00

Lineale aus Stahl mit Meter- und Wiener Maß : Länge in Wr. Zollen 18    24    36

K 7-60 11-00 18-00

Blechmesser :

a)    aus Stahl .

b)    „ Bronze

Schublehren :

d) feine Sorte mit Wiener und Metermaß, 15 cm lang . . . „ b) superfeine Sorte mit Nonius, Wiener u. Metermaß, 19 cm lang.........................„

K 7-60 bis K 9-00

„ 8-00 „ „

9-50

8-00

12-00

Röhrenreiniger für Lokomobile, 65 mm Durchmesser . . . Zirkel :

a)    Federzirkel, 13 cm lang...............

b)    Tasterzirkel, 13 „    „ . .    .............

16 „ „...............

"7 » 21 „ „................

e) gerade Spitzzirkel, 16 cm lang............

6-00

2-00

e’)

rf)

f)

, j „    „    mit Bogen, 16 cm lang

g) Greifzirkel, 24 cm lang 31 „    „

h)

Anreißer für Dreher, gewöhnliche Sorte.........

Anreißer für Dreher, mit patentiertem beweglichen Bronzesteller für den Stahlstift...............

Winkel aus Eisen, feine Sorte:

lang 10    13    16    19    24    29    40    45    cm

K 1-30    1-50 1-60    1-80    2-80    3-00 3-80 5-00

Winkel aus Stahl, feine Sorte:

lang 10

16    19 cm

K 2-80    3-60    3-80

1-25

1-80

2-00

1-40

2-05

3-00

3-40

11-00

13-00

Anschlag Winkel aus Eisen, feine Sorte:

8-60

5-00

K 0-90 1-10 1-30 1-56 1-80

Schneckenbohrer für Holz: Durchm. in mm 10    13    16

K 0-14 0-16 0-18

Bohrer :

a)    gewöhnliche Nagelbohrer, per 100 Stück

b)    Zentrumbohrer, mm

per Dutzend K

4-5—26    28

30    33—36

. K 11-40

5-00

2-76    3-40    4-00

c) Doppelgewind-Gußstahlbohrer, per 100 Stück:

mm 1—2 4—4¹/₂    5¹/,—6    7¹/«    9    10

11-50    15-90 24-80 26-25"

K 8-40    10-60

12    15    20

mm

24    30    40

K 36-40 63-60 100-80 136-00 198-00 376-00

d) Brunnbohrer, fein Gußstahl : mm

26    59    72    79    105

K 7-80 11-60 23-00 25-00 38-00 e) Radbohrer, fein Gußstahl: mm

26    59

72    79    105

K 7-40    9-80 17-00 20-00 32-00

Bindermesser . .

Hämmer :

a)    Glaserhammer

b)    Maurerhammer

c)    Tischlerhammer

d)    Sattlerhammer

von K 1-40 bis K

»p    §8S8

03    tH 03 tH CO

Hobel:

a)    Gesims- und Schropphobel

b)    Kittfalzhohel klein

groß

•    • n n

zum Stellen

» 1’20 „ „

1*50

K 2-20

2-65

c) Nuthohel..............

<£) Rauhbankhobel, einfach K 3-00, doppelt

e) Schlichthobel, einfach.........

„    doppelt........

3-30

von K 2-80 „ „

von K 1-40 bis „

2-90

Hobeleisen (Schlichthoheleisen oder Schropphobeleisen), einfach K 0-50, doppelt..........von K l'OO bis „

Maurerkellen................ „ 0 90 „ „

Schraubenzieher Nr.

4-00

3-80

1-80

3-00

2-40

1-60

11    13    15    18    20    26    33

K 0-50    0-60    0-70    0-80    0-90    1-00    1-30

K 0-30 0-36 0-44 0-50 0-60 Stemmeisen, Ia, aus englischem Gußstahl, ohne Heft: mm

Hohleisen von Gußstahl:

Lochbeutel :

6    8    11    13    15    18    20

mm

„ 0-60 0-70 0-80 0-90 1-10 1-30 1-50

englisch K 1-00 1-10 1-30 1-45 1-60 2-00 2-40 Rheinl.

Brechstangen und Gaisfüße, ungestählt, per 100 kg . . . . K 48-50

Bessemer, per 100 kg „ 52-00

Zangen :

a)    Beißzangen, Länge in cm

schwarz, K blank,

Beißzangen, mm 130 fein,

b)    Schmiedzangen, per kg •

c)    Lötzangen für Bandsägen, per Stück

32

37

2-60    3-40

3-20

4-80

”l60    185    210    235    265

K 0-80    0-90    1-00    1-30    1-60    2-20

1-80

„ 15-00

d)    Flachzangen .

e)    Zwickzangen . /) Plombierzangen

von K 0⁻40 bis K

1-80

klein

mittel

groß

l-⁹0

2-50

K 16-00    20-00    24-00

Hämmer, per kg:

a)    Handhämmer aus Gußstahl.......

b)    Vorschlaghämmer, gestählt, von 2 bis 3 kg

über 3 „ .

3-40

1-60

1-40

c)    Schrotmeißel aus Stahl......

d)    Gesenke, gestählt.........

Bolirkugeln, Mittelgröße mit Messinggriff

2-80

2-60

10-00

Senkel

von K 3⁻00 bis „

8-00

Meterstäbe :

a) aus Holz, flach, K 1-20, viereckig ....

„ eingelegt, flach, K P80, viereckig Eisen, flach, K 1-50 bis K 1-80

V) „

»

d) zusammenlegbare, eine Seite mit Meter-, die andere Seite mit Wiener Maß :

ordinäre feine .

von K 0-20 bis „ „    „ 0-90 „ „

1-30

2-00

2-30

0-30

1-60

¹ il*

ST

Baurequisiten und Maschinen.

Steinkrampen und Zweispitzkrampen, per 100 kg „

50-00

Geschmiedete Schaufeln, per 100 kg . . Deichgräberschaufeln mit Stiel, per Stück Baggerschaufeln, 350 mm lang, 250 mm breit, per Stück . „ 400    „    „    300    „

05

03 tO 03 ^

Ô -5 lô Ô o o o o

Steir. Wurfschaufeln, 260 mm lang, 250 mm breit, per Stück „ 280 „

320 „

„ 270 „ „ 310 „

o o ci cö zb O ü' o

Spitze Stich sch auf ein ohne Stiel,

280 mm lang, 210 mm breit 300 „

325    „

«    230 „    „

«    2öo „

M- m- o ci 4^ ob O O O'

«

er

p

rg

CO

o o o

>Q [> -r* (M (N CO

J<7

00

3    3    £

OQ

oo be to

-O o<

o o o

ü

rO

.090

1-30

j:' ■;

iS

K. i

f'

mH

cs

K 3-30

4-00

4-80

Gepreßte Stahlblechrechen :

10

12

14

16 Zinken

Preis K⁻(180    ĆKJ2 PK) P25    1-60 per Stück

Ein- u. Zweispitzliämmer, steir. Stahl, per kg K

1-00

Steinhacken aus Ia Gußstahl, per kg......

„    „ Ia Martinstahl, „    ..........„

’kNU Kronhämmer aus Ia Gußstahl, 2—3¹/* kg schwer,

per kg „

2-00

P20

2-40

Ijjgpppllj Kronhacken aus Ia Gußstahl, zirka 3 kg schwer, per ₀

2-00

Bossierhämmer, Ia Martinstahl, zirka 4 kg schwer, per kg.............

1-00

3äSP

Gaisftiße und Brechstangen, steir. Stahl, über 5 kg schwer, per kg

Handmeißel, Ia Gußstahl

0-56

per kg „

2-00

1-50

Durchm. in

mm

--- Schlagbohrer (einseitig) oder Stoßbohrer

(doppelseitig) aus Ia Gußstahl, mindestens 1 m lang, per kg K

Steinschlegel aus Martinstahl, über 2—5 kg über 5 kg

2-00

Maurer- und Gerüsthämmer aus Stahl, per kg......

Mörtelschöpfer, 8—10" innere Weite, per 1 Stück ca. 1 kg, per kg .......................

Mörtelkrücken, 15—35 cm lang, ł/₂—H/a kg schwer, per kg „ Mörtelpfandel, 17 u. 19 cm Durchm., per Stück, K 0'60 und „ Reihkelle, 95 X 250 mm groß, per Stück Rundkelle, 100 X 120 „    „

Maurerkelle, per Stück . .

Maurerscheren, zirka 9

per Stück K 0'40    0⁻45

10

11 cm breit

0-50

a||g5sac

K 1-50

1-20

1-10

0-70

1-05

0-90

0-60

Senklote von Gußeisen, schwarz lackiert :

Länge    cm 10

Stückgewicht Gramm 135 Stückpreis

Von Schmiedeeisen, 180 mm lang, 510 g schwer, per Stück „

Lote von Messing, mit Stahlspitze, klein.....• . . „

groß........„

0-70

2-00

3-50

Wasserwagen von Eichenholz mit 2 Libellen:

25    30    40    50    60    75

Länge in Preis per Stück K

cm

100

1-80    2-00    2-20    2-50    2-80    3-20    4-00

Wasserwagen von Eichenholz, poliert mit starker Messingplatte: Länge in cm 15

20

25

30

K 0-80    1-00

1-20    1-40

Wasserwage mit genau geteilter Libelle und 3 mm starker durchgehender gehobelter Eisensohle :

50    65    80    100

Länge in

Preis per Stück K 7‘U0 SFÜO 10-00 12-00

cm

Wasserwagen aus Messing in Zinketui:

10    15    20    25    30

Länge in Preis per Stück K

cm

1-80    2-40    3-00    3-60    4-80

Universalwasserwage, bronziert, mit vernickeltem Zifferblatt für Horizontal-, Vertikal-und Winkelmessung, per Stück......

Röschungswage von Messing mit eiserner Fußplatte, 20 cm lang, für Böschungen bis 90°, per Stück .......

K 6-00

9-50

Bandmaß, unveränderlich, aus 16mm breiten Reinleinengewebe mit Phosphorbronzedrahteinlagen in Lederkapsel mit Doppelkurbel :

lang

per Stück

lose Bänder ohne Kapsel „

m 10    20    30    40

50

9-00 12-00 15-00 18-00 4-80 7-20    9-60 12-00

Schlauchwasserwage für Niveaubestimmungen bei Bauten, per Garnitur ohne Schläuche Gummischlauch allein

per m „

Abwägelatten, 4 m lang, mit Dezimeterteilung, Eisensohle,

2 Handgriffen, Libelle und Schutzschuber, per Stück . . „

10-00

9-00

3-50

3-00

Runde Stampfer für Rinnen und kleine Rohrlegungen:

260 mm lang, 140 mm breit, ca. 7¹/₂ kg schwer, ohne Stiel „ 260 „ „ 220 „

6-00

8-00

Eugeisen

per Stück „    0-75

1-20

„ mit Heft . . . .    „    „    „

Universal-Zementfugeisen für verschiedene Fugen von 5, 8, 10 und per Stück „

12 mm Breite

8-00

Betonwalze aus Metall mit schmiedeeiserner Fassung,

klein............

größere...........

,. 26-00 „    30-00

SffÄE

jjiłfr- Gartenwalze, einteilig, 48 cm Durchmesser, 40 cm breit, mit Gegengewicht ausbalanciert, zirka 110 kg, per Stück „

75-00

Gartenwalze, zweiteilig, 60 cm Durchm., 60 cm breit, ca. 210 kg „ 140-00

Straßenwalzen für Wasserfüllung:

BTTiTnoiiF'^eKW'

2000—3000 kg schwer, per 100 kg . . . . K 60-00 3000—4000 kg schwer, per 100 kg . .

Eiserne Weg- und Schotterwalzen mit Gabeldeichsel für ein Pferd, per Stück:

Einteilig (für Wasserfüllung), leere Walze ca. 320 kg, mit Wasser gefüllt ca. 400 kg

schwer......

Zweiteilig, nicht für Wasserfüllung geeignet, Gewicht ca. 300 kg „ 175'00

. „    50-00

„ 250-00

Mörtelkübel aus Eisenblech, verzinkt:

Liter

Inhalt

Durchmesser

17

21

mm 240X320    255 X 340

Preis per Stück

Mörteltragscliaffel aus Eisenblech, im Vollbad verzinkt,

per Stück „

K 5-00

6-00

2-20

Eiserne Mörtelkästen, 270 mm tief, 460 X 670 mm obere Weite,

per Stück „

7-20

Mörtelkasten aus Holz . . . Mörtelaufzugschaffel aus Holz

2-80

5-60

Scheibtruhen aus hartem Holz mit Holzrad und mit Eisen

per Stück „

beschlagen .........

mit Aufsatz, Holzrad und Füßen

5-60

7-60

Dieselben mit 4 eisernen Durchzugschrauben, per Stück mehr „ „ für Teichgräber mit Eisenfüßen und Eisenschrauben, Gußrädern u. Eisenlagern, gewöhnliche Größe mit Aufsatz,

per Stück „

Eiserne Schubkarren mit schmiedeeisernen Rohrgestell nach amerik. Muster für Erd-, Schotter-, Kohlentransport : Inhalt

Preis per Stück

Liter 50    70    100    125    150

K 26-00    28-00 35-00 37-00    50-00

Dieselben Karren zum Kippen nach vorn, per Stück mehr.............

Eiserne Ziegel- oder Steinkarren:

Für Ziegel Preis per Stück K

1-60

15-00

7-00

40    50    60    72

26-00    29-00    30-00    34-00

ein schmiedeeisernes Karrenrad allein

mit kurzer Achse

K 6-50

7-50

Eiserne Kippkarren für 100 1 Inhalt...........

-    ••    - 125 1    ..    ...........j

Eiserne starke Karren mit 2 Rädern für:

schweres Material für 100 1 aus % mm Blech......

»    « u 150 1 „ elé 7> n .....;

Sand-, Schotter- und Kohlendurchwurfgitter mit 20 mm starken Rundeisenrahmen, Mittelstange und Stütze, 110 cm breit, 150 cm hoch:

Maschenweite 10, 13, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 und 50 mm,

Preis per Stück...................,,

Dieselben mit 11 mm Rundeisenrahmen, Mittelstange ohne Stützen, Maschenweite 5—50 mm, 145 cm hoch, 90 cm

breit, per Stück...................„

Sandsiebe ca. 45 cm Durchmesser, 2—14 mm Maschenweite,

per Stück „

Gerüstklammern aus 15 mm Quadrateisen, 26—32 cm lang (100 Stück ca. 60 kg) od. Flacheisen 26 X 8 mm, per 100 kg „ Kamin- und Kanalsteigeisen aus Rundeisen, per 100 kg . . „ Hängegerüsttaschen, ganz aus Schmiedeeisen mit Schneckentrieb, Patentbremse und kontinuierlicher Sperre, Preis für

2 Stück.................

Dieselben aus Flacheisen statt aus Winkeleisen

Hiezu 4 Stück Zweirollen-Flaschenzüge à K 11-60, zus. . „

Zugehörige Seile, 20 mm dick, per 100 m.......„

Koksheizkörbe aus Schmiedeeisen zum Ausheizen frisch

gemauerter Lokale, per Stück.............„

Koksöfen zum Trockenheizen von Neubauten haben folgende Vorteile gegenüber Heizkörben:

vollständiges Ausbrennen des Heizmaterials, absolute Sicherheit gegen Feuersgefahr, vollkommen sanitär, weil der Rauch in einen Schornstein abgeleitet werden kann, äußerst solide Konstruktion.

I, 40 X 40 cm groß, samt Haube.......... „

II, 45 X 45 „    „    „    „    ...........

Bleischmelzkessel aus Schmiedeeisen mit gußeisernem Kessel „

Kessel allein mit Bügel................„

Bleilöffel:

Durchmesser 9    10-5 12    13 14⁻5 16    17 18"5 cm

40-00

50-00

60-00

70-00

21-00

10-00

2-80

27-00

32-00

„ 170-00 „ 130-00 46-40 64-00

22-00

80-00

90-00

50-00

12-00

K 0-90 1-20 1-60 2-80 3-60 4-20 5-00 5-60 per Stück

Preis

Lötöfen für Bauzwecke aus Schmiedeeisen, per Stück . K

7-00

Asphalt- und Teeröfen aus Eisenblech inklusive transportablen Ofen mit Aschenkammer, Rundrost, Rostblech, 2 Handhaben und Rauchabzugstutzen.

Durchmesser des Kessels Tiefe

Inhalt    „    „

Preis

ca.

Asphalteinier :

klein

W eite

Preis, lackiert K    (r00

„ verzinkt „    7'00

mm 280

groß

300

8-00

10-00

Spannkopf für Holzsprieße, ein- ,L......

fach und verläßlich, bietet größte bsmärimtäm, Sicherheit und gestattet jeder-zeitiges Nachspannen.

Hub 1. W. d. Haube

7 cm 7¹/* cm 9 „    10    „

Preis ohne Holz

K 5-00 „ 8-00

Steinwölfe aus Stahl, Tragkraft 600 kg,

Gewicht zirka 4% kg, Preis per Stück . K 15-00

Karabinerhaken, Tragkraft 1000 kg . . „ S-Haken,

6-00

Tragkraft bis kg Gewicht ca. kg

2500 5000 10000

Preis K

12

25

9-00

17-00

35-00

Stählerne Steinschere mit 2 Füßen, Totalhöhe (zusammengezogen) zirka 135 cm, Fassungsweite 80 bezw. 100 cm,

\ä

Ül^ih

üi

Tragkraft 1000 kg, Gewicht 40 kg, Preis K 55-00 „ 2000 „

„    „    75-00

Stählerne Kniehebelsteinzangen.

Tragkraft Fassungsweite Gewicht

Preis

kg

cm

1500

2000

3000

5000

7000

4-50

10—65

20—100

30—120

65—170

ca. kg

25    72-00

49    135-00

65    150-00

100    195-00

135    290-00

Iql

Steinwölfe für schwere Stücke, verbesserter Form mit ausgebauchtem Gehäuse, kurzem Mittelstück, wodurch ein Bruch des letzteren vermieden wird.

Tragkraft kg

1500 2500 5000

Gewicht ca. kg

27,

Preis per Stück K

10-00

17-00

27-00

Stählerne Steinschere mit beweglichem Greifhaken, 1500 kg Tragkraft, 100 Fassungsweite, zirka 30 kg Eigengewicht, Preis K 60"00

cm

Desgleichen, leichter, für Kisten etc., 100 kg Tragkraft,

Preis K 55-00

Desgleichen, für Zimmerleute, für Stämme bis zu 65 cm Durchmesser, *    Preis K 28-00

jWip

ppr*il

Faßklaue, per Stück . . K 10-00 bis K 20-00

Amerikanische Faßzange für Fässer bis zu 1"50 m Länge und bis 1000 kg schwer

K 16-00

Sackzange

K 15-00

iZ

I-Träger-Hebeeisen aus Stahl, K 13-00 bis K 19-00

a©

Trägerzange .

K 30-00

S3

I»

Wenderinge ans Stahl zum Umdrehen von Holzstämmen, ohne Stiel mit

. . K 10-00 . . „ 12-00

Hebeapparate und Hebemaschinen zur Förderung von Lasten in vertikaler und horizontaler Richtung, als: Rollenzüge, Flaschenziige, direkt und indirekt wirkende Winden, Krane, Aufzüge, Elevatoren.

Normale Aufzugsrollen für Seile von 25 mm Durchmesser:

Rollendurchm. in mm 150 180 205 [230    255 305 360 '410

Preise in K

10-00 10-80 12-00 12-50 15-00 16-80 20-00 21-60

Starke Aufzugsrollen :

Rollendurchm. in mm Spurweite für das Seil mm 32 Preis in K

150    180    205    230    255    305

32    38    38    44    50

12-00 13-00 15-00 16-80 21-60 27-60

Seilflaschenzüge.

o⁻

Fig. a : 1 rollig. Fig. b : 2rollig. Fig. c: 3rolhg. Fig. d : 4rolhg.

Die Seitenteile Sind aus Stahl, die Rollen aus Gußeisen, gedreht und gebohrt.

Bei Abnahme von einem Paar erhält der kleinere Block eine Öse (Fig. a und b) zum Anbinden des Seiles.

mm

Tragkraft per 1 Rolle kg 150 Durchmesser Weite der Nut Fig. a Gewicht Fig. b Gewicht Fig. c Gewicht Fig. d Gewicht

Differential Kettenflasehenzüge nach Westons Patent :

ß) mit der Kette zu arbeiten:

geprüft auf kg 250    500    500    600 1000

Preis in K 110-00    154-00 186-00

Hiezu noch separat 35 engl. Fuß Seil K 11-00

Differential-Kettenflaschenzüge, „Patent Tangye“.

I. Mit Tragkette allein, Fig. a. Die Länge der erforderlichen Kette beträgt ungefähr das Vierfache der Hubhöhe, z. B. 3 m Hubhöhe erfordert 12 m Kette.

Geprüft auf

kg

Länge der Tragkette in m

Gewicht des Flaschenzuges samt Kette kg

Preis des Flaschenzuges samt Kette K

250

500

500

750

1000

1000

1500

1500

2000

2000

12-10

12-10

18-20

12-10

15-20

21-30

15-20

21-30

15-20

21-30

14

17

21

18-50

30-80

36-50

47-50

56

67

81

37-00

43-00

53-00

60-00

75-00

94- 00

95- 00 110-00 115-00 142-00

II. Mit Speichenrad, Fig. b.

2000

3000

15-25

15-25

15-25

13-42

13-42

185-00

240-00

265-00

Geprüft auf

kg

4000

5000

6000

8000

III. Mit Patentgetriebe, Fig. c.

Länge der Tragkette in m

Gewicht des Flaschenzuges samt Kette kg

Preis des Flaschenzuges samt Kette K

15-25

15-25

15-25

15-25

13-42

13-42

13-42

13-42

260-00

340-00

425-00

500-00

Schraubenflaschenzüge mit Friktion.

Nr.

Tragfähigkeit

tg

'Preis einschließlich Ketten für 3 m Hub

Preis

der Lastbette für 1 m Hub

Preis

der Handkette für 1 m Hub

in Kronen

M- M-

Hi©SOOO<10aO*rf^Ü3l>OM.

500

1000

1500

2000

3000

4000

5000

6000

7500

10000

12500

75-00

95-00

110-00

130-00

160-00

200-00

220-00

280-00

330-00

580-00

770-00

3-30

5-50

6-60

7-70

9-30

10-60

12-80

15-00

17-00

61-00

68-00

3-80

3-80

3-80

3-80

3-80

4-70

4-70

4-70

4-70

4-70

5-00

Nr. 1 ohne Rolle; Nr.

und 11 mit Gailscher Gelenkkette.

Nutzbare Tragkraft in

Probeleistung in

tg

tg

Preise in kl. Ketten für 3 m Hubhöhe in K

Aufpreis der Lastkette bei 1 m verg. Hub in K

Aufpreis der Handkette für jeden m verg. Hub in K

600

1000

900

1500

1500

2000

3000

4000

4500

5000

6000

6000

7500

7500

9000

11500

15000

89-00

106-00

125-00

158-00

193-00

233-00

272-00

338-00

405-00

600-00

3-00

6-00

7-20

8-50

9-80

11-40

13-30

16-00

19-60

26-00

4-00

4-00

4-00

4-00

4-00

4-00

4-00

4-00

4-00

Direkt wirkende Winden:

a) Wagenwinden mit hölzernem Schaft, gehärteten Getrieben, Zahnstange und Stellrad.

Tragkraft bei senkrechter Last kg

Zahn

stange

mm

Holz-

Hub-

Höhe

Gewicht

kg

mm

mm

Ohne Pratze

Mit Pratze

ein-i fache

j doppelte

Übersetzung

Preis in Kronen

ein

fache

doppelte

Übersetzung

Preis in Kronen

1500

2000

3000

4000

39X22

46X25

50X28

52X30

700 380 700 360 700 330 700 330

26-00

15—16 18—22    31-00

22—26 I 38-00 24-30 : 47-00

35-00

44-00

54-00

29-00

34-00

41-00

51-00

40-001 47-001 57-00 !

b) Fabrik s- oder Lokomotiv win den mit hölzernem Schaft, doppelter Übersetzung, gehärteten Getrieben, Zahnstange und Stellrad.

Volle Pratze.

Tragkraft bei senkrechter Last

Holz-

Hub-

kg

Zahnstange

mm

Höhe

Gewicht

kg

Preis

Kronen

mm

mm

5000

7500

10000

15000

54X32

60X34

65X40

70X48

8888

GO GO 00 00

OOiOO t^iOOJO ^ ^

CO § i§ §

0^66

Ü’OOOH

tH tH

ć) Zahnstangenwinden mit eisernem Schaft aus einer einzigen Blechtafel gebogen, ohne jede Winkelverbindung.

Tragkraft bei senkrechter Last

kg

Zahnstange

mm

Ganze Höhe mm

Hub

mm

Gewicht

kg

Preis

Kronen

3000

4000

5000

8000

10000

12500

15000

54X32

60X34

65X35

74X42

82X46

85X49

90X51

900

900

900

900

900

900

900

400

400

400

400

400

400

400

i—¹1-*.

to I-*. OD -J CU rfi. oc

Ol o Cu o o to Ot

8888888 cb WiQiÔiÔÔib CM CO iO O O I> H H H CM (M (M CO

Ai

d) Dreifuß winden. Füße und Schraube aus Schmiedeeisen, Mutter aus Rotguß.

Trag

kraft

kg

Schrauben

durchmesser

mm

Höhe, wenn zusammengeschraubt mm

Hub

mm

Ge

wicht

kg

Preis

2000

4000

35

6000

45

250

8000

55

350

75

10000

60

65

500

550

575

200

250

300

325

12

20

24

28

17-00

30-00

46-00

51-00

66-00

e) Schraubenwinden. Die Schäfte der Winden sowie die Schlitten sind aus schmiedbarem Eisen.

Tragkraft

kg

•    îî

•    kg

7500 10000 12500 15000 400 500 500 600 500 600 600 650 250 300 300 350

60

65

70

75

250    350

20

35

22    38

350 350 38    50

41

36

50

24-00 35-00 31-00 44-00 77-00 94-00

55

53

70

37-00 53-00 46-00 64-00 99-00 110-00

Indirekt wirkende Winden.

a) Wand winden mit Schneckenbetrieb und Selbsthemmung.

Tragkraft !j

kg

Trommel

durchmesser

mm

Trommel

länge

mm

Gewicht

kg

Preis

250

o o

70 OÎ

rH tH

220

280

50

40

125

75

«sä

b) Wandwinden mit einfacher Räderübersetzung.

Preis in Kro-

Hebkraft mit zwei- und dreirolliger

Flasche ............

Hebkraft direkt von der Trommel

Gewicht........

Trommeldurcbmesser

Trommellänge......

Preis ohne Bremse . . .

,, mit ,,    .    ■ .

600

400

55-00

62-00

ggOOiQ

c) Wandwinden mit doppelter Räderübersetzung.

Hebkraft mit zwei- und dreirolliger

Flasche . . • ........

Hebkraft direkt von der Trommel

Gewicht ...........

Trommeldurchmesser .....

Trommellänge .........

Preis mit Bremse........

. K 110-00 132-00 165-00 200-00

d) Bock win den mit einfacher Übersetzung.

Hehkraft mit zwei- und dreirolliger Flasche . kg 1500 Hebkraft direkt von der

2000    3000

4000    5000

52-00 56-00 55-00 58-00

600

160

145

400

62-00

66-00

96-00 135-00 100-00 143-00

e) Bockwinden mit doppelter Übersetzung. Hebkraft mit zwei- und dreirolliger Flasche

Hebkraft direkt von der Trommel „

Gewicht.....

Trommeldurchmesser Trommellänge . .

Preis mit Bremse .

. K 110-00 150-00 220-00 286-00

<X> a>

r**H

ft

ia

■§.s

ten f. 4 m Hub a

Krane.

a) Wanddrehkrane mit

Ansladung m üb. dem Boden „ 3 300 kg Tragkraft 4Ö0 500 „

1000 „

2000 „

3000 „

4000 „

Windwerk.

3-5

3-5

4-5

450

495 510 620 630 730 740

860

925

480 506 580 605 544 570 605 635 665 690 730 755 790 810 850 900 910 930 1000 1030 970 990 1060 1090

.....

i!

b) Magazindrehkrane.

rrn

Ausladung

in

Rollenhöhe über dem Boden

3    3-5

3-5

4    4    4-5

Preis in Kronen f 300 kg Tragkraft 360 ohne Wind werk j 500 „ jedoch inki. Ketten i 1000 „ für 4 m Hnb 2000 „

410

510

560

870

420

520

570

620

425 500

O'OO

520

620

682

OOiOI>

c) Laufkatzen auf dem Oberflansch eines I-Trägers laufend, zweirollig, mit mechanischem Vorschub.

500

1000

1500

2000

Maximaltragkraft kg Gewicht der Katze allein . zirka kg 38    42    50    60    70    100    120

preis dgj» KcitzG

allein . . . . K 100-00 110-00 118-00 122-00 130-00 150-00 180-00 Preis der kalibr. Handkette per laufenden Meter K 2-00.

Laufkatze mit eingebauten Schraubenflaschenzug auf den unteren Flanschen eines I-Trägers laufend, mit mechanischem Vorschub.

3000

4000

5000

Maximaltragkraft kg 500    1000    1500    2000    3000    4000 i 5000

Gewicht mit Ketten für 3 m Hub kg 50 Preis mit Ketten für 3 m Hub . . K 185-00 210-00 245-00 300-00 350-00 455-00 535-00 Preis der Ketten für 1 m größeren Hub

Laufkatze auf den unteren Flanschen eines I-Trägers laufend ohne mechanischen Vorschub.

11-00

65

75

105

135

210

230

14-00

15-50

17-00

18-50

20-00

22-00

Maximaltragkraft kg Gewicht der Katze zirka kg

500

1000

1500

2000

3000

4000

5000

20

25

32

40

45

70

80

Laufkatze auf den unteren Flanschen mit mechanischem Vorschub.

Maximaltragkraft kg Gewicht der Katze zirka kg

500

1000

1500

2000

3000

4000

5000

25

Preis

88-00

30

95-00

35

110-00

45

130-00

60

140-00

10O

200-00

110

235-00

Preis der kalibr. Handkette per laufenden Meter K 2-00.

Laufkatze auf dem oberen Flansch eines I-Trägers laufend, einrollig, ohne mechanischen Vorschub.

Maximaltragkraft . Gewicht der Katze Preis......

kg

500

zirka „

15

1000

18

40-00 !    45-00

Laufkatze auf dem oberen Flansch eines I-Trägers laufend, einrollig, mit mechanischem Vorschub.

Maximaltragkraft Gewicht der Katze . . zirka ,, Preis

kg

500

20

1000

30

1500

50-00 j 68-00

35

2000

75-00

40

3000

84-00

45

95-00

Laufkatze auf dem oberen Flansch eines I-Trägers laufend, zweirollig, ohne mechanischem Vorschub.

Maximaltragkraft . . . Gewicht der Katze . . Preis........

. . zirka

500    1000    1500    2000

40    45    50    60

68-00 72-00 80-00 100-00

d) Laufwinden mit eingebautem Schraubenhebezeug und Konusbremse.

Gewicht der Ketten für je 1 m Hub kg

Nutzbare Tragkraft kg

Preis mit Ketten für 3 m Hub in Kronen

Mehrpreis der Ketten für je 1 m vergrößerten Hub Kronen

Ungef. Gewicht mit Ketten für 3 m Hub kg

2000

3000

4000

5000

6000

7500

10000

12500

416-00

490-00

600-00

690-00

805-00

920-00

1225-00

1650-00

888ÜI1I

ep oo

11

13

14

17

23-5

Laufkrane mit Schneckenradlauf-

winden.

Mit Ausnahme der Bäder und Lager ist der Kran ganz aus Schmiedeeisen ausgeführt.

Ein Mann hebt und transportiert die Maximallast und bedient den Kran durch endlose Ketten von unten.

Tragkraft

aber ohne

Geleise

3    m Spurweite

10 „

-S .

•i! n

Ketten für 1 m Hub mehr

kg

30-00    50-00    62-00    70-00    88-00    264-00

5740

5990

6330

6380

7260

Bauelevatoren für Handbetrieb.

Der Transport der Steine erfolgt mittels Kettenhaken, aus denen die Steine oben herausrutschen oder mit der Hand abgenommen werden.

Mörtel und halbe Steine werden in Schulternoder Handkasten gefördert. Die leer abwärts gehenden Kasten hängen sich selbsttätig aus.

Leistung per 1 Tag bis 16000 Ziegelsteine oder 12000 Ziegelsteine nebst Mörtel.

Ein vollständiger Elevator besteht aus Windwerk, unterer Kettenrolle mit Lagerböcken oder vorteilhafter mit unterem Aufsatzbocke, Kette, Schraubenschlüssel und Ölkanne, einer Anzahl Mörtelkasten und einem Wassereimer und kostet mit 1 Schwungrad und 24 lfd. m Kette K 550-00

„ 650-00 „ 700-00 K 640-00 „ 700-00 „ 750-00

» 30 „ „ » 40 „ „

mit unterer Kettenrolie

mit unterem Aufsatzbock

Bauelevatoren für maschinellen Betrieb.

Die Leistung richtet sich nach der Tourenzahl der Antriebsachse und hängt außerdem von der Bedienung ab ; a) mit 1 Stein belegt

bei 50 Umdrehungen 2100 Ziegelsteine |

„ 40

1700

stündlich ;

b) mit 2 Steinen belegt

bei 50 Umdrehungen 3000 Ziegelsteine ]

„ 40    „    2400

Sind Kettenglieder zum Anhängen von Mörtelkasten eingeschaltet, dann beträgt die Leistung a) für Elevatoren

bei 50 Touren 1600 Steine nebst Mörtel 1200

stündlich.

stündlich ;

Bauaufzug, nach System Gauhe, Gockel & Cie., ganz aus Eisen mit Bockwinde und Stahldrahtseil, an das Landenen-gerüst direkt zu befestigen:

für 600 und 900 kg Tragkraft 515-00

„ 20 „    „    „    415-00    540-00

mit Eisengarnitur bei 15 m Höhe K 400-00

Bauaufzug, nach System Kubala & Co., mit Benzinbetrieb, wobei für 1 K Benzinverbrauch 25000 Stück Mauerziegel und der hiezu nötige Mörtel befördert werden können; bestehend aus dem Benzinmotor mit Kran, Hebekette und oberem Laufbock samt Rad, jedoch ohne Holzgerüst (wobei ebenfalls das Landenengerüst verwendet werden kann), Preis

K 3800-00 „    30-00

b) für Elevatoren

bei 50 Touren 2200 Ziegelsteine nebst Mörtel „ 40

1800

stündlich.

Mörtelkasten, welche oben nicht rechtzeitig abgenommen werden, setzen den in Bewegung befindlichen Apparat selbstätig still. Gesamtgewicht Preis in Kronen

ad a 1050, ad b 1100 kg 1300-00

1400-00

Hängesclialenelevatoren für maschinellen Betrieb.

Dieser Elevator ist für leicht zu beschädigende Gegenstände ein vorzügliches, sicher und schnell arbeitendes Beförderungsmittel, wie ungebrannte Ziegel, Dachpfannen und rohe Tonwaren etc.

Die Leistung beträgt bei maschinellem Antrieb in maximal über 40000 Ziegelsteine oder etwa 30000 Steine nebst Mörtel in 10 Stunden.

1. Oberer Bock und unteres Windwerk mit Rädervorgelege, Spannvorrichtung, Kettenrädern, 2 Riemenscheiben und

Rollwagen, zusammen ca. 1130 kg schwer.......

Mehrkosten für zweites Vorgelege zum direkten Antrieb

von schnellaufenden Motoren.............

Kette mit Hängeschalen und Stegen auf ca. 860 mm Abstand, per 1 m Hub ca. 28 kg sehwer........

Kette nur mit Stegen auf ca. 860 mm Abstand, per 1 m

Hub ca. 23 kg schwer................

Mörtelkasten mit 2 Querstegen, per 1 Stück ca. 9% kg

schwer.......................

K 1300-00

110-00

43-00

40-00

12-00

6-00

6-00

570-00

a) für die Hebemaschinerie (ohne Kette).........

Mischmaschinen.

W

IPII

i. v*j

a) Trichterförmige Mörte 1-mischmaschine für Hand-und maschinellen Antrieb, besteht aus einem oben offenen, unten mit einem Auslauf versehenen Trichter, in welchem sich ein Rührwerk befindet. Leistung 30—75 kbm Mörtel per Tag.

82 cm hoch, oben 85 cm weit für Handbetrieb mit Schwungrad von 1300 mm Durchmesser ohne Wasserkasten, zirka 370 kg schwer K 470-00

Für maschinellen Betrieb mit 2 Riemenscheiben 600X80, Tourenzahl 120—150 ohne Riemenausrücker, zirka 325 kg

schwer......................

Für Hand- und maschinellen Antrieb mit Schwungrad und 2 Riemenscheiben sowie 2 Antriebachsen zum Auswechseln ohne Riemenausrücker, zirka 430 kg schwer . „ 560-00

. „    25-00

. „ 110-00 . .. 18-00

Mehrkosten für Wasserkasten

„ die Einrichtung zum Fahren . .

„ Riemenausrücker........

„    „ Extravorgelege für direkten Antrieb

von schnellaufenden Motoren............

Schraubenschlüssel und Ölkanne...........

92 cm hoch, oben 1 m weit, für Handbetrieb mit Schwungrad von 1300 mm Durchmesser ohne Wasserkasten, zirka 535 kg schwer ...........

Für maschinellen Betrieb mit 2 Riemenscheiben 600 X 80, 120X 150 Touren ohne Riemenausrücker, zirka 490 kg

schwer......................

Für Hand- und maschinellen Betrieb mit Schwungrad und 2 Riemenscheiben sowie 2 Antriebachsen, zirka 590 kg

schwer......................

Mehrkosten für Wasserkasten...........

„ 465-00

„ 100-00

8-00

. „ 565-00

„ 555-00

„ 640-00 „    25-00

. „ 190-00 . „ 18-00

„ die Einrichtung zum Fahren . . .

„ Riemenausrücker ........

„    „ Extravorgelege für direkten Antrieb

durch schnellaufenden Motor

Schraubenschlüssel und Ölkanne ...........„

b) Schrägliegende Trogmörtelmaschine. Die Leistung beträgt: Bei Handbetrieb 15—20 kbm, bei maschinellem Betrieb 40—60 kbm per Tag.

Als Kraftbedarf ist anzunehmen: 1—2 Mann an der Kurbel, bei maschinellem Antrieb 1-5—2 HP.

„ 100-00

8-00

Preise und Dimensionen:

Für Handbetrieb mit Schwungrad von 1300 mm Durchmesser, ohne Räder und Wasserkasten, zirka 440 kg schwer......................

K 590-00

Für maschinellen Antrieb mit 2 Riemenscheiben 600X80, Tourenzahl 120—150 ohne Räder, Wasserkasten und

Riemenausrücker, zirka 390 kg schwer........

Für Hand- und maschinellen Antrieb mit 2 Riemenscheiben und Schwungrad ohne Räder, Wasserkasten

und Riemenausrücker, zirka 500 kg schwer.....

Mehrkosten für Wasserkasten...........

K 580H0

„ Einrichtung zum Fahren......

„ Riemenausrücker..........

„    eines Extravorgeleges zum Antrieb durch

schnellaufende Motoren.....

Schraubenschlüssel und Ölkanne

„ 680-00 „    50-00

„ 190-00 20-00

100-00

8-00

c) Kipptrogmischmaschinen. Zur Bedienung genügt bei kleinerem Bedarf 1 Mann, welcher das Einfüllen, Drehen und Entleeren hintereinander vornehmen kann. Bei größerer Leistung sind 2 Mann an der Kurbel erforderlich und bei maschinellem Antrieb je nach Art des Materiales und Größe der Chargen P5—6 HP. Das Mischen dauert per Charge bei Handbetrieb 2—2¹/₂, hei maschinellem Betrieb 1—1*/₂ Minuten. Verwendung besonders für Zementwaren- und Kunststeinfabriken.

Preise, Dimensionen und Gewichte.

Für eine Füllung von

50 1

Für eine Füllung von 75 1

leicht

Ausführung

schwer

leicht

Ausführung

ca. kg I K j ca. kg I K

ca. kg I K

schwer ca. kg I K

Für Handbetrieb .

„ masch. Betrieb Hand- und masch.

Betrieb.....

Ohne Wasserkasten weniger ..... Fahrbar mehr . . Extrav orgelege mehr

400

410

460

15

180

20

700

750

800

23

240

70

O O    Q    »O    O    O

O    v-i    00    (N

iOiO    O    1—1

885

950

865

23

240

78

Für eine Füllung von 100 1

Ausführung

leicht

schwer

o o

l-H '

CO CD

670

15

240

25

950 710 1010 710

1085 780

30 15 315 240 78 25

1145

1200

1290

30

315

90

Für eine Füllung von 150 1

leicht

Ausführung

schwer

ca.

K j ca. kg I K

ca. kg I K ca. kg [ K

Für Handbetrieb Für masch. Betrieb Hand- und masch.

Betrieb.....

Ohne Wasserkasten

weniger.....

Fahrbar mehr . . Extravorgelege mehr Mech. Kippvorrichtung mehr . . .

710

710

785

20

280

30

110

1165

1225

1000

1475

990

1515

1200 1826 1450

2075

1350

1100

1615

40

365

90

20

40

280

30

365

100

160 110

160

38$ S

GO Q O lOÖÖ Cs

tH vH

58

400

110

195

iS

il

d) Beton -Mischmaschine. Leistung bis zu 5 kbm stündlich, Kraftbedarf: 1—2 Mann oder ¹/₂—1 Pferdestärke. Das Wasser tritt erst am Ende der Mischtrommel hinzu, nachdem bereits eine gründliche Trok-kenmischung hat.

stattgefunden

IV

PH

Preise, Dimensionen und Gewichte:

(kAm

ÜÜH

Für Handbetrieb,

ca. 920 kg schwer . K 1390-00 Für maschinellen Antrieb, zirka 920 kg schwer, Riemenscheibe 600 X 80, Tourenzahl 50—60 . .

. „ 1400-00

Für Hand und maschin. Antrieb, ca. 1000 kg schwer . . . ,, 1475-00 Dieselben ohne Wasserkasten, weniger ....

nicht fahrbar, ca. 750 kg schwer,

80-00

Y>

weniger.................

Kleinere Maschine für Hand- oder maschinellen Betrieb,

ca. 560 kg schwer.............

Dieselbe für Hand- und maschinellen Betrieb, ca. 600 kg schwer, mehr um .......

„ 275-00

„ 1000-00

50-00

e) Beton-Mischmaschine mit Motorenbetrieb (Gas, Benzin oder Spiritus), mit selbsttätigen Entleerungsschubern, Leistung 3—40 kbm per Stunde.

Preise und Dimensionen:

Trommelfüllung in Liter

75

100    150    250 I 500

1000

Leistung per Stunde bei 40 Füllungen .... kbm

Kraftbedarf.....

Preis der Maschine stationär .......

Mehrpreis f. Fahrgestell Erhöhung des Gestelles

Fahrbremse.....

Abstreifer in d. Trommel Doppelte selbsttätige Wasserabmessung . . Verlängertes Maschinengestell mit Plattform für einen Motor . .

Preis ein. Benzinmotors

HP

1-0—1-5

1700

425

100

1-0—1-5 1—2

2000    3350

425

120

900

200

100

160

220

250

1675

10

3—4

4450

1000

lOOO 03 O 03 t-I (M

300

275

2050

20

5—7

5900

1500

320

150

250

400

300

2950

40

8—10

10200

1850

400

160

300

500

350

4700

Wasch- und Sortiermaschine für Kies und Sand wert! enfsowohl"stationär als auch fahrbar geliefert. Die normalen Maschinen erhalten ein inneres Sieb mit einer Lochung von 65 mm, ein Mittelsieb mit einer solchen von 10 mm und ein äußeres Sieb mit einer solchen von 2 mm; die Maschine gibt alle Stücke von mehr als 65 mm, von 65 bis 10, von 10 bis 2 und alle kleineren, Sand unter 2 mm getrennt ab. Der Wasserzufluß muß 250 1 per Minute betragen.

fil

mi

fl

I*

Dimensionen, Leistung und Preise:

Für Handbetrieb, Gewicht 900 kg........

„ Eiemenbetrieb, „

„ Hand- und Riemenbetrieb............

Preis eines Fülltrichters separat............

Leistung bei Handbetrieb ca. 2-5 kbm gewaschenen Kies und Sand per Stunde. Bei Maschinenbetrieb 6—10 kbm, bei einem Kraftaufwand von 2 bis 3 HP.

Schlagwerke und Rammen. Eisernes Pilotenschlagwerk für Kanal- und Brückenbau, Wasser- und Eisenbahnbau etc., mit Rammbärführung und Winde an der Leiter. Preis

ohne Pilotenschläger.................

Dasselbe ohne Winde, Rammbärführung und Schläger . . „ 370-00 Pilotenschläger hiezu mit Nadel und Seitenführung, runde oder eckige Form von 100 bis 600 kg Stückgewicht, per 100 kg....................

Handzugramme, bestehend aus einem gußeisernen Rammbär von zirka 250 kg Gewicht, den Seilscheiben mit Achsen, dem Rammtau mit den Zugseilen und Zeichnung zur Anfertigung des hölzernen Gerüstes..........

Direkt wirkende Dampframme. Das ganze Gestell dieser Ramme ist aus Schmiedeeisen und zusammen mit dem Dampfkessel und der Rammaschine auf einer mit 4 Laufrollen versehenen Plattform montiert. Sie kann daher leicht auf Bohlen oder Schienen der Pfahlreihe entlang oder auch in beliebig anderer Richtung fortbewegt oder auf ein Schiff gebracht werden.

900 „

K 1950-00 „ 1975-00 „ 2000-00 ,    70-00

„ 700-00

„    30-00

„ 465-00

„ 11750-00

Preise und Dimensionen: a) komplette fahrbare Ramme mit Gerüst, Wagen, stehendem Dampfkessel und -Maschine mit Förderkabel, Gerüst schräg stellbar, ganze Höhe ca. 9-5 m inkl. des Rammbären von ca. 450 kg................

Siebfläche in qm ca.......

Leistung per 1 Stunde in kbm . .

Preis der kompletten Siebemaschine K 185-00 300-00 425-00 550-00

Soi'tier-Siebemaschinen für Hand- und Motorbetrieb, zum Sortieren von Sand, Kalk, Zement, Erdfarben, Gips u. dgl. :

0-36 0⁻6    1    l⁻5

0-5 0-75 1V₄    2

800    950    950

2500 3100 4000

Sortier-Zylindermaschinen für Schotter, Sand, Zement, mit runden Trommeln aus gelochtem Stahlblech:

Durchmesser des Zylinders in mm . .

Länge des Zylinders in mm.....

17₂

Leistung per 1 Stunde in kbm ....

500-00    600-00 750-00

b)    mit entsprechend größeren Dampfkessel und -Maschine

und einem Bär von 650 kg Gewicht.........

c)    in extra starker Ausführung mit einem Rammbären von

900 kg ......................

d)    als Ramme ohne Gerüst (welches aus Holz ausgeführt

werden kann), bestehend aus einem Dampfkessel, einer Dampfmaschine mit Förderkabel, Rohr- und Schlauchleitung, den erforderlichen Konsolen und Flaschenrollen für das Seil zum Hochziehen des Bären und der Pfähle inkl. Seil, jedoch ohne Gerüst, per Stück: für einen Rammbär von 450 kg Gewicht „    „    „ 650 „

n    n    n    » 900 n    n

K 12750-00

„ 14750-00

. „ 8000-00 . „ 9000-00 . „ 10000-00

Samlquetschmaschine zur Erzeugung von Bausand aus Gruben- oder Flußschotter (Patent Gläser), per Stück:

Handbetrieb Motorbetrieb

Durchmesser der Walzen in mm . 220 Leistung per 1 Stunde in kbm ca. ³/4 Kraft verbrauch in Pferdekräften .    l¹/₄

Gewicht der Maschine in kg ca. .    650    1400    3200    6000

Preis des Quetschwerkes in K . 840-00 1950-00 3150-00 5250-00

300

172

500

800

10

Preis des Sortierzylinders......

Rührapparat zum Kalkablöschen, mittels welchem der gebrannte Kalk kräftigst durchgearbeitet wird.

Der Apparat besteht aus einem eisernen Bottich von 3 m Durchmesser, in welchem sich ein Rührwerk aus Eisenschaufeln befindet, Preis K 1300-00.

Dampframmen.

Dampfi'amme mit endlosem Drahtseil. Die Benützung eines endlosen Drahtseiles hat gegenüber jener einer endlosen Kette den Vorteil, daß diese Anordnung billiger ist, das Drahtseil nicht so schnell verschleißt und der Betrieb ein viel ruhigerer ist. Der Rammbär wird von dem Zugseil gehoben, mittels einer Auslösevorrichtung abgekuppelt und fällt frei nieder. Je nach Bedarf kann diese Auslösung früher oder später erfolgen und dadurch leichte oder wuchtige Schläge erteilt werden. Das Rammgerüst ist zirka 9% m hoch, aus Schmiedeeisen und besitzt drehbare und verstellbare Fahrrollen. Der Antrieb erfolgt mittels einer Dampfmaschine und einem ausziehbaren Querrohrkessel.

Preise per Stück:

K 11750-00 „ 14750-00

a)    komplett wie oben beschrieben mit eisernem Gerüst:

mit einem Rammbär von ca. 500 kg.......

77    77    77    77    77    1000    „    .......

b)    für Holzgerüst: die maschinelle Einrichtung besteht aus

dem Querrohrdampfkessel, hegender Dampfmaschine und Kabelwinde, mit Antriebsvorrichtung für den Rammbär, dem Drahtseil, Seilführungsrollen, Auslösevorrichtung, Führungsklotz für den Rammpfahl, jedoch ohne Gerüst: mit einem Rammbär von ca. 500 kg.....•..... 8000-00

„„ 1000 „.........10000-00

Grundsägen. Zum Abschneiden eingerammter Pfähle und Spundwände unter Wasser.

y.

i®

sîSÉk

ji i

1st

i"“

I !

i li

*,!

a)    Pendelsäge für Handbetrieb besteht aus einem Säge

390-00

rahmen aus 4 cm starken Gasrohren und einem Sägeblatt, welches bogenförmig eingespannt ist. Es lassen sich mittels dieser Säge Pfähle bis auf 4 m unter dem Wasserspiegel abschneiden. Preis des Sägerahmens mit einem aus bestem Stahl gefertigten Mühlsägeblatt............

b)    Kreissäge für Maschinenbetrieb ist besonders für größere Arbeiten und zum Abschneiden von Spundwänden zu empfehlen. Die Kreissäge ist an einer senkrechten Welle befestigt und wird mittels Zahnradübersetzung von einer 4pferdekräft. liegenden Dampfmaschine in Bewegung gesetzt. Das Sägeblatt ist in vertikaler Richtung verstellbar und die ganze Vorrichtung mittels Ober- und Unterwagen nach allen Richtungen verschiebbar. Der Unterwagen

war-raja

MhImb >

-i

......

K 6900-00

wird meist am Ort der Verwendung, den örtlichen Verhältnissen entsprechend, aus Holz ausgeführt und ist im Preise nicht inbegriffen. Dieser beträgt für die übrige komplette Einrichtung...............

Maschinen zur Erzeugung von Zementsteinen und Zementrohren.

Plattenformtisch. Auf dem hölzernen Tische ist eine eiserne Form aufgeschraubt, in welcher die Platten durch Guß bezw. Stampfung angefertigt werden. Ein von unten nach oben wirkendes Hebelwerk befördert durch Fußdruck die fertigen Platten aus der Form.

K 180-00 „    40-00

Preis des Tisches nebst einer Form „ jeder weiteren Form . . .

mu

W'"

«g||gg

Kniehebelpresse für Handbetrieb. Dieselbe eignet sich zur Herstellung einfarbiger und Mosaikzementplatten. Infolge der eigentümlichen Hebelüber-• Setzungen und des langen Handhebels kann ein Druck bis zu 200000 kg ausgeübt werden.

Preis ohne Formen und Schablonen K 1575-00

Zemeiit-Daclisteinformmaschine für

abgerundete und gerade glasierte Stirnflächen.

Preis des kompletten Apparates mit Holztisch . . . K 250-00 100 Stück gußeiserne Unterlegbleche .......

1 kompl. Firstziegelapparat mit 10 Gußkernen . . . ,, 110-00

200-00

Zementrohrformen : 100—1000 mm Normalprofil, 1 m lang. Diese Formen sind stehend zu stampfen und 3teilig. Der Mantel besteht aus 5 mm starkem Bessemerblech und die Muffen aus Gußeisen gedreht und fein ge- , schlichtet. Der starke Kern ist mit Schwert ! zum Ziehen versehen.

rf

* -,

Lichte

Weite

I Wandstärke

~F

S'

Gewicht kompl.

kg

Preis der kompl.Form

Preis einer Untermuffe

Lichte

Weite

Wandstärke

in Kronen

d. Bohre in mm

Gewicht kompl.

Il

Preis der

kompl.Form

Breis einer

Untermuffe

in Kronen

O'^rf^OSOStNOtCl-il-i

Bo 8080808

42

62

83

100

122

148

181

204

216

125

170

200

236

275

320

365

390

445

2-50

4-00

5- 00

6- 25 8-50

10-00

13-00

16-00

18-00

550

600

700

750

800

850

900

950

1000

248    470 : 20

282 I: 500 ' ~~ 323    625

370 ; 685 408 || 740 446 !! 800 470 ' 865 500 h 925

22

27

32

36

42

47

50

530

985

54

an

,v

XI'

m

! -

Ł-

Zementrohrformen,

75—200 mm, Normalprofil 1 m lang. Diese Formen sind liegend einzustampfen und zweiteilig mit Guß- und Schwertkern lieferbar.

’W.

Lichte Weite

Wandstärke

Gewicht der kompl. Form

Preis der kompl. Form

Preis des Mantels und der Muffen

der Bohre in mm

kg

in Kronen

75

100

20

120

23

31

150

25

38

175

28

44

200

30

32

54

66

72

D- 3 03 lO CD

yH t-H tH y—i

60

80

O» Ol Ql

ISO

100

120

130

140

Zementrohrformen (Eiprofile).

Diese Formen sind stehend zu stampfen und 3teilig, somit praktisch zum Ausschalen.

Lichte Weite der Bohre in mm

Gewicht der kompl. Form in kg

Preis der kompl. Form

Preis eines Untermuffes

in Kronen

200 X BOO 250 X 375 300 X 450 350 X 525 400 X 600 500 X 700 600 X 900 700 X 1056 800 X 1200 1000 X 1500

118

146

172

CM (M CO CO *T

275

330

375

425

500

700

850

1000

1125

1450

10

12

14

18

24

32

46

65

85

150

-V

sii

;

■■

Br umienringf ormen,

2teilig, zum stehend Stampfen.

; R i ■ rï7.1 .    ' 'i v, Tr:.- ^ir -,

Iggg

Lichte

Weite

Bau

länge

Gewicht

Preis

-_r~

in

Reserve-

unter-

mnffe

in

mm

in Kronen

700

800

1000

900

1000

305

1000

500

340

40

500

265

295

435

465

52

70

80

I»

1

I

H§

'

MS

Zementrandsteinformen. Diese Form ist öteilig und leicht zerlegbar. Baulänge 1 m, obere Breite 15 cm, untere Breite 20 cm, Höhe 50 cm

Preis K 170 00

Ę0P Bagger. Vertikale Handbagger mit Vorteil beim Senken von Betonkästen, zum Ausheben von Fundament-und Baugruben sowie Brunnenschächten und auch zum Ausbaggern kleiner Flußläufe zu verwenden. In gewöhnlicher Ausführung baggert er 4V₂ m tief, doch kann diese Tiefe ohne weiteres durch Verlängern der Kette bis zu 10 m gesteigert werden; für den Transport ist er zerlegbar und jedes Stück nur so schwer, daß es von einem Manne getragen werden kann.

Mehrpreis für 1 m Führungsruten (doppelt), zirka 12 kg . „

Preise und Gewichte.

Bagger, komplett, 7 m tief, 14 m Kette inklusive 7 Baggereimer, zirka 725 kg schwer.............

K 1175-00 22-00 20*00 32-00 „ 130-00 „ 120-00 „    130-00

„    „ 1 „ Kette, zirka 11 kg.........„

„    1 Eimer mit 2 Wellen u. 4 Gelenken, ca. 18 kg „

„    1 automatische Schuttrinne

wenn Bagger fahrbar ....

drehbar ....

Wagen und Gewichte.

Balancewagen :

Tragkraft kg

per Stück K 20-00 25-00 30-00 35-00 40-00 50-00 TOÖÖ

Dezimalbriickenwagen mit viereckigem Gestell von hartem Holze und viereckiger Brücke,

Tragkraft kg

per Stück K    18-00    24-00    28GÖ    32-00    38GÖ

Tragkraft kg    300    500    750    1000    1250

per Stück K    44-00    52-00    70-00    90-00    110-00

50    100

10

15    20    30

150    200    250

Dezimalbriickenwagen mit dreieckigem Gestell und viereckiger Brücke,

Lt-,1 /.

Ï-I i’l I-Ï

mas*

Tragfähigkeit in kg Brückenlänge in m Brückenbreite „ „

4-35

2-15

Preis in K 850-00    950-00 1050-00 1200-00 1700-00

Zentesimal Viehwagen.

Tragkraft in kg . . .

Brückengröße in cm .

Preis ohne Geländer u. ohne Anlauftreppen K 190-00 »    »    .    «    „ mit

„ mit Eisengeländer und Anlauftreppen

samt Sperrstangen.......

„ mit Eisengeländer, die Anlauftreppen

aufstellbar...........

„ mit Eisengeländer, die Anlauftreppen mit Tür............

750    1000    1500

213X124 230X126 250X131

210-00 „ 200-00 220-00

300-00

300-00

360-00

230-00

240-00

320-00

320-00

380-00

Gewichte und Maße.

Eisengewichte

geeicht kg

per Stück K 1>36    (R>2    0-80 P80    34)0 6DÖ lÄÖÖ

V»

10 20

50

Messinggewichte in Holzetui mit Deckel.

1 Garnitur 8 Stück = 495 Gramm.....

Einzelne Messinggewichte, in Österreich geeicht 12    5 Gramm 12    5

per Stück K 0-10 0-10 0-12

1    2    5    10 kg

per Stück K 3-50 6'50 15-00 26-00 Trockenmaße von Blech, 1

K 3-00

10    20    50 Deka

0-16 0-18 0-32 0-50 0-80 2-20

Vi

Vs

V«

7.

von Eichenholz, 1 I

ins pj

r.

SS

Flüssigkeitsmaße 1 von Blech von feinstem Zinn „    1-20

K 1-60 2-00 3-20    4-00    5-70 7-50 12-00

V32

Vi

Vs

V>

K 0-30    0-40    0-50    0-60    0-70    0-85    1-20

1-70    2-00    2-70    4-00    6-00    —

Wirtschaftspumpen.

(Siehe auch die Artikel „Rohrleitung“ und „Pumpen mit Dampf- oder mechanischen-

Antriebe“.)

Entwässerungspumpe für Bauzwecke mit einer stündlichen Leistungsfähigkeit von 113 hl (= 200 Eimern), mit dem Betrieb durch 2 Mann

a)    komplette Pumpe mit Gestell ....

b)    Spiralschlauch zum Saugen dazu per m

c)    Saugrohr dazu, per Stück.......

. K 190-00 . 21-00

7-00

Drehbare Jauchenpumpe, ganz von Eisen, komplett . . . . K

Amerikanische Wirtschaftspumpe, bei 4 m hoch auf Standbrett, mit 2 Steigrohren à 1 m, 1 Steigrohr à ¹/₂ m, mit Ausgußknie und Sicherheitsventil,    inkl.    Verpackung . . . „

130-00

52-50

65-00

80-00

96-00

Freistehende Brunnen oder Saugpumpenschöpfwerke mit gußeisernem Rohraufsatze und verstellbarem Schwengel, Leistung bei 45 Hub per Minute Ständerhöhe in mm Preis in K . . . .

10 20

50 1 Wasser

470    610    720

25-00 30-00 50-00

Röhrenbrunnen (oder sogenannte amerikanische oder abessi-nische oder Northon-Brunnen) :

5-00

6-50

„ eines kompletten Rammapparates „ 180-00 195-00 205-00 220-60

K 8-00

Gartenpumpen und Spritzen aus Blech, zum Bespritzen der Beete aus einem Wassergefäß.............

Flügelpumpen. Dieselben eignen sich für alle Arten Flüssigkeiten, Spiritus, Maische, Würze, Petroleum, Nutz- und Trinkwasser und sind auch als Spritze zu gebrauchen.

Leistungen, Maße und Preise samt Zubehör.

Leistung per Minute Liter

Durchmesser cl. Gehäuses

Lichte Weite der Röhren

in rnm

Gehäuse in Eisen, Flügel in Rotguß

Ganz in Metall

Messingschraubung mit Schlauchenden mehr

m. 1 eiserner Windkessel

« -

* Eisenpumpe lür Maschinenbe-trieh

® Eisenpumpe mit p Windkessel auf Ständer FuÖventil mit Saugkorb für Eisenrohr

Bleirohr per m

Schmiedeeisern. Gasrohr per m

Verzinktes Gasrohr per m

30

160

⁴⁰i

190

32

60

iod

220

32

60

140!

250

32

80

280

38

180;

320

44

220,

360

52

64

340

o o o o o © o

T-. lO OO CO CO <M 00 H (M CO Tf

vH vH

9-00

11-60

12-00

14-00

16-00

18-00

20-00

12

16

20

30

40

50

60

130

170

200

240

360

480

560

90

120

150

180

290

380

450

cooto

00 ^ tę. op K3 K) CO

A à <±> H A A A

O O O O INS InS InD

SSS^BSB

çq cb cb 4ti cb ß-<jq —■ ----------~r"*_

Auf Holzblock montiert 16—40 K mehr. Seitlich an einer Bohle montiert 12 K mehr.

Transportable Säugpumpen (Baupumpen) zum Auspumpen von Baugruben, Schachte, Kellern, Teiche etc. Die Saughöhe darf nicht mehr als 7 m betragen. Als Saugrohr kommt meist ein Spiralgummi -schlauch zur Verwendung.

msÆ

Einzylindrige Ausführung:

Zylinderweite............

Leistung bei 40 Hub.........

Schlauchdurchmesser.........

Preis mit 3 m Schlauch und Saugkorb „ für je 1 m Schlauch mehr . .

Zweizylindrige Ausführung:

Zylinderweite............

Leistung per 40 Doppelhub......

Schlauchdimension..........

Preis mit 3 m Schlauch und Saugkorb . K 215*00 325*00 520*00 „ für je 1 m Schlauch mehr . . . . „ 15*80 25*00 35*00

4"

8"

188 1

3"

6"

K 247*00 „    20*50

8"

111    347    628 1

2"

3"

4"

Doppelzylindrige Saug- und Druck- oder Spritzpumpen (Karrenpumpen) auf starker, schmiedeeiserner Karre montiert, daher leicht zu transportieren. Die Ventile und Kolben sind leicht zugänglich, so daß eine Reinigung leicht vorgenommen werden kann.

Zylinderweite..............

Leistung per Doppelhub.........

Schlauchdurchmesser..........

Preis, komplett mit 3 m Saugschlauch, 3 m

Hanfspritzschlauch, Muffen und Spritzrohr K 197*00 246*00 400*00

4"

5"

6"

v/₄" lv,"

2"

Diaphragma- oder Membranpumpen.

Bei diesen Pumpen tritt eine bewegliche Leder- oder Gummimembrane an Stelle des Kolbens. Dieselbe ist an ihrem Umfang luft- und wasserdicht zwischen das Gehäuse eingespannt und wird durch einen in ihrer Mitte eingreifenden Hebel abwechselnd nach auf- und abwärts durchgedrückt. Hiedurch wird die Saug- eventuell auch Druckwirkung erzeugt und das Wasser gehoben.

Diese Pumpen eignen sich hauptsächlich für unreine und auch dicke Flüssigkeiten, speziell bei Kanal-, Brücken- und Hochbauten, für Steinbrüche, Ziegeleien, Gerbereien, Bierbrauereien, als Jauchepumpe etc. Da kein Kolben vorhanden ist und auch sonst nirgends Reibung auftritt, nützen sich diese Pumpen bei Verwendung unreinen und sandigen Wassers viel weniger ab als jede andere Pumpe. Auch sind die Ventile leicht zugänglich, so daß sie nötigenfalls leicht gereinigt werden können.

Baupumpe mit Benzinbetrieb zur Entwässerung von Tiefbauten, Sümpfen, Lehmgruben etc., mit einem Benzinverbrauch von 3 h für eine Förderung von 10 kbm Wasser; Preis der Pumpe samt Benzinmotor auf fahrbarem Gestell, samt 3 m Gummisaugschlauch, Saugkorb und 5 m eiserne Förderrohre bei einer Leistung von

0-5    1-0    1-5    2-0    3'0    4⁻0 kbm per Minute bei 5 m Förderhöhe

2500 3300 4200 5000 6500 8000 K

Feuerlöschspritzen.

K 240-00 „ 170-00

a)    Fahrbare Kastenspritze bei einer entstehenden Feuersgefahr und zum Begießen der Beete und Bespritzen von Rasenplätzen, Gesträuchen etc. zu gebrauchen: a) mit eisernem Kasten von 113 1 Inhalt . . . ß) mit rundem eisernen Kasten von 85 1 Inhalt

b)    KleinevierrädrigeWagenspritzen für Pferdebespannung oder Handzug, mit einfachem Saugwerk, 2 offenen Metallzylindern von je 80 mm Durchmesser, einstrahlig, mit Druckrohrgewinde 40 mm Diameter, gußeisernem Windkessel, schmiedeeisernem geschweiften Hebel, eisernem genieteten Wasserkasten, Wagengestell mit Deichsel für 1 Pferd oder 2 Pferde, eventuell für Handzug, Wasserlieferung zirka 80—100 1 per Minute, Wurfweite zirka 20 m bei 4 Mann Bedienung:

K 480-00

Leistung per Stunde bis Liter

Preis der Pumpe......

Gummispiralschlauch, Durchmesser .... Zoll Preis per m . . . . K mit geteerten Stricken

8000

120-00

18000

150-00

40000

300-00

2¹/,

12-40

15-00

30-00

umwickelt

16-50

18-00

18-00

35-00

10-00

20-00

22-00

10-40

22-00

35-00

12-00

35-00

32-00

13-00

45-00

12-00

5-00

6-00

Preis mit 2 Gummi-Spiralsaugschläuchen, Gewinden, Saugkopf, Ventil und Seiher, 2 m Rohhanfschlauch, 1 Strahlrohr mit Mundstück, komplett...........

c)    Kleine vierrädrigeWagenspritzen für Pferdebespannung mit Doppelventilhahn-Saugwerk, 2 offenen Bronzezylindern von je 85 mm Durchmesser, einstrahlig, mit Druckrohr-Normalgewinde 52 mm Diameter, kupfernem Druckwindkessel, schmiedeeisernem Hebel, eisernem genieteten Wasserkasten, Wagengestell mit Deichsel für 1 Pferd oder für 2 Pferde, Wasser lieferung 120—130 1 per Minute, Wurfweite zirka 22 m bei 4—6 Mann Bedienung:

Preis mit 2 Gummi-Spiralsaugschläuchen à 2 m lang, •

52 mm Diameter mit Gewinden, 1 Saugkopf mit Ventil und Seiher, 1 Kastenseiher, 2 m präpariertem Hanfschlauch mit Gewinde, 1 Strahlrohr mit Mundstück, komplett . . „ 760-00

d) Wiener Patentabprotzspritzen auf zweirädrigem Karren mit oder ohne Federn, mit Doppelventilhahn-Saugwerk, wie bei den Wagenspritzen, Fundament von Eisen, mit Druckrohrnormalgewinde :

Zylinderdurchmesser mm.....

Wasserlieferung per 1 Minute 1 . . j Horizontale Wurfweite ca. m . . .

Pumpmannschaft.........

Doppelhübe per Minute......

Mit Karren ohne Feder j

f Gew. kg l Preis K

85

120—130

20—22

4—6

60—70

100

160—200

24—30

6—8

60—70

120

212—253

25—32

10—12

60—70

130

140

Mit Karren auf Federn

270

830-00

730

1080-00

445

1440-00

285

980-00

385

1140-00

460

1520-00

250—290

29—34

12—14

60—70

310—330| 36—42 j 14—16 I 55—65

515

1500-00

535

1518-00

625

1660-00

645

1740-00

Von vorgenannten Spritzen sind jene mit 85 mm und 100 mm Zylinderdurchmesser einstrahlig, jene mit 120—140 mm Zylinderdurchmesser zweistrahlig.

e) Große vierrädrige Wagenspritzen mit Doppelventilhähnen, ohne Saugwerk, Druckrohrnormalgewinde, eisernem Wagenrahmen, eisernem genieteten Wasserkasten, eisernem Hebel, elastischen Puffern, Seitenstandbrücken am Wasserkasten, Wagengestell ohne F edern :

Zylinderdurchmesser mm.....

Wasserlieferung per 1 Minute 1 . . Horizontale Wurfweite ca. m . . .

Pumpmannschaft.........

Doppelhübe per Minute......

Approximativgewicht kg.....

Preis K.............

100

160—180

24-28

8—10

60—70

120

480

190 — 250 25—32 1C—12 60—70

130

1000-00

600

230—280

29—34

12—14

60—70

145

1280-00

675

320—360

33—39

14—16

55—65

160

1340-00

740

390—430

36-42

18—20

55—65

1480-00

830

1560-00

Das Druckrohr zweistrahlig eingerichtet, erhöht den Preis um

K 80-00.

/) Große vierrädrige W'agenspritzen mit Doppelventilhahn-Saugwerk, Fundament von Eisen oder Bronze, zweistrahlig, mit Ausnahme der Spritzen mit 100 mm Zylinderdurchmesser, welche nur einstrahlig ausgeführt werden; mit Druckrohrnormalgewinde, dreifach versteiftem eisernen Hebel, eingefrästen Scharnieren, eisernem Wagenrahmen, eisernem genieteten Wasserkasten mit Seitenstandbrücken, Wagengestell ohne Federn:

Zylinderdurchmesser mm . . . . Wasserlieferung per 1 Minute 1 . Horizontale Wurfweite ca. m . .

Pumpmannschaft........

Doppelhübe per Minute.....

Saugachlauch-Nr.........

100

160—180

24—28

8—10

60—70

120

190—250

25-32

10—12

60—70

130

230-280

29—34

12—14

60—70

145

320—360

33—39

14—16

55—65

160

11

390—430

36—42

18—20

55—65

12

Mit Eisenfundament

Mit Bronzefundament

( Gew. kg { Preis K

Gew. kg Preis K

500

1260-00

540

1320-00

690

1720-00

730

1860-00

730

1780-00

750

1940-00

780

1940-00

800

2120-00

930

2040-00

970

2240-00

Wirtschaftsrequisiten und Werkzeuge.

Waschkessel aus Kupfer mit Bordwand aus extra geschmiedeten Roh-schalen hergestellt, per Stück:

Kesselinhalt in 1

Kesseldurch- j Kesselge-messer in | wicht ca. in mm

kg

Kesselpreis in K

Für Verzinnung event, extra

Kupferdeckel extra geliefert

20

370

25

2-4

400

30

2-9

35

43

Ü< o Ol

50

60

68

80

100

125

<■>1 >o S co So oo §i

T+i -t< >Q iO iO i-O OO

3-3

3-7

4-5

5-0

6-0

6-3

7-3

II

700

9-5

13-5

10-08

12-18

13-86

15-54

18-90

21-00

25- 20

26- 46 30-66 39-90 56-70

2-00

2-20

6-20

2-40

2-60

2-80

3-00

3-20

3-60

4-40

5-00

6-00

7-00

7-60

8-40

9-00

9-60

10-20

11-60

e im F euer oben poliert,

r leischkochkessel aus Kupfer, innen verzinnt, der unte stehende Teil rot, blank gehämmert, der obere Aufsatz samt Deckel, per Stück:

Inhalt in 1 I Durchmesser j || in mm

mm j

Gewicht ca.

kg

Preis in Kronen

60

70

450

15

80

480

100

500

16

120

540

17

22

160

560

630

25

28

66-00

70-40

74-80

96-80

110-00

123-20

Wasserwandl aus Kupfer für Sparherde mit polierten Vorköpfen und Pipen, per Stück:

'I

Inhalt in 1

Länge

Breite

Höhe

in mm

Preis in Kronen

10

400

12

410

210

15

420

225

130

18

450

240

140

20

460

260

150

22

470

275

160

24

480

290

165

170

26

500

295

175 '

28

520

300

30

530

310

320

180

185

185

13- 40

14- 50

15- 60

17- 80

18- 80

19- 80

20- 35

20- 90

21- 55

22- 20

Straßenspritzenwagen aus Eisenrohren und Eisenstäben mit Schlauchtrommel, Holländerrohranschluß und zweiarmiger Karrenführung hergestellt, per Stück: für Schläuche von „ Schlauchlänge von 70 Trommel

Preis, ohne Schlauch Explosionssicherheitsgefäße für Benzin, Äther, Ligroin, Gasolin, Spiritus, Petroleum etc. aus Blech mit Drahtschutzgitter (geprüft vom k. k. Technologischen Gewerbemuseum in Wien unter der patentierten Bezeichnung „Viktoria“), per Stück:

Transportkammern à 5 Preis in K 4*50 Füllkannen von 1

40 mm Kaliber 40 m aufgerollt

18    35 1 Inhalt

6-50    8-50    12-50

2    3    5 1 Inhalt

Preis in K 4-00    5-50    7-00    8-00

2-

3zinkig

Heugabeln, mit 2 m langem Stiele

per Stück K 3*60 5-00

Düngergabeln, mit 1-25 m langem Stiele, per Stück . . . . K

„ c^-Griff, „    „    .....„

4-50

6-00

Wurfgitter für Schotter, Sand, Erde etc.

von K 0-80 bis .. 3‘40 „ „ 1-40 ,. „ 3-00

7-00

1- 40

2- 20

Aus Maschinen-eflecht in Rundeisenrahmen mit Mittelstange

Maschenweite in mm

8    10 ! 13

16 ! 20

25

Hit Stützen kostet mehr

um

per Stück in K

Kronen

23-00

18-40

12-40

21-60

17-40

11-40

19-50

15-60

10-40

19-60

15-80

11-00

18-40

14-80

Sandwurfgitter, mit Holzrahme und Stütze, per qm . . . . K 12-00

17-40,

14-00

7-60

5-00

6-80

4-50

6-60

4-40

6-60

4-30

9-80

6-40

4-20

Besen und Bürsten.

9-20,

3-30

2-70

2-00

6-20:

4-00

1-40

1-00

Kehrbesen für Trottoirs, Höfe, Stallungen, Kasernen, Eisenbahnen, Magazine, Perrons, Fabriken, Werkstätten, Parkanlagen und Gärten:

a)    flache Deckel, Piassava 14—15 cm Länge:

Reihen lang •    10

per 10 Stück K 7-00    9-00    11-20

b)    Patentbesen, Piassava, 14—15 cm Länge:

Reihen lang 11

12

13

15

15

per 10 Stück K 10-00    12-00    14-00

c)    gebogene Deckel, Piassava 17—18 cm Länge:

Reihen lang 13    14    17

per 10 Stück K 13-20    15-40 18-60

d)    Runddeckel, Pechbesen nach englischem Muster, Reihen lang

per 10 Stück K 14-00    16-00    18-00

12

14

15

e) flach oder rund gebundene Besen,

35 cm lang, 6 cm oberer Durchmesser, per 10 Stück . . K 16-00 30 „

„ 10 „

20-00

Staubbesen aus feinem und geschmeidigem Materiale, für Zimmer, Teppiche, Kanzleien, Restaurationen etc., mit gebogenem Deckel, Piassava 17—18 cm Länge :

Reihen lang

11

14

17

per 10 Stück K 6-60    8-20    11-00

Waschbürsten, per 10 Stück:

a)    reiner Fiber, 4reihig, breit . .

b)    Reiswurzel, 4reibig......

c)    Fibris, mit Reiswurzel gemischt

d)    Patent, mehert........

O Q Q O cpOOH iH (JCI CO

Ausreibbürsten, per 10 Stück:

a)    aus Reiswurzel.............

b)    „    Reisstroh.............

c)    „    Piassava.............

d)    „    Reiswurzel mit doppeltem    Barte . . .

e)    „    „    in Biskuitform......

/)    „    Reisstroh,    oval . . .

g)    „    „    viereckig, mit Griff

h)    „ Reiswurzel, mit Griff

oooooooo Ç ip f 00 1> Tioo o

Patent-Ausreibbiirsten samt Stiel (sogenannte Schropper), für Bäder, Färbereien, Brauereien, Malzfabriken, Weinhändler, Spiritusbrennereien, Zuckerfabriken, per 10 Stück: a) weich oder steif meliert

°/ll ⁶/l2

K 5-00    7-00 10-00

⁷/₁₄ cm groß

b) ovale, steif meberte, sogenannte Dampfschiffschropper und Küblscbiffbürsten mit weichem Barte . . . . • ....

18-00

Stahldrahtbürsten für intensivere Behandlung, als:

a)    zum Reinigen von Fassaden, Mauern u. s. w. vor dem Neu

anstrich, wobei der Verputz nicht beschädigt wird, was bei Verwendung von Schereisen oft der Fall ist: für Handbenützung...........

„ Stielhandhabung...........

b)    zum Reinigen von Eisenkonstruktionen: für Handbenützung mit Faustleder ....

„ Stielhandhabung ..........

c)    zum Teeranstrich:

als Pinsel mit Stiel............

Bürste für Stockbefestigung.......

per Stück „

2-45

3-00

per Stück „

per Stück „

48

2-75

2-50

2-10

Feilen und Raspeln.

Hufraspeln

Holzraspeln

Bastard

Smooth

HGAOOOV Hieb

Bestoßfeilen

Grober

Brettsägfeilen,

1 Angel

Halb

bastard

Smooth

Bastard

mit glatter Spitze Smooth

rapperfeilen

Studel-,

Messer-, Raum-, Triebfeilen, Vogelzungen

/\ I Bastard Smootli

dig

oval und schnei-

Bastard

Smooth

Preis per 100 Stück

Länge in mm

Armfeilen

per 100 kg

20-00 23-00 29-00 36'00 46'00 54-00 64'00 25-00 31-00 38-00 46-00 56-00 66'Ü0 80‘00

jl4-60 16-00 20-00 27-00 35-00 42-00 54-00

21-60 27-00 31 00 27-00 33-00 38-00

20-00 25-00 32-00 27-00 34-00 44-00

22-00 27 00 36-00 27-00 35'00|45-00

^ o v

□ Pun I—I

38-00 44-00 44 00 58-00

38-00 47-00 52-00 62-00

41-00 5300 50 00 61-00

75    100    125

00-008 00.003 oo-osx oo-osx OO-OOX

82-00 96-00 108-00 126 00 164-00 182 00 208'00 96-00 110-00 134-00 150 00 184-00 200 00 220‘00

60-00 72-00 96-00 120-00

150-00 200-00 290-00

50-00 67-00 75-00 90’00 110‘00 134-00 58-00 77-00 90-00 108-00 130 00 154-00

58-00

64-00

58 00 73-00

70-00 84-00 90-00 100-00

00.9X1

00-001

118-00 146-00 150-00 172 00

OO-fOS

00.8il

204 00 234-00 266-00 304'OOj 236-00 270 00 304-00 344-00|

350-00 400-00 390 00 484-00

65 00 75-00

00-96 00-98 00-88 00-LI

96-00

110-00

121-00 138-00 132-00 154-00

170 00 190-00

208-00 240 00 268'00 310 00 228 00 310-00 320-00 350 00

350 00 410-00 390 00 484 00

Kronen

150    175    200

225

250

275

300

325

350

375

400    425

450

475

500

K 148-00 „ 164-00

Mascli inenfeilen

per 100 kg, 300 mm lg.j r> | | Ą Q

210-00

160-00

184-00    200-00

230-00    250 00

270-00

220-00

Bastard Halb- Smooth Doppel-Smooth

Smooth

Zimmerbesen für Parketten (Roßhaarkehrbesen): a) ohne Kranz

per 10 Stück K 12-00 13-20 14-40 15-60 26-    28- 32reihig

20-    22-    24-

26reihig

b) mit Kranz

per 10 Stück K 18-00 20-00 24-00

Besenstiele, per Bund (= 10 Stück):

a)    lärchene, gehobelte, 30 cm Bunddurchmesser

b)    weiche, gehobelte, Bunddurchm. in cm 30

24    20

1-80

K 1-40    1-00    0-80

Wandabstauber, groß, von Borsten „ Roßhaar

per 10 Stück „

» 10 „ „

24-00

30-00

Handbartwische, per 10 Stück:

a)    Handbartwische, Patent meliert, für Fabriken, steifer als Roßhaar und Borsten von

b)    Roßhaar-Handfeger    „

c)    Borsten-Handfeger    „

Kotbürsten aus reinen Borsten, öreihig, per Dutz. „ P20 „ „

Schmierbürsten, runde, mit Stiel und 24 Loch

K 9-00 bis „ „ 5-00 „ „

„ 3-00 „ „

„ 0 45 „ „

Glanzbürsten, gerade und furniert, feine Borsten..........

Schneider-Kleiderbürsten aus feinsten Borsten und politiert.......

Weißpinsel oder Weißwedel, sogenannte Maurerpinsel aus reinen Borsten, per Dutzend:

Wiener Weißpinsel ....

Patent-Maurerpinsel . . .

Brünner Drahtwedel . . .

Steirische Weißwedel . . .

Österreichische Parbvedel .

Mährische oder Weißwedel mit Pech begossen

» 1‘90 „ „

„ 16-80 „ „

. K 8-00, 16-00 und „

Packkisten.

12-00

10-00

8-00

2-40

0-48

7-80

33-20

S O 00 S §

cb ös <x> ö ob

03 03 H H vH

Packkisten aus entsprechend starken Brettern samt Deckel, im Schwalbenschweifverband, solid gearbeitet, per Stück:

Länge in Breite „ Tiefe    „

Ausmaß „ Preis in

cm

2-50

Länge in Breite „ Tiefe    „

Ausmaß „ Preis in

cm

1    209    226    233    244    267    289 310 327

CD O* CT* GO GO tO CD

138

84

105

K 2-803-00 3-50 3-80 4-80 5-30 6-40 7-20 9-20

48*

Stampiglien aus vulkanisiertem Kautschuk, per Stück:

Rechteckige

Ovale

Form bis 70 mm Länge

bloß

Schrift

mit Adler, jj Wappen, h Krone, Em-I! blem etc. ¹)

bloß

Schrift

mit Adler, Wappen, Krone, Emblem etc. ¹)

in Kronen

wo: to M

88êS

hP¹ 05 Oi

Ś8Ś8

di cb 4h ib

8888

05 >4^ 05

8Ś8Ś

Selbstbefeuchtungsstempel :

Datumstempel mit Selbstbefeuchtung, per qcm Stempelplatte „ Brenneisen aus Stahl mit Holzgriff, zum Einbrennen von Buchstaben und Ziffern etc. auf Holzgegenstände oder zum Zeichnen von Tieren:

Höhe der Buchstaben oder Ziffer in mm Preis per Buchstabe oder Ziffer in Plombierzangen mit Datumtypen, Etui und Werkzeug, per Garnitur......................

20

30

40

6-00

13-00

8-50

20-00

1-00

50

K 12-00 18-00 26-00 60-00

K 50-00

Geodätische Instrumente.

Theodolite :

a)    Theodolit mit 263 mm Horizontal- und 211 mm Vertikalkreis; jeder gibt durch 2 Mikroskope die Winkel bis auf eine Sekunde (1 pars der Mikrometertrommel der Mikroskope = 1 Sekunde) ; die Kreise sind nicht repetierend, können jedoch auf ihren Achsen verdreht werden, Klemmen vom Zentrum aus; das Fernrohr hat 40 mm Öffnung,

316 mm Brennweite und 36malige Vergrößerung ; Aufsetzlibelle auf die Fernrohrachse und Alhidaden-Libelle für die Mikroskope des Vertikalkreises; in zwei Kästen .... K2000-00

b)    Theodolit mit repetierendem Horizontalkreise von 211 mm

„ 1700-00

Durchmesser, zwei Mikroskope geben 5 Sekunden (1 pars der Trommel 5 Sekunden) ; der 197 mm Vertikalkreis mit zwei Nonien gibt 10 Sekunden; Fernrohr 33 mm Öffnung, 316 mm Brennweite, 24malige Vergrößerung; in zwei Kästen.....................

Kür Stempel anderer Dimension werden per qcm K 0-10 mehr berechnet.

c) Theodolit mit repetierendem Horizontalkreis von 158 mm Durchmesser, 2 Mikroskope geben einzelne Sekunden, der Vertikalkreis Minuten, Fernrohr wie bei b ; in einem Kasten K 130000

per Stück „    70-00

d) Stative zu Theodoliten, samt Kasten

Nivellierinstrumente :

a)    Großes Universal-Nivellierinstrument mit Fernrohr zum

Umlegen, von 33 mm Öffnung und 26maliger Vergrößerung, Libelle zum Aufsetzen auf das Fernrohr, Horizontal- und Vertikalkreis haben 118 mm Durchmesser und geben jeder durch zwei diametrale Nonien 20 Sekunden. Das Instrument hat die Einrichtung zum Distanz- und Höhenmessen ; samt Stativ.....................„

b)    Universal-Nivellierinstrument mit Fernrohr zum Umlegen von 26 mm Öffnung und 20maliger Vergrößerung; Horizontalkreis und Vertikalbogen geben durch je einen Nonius die Winkel von Minute zu Minute ; Libelle zum Aufsetzen auf die Rohrzylinder ; Meßschraube wie bei a ; samt Stativ „

c)    Universal-Nivellierinstrument mit Dreifußaufstellung, auf

dem Stativ zentrierbar, Fernrohr zum Durchschlagen, 26 mm Öffnung, 24maliger Vergrößerung mit Fadendistanzmesser, Aufsetzlibelle auf das Fernrohr, Horizontalkreis und Vertikalbogen geben durch je einen Nonius Minuten; samt Stativ.....................„

d)    Nivellierinstrument mit fixem Fernrohr von 26 mm

Öffnung und 20maliger Vergrößerung; Libelle fix am Fernrohr, Horizontalkreis von Minute zu Minute und Meßschraube; samt Stativ................„

e)    Taschen-Nivellierinstrument mit fixem Fernrohr von 18 mm Öffnung und lOmaliger Vergrößerung, Horizontalkreis von Minute zu Minute, und Meßschraube; ohne Stativ . . . „

/) Taschen-Nivellierdiopter mit Fernrohr, ohne Vergrößerung zum Vor- und Rückwärtsvisieren ;    ohne Stativ.....„

g)    Stativ mit zentrierbarem Kopfe .

h)    Nivellierlatten zum Selbstablesen, im ganzen lang 3 Preis in

i)    Nivellierlatten zum Selbstablesen, 4 m lang, zusammen-

schiebbar, in Lederfutteral mit Tragriemen.......

k) Setzlibellen in Messingfassung samt Etuis; 1 Minute Neigung = 2'2 mm Ausschlag der Blase, lang in mm 79 Preis in K 8⁻00

700-00

620-00

540-00

400-00

240-00

100-00

32-00

K 18-00    20-00    26-00

105    158    211    263

10-00 12-00 16-00 20-00

T) Abwäglatte mit Libelle samt Aufsetzlatte Baulibellen in Naturholz,

lang 30    50    60    80 cm

5-20    6-00    9-00 10-00

Preis in K

Böschungswagen, d. i. Wasserwage mit Gradbogenteilung, per Stück.................

Blech- und Drahtmikrometer zum Messen der Blechstärke und Drahtdicke, kleinere Gattung ....

größere „    .....

70-00

32-00

12-00

7-00

m)    Meßlatten, beiderseits in Metermaß geteilt und an den Enden mit Messingkopf beschlagen,

Länge in m 2    4    5

Preis in K 6-00 7-00 9*00

n)    Baulibellen in Holz eingelassen, Angabe der Libelle 1 Minute

Neigung — 2⁻2 mm Ausschlag der Blase, lang in m    031    063    095    P58

Preis in K 10-00    ÜHiÖ    ÜKX)    ÏMT

K 160-00

o)    Stromgeschwindigkeitsmesser nach Woltmann, samt Kästchen ........................

24-00

Aneroidbarometer in Taschenuhrform, zugleich Höhenmesser,

in Nickel......................

40-00

derselbe mit Bussole und Thermometer........

50-00

„    „ Remontoirstêllung............

4-40

Thermometer für technischen Gebrauch in Metallhülse,

7-00

100 mm lang....................

150 „    „    ....................

Bergmännische instrumente :

a)    Grubentheodolit mit exzentrisch am Ende der horizontalen Achse angebrachtem Fernrohre von 24 mm Öffnung,

158 mm Brennweite, 18malige Vergrößerung; Horizontal-und Vertikalkreis geben jeder durch zwei Nonien die Winkel bis auf eine Minute, ersterer ist repetierend;

„ 1000-00

Bussole zum Aufschrauben über der Horizontalachse; zum Instrumente gehören drei Hülsenunterteile, zwei Signale mit exzentrischen Visierscheiben und sechs Messingkonusse zum Anschrauben an Holzpfosten; samt Verpackung in zwei Kästen.................

. ., 500-00 . „ 100-00 . „    70-00

b)    Grubentheodolit mit geradem Fernrohre von 24 mm Öffnung; der Horizontalkreis ist mit zwei Nonien, der Vertikalbogen mit einem Nonius von Minute zu Minute geteilt; samt Kasten und Stativ . .

c)    Eine Bussole mit Balkennadel . . .

d)    Ein Paar Grubenlatten mit Lampen Forstliche Instrumente:

a)    Bussoleninstrument zu Forstaufnahmen, mit Bussole von

„ 500-00

„ 300-00 „    30-00

105 mm Durchmesser, Teilung von 15 zu 15 Minuten; Höhenbogen mit 30 Grad Elevation und 30 Grad Depression von Minute zu Minute ; Fernrohr 24 mm Öffnung, 2 Libellen ; samt Kasten und Stativ........... .

b)    Forstliches Universalinstrument nach Professor Brevmann ;

samt Kasten und Stativ...............

c)    Kreuzlatte zu vorigem................

Feldmeßinstrumente :

.. 380-00 „ 420-00

a) Meßtischapparat nach Patent Starke, komplett in einem

Kasten verpackt, mit Diopterlineal...........

oder mit einfachem Perspektivlineal..........

Die einzelnen Bestandteile desselben:

1.    Meßtisch mit 2 Blättern und Seitenverschiebung . . . „ 170⁻00

2.    Entweder Diopterlineal mit Bergdiopter im Kasten . . ,, 90⁻00 oder Perspektivlineal einfacher Konstruktion im Kasten „ 130-00

„ 18-70

3.    Bussole mit Etui......

4.    Libelle im Etui.......

5.    Klafterstab oder Doppelmeter

6.    Senkel mit Lotgabel . . . .

7.    Meßkette.........

K 32-00 „ 12-00

9-00

5-00

8. Kasten samt Einrichtung...............

b)    Perspektivlineal zur graphischen Triangulierung und genauen

Detailaufnahmen, mit Fernrohr von 24 mm Öffnung und terrestrischem Okular von lOmaliger Vergrößerung, samt Kasten .......................

c)    Ein Meßtischblatt von Lindenholz, 0"80 m lang, 0-63 m breit, aus zwei Brettern zusammengesetzt, die Fixierungsmuttern bewegen sich im hohlen Zwischenräume . .

„ 24-00 „ 50-00

„ 160-00

. „ 30-00

d)    Ein Meßtischblatt mit mattgeschliffener Glasplatte . . . . „    60-00

e)    Ein Aufnahmschirm mit Stock.............„    26-00

/) Aussteckstab mit eisernem Belege, rot und weiß lackiert,

lang

i)    Winkeltrommel mit Teilung und Nonius auf 10 Minuten,

im Kästchen samt Stativ...............

1c) Normalmaßstab, 1 m lang, 1 Seite durchaus in Millimeter geteilt, mit einem Nonius auf 0/02 mm samt Lupe, auf Messing geteilt, im Etui T) Stahlmeßband auf Holzkreuz, 20 m lang, samt 10 Nägel „    30⁻00

m) Stoffmeßband mit Drahteinlage in einer Blech- oder Lederhülse gefaßt und mittels Kurbel verdeckt aufzuwickeln, lang

Preis K 6-00 7-00    9-00 11-00 13-00

10    15    20    25    30 m

„ 60-00

. „ 100-00

ßlitzableiterausprobierapparat, in einfacher Ausführung, in kleinem Holzkästchen montiert, mit Element, Bussole,

Versuchsplatte etc...................

ßlitzableiterausprobierapparat, bestehend aus einer verstellbaren Dosenbussole mit Nadelarretierung und Schaltestöpsel, einer Rolle mit 50 m bestem Leitungsdrahte und Kurbel, Element, Versuchsplatte etc. in poliertem Eichenholzkasten montiert, mit Tragbügel und Schloß, komplett „    38-00

Blitzableiterausprobierapparate, bestehend aus einer verstellbaren Dosenbussole mit horizontal schwingender Nadel auf Spitze, mit Nadelarretierung und Schaltestöpsel, einem Magnetiüduktor mit drei kräftigen Stahlmagneten, Siemens-schem Doppel-T-Induktorium mit Zahngetriebe, einer Rolle mit 50 m Zuleitungsdraht, Versuchsplatte etc., in poliertem Eichenholzkasten montiert, mit Tragbügel und

Schloß, komplett...................

Telephonbrücken, znr Untersuchung von Blitzableiteranlagen, „System König“, bestehend aus einer Wheat-stoneschen Brücke, auf einer 170 mm großen Schiefer-

scheibe, gespanntem Meßdraht (Brückendraht) ans Neusilber, Rollenlaufkontakt gleichswiderstand etc., mit empirisch geeichter Brük-gf kenskala, die Widerstände ||! direkt in Ohm oder S.-E. P abzulesen, mit einem Meß-. bereiche von 0‘1 bis 30 v; Ohm oder S.-E.-Wider-■ stand, einem kleinen In-m duktionsapparat als Er-

_jp reger von Wechselströmen,

einem galvanischen Ele-jJP^ ment in Hartgummikuvette und einem neuest konstruierten Dosentelephon, zwei Rollen mit Zuleitungsdrähten, Schaltetaster, Klemmen, Versuchsplatte etc., in poliertem Eichenholzkasten montiert, mit Tragbügel und Schloß nebst Gebrauchsanweisung, komplett

□OB

m.

. gfgp

Turngeräte.

mit

Platin-

Ver-

K 320-00

Schwebereck, aus gespaltenem Eschenholz, 70 cm lang „

Kompletter Turnapparat für Zimmer u. im Freien zu gebrauchen, bestehend aus : Leinen mit Ringen und Schnallen, 2 Turnringe, 1 Schwebereck, 1 Schaukel mit

Bügel, 2 Schneckenhaken......

Strickleitern mit Holzsprossen, per m

„    „ Schnürsprossen, per m

Klettertaue, glatt, per m

3-00

400

3-60

0-60

5-00

9-00

7-00

6-00

von K 12-00 bis „ 20-00

4-00

3-60

2-00

2-70

mit Holzknoten, per m .

„    „ Schnürknoten, per m .

Sprossentaue, per m........

Rundlaufleiter mit Holzsprossen, per m

Rund lauf kur b el, 4teilig mit Kugelbewegung.....„ 48-00

„ Metallager.......„ 40'00

„ 32-00

4-

n    2-    „    „    „

Turnringe aus gebogenem Holze, per Paar Verzinkte Eisenturnringe, per Paar .

„    „    „    „ m. Leder überz. „

Schneckenhaken, verzinkt Nr. 12    3 mit Muttern

per Paar K 1-60 1'80 2-00    4 00

Lawn-Tennisspiel, bestehend aus 2 tragbaren Pfosten, 1 Netz samt Schnüren, 4 Schläger und 4 Ballen:

4-40

4-00

2-80

3-60

3-60

10-00

in gewöhnlicher Ausführung..............K 150⁻00

„ feiner Ausführung.................„ 200-00

„ feinster „    .................„ 300-00

einzelne Schläger hiezu, einfach genetzt, per Stück . . . „    18-50

. „ 23-50

r>

„ doppelt

Wasserfiltrierapparate zur Erzielung von absolut reinem bakterienfreien Trinkwasser durch Verwendung der 'Zylinder- oder Berkefeldfilter.

Der wirksame Teil des Filters ist ein starkwandiger, an einem Ende geschlossener Hohlzylinder aus gebrannter Infusorienerde. Die Apparate sind so eingerichtet, daß die Flüssigkeit in den Hohlraum des Zylinders nur eintreten kann, indem sie die porösen Wände durchdringt. Auf der unzähligen Menge mikroskopisch kleiner Kanäle beruht die Wirksamkeit des Filters, welches folgende Vorzüge in sich vereinigt:

1.    Reinstes Filtrat, frei von festen Bestandteilen für längere Dauer.

2.    Vollständige Sterilisierung durch ³/₄stündiges Kochen, wobei die Filterzylinder mit kaltem Wasser anzusetzen sind.

3.    Einfachste Reinigung des Filterzylinders durch Ahreiben und Abwaschen, wodurch die anfängliche Leistung stets wieder hergestellt wird.

i. Es läßt sich allen möglichen Formen der Wasserentnahme anpassen, u. zw.:

a)    Direkt an die Wasserleitung gelegt und gibt etwa 2 1 per Minute und Zylinder hei 2¹/₃ Atm. Leitungsdruck.

b)    Als Tropf- und Saugfilter.

c)    In Verbindung mit einer Saug- und Druckpumpe für jede Brunnen- und Zisternen anlage.

d)    Als Touristenfilter.

e)    Für technische und gewerbliche Zwecke lassen sich leicht mehrere Zylinder zu einem Filtersystem vereinigen.

Ausgebrannte Infnsorienerdezylinder

Länge in cm

Durchmesser in cm

Preis

Mit Metallkopfstück

» . ”

Filterpumpen . .

Mit Porzellankopfstück.....

„    „    und Metallschraubhülse

„ Metallkopfstück und Vierkant

heitsröhre

Mit Metallkopfstück und Sicherhcitsrölice, a) für Armeefilter ..........

9-00

und Sicherheitsröhre für

„ v ■ und Sicher-

11-00

8-00

10-50

10-00

12-00

10-00

8-50

b) „ Touristenfilter . Mit Porzellankopfstück „ Metallkopfstück . .

r-t r-t tH

(M (M H

7-00

6-00

7-00

4-00

K 30-50 „ 120-00 „    17-50

„ 170-00 „ 225-00

10    14    18    26    30    38    54    78    110

Volksfilterapparat, für eine Stadtwasserleitung einzuschalten,

komplett......................

Armeefilter für eine Brunnenpumpe, komplett.......

Tropfi'ilter für kleinen Haushalt, komplett.........

Filterpumpen, wobei Pumpe und Filter kombiniert sind . .

Büfettfilter mit Eisbehälter (3 Zylinder), komplett.....

¹

Wenn die Klischees für Adler, Wappen u. s. w. extra angefertigt werden müssen, ist für dieses per qcm K 0-12 mindestens, aber per Siück K 1-20 mehr zu rechnen.

Sanitätsapparate und Krankenpflegeartikel.

Tragbahre, ganz von Holz, nach Feldtragbahrensystem von

IF

K 20-00

Dr. Mundy konstruiert, mit Tuch bespannt und mit Kopfkissen versehen, zusammenlegbar, per Stück .......

Armeetragbahre, nach Vorschrift des k. u. k. Reichskriegsministeriums konstruiert, zusammenlegbar, samt Überzug „    28‘0Ü

„    40-00

Eisenbalmtragbahre mit Matratze und Kopfkissen.....

V;

„ 300-00 „    70-00

„ 160-00

Fahr- und Tragbahre, das eiserne Fahrgestell ruht auf Doppel-Elliptikfedern, der abhebbare Oberteil kann durch zwei Mann getragen werden, die matratzenartig gepolsterte Bahre hat verstellbares Kopf-und Fußlager (triclinum mobile) sowie zurückschlagbares, wasserdichtes Schirmdach und Verdeck, so daß der Transportierte vollkommen geschützt liegt. Unter dem Kopflager ist ein Kasten für Verbandstoffe und eignet sich vorzüglich zum Gebrauch für Gemeinden, Spitäler, Fabriken, Bergwerksverwaltungen,

per Stück......................

Fahrstuhl auf Federn, mit stellbarem Fußteil.......

Draisine von Maquet auf Bicyclestahlrädern, stellbarem Rücken-

und Fußteil....................

Sanitätskasten der Wiener freiw. Rettnngsgesellschaft:

1 vollkommenes 3teiliges Instrumentenetui, 1 Etui mit chirurgischen Instrumenten für den Luftröhrenschnitt,

1 Temperaturmesser, 1 Kautschukbinde zur Blutleere,

1    Pravazische Injektionsspritze, 1 Fingerschützer, 1 Schlundzange, 1 Schlundstoßer, 1 Stethoskop, 1 Wundspritze aus Hartkautschuk, 1 messingener Irrigator nach Esmarch, Drainageröhren verschiedenen Kalibers, 2 Metallkatheter,

2    englische Katheter, mehrere gekehlte Holzschienen,

1 Schachtel mit Karlsbader und Sicherheitsnadeln, 1 Streubüchse mit Jodoform, 1 Schachtel mit Jodoformstäbchen,

„ 400-00

Handquelle zum Einrichten von Gliedmaßen, 1 Fläschchen Morphinlösung, 1 Flasche englisches Riechsalz, 1 Flasche Chloroform, 1 Narkosenapparat nach Billroth, 1 Flasche l%ige Karbollösung, 1 Fläschchen Olivenöl, karbolisierte Schwämme, 1 Uniformschere, Feldtrinkflasche mit Kognak, Guttaperchapapier, 1 Eisbeutel, Tripolit- und Organtinebinden aller Art, Rollbinden, Jodoformgaze, Kalikot- und Flanellbinden, Verbandtücher, Baumwolle, entfettete und gewöhnliche Kompressen...............

Verband- und Rettungskasten für Fabriken, Feuerwehren, Gemeinden etc.: 1 Rasiermesser, 1 Schere,

1 Kornzange, 1 Korkzieher, 1 Messer, 12 Sicherheitsnadeln.

1 Paket Stecknadeln, 1 Heftpflasterrolle, 1 Zündhölzchen-

etui, 1 Wachskranz, 1 Stück Seife, 1 Frottierbürste, 6 Verbandtücher, 1 Flasche mit Essig, 1 Flasche Kognak,

1 Flasche Kölnerwasser, 1 Paket Scharpiebaumwolle,

1 Paket Jodoformgaze, Billrothbattist, Schienen, Handtuch, Kompressen, Kalikotbinden .... von K 6000 bis K 75-00 Baumeisterkasten, nach Angabe des Stadtphysikats Wien, enthält: 1 Paket Borwatte, 1 Paket Brunsche Watte, mehrere kleinere, dann mittelgroße und große Schienen,

Leinen- und Kalikotbinden sowie Esmarchische dreieckige Tücher

2000

Verbandmittel :

Scharpiebaumwolle, chemisch rein, per kg Borsäure-Scharpiebaumwolle, per kg . . Karbolsäure-Scharpiebaumwolle

2-40

7-60

5%ig 10% ig K 6'00    7-00 per kg

Jodoform-Scharpiebaumwolle, 10%ig, per kg......

Spitalwatte in dicken Tafeln, per kg..........

Jutescharpie.....................

Jodoformgaze, per 10 m Länge 10%ig    30°/₀ig    50°/oig

14-00

2-40

2-60

K 6-20    11-40    16-50

Heftpflasterband, per 1 m Länge: breit

12    4

8 cm

K 0-10 0-16 0-22 0-60

Heftnadeln, per Dutzend.........

Urinflaschen aus Glas, per Stück.....

Schutzbrillen für Arbeiter, per Dutzend:

a)    mit ovalen farbigen oder weißen Gläsern

b)    ganz aus Draht ohne Glas......

4-80

0-36

0-20

0-48

0-72

1-70

13-00

5-20

2-70

3-65

2-60

7-80

4-00

0-80

1-20

5-00

0-50

1-20

2-00

7-20

1-80

3-60

0-80

6-80

Straßen-, Brücken- und Eisenbahnanlageö.

Eine ausführliche Behandlung dieses Kapitels würde den Umfang dieses Buches wesentlich überlasten, weshalb wir uns nur auf die Wieder-

gäbe solcher Daten beschränken müssen, die aus verschiedenen durchgeführten Bauten resultieren und Anhaltspunkte für die Kostenveranschlagung bieten.

A. Straßenbau.

Die Erdarbeiten beim Straßenbau sind nach den Preisangaben auf Seite 18—20 zu berechnen; für Straßengrundlage und Beschotterung sowie für Herstellung der Gehwege sind Preisangaben auf den Seiten 23—24 enthalten, und alle sonstigen Bauherstellungen beim Straßenbaue (Plackarbeit, Besamung, Kanäle, Durchlässe, Brücken, Geländer, Randsteine u. s. w.) findet man unter den gebräuchlichen Schlagworten dieses Werkes.

Kosten von Straßen nach Professor Röttinger.

Lage der Straße

Flachland

Hügelland Gebirge

Flachland

Art der Straß e

steinreiche

Gegend

stein arme Gegend

steinreiche

Gegend

steinarme

Gegend

an der Erzeugungsstelle der Klinker

150—300 km v. d. Klinker-erzeugungsstelle entfernt

Kosten per 1 m Straßenbreite und 1 km Straßenlänge in K

Chaussierung . .

1500

bis

22(10

2200

2200

bis

Pflasterbahn . .

2000

3000

bis

3000

bis

3000

3000

bis

4000

3000

bis

3000

4000

bis

bis

4000

5000

4000

4000

bis

5000

5000

bis

6000

Klinkerbahn . .

4000

5000

bis

bis

Kies- u. Sandwege .

900

bis

900

bis

1200

bis

1200

5000

6000

bis

1200 1200 1800 1800

B. Brückenbau.

Kosten der Gründung.

1 kbm Grundkörper, d. i. 1 kbm Mauerwerk der Pfeiler oder Widerlager zwischen Fundamentsohle und Niedrigwasser, kostet:

bei Gründung auf liegendem Roste...........K 36-00

„    „ mit umschließender Pfahlwand „

„ Beton mit umschließender Pfahlwand

von K 58-00 bis „    77-00

.......„    132-00

von K 90-00 bis „ 120-00

„    „    „ Pfahlrost............... 54-00

97-00

„ Luftdruckgründung .

„ Senkbrunnengründung

Kosten hölzerner Straßenbrücken samt Fahrbahn für 5 m Straßenbreite.

Stützweite in m

Kosten per 1 m Länge für Holzbrückenkon-

die

pp.

struktion in Fahrbahn aus 7 cm starkem Eichenholz .

Fahrbahn von 7 cm starken Eichenbohlen und Eichenholzpflaster Fahrbahn aus 7 cm starken Eichenbohlen und 7 cm hoher Schotterlage . . K

86

121

180

80

156

248

332

449

677

852

1157

192

286

126

263

334

405

490

551

632

392

165

498

220

604

266

731

847

943

323

369

416

(Im allgemeinen sind die Kosten (K) für 1 m Brückenlänge, wenn W die Lichtweite bedeutet, bei billiger Fahrbahn: K = (5 W -f- 150) Kronen,

).

„ teuerer „    : K = (5 W -j- 220)    „

Kosten eiserner Straßenbrücken bei 5 m Brückenbreite und 1 m Brückenlänge (Stützweite) in Kronen.

9    10

Stützweite in m

a)    für leichtes Fuhrwerk . K

b)    „ schweres

OO T* -—■ Ol Ol -5*

224 230 236 242 248 432 440 448 456 464

CO OO 05

o o

Stützweite in m

12    15    18    24    30    40    50    60

^ co

CD -J 05 CO

a)    für leichtes Fuhrwerk . K

b)    „ schweres „    . „

290 308 344 380 440 500 560 520 544 592 640 720 800 880

wobei W die Stützweite bedeutet.

(Im allgemeinen berechnen sich die Kosten (= K) eiserner Straßenbrücken nach den Formeln für a : K = (6. W -f- 2001 Kronen „    6 : K = (8. W + 400)

Kosten der Holzkonstruktion samt Belag bei eingeleisigen Eisenbahnbrücken.

Stützweite in m

. kbm

Holzbedarf in . . Gesamtkosten der Holzkonstruktion st. Belag für die ganze Brückenlänge in K

1-30 2-38

3-22

4-76

6-65

9-22

10-68

12-79

195

357

483

714

998

1383

1602

1920

(Im allgemeinen sind die Kosten (K) für 1 m Brückenlänge, wenn W die Lichtweite bedeutet: K = (12 W -f- 150) Kronen).

Kosten der Eisenkonstruktion samt hölzerner Überlage bei eingeleisigen Eisenbahnen in Kronen.

Stützweite in m

8 I 10 12

Eisengewicht für 1 m Brük-

kenlänge in kg.....

Gehölze zur Dielung und für Querschwellen in kbm . Kosten der Eisenkonstruktion für 1 m Brücke . . . Kosten des Eichenholzes

ebenso ........

Gesamtkosten für 1 m Brücke

430 460 490 520 550 580 640 700 760

0-75 0-65 0-55 0-47 0-40 0-35

0-31

0-29 028

103

115

218

110 118

100

210

85

203

125

132

139

154

168

205

70

195

60

192

53

192

47

201

44

42

212

247

Stützweite in m

15

18

21    24

27 I 30 I 40

50    60

Eisengewicht für 1 m Brückenlänge in kg . Gehölze zur Dielungu. für Querschwellen in kbm Kosten der Eisenkonstruktion für 1 m Brücke . . Kosten des Eichenholzes

ebenso .......

Gesamtkosten f. 1 m Brücke

850 940 1030 1120; 1210 1300 1600 1900 2200

0-26 0-25 0-24 0 24 0 24

0-24

0-24 0-24

0-24

230

254

278

302 337

351 432

513

594

39

38

269 292

36

314

36

338

36

36

363 387

36

468

36

549

36

630

Kosten geschlossener Durchlässe.

Art des Durchlasses

Weite

Höhe

in m

Kosten in Kronen bei Ii Meter Länge

Aus Ziegeln . . .

„ Bruchsteinen .

„ Zementröhren „ Ziegeln . . .

„ Bruchsteinen .

„ Zementröhren „ Ziegeln gewölbt

0-25

0-25

0-25

0-50

0-50

0-50

0*40

0-40

0-40

0-60

0-60

Y)

r>

ellipsen

förmig

0-75

1-00

1-25

1-50

1-75

0-60

1-00

1-20

1-ńO

2-00

Y>

Halbkreis-förm. Ziegelgewölbe

2-00

2-00

2-00

2-25

2-50

2-50

2-75

200

2-50

2-50

2 50

3-00

3-00

30 +    7 L

16 + 14 L 30 +    7 L

58 + 12 L 43 — 24 L 58 — 18 L 120 -f 15 L 250 + 50 L 360 — 65 L 480 — 80 L 500 — 100 L 520 — 150 L 650 4- 200 L 680 — 250 L 700 + 300 L 850 -f 330 L 1000 -j- 380 L

Kosten offener Durchlässe.

Durchlaß

Weite

Höhe

Länge

Kosten in Kronen

ohne

mit

hölz.

mit

eisern.

in m

Überbau

Offene Durchlässe

bp H h* O

Ô cb Ö dr o o o o

O O O Q œoioo Ô rH tH tŃ

8888

100

365

700

1000

1360

700

1200

1660

Kosten gewölbter Brücken.

gegeben.

Die Kosten gewölbter Brücken sind in nachstehender Tabelle

Stütz

weite

Höhe

Kosten in Kronen bei der LäDge L in

Stütz

weite

Höhe

Kosten in Kronen bei der Länge L in

in m

in m

00000000000000000000

00r0i000*00099000000000

côcbcôcb4i<4i<4i(àô»btbôi>t>c>cbdocioc5oôocio

OCOGOOOtOrOOtCsOlOiOSCTlt-i^it-lfi-CBOSO:

óć óóóóóóóóóóódóidóddó

OOOOOOOOOOOCOOOOOOOO

It'.OSl'i^OîCOCDCCtûïOOCOîOSOt^UOJK) OOOOO" O'ü’OtOOÜ'U' Ü'OOÜ^Ü’OC

ooooooooooocoooooooo

+++++++++++4

Ü’OÜ'OÜ’COCJ’O O* O O¹ O O O O* Oi O O Ü»

00000000000000000000

tr< ^ tr¹ tr^ tr< tr» tr* tr¹Ir* tr¹ tr¹ tr^ ^ Ir^ tr* tr<

ooooooooooooooooooooo

900009000090000009900

ôôâ50;ôôôôôôôôdidid.idi(diiôi.Qiôiô

nłHHHrlnrlrlHH tH r— t—« t—1 tH

KI-'Hl    l-r 1-» l-i    M H¹    I—¹

ouÄOXüuaooocn'OOtpoo-aqjOepoo^iciO'

óóóóćóóóóóóóóóóóóóćóó

oooooooooooocoooooooo

2000 + 1800 L 2100 -i- 1850 L 2200 + 1900 L 2300 4- 1950 L 2400 + 2000 L 2500 -f 2050 L 2200 + 2200 L 2300 4- 2250 L 2400 4- 2300 L 2500 + 2350 L 2600 + 2400 L 2700 + 2450 L 2400 + 2400 L 2600 + 2500 L 2>00 + 2600 L 3000 + 2700 L 3300 + 2850 L 2800 + 2800 L 3000 + 2900 L 3200 + 3000 L 3500 + 3150 L

C. Eisenbahnanlagen.

Über Eisenbahnbau sind allverläßliche Daten über die Kosten nicht zu erstellen, weshalb hier solche aus praktischen Erfahrungen zur Richtschnur gegeben werden.

Kosten für 1 km Eisenbahnen in Kronen.

(a in ebenem Gelände, b in hügeligem Gelände, c in gebirgigem Gelände.)

Neben

bahnen

mit

Hauptbahnen

mit

Kleinbahnen

mit

Post

Kos tentitel

zwei

einem

Geleise und der Spurweite von m

1-494

1-435    1-000    0-750

i-i

Vorarbeiten

900

1100

1700

900 800 700 1100 1000 900 1700 1600 1500

700 7001 900 900 1500 1500

J—j

Grunderwerb

10000

15000

16000

j-H

■ h!

Erd- und Fels- a arbeiten

9000 6000 5500 52000 35000 25000 250000 180000 135000

3200    2000    1300

18000 15000 12000 110000 90000 65000

ł—ł

Böschungsbe-

festigungen

1200 1000 2500    2000

5000    4000

800

1500

3000

Einfriedungen u. Barrieren

« er- a

500    500

300

150

300

150

500

300

150

Wegübergänge

« o* a

1200 1000 500 1000 800 300 800 700 200

150

120

100

200

100

100 80 80 60

VII.

Brücken und Durchlässe

e i-o w

Post

Kostentitel

Hauptbahnen

mit

zwei

N eben-babnen mit

Kleinbahn en mit

einem

Geleise und der Spurweite von m

1-494

1-435

1-000

0-750

ix.

Oberbau

40000

42000

44000

20000

22000

24000

16000

18000

20000

15000

17000

18000

12000

14000

16000

10000

12000

12000

X.

Signale

a, b, c

5000

4800    2500    1400    300

250

XL

Bahnhöfe a, b, c

25000

20000 12000    9500

5000

2500

XII. Werkstätten

Ci O S

2000

2200

2400

1500 1000 800 1700 1200 900 1800 1300 1000

600

700

400

800

500

600

XIII. j Betriebsmittel

a, b, c

100000

50000 25000 15000 12000

9000

XIY. I Verwaltung

3000

3500

4000

1400

1600

1300

1800

1500

1600

! Gesamtkosten der Balm aber ohne große Brücken und ohne Tunnels

212600

257800

473700

120000

157600

318600

76300

101500

226500

55950

75920

178600

40700

58400

142630

30450

45330

104160

Baukosten allein ohne Betriebsmittel u.

ohne große Brücken und Tunnels

Ci Cr- $

112600

155800

373700

70000

107600

268600

51300

76500

201500

40950

60920

163600

28700

46400

130630

21450

36330

95160

49

Kosten des Oberbaues per 1 km Bahnlänge in Kronen.

Kleinbahnen mit 10%

Nebengeleisen und der Spurweite von m

Oberbauteile

Hauptbahnen

mit

15-18%

Nebenbahnen

mit

12%

1-435

1-000

0-750

4000—16000

3000

Kiesbettung . .

Hölzerner Oberbau j

(Querschwellen) . 20000 -24000 15000-18000 15000 Eiserner Oberbau . i20000 — 30000    —    ■—-

2000

1800

1500

12000

10000 !

Kosten der Signale, elektrischen Glockenleitung, Telegraphen, Halttafeln, Gradientenzeiger, Kontrollstöcke,. Nummernsteine, Stationstafeln, Signalbuden und Wärterhäuser per 1 km Bahnlänge in Kronen.

Gattung

Haupt

bahn

von

Neben

bahn

von

Kleinbahn von

1-435

1-000    0-750

m Spurweite

Optische Signale.......

Elektrische Signale nnd Telegraph „ Glockenleitung . . . Übrige obige Ausrüstung .... Wärterhäuser und Buden . . .

400

8888

400    300    250    200

70    70    60    Ö0

2000 1000    —

310    250

Zusammen . . j 4900    2470    1370

Kosten der Bahnhöfe und Haltestellen nebst allem Zubehör und allen Gebäuden samt Werkstattanlagen aller Art.

Gegenstand

Haupt

bahn

von

Neben

bahn

yon

Kleinbahn von

1-435

m Spurweite

I 1-000 I 0-750

Kosten für 1 km Bahn in Kronen

Gebäude außer Werkstätten . . Werkstätten samt Einrichtung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge Außer den Werkstätten ....

Zusammen . .

20000

10000

8000

4000

2000

1920

3000

24920

961

2000

12961

758

1500

10258

572

381

1000

5572

500

2881

Gegenstand

Haupt-! bahn von

Neben

bahn

von

Kleinbahn von

1-435

m Spurweite

I 1-000 I 0-750

Kosten für 1 km Bahn in Kronen

Spezifikation für die Werkstätten samt Einrichtung.

Schmiede . .

Dreherei

Kesselanlage Tischlerei . . .

Lokomotivreparatur .

Wagen- und Tenderreparatur .....

Lackiererei u. Sattlerei

Kupferschmiede und Gelbgießerei .

Magazin .    .

' ' l Einrichtung

JOMIO    M CO M M to

! CitOtOMMCOMMtOCOOlMCOtOGOOO OWCCOiOiOOOOl^QtOMOOOO

I    MM    MM

CO M M IO 4 tO O M )4 IO C M C5 O Ol O OH^COOJOiOOiOIOCDtOOiOOO o

I to M MOiC|f»CO«rC4.ui3C5^00 ^tOM©COC5C54*COlM55<lWCOtOOO

MtOOWCifOMWMCOl^WOS

l^<lK)WOa<lC5MO0>OO

M ^ fO 4* M H tO Q W IO 4k COCObOlb<lH^vll4HOO

Zusammen wie oben angesetzt

1920

961

758

572

381

Tunnelbau.

Erfahrungsgemäß betragen die Kosten eines zweigeleisigen

Tunnels mit normaler Spurweite von P435 m (und Normalprofil)

für 1 m Tunnellänge:

a) Nach ,,Pr of essor R zi ha“ in Ost err ei ch-Ungarn,

bei:

1.    durchwegs zu schießendem Gesteine, aber nur leichte und

teilweise Zimmerung und Blendmauerung......

2.    zu schießendem Gesteine mit leichter Mauerung . . . „ loOO'OO

3.    teilweise zu schießendem Gesteine, aber kräftiger Pelzung und durchgehender Mauerung

4.    fast ohne Sprengarbeit, durchgehender Mauerung und

teilweisem Sohlengewölbe .............

5.    gänzlichem Ausfall der Sprengarbeit unter starkem

Drucke und vorwiegend Sohlengewölbung......

6.    schwierigen Terrainverhältnissen mit durchgehendem

Sohlengewölbe..................

K 1300-00

. „ 1600-00

„ 1800-00

„ 2000-00

„ 2500-00

49*

b Nach den .Annales des travauxpublics“ in Frankreich:

Post

Gebirgsart

Geringster

Höchster • Mittlerer Preis für den

Preis für den fertigen j j Ausbruch Tunnel    I] per kbm

fertigen

Tunnel

Granit, Gneis ... K Schiefer, Sandstein . „

806

566

2498

16—20

1314

1152

462

360

716

1327

1225

2062

1222

2471

t> O CD CO (M

OZ ^ <1 GO cc

990

1192

1042

782

1390

Kosten von Straßenbahnen. Anlagekosten für Pferdebahnen.

Bei Betriebsintervallen von

Ausgabentitel

Minuten

10

Kosten per 1 km in Kronen

Oberbau.....

Pferde......

Pferdegeschirr . . .

Wagen......

Dienstkleider . . . Werkzeuge . . . .

Ställe.......

Kanzleiräume . . . Wagenschuppen . . Grunderwerb . . . Vorarbeiten . . . . Bauleitung . . . . Diverses.....

15520

13320

740

15520

11100

15520

8800

990

250

10360

1000

2200

1920

617

9514

530

15520

8325

15520

, 7333

6286

413

7400

15520

825

230

707

5500

411

6660

8633

220

620

4900

370

950

1833

1600

300    300

500

3100

500

2159

7400

200

550

4400

900

1571

1371

300

500

2181

6475

850

1375

1200

300

500

1717

180

495

5755

800

1222

1067

300

160

5180

750

1100

960

300

500    500

1394

1605

Summe . .

59000

51000

47000

43000

40000

38000

Anlage kosten für 1 km Motorbahn:

a)    bei Dampfbetrieb . .

b)    „ elektr. Oberleitung . Unter leitung

c) „

zirka K 25000-00 „    „ 35000-00

„    „ 50000-00

Transportable Fabrikgeleise mit fest angenieteten Schwellen kosten bei 400 mm Spurweite, per m ,    „ oOO „    ,,    „    „

„ 600 „ „ „ „

K 9-00 ., 12-00 „ 16-00

Oberbaustahlschienen in Normalprofilen.

Schienenhöhe m mm Kopfbreite Fußbreite

77

77

130-5

58

113

77

77

105

54

Stegstärke „    „

Gewicht per 1 m in kg

11

95

31-3

10

23-8

O' 00 GO O O 03

O' -3 4- 00 O O O'

80

38

80

70

9-5

14

35

67

6-5

12

70 65 32 24 58 48

10 7

IP K) Q

o o o

55

19

46

vO

36

18

36

4-5

Oberbauwerkzeuge.

Schienenbohrapparat samt Bohrratsche .... per Stück K 40⁻00

85-00

Bügelbolirratsche mit Winkel.........

Schienenbiegemascliine mit geschmiedetem Bügel,

per Stück K 3-50

6-00

3-60

Schwellenbohrer mit Ansatz und Heft,

bei

12

15

20 mm Stärke

K 1-60

1-90

Schwellen-Einschneideschablone

Hebelzange für Schienennägel, Patent, ca. 11 kg schwer..................

3-20 per Stück.

. per Stück K 18-00

„ 27-00

Hebebaum nach dem A or male der k. k. Staatsbahnen, 2-85 m lang............

Geleiselehre, a) feststehend..........

b) verstellbar..........

Oberbauschlüssel für Muttern von 25 bis 54 mm mit Stahlkopf und Stahlrohrgriff .... per Stück 0-50 m lang „ 23'00

„    „    0-70 „    „    „ 25-00

„ 16-00

8-00

7)

„ 15-00

Frachtkosten.

Die Bestimmung der Frachtkosten für Baumaterialien und Baugegenstände bildet einen wesentlichen und nicht zu unterschätzenden Faktor für die heutige Kalkulation einer Baukostenberechnung, weil man derzeit — bei dem immer mehr in Entwicklung und Ausbreitung befindlichen Eisenbahnwesen und der Flußschiffahrt — nicht mehr so wie früher an die lokalen Erzeugungsstätten gebunden ist, sondern sowohl Materialien aus den entferntesten Ländern mit relativ geringem Kosten-aufwande zuführen und verschiedene Baukonstruktionsteile (wie Eisen-, Schlosser- und Tischlerarbeiten, Brücken, Türen, Fenster u. dgl.) aus entferntliegenden Spezialfabriken beziehen kann.

Dieser Titel wurde bislang, mit Ausnahme des „Wiener Bauratgeber“, noch in keinem Werke derart für die Praxis behandelt, daß ein allgemeines Urteil bei Benützung diverser Vehikel möglich war, vielmehr mußte man eine ziemliche Bibliothek von theoretischen Nachweisen und Tarifen nebst Anhängen durchblättern, um mit großer Mühe ans Ziel zu gelangen.

Es wird nun hier versucht, aus der großen Anzahl diverser Abhandlungen und Tarife die gangbarsten und öfters gebrauchten Frachtarten und Gegenstände derart gruppenweise für eine Frachtkostenberechnung zusammenzustellen, daß

I. beim Pferdetransport auf Landwegen die Anzahl der Fuhren und deren Kosten bei unbestimmter oder gemischter Warenladun g,

II. für Eisenbahntransporte sowohl die übliche Klassifikation der Waren, als auch deren Tarifsatz per 100 kg Gewicht und km Entfernung und die Gesamtfracht-Berechnungsnorm aufgestellt und endlich

III. über Wassertransporte die nötigen Daten enthalten sind.

Diese Daten sollen nur als allgemeine Anhaltspunkte für die Frachtkostenkalkulation dienen, da ja beim Pferdetransport zunächst die Beschaffenheit der Straßen und die Qualifikation der Zugtiere, beim Eisenbahntransporte die ungleichmäßigen Tarife der verschiedenen Bahnverwaltungen und beim Schiffstransport die Konkurrenztarife und die Differenzkosten der Berg- und Talfahrt ins Auge gefaßt werden müssen, und die hier angegebenen Frachtsätze dabei in manchen Relationen einer Abweichung unterliegen.

I. Frachtkosten mit Pferdefuhrwerk.

Tabelle über das Erfordernis an zweispännigen Tagfuhren und Kosten derselben für eine bestimmte Verführungsdistanz auf gewöhnlichen Landwegen oder streckenweise ansteigenden Straßen mit mittelstarken Pferden, bei 1000 kg Belastung (ohne dem Eigengewicht des Wagens), 3800 m mittlerer Geschwindigkeit per Stunde, lOstündiger Arbeitszeit und 12 Minuten Auf- und Abladezeit per Fuhre.

Ein zweispänniges Pferdefuhrwerk samt vollentlohntem Kutscher inklusive Maut und Bespannspesen angenommen per 1 Tag mit K 18-00

zu-

Distanz, die doppelt zu-riickgelegt rvird, in m

Anzahl der erforderlichen Tagfuhren

Kosten für 1000 kg Fracht

Distanz, die doppelt rückgeiegt wird, in m

Ad zahl der erforderlichen Tagfuhren

Kosten für 1000 kg Fracht

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1500

2000

OOOOOOOOOOOOOOOrH

Ô06ÔÔÔ666ÔÔÔÔ6Ô6

J H ri H H H (M

45

50

56

59

65

68

74

79

83

94

03

12

21

31

78

*25

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

0-152

0-178

0-204

0-231

0-257

0-283

0-310

0-336

0-362

0-388

0-415

0-441

0-467

0-494

0-520

0-546

ist das Mehr- oder Mindererfordernis an Tagfuhren

Die hier ersichtliche Anzahl der Tagfuhren ist nach der Formel

Für eine Distanz- ( m Vermehrung oder Verminderung von

10

„ 100 „    1000

0-0005 per K 0'00.s 0-005    „    „ 0-08

0-053    „    „ 0-82

1 /2d    \

t == — I---[— a-J berechnet, in welcher t die Anzahl der Tagfuhren

A die tägliche Arbeitszeit in Stunden, d die Verführungsdistanz in Metern, g die mittlere Geschwindigkeit per Stunde und a die für das Auf- und Abladen erforderliche Zeit in Stunden bedeutet.

Bestimmung des Erfordernisses an zweispännigen Tagfuhren und den Kosten derselben bei Verführung nachbenannter Materialien für eine gegebene Verführungsdistanz.

Auf gewöhnlichen Landwegen oder streckenweise ansteigenden Straßen mit mittelstarken Pferden, bei 1000 kg Ladung (ohne dem Eigengewichte des Wagens), 3800 m mittlerer Geschwindigkeit per Stunde, lOstündiger Arbeitszeit per Tag und 12 Minuten Auf- und Abladezeit per Fuhre, werden die Kosten und die erforderlichen Tagfuhren nach der

=    (^- -f- a) berechnet,

Formel t

in welcher t die Anzahl der erforderlichen Tagfuhren, G das Gewicht von 1 kbm des zu verführenden Materiales in kg, A die tägliche Arbeitszeit in Stunden, g die- mittlere Geschwindigkeit per Stunde, d die Verführungsdistanz in Metern und a die Auf- und Abladezeit per Fuhre in Stunden bedeutet.

Bei gut erhaltenen Kunststraßen, Chausseen (Kaiserstraßen), dann bei gepflasterten oder makadamisierten Straßen in Städten kann jedoch das Gewicht einer Wagenladung (ohne dem Eigengewichte des Wagens) bis zu 2000 kg betragen und ermäßigen sich infolgedessen die Frachtkosten ebenfalls bis zu 50% der in nachstehenden Tabellen angesetzten Kostenbeträge.

II. Frachtkosten beim Eisenbahntransporte.

Die Kosten des Transportes von Bauartikeln auf Eisenbahnen lassen sich wegen der verschiedenen Tarife der einzelnen Bahnen, dann wegen der oft wechselnden Spezial- und Ausnahme tarife, der ungleichartigen Klassifikation bei den verschiedenen Bahnverwaltungen u. a. m. nicht genau angeben.

Damit jedoch der Baukalkulant einen Anhaltspunkt habe, wonach er unter normalen Verhältnissen die Transportkosten auf Österreich isch-ungarischen Bahnen approximativ berechnen könne, werden hier die allgemeinen Tarif bestimmun gen und die Frachtsätze der k. k. österr. Staatsbahnen für die Hauptartikel angeführt.

Tarifgrundlagen.

Einheitssätze für die Transportgebühr

gewöhn- ,, liehe ¹ H

ermäßigte

Frachtgüter

Wagen

ladungsklasse

Spezialtaiif

Gebühr für 1 q (= 100 kg) u. 1 km Bahnlänge in Hellern

Vom

OOfflSd

CO Ol T-H t—(

cb co cb cb

i—I tH tH W

©CD CD (M H n

ŻŻŻÓ

ÓÓÓÓ

'S CO Ol 8 6666

6666

—ô_ô_ô_ô_

A8S3

HHQO

T—l TH tH T—i

Manipulationsgebühr für je 100 kg Gut, ohne Rücksicht auf Entfernungen . . K j 16*00

8-00"8-00 8-00 8-00 8-00

8-

8-00 8-00 8-00

Ausnahmetarife.

in.

I.

II.

Bei mindestens per 1 Waggonladung

50 q

100 q

Tf C£3 CO CO '»«HH

èôôô

oooo

M- tÔ tÖ 05 QO o ^

poo-

6ÓÓ6

oooo

Grundsätze für die Frachtberechnung.

a)    Die Fracht wird nach Kilogramm und nach Zonen von 10 km Entfernung berechnet.

b)    Die Gebühren werden in Kronenwährung ausgedrückt und bei Berechnung werden Beträge von 5 h und darüber auf 10 h aufgerundet, solche unter 5 h fallen gelassen.

c)    Die Frachtberechnung ist eine verschiedene, je nachdem die Güter als Eilgut oder Frachtgut zur Aufgabe gelangen.

d)    Bei Berechnung der Fracht nach dem Gewichte der Sendung findet stets Gewichtsaufrundung statt, u. zw. werden: Bei Eilgütern je angefangene 5 kg für volle 5 kg, bei Frachtgütern je angefangene 10 kg für voll, Sendungen unter 20 kg für 20 kg angenommen.

e)    Für den Transport auf den ungarischen Eisenbahnen wird der Fracht noch die gesetzlich festgesetzte Transportsteuer zugeschlagen. Diese Steuer beträgt bei Eilgütern 7°/₀, bei Frachtgütern 5°/₀ der Fracht (d. i. der Summe des Frachtsatzes und der Manipulationsgebühr). Die Sendungen des Allerhöchsten Hofes, dann sämtliche Nebengebühren, mit Ausnahme der Manipulationsgebühr, sind der ungarischen Transportsteuer nicht unterworfen.

/) Beträgt die Länge der gesamten Transportstrecke einer Bahn weniger als 8 km, so wird für diese Bahn die Gebühr für 8 km erhoben.

g) Die für eine Sendung einzuhebende geringste Fracht beträgt in der Regel für jede österreichische und bosnisch-hercogovinische Eisenbahn 40 h, für jede ungarische Eisenbahn 42 h.

Auszug aus der allgemeinen Güterklassifikation.

A. Eilgüter.

Mit Ausnahme von Verproviantierungsgegenständen (gewöhnlichen Eßwaren) werden alle Eilgüter zu dem gewöhnlichen Tarifsätze befördert, wogegen Verproviantierungsgegenstände (Eßwaren) und Emballagen in den ermäßigten Eilguttarifsatz fallen.

B. Frachtgüter.

Die mit Lastzügen beförderten Güter werden folgender Klassifikation unterworfen :

Für Mengen

Für Mengen

Artikel

(Spt. bedeutet Spezialtarif „ Ausnahmetarif)

At.

Abfalle, für welche keine Tarifierung besteht. . . Abfälle von Blei .... „    „ Kork . . .

Stuhlrohr . .

Asbest, roh „ Platten „    Schiefer

Asphalt, Erde „ Pech

raff., verpackt . Pflasterplatten .

Böhren ....

Bäume, lebende.....

Baugerätschaften. . . .

Bauornamente.....

Besen..........

Blei. Blöcke, Blech, Draht

„ Röhren......

Bottiche, leere, neue, unter

4 lil Inhalt......

Bottiche, leere, neue, über

4 hl Inhalt.......

Bottiche, gebrauchte, un-1 nhalt .... Bottiche, gebrauchte, über

4 hl Inhalt......

Bruchmetall (zusammengeschlagen) ......

Bürsten.........

Chlorkalk ......

Dachfilz

Dachpappe .......

„    bekiest . . .

Dampfkessel......

Deckengewebe.....

Eisen, im allgem.....

speziell: Sensen,Sicheln, Fassoneisen und Stahl-

waren........

Eisen, roh.......

Eisenbahnfahrzeuge . .

Erde, Acker und Garten „ andere : in Säcken in Kisten,

ter 4 hl

Fässern

Erdfarben

Erze..........

Fässer, leer, unter 8‘5 hl Inhalt.........

un

ter

von

mindestens

50 I 100

Artikel

q per Frachtbrief nach der Tarifklasse

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

un-

ter

von

mindestens

50

I 10(1

q per Frachtbrief nach der Tarifklasse

At.

Ilia I IIIb

nia

At.

At.

II

II

Ilia I lire

IE Ilia

II

II

It

II

II

Spt.

II A

II A II A II A II A II A A B

II A

At.

I III—a

II

II

II

II

II

II

At.

Ilia

II A

At.

nib

Spt. 2

At.

IV—b

At.

III—c

At.

nr—c

pq

At.

Fässer, leer, über 8'5 hi Inhalt.........

Farbhölzer .

Farb waren

Feuerspritzen.....

Furniere........

Gips, natürlicher . . . .

„ Platten, Dielen . . Glas, Fensterglas ....

„ Tafelglas .....

Holgefäßo aus Holzstoff Holz in Stämme, Balken oder Schnittholz : a) fremdländisch . .

&) inländisch ....

c) Grubenholz . . . . Holzpflasterstöckel . . Holzwaren......

Imprägnieranstrichöl

Kabel

Kalk, gebrannter . .

Kartonagen.....

Kisten.......

III—c Kohlen

At.

lllb Kork , Kreide

Kupfer

Spt.

II

II

II

II

II

II

At.

Kessel

I J ib

Spt. Leim

Leinöl.....

Lokomobile . .

C Makulaturpapier . . . .

Spt. Marmormem......

3 Maschinen, landwirtsch.

C Messing und Tombak . .

I At. A I IV—b At.

A i III—c At.

Ilia I lllb

At.

lila I Illb

At.

Ilia Illb

II lira J II A

IL

II

II

II

II

II

II

Spt. Ilia

Spt. Hla

II

II

II

II

11 Ilia

ï>    bdï»

At.

At.

hOï

nib

At.

nie

At.

IIIc

Spt.

At.

At.

la IX

Spt.

At.

IIIc

At.

111c

At.

At.

I mi

At.

nib

At.

At.

IIIc

At.

At.

IIIc

nib

At.

IIIc

At.

life

At.

IIIc

At.

IIlc

Artikel

Für Mengen

Für Mengen

von

ter mindestens

un-

von

ter mindestens

un-

Ö0

! loo

Artikel

Ó0

q per Frachtbrief nach der Tarifklasse _

I 100

q per Frachtbrief nach der Tarifklasse

Metallwaren (mit Ausnahme von Stahl u. Eisen) II

At.

Ula I Illb

.Möbel, verpackt

At.

Ilia I Illb

im Möbelwagen .

At.

Ilia I Ilte

.Mörtel

II

At.

Setzlinge......

Siebmacherware . .

Soda........

Spat........

Spiegel.......

Steine, rob.....

II Ilia

Spt.

Ilia

At.

I Illb

At.

Illb

II

II

Spt.

Ilia

At.

Illb

II

At.

II

Moos . . . Naphthalin

II

II

Ilia Illb

Schiefer

II

Spt.

Öle

At.

II

A i IIIc

Ölfirnis ........

Packfong........

Papier. Schreib- ....

„ Druck- .....

„    Tuch-, Leder-,che

misches oder sonst präpariert oder überzogenes Papier bei der Auslandsendung ........

Papier, Abfälle.....

Pappe .........

Parkettbodenteile . . .

Pechfackeln......

Piassawa.......

Putzsteine.......

Qnarz .........

Rasenziegel......

Retortenkohle.....

Rohr. Schilfrohr .... Rollbahn wagen

Säcke, neue......

„ gebrauchte . . .

Salze, chemisch u. techn.

Samen und Sämereien . . Schamotte.......

Schiefertafeln.....

Schlacken .......

At.

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

Spt.

II

II

II

II

II

II

Ilia I Illb

At.

Ilia I ITlb

At.

IIIc

o"

QQbd

5*s

Ilia I Illb

At.

111c

At.

Ill—c

At.

Ilia I Illb I Spt.

At.

IIIc

Pilaster.....

roh behauen . . . „ glatt behauen . . Steinholz. Xylolith . . Talk, Speckstein . .

Asbeststein . . .

Teer

Terpentinöl......

Theaterdekorationen . .

Tierhaare........

Tonerde ........

Tonwaren, offen .... „    verpackt . .

Torf (Ziegel, Streu, Mull)

Torfkohle........

Traß........

Tripolith........

Vitriol.........

Wachsleinwand . .

Wasser Werg .

Welle

II

II

■II

II

II

II

II

II

Spt.

lila

At.

II

At.

IIIc

j Illb

IT

II

II

II

It

II

II

II

II

II

II

II

lila I

At.

II

OQtdo

Seilerwaren

II

At.

Zement und hydr. Kalk

Zementwaren......

„    unverpackt

Ziegel, unverpackt :

Mauerziegel......

Dachziegel ......

Schamotteziegel ....

Ziegelmehl . ......

Zink..........

II

II

II

II

II

II

II

II A

H£wqh

At.

IIIc

IIIc

Zinn

II I A

At.

IIIc

NB. Auf den verschiedenen Bahnlinien sowohl der Staatsbahnen als auch der Privathahnen bestehen außer dieser allgemeinen Klassifikation noch besonders ermäßigte Frachtsätze für eine ganze Reihe von Artikeln (wie Bruchsteine, Eisensachen, Glas, Holz, Kalk, Lehm, Papier, Pflastersteine, Quader, Sand, Schamotte, Schotter, Steine, Ton, Zement, Ziegel u. s. f.), über die hier aus Raumrücksichten keine näheren Daten gegeben werden können, weil nur eine allgemeine Kalkulation mit Maximalziflfern ins Auge gefaßt ist.

Tabelle der Transportkosten für 1 q (= 100 kg) Gut in Hellern auf bestimmte Zonen (jedoch ohne Nebengebühren).

Eilgut

Transportdistanzen für die Beförderung

ÿ gewöhnliches

ermäßigtes

u-i

Frachtgut

nach der Güterklassifikation

C u. Spe/ial-

_tarif 2

Spezialtarif

Ausnahmetarif

I und Spt. 3

und Manipulationsgebühr für 1 q = 100 kg in h

Von

1 bis 10 km

42

21

41

„    30 „

„ „

99

165

63

71

„ 121 „ 171 „ 221 „    271

„    321

„ 371 „ 421 „ 471 „ 521 „ 571 „ 621 „ 671

„ 80 „ „ 130 „ „ 180 „ „ 230 „

„ 280 „

„ 330 „

„ 380 „

261

421

580

738

896

99

219

278

337

rH

CM

„ 821 „ 871 „ 921 „ 971 „ 1021 „ 1071 „ 1121 „ 1171

„ 430 „ „ 480 „ „ 530 „ „ 580 „ „ 630 „ „ 680 „ ,, 730 „ „ 780 „ „ 830 „

„ 880 „

„ 930 „ „ 980 „ „ 1030 „ „ 1080 „ „1130 „ „ 1180 „

1053 395 1209 453 1365 511 1521 569 1677 627 1833 685 1989 743 2145 801

2301

859

2442 911 2600 970 2757 1029 2915 1088 3072 1147 3230 1205 3387 1264 3545 1323 3702 1382

219184 128 99 68 94 60 43 278 232158 120 79 114 68 52 337 280188141 90134 76 61 395 320 214158100152 84 69 453 352 235172110168 92 77 511 384 256 186 120 184 100 85 569 416 277 200 130 200 108 93 627 448 298 214 140 216 116 101 685 480 319 228 150 232 124 109 743 512 340 242 160 248 132 117 . 801 544 361 256 170 264 140 125 859 576 382 270 180 280 148 133 911 608 403 285 190 295 156 140 970 648 429 304 202 314 166 149 1029 687 455 3221214 333 176 158 1088 726 481 340 227 352 186 167 1147 765 507 359 239 371 196 176 1205 805 533 377 251 391 206 186 1264 844 559 396 263 410 216 195 276 429 226 204 288 448 236 213 ;

1323 883 585 1382 922 611

16 16

14

33

53

82

32 26 50 40 78 59

1130 123 177 167 121 223 210 149 269 253 177 307 288 201 337 315 220 367 342 239 397 369 258 427 396 277 457 423 296 487 450 315 517 477 3341 547 504 353 577 531 372 615 565 396 652 599 420 689 634 444j 726 668 468 764 702 492

91

801

736

516

771 540: 805 564!

Nebengebührentarif.

Bei Berechnung der Nebengebühren wird jede für sich von 5 zu 5 h aufgerundet.

Je angefangene 100 kg u. je angefangene Stunden bezw. Tage werden f. voll gerechnet. Aufnahmsbesclieinignngsgebühr.

Für die Ausfertigung eines Aufnahmescheines sowie für den Vollzug eines Frachtbriefduplikates oder für die Bescheinigung über den Empfang des Gutes im Quittungsbuche, für einen Frachtbrief.....

Für die Ausfertigung einer Bescheinigung über die nicht erfolgte Ausstellung eines Aufnahmescheines oder eines Frachtbriefduplikates, für 1 Stück.....•

Aufnahinsstempelgebühr.

Für jeden zu einem stempelpflichtigen Frachtbrief erteilten Aufnahmeschein bezw. für jedes Frachtbriefduplikat ist an ärarischer Stempelgebühr zu entrichten : auf den österr. und ungar. Eisenbahnen, für 1 Stück .

auf den bosnisch-hercogovinischen Eisenbahnen, für 1 Stück........

Ablege- und Anflegegebühr.

Unter dem Ablegen wird das Ablegen der Güter v. den Straßenfuhrwerken z. Über-!nahms8telle und unter dem Auflegen das jAuflegen der Güter von der Auslieferungs-jstelle auf die Straßenfuhrwerke verstanden. Die Ablege- und Auflegegebiihr beträgt : a) bei Sendungen, welche Gegenstände ^enthalten im Gewichte bis einschließlich :

1000 kg per Stück 1 für je 100 kg i 2000 „    „    „ i    der

über 2000 „    „    „    ^ ganzen Sendung

I b) bezügl. d. übrig. Sendungen f. je 100 kg. mindestens für eine Sendung .

Betrag in h

zuges der Leistungen durch ihre Arbeitskräfte werden folgende Gebühren eingehoben :

1.    Für die jedesmalige Benützung eines

in der Bedarfsstation befindlichen transportablen Hebekranes mit einer Tragfähigkeit von höchstens 7'5 t oder eines stabilen Hebekranes für je 100 kg der bewegten Last .    .

2.    Wenn über Verlangen der Partei ein transportabler Hebekran mit einer Tragfähigkeit von höchstens 7'5 t von einer anderen Station requiriert wird, außer der vorstehend festgesetzten Benützungsgebühr noch für die Beförderung des Kranes eine schon bei dessen Bestellung zu erlegende Gebühr von .

Wird jedoch der transportable Hebekran nicht binnen 24 Stunden nach der Beistellung der Bahn zur Verfügung gestellt, für jeden folgenden, auch nur angefangenen Tag eine weitere Gebühr von......

Betrag in h

20001

500

00

CO 00

Auflade- und Abladegebühr.

a)    Für das Aufladen von gefüllten Fässern unter Sattelung derselben, sofern auch nur ein Teil der Fässer ein Gewicht von mindestens 200 kg per 1 Stück aufweist, für je 100 kg der ganzen Sendung oder für das Abladen von gesattelt verladenen gefüllten Fässern, sofern auch nur ein Teil der Fässer ein Gewicht von mindestens 200 kg per St. aufweist, f. je 100 kg der ganz en Sendung

b)    für das Aufladen oder Abladen von Sendungen, welche Gegenstände enthalten, die einzeln mehr als 750 kg wiegen oder deren Länge 7 m überschreitet, u. zw. falls solche Sendungen Gegenstände enthalten im Gewichte bis einschließlich :

1000 kg per Scück 1 für je 100 kg 2000 „    „ ni    der

über 2000 „    „    „ I ganzen Sendung

c)    für je 100 kg aller anderen Sendungen mindestens für eine Sendung .

d)    für das Überladen von Sendungen, welche Gegenstände enthalten, die einzeln mehr als 750 kg wiegen oder deren Länge 7 m überschreitet, u. zw. falls solche Sendungen Gegenstände enthalten im Gewichte bis einschließlich :

CO

O'tao

Wagegeld.

Das Wagegeld beträgt :

1.    Für Eilgut:

für je 100 kg.........

mindestens für eine Sendung ....

2.    Für Frachtgut, sofern die Verwiegung auf einer Magazins- oder Straßenbrücken wage erfolgt:

a) bei Sendungen im Gewichte von weniger als 5000 kg für je 100 kg

mindestens für eine Sendung .... werden jedoch mehr als 2500 kg auf einmalgewogen, für jede Verwiegung höchstens 0) bei Sendungen im Gewichte v. 5000 kg und darüber — vorausgesetzt, daß die Ver wiegung auf einmal oder partienweise in ununterbrochener Aufeinanderfolge der einzelnen Partien geschieht — für je 100 kg 3 Für Frachtgut, sofern die Verwiegung auf einer Geleisewage erfolgt:

für den Wagen........

c) Findet auf Antrag des Absenders bezw. Empfängers auch eine Kontrollverwiegung des leeren Eisenbahnwagens statt, so ist außerdem nach Maßgabe des §    53 des

Betriebsreglements, Zusatzbestimmung IX, für jeden Wagen ein Wagegeld zu entrichten.

von .

100

120

00

1000 kg per Stück 1 für je 100 kg 2000 „    „    „ J    der

über 2000 „    „

ganzen Sendung

Kranseid.

I Im Falle der Überlassung eines Hebe-kranes an die Parteien zum Zwecke desVoll-

00

M

to O

Zählgebühr.

Wenn über Antrag des Absenders oder Empfängers die Feststellung der Stückzahl bei Wagenladungsgütern erfolgt, für je angefangene 10 Stück ..........

mindestens für 1 Wagen.....

höchstens für 1 Wagen......

Wagen stan dgeld.

Das Wagenstandgeld beträgt im allgemeinen für 1 Wagen und 1 Stunde Frachtzusclilag für die Deklaration des Interesses an der Lieferung,

Der Frachtzuschlag beträgt 2"5 h für jedes Tarifkilometer und für je 1000 K und wird unter Aufrundung des deklarierten Betrages von 10 zu 10 K und der Entfernung von 10 zu 10 km berechnet. Überschießende Beträge werden auf 10 h aufgerundet.

Der geringste zur Erhebung kommende Frachtzuschlag beträgt für den ganzen Durchlauf 40 h.

10

100

400

Kilometerdistanztabelle

einiger Hauptstädte.

J Von und nach

diesen Städten (beträgt die Entfernung in I Bahnkilometern

Agram

Banjaluka

Basel

Belgrad

Berlin

Bozen

Bregenz

Brünn

Budapest

Czernowitz

Dresden

Eger

Fiume

Graz

Hermannstadt

Innsbruck

Klagenfurt

Krakau

Laibach

Lemberg

Linz

München

Olmütz

Orsova

Prag

Reichenberg

Salzburg

Sarajevo

Triest

Troppau

Wien

Agram .    • .

Banjaluka . Basel . . . Belgrad . . Berlin . . . Bozen . . . Bregenz . . Brünn . . . Budapest . . Czernowitz . Dresden . . Eger ..... Fiume . . . Graz. . . . Hermannstadt Innsbruck . Klagenfurt . Krakau . . Laibach . . Lemberg . . | Linz .... ! München . . j Olmütz. . . Orsova . . Prag .... Reichenberg. Salzburg . . Sarajevo . . Triest . . . Troppau . . Wien ... . i

illlg|g|gig|§il§SgSSgS8S§gIgg8

1415

799

877

818

309

1170

1204

1117

333

438

705

684

499

881

345

1417

749

988

869

801

609

735

717

689

463

801

662

984 516 1189 504

1500

1277

637

1500

1125

1415

1277

1347

GO O

457;

662)

937

616!

753

613

625

1020 823 528 9661042 717 8501453 403 418 320 82011361119 956 221 832 132511801333 494    113    856    254    295

612    471    492    558    634

1407 7881047 11791163 506 639 1242 192 207 279 583 1155 216 369 794 824 724 9351043 432 553 908 669 650 11441165 790 11561232

969 544 1417 749 1692 793 988 805 1508 698 1368 508 1380 460 661 345 580 397 264 1258 1297 487 1210 367 1372 672 979 286 854 995 1297 376 1136 456 342 102 1200 564

596

140

294

500

233

484

512

387 965 914 827 228 309 117012041117 333 1079 2006 1066 812 927 408 1454 1136 1071 581 9391822 211 4651370 765 1682 826 859 587 767 1694 754 500 744 364 925 446 470 773 —    861    728    663    332

1611 1122 1193 —    2541159

438

705

479

684

499

881

345

717

689

258

463

801

1073

774

1468

668

1380

929

506

840

1677

1006

9651 749;

1158

810

656

1028

507

829

696

875

1068

1780

847

1215

1172

1037

906

1559

1134

847

9771

CO vH vH v-< rH vH

1037

325

965 325 1093 816 657 769 1079 408 939 765 2006 1454 1822 1682 10661136 211 826 812 1071 465 859 927 581 1370 587 965 749 977 534 1677 1006 1559 1363 5061158 906 132 840 8101134 337 1502 980 847 1178 929 656 1172 441 1692 98815081368 793 805 698 508 5331020 717 320 1177 823 850 820 1571 52814531136 1492 966 4031119 13631042 418 956 6681028 847 343 1468 507 17801343:

312

937

X Oi Ol «O •<!

534;

619;

1363

1365

774

1215

394

829

696

616

753

D- vH

00 cd

132

193

337

527

441

617

343

374

1343

1156

781

767

1694

754

500

744

619

1365

193

527

1190

617

1380

460

221

832

374

623

625

IMIil glssSllsllüsillg

861

728

1611

663

332

416

380

416

1271

766

1031

1122 254 —

1193 1159 1031 1271 766 679 361

598 941 1348 1261 801 1462 695 467 467 1326 923 836 572 536 636 749 5001361 961 900 580 264 1297 1210 397 1258 487 367 6121407 506 279 471 788 639 553 492 1047 1242 1155 5581179 192 216 6341163 207 369 5221383 636 516

819

643

555

208

1256

1569

1396

1419

1038

823

930

606

350

1182

140

1372

672

794

824

724

935

1043

1069

612

260

673

1019

485

542

569

908

455

617

962

598

941

1348

698

537

319

601

801

467

572

500

470

522

1183

819

1462

1326

536

1361

1383

695

923

636

961

636

1256

1569

679!

1261

467

749

900

516

--d£>-

930

606

450

197

1440

1065

1099

1098

854

995

1144

1165

790

1156

1232

1120

1417

1241

1236

806

1182

140

1069

1396

612

1440

1065

334

334

675

424

1297

376

188

749

1075

987

968

211

KOMM

790

1136

456

522

588

890

731

884

524

778

235

672

381

637

1099

247

1098

279

717

675

790

958

342

102

903

223

1198

522

557

879

1391

137

413

1120

1417

424

168

958

1200

564

944

596

652

1126

795

871

692

624

144

736

445

188

749

1075

987

968

211

963

522

903

596

588

22:'

890 731

1198

652

1126

522

795

944

1093

565

886

854

1093 215 565 396 886 889 854 295 872 448 1069 125 1399 1003 1190 552 479 480 755 189

215

545

1038

396

889

295

545

1059

573

663

153

1267

605

695

338

1038

1059

573

251

1050

251

307

673

1234

783

115

207

1050

1126

1014

828

742

1047

700

884

557

871

872

448

663

307

1126

153

420

1377

846

342

524

778

1391

624

153

573

1453

350

987

406

426

1069

1399

125

153

673

1014

420

573

996

452

757

314

1003

1267

1234

828

1377

1453

996

949

1354

1027

394

623

721

643

1419

1038

1241

235

990

144

1190

552

605

783

742

846

987

452

949

867

577

197

156

555

673

485

569

908

515

1236

833

672

137

736

479

208

1019

542

455

480

695

115

1047

342

406

757

1354

867

291

617

224!

80(1;

542;

381;

413;

445

755

189;

388!

207

700

350

426

314

1027

577

291

Verkaufspreis von Drucksortenformularen und Gebühren für Abstempelung derselben.

(Sämtliche Formulare sind mit den gesetzlichen Stempelmarken bedruckt und sind jene mit 2 h-Stempel für Distanzen bis 38 km, die mit 10 h aber für alle weiteren Strecken zu verwenden.)

Österreich

Ungarn

Bosnien,

Hercogovina

m Kronen

Eilf rach timefe für interne Iransporte:

a) ' mit 2 h-Stempel im Einzelverkaufe, per 1 Stück 0-03

in Paketen à 100 Stück . . .    2-92

b)    mit 10 ü-Stempel im Einzelverkaufe, per 1 Stück 0-11

in Paketen à 100 Stück . . . 10-92 Eilfrachtbriefe f. internationale Transporte:

a)    mit 2 h-Stempel im Einzelverkanfe, per 1 Stück

in Paketen à 100 Stück . . .

b)    mit 10 li-Stempel im Einzelverkaufe, per 1 Stück

in Paketen à 100 Stück . . . Frachtbriefe für interne Transporte:

a)    mit 2 h-Stempel im Einzelverkanfe, per 1 Stück

in Paketen à 100 Stück . . .

b)    mit 10 h-Stempel im Einzelverkanfe, per 1 Stück

in Paketen à 100 Stück . . . Frachtbriefe für internationale Transporte:

a)    mit 2 h-Stempel im Einzelverkaufe, per 1 Stück

in Paketen à 100 Stück . . .

b)    mit 10 h-Stempel im Einzelverkanfe, per 1 Stück

in Paketen à 100 Stück . . . Abstempelungsgebühr für die nicht durch eine österreichisch-ungarische Bahn erstellten Formulare, per 100 Stück:

a)    für interne Formulare und Duplikate.....

b)    „ internationale Formulare und Duplikate . .

owe?

0-04

0-06

5-80

0-22

21-80

0-03

2-92

0-11

10-92

006

5-80

0-22

21-80

0-20

0-40

11-36

0-10

*)

0-12 0-08 11-36 — 0-23 0-08 22-40    ¹)

0-03 0-03 2-97 — 0-11 0-09 10-97    ¹)

0-15

14-40

0-23

22-40

0-20 1 0-40 I

I JH

*)

III. Frachtkosten beim Schiffstransporte.

Für Wasserfrachten werden hier die maßgebendsten Daten der „Ersten k. k. priv. Donau-Dampfschiffahrtsgese llschaft“ angeführt, um einerseits die Frachtsätze der größten inländischen Wasser-frachtunternehmung veranschaulicht zu haben und danach anderseits durch Vergleiche der Transportweiten einen Maßstab für andere Binnenschiffsunternehmungen konstruieren zu können.

Der Warenfrachtsatz der genannten Gesellschaft wird dermalen in fünf Klassen zerlegt, nämlich:

in Güter der I. Tarifklasse (Normalklasse) „ ermäßigten Tarifklasse A

» n    n    n

„ sperrige und explodierbare Güter mit Ausnahmetarifen

deren Rangierung aus der folgenden Warenklassifikationstabelle entnommen werden kann.

Warenklassifikation im Auszuge.

Tarifklasse

sperriges Gut

Alle in den anderen Rubriken nicht besonders genannten Waren in beliebigen Mengen

Abfälle von Wolle, verpackt Ätzsteine Akkumulatoren Asbestplatten Asphaltröhren

Baumwollwaren

Besen

Bleiwaren, feine (Röhren, Draht)

Borkalk

Bratröhren

Brauukohlenteer

Brot

Bürsten

Dachteer

Dachzement

Dampfkessel

Dampfstraß enwalzen

Deckengewebe

Desinfektionsmittel

Draht

Eisen und Stahl in allen Formen über 9 m Länge Eisenbahnbaurequisiten Emailgeschirre vonEisen Emballagen, alte

Fackeln Farbholz Farb waren Fässer, leere Felle Flachs

Furniere u. Furnierholz Fußstreifeisen

Abfälle unedler Metalle, dann von Papier und Leder Asbest

Asbestzementschiefer

Asche

Asphalt

Asphaltfilz

Baurequisiten, gebrauchte

Beton

Betonrohre

Bittererde

Blech

Blei in Blöcken, in Stangen oder Platten Bleiglanz Braunkohlen Bretter Briketts Chlorkalk Dachfilz Dachgehölze Dachpappe Dachteer Drainröhren Druckpapier

Eisen und Stahl aller Art bis 9 m Länge Erde

Erdfarben

Erdharz

Erze

Eternit

Fensterglas

Fußbodentafeln

Bast

Bastwaren

Bäume, lebende

Bilder in Rahmen

Binsenmatten

Blechhohlwaren

Blumen

Boote

Bottiche

Bottiche von Holz

Emballagen

Fahrräder

Fässer von mehr als 10 hl Inhalt Federn Feuerleitern Figuren Flachs, roh Futterkräuter

50

Tarifklasse

sperriges Gut

Glas, hohl

Gußwaren, grobe, aus unedlen Metallen

genannten Waren in beliebigen Mengen

Gasreinigungsmaterial

Gasretorten

Gerbstoffe

Glastafeln

Glasmasse

Glaserkitt

Gips

Gipsdielen

Graphit

Gußwaren aus Eisen und Stahl

Gestelle

Gesträuche, lebende Gipsfiguren

Hobel späne

Hohlgefäße aus Holz oder Papierstoff Hohlglas

Holz, außereuropäisches bis 7 m Länge Holzröhren Holzwaren, ordinäre (Parketten, Schaufeln) Holzwolle Holzzement

Hadern

Hanf

Harze

Holz, europäisches, roh und bearbeitet, bis 7 m Läoge Holzkohlen Holzpapierstoff Holzrohre Holzwolle Hydraulischer Kalk

Imprägnieranstrichmasse

Tsoliermasse

Jute

Heu

Hohlgefäße

Holzfiguren

Hüte

Alle in den anderen Rubriken nicht besonders

Karbolsäure Kassen, eiserne Kohlenstifte Kohlen von Holz Kork

Korksteinplatten

Kabel

Kalk, gebrannt Karbolineum Klinkersteine Kochsalz

Kohlen, mineralische Koks

Kolophonium

Kreide

Kryolith

Kunststeinwaren

Kähne Karren Kartonagen Kisten, neue Koks

Korbwaren

Körbe

Krankenw agen

Leder

Leim

Leinenzeug

Leuchtstoffe

Ligroin

Lokomobile

Lohe

Majolikaziegel

Makulaturpapier

Marmorwaren,

packt

Möbelbestandteile

Moor

Moos

unver-

Magnesit Marksteine Marm ormehl Maschinen, landwirtschaftliche Metalle, unedle Mineralkohlen Mörtel

Matten aus Bast, Binsen oder Bohr Möbel

Möbelgestelle, packt

unver-

Nägel

Nieten

•a

.3

£

'S

!=

J»

fl

iS

05

.3

Öfen

Öle, vegetabilische

Papier, feines

Pappe

Parketten

Pech

Pflüge

Piassava

Platina

Porzellan

Rechentafeln

Rohr

Salz, chemisch.

Säcke, neue Schwefel Seegras Seife

Seilerwaren

Stahl

Steine, rein bearbeitet d unverpackt Steingutwaren Steinhauerwaren exklus.

Bildhauer

Straßenwalzen

Stuhlrohr

un

Tinte

Tonerde

Töpferwaren

Vitriol

Wachs

Watte

Wienerkalk

Zinkblech

Zündhölzchen

Tarifklasse

Öle, mineralische

Papier, Druck-Pappe

Pappendeckel

Pech

Pechkohlen

Petroleumfässer

Pottasche

Preßkohlen

Putzstein

Puzzolanerde

I Rasenziegel j Reisig

: Requisiten, alte I Retorten, eiserne Röhren von Metall

Säcke, alte

Salz, Koch-

Samen

Säuren

Schamotte

Schiffsholz

Schindeln

Schlacken

Schmirgel

Siebreifen

Soda

Spat

Stammholz Steindachpappe Steine, ordinär und roh beha Steingußwaren Steinkitt Steinkohlen

Steinzeugwaren, ordinäre braune

Tafelglas

Teer

Teerpappen

Tierhaare

Tonerde

Tonwaren, ordinäre

Torf

Traß

Trypolith

Yaselin

uen

Wasser

Wasserglas

Werg

Xylolith

Zement u. Zementwaren Ziegel

sperriges Gut

Papierabfälle, offen Pflanzen

Putzmacherwaren

Kähmen

Kauhkarden

Rohrdecken

Kohrgeflechte

Schachteln

Schilf und Schilfrohr

Schmuckfedern

Siebe

Siebmacher waren

Spiegel

Spreu

Stroh

Theaterdekorationen Tiere, ausgestopft

Wagenkasten

Watte

Zigarrenkisten

50*

Theiß

n. zw. : in der oberen Zeile ist der Preis in Pfennigen,

ioqraoz

U9IAV

Normaltabelle

der Transportspesen^für Frachtgnt^zwischen^ nachbenannten Schiffstationen der Donau, Raab, am Franzenskanal, Dran,

Die in den” verschiedenen Relationen in jeder Rubrik enthaltenen*Zahlet'bedeut en die Frachtspesen¹ ¹    <,e"

die I. Tarifklasse, in der Mitte die A-Klasse und in der unteren Zeile die B-Klasse. — Bei den Stationen mit ** bei denen mit * in Centimes und bei den ohne Merkmal gedruckten Stationen ist der Preis in Hellern angesetzt.

nippTAl*

îi?PïAfn

aiaeAag-uanx*

I9»Ï.T;

jçAsatnax

3J3ZSJZS

paSazg

s uiaiyf-utojg

qnqosjsng*

Sanqsuaëag;**

jfuoszoj

iiTiSstîq;,

TÎAOSJQ

soçqojç

Z»tAOI}TTÇ

ztiit;

J9^0

gaSägäSSSällslSSälPäSlsäSSgläSlsällSSIs i3âES=Siagaa£gsl§âaSsslS!agSSsSiëg5SSS« lâsllllllllâlsâlâslsâllgasâlllllallsgis IIIl3°l5Sgâ-S°-SSS3S5Blsgs”l33gIâlâS3ll illiillâsSIgfiafIfîIIIisSIâilsjlIfBalls l3Ś8s~sSS§3~ggSgssl33sl5s5ggśślISl33ll5

g8ilEtł888SIS3*88888l8888ł5i88IH8818H

SäSIISIIgiaSIlBsSSSSgllSlSällSlSlIISll^

32=I=Ss»3lśSS3"Ss2gŚ=S3lS"Sl333;llillls

slsIâsâlIllâllIlIslsglIsSâsIââlISlaSls

lllllllgglśllllllllllllllglgslllggllśgl

llâSlIiglâlggSgSSIIIaâilSgsIsââgâglSggg

Is3S333Ś2lll3S3gl3gl~-ggl82S3”lll3-gślg

gsliigSlSllIIISŚISliggSgśgSgiSgSIlggsss

SgggiS|gg|3gÿgg|SS|aS|g||3SSgg|g|g|S|gg

ISsSäs§!38lsllgiÜ5f ISiläsisSIiilgliäiSfl

ggsggggggaiggggggggsgagggsagiggggggggggg lsgg82l§3S3~l3gl2gg32lSll33l8slllf83sll 8âHââ!I£SlilSll!liâSI!ll8â8Illlll88i i

282

198

150

06

99

770

zm«D*

raoSMizsg

3I?zs!h;

BpOA13III9ZQ*

łsadnpng

poojg

pBjg[8g^

sçtzçg

soiBg

■fnopy

Zwischen den Schiffstationen

—    150 270 320    300 360    100    650 230    160    650    200

—    90    162    198    180 216    64    450 138    96    450    120

—    60    114    130    120 144    50    300 92    70    300    90

150 — 230 300    255 320    192    650 160    230    650    270

90 — 138 190    155 192    96    450 96    138    450    162

60 — 100 130    100 128    64    300 64    98    300    118

272 230 — 350    330 390    298    680 140    340    680    380

162 138 — 216    200 234    162    470 84    204    470    228

114 100 — 142    130 156    114    310 70    148    310    168

320 300 350 —    150 320    320    505 280    390    505    430

198 190 216 —    100 198    198    345 178    240    345    264

75 130 130 245 126 164 245 184 300 255 330 150    — 270    300    540 235    375    540    420

180 155 200 100    — 165    180    370 140    225    370    250

120 100 130 75    — 110    120    260 95    155    260    175

360 320 390 320    270 —    360    650 300    430    650    470

216 192 234 198    165

144 128 156 130    110

100 192 298 320    300

54 96 162 198    180

50 64 114 130    120

650 650 680 505    540

450 450 470 345    370

300 300 310 245    260

230 160 140 280    235

138 96 84 178    140

92 64 70 126    95

160 230 340 390    375

96 138 204 240    225

70 98 118 164    155

650 650 680 505    540

450 450 470 345    370

300 300 310 245    260

200 270 380 430    420

120 162 228 264    250

90 118 168 184    175

350 420 530 570    570

242 284 350 376    375

194 222 272 288    290

130 142

Adony

Baja

Bares

Bâziâs

♦Belgrad

620

355

350

210

150

130

78

09

770

520

355

270

188

Il 58

—    216 450 180 258 450

—    144 300 120 178 300 360 — 650 288 100 650 216 — 450 144 60 450 144 — 300 96 50 300 650 650 — 650 725 180 450 450 — 450 495 120 300 300 — 300 335 80 300 288 650 — 310 650 180 144 450 — 186 450 120 96 300 — 130 300 430 100 725 310 — 725 258 60 495 186 — 495 178 50 335 130 — 335 650 650 180 650 725 — 450 450 120 450 495 — 300 300 80 300 335 — 470 150 770 350 130 770 282 90 520 210 78 520 198 66 855 150 60 355 590 300 895 500 294 895 382 212 640 332 206 640 294 170 460 254 168 460

Brood

Bndapest

♦Czernavoda

Eszék

Esztergom

*Galatz .

Gy dr

Linz

270 306 300    500 460 525    580    540 240    280    220 160 360    160    465    500 302

162 200 180    324 276 349    390    328 144    168    130 96 240    96    310    288 198

108 138 120    256 200 281    275    246 96    112    104 72 165    72    220    208 140

—    386 130    404 336 429    650    406 230    300    270 210 450    190    555    396 112

—    248 78    278 192 303    445    244 138    216    166 126 295    114    365    204 92

—    170 52    221 144 246    300    190 92    144    124 84 200    76    255    152 92

400 564 540    589    390    620 310    430    286 276    150    276    270 560 418

262 384 346    409    260    398 206    280    188 182    100    182    180 358 284

170 292 242    317    195    288 142    182    130 126    75    126    135 250 208

—    369 288    394    650    360 260    390    300 240    460    230    560 348 182

—    258 168    283    450    220 156    234    184 144    305    138    375 180 126

—    207 128    232    300    174 104    156    136 96    200    92    255 136 98

210 100    720 170    476    516 510 460    588    456 664    17a    439

153 70    512 120    312    336 335 300    400    300 456    120    313

132 50    368 94    244    264 272 237

—    235    790 150    420    500 460 400    015    400 710    90    378

—    178    540 100    252    300 280 240    395    234 465    60    234

—    157    365 88    184    216 216 176    275    172 330    50    168

195    501    541 535 485    613    481 689    195    464

145    337    361 360 325    425    325 481    145    338

119    269    289 297 262    321    262 365    125    281

865    595    680 560 550    330    550 300    800    692

595    395    470 375 370    220    370 200    550    477

415    280    310 270 265    165    265 150    375    342

60    500    560 540 480    700    470 795    90    448

50    304    340 332 292    455    286 525    60    280

50    230    254 262 222    325    218 380    50    232

320 220 170 375 180 480 460 262 192 142 102 245 108 315 264 174 140 108 68 170 72 225 192 130 360 320 490 320 590 500 392 300 252

15611281210 128 265 210 182

—    90 340 150 445 480 302

-    70 225 94 295 292 202 — I 601160 76 215 224 162

330 90 435 460 242 220 54 290 252 162 155 50 210 184 122

—    330 210 635 482

—    220 140 410 327

—    155 105 285 237

435 460 222 290 246 150 210 180 114

—    730 587

—    480 397

—    340 292

237 340 100 256

438

9fG

|194

516 500 541 680 560 320 3361300 361 470 340 192 216 289 310 254 140 30015101460 535 560 540 220 360 18413351280 360 375 332 142 220 216 297 270 262 108 156 400 485 550 480 170 320 90 240 325 370 292 102 192 70 176 262 265 222 68 128 60 613 330 700 375 490 340 330 425 220 455 245 325 225 220 321 165 325 170 210 160 155 481 550 470 180 320 150 90 330 325 370 286 108 192 94 54 220 262 265 218 72 128 76 50 155 689 300 795 480 590 445 435 210 435 465 481 200 525 315 395 295 290 140 290 330 3G5 150 380 225 265 215 210 105 210 90 195 800 90 460 500 480 460 635 4001730 60 145 550 60 264 300 292 252 410 2461480 50 125 375 50 192 216 224 184

464 692 448 262 392 302 2421482122215871438 202 162 327 150 397 246 162 122 237 114 292 194

220 192 325 192

180 340

320 2801350 210 150 200 340 600 260 390 600 430 570 —

192 168 210    136 100 120    192    410 156    234    410 258 370    —

128 112 140    98 75 80    128    285 104    162    285 182 286    —

170 80 220    290 245 310    216    650 140    250    650 290 440    270

102 50 132    184 145 186    108    450 84    150    450 174 296    182

68 50 98    130 100 124    72    300 56    106    300 126 230    108

400 392 430    180 270 400    400    450 376    470    450 510 650    306 386 —

262 254 280    120 180 262    262    300 242    304    300 328 440    200 248 —

170 170 182    90 125 170    170    225 166    204    225 224 328    138 170 —

110 100 250    320 280 340    168    650 190    210    650 250 400    300 130 400

66 60 150    198 170 204    84    450 114    126    450 150 272    180 78 262

50 50 106    130 110 136    56    300 76    90    300 110 214    120 52 170

325 380 482    500 460 516    280    720 456    275    720 260 96    500 404 504 369    —

232 268 326    328 300 336    205    512 310    200    512 185 64    324 278 384 258    —

190 214 258    260 232 264    170    368 242    168    368 160 52    256 221 292 207    —

230 312 418    460 455 500    180    790 400    170    790 132 218    460 336 540 288    210

138 180 246    282 270 300    108    540 228    102    540 84 152    276 192 346 168    153

108 136 180    202 195 216    84    365 168    82    365 72 128    200 144 242 128    132

350 411 507    525 485 541    305    745 481    300    745 285 128    525 429 589 394    100    235    —    745

257 293 351    353 325 361    230    537 335    225    637 210 92    349 303 409 283    70    178    —    637

215 239 283    285 257 289    195    393 267    193    393 185 72    281 246 317 232    50    157    —    393

650 650 680    470 520 650    650    240 650    725    240 770 895    580 650 390 650    720    790    745    —

450 450 470    315 350 450    450    160 435    495    160 520 040    390 445 260 450    512    540    537    —

300 300 310    230 250 300    300    120 300    335    120 355 460    275 300 195 300    368    365    393    —

310 382 498    540 540 560    260    865 470    250    865 210 156    540 406 620 360    170    150    195    865

190 232 298    334 330 340    160    595 280    154    595 136 104    328 244 398 220    120    100    145    595

154 182 232    248 245 254    130    415 214    128    415 118 84    246 190 288 174    94    88    119    415

280 240 310    250 215 270    288    615 220    350    615 390 540    240 230 316 260    476    420    501    5951500

168 144 186    156 130 162    168    415 132    210    416 234 352    144 138 206 156    312    252    337    395 304

112 96 124    110 85 120    112    290 88    146    290 166 270    96 92 142 104    244    184    269    28ol230

410 370 440    350 330 190    410    680 350    480    680 500 590    280 360 430 390

246 222 264    216 200 114    246    470 210    288    470 300 382    168 216 280 234

164 148 176    142 130 76    164    310 140    198    310 216 294    112 144 182 1561264

320 280 350    210 170 310    320    580 250    390    580 430 580    220 270 286

196 172 214    136 115 190    196    395 154    238    395 262 380    136 166 188

144 128 156    106 90 136    144    280 116    178    280 198 302    104 124 130 136    272

260 220 290    180 110 270    288    570 190    330    570 370 520    160 210 276 240    460

156 132 174    118 70 162    156    390 114    198    390 222 340    96 120 182 144    300

104 88 116 86 60    108    104 275    76    138 275    158    262 72 84    126 96 237

460 460 490 240 300    460    460 390    440    635 420    580    730 360 450    150 460 588 615

305 305 325 160 200    305    305 260    285    410 280    375    500 240 295    100 305 400 395

200 200 210 120 140    200    200 195    195    285 210    255    370 165 200    75 200 296 275

250 200 280 180 110    270    288 570    170    320 570    300    510 160 190    276 230 456 400

150 120 168 118 70    162    150 390    102    192 390    216    336 96 114    182 138 300 234

100 80 112 86 60    108    100 275    68    134 275    154    258 72 76    126 92 237 172

560 660 590 350 405    560    560 360    445    635 375    680    825 465 555    270 560 664 710

375 375 395 235 270    375    375 240    355    420 250    445    570 310 365    180 375 456

255 255 265 175 195    255    255 180    250    290 190    310    425 220 255    135 255 340

290 372 470 480 475    500    240 800    460    190 800    150    168 500 396    560 348 170

150 192 258 294 285    300    120 550    240    114 550    96    112 288 204    358 180 120

116 144 194 210 205    216    92 375    176    90 375    80    90 208 152    250 136 100

212 142 252 322 277    342    258 692    162    292 692    332    482 302 112    418 182 4391378

144 102 168 220 182    222    150 492    114    192 492    216    338 198 92    284 126 313 234I3381477I286I174I252

110 92 136 168 137    162    1L4 342    92    148 342    168    272 146 92    208 98 2561 186 2811342123211301182

Mitro vitz

Molnics

Orsova

Paks

♦♦Passau

Pozsony

♦♦Regensburg . .

♦Rustscliuk . .

Stein-Krems . .

Szeged

Sziszek

Temesvàr . .

Titel .

♦Turn-Severin . .

Ujvidék

♦Widdin

Wien

Zombor

Die vorstehende Tarifnormaltabelle ist folgendermaßen anzuwenden :

a)    für Frachtgüter der I. Tarifklasse gelten die in der Tabelle angesetzten Gebühren unverändert, für alle Güter in beliebiger Menge, welche nicht speziell in der Klassifikation aufgenommen erscheinen ;

b)    für Frachtgüter der Tarifklasse A kann die Aufgabe laut Klassifikation in beliebigen Mengen und auch unter 1 t Gewicht erfolgen ;

c)    für Frachtgüter der Tarifklasse B muß das Aufgabegewicht mindestens 1 t betragen; Sendungen der in die Klasse B eingereihten Artikel im Gewichte unter 1000 kg werden nach Klasse A berechnet.

d)    für sperrige Güter beliebiger Quantitäten werden die Ansätze der Tarifklasse I doppelt berechnet.

Für explodier bare Gegenstände gelangt die vierfache Gebühr der Klasse I zur Einhebung.

Ausgenommen hievon sind:

1.    Fertige Schieß- oder Sprengpulver(Schwarzpulver-)patronen.

2.    Sprengkräftige Zündungen, als : Sprengkapsel, elektrische Minenzündungen und Zündschnüre (mit Ausnahme der Sicherheitszünder).

3.    Zündhütchen für Schußwaffen und Geschosse, Zündspiegel, nicht sprengkräftige Zündungen und Patronenhülsen mit Zündvorrichtungen, für welche die eineinhalbfache Gebühr der Normalklasse I gerechnet wird.

Wenn Wagenladungen aus Gütern verschiedener Wagenladungsklassen gebildet werden, so wird der Wagenladungstarif des in der Ladung enthaltenen, höchst tarifierenden Artikels angewendet, sofern — bei getrennter Gewichtsangabe — die Einzelberechnung sich nicht billiger stellt.

Bei gewöhnlichen Gütern werden Sendungen unter 30 kg für 30 kg angenommen und die Gebühren hiernach berechnet. •— Bei Sendungen von mehr als 30 kg wird das darüber hinausgehende Gewicht mit 10 kg derart steigend berechnet, daß je angefangene 10 kg für voll angenommen werden.

Gehört das Gut von einer Sendung unter 30 kg zu mehreren Klassen, so wird die Gebühr für 30 kg nach jener Klasse berechnet, in welche der höchst tarifierende Artikel fällt.

Die geringste Transportgebühr, welche für eine Frachtsendung einzuheben ist, beträgt 60 h.

Spezialtarife bestehen in verschiedenen Relationen für Asphalt, Bier, Blei, Bleistifte, Bürstenbinderwaren, Dachpappe, Droguen, Dünger, rohes Eisen, Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren, Erden, Erdfarben, Erze, Farbwaren, Firnisse, Glaswaren, Gips, Harze, Holz, Kalk, Kassen, Kohlen, Kreide, Lacke, Leder, eiserne Öfen, Papier, Parketten, Pech, Porzellan, Salz> Schamottestein, Schiefer, Schlacken, Spat, Steine, Steinwaren, Tonerde, Töpferwaren, Ziegel, Zellulose, Zement, und varieren hiebei die Nachlässe von 10 bis 25°/₀.

Ausnalimetarife gibt es für Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsaaten und Mahlprodukte, welche zumeist in einem Konkurrenztarife zu den Eisenbahnen gehalten sind.

I. Frachtgüter.

1.    Transportgebühren nach obiger Tabelle und den weiteren Bestimmungen.

2.    Auf- und Ablegegebühr auf und von Streifwagen, per

0-02

100 kg und Frachtbrief bei Sendungen unter 2t. . . . K 0⁻04 „    „ über 2 „    ...

3.    Transportversicherungsgebühr, dieselbe istgegen Transportschaden bis zum Werte von K 120*00 per 100 kg im Tarife eingerechnet; wird aber eine Mehrwertsversicherung (deklarierter Mehrwert) angegeben, so ist die Prämie separat zu bezahlen. (Siehe nebenstehende Tabelle.)

0-02

0-01

4. Brandschadenversicherungsgebühr, welche für die Haftung gegen Beschädigungen von der Auflieferung bis zur Einladung und von der Ausladung bis zur Ablieferung des Gutes durch Brand, Blitzschlag, Löscli-und Bettungsarbeiten per 100 kg eingehoben wird:

a) für Klasse I sperriges und Eilgut...........

c) „

5. Waggebühr, dieselbe ist nur dann zu entrichten, wenn die Abwage ausdrücklich gefordert wird und beträgt per 100 kg und Frachtbrief bei Sendungen unter 2t....

„    „    über 2 „    .

0-005

0-04

0-02

6.    Nachnahmeprovision, bei Nachnahme nach Eingang .

„    „ im vorhinein . .

7.    L a g e r z i n s* für je 100 kg Lagergut u. 1 Tag (24 Stunden) :

a) für Asche, Drainröhren, rohe Eisen und Erze Eisenschienen, Erden, Erdfarben, Gips, Graphit, Holz, Kohle,, Koks, Teer, Torf, Wetzsteine, Zement und Ziegel ....

b) für Abfälle, Asphalt, Dachfilz, Dachpappe, Eisenwaren, Flüssigkeiten, Glas und Glaswaren ordinäre, Hanf und Werg, unedle Metalle, Metallwaren ordinäre, Pottasche, Schiefer, Schilf, Schindeln und Schmirgel.......

c)    für alle anderen Güter................

d)    „ sperrige und explodierbare Güter.........

8.    Fracht- und Rezepissestempelgebühr:

a) jeder Sendung muß ein Frachtbrief beigegeben werden, welcher auf eine Distanz von 38 km mit einer Stempelmarke von 2 h, für alle längeren Strecken aber mit einer solchen von 10 h zu versehen ist;

0-5%

2-0°/o

0-004

0-01

0-20

0-04

OS

Save

Theiß

Bega-

Kanal

Dran

Titel—Szeged (Szegedin) Ziinony(Seinlin), Belgrad “Bossut, Studva, Spacva Bossut, Studva, Spacva—Sieko-vac, Brood . . Siekovac, Brood-Sziszek (Sissek)

Titel—Temesvtir

Eszék (Essegg) —Bares . . .

Auf d. Strecke

Für versieh. 100 K in h, Fcs. lOO’OO in Cent., M. 100-00 in Mkpfennig.

Passau —Withering

Regensburg—Deggendorf.

Zwischen Stationen der Strecke

Galatz, Tultseha

Rustscliuk, Giurgevo—Braila .    .

T.-Severin—Sistov

Moldova-Orsova . .

Zimony (Semlin), Belgrad—Gradischte

lvorneuburg, Wien— lljpcst ~f⁻(Neupest) einschl. Gy«ir (Raab) 4 Budapest—Drävatorok(Draueck) ein-chl. Eszék (Essegg) u.Franzenskanal |    ⁴

Gombos—karlöcza (Rarlowitz), Slankamen einsobließl. Titel

Linz—Greifenstein .

Deggendorf — Passau

Obernzell—Linz

12

10

12

16

10

10

14

12

fl

18

fl

16

20

16

18

22

20

22

20

10

12

14

18

22

26

28

32

Gebühren für versicherte 100 Kronen in Heller

100 Frank Gold in Centime Gold 100 Mark Gold in Markpfennige Gold

Mauthausen— Wien

Fischamend— Budapest einschließlich Györ (Raab)

Budafok—Gombos einschl. Eszék und Franzenskanal

Dälya—Ziniony (SeinSin) Belgrad ein schließ!. Ti

itel

Panes o va— Moldova

Drenkova— T.-Severin

Brza-Palanka -Rustscliuk Giur-gevo

und Stationen der Strecke

10

fl

16

18

22

26

30

32

36

T utrakan—Galatz

ft

18

20

22

26

30

34

3G

40

Tultseha

Transportversicherungsgebühren (Assekuranzprämien)

iür Mehrwerte bei hil- und Frachtgütern, welche auf Dampfboten und Schleppschiffen befördert werden.

b) für jedes Aufgabsrezepisse werden 10 h für Stempel und 8 h für Ausfertigungsgebühr eingehoben.

II. Eilgüter.

Für Eilgüter wird, insofern nicht für einzelne Strecken besondere Eilgutfrachtsätze normiert sind, der Frachtsatz der Tarifklasse I doppelt berechnet.

Für sperriges Gut wird der Satz der Klasse I dreifach und für Kähne und Boote wird derselbe vierfach berechnet.

Die Gebühr für Eilgüter wird derart berechnet, daß Eilgutsendungen unter 10 kg für 10 kg und von den darüber hinausgehenden Gewichtsquantitäten jede angefangenen 10 kg für volle 10 kg angenommen werden.

Die mindeste Transportgebühr, welche für eine Eilgutsendung einzuheben ist, beträgt K 0'60.

Lieferfristen.

Für Eilgüter wird die fahrplanmäßige Reisedauer der Personendampfer angenommen, wogegen für Frachtgut keine Lieferfrist gewährt werden kann.

¹

In Bosnien und der Hercogovina ist der Stempel für Frachtbriefe höherer Kategorie bloß 8 h und dürfen nur die durch die Landesdruckerei hergestellten Formulare verwendet werden.

Zollwesen in Österreich-Ungarn.

Infolge der internationalen Transportverhältnisse und der gesteigerten Industriebedürfnisse treten die Bestrebungen zum Bezüge ausländischer Erzeugnisse immer mehr in den Vordergrund, wodurch es für den Projektanten von Wichtigkeit wird, über die Kosten ausländischer Produkte informiert zu sein.

Wir wollen also hier im allgemeinen den Einfuhrzolltarif für Artikel, die nach Österreich-Ungarn gelangen, anführen, müssen uns aber wegen des namhaften Umfanges des Zolltarifgesetzes mit seiner Durchführungsvorschrift und demZolltarife darauf beschränken, nur einen gedrängten Auszug dieser mit 1. März 1906 in Kraft getretenen Gesetze und Verordnungen für jene Gegenstände anzuführen, die bei Projektarbeiten und Bauführungen unzweifelhaft in Frage kommen können.

Das Zolltarifgesetz vom 13. Februar 1906 umfaßt die Vereinbarungen der Handelsverträge mit dem Deutschen Reiche, Italien, Belgien und Rußland und ist für das gemeinsame Zoll- und Handelsgebiet der österreichisch-ungarischen Monarchie und die mit demselben zollgeeinten Länder und Landesteile wirksam.

In der Einfuhr ist jede Ware zollpflichtig, soweit sie nicht ausdrücklich als zollfrei bezeichnet ist.

Für die Warendurchfuhr ist kein Zoll zu entrichten. Von der Entrichtung des Einfuhrzolles sind befreit:

a)    Die für den unmittelbaren Gebrauch des Kaisers, dann souveräner Fürsten und der am a. h. Hofe akkreditierten diplomatischen Personen bestimmten Gegenstände ;

b)    Amtserfordernisse der Konsularämter fremder Staaten;

c)    Artikel der Staatsmonopole, Militäreffekten und Amtserfordernisse, die von Staatsanstalten aus dem Lande versendet werden;

d)    Übersiedelungseffekten der Einwanderer und Erbschaftseffekten;

e)    anatomische Präparate und Gegenstände gerichtlicher Verhandlungen ;

/) Effekten der Reisenden (einschließlich 35 g Tabak, 25 Zigaretten oder 10 Stück Zigarren);

g)    zum vorübergehenden Gebrauche bestimmte Transportmittel, leer retourkommende Reisekörbe, Koffer etc. sowie Umschließungen und Behältnisse zu verzollender Ware, Warenmuster und Proben, dann Gegenstände unter 25 g Gewicht oder für welche weniger als 10 h Zoll zu entrichten wäre ;

h) Antiquitäten, Antiken und Gegenstände des Gewerbefleißes, der Kunst und Wissenschaft;

Waren- und Gegenstände, welche zur Reparatur eingeführt und wobei die reparierten Waren oder Gegenstände wieder ausgeführt werden ;

k) Weide- und Arbeitsvieh, welches zur vorübergehenden Weide oder zu zeitweiligen Arbeiten der Landwirtschaft über die Zollgrenzen gebracht wird, samt den auf den ausländischen Weiden von diesem Vieh gewonnenen Produkten und eventuell zugewachsenen Jungvieh ; ferner der Ertrag inländischer Fischer aus ausländischen Gewässern.

Außer dem bei den einzelnen Tarifnummern angegebenen Zollsätzen sind folgende Nebengebühren zu entrichten:

1.    Ein Waggeld von 10 h per 1 q Rohgewicht (wobei Gewichtsteile bis 50 kg unbeachtet gelassen werden und solche über 50 kg als 1 q gerechnet werden) und bei Waren unter 50 kg Gesamtgewicht ein Waggeld von 5 h.

2.    Ein Lagergeld von 3 h per Tag und 1 q Rohgewicht. Bei Berechnung der Zoll- und Nebengebühren werden Beträge bis 3 h unbeachtet gelassen, dagegen höhere Beträge als 3 h mit 5 h angesetzt ; die Beträge für Zoll- und Nebengebühren sind in Goldwährung zu entrichten und können bis zu K lO'OO beziehungsweise in Restbeträgen bis zu dieser Grenze in Teilmünzen der Kronenwährung beglichen werden.

Die Durchführungsbestimmungen des vorstehend skizzierten Gesetzes betreffen die Anwendung des Tarifes, den Erlaubnisscheinverkehr, die Zollzuschläge, Retorsionszölle, Warenerklärung, das Reklamationsverfahren, Verbote, Befugnisse der Zollämter, Zollbegünstigungen und Erläuterungen.

Allgemeiner und vertragsmäßiger Zolltarif

mit dem Stande vom 1. März 1906.

(Die Tarifpostnummern entsprechen denen des gesetzlichen Zolltarifes und es ist an jenen Zollsätzen, wo gebrochene Zahlen Vorkommen, die den Betrag von Minimal- zum Maximalsatze angeben, stets der Originalzolltarif nachzuschlagen. Die Zollsätze gelten für 1 q (= 100 kg).

Tarifpost

Zollsatz in Kronen

Gegenstand

all- verge- tragsmein mäßig

Tarifpost

Zollsatz in Kronen

Gegenstand

all- verge- tragsmein mäßig

451

456

545

456

543

536

538

396

528

Achsen, gewöhnliche . . Äxte, Stückgewicht unter

50 kg.........

Akkumulatoren.....

Ambosse, Stückgewicht bis

50 kg.........

Apparate, elektrische . . „    aus Holz . . .

„    „ unedl. Met.

„ andere .... Alabasterarbeiten . .

Arbeitsmaschine.....

21-00

433

60-00 50-00 36-00    —

479

488

M"

60-00 50-00 120-00 120-00 276 18-00 15-00 40-00 34-00 30-00 24-00 20-00 —

20-00 18-00

135

166

453

401

168

169

170

171

321

Asbestwaren......

40-00 40-00 12-00

133

135

578

72-00 0-30 frei 5-00    2-50

3-00 ⁴¹¹

7-00

275

276

553

Automobile

10-00

18-00

60-00

528

528

528

418

515

134

456

546

Bagger (Dampf).....

Bauornamente, Terrakotta „    Metallen .

Bau- und Nutzholz . . . Beile..........

Beleuchtungskohle ....

150-00 20-00 18-00 40-00 40-00 528 7-20    2-00

60-00 45-00 530

526

Bleche aus Eisen ....

Blechscheren.....

Blei...........

Blitzschutzvorrichtungen .

Bernsteinpinsel.....

Braunkohlen.......

Braunkohlenteerpech . .

Brechstangen......

Brennholz........

Brennstoffe, künstliche

Brückenwagen......

Bürstenbinderwaren, grobe „    feinere

Dachfalzziegel(siehe Ziegel) Dachschiefer .

Dampfbagger Dampfhämmer

Dampfkessel .

17-00

14-00

36-00

55-00 40-00 4-80    4-80

120-00 120-00

240-00 200-00 12-00 — frei 120-00 12-00 frei frei 36-00 30-00 43-00 32-00 — 60-00

frei

0-50

frei

frei

2-50    0-80

20-00 18-00

275

167

471

512

562

491

492

493

494

Besen . .

Binderpech Blattfedern Blattmetall Bleche aus Gold od. Platin 550"00 „ Silber od. vergoldet ...

„ Blei ....

„ Zinn ....

„ Zink . . .

„ Kupfer . . . elocht aus    Blei

„    „    Zinn

vergoldet u. versilbert ......

95"00 90"00 528 frei

60-00 50-00 559 24-00 24-00 528 48-00 40-00 528 12-00 2-50 15-50 130-00

frei

520

1-50 578

320

538

562

564

24-00 20-00 498 12-00

9-50

496

499

466

508

379

Dampfmaschinen Dampfpflüge . . Dampfpumpen .

Dampfschiffe . . Dampfspritzen Dampfturbinen Destillierapparate . . . Dezimal wagen .    ...

Dichtungen......

Dörrapparate.....

Drähte aus Gold ....

„ Silber . . .

„ Eeinsilber .

„ Blei ....

„ Zinnbritannia „ Zink ....

„ Kupfer .

„ vergoldet ....

„ mit Gespinstfäden

40-00 40-00 26-09 24-00 40-00 40-00 20-00 18-00

40-00 40-00 10-00 10-00 20-00 18-00 40-00 40-00 14-50    —

20-00 18-00

40-00 40-00

—    24-00 36-00 30-00

100-00 80-00

—    12-00

432

aus Eisen . .

60-00 — 9-50    9-00

577

466

507

Drahtgewebe

Drahtglas . Drahtlehren Drahtseile .

12-00 8-00 72-00 60-00 300-00 260-00 60-00 50-00 55-00 42-00

125-00 120-00 24-00    —

110-00 — 36-00    —

aus unedlen Metallen .....

Tarifpost

Gegenst and

Zollsatz in Kronen

a lige- tragsmein mäßig

ver-

Tarifpost

Gegenstand

all-

ver-ge- tragsmein mäßig

461

415

530

Drahtstifte .....

Drainröhren.....

Dreschmaschinen . .

16-00 — frei frei

323

455

Dunggabeln

18-00 17-00 24-00

458

453

30-00 465

539

560

428

Dynamomaschinen . . .

Edelmetalle.....

Eisen und Stahl, alt . .

35-00

24-00 20-00

72-00 50-00 frei frei 20-00 18-00

649

145

400

388

450

447

432

Eisenbahnmatei'ialien . . Eisenbahnschwellen, eiserne Eisenblech .......

40-00 40-00 383 14-00

Kußbodenbelege.....

Gattersägen.......

Geißfüße........

Gelenkketten......

Gemälde........

Gips, gebrannt......

Gipswaren........

Glaswaren, gewöhnliche . „ venezian. . .

60-00

55-00

75-00

60-00

12-00

42-00

frei

0-60

3-60

70-00

36-00

frei

0-60

20-00¹

14-00

9-50

7-00

374

397

Glas, massiv

Granitarbeiten

7-00

36-00

5-00

20-00

28-00

4-80

15-00

30-00

3-60

24-00

434

Draht

29-00

9-50

25-00

3-00

413

435

481

„ gęhartet . . Eisenguß waren . .

15- 00

16- 00

38-00

6-00

14-00

201

219

32-00 534

5-00 375

'484

442

443

557

546

Eisenwaren, gewöhnliche Eisenkonstruktionen . . .

Eisenfässer.......

Elektrische Bahnwagen . „ Kohlenwagen

36-00

40-00

17-00

21-00

36-00

32-00

24-00

32-00

38-00

15-00

18-00

276

479

456

202

30-00 165

24-00

454

539

Elektromotoren

48-00

24-00

40-00

20-00

656

150

144

356

Erden . ........

Erze.........

Fässer aus Holz, weich . n „    „ hart . .

443

„ Eisen . .

72-00

frei

frei

8-00

15-00

21-00

50-00

frei

frei

3-60

3-60

18-00

455

534

460

370

Graphitziegel bis 5 kg „    über 5 „

Gurten aus Baumwolle „    „ Leinen . . .

Gurtenstühle

Gußglas . . .

Haarpinsel Hackmesser .

Hämmer . .

Hanf, roh . .

Harz ....

Hauen . . .

Herdglas . .

Heugabeln Hilfsmaschinen

Hobel- und Stemmeisen .

20-00

2-00

3-00

75-00

48-00

15-00

10-00

1- 50

2- 00 65-00

10-00

10-00

13-00

120-00

55-00

60-00

frei

1-20

17-50

13-00

90-00

40-00

50-00

frei

frei

22-00 frei frei 24-00

35 00 15-00

60-00

36-00

14-00

30-00

555

555

625

Fahrzeuge aus Eisen . . .

„ u. Holz

626

627

148

133

411

n    n

Farben, Teerfarben . . .

andere . . . in Tuben, Zelt-

chen etc.....

Farberden, gebrannt . . .

Faschinen........

Fassonziegel (siehe Ziegeln)

36-00

24-00

19-00

120-00

24-00

65-00

3-00

frei

30-00

372

24-00

65-00

1-20

frei

652

529

Hohlglas, ungeschliffen natürlich .

weiß.....

farbig .....

raffiniert, natürlich oder weiß

farbig .....

bemalt ....

Holzasche Holzbearbeitungsmaschine

50-00

5-00

10-00

30-00

20-00

30-00

30-00

frei

24-00

3-60

7-20

18-00

15-00

18-00

24-00

frei

13-50

457

392

Feilen........

Feuerfeste Steine bis 5 „    „ über 6

30-00 30-00 348

Holzdraht

5-00

20-00

431

Fl ach eisen

75-00

2-00

3-00

6-50

45-00

352

6-00

351

61

133

Flechtmaterial

Flechtweiden

350

Friese von Holz

20-00

frei

frei

5-00

15-00

frei

frei

360

349

348

Holzleisten . .

Holzmosaik . . Holzmosaikware

Holznägel . . . Holzwolle . . .

12-00

10-00

70-00

30-00

72-00

40-00

12-00

5-00

30-00

72-00

3-60

12-00

351

Furniere

7-20

7-00

5-50

411

Hourdis .

12-00

0-20

0-18

576

Instrumente

170-00 150-00

Tarifpost

Gegenstand

Zollsatz in Kronen

all-ge- tragsmein mäßig

ver-

Tarifpost

Gegenstand

all- verge- tragsmein mäßig

423

Isolationen

20-00 12-00

544

202

544

538

600

Isolierdrähte ......

Jute, roh........

Kabel..........

Kalander über 60 q Stockgewicht ........

Kalke..........

36-00 25-00 48-00 70-00

542

547

145-00 145-00 337 frei frei 48-00 70-00

344

541

145-00 145-00 402

0-50

5-00

411

399

394

532

285

„ hydraulischer . .

Kalksteinplatten.....

Karden . . .

Kartons . . .

24-00

5-00

577

1-80

527

1-00 527 4-00

475

308

411

394

454

Kassen, eiserne . . .

Kautschukplatten . .

Keilziegel......

Kehlheimerplatten . .

Kellen ........

frei

15-00 14-00 408 15-00 13-00 36-00

Lampen, elektr.....

Lastwagen.......

Leder.........

Lederriemen......

Leitungsapparate, elektr Lithographiesteine . . . Lochplatten u. Steine .

Lochzirkel.......

Lokomobile......

Lokomotive......

Luxus-Steinwaren . . .

200-00

15-00

120-00

43-00

10-00

530

70-00

40-00 40-00 1-20 1-20 — frei

17-50

413

657

538

80-00

180-00

1-20

0-20

80-00

43-00

68-00

150-00

frei

0-18

110-00

29-00

29-00

40-00

21-00

21-00

36-00

Mähmaschinen

17-00

40-00

Magnesitziegel bis 5 kg über 5 „

444

Kesselschmiedwaren, eiser.

22-00

21-00 20-00 ³⁹⁶

Makulatur Mangan, hydraul. über 60 q Stückgewicht.....

Marmorarbeiten . .

24-00

2-00

3-00

frei

15-00

1- 50

2- 00 frei

5-00

5-00

464

465

580

009

579

583

414

Ketten, eiserne . .

„ Gelenk . . Kirchenorgeln . . .

Kitte.......

Klaviere .....

Klaviermechanik . . Klinker......

546

Kohlen, elektr.

to *>■ t-t oo rf- i—i t c»

iMO CO O <1 O l v O OO O Orf^OOOOOO OO

oooooooo oo

29-00 536

537

538

30-00

70-00

frei

24-00

Maschinen aus Holz . .

unedlem Metall .

7J

20-00

18-00

3-60

15-00

541

282

364

365

306

„ mineralische . . Kontaktvorrichtungen . . Korbflechtwaren, feine . . Kork in Platten u. Scheiben

Korkstein........

Korkwaren.......

528

Krane

48-00 40-00 frei frei 180-00 150-00 120-00 85-00 8-00 — 17-00    —

30-00    —

20-00 18-00

454

467

434

532

526

474

498

517

624

540

511

Krampen........

Kratzen.........

Kratzendraht ......

Krempel.........

Kühlapparat.......

Kunstschlosserarbeit . . . Kupferdraht.......

Kupferwaren......

Lackfirnis........

Läuteapparate, elektr. . . Lampen . . .......

40-00 40-00 17-50 22-00 ~ 90-00 65-00 9-50    3-00

Ol «d 05 M M IO Ol tO Ci

o o o o o o o o o o o o

120-00

60-00

120-00

479

577

460

19-00

14-00

24-00

47!»

538

540

60-00 50-00 *₇₇

iöFöo 60-00 120-00

538

240-00 200-00 140-00 120-00

508

„ anderer

Stückgewicht :

a)    von 2 q u. darunter .

1.    Metallbearbtgsm..

2.    sonstige.....

b)    von 2 bis 10 q Stückgewicht .......

1.    Metallbearbtgsm. .

2.    sonstige.....

c)    über 10 q Stückgew.

1.    von 10 bis 20 q :

a) Metallbearbtgsm . ß) sonstige.....

2.    von 20 bis 50 g

3.    „    50    „ 100 „

4.    über 100 g ...

im

40-00

30-00

28-00

24-00

M aschinenmesser

Maßstäbe

Meißel

Messerschmiedwaren . .

Messingwalzen.....

Meß- u. Zahlapparat . .

Maßwerkzeuge, gewerbl.

Metallbearbeitungsmasch.

Metalltuch

175-00

80-00

34-00

26-00

24-00

24-00

22-00

21-00

20-00

19-00

18-00

16-00

155-00

110-00

60-00

45-00

175-00

frei

120-00

45-00

40-00

155-00

120-00

240-00

80-00

200-00

110-00

24-00

30-00

55-00

16-00

20-00

42-00

125-00 120-00

Tarifpost

Gegenstand

Zollsatz in Kronen

all-ge- tragsmein mäßig

ver-

Tarifpost

Gegenstand

all-ge- tragsmein mäßig

ver-

577

Meterstäbe aus Holz . .

80-00

472

Möbelbeschläge

110-00

24-00

476

Möbel, eiserne

50-00

20-00

36-00

356

aus weichem Holze „ hartem „

528

Motoren

60-00

16-00

24-00

20-00

13-00

18-00

18-00

528 Pumpen.........

405 Putzmittel........

618 Putzpasta........

392 Quarzitstein bis 5 kg . . .

„ über 5 „ . . . 411 Kadialziegel.......

353 Kähmen zu Bildern . . .

20-00 18-00

40-00

12-00

24-00

40-00

2-00

3-00

1-20

25-00

402

344

498

518

134

419

451

176

177

103

104

102

Mühlsteine.....

Nähriemenleder . . Nickeldraht . . . . Nickelwaren . . . . Nutzholz ....

Öfen........

Ölachsen. ....'.

Öl, mineralisch, . .

„ fettes, Leinöl . .

Oliven . . Küböl . .

40-00 1-20 80 00 72-00 120-00 frei 7-20 48-00

11-00

40-00 457 frei 68-00 60-00 100-00 347 frei 420

Kaspeln

80-00

30-00

50-00

30-00

1-20

459

438

623 Ölfirnis

10-00

24-00

12-00

12-00

7-50

24-00

509 I Ösen

120-00

80-00

440

575

580

296

289

300

Ofenröhren........

Optische Instrumente. . .

Orgeln..........

Papier, glatt.......

„ rastriert.....

„ Zeichnen-.....

„ in Köllen. . . . .

17-00

2-40

100-00

2-00

439

285

Pappen,

11-00

30-00

12-00

20-00

20-00

36-00

7-20

5-50 30-00 9-00 12-00 12-00 25-00 415 1•80 428

440

416

Reibahlen........

Reisigbesen.......

Retorten aus Graphit . . .

„ andere.....

Röhren, gußeiserne :

a) roh, unter 7 mm Wandstärke ........

über 7 mm Wandstärke

b)    gewöhnlich bearbeitet :

unter 7 mm Wandstärke über 7 „    „

c)    fein bearbeitet :

unter 7 mm Wandstärke über 7 „    „

Röhren, schmiedeeiserne :

a)    roh bearbeitet.....

b)    gewöhnlich .......

o) fein ..........

Röhren aus Blech ....

„ Steinzeug . .

n Ton.....

75-00

60-00

45-00

38-00

85-00

5- 00

6- 00 3-00

10-50

7-20

19-00

12-00

24-50

21-50

50-00

3-50

5-75

350

Parketten

15-00

5-00

15-00

136

356

165

634

173

556

417

414

424

Pnastermaterial

Pech...........

Pechfackeln.......

Pechöl..........

Personenwagen.....

' Klinker, einfarbig, bis 15 mm stark .... 15—30 mm stark . . mehrfarbig, bis 15 mm

stark.......

15 - 30 mm stark . . Steinzeug über 30 mm stark.......

7-20

1-20

3-60

3-50

26-00

10-00

3-60

15-00

7-20

frei

458

347

598

338

300

3-00

472

454

4-00

479

Rohei

Rohre, edlere.......

Rolladen aus Holz . . . . Sägen und Sägeblätter . . Sägewaren........

Säuren .........

Sattler und Riemerwaren . Schachteln........

sen

Scharniere

15-60 14-30

20- 00 19-00

frei frei — 11-00 60-00 36-00 5-00    3-60

1-20 0-80

3-00

Porzellan, weih

579

farbig . .

275

276

Pianinos.........

Pinsel grobe......

Pinselborsten.......

2-40

17-00

36-00

110-00

43-00

6-00

20-00

6-00

6-00

393

12-00 24-00 70-00 32-00 80-00 447 frei 652

frei

285

446

466

201

Schaufeln........

Scheren, grobe......

Schiefer.........

Schieferpappe......

Schienen.........

Schienenbefestigungsmittel

Schlacken........

Schlegel, eiserner .... Schläuche aus Baumwolle

24-00 12-00 90-00 90-00 36-00 30-00 24-00 50-00 17-50 22-00 55-00 40-00 2-00 2‘5o 7-20 6-00 7-20

36-00

0-80

1-00

00

50-00

65-00

Tanfnost

Gegenstand

Zollsatz in Kronen

all- verge- trags-mein mäßig

Tarifpost

Gegenstand

all-

ge-

mein

v ertragsmäßig

219

239

320

403'

404]

Schläuche aus Leinen,

Hanf, Jute......

Schläuche aus Schafwolle.

„    „ Kautschuk.

Schleifsteine, natürliche . „ künstliche .

473

Schlösser

50-00    —

95-00    —

70-00 65-00 8-00 8-00 22-00 18-00 38-00 30-00

408

409

410

460

Steinwaren, fein

40-00

36-00

420

147

404

178

104

462

Schmelztiegel.......

Schmirgel........

Schmirgelscheiben . . . .

Schmieröl, mineral. . . . „ vegetabil. . .

Schrauben, ohne Gewinde

50-00 38-00 61 3-00

6-00

2-00 — 12-00 6-00

479

285

375

22-00 18-00 12-00 — 24-00    —

12-00

„    in Verbindung

mit anderem Materiale . Steinwaren mit Montierung aus Edelmetallen ....

Stemmeisen.......

Stroh........ .

Strohmesser......

Strohpappe.......

36-00

40-00

8-00

120-00

600-00

120-00

850-00

60-00

frei

55-00

7-20

45-00

frei

40-00

3-00

463

mit

29-00

21-50

393

217

Tafelglas :

a) roh, über 5 mm Stärke h) „ unter 5    „    „

Tafelumfang bis 2-40 m .

2-40 bis 4 m . über 4 „ .

Tafelschiefer Tapeten aus Jute . .

4-00

10-00

11-00

13-00

2-50

100-00

10-00

11-00

13-00

1-00

460

249

167

219

532

473

541

277

278

Schraubstöcke......

Seidenbeuteltuch.....

Seilerpech........

Seilerwaren.......

Selfaktoren.......

Sicherheitsschlösser . . .

Sicherungen, elektrische . Siehe, hölzerne.....

Siebmacherwaren . . . .

50 • 00

60-00 30-00 900-00    —

2-50    1-50

18-00 — 15-00 14-00 38-00 30-00

295

219

164

540

173

651

80-00 38-00 415 180-00 150-00

40-00

70-00

472

135

„ Papier . .

60-00

55-00

531

533.

Spinnmaschine . . .

240-00

7-00    5-00 539

459

Spiralbohrer

15-00 14-00 3i4 60-00 38-00    ‘

201

528

Spritzen, Dampf-

85-00 50-00 20-00 18-00 219

431

428

435

460

651

529

453

391

411

392

135

173

166

286

142

396

Stabeisen.........

Stahl, alt, gebrochen . . .

Stahldraht ........

Stanzen aus Stahl . . . . Statuen aus Holz od. Metall Steinbearbeitungsmaschine

Steinbohrer.......

Steine, gesägt.....

„ Ziegel-......

„ feuerfeste : bis 5 kg Stückgewicht, über 5 „    „

Steinkohle........

Steinkohlenteeröl . . . . Steinkohlenpech.....

Steinpappen......

Steinplatten, roh . .

„ bearb.b.l6cm „ üb.16 „

40-00 40-00 6-50    6-00

20-00

1-90

38-00

60-00

frei

24-00

12-00

1-00

0-20

2-00

3-00

frei

3-50

1-20

o    o o

CM    ÎO O

239

320

1500 344 1 50 32-00 60-00 frei 20-00 99

539

411

0-06

325

398

578

frei 3-50 0-50 472

3-00

5-00 434 frei

437

Taue..........

Teer..........

Telegraph und Telephon .

Terpentinöl.......

Tierfiguren . .    .    .

Tonröhren........

Türbeschläge......

Torf...........

Transformatoren.....

Transportbecher . . .    .

Treibriemen aus:

Baumwolle.......

Leinen, Hanf, Jute. . . Schafwolle, Boßhaar . . Kautschuk.......

Leder.........

Umformer

Vaselin......

Verblender......

Wachstaffet.....

Wärmeschutzmasse . . Wagen.......

W agenbeschläge

W alzdraht

Walzen aus Gußeisen . .

18-00

0-50

120-00

60-00

15-00

frei

120-00

240-00 200-00 3-60    3-50

frei frei 2-50    1-20

24-00

50-00 frei I 24-00

36-00

frei

20-00

72-00

75-00

50-00

85-00

85-00

100-00

100-00

70-00

75-00

80-00

58-00

80-00

24-00

72-00

24-00

30-00

1-20

75-00

85-00

4-00

36-00

72-00 24 00

50-00

9-50

24-00

8-25

68-00 20 00

50-00

0-06

70-00

80-00

30 00

60-00

36-00

3-00

19-00

Tarifpost

Gegenstand

Zollsatz in Kronen

all-ge- tragsmein mäßig

ver-

Tarif post

Gegen stand

all-ge- tragsmein mäßig

ver-

417

Wandplatten

3-60    3-00

20-00

534

Webstühle

15-00

4- 00

5- 00

c) imprägnierte Dachfalzziegel andere . . .

1-50

1-40

0-75

439

347

4031

409 J

543

479

540

453

456

289

649

141

399

400

Wellrohre........

Werkholz........

Wetzstein, natürl.....

„ künstl.....

Widerstände, elektr. . . . Wiegemesser.......

Zählapparate.......

Zangen, schwere.....

„ leichte.....

Zeichenpapier......

Zeichnungen.......

Zelluloid ........

Zement.........

Zementwaren.......

Ziegel, nicht feuerfeste, unglasierte :

a) Mauer- und Pflasterziegel

Dachziegel.......

I) Fassonziegel......

Hohlsteine, Lochplatten

Hourdis........

Verblender.......

Schwimmziegel ....

15-50

14-00

14-30

412

29-00

5-00

8-00

22-00

120-00

55-00

120-00

19-00

3-50

8-00

18-00

120-00

40-00

120-00

240-00

12-00

33-00

20-00

frei

3-50

1-80

3-60

7-00

200-00

30-00

12-00

frei

1-00

413

468

597

488

643

0-20

0-20

1-20

0-06

0-18

1-20

0-18

0-24

0-06

0-50

642

479

458

640

531

532\

533 J

Ziegel, nicht feuerfeste, glasierte :

Dachfalzziegel.....

andere.........

Ziegel, feuerfeste : a) Dinasmagnesii-, Bauxit-und Graphitziegel :

1. Stückgewicht bis 5 kg über 5 „

2.

6) andere :

Stückgewicht bis 10 kg _    über 10 „

Zink...........

Zinkweiß.......

Zinn..........

Zündhütchen ......

Zündschnüre......

Zugmesser........

Zugsägen........

Zunder.........

Zwirnereimaschinen für Flachs, Hanf, Jute . . . Zwirnereimaschinen für Baumwolle......

2-40

2-00

3-00

1-20

2-40

2-40

9-60

frei

100-00

60-00

175-00

60-00

17-00

7-00

1-60

1-20

1- 50

2- 00

0-90

1-80

frei

7-20

155-00

36-00

7-001

15-00 14-00

IL ABTEILUNG.

Baugesetze, Bauvorschriften, Rechnungsnormen, Kunstbehelfe, Tabellen, Formeln und Signaturen.

Baugesetze für Österreich.

Die in den einzelnen Provinzen nnd Städten Österreichs gegenwärtig in Kraft stehenden Bangesetze befassen sich größtenteils nur mit dem Hochbauwesen und sind unter dem Titel „Bauordnungen“ bekannt.

Für Wasserbau, Straßen- und Brückenbau bestehen keine allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, dagegen ist für den Eisenbahnbau ein eigenes sehr kompendiöses Gesetz geschaffen, in welchem alle mit dem Bahnbaue in Verbindung gelangenden bautechnischen Arbeiten sowohl als auch der Bahnbetrieb im allgemeinen normiert werden.

Zu diesen Gesetzen, welche sich lediglich auf die fachliche Bauausführung erstrecken, kommt noch das im Jahre 1893 sanktionierte „Gesetz, betreffend die Regelung der konzessionierten Baugewerbe“, durch welches der Umfang der Betriebsberechtigung der einzelnen Baugewerbetreibenden festgestellt wird.

Während die Bauordnungen als Landesgesetze nur für einzelne Provinzen oder einzelne Städte derselben Geltung haben, sind die Gesetze und Verordnungen über die Regelung der Baugewerbe und das Eisenbahngesetz Reichsgesetze, die das ganze Gebiet der österreichischen Monarchie umfassen.

Eine Reproduktion der einzelnen Gesetze ist aus räumlichen Gründen unmöglich, weshalb die betreffenden Gesetze nach alphabetischer Reihenfolge ihres Geltungsgebietes, ihrer Jahreszahl und Nummernbezeichnung angeführt sind.

A. Reichsgesetze

mit dem Geltungsgebiete für die gesamte österreichische

Monarchie.

u) Baugewerbe.

1.    Gesetz betreffend die Regelung der konzessionierten Baugewerbe vom 29. Dezember 1893, RGB., LXI. Stück, Nr. 193.

2.    Verordnung des Ministeriums des Innern und des Handels vom 27. Dezember 1893, womit die als ausgenommen erklärten Orte verlautbart werden. RGB., LXII. Stück, Nr. 194.

3.    Verordnung der Ministerien des Innern, des Handels und für Kultus und Unterricht vom 27. Dezember 1893, in betreff des Prüfungs- und Zeugniswesens und der Vereinigung mehrerer Baugewerbe in einer Person. RGB., LXII. Stück, Nr. 195.

4.    Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und des Handels vom 27. Dezember 1893, womit jene Lehranstalten bezeichnet werden, denen nach ihrer Organisation eine Begünstigung ihrer Schüler für die Erlangung einer Baugewerbekonzession zusteht. RGB., LXII. Stück, Nr. 196.

5. Verordnung desselben Ministeriums vom 27. Dezember 1893, betreffend jene höheren technischen Lehranstalten in Ungarn und im Auslande, deren Organisation mit jener der inländischen technischen Hochschulen gleichwertig angesehen werden. RGB., LXII. Stück, Nr. 197.

b ) Eisenbahnwesen.

1.    Gesetzgebungsrecht in Eisenbahnsachen; kaiserliches Diplom vom 20. Oktober 1860, Nr. 226 RGB.

2.    Regelung des Eisenbahnwesens mit Ungarn; Gesetz vom 21. Dezember 1867, Nr. 146 RGB.

3.    Eisenb ahn k on z e s si onsge s et z ; Verordnung des Handelsministeriums vom 14. September 1854, Nr. 238 RGB.

4.    Lokalbahnen; Gesetz vom 25. Mai 1870, Nr. 56 RGB.

5.    Bergwerksbahnen; Ministerialverordnungen vom 2. Jänner 1859, Nr. 25 RGB., und 1. November 1859, Nr. 200 RGB.

6.    Pferdeeisenbahnen; ein Gesetz besteht nicht, sondern es ist die Konzessionierung den Landesbehörden überlassen.

Außer den hier genannten allgemeinen Gesetzen über den Eisenbahnbau bestehen noch mehrere Verordnungen, Erläuterungen, Nachträge und Gesetze, welche in übersichtlicher Weise in dem Druckwerke „Österreichische Eisenbahngesetze“ von Dr. Viktor Köll in Wien zusammengestellt sind.

B. Landesgesetze

mit demGeltungsgebiete einzelnerProvinzenoderStädte.

Länder :

Böhmen

Bauordnung v. 8. Jänner 1889, LGB., III. St., Nr. 5, mit Ausnahme der Hauptstadt, der Städte Bud-weis, Karolinenthal, Pilsen, Smichow, Königliche Weinberge und Żiżkow, dann der Ortsgemeinden Koschir, Stfeschovic mit Klein-Stfeschovic, Nusle mit Pankrac, Brewnow mit Teymka, Dejvic, Bubentsch, Lieben, Troja, Wrschovic, Michle und Podoi.

Bosnien.....

Hercogovina . .

Bukowina . . . .

Die Bauvorschriften werden im politischen Ver-■ waltungswege gegeben, ein Gesetz existiert bisher noch nicht.

Kroatien

Die Bauordnung für das flache Land ist noch in Beratung, dagegen ist eine solche für die Hauptstadt Czernowitz seit 1884 in Geltung. Bauordnung vom Jahre 1895 für die Königreiche Kroatien und Slawonien :

I. Für das flache Land, u. zw. für Marktflecken, Ortschaften, Meierhöfe, bevölkerte Pußten, Arbeiterkolonien, Häusergruppen, Gehöfte u. einzelne Häuser.

Dalmatien

II. Für die Städte. Angeführte im § 2 des Gesetzartikels vom 23. Juni 1895 über die Organisation der Stadtgemeinden in den Königreichen Kroatien und Slawonien. (Publiziert im Sbornik v. J. 1900, VII. Stück.) Bauordnung vom Jahre 1886, LGB., V. St., Nr. 11.

Galizien

Bauordnung vom Jahre 1876, LGB., XI. Stück, Nr. 22;

Bauordnung vom Jahre 1882 für 29 Stadtgemeinden mit Ausnahme von Krakau und Lemberg, LG.- und VB. Nr. 77.

Bauvorschriften vom Jahre 1889 für 181 größere Ortschaften, LG.- und VB. Nr. 31.

Bauordnung vom 18. März 1874, G.- und VB., VI. Stück ex 1874 ; Statthaltereiverordnung vom 30. Jänner 1876, LGB. Nr. 4 über die Maßumrechnung.

Bauordnung vom Jahre 1866, LGB. Nr. 12 mit Ausnahme der Stadt Klagenfurt. (Die Maßbestimmungen wurden im Jahre 1876 in metrisches Maß umgewandelt. Verordnung der Landesregierung von Kärnten vom 7. März 1876, Z. 1435, LGB. Nr. 11.)

Bauordnung vom 25. Oktober 1875, LGB., XI. St., Nr. 26.

Küstenland .... Bauordnung für die Markgrafschaft Istrien vom Jahre 1874, G.- u. VB. Nr. 6.

Bauordnung für Mähren mit Ausschluß der Städte Brünn, Olmütz, lglau und Znaim und deren Vororte; Gesetz vom 16. Juni 1894, LG.- und VB. 1894.

Niederösterreich . . Bauordnung vom 17. Jänner 1883, gültig für das Land, mit Ausnahme der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, LGB. Nr. 36, XIII. Stück ex 1883 und vom Jahre 1887, LGB., X. Stück, Nr. 17.

Oberösterreich . . Bauordnung vom 13. März 1875, LGB., VIII. St., Nr. 15, gültig für das Land, mit Ausnahme der Städte Linz, Steyr, Urfahr und Wels. Bauordnung vom Jahre 1879, Gesetz vom 7. Juli 1879, LGB. Nr. 15 und Gesetz vom 21. Dezember 1892, LGB. Nr. 1 ex 1893, gültig für das Land, mit Ausnahme der Stadt Salzburg. Bauordnung vom 2. Juni 1883, LGB., Stück VII., Nr. 26.

Istrien

Kärnten

Krain

Mähren

Salzburg

Schlesien

Slawonien

Bauordnung vom Jahre 1895 wie für Kroatien. Steiermark . . • . a) Bauordnung für das Land, mit Ausnahme der Stadt Graz, vom Jahre 1876, LGB., III. Stück, Nr. 5.

b) Bauordnung für die Städte und Märkte mit Ausnahme von Graz, vom Jahre 1876, LGB., III. Stück, Nr. 6.

Tirol

mit Ausnahme der Städte Bozen und Innsbruck. Bauordnung für Tirol; Gesetz vom 15. Okt. 1904. Bauordnung vom 1. Jänner 1894 in Kraft. Vorarlberg .... Bauordnung vom Jahre 1886, LGB., V. Stück, Nr. 19.

U ngarn

Städte :

Die Bauordnung für die Städte in den Königreichen Kroatien und Slawonien.

Brünn, Olmiitz, Iglau und Znaim und deren Vororte, Bauordnung vom Jahre 1894.

Bauordnung vom Jahre 1886, LGB., VIII. Stück, Nr. 33.

Agram

Bozen

Budapest

ßudweis

Baugesetz vom 1. Jänner 1894.

Bauordnung wie Prag. Gesetz v. 26. Dezemh. 1887.

Czernowitz .... Bauordnung vom Jahre 1884, LGB., I. St., Nr. 1. Essegg Görz .

Graz

Innsbruck

wie Agram.

Görz, einschließlich der Katastralgemeinden Grafenberg, Prestau und Rosenthal, Bauordnung vom Jahre 1886, LGB., VI. Stück, Nr. 6. Bauordnung vom 7. September 1881, LGB., XIV. Stück, Nr. 20.

Bauordnung vom 26. November 1884, G.- u. VB. Nr. 40.

Klagenfurt

Krakau

Lemberg-

Bauordnung vom 9. Februar 1872, LGB. Nr. 6, und Verordnung vom 7. März 1876 über die Umrechnung der alten Maß- und Gewichtsgrößen, LGB., V. Stück, Nr. 8.

Bauordnung vom Jahre 1883, LGB.,

Stück, Nr. 63.

Bauordnung vom Jahre 1885, LGB., X. Stück, Nr. 31.

XXII.

Linz, Wels u. Urfahr. Bauordnung vom Jahre 1887, LGB., XIII. Stück, Nr. 22. Für Linz und Wels, mit Gesetz vom 20. Jänner 1888 auch auf das Gemeindegebiet von Urfahr ausgedehnt.

Bauordnung wie Prag; Ges. v. 22. Februar 1887.

Pilsen

Prag und die Städte Karolinenthal, Smichow, Königl. Weinberge, Ziźkow, dann die Ortsgemeinden Roschir, Stfechovic mit KL Stfechovic, ßrewnow mit Teynka, Dejvic, Bubentsch, Lieben, Troja, Wrschovic, Nusle mit Pankrac, Michle und Podoi: Bauordnung vom Jahre 1886, LGB., XV. Stück, Nr. 40.

Salzburg

Bauordnung vom Jahre 1886, LGB., XVI. Stück. Nr. 27.

Steyr

Triest

Urfahr

Wels

Wien

Bauordnung vom Jahre 1875, G.- u. VB. Nr. 14. Bauordnung vom Jahre 1888, LGB., XIII. Stück, Nr. 14.

Bauordnung vom Jahre 1888, LGB., II. Stück, Nr. 3. (Bauordnung wie Linz.)

Bauordnung wie in Linz.

Bauordnung vom 17. Jänner 1883, LGB. Nr. 35, XII. Stück ex 1883, ferner das diese Bauordnung ergänzende Gesetz vom 26. Dezember 1890, N.-Ö. LGB., XIX. Stück, Nr. 48.

Für größere Städte sind auch für Bauten, wo größere Menschenansammlungen Vorkommen, spezielle Vorschriften gegeben, sowie für Industriebauten in mehreren Bauordnungen eigene Kapitel gewidmet sind, die den Bau von Fabrikgebäuden näher bestimmen.

Bei allen hier bezogenen Bauordnungen sind die wesentlichsten Bestimmungen jene, die von der amtlichen Baubewilligung, von der Führung des Baues nur durch behördlich befugte Bauprofessionisten, von ordnungsmäßiger Vorlage gehörig ausgestatteter Pläne, von präzisierten Dimensionen einzelner Konstruktionen und von der Verpflichtung der Einholung einer behördlichen Benützungsbewilligung handeln.

Für den Bau von Theatern ist das Gesetz vom 15. Dezember 1882 maßgebend, welches im Landesgesetz- und Verordnungsblatte für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns am 30. Dezember 1882 im XXXI. Stücke, unter Nr. 68 kundgemacht wurde und auch für alle andere Bauten mit Schaustellungen, für Zirkusanlagen u. dgl. Anwendung finden soll.

Für den Bau und die Einrichtung der Schulhäuser gilt die am 9. Juli 1873 erlassene Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unterricht in Wien, Z. 4816.

Im Königreiche Ungarn wurde ein neues Baugesetz erlassen, welches am 1. Jänner 1894 in Wirksamkeit trat.

Vorschriften betreffend Bauten im Feuerrayon der Eisenbahnen in Österreich.

Mit den Erlässen vom 14. Dezember 1878, Z. 32086 (Z.-B. Nr. 145 ex 1878) und vom 2. April 1879, Z. 8617 (Z.-B. Nr. 54 ex 1879) hat das k. k. Handelsministerium im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern verordnet, daß nach § 99 der kaiserlichen Verordnung vom 16. November 1851 (RGB. Nr. 1 ex 1852) neue Bauführungen und Änderungen an bestehenden Gebäuden im Feuerrayon der Bahn nur mit Zustimmung der k. k. Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnen ausgeführt werden dürfen, daß zu allen Kommissionen die k. k. Generalinspektion und die Bahnanstalt, letztere als Anrainerin und Interessentin einzuladen sind und wurden die Bahnanstalt beauftragt, den Bauführungen in der Nähe der Bahn jederzeit die größte Aufmerksamkeit zu schenken und im Falle, als in Hinkunft ein ordnungswidriger Vorgang beobachtet würde, sofort von den gesetzlich zulässigen Mitteln Gebrauch zu machen, da im gegenteiligen Falle die Bahnverwaltung für etwa eintretende nachteilige Konsequenzen die Verantwortung treffen müßte.

Im Hinblicke auf diese strenge Verordnung widmen die Bahnorgane den Vorgängen in der Nähe des Bahnterritoriums bezüglich der Bauführungen die größte Aufmerksamkeit und achten darauf, daß bei allen innerhalb des Feuerrayons in Ausführung begriffenen Bauherstellungen die maßgebenden Bestimmungen der Landesbauordnung und der sonstigen in Kraft bestehenden Vorschriften genau eingehalten werden. Es ist somit in erster Linie nötig, daß zu jedem Baue im Feuerrayon der Bahn die Zustimmung der k. k. Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnen eingeholt werden, da der Baukonsens von der Bahnverwaltung unter dieser Voraussetzung nicht angefochten werden kann.

808

Rücksichtlich der Ausfertigung der Pläne wird bemerkt, daß die Baupläne einen Situationsplan und ein Querprofil, aus welchem die Lage des Bauobjektes zur Bahnkrone und auch zur nächsten Geleisemitte, wie auch die Höhenlage der Bahnkrone gegenüber dem Bauplatze durch eingesetzte Koten genau entnommen werden kann, enthalten müssen, wobei für die Bemessung der Entfernung der bahnseitige Dachvorsprung und nicht etwa nur die bahnseitige Mauerflucht des projektierten Gebäudes zu berücksichtigen ist; ebenso ist die Kilometrierung der Bahnstrecke nebst Einmessung des Objektes auf diese beizusetzen und auch im Kommissionsprotokolle zu konstatieren.

Bei der Beurteilung der Zulässigkeit der beabsichtigten Bauführung sind die feuer- und baupolizeilichen Vorschriften der betreffenden Landesbauordnungen zu berücksichtigen.

Nach den bestehenden Bauordnungen und sonstigen auf die Sicherheit abzielenden behördlichen Anordnungen sind nachstehende Bestimmungen zu beachten, u. zw. :

I. In den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern mit Ausnahme des Königreiches Galizien und des Herzogtums Schlesien zufolge des noch heute gültigen Hofkanzleidekretes vom 28. Dezember 1843, Z. 40114/1665 (Röll, Gesetzessammlung Seite 462), des § 99 der Eisenbahnbetriebsordnung vom 16. November 1851 (RGB. Nr. 1 ex 1852) sowie zufolge der Erlässe des k. k. Ministeriums des Innern vom 19. Dezember 1877, Nr. 4696 (Z.-B. Nr. 7 ex 1878), vom 30. November 1878, Nr. 13167 (Z.-B. Nr. 145 ex 1878), und vom 7. Juni 1883, Z. 7968 (Z.-B. Nr. 98 ex 1883), folgende:

1.    Gebäude, welche innerhalb einer Entfernung von 56'9 m (30 Klafter) von der Bahnkrone neu errichtet werden sollen, müssen feuersicher hergestellt werden oder sonstigen Schutz gegen Feuersgefahr erhalten. Es müssen daher insbesonders an der Bahnseite Öffnungen in der Bedachung womöglich ganz vermieden oder durch Verglasung, durch engmaschige Drahtsiebe u. dgl. sicher verwahrt werden.

2.    Die Errichtung neuer Bauobjekte auf eine Entfernung von 9*5 m (5 Klafter) von der Bahnkrone ist in der Regel nicht zu gestatten. Eine Ausnahme hievon, wo sie die eigentümlichen örtlichen Verhältnisse oder jene des Bahnbetriebes zulässig machen, kann nur von Fall zu Fall mit Genehmigung der k. k. Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnen gestattet werden.

3.    Gebäude, welche in einer geringeren Ertfernung als 19 m (10 Klafter) von der Bahnkrone zu stehen kommen, sollen in der Richtung gegen die Bahn keine Ausgänge — insoweit diese den unmittelbaren Zutritt zur Bahn zum Zwecke hätten — erhalten, Ausnahmen von dieser Regel dürfen nur in jenen Fällen, in welchen durch Schranken und anderen Vorsichtsmaßregeln den zu besorgenden Gefahren auf eine befriedigende Weise begegnet werden kann, mit Zustimmung der k. k. Generalinspektion zugestanden werden.

4.    Auch ist die Errichtung von Gebäuden zu vermeiden, wenn damit die Notwendigkeit eines neuen Wegüberganges verbunden wäre.

Die in den Punkten 1, 2 und 3 angegebenen Distanzen haben laut Erlasses der k. k. Generalinspektion, Z. 7209/1 vom 8. Juni 1882 (Z.-B. Nr. 68 ex 1882), vom Rande der Bahnkrone, d. i. längs der kurrenten Strecke vom Durchschnitte der Böschungsfläche des Unterbaukörpers mit der Verlängerung der durch die Schwellenoberfläche

gelegten Ebene, bei Bahnhöfen aber von der äußersten Kante des Bahnhofplanums (inklusive Vorplätze) zu gelten.

Ferner wird bemerkt, daß das k. k. Handelsministerium mit Erlaß vom 23. April 1868, Z. 9403/811 ex 1866 (Röll, Eisenbahngesetzsammlung Seite 468), als zeitgemäße Modifikation des Hofkanzleidekretes vom 28. Dezember 1843, Z. 40114/1655, rücksichtlich der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder die Riegelwandbauten mit ausgemauerten Fächern als feuersichere Herstellung, Dachpappe als feuersicheres Eindeckungsmateriale, insoweit die Bestimmungen der bezüglichen Bauordnungen nicht entgegenstehen, anerkannt hat.

II.    Im Königreiche Galizien und Lodomerien samt dem Gro ßh erz ogtume Krakau gelten auf Grund des Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 24. Mai 1882, Z. 2523/M I, einvernehmlich mit dem k. k. Handelsministerium (Landesgesetz für Galizien vom 26. Dezember 1882, LGB. Nr. 3 ex 1883, Röll, Gesetzsammlung, S. 474) nachfolgende Bestimmungen:

1.    Neu-, Zu- oder Umbauten, deren Entfernung von der Bahnkrone (d. i. von der Schnittlinie zwischen der Böschungsfläche des Unterbaukörpers und der durch die Schwellenoberfläche gelegten Ebene in der kurrenten Bahn bezw. von der äußersten Kante des Bahnhofplanums, einschließlich der Vorplätze bei den Stationen) 30 m . oder darunter beträgt, müssen vollkommen feuersicher gebaut und mit feuersicherem Materiale eingedeckt werden. Gegen die Bahn gerichtete Dachöffnungen sind entweder zu vermeiden oder durch festen Glasoder Drahtsiebverschluß zu verwahren.

2.    Auf eine Entfernung bis zu 10 m von der Bahnkrone kann eine Bauführung nur nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse (Höhenlage, Windrichtung etc.) oder in Berücksichtigung der Art des Bahnbetriebes und nur gegen Einhaltung besonderer von Fall zu Fall festzusetzender Vorsichtsmaßregeln gestattet werden.

3.    Insoweit die geltenden Bauvorschriften nicht entgegenstehen, werden Riegelwandbauten mit ausgemauerten Fächern als feuersichere Herstellung, Dachpappe als feuersicheres Eindeckungsmateriale angesehen.

Bretter- und Blockwände mit Mörtelanwurf sowie Holzbedachung können nur ausnahmsweise unter besonders günstigen örtlichen Verhältnissen als zulässig erkannt werden.

III.    Im Herzogtum Schlesien gelten infolge des mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern vom 15. Juni 1883, Z. 2953, einverständlich mit dem k. k. Handelsministerium (LGB. Nr. 26, Röll, Gesetzsammlung S. 476) erteilten Auftrages auf Grundlage des § 28 der Bauordnung für das Herzogtum Schlesien vom 2. Juni 1883 (LGB. Nr. 26) nachfolgende Bestimmungen:

1.    Bei Eisenbahnen ist die Aufführung neuer Bauobjekte auf eine Entfernung von weniger als 9'5 m von der Bahnkrone in der Regel nicht gestattet.

2.    Gebäude, welche in einer geringeren Entfernung als 19 m von der Bahnkrone zu stehen kommen, sollen gegen die Bahn in der Regel keine Ausgänge haben.¹)

3. Gebäude, welche innerhalb einer Entfernung von 57 m von der Bahnkrone neu errichtet werden, sind vollkommen feuersicher herzustellen. Insbesondere müssen bei solchen Gebäuden an der Bahnseite Dachöffnungen vermieden oder durch Verglasung etc. gut verwahrt werden.

4. Insoweit die Bestimmungen der Bauordnung nicht entgegenstehen, werden Biegelwandbauten mit ausgemauerten Fächern als feuersichere Herstellung, Dachpappe als feuersicheres Eindeckungsmateriale angesehen.

Bretter- und Blockwände mit Mörtelanwurf sowie Holzbedachungen können nur ausnahmsweise unter besonders günstigen örtlichen Verhältnissen als zulässig erkannt werden.

Zur Vermeidung von Irrtümern wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß gemäß des Erlasses der k. k. Generalinspektion vom 9. Mai 1879, Z. 4724/1, die Verordnung des k. k. Handelsministeriums vom 25. Jänner 1879, RGB. Nr.. 19 (Z.-B. Nr. 41 ex 1879, Rölls Gesetzsammlung S. 147), welche fixiert, daß als Feuerrayon der Raum gilt, der von einem, in einem Verhältnisse von 1 : 3, geneigten fiktiven Dache überdeckt würde, dessen First 10 m über der Schienenoberkante in der Geleisemitte hinliefe und dessen Breite auf jeder der beiden Bahnseiten 30 m von der Geleisemitte an betrüge, nur für die feuersichere ümstaltung schon bestehender Gebäude von Anrainern entlang im Baue befindlicher neuer Bahnen gilt, während für Neu-, Um- und Zubauten an im Betriebe befindlichen oder in der Ausführung begriffenen Bahnen rücksichtlich Galizien der Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern vom 24. Mai 1882, Z. 2523/M. I. (LGB. Nr. 26 ex 1883), rücksichtlich Schlesien jener vom 15. Juni 1883, Z. 2953/M. I. (LGB. Nr. 26 ex 1883), rücksichtlich aller übrigen im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder sowie auch des Fürstentums Liechtenstein das Hofkanzleidekret vom 28. Dezember 1843, Z. 40114/1665, gilt und daß es unstatthaft ist, eines inneren und äußeren Feuerrayons Erwägung zu tun, nachdem es bei Bauten durch Anrainer an im Betriebe oder in Ausführung befindlichen Bahnen nur einen Feuer rayon gibt und daß laut Generalinspektionserlasses vom 23. Juni 1881, Z. 6368/1, die Neuherstellung oder der Wiederaufbau eines schon früher bestandenen Gebäudes sowie die Neuherstellung einer bestandenen Dachkonstruktion und die Änderung der Eindeckung rücksichtlich der formellen Behandlung und Erteilung des Baukonsenses gleichbedeutend einem Neubaue ist.

Rücksichtlich der auf Eisenbahngründen auszuführenden Bauten wird beigefügt, daß laut Erlaß des k. k. Handelsministeriums, Z. 30077 ex 1877, und des k. k. Ministeriums des Innern, Z. 3450/M. I. ex 1877, die Gemeindebehörden nicht berufen sind, Baubewilligungen und Benützungskonsense für auf Bahnterritorium beabsichtigte Bauführungen zu erteilen, insofern die betreffenden Grundstücke im Sinne des Gesetzes vom 19. Mai 1874, RGB. Nr. 70, als Eisenbahngründe anzusehen sind.

Vorschriften über Fabrikbauten.

I.

Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom 23. November 1905, RGB. Nr. 176, mit welcher auf Grund des § 74 des Gesetzes vom 8. März 1885, RGB. Nr. 22, betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung, allgemeine Vorschriften zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter erlassen werden.

§ 1-

Bei gewerblichen Betriebsanlagen im Sinne des § 25 G.-O., welche nach dem Beginne der Wirksamkeit dieser Verordnung der Genehmigung unterzogen werden, sind gemäß § 74 G.-O. zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter folgende allgemeine Vorschriften unbedingt zu beobachten:

I. Arbeitsräume.

o) Raum Verhältnisse.

Raum und Fläche.

1. Alle Arbeitsräume sollen derart beschaffen sein, daß auf jede in denselben beschäftigte Person mindestens 10 kbm Luftraum und mindestens 2 qm Bodenfläche entfallen. In Betrieben mit schädlicher Staub-, Gas- oder Dunstentwicklung sind diese Mindestmaße nach Bedarf angemessen zu erhöhen.

Höhe.

2. Die Höhe der Arbeitsräume soll, insofern die Bauordnung keine anderen Bestimmungen enthält, mindestens 3 m, in Souterrainlokalitäten verglichen mindestens 2⁻8 m und in Dachbodenräumen wenigstens für die Hälfte der Fußbodenfläche 2⁻9 m betragen.

Bei bestehenden Gebäuden können auch geringere als die oben angegebenen Höhen, jedoch keinesfalls unter 2'6 m zugelassen werden, wenn die Art des Betriebes infolge von Staub-, Wärme-, Dampfentwicklung u. dgl. nicht eine größere Höhe erfordert und wenn der auf eine Person entfallende Luftraum (Punkt 1) mindestens 15 kbm beträgt.

b) Bauliche Beschaffenheit.

3.    In Arbeitsräumen, in welchen der Fußboden aus Stein, Beton oder als Lehmestrich hergestellt ist, sind die ständigen Arbeitsplätze — wenn erforderlich — mit einem Belage aus Holz oder aus einem anderen, die Wärme schlecht leitenden Material zu versehen, sofern dies nicht wegen Feuersgefahr ausgeschlossen erscheint.

Fußboden.

4.    In Arbeitsräumen, in welchen mit großen Flüssigkeitsmengen manipuliert wird, ist der Fußboden undurchlässig und mit solcher Kanalisierung bezw. mit solcher Neigung herzustellen, daß die Flüssigkeit leicht ablaufen kann. Die ständigen Arbeitsplätze sind nach Tunlichkeit mit Lattenrosten zu belegen.

5. Rings um Herde und offene Feuerstellen sowie um die Heizöffnungen von Öfen soll der Fußboden mindestens in einer Breite von 60 cm feuersicher hergestellt sein.

Souterrain und Dachbodenräume.

6. Die Benützung von Souterrainlokalitäten und Dachbodenräumen als Arbeitsräume ist nur dann zulässig, wenn die betreffenden Räume den bezüglichen Bestimmungen der Bauordnung entsprechen.

Enthält die Bauordnung keinerlei Bestimmungen über Souterrain-lokalitäten, so können solche nur dann als Arbeitsräume benützt werden, wenn sie nicht in einem wasserhaltigen Boden liegen, der Überschwemmungsgefahr nicht ausgesetzt und auch gegen das Eindringen der Bodenfeuchtigkeit geschützt sind, wenn sie ferner gewölbt sind und wenigstens von der Seite des Lichteinfalles ganz frei bezw. an einem mindestens 1 m breiten Lichtgraben liegen oder wenn ihr Gewölbeschluß (Scheitel) mindestens 60 cm über der höchsten Stelle des anliegenden Terrains (Straßenniveau) und der Fußboden nicht tiefer als höchstens 2\5 m unter jener Stelle liegt. Überdies sollen solche Räume gehörig ventiliert und trocken sein.

Dachbodenräume können als Arbeitsräume, sofern die Bauordnung keinerlei Bestimmungen darüber enthält, nur dann benützt werden, wenn sie sich unmittelbar über dem letzten Stockwerke befinden und im allgemeinen in ihrer Ausführungsweise den Vorschriften der Bauordnung über Wohnräume in den Stockwerken entsprechen. Der Fußboden muß von den darunter befindlichen Deckenkonstruktionen des letzten Stockwerkes feuersicher isoliert sein. Die Dachfläche soll wärmeisolierend hergestellt sein.

e) Verkehrsweg'e.

[Türen.

7. Die aus den Arbeitsräumen ins Freie führenden Türen sind nach außen aufschlagend, die Türen in Gänge oder in Stiegenhäuser nach außen aufschlagend oder erforderlichenfalls als Schubtüren herzustellen und bei großen Räumen derart anzulegen, daß letztere von den darin beschäftigten Personen im Momente der Gefahr rasch und sicher verlassen werden können. Die in Stiegenhäuser führenden Türen müssen derart angelegt sein, daß durch das Aufschlagen derselben die Stiegenabgänge nicht verlegt werden. In Arbeitsräumen, in denen explosible Stoffe, leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten betriebsmäßig Vorkommen, sind Türen und Türstöcke feuersicher herzustellen.

Notausgänge.

8. In Betrieben, in welchen im Falle einer Gefahr die Entleerung der Räume und Gebäude durch die vorgesehenen normalen Ausgänge nicht ohne gefährliche Stauungen erfolgen kann, insbesondere bei Vorhandensein von leicht entzündbaren Stoffen oder Gasen, sind Notausgänge anzubringen. Hiebei hat hinsichtlich der Gesamtzahl der Ausgänge und ihrer Ausmaße als Richtschnur zu gelten, daß ein Ausgang, der für nicht mehr als 50 Personen bestimmt ist, eine lichte Breite von mindestens P20 m besitze und daß für eine größere Personenzahl verhältnismäßig mehr Ausgänge anzubringen sind.

Notausgänge sind als solche zu bezeichnen; wenn sie während des normalen Betriebes verschlossen bleiben, so muß der Türschlüssel

neben der Tür allgemein zugänglich bezw. unter Glas- oder Plombenverschluß aufgehängt und durch Anschlag „Schlüssel zum Notausgang“ kenntlich gemacht sein.

Stiegen.

9.    Enthält die Bauordnung keinerlei Bestimmungen über die Anlage von Stiegen, so ist in jedem mehrgeschossigen Betriebsgebäude eine feuerfeste, geradearmige Stiege, die sich in einem gemauerten Gehäuse mit feuerfester Decke befindet, herzustellen, auf welcher man von allen Käumlichkeiten des Gebäudes unmittelbar ins Freie gelangen kann.

Bei ausgedehnten Betriebsanlagen sind mehrere solche Stiegen, u. zw. so anzulegen, daß kein Punkt der Baulichkeiten mehr als 40 m von einer Stiege entfernt liegt.

Wenn eine solche Stiege für nicht mehr als 50 Personen zu dienen hat, so muß dieselbe eine Breite von mindestens P25 m haben ; für je 50 Personen mehr sind 50 cm an Breite zuzuschlagen oder es sind verhältnismäßig mehr Stiegen anzubringen.

Nottreppen.

10.    Dort, wo besondere örtliche Verhältnisse die Herstellung von Nottreppen erheischen, kann diesem Erfordernisse durch Anbringung von eisernen, geradearmigen Treppen oder bei geringer Arbeiterzahl von eisernen Notleitern, welche durch deutlich gekennzeichnete und bequem zugängliche Austrittsöffnungen mit den Arbeitsräumen verbunden sein sollen, an der Außenseite des Gebäudes entsprochen werden.

Verkehrswege in Arbeitsräumen.

11.    Die Hauptgänge in allen Arbeitsräumen sollen eine nutzbare, durch Säulenstellung, Riemenführung, Vorgelege, Wellen u. dgl. unbeeinträchtigte Mindestbreite von 1 m, die erforderlichen Durchgänge zwischen den Maschinen eine solche von 60 cm aufweisen. Dort, wo die Gefährlichkeit der Arbeitsmaschinen, die Größe der Arbeitsstücke oder die Menge des Abfallmaterials es erheischen, sollen die Gangbreiten entsprechend erweitert werden.

Der Zugang zu Arbeitsräumen im Dachboden soll nicht über offene Dachbodenräume gehen, sondern von feuersicheren Wänden umschlossen sein und direkt zu einer feuersicheren Hauptstiege führen.

d) Belichtung und Beleuchtung.

Fenster.

12.    Die Fenster und Oberlichtflächen aller Arbeitsräume sind derart zu bemessen, daß diese Räume nach Maßgabe der darin ausgeführten Arbeiten ausreichend belichtet sind. Eine Belästigung der Arbeiter in geschlossenen Arbeitsräumen durch direktes Sonnenlicht ist hintanzuhalten.

Künstliche Beleuchtung.

13.    Alle Arbeitsräume, Gänge, Stiegenhäuser und Fabrikhöfe sind im Bedarfsfälle auch tagsüber ausreichend zu beleuchten. Bei Verwendung von flüssigen Leuchtstoffen sind Lampen mit zerbrechlichen Glaskörpern auszuschließen. Sämtliche Beleuchtungskörper müssen sicher aufgehängt werden. Lampen für leicht flüchtige Brennstoffe mit unterhalb des Leuchtstoffbehälters angebrachten Brennern sind überdies derart aufzuhängen bezw. zu tragen, daß eine stärkere Erhitzung dieses Behälters vermieden wird. Die zur Aufbewahrung solcher

Lampen dienenden Räume dürfen zum dauernden Aufenthalte von Arbeitern nicht benützt werden. Bezüglich elektrischer Beleuchtungsanlagen wird auf die vom elektrotechnischen Kongresse in Wien im Jahre 1899 beschlossenen, vom elektrotechnischen Vereine in Wien herausgegebenen und revidierten „Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen“ hingewiesen.

Notbeleuchtung.

14.    Im Falle der Beleuchtung mit einem zentralen Beleuchtungssysteme muß für eine entsprechende Notbeleuchtung gesorgt sein, welche von der zentralen Beleuchtungsanlage nicht abhängig sein darf und mindestens bei jeder Ausgangstür sowie auf Gängen und Stiegen in regelmäßigem Betriebe zu erhalten ist.

Sicherheitsbeleuchtung.

15.    Arbeitsräume, in denen explosible Stoffe, leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten betriebsmäßig Vorkommen, dürfen nur von außen beleuchtet werden ; die Lichtquellen müssen von dem Arbeitsraume durch dichten Glasverschluß abgesondert sein. Wenn die örtlichen Verhältnisse eine derartige Beleuchtung nicht gestatten, so ist eine Beleuchtung mit elektrischem Glühlicht unter der Bedingung zulässig, daß die Lichtleitungen gehörig isoliert, die Sicherungen nach außen verlegt und die Glühlampen mit allseitig geschlossenen, auch die Fassungen umgebenden Schutzhüllen aus starkwandigem Glase versehen sind.

W arnungsbeleuclitung.

16. Bei Fußboden- und Füllöffnungen, Luken, Gerüsten, Plattformen, Stiegenaustritten, Fenstern, Aufzugsschächten und Ladeöffnungen, Galerien, schiefen Ebenen, Gruben, Kanälen u. dgh, wo gegen die Gefahr des Absturzes von Menschen und Material nicht verläßliche Vorkehrungen getroffen sind, ist bei eintretender Dunkelheit für eine Warnungsbeleuchtung vorzusorgen.

Ambulante Beleuchtung.

17. Ambulante Beleuchtung darf in feuergefährlichen Betrieben nur mittels Sicherheitslampen bezw. mittels elektrischen Glühlichtes erfolgen.

e) Beheizung.

18.    Alle Arbeitsräume, die zum dauernden Aufenthalte von Arbeitern bestimmt sind, müssen für den Fall, daß nicht schon durch den Betrieb selbst eine hinreichende Erwärmung herbeigeführt wird oder die Betriebsart die Einhaltung einer niedrigeren Temperatur erfordert, mit Heizvorrichtungen versehen sein, welche die Feuersgefahr ausschließen und derart wirken sollen, daß die Arbeiter durch die ausstrahlende Wärme nicht belästigt oder an ihrer Gesundheit geschädigt werden. Eiserne Öfen sind mit Blechmänteln oder Schirmen zu umgeben.

19.    Arbeitsräume, in denen explosible Stoffe, leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten betriebsmäßig Vorkommen, dürfen nur in einer die Entzündungsgefahr vollkommen ausschließenden Weise beheizt werden.

/) Ventilation.

Luftwechsel.

20. In jedem Arbeitsraume ist für die entsprechende Zufuhr frischer und für die Abfuhr der verdorbenen Luft unter Vermeidung von schädlicher Zugluft Sorge zu tragen.

Künstliche Ventilation.

21. Betriebe mit schädlicher Staub

Gas- oder Dunstentwicklung sollen mit Einrichtungen zur Abhaltung der nachteiligen Einflüsse versehen sein; wenn erforderlich, hat eine Absaugung möglichst an der Entstehungstelle zu erfolgen.

Entnebelung.

22. In Arbeitsräumen, in denen sich durch den Betrieb große Mengen Wasserdämpfe entwickeln, ist durch geeignete Vorkehrungen (Heizvorrichtungen, kräftig wirkende Ventilation, künstliche Zufuhr vorgewärmter Luft, Vermeidung des direkten Zutrittes der kalten Außen-luft, Herstellung von Doppelfenstern und Doppeldächern u. dgl.) auf die Verhinderung einer die Sicherheit der Arbeiter gefährdenden Nebelbildung so weit als möglich hinzuwirken, insbesonders dann, wenn in solchen Bäumen Arbeitsmaschinen motorisch betrieben werden.

Ableitung von Verbrennungsprodukten.

23. Offene Feuerstellen sind mit Rauchdächern (Schwadenfängen) derart zu versehen, daß die Rauchgase aus den Arbeitsräumen abgeführt werden.

Die Abgabe von Explosions- und Verbrennungsmotoren (Glas-, Benzin-, Petroleum-, Spiritusmotoren u. dgl.) sind über Dach ins Freie oder in einen Schornstein abzuleiten.

g) Instandhaltung und Umwehrung.

Bauliche Anlage.

24.    Die baulichen Anlagen jedes Betriebes sind stets in betriebssicherem und reinem Zustande zu erhalten. Besondere Aufmerksamkeit muß den schwer belasteten Deckenkonstruktionen zugewendet werden.

Verkehrswege.

25.    Die Zugänge zu den Türen und Stiegen sind in gutem Zustande und frei von allen Verkehrshindernissen zu erhalten; das gleiche gilt von allen sonstigen Verkehrswegen, sofern nicht durch die Betriebsweise vorübergehende Materialablagerungen u. dgl. bedingt sind.

Treppengeländer.

26. Jede Treppe ist mit mindestens einer Anhaltestange und an den freien Seiten mit standsicheren Geländern zu versehen; die oberen Enden der Anhaltestangen oder Geländer sind entweder in die Wand einzulassen oder bei freistehenden Geländern nach abwärts geschlossen einzubiegen.

Umwehrungen.

27. Fußboden- und Füllöffnungen, Luken, Gerüste, Plattformen, Stiegenaustritte, Fenster, Aufzugsschächte, Galerien, schiefe Ebenen, Gruben, Kanäle u. dgl. sind zum Schutze gegen den Absturz von Menschen und Material zu umwehren.

II. Dampfkesselanlagen.

a) Kesselhaus.

Höhe.

28. Das Kesselhaus soll so hoch sein, daß über der Kesselplattform ein freier Raum von mindestens 1*8 m verglichener Höhe sich befindet, der in keiner Weise als Arbeits-, Schlaf-, Lager- oder Trockenraum verwendet werden darf.

Ausgänge.

29. Jedes Kesselhaus hat zum mindesten einen ins Freie führenden Ausgang mit nach außen aufschlagender Tür zu erhalten; für größere Kesselanlagen sind nach Bedarf mehrere Ausgänge herzustellen; das Kesselhaus darf jedoch weder als regelmäßiger Durchgang oder Durchfahrt noch zu anderen mit dem Kesselbetriebe nicht unmittelbar zusammenhängenden Zwecken dienen.

Verkehrswege.

30. Die Einmauerung der Dampfkessel hat in der Weise zu erfolgen, daß je nach der Anzahl der Kessel ein oder mehrere mindestens 70 cm breite Gänge zur Rückseite der Kesselmauerung frei bleiben.

Heizerstand.

31. In den Kesselhäusern soll der Heizerstand eine Tiefe von mindestens 2'5 m besitzen.

Aschenkanäle.

32. Sind bei Kesselanlagen unter dem Heizerstande Sammelkanäle für die Abfuhr der Asche vorhanden, so sind dieselben derart anzuordnen, daß sie zwei Zugänge erhalten und entsprechend geräumig, gut ventiliert und ausreichend beleuchtet sind.

b) Dampfkessel.

Gesetzliche Vorschriften.

33.    Hinsichtlich der Konstruktion, Aufstellung, Erprobung, Revision, Wartung und Reparatur der Dampfkessel wird auf die einschlägigen Gesetze und Verordnungen hingewiesen.

Kessel im Freien.

34.    Bei Dampfkesseln, welche im Freien zur Aufstellung gelangen, muß der Heizerstand zumindest mit einem Flugdache überdeckt sein.

Aufstiege.

35.    Kesselplattformen und Galerien sind durch festgelegte Aufstiege bezw. Treppen, die mit Anhaltestangen zu versehen sind, zugänglich zu machen ; diese Aufstiege sollen sich möglichst nahe beim Heizerstande befinden. Bei größeren Kesselanlagen ist für eine genügende Zahl fester Aufstiege auf der Vorder- und Rückseite der Kesselmauerung Sorge zu tragen.

Bei stehenden Kesseln soll die Sicherheitsarmatur wenigstens mittels Steigleitern sicher zugänglich sein.

Kesselgalerien.

36. Kesselgalerien sind mit standsicheren Geländern einzufrieden.

Ablaßventile.

37.    Bei Kesseln, welche in Arbeitsräumen oder im Freien stehen, sind die Wasserablaßventile und Hähne entsprechend zu verwahren, damit eine Manipulation Unberufener ausgeschlossen ist.

Beleuchtung.

38.    Heizerstände, Kesselaufstiege, Manometer- und Wasserstandsanzeiger sind ausreichend zu belichten bezw. zu beleuchten.

Schutzhülsen.

39.    Wasserstandsglasröhren sind mit widerstandsfähigen Schutzhülsen zu versehen, durch welche jedoch die Möglichkeit einer genauen Beobachtung des Wasserstandes nicht beeinträchtigt sein darf.

Absperrvorrichtungen.

40.    Jeder zu befahrende Dampfkessel muß von anderen im Betriebe befindlichen Kesseln in sämtlichen Rohrverbindungen und Feuerungseinrichtungen durch verläßlich wirkende Vorrichtungen sicher absperrbar sein.

c) Dampfleitungen.

Isolierung.

41.    Die durch Arbeitsräume geführten Dampfleitungen sind mit Ausnahme der zur Beheizung dienenden Leitungen und der schon infolge ihrer Lage nur schwer zugänglichen Dampfableitungen mit einer isolierenden Hülle zu umkleiden.

Entwässerung.

42.    Zur Vermeidung von Wasserschlägen sind an entsprechenden Stellen der Dampfleitungen Entwässerungsvorrichtungen anzubringen.

Bohrbruchventile.

43.    Aus Sicherheitsrücksichten empfiehlt sich die Einschaltung eines Rückschlag- bezw. Rohrbruchventiles in die Hauptdampfleitung unmittelbar hinter jedem Kessel.

III. Kraftmaschinenanlagen.

a) Maschinenbaus.

Signalvorrichtung.

44.    Das Maschinenhaus ist mit den von der Kraftmaschine abhängigen Arbeitsräumen durch Signalvorrichtungen derart zu verbinden, daß mittels der letzteren einerseits das Anlassen der Maschine vom Maschinenwärter in den Arbeitsräumen angekündigt, anderseits die Abstellung der Maschine von den Arbeitsräumen aus veranlaßt werden kann.

Turbinenstuben.

45.    Bei Turbinenstuben ist für eine gefahrlose Zugänglichkeit des unteren Turbinenraumes Vorsorge zu treffen.

b) Motoren.

Umwehrung.

46.    Die bewegten Teile der Kraftmaschinen (Schwungrad, Kurbel, Pleuelstange, Kreuzkopf, durchgehendes Ende der Kolbenstange, Zahn-und Kegelradeingriffe, Pumpenhebel u. dgl.) sind, nach Zulässigkeit des

52

Betriebes, soweit sie im Verkehrsbereiche des Wärters liegen, derart zu umwehren, daß der letztere bei Ausübung seiner Tätigkeit geschützt ist.

Kraftmaschinen, die in Arbeitsräumen aufgestellt und mit Hilfsmaschinen nicht unmittelbar verbunden sind, sollen, falls sie nicht schon durch ihre Lage gesichert sind, außerdem noch in ihrem ganzen Umfange durch Geländer geschützt sein.

Regulatoren.

47. Bei Regulatoren, deren Antrieb mittels Riemen erfolgt, ist Vorsorge zu treffen, daß ein Abgleiten des Riemens ausgeschlossen ist.

Schmierbüchsen.

48. Bewegte Schmierbüchsen sollen bei Kraftmaschinen tunlichst vermieden werden.

Wasserräder.

49. Wasserräder sind in ihrem ganzen Umfange derart zu umwehren, daß ein Absturz von Menschen und Material in die Radgrube nicht erfolgen kann.

Göpel.

50. Bei Göpeln ist das Räderwerk und das Vorgelege, bei liegenden Göpeln auch die Transmissionswelle vollständig zu verdecken; das Verdeck darf zum Schmieren, Nachsehen u. dgl. erst dann abgenommen werden, wenn die Zugtiere früher abgehängt worden sind.

Die Übertragung der Kraft vom Göpel zur Arbeitsmaschine soll so eingerichtet sein, daß bei plötzlichem Stehenbleiben der Zugtiere der Göpel von der noch in Bewegung befindlichen Arbeitsmaschine nicht weiter getrieben werden könne.

Andrehvorrichtung.

51.    Kraftmaschinen, welche infolge ihrer Konstruktion nicht allein anlaufen können, sollen, wenn der äußere Schwungraddurchmesser mehr als D6 m beträgt oder wenn bei kleinerem Durchmesser das Schwungrad schwer zugänglich ist, mit Vorrichtungen zum Andrehen desselben versehen sein. Bei Dampfmaschinen, welche am Dampfkessel ruhen (Lokomobilen u. dgl.), kann diese Vorkehrung entfallen.

Abstellung.

52.    Bei Wassermotoren soll die Abstellung und Auskupplung vom Betriebsgebäude bezw. vom Turbinenhause aus durchführbar sein. Die Abstellvorrichtungen (Wasserschützen, Fallen u. dgl.) sollen derart dicht schließend eingerichtet und in stand gehalten sein, daß eine zufällige Inbewegungsetzung des Wassermotors ausgeschlossen ist. Wasserräder sind bei Reparaturen, Abeisung u. dgl. abzustellen und durch kräftige Spreiz- bezw. Arretiervorrichtungen zu sperren.

Turbinen.

53.    Bei Turbinen für großes Gefälle soll am unteren Ende jedes schliefbaren Zuleitungsrohres ein Mannloch vorhanden sein.

Explosions- und Verbrennungsmotoren.

54.    Bei Explosions- und Verbrennungsmotoren ist der Gefahr einer Rückschlagszündung durch geeignete Vorkehrungen (Rückschlagventile) zu begegnen.

Elektrizitätsmaschinen.

55. Bezüglich der zur Erzeugung, motorischen Verwendung, Umformung, Aufspeicherung und Leitung des elektrischen Stromes die-

nenden Maschinen und Einrichtungen wird auf die vom Elektrotechnischen Kongresse in Wien im Jahre 1899 beschlossenen, vom Elektrotechnischen Vereine in Wien herausgegebenen und revidierten „Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen“ hingewiesen.

IV. Transmissionen.

Ausrückung.

56.    Jeder Haupttransmissionsstrang ist für sich, unabhängig von der Betriebsmaschine, abstellbar einzurichten.

Umwehrung.

57.    Im Verkehrsbereiche sind alle unter die Höhe von 2 m über dem Fußboden herabreichenden Wellen, Riemenscheiben, Zahnräder und anderen bewegten Transmissionsteile zu verdecken, vertikale Wellen bis auf 1’8 m Höhe vom Fußboden zu verschalen und unterirdisch geführte Transmissionsstränge mit einer sicheren Eindeckung zu versehen.

Vorstehende Nasenkeile, Schrauben u. dgl. an bewegten Transmissionsteilen sind zu vermeiden oder durch glatte Umhüllungen zu verdecken; Zahn- und Kegelradeingriffe sind ebenfalls zu verdecken.

Bühnen.

58.    In kontinuierlichen Betrieben, in denen die regelmäßige Bedienung der Transmissionen auch während des Ganges notwendig ist, sind längs jener Transmissionsstränge und Vorgelege, welche in einer Höhe von mehr als 4-5 m geführt sind, Bühnen mit Fußleisten und standsicheren Geländern anzubringen.

Lager.

59. Die Transmissionslager sind tunlichst mit Selbstölern zu ver

sehen.

Hakenleitern.

60. Zur Bedienung der Transmissionen sind Hakenleitern beizustellen, welche so beschaffen sein sollen, daß ein Abgleiten oder Ausrutschen tunlichst verhütet wird.

Kiemenaufleger.

61. Zum Auflegen solcher Riemen während des Ganges, die eine größere Breite als 40 mm besitzen oder bei geringerer Breite mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10 m in der Sekunde laufen, sind Riemenaufleger oder andere geeignete Vorrichtungen zu beschaffen. Ausgenommen hievon sind die Riemen an Stufen- und Antriebsscheiben von Werkzeug- und Arbeitsmaschinen.

Kiementräger.

62. Für abgeworfene Riemen oder Seile sind neben den aut den Transmissionswellen sitzenden Riemen- oder Seilscheiben feste Träger anzubringen.

Seil- und Kiementriebe.

63. Im Verkehrsbereiche befindliche Seil- und Riementriebe sind zu umwehren.

Die „fliegenden“ Riemen stehender Göpel sowie Riemen, welche mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10 m in der Sekunde laufen oder welche eine größere Breite als 180 mm besitzen, ferner Seil- und Kettentriebe sind zu unterfangen, sofern sie sich oberhalb von Arbeits-

52*

oder Verkehrsstellen befinden. Die Unterfangung hat derart zu erfolgen, daß der Riemen, das Seil oder die Kette im Falle des Reißens in sicherer Führung ablaufen kann.

64. Triebriemen dürfen weder flatternde Enden noch vorstehende Schrauben oder Schnallen aufweisen.

V. Arbeitsmaschinen und Werkseinrichtungen.

Abstell Vorrichtung.

65. Jede motorisch betriebene Arbeitsmaschine soll mit Leerscheibe und verläßlich feststellbarer Ausrückgabel bezw. mit einer anderen, gefahrlos, rasch und sicher zu handhabenden Abstellvorrichtung versehen sein.

66. Die Antriebsmechanismen und sonstigen beweglichen Teile der Arbeitsmaschinen und Hilfseinrichtungen sind, insoweit sie sich im Bewegungsbereiche der Arbeiter befinden und eine Gefährdung derselben verursachen können und insoweit es mit der Benützung der Maschinen vereinbar ist, zu verdecken oder abzuschließen.

Insbesondere sind:

a)    Zahn- und Kegelrädereingriffe sowie die Einlaufsstellen von Friktionskonussen und Scheiben zu verdecken, große, rasch laufende Zahnradgetriebe jedoch nach Tunlichkeit gänzlich abzuschließen;

b)    Bahnen, in denen sich Gegengewichte, Balanciers, Schwungkugeln u. dgl. bewegen, zu umwehren;

c)    vorstehende Nasenkeile, Schraubenköpfe und Muttern an rotierenden Wellen und Scheiben sowie vorstehende Wellenenden glatt einzukapseln, Riemenscheiben oder Schwungräder bei größerer Tourenzahl zu verdecken oder die Arme derselben mit vollen Scheiben — wenn erforderlich beiderseits — zu verkleiden;

d)    an den Einlaufseiten von Walzenpaaren, wenn die Zuführung des Materials nicht selbsttätig oder mittels Supportes oder anderer geeigneter Vorrichtungen erfolgt und wenn es die Betriebsweise gestattet, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, daß ein Hineingeraten der Hände ausgeschlossen ist. Stachelwalzen und Messerwellen sind unter allen Umständen durch Verdecke oder Vorleger zu schützen.

Schleif- und Schmirgelscheiben.

67.    Jeder Schleifstein ist für sich unabhängig von der Transmission abstellbar einzurichten. Motorisch betriebene Schleif- und Schmirgelscheiben müssen runde Bohrungen besitzen und dürfen auf der Welle nicht mittels Keilen befestigt sein. Für das Schleifen von Werkzeugen sind geeignete Auflegevorrichtungen anzubringen. Wenn die Umfangsgeschwindigkeit solcher Scheiben 10 m in der Sekunde übersteigt, sind dieselben mit genügend starken, verstellbaren Schutzhauben auszurüsten.

Zirkularsägen.

68.    Zirkularsägen sind, sofern ihre Verwendungsart die Anbringung einer Schutzvorrichtung zuläßt, an der hinteren Seite des Sägeblattes mit einem anliegenden Spaltkeil zu versehen und ist der unterhalb der Tischplatte liegende Teil des Sägeblattes mit beiderseitigem Schutzschirme gegen Berührung zu verdecken. Ist keine verläßliche Zuführungsvorrichtung vorhanden, so ist der obere Teil des Sägeblattes mit einer verstellbaren Schutzhaube auszurüsten.

W erkseinrichtungen.

69.    Reservoire, Pfannen, Kessel und sonstige offene Behälter, welche eine Tiefe von mehr als 085 m haben oder zur Aufnahme von ätzenden, giftigen oder heißen Stoffen bestimmt sind, sollen, sofern ihr Rand nicht mindestens 085 m über dem Fußboden oder dem Standorte des Arbeiters liegt, entsprechend umwehrt oder verläßlich verdeckt sein.

Leitungen.

70.    Leitungen für Dämpfe, Gase, Säuren, Laugen oder heiße Flüssigkeiten, die in befahrbare Apparate einmünden, müssen mit verläßlichen, sicher absperrbaren Ventilen versehen und tunlichst durch Blindflanschen abschließbar sein.

Leitern.

71. Holzleitern sollen aus gesundem, tragfähigem Material hergestellt sein; die Sprossen sind in die Leiterbäume unbeweglich einzufügen; aufgenagelte Bretter oder Leisten sind als Sprossen unzulässig. Bei Doppelleitern sollen beide Arme durch Haken und Ösen verbunden werden können; die Scharniere sollen entweder mit Nieten oder mit Mutterschrauben befestigt sein.

VI. Aufzüge, Hebezeuge²), Schlag- und Fallwerke.

Aufzugsschacht.

72.    Die Bahn eines jeden Aufzuges soll mit Ausnahme der Lade-und Einsteigöffnungen an allen zugänglichen Stellen von unten bis auf mindestens 1²8 m Höhe derart verschalt oder umwehrt sein, daß eine gefahrbringende Annäherung ausgeschlossen ist.

An den Lade- und Einsteigstellen in sämtlichen Geschossen sind Vorrichtungen (Türen, Barrieren) anzubringen, die den Aufzugsschacht mit der Bewegung der Fahrbühne selbsttätig abschließen bezw. die Bewegung der Fahrbühne nur bei geschlossenen Türen oder Barrieren ermöglichen.

Bei Aufzügen mit Klobenrädern oder Flaschenzügen (offene Förderung) sind die Ladeöffnungen zur Verhinderung des Absturzes von Personen und Material entsprechend zu sichern.

Fahrbühne.

73.    Jede. Fahrbühne, welche auch von Personen benützt wird, ist mit einer selbsttätigen Fangvorrichtung oder mit einer Geschwindigkeitsbremse zu versehen und mit einem Schutzdache zu überdecken.

Hydraulische Aufzüge.

74.    Bei unmittelbar wirkenden hydraulischen Aufzügen, die auch von Personen benützt werden, ist zwischen Steuerungsapparat und Treibzylinder eine Sicherungsvorrichtung einzuschalten, welche ein zu schnelles Niedergehen der Fahr bühne im Falle eines Rohrbruches hintanzuhalten vermag.

Wenn mehrere hydraulische Aufzüge von einem gemeinschaftlichen Akkumulator gespeist werden, so ist in jedem einzelnen Druckrohr ein Rückschlagventil einzuschalten.

Hubbegrenzung.

Beleuchtung.

75. Jede Lade- und Einsteigöffnung soll ausreichend belichtet bezw. beleuchtet sein.

76. An jedem motorisch betriebenen Aufzuge ist eine selbsttätige Hubbegrenzung für den höchsten und tiefsten Stand einzurichten.

Umwehrung.

77. Die Antriebsmechanismen der Aufzüge, Becherwerke, Bremsberge, Krane, Transportschnecken u. dgl. sind, falls sie nicht schon durch ihre Lage geschützt sind, zu umwehren. Gegengewichte sind in sicheren Führungen unterzubringen und alle im Verkehrsbereiche gelegenen oder einer unbeabsichtigten Berührung ausgesetzten Zahnradgetriebe zu verdecken.

Aufzüge, Becherwerke und alle derartigen Hebevorrichtungen sollen so beschaffen sein, daß eine Gefährdung der unterhalb beschäftigten Personen durch das Herabfallen von Materialien ausgeschlossen ist.

Vertikale Becherwerke sind an den zugänglichen Stellen, mit Ausnahme der Bedienungsstellen zu verschalen ; in dem untersten Geschosse ist zum Schutze der bedienenden Arbeiter ein entsprechend starkes Schutzdach herzustellen.

Bremsberge.

78. Bremsberge sind durch geeignete Vorrichtungen, Aufsetzwagen, Bremsbergverschlüsse, Doppelseile, Fangvorrichtungen u. dgl. derart einzurichten, daß die am Fußende befindlichen Personen durch herabrollende Wagen nicht gefährdet werden können.

Die Bremsvorrichtung soll so beschaffen sein, daß die Bremse in ruhender Stellung geschlossen ist und nur bei Freigabe der Fahrt geöffnet wird (Lüftungsbremse).

Krane und Winden, Schlag- und Fallwerke.

79. Krane und Winden sind mit Sperrklinke und Bandbremse oder anderen verläßlich wirkenden Bremsvorrichtungen zu versehen. Soll die Last durch ihr Eigengewicht herabgelassen werden, so muß bei zweierlei Gängen eine Fallklinke angebracht sein, welche das Selbsteinrücken des Schnellganges verhindert.

Bei Schlag- und Fallwerken müssen für die dabei beschäftigten Arbeiter sowie zur Sicherung in der Nähe befindlicher Arbeitsstätten und Verkehrswege geeignete Schutzwände vorhanden sein.

Laufkrane.

80. Laufkrane, auf denen sich Kranführer befinden, sollen gegen Absturz von Menschen und Material genügend sichere und umwehrte Bühnen oder Galerien erhalten. Alle zugänglichen Zahnradgetriebe sind zu verdecken.

Tragfähigkeit.

81. An jedem Krane ist seine Tragfähigkeit in Kilogrammen deutlich sichtbar zu machen.

Prüfung.

82. Alle Aufzüge sind vor ihrer ersten Benützung durch eine sachverständige Person, als welche auch ein technisch gebildeter Betriebsbeamter fungieren kann, einer Überprüfung der maschinellen Einrichtung und der Fangvorrichtung bei Belastung mit der zulässigen größten Nutzlast zu unterziehen. Die Tragorgane sind mit der doppelten zulässigen

Belastung zu prüfen, welche auf die Dauer von wenigstens 20 Minuten auf dem freihängenden Aufzuge zu belassen ist.

Die Überprüfung ist bei Personenaufzügen mindestens alle drei Monate, bei Lastaufzügen mindestens alle sechs Monate zu wiederholen.

Alle beanspruchten Bestandteile sonstiger Hebezeuge sind mindestens jährlich einmal auf ihre Tragfähigkeit und sichere Wirksamkeit zu prüfen, wobei für Krane bis einschließlich 25 Tonnen Nutzlast eine um 25% erhöhte Probebelastung anzuwenden ist, während für Krane mit größerer Tragfähigkeit die Probelast um 10% mehr als die Nutzlast zu betragen hat.

Über die durchgeführten Erprobungen sind Yormerke zu führen.

VII. Transporteinrichtungen.

Verschiebedienst.

83. Bei Verschiebung von Eisenbahnwagen auf Industriegeleisen mittels Menschenkraft oder Zugtiere sind den Verschiebern Bremsknüttel, Bremsschuhe, Unterlagskeile od. dgl. beizustellen. Bei Verschiebung mittels Zugtiere sind Zugketten oder Zugseile von mindestens 2\5 m Länge zu verwenden.

Erfolgt der Verschiebedienst mittels motorischer Kraft, so sollen für einen ordnungsmäßigen Bahnbetrieb die erforderlichen Einrichtungen getroffen sein.

Materialbahnen.

84. Auf Materialbahnen, welche im Gefälle liegen, ist für eine verläßliche Bremsung durch Beistellung der genügenden Anzahl bremsbarer Fahrzeuge vorzusorgen.

Drehscheiben und Schiebebühnen.

85. Drehscheiben und Schiebebühnen müssen in ihrer richtigen Lage durch geeignete Vorrichtungen feststellbar sein.

Auf- und Ahladen.

86. Beim Auf- und Abladen schwerer Lasten sind die verwendeten Gleitschienen oder Gleitpfosten gegen ein zufälliges Abrutschen oder Umkanten zu sichern und im Winter abzueisen sowie mit Sand, Asche od. dgl. zu bestreuen. Die Fahrzeuge sind gegen das Umkippen durch geeignete Vorrichtungen zu sichern.

Kippwagen.

87. Kippwagen müssen mit verläßlichen, gefahrlos zu bedienenden Arretier Vorrichtungen versehen sein.

Transport von Fässern u. dgl.

88. Beim Transporte von Walzen, Rohren, Zylindern, Fässern u. dgl. sind gegen das Abrollen derselben geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.

VIII. Lagerräume.

Belastung.

89.    In Lagerräumen, die über anderen Räumen gelegen sind, ist die zulässige Maximalbelastung per 1 qm in Kilogrammen ersichtlich zu machen.

Schlichtung.

90.    Dort, wo Materialien in größerer Menge übereinander geschlichtet werden, ist durch geeignete Vorkehrungen Vorsorge zu treffen, daß ein Zusammenbruch des gelagerten Gutes hintangehalten wird.

Brennstofflager.

91. Vorräte an flüssigen Brennstoffen dürfen nur in feuersicheren, von Arbeitsräumen abgesonderten und ausgiebig ventilierten Räumen aufbewahrt werden, deren Fußböden tiefer als das umgebende Terrain liegen sollen. Derartige Lagerräume, in denen stets auch ein Vorrat an geeigneten Löschmitteln (Sand, Asche od. dgl.) bereitzuhalten ist, dürfen weder zur Einlagerung anderer Stoffe noch zu sonstigen Zwecken benützt und nur mit Sicherheitslampen betreten werden.

Im übrigen gelten für die Einlagerung flüssiger Brennstoffe die bezüglichen Bestimmungen der M.-V. vom 23. Jänner 1901, RGB. Nr 12, betreffend den Verkehr mit Mineralölen.

IX. Scliutzbelielfe.

Augenscłnitz.

92.    Arbeiter, für welche infolge ihrer Beschäftigung die Möglichkeit einer Gefährdung der Augen durch Dämpfe, ätzende oder heiße Flüssigkeiten, Splitter, glühendes oder geschmolzenes Material besteht, sind mit Schutzbrillen, Schutzschirmen oder Gesichtsmasken auszustatten. Zum Schutze der übrigen Arbeiter sind erforderlichenfalls Schutzwände oder Schutznetze anzubringen.

Schutz der Atmungsorgane.

93.    Arbeiter, deren Atmungsorgane durch Gase, Dämpfe oder Staub gefährdet erscheinen, sind mit Respiratoren, deren Einlage nach Bedarf mit entsprechenden Absorptionsmitteln zu imprägnieren ist, oder mit anderen zweckentsprechenden Schutzmitteln auszustatten.

Alle diese Schutzbehelfe sind jederzeit in reinem Zustande zu er

halten.

Sonstiger Körperschutz.

94. Arbeiter, für welche infolge ihrer Beschäftigung eine Gefährdung durch Verbrennung, Durchnässung oder Verletzung der Füße besteht, sind mit zweckentsprechenden Fußbekleidungen auszustatten.

Jene Arbeiter, welche mit starken Säuren, heißen, ätzenden oder giftigen Flüssigkeiten manipulieren oder beim Transporte scharfkantiger oder spitzer Gegenstände beschäftigt werden, sind mit Schürzen oder Schurzfellen bezw., sofern es die vorzunehmenden Manipulationen gestatten, mit festen Handledern oder mit Handschuhen aus widerstandsfähigem Materiale und wenn die Gefahr einer Verletzung durch glühendes oder geschmolzenes Material besteht, überdies mit Beinschienen auszurüsten.

Arbeitsldeider.

95. Für Arbeitsverrichtungen mit gesundheitsschädlichen Materialien, wie z. B. gelbem Phosphor, Bleipräparaten, Quecksilber u. dgl. sowie bei der Hadernsortierung, sind den Arbeitern besondere Arbeitskleider beizustellen, für deren regelmäßige Reinigung und entsprechende Aufbewahrung Vorsorge zu treffen ist.

Sicherheitsheber.

96. Zum Entleeren von Gefäßen, welche starke Säuren, heiße, ätzende oder giftige Flüssigkeiten enthalten und nicht mit Ablaßhähnen versehen sind, sollen den Arbeitern Sicherheitsheber, Pumpen, Kippkörbe od. dgl. beigestellt werden.

Erste Hilfe.

97. In jedem größeren sowie in jedem mit besonderen Gefahren für die in demselben beschäftigten Personen verbundenen Betriebe soll das zur ersten Hilfeleistung erforderliche Material (Verbandsmaterial, blutstillende, Labe-, Desinfektionsmittel u. dgl., nach Erfordernis auch Transportmittel) vorhanden sein; die Betriebsleiter und Aufsichtsorgane sollen mit dessen Anwendung vertraut sein.

¹

Hierunter sind jedoch nur solche Ausgänge zu verstehen, durch welche ein unmittelbarer Zutritt zur Bahn geschaffen wurde, da Ausgänge auf den eigenen Grund und Boden (z. B. in den Hofraum eines Hauses), wenn derselbe gegen die Bahn zu gehörig abgefriedet wird, oder gegen einen zwischen dem Baugrunde und der Bahn bestehenden öffentlichen Weg gesetzlich nicht beanständet werden können.

²

Bremsfahrstühle in Mahlmühlen sind von den Bestimmungen dieses Abschnittes ausgenommen; für dieselben werden besondere Schutzvorschriften bekanntgegeben werden.

X. Wasser, Wasch-, Bade- und Garderoberäume.

Wasser.

98.    In jedem Betriebe soll für das Vorhandensein von Trink- und Waschwasser Vorsorge getroffen sein.

Waschräume.

99.    In jedem mit der Verwendung oder dem Auftreten von schädlichen, ätzenden oder giftigen Gasen, Flüssigkeiten oder festen Stoffen oder mit starker Staubentwicklung verbundenen sowie sonst zu starker Körperverunreinigung Anlaß gebenden größeren Betriebe sollen für jedes der beiden Geschlechter gesonderte Wasch- und Ankleideräume mit entsprechenden Waschvorrichtungen vorhanden sein.

Badeei nrichtungen.

100. In jenen größeren Betrieben, in welchen behufs Hintanhaltung gesundheitsschädlicher Folgen für gewisse Arbeiterkategorien die Notwendigkeit einer gründlichen Körperreinigung bezw. Abkühlung gegeben ist, sind entsprechende, mit Seife und Trockentüchern ausgestattete Badeeinrichtungen herzustellen.

Kleideraufbewahrung.

101. Es sind Vorkehrungen zu treffen, daß die von den Arbeitern vor Beginn der Arbeit abgelegten Kleidungsstücke zum Schutze gegen der Gesundheit der Arbeiter abträgliche Einwirkungen, sei es durch Nässe, Staub oder schädliche Dämpfe, entsprechend aufbewahrt werden können.

XI. Aborte.

Zahl und Beschaffenheit.

102. Hinsichtlich der Zahl und Beschaffenheit der Aborte wird auf die baupolizeilichen und sanitären Vorschriften verwiesen. Dort, wo solche nicht bestehen, hat als Regel zu gelten, daß mindestens auf je 30 Personen ein Abortspiegel entfalle, wobei die Aborte der räumlichen Ausdehnung des Betriebes angemessen verteilt sein sollen.

Wenn die Aborte sich in einem Betriebsgebäude befinden, so sind die Abfallrohre mit über Dach reichenden Dunstschläuchen von wenigstens 25 cm Durchmesser in Verbindung zu setzen.

Aborte, die nicht für Wasserspülung eingerichtet sind, sollen mit den Arbeitsräumen nicht in direkter Verbindung stehen, sondern von denselben durch kräftig ventilierte Vorräume oder gedeckte Gänge getrennt sein.

Beleuchtung und Wetterschutz.

103. Die Aborte sollen ausreichend belichtet bezw. beleuchtet und derart angelegt sein, daß die Arbeiter während ihres Aufenthaltes daselbst nicht den Unbilden der Witterung ausgesetzt sind.

Trennung nach dera Geschlechte.

104. Die Aborte in größeren Betrieben sind nach dem Geschlechte der Arbeiter zu trennen, mit gesonderten Zugängen zu versehen und durch Aufschriften kenntlich zu machen.

Pijßräume.

105. Bei den für Männer bestimmten Abortanlagen sind Pißräume anzulegen. Die Pißrinnen oder Muscheln sollen aus undurchlässigem Materiale hergestellt sein und dauernd in dichtem Zustande erhalten werden.

Beifügung.

106. Aborte und Pißräume sollen stets in reinem Zustande erhalten werden; falls sie nicht für Wasserspülung oder Torfmullstreuung eingerichtet sind, sollen in anderer Weise Vorkehrungen gegen die Geruchsbelästigung getroffen sein.

§ 2.

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1906 in Kraft. Bylandt m. p.

Auersperg m. p.■

II.

Durchführungsbestimmungen.

Erlaß des k. k. Handelsministeriums (Z. 65027 ex 1905) an alle politischen Landesbehörden zu der Ministerial-verordnung vom 23. November 1905, RGB. Nr. 176.

Mit der im Reichsgesetzblatte gleichzeitig kundgemachten Verordnung vom 23. November 1905 werden auf Grund des § 74 des Gesetzes vom 8. März 1885, RGB. Nr. 22, betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung allgemeine Vorschriften zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter erlassen.

Die in dieser Verordnung zusammengefaßten Vorschriften, welche das Ergebnis langwieriger und eingehender Verhandlungen der Unfallverhütungskommission sowie gemeinsamer Beratungen der beteiligten Zentralstellen und ihrer technischen Fachorgane darstellen, verfolgen den Zweck, eine den Anforderungen der Hygiene und der Schutztechnik entsprechende bauliche Anlage und innere Einrichtung der Arbeitsräume zu sichern und auf diese Weise die gewerblichen Hilfsarbeiter gegen die aus der gewerblichen Arbeit sich ergebenden Gefahren und Schäden tunlichst zu schützen, anderseits aber auch den aus Unternehmerkreisen vielfach nicht ohne Berechtigung laut gewordenen Klagen über ungleichmäßige Handhabung der Vorschriften des § 74 Gew.-Ord. für die Zukunft zu begegnen.

Zur genauen Information über die hierseitigen Intentionen und zur entsprechenden Anweisung der Gewerbebehörden erster Instanz sowie der Gewerbeinspektorate des dortigen Verwaltungsgebietes, deren Zusammenwirken bei Handhabung der Ministerialverordnung und dieses Normalerlasses durch die k. k. Landesstelle fortgesetzt zu überwachen sein wird, werden der k. k. Landesstelle im Einvernehmen mit dem

k. k. Ministerium des Innern die folgenden leitenden Grundsätze für die Handhabung des § 74 Gew.-Ord. bekanntgegeben.

Durch die Zusammenfassung der allgemeinen Schutzvorschriften wird jedoch die Anordnung weitergehender Maßnahmen, welche von den Gewerbebehörden mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse oder die besonderen Betriebsverhältnisse des Unternehmens auf Grund des eingeholten Gutachtens der Sachverständigen als notwendig erkannt werden, keineswegs ausgeschlossen. Da einzelne Gewerbekategorien tatsächlich besondere Verhältnisse und Gefahrenquellen für die Arbeiterschaft aufweisen, welche eine besondere Berücksichtigung unter dem Gesichtspunkte des § 74 Gew.-Ord. erheischen, ist vielmehr hier-seits bereits die baldige Erlassung von Spezialvorschriften zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der in einzelnen Gewerbezweigen verwendeten Hilfsarbeiter (besondere Schutzvorschriften) in Aussicht genommen.

Die Verordnung soll den Gewerbebehörden eine strikte Richtschnur für das Ausmaß der auf Grund des § 74 Gew.-Ord. an die Gewerbeinhaber zu stellenden Forderungen bieten, zugleich aber auch die Gewerbeinhaber selbst über Art und Maß der von ihnen in dieser Richtung zu erfüllenden Verpflichtungen unterrichten und auf diese Weise "die erwünschte Einheitlichkeit in bezug auf die zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter zu treffenden Vorkehrungen herbeiführen.

Die Wahrnehmung der besonderen Verhältnisse des einzelnen Falles aber bleibt unter allen Umständen der zuständigen Beurteilung der fallweise zur Amtshandlung berufenen behördlichen Organe anheimgestellt.

Gemäß § 1 der Verordnung sind die Schutzvorschriften bei Betriebsanlagen, welche im Sinne des dritten Hauptstückes der Gewerbeordnung der gewerbebehördlichen Genehmigung in Hinkunft unterzogen werden, unmittelbar und unbedingt zur Anwendung zu bringen. Demnach werden die Gewerbebehörden schon im Zuge des Genehmigungsverfahrens auf die in Rede stehenden Vorschriften Bedacht zu nehmen und — gestützt auf dieselben — die Verhandlung in der Richtung zu führen haben, daß dem Gewerbeinhaber im Konsense ausdrücklich oder durch Hinweis auf die Ministerialverordnung jene Bedingungen bekanntgegeben werden, durch deren Erfüllung den Anforderungen des § 74 Gew.-Ord. entsprochen sein wird. Die von der Gewerbebehörde als notwendig erkannten Maßregeln sind im Konsense deutlich und präzise anzuführen, damit Unklarheiten und Mißverständnisse und dadurch etwa notwendig werdende Nachtragsaufträge vermieden werden.

Was die Genehmigung neu errichteter gewerblicher Anlagen gilt, hat sinngemäß auch für Änderungen in der Betriebsanlage (§ 32 Gew.-Ord.) Anwendung zu finden.

Die Vorschriften der Verordnung werden den Gewerbebehörden aber auch in jenen Fällen als Richtschnur zu dienen haben, in welchen es sich um neue gewerbliche Anlagen handelt, die zwar der gewerbebehördlichen Genehmigung im Sinne des dritten Hauptstückes der Gewerbeordnung nicht bedürfen, bei denen jedoch die Gewerbebehörde anläßlich der Prüfung des für den projektierten Gewerbebetrieb in Aussicht genommenen Standortes im Sinne des § 13 bezw. § 20 Gew.-Ord. in die Lage kommt, dem Gewerbeinhaber unter dem Gesichtspunkte des § 74 Gew.-Ord., dessen Bestimmungen unterschiedslos für jeden Gewerbeinhaber Geltung besitzen, die Maßnahmen bekanntzugeben, durch deren Erfüllung er den Vorschriften der erwähnten Gesetzesstelle entspricht.

Hiebei wird es Sache der Behörde sein, die Vorschriften der Ministerial-verordnung soweit und nur soweit zur Anwendung zu bringen, als dieselben nach ihrem sachkundigen Ermessen für den fraglichen Betrieb zweckdienlich und angemessen erscheinen.

Was jedoch die Anwendung der Bestimmungen des § 74 Gew.-Ord. auf bereits bestehende gewerbliche Betriebe anlangt, so ist als oberster Grundsatz festzuhalten, daß durch die rechtskräftige Genehmigung einer gewerblichen Betriebsanlage im Sinne des dritten Hauptstückes der Gewerbeordnung für den Gewerbeinhaber ein Hecht auf die konsensmäßige Benützung seiner Betriebsanlage erwachsen ist, kraft dessen die nachmalige Anwendbarkeit des § 74 Gew.-Ord. bestimmte Einschränkungen erleidet. Das gleiche gilt auch in allen jenen Fällen, in denen durch anderweitige rechtskräftige Sonderverfügungen der Gewerbebehörden unter dem Gesichtspunkte des § 74 Gew.-Ord. Maßnahmen zum Schutze der Arbeiter bereits getroffen worden sind. Dementsprechend erscheinen die Behörden an ihre einmal getroffene Verfügung insolange gebunden, als die wesentlichen Voraussetzungen, von denen die Behörden bei ihren Anordnungen ' ausgegangen sind, unverändert geblieben sind. Treffen die Voraussetzungen nicht mehr zu, dann kann den Behörden allerdings das Recht nicht abgesprochen werden, die früher getroffenen Verfügungen abzuändern oder zu ergänzen.

Kommt aber die Gewerbebehörde in die Lage, mit der Abänderung oder Ergänzung früherer Verfügungen Vorgehen zu müssen, dann liegt es im Interesse der Einheitlichkeit der administrativen Praxis, den Inhalt der bezogenen Ministerialverordnung den neuen behördlichen Verfügungen zu Grunde zu legen, um eben, so weit als tunlich, dem für Neuanlagen vorgeschriebenen Zustande nahezukommen. Selbstverständlich wird jedoch in solchen Fällen unter sorgfältiger Bedachtnahme auf die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes genau zu erwägen sein, wie weit mit der Vorschreibung neuer Maßnahmen auf Grund des § 74 Gew.-Ord. vorgegangen werden könne, ohne die faktische oder ökonomische Möglichkeit des Weiterbetriebes des Unternehmens selbst zu gefährden.

Sonach ergeben sich für die Handhabung des § 74 Gew.-Ord. und der hiezu erlassenen Ministerialverordnung folgende Grundsätze:

1.    Die allgemeinen Schutzvorschriften sind bei Betriebsanlagen, welche nach dem 1. Jänner 1906 der gewerbebehördlichen Genehmigung im Sinne des dritten Hauptstückes der Gewerbeordnung unterzogen werden, unmittelbar und unbedingt zur Anwendung zu bringen ;

2.    das gleiche gilt sinngemäß für Änderungen in der Betriebsanlage (§ 32 Gew.-Ord.);

3.    die allgemeinen Schutzvorschriften haben auch bei nicht genehmigungspflichtigen Anlagen, dann als Anleitung zur Erlassung entsprechender Anordnungen zu dienen, wenn die Gewerbebehörde anläßlich der Prüfung des Standortes (§ 13 und 20 Gew.-Ord.) in die Lage kommt, dem Gewerbeinhaber auf Grund des § 74 Gew.-Ord. Maßnahmen vorzuschreiben ;

4.    für bestehende gewerbliche Betriebe gelten die für Neuanlagen aufgestellten allgemeinen Schutzvorschriften als eitrigst anzustrebendes Ziel, dessen möglichst baldige, freiwillige Verwirklichung durch die Gewerbeinhaber zunächst im Wege taktvoller Einwirkung seitens der Gewerbeinspektoren und Behörden gefördert werden kann. Direkte Aufträge in dieser Richtung sollen nur nach genauer Prüfung der im vorstehenden ausführlich erörterten rechtlichen und ökonomischen Voraussetzungen erfolgen.

Wenn jedoch der Zweck, welcher dem Gesetzgeber bei Normierung der Bestimmungen des § 74 Gew.-Ord. vorgeschwebt hat, vollkommen erreicht werden soll, ist es endlich auch erforderlich, die Betriebsführung und das Verhalten der Arbeiter im Betriebe derart zu regeln, wie es zur Sicherung eines möglichst gefahrlosen Betriebes notwendig ist.

Insoweit diese Betriebsvorschriften die Betriebsführung durch den Gewerbeinhaber oder Betriebsleiter regeln, kann die Beobachtung derselben durch die Gewerbebehörde — bei neuerrichteten Betrieben im Konsense, bei bestehenden Betrieben im Wege eines besonderen Auftrages — vorgeschrieben werden. Dagegen können zur Erlassung und Überweisung der das Verhalten der Arbeiter betreffenden und dieses unmittelbar regelnden Vorschriften die Gewerbeinhaber nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung nicht verhalten werden. Es wird daher Aufgabe der behördlichen Organe, insbesondere der Gewerbeinspektoren sein, den Gewerbeinhabern die Einführung der von den Arbeitern zu befolgenden Verhaltungsmaßregeln — am zweckmäßigsten durch Aufnahme derselben in die Arbeits- oder Betriebsordnung — wärmstens und nacli-drücklichst zu empfehlen.

Vorschriften über die Ausführung von Bauanlagen.

Allgemeine

Gründungen.

Des Frostes wegen muß das Fundament mindestens 1—P25 m unter die Erdoberfläche reichen. Bei Kellerräumen soll die Fundamentsohle mindestens 30 cm unter der Kellersohle liegen.

Die Ackerkrume ist stets zu entfernen und aufgeschütteter Boden ist selbst nach langjähriger Lagerung noch unzuverlässig.

Sumpf-, Moor- und Torfboden muß künstlich befestigt werden, wenn fester Boden darunter nicht erreichbar ist.

Sand ist schon bei 1—2 m Mächtigkeit für schwerere Gebäude tragfähig, wenn er nicht ausweichen kann.

Ton-, Lehm- und Mergelgrund ist nur dann zuverlässig, wenn er stets trocken bleibt und mindestens 2 m Mächtigkeit hat.

Felsengrund kann bis zu ¹/₁₀ der Druckfestigkeit des den Felsen bildenden Gesteines belastet werden, während nach den Normen des österr. Ingenieur- und Architekten verein es die zulässige Belastung des Baugrundes für nachstehende Bodengattungen nicht überschritten werden soll:

Belastung in kg per qcm

Bodengattung

Weicher Ton- und sehr feuchter feinkörniger Sandboden . Lehm, mittelfester Ton- und mäßig feuchter oder stark

tonhaltiger, jedoch trockener Sandboden.......

Tegel-, fester Ton- und trockener, wenig tonhaltiger Sandboden .......................

Festgelagerter grober Sand, dann Kies und Schotter . . . Lockerer wasserhaltiger Boden, Fundierung mit Pilotage (bei einer mittleren Pilotenentfernung von 1 m im Maximum und unter Grundwasserstand), per 1 qcm Pilotenquerschnitt .....................

bis 1

05 tfä. to

CM

Die Arbeiten zur künstlichen Befestigung des Baugrundes sind sehr verschieden und richten sich nach der größeren oder geringeren Dichtigkeit, Tragfähigkeit, Gleichmäßigkeit und sonstiger Beschaffenheit des gegebenen Baugrundes, nach der Belastung durch die darauf zu stellende Baulichkeit, und ist zumeist auch der Umstand ausschlaggebend, ob diese Arbeiten im Wasser zu bewerkstelligen sind oder nicht.

Je nach Maßgabe dieser Verhältnisse ergeben sich folgende Gründungsarten :

1.    Verdichten des Erdreiches durch eine aufgebrachte Last oder durch Schlagen mit einer Ramme, anwendbar bei gleichmäßiger Beschaffenheit des Untergrundes und Aufsetzen leichter Baulichkeiten.

2.    Einsetzung von Rammbeton, wobei auf das durch Schlagen mit der Ramme schon teilweise verdichtete Erdreich Bauschutt in U'3 m hohen Lagen so lange gebracht und eingerammt wird, bis diese Bauschuttlage eine Höhe von 1 bis 1*25 m erreicht. Auch diese Methode ist nur bei gleichmäßigem Untergrund und für höchstens 1 Stock hohe Gebäude minderer Konstruktionsart anwendbar.

3.    Sandschüttung mit reinem, scharfkantigen, groben Kiessande kann da angewendet werden, wo eine Unterspülung nicht zu befürchten ist; dieselbe ist vollständig zu durchfeuchten, 1—2 m hoch auszuführen und soll über die horizontalen Begrenzungen des Mauerfußes nach jeder Richtung mindestens 06—1 m weit Vorgehen. Eine derartige 2 m hohe Sandschüttung trägt, ohne eine merkliche Senkung hervorzurufen, erfahrungsgemäß per 1 qm eine Last von zirka 30.000 kg.

4.    Betonschüttung, in wasserführenden Baugründen anwendbar, ist ebenfalls um 0‘6—1 m nach jeder Richtung breiter als die Fundamentsohle herzustellen. Zum Einbringen derselben ist es wünschenswert, daß die Baugrube während der Arbeit wasserfrei gehalten werde, und errichtet man zu diesem Zwecke Fangdämme, worauf die Grube ausgeschöpft und der Beton in 0'05—0⁻08 m hohen Lagen eingebracht und festgestampft wird. In solchen Fällen jedoch, wo die Wasserschöpfung kostspielig käme, ist es angezeigt, die Baugrube gegen die Strömungen des Wassers zu isolieren und bedient man sich hiezu der Spundwände, zwischen welche sodann der Beton mittels Trichter oder Senkkästen versenkt wird, welch letztere aus an den Kanten mit Eisenblech beschlagenen Bohlen von 5 bis 8 cm Stärke bestehen, 1 m lang, 0⁻6 m breit und 0⁻6 m hoch sind, somit zirka 0‘36 kbm fassen. Bei besonders leichtem sandigen Untergründe, in dem Quellen aufgehen, empfiehlt es sich, die Betonlagen entweder bis zur Erdoberfläche fortzusetzen oder aber die Fundierung derart anzuordnen, daß der unter dem Wasserspiegel befindliche Mauerfuß nach allen Seiten gegen das Zuströmen von Wasser durch Beton geschützt wird. Zu diesem Behufe wird zuerst die nach allen Seiten bedeutend verbreiterte Baugrube mit einer Pfahlspundwand gegen die Strömung des Wassers isoliert, sodann bis zur Fundamenthöhe der Beton eingebracht, worauf rings um das schützende Mauerwerk eine Pfostenspundwand errichtet und zwischen die beiden Spundwände nun bis zirka 03 m über den Wasserspiegel Beton eingeschüttet wird.

5.    Fundamentpfeiler werden dort angewendet, wo der gute Grund nicht allzu tief unter der Fundamentsohle liegt und wo kein Grundwasser vorhanden ist. Diese Pfeiler werden sodann mit Gurten überspannt und bilden auf diese Art eine sehr solide Basis.

6.    Bohlenrostgründungen werden bei mittelfestem Baugrunde für leichte Gebäude angewendet. Hiebei werden unter die 01 m starken Längsbohlen behufs Befestigung in einer Entfernung von 1 bis U25 m Querpfosten von 008 bis 0⁻l m Stärke gelegt, wobei die Stoßfugen der Längsbohlen immer über die Querpfosten anzuordnen sind.

7.    Schwellenröste werden dort angewendet, wo die Fundierung 0'3—0⁻5 m unter dem Wasserspiegel zu bewerkstelligen ist. Auf die 21/31 cm starken, nicht über Ul m voneinander entfernt liegenden Langschwellen werden in Abständen von 1 bis D5 m Querschwellen gelegt, deren Breite 24—31 cm, die Höhe 16—24 cm beträgt und welche in die Langschwellen zirka 5 cm tief eingelassen werden. Der Zwischenraum wird mit Ton, Bruchsteinmauerwerk oder Beton ausgefüllt, in vielen Fällen wird noch über den Querschwellen eine 8—10 cm starke Bohlendecke angebracht.

8.    Pilotenrost, wobei die Köpfe der eichenen oder kiefernen Piloten noch 0'6 m unter den tiefsten Grundwasserstand eingetrieben werden sollen. Die Stärke der Pfähle ist bis 5'5 m Länge mindestens 24 cm, für jedes m Mehr länge 2⁻5 cm stärker, und die Entfernung der einzelnen Pfähle in einer Beihe von Mitte zu Mitte 1—P5 m, die der Pfahlreihen 0'8—1⁻2 m anzuordnen. Die über die horizontal abgeschnittenen Pilotenköpfe zu legenden Langschwellen mache man 24/24 cm stark, die Querschwellen können etwas schwächer genommen werden, sollen aber in die Langschwellen mindestens 5 cm eingelassen sein. Die Spitze der Pfähle ist 1%—2mal so lang als die untere Pfahlstärke zu machen. Über Ausfüllung der Zwischenräume, eventuell Bohlenlage gilt dasselbe wie beim Schwellenrost.

Zuweilen werden auch bei gewöhnlichen Wohngebäuden Pilotierungen mit darüber liegenden Langschwellen und Ausfüllung des Raumes zwischen den Schwellen mit Ton, Bruchsteinmauerwerk oder Beton hergestellt, wobei die Piloten zirka 1 m tief in den festen Boden einzurammen und je nach der Mauerdicke in 2—3 Reihen anzuordnen sind.

In vielen Fällen, wo die Tragfähigkeit des zu dichtenden Baugrundes nicht besonders stark in Anspruch genommen wird, ordnet man auch Piloten mit einer Betonschichte darüber oder auch bloße Betonierung über einem Roste an.

9.    Eiserne Pfähle oder Röhren werden ebenfalls häufig mit Vorteil zu Gründungen angewendet, u. zw. besonders dort, wo die Baugrube für diese Arbeiten nicht erweitert werden darf, z. B. bei Gebäuden in geschlossenen Städten. Am bequemsten sind hiezu die eisernen Schraubenzylinder, bei welchen sich Radius, Steigung und Anzahl der Umgänge der am unteren Ende angebrachten Schraube nach der Bodenbeschaffenheit richtet und nimmt man bei weichem Boden Röhren bis zu 06 m, bei festem Boden bis zu 1 m Radius. Die Zylinder werden sodann mit Beton ausgegossen.

10.    Brunnenfundierung; bei den schwierigsten Terrainverhältnissen und bei Fundierungen im Wasser werden sowohl in technischer als auch in ökonomischer Hinsicht mit Vorteil Versenkbrunnen angewendet, deren Herstellungsweise im Kapitel „Brunnen“ besprochen wurde und auf Seite 512 und 513 enthalten ist.

Bei gewöhnlichen Wohngebäuden genügt bei Hauptmauern für jeden Fensterschaft, also für Distanzen von 2⁻25 bis 3‘5 m von Mitte zu Mitte gestellt, je ein Versenkbrunnen von 1 m Lichtdurchmesser, welcher vollkommen ausgemauert oder mit Betonmasse ausgefüllt wird, und worüber von Brunnen zu Brunnen entweder gewölbte Bögen gespannt oder Eisentraversen gelegt werden, auf denen dann die laufende Mauer ruht.

Bei Zwischenmauern können die Versenkbrunnen an die Kreuzungspunkte derselben disponiert werden.

Eine Verankerung sowohl bei der Gurten-, als auch bei der Traversenüberspannung der Brunnen in der Höhe des Brunnenkopfes ist unerlässig.

Allgemeine Angaben über Mauerstärken.

Bei Mauern aus behauenen Steinen oder aus Ziegelsteinen darf höchstens ¹/₁₀ und bei solchen aus Bruchsteinen nur a/2o derjenigen Festigkeit, welche den Steinen entspricht, in Anspruch genommen werden.

Die Stärken verhalten sich unter sonst gleichen Verhältnissen bei Anwendung von

Werksteinen,

wie 5 bis 6    :    8

Ziegel

steinen,

lagerhaften

Bruchsteinen,

10

unregelmäßigem

Geschiebe,

12

Trockenem Mauerwerk ist die lx/₂- bis 2fache Stärke der Mörtelmauern zu geben.

Im nachstehenden sind die Angaben der Mauerstärken für aus gut gebrannten Ziegelsteinen ausgeführte Ziegelmauern zu verstehen und ist bei Anwendung eines anderen Materiales die Umrechnung nach „ den vorstehenden Verhältniszahlen leicht vorzunehmen.

Bezeichnet d die Mauerstärke, h die Mauerhöhe und 1 die freie Mauerlänge, so ist für freistehende Mauern d = x/₈ bis x/₁₂ h,

wobei die Mauer doppelt so lang als hoch sein darf. Bei längeren Mauern wendet man Strebepfeiler an. Für an ihren Enden unterstützte, jedoch unbelastete Umfassungsmauern ist

n FP-fh² ’

wo n je nach gewünschter Sicherheit = 8 bis 12 gesetzt werden kann.

Bei belasteten Umfangsmauern, die nur ein Geschoß hoch sind, nehme man, wenn t die Trakttiefe bedeutet,

12Ft² + h² '

Bei belasteten Umfangsmauern zu Gebäuden, welche mehrere Geschosse hoch sind, ist, wenn h die Höhe des letzten Geschosses bedeutet und das Gebäude in der Tiefe nur 1 Zimmer hat, die Stärke der Mauern im obersten Geschosse

48

sind jedoch 2 Zimmer in der Tiefe, so ist

d = ±±A.

48

Trennende Mauern, die Gebälke zu tragen haben, erhalten

d = -t + h 36 •

Scheidemauern erhalten, wenn sie durch mehrere Stockwerke gehen, die Ziegellänge zur Stärke; bei Scheidemauern in nur einem Geschosse genügt wohl auch die Ziegelbreite.

Bei kleinen einstöckigen Gebäuden würden die Umfassungswände, wenn bloß die Standfestigkeit in Betracht gezogen wird, mit 1 Stein

53

(30 cm) Stärke genügen, doch halten so dünne Mauern weder Kälte noch Feuchtigkeit genügend ab. Gebäude mit 30 cm starken Mauern sollen unter jedem Dachbinder eine Vorlage von mindestens 15 cm Stärke und 60 bis 75 cm Breite erhalten.

Weitere Daten über Mauerstärken sind in dem folgenden Kapitel „Gröjßenver-hältnisse und spezielle Angaben für Hochbauten“ enthalten.

Für Futtermauern mit Strebepfeilern und einem Seitendruck ist die Stärke unten

d = 0-14 h

und ist bei starken Erschütterungen d in der Mitte gerechnet. Die Stärke der Pfeiler betrage 1-—ll/₂ h, ihre Entfernung voneinander höchstens 5‘5 m.

Aus der Erfahrung ergeben sich für die Kronenbreite von Stützmauern, welche vorn ¹/e geböscht und rückwärts vertikal sind, für Überschüttungshöhen von 0 bis 30 m die Werte der nachstehenden Tabelle; die Überschüttung ist hiebei mit 1—l-öfacher Böschung angenommen.

Sichtbare Mauer höhe in m

Überschüttungshöhe in m

0—1    3

9 I 12 I 15 I 20 I 25 I 30

OCOGO-<IC50rtfi.c»U)M-

0-74

1-04

0-74

1-34

1-64

1-94

2-22

2-54

2-82

3-14

3-41

1-04

1-34

1-64

1-94

2-22

2-54

2-82

3-14

3-44

Die Kronenbreiten von Futtermauern, das sind solche, welche vor gewachsenem Boden aufgeführt werden, werden um = 0-146-j-O'OSh — worin h die sichtbare Mauerhöhe in m bezeichnet — geringer bemessen.

Durch Austrocknen schwindet das Mauerwerk um zirka ¹/2oo bis ’/iso der Höhe.

Zulässige Belastung und Gewicht der verschiedenen Baumateriahen und Mauerwerksgattungen, siehe die später folgenden, diesfälligen Normen des Österr. Ingenieur- und Architektenvereines.

Allgemeine Angaben über Gewölbe und Widerlagsstärken.

Bezeichnet d die Gewölbsstärke am Schlußstein und 1 die Spannweite des Gewölbes, so ist bei Anwendungvon Ziegelsteinen für kreisförmige Gewölbe:

die im Scheitel horizontal abgeglichen sind d = ¹/₄₈ 1 ; die bis zur halben Höhe hintermauert und im Rücken parallel der Laibung abgeglichen sind d = ¹/ae 1 ; die bis zur halben Höhe hintermauert und von hier bis zum Scheitel verjüngt abgeglichen sind d = ¹/₄₈ 1, am Widerlager d —-¹/₃₂ 1. Werden Bruchsteine angewendet, so sind die durch vorstehende Formeln gewonnenen Resultate um J/₃ zu erhöhen.

d = 0-314 + V₂4 1 d = 0-157 -h V48 1 d = 0-078 + V₉« 1

Bei Anwendung von Quadersteinen ist, bei der Voraussetzung, daß das Gewölbe am Widerlager doppelt so stark ist, als am Schlußstein: für starke Brückengewölbe •

„ mittelstarke Gewölbe „ unbelastete ,,

Die Widerlagsstärken können ungefähr angenommen werden: für Kreisbögen = ¹/₅ 1;

„ überhöhte und Spitzbogen = Vs—Ve lj

., flache Bögen, deren Pfeilhöhe mindestens ¹/₄ 1 beträgt — ¹/₄—²/₉ 1 ;

V₈l „    = ²/₇—V₄1;

n    51 ^    55    55    55

„ scheitrechte Bögen ■= ¹/₃ —¹/₄ 1.

Aus folgender Tabelle können die Gewölbsdimensionen für halbkreisförmige Gewölbe aus lagerhaften Bruchsteinen und Ziegeln für verschiedene Überschüttungshöhen entnommen werden. Hierin bedeutet s die Gewölbstärke am Scheitel und w die Widerlagerstärke am Kämpfer, beide in Meter.

Überschüttungshöhe in m

Lichtweite in m

10

s I w || s I w

bis 2

2—4

4-8

8—12

12—16

16—20

co g g g g o

t~H tH t—* tH t-H tH

Q O 03 ^ O CD iO iO »0 »O

ô ô ô ô ô ô 000000

05 05 05 05 05 05

ô ô ô ô ô ô

tO iO »O iO lO ^ ^ ^ ^ ^ ^ ô ô ô ô ô ô

0-53 1-16 0-56 1-18 0-59 1-22 0-63 1-2(5 0-66 1-28 0-68 1-30

OO CD 03 CD 05 iO CD CD l> t> l>-

6M6Ó6

CD th O 05 ZD 03 CD I> GO GO 05 O

ÓŻÓÓÓH

05 03 GO 03 t> O 03 CO CO T* lO

1-54

1-59

1-69

1-78

1-84

1-90

Ql OJ 35 Tÿ 00 03 O -QJ Cp ^0 Q tH T—* tH tH OSI^OMIMO l> M OH Ç) CO hh th gq <fd gq pq „ ^ rH iO I> I> ^

I> GO C5 O tH 03 O O Ô tH v—<

lO O L" 05 (M ^

O th cp o t> ÔJ <?q di 63 <?q (?ci

Zur Bestimmung der Höbe der Nachmauerung gilt als Regel, daß diese noch über die Brechungsfuge sich erstrecken soll. Diese ist durch Konstruktion zu erhalten, wenn man am Anlaufe und am Schluß des Innenbogens die Tangenten und vom Schnittpunkte beider Tangenten die Normale an den Bogen zieht. Diese Normale gibt die Brechungsfuge. Ihr Schnitt mit dem Außenbogen muß noch innerhalb der Nachmauerung liegen.

Für Betongewölbe, welche aus Portlandstampfbeton im Mischungsverhältnisse von 3 Volumen Flußschotter auf 2 Volumen Wassersand auf 1 Volumen Portlandzement hergestellt werden, ergibt sich die Formel für die Konstruktionsstärken gleichmäßig belasteter Betonbögen mit Kämpfergelenken nach Fr. Engesser mit

PI

h² , h\

8fbh • V

53*

wobei k = Beanspruchung des Materiales per Flächeneinheit.

P = totale, über die ganze Länge gleichmäßig verteilte Belastung.

inklusive Eigengewicht,

1 = Spannweite der Bogenmittellinie, f = Pfeilhöhe b = Breite des Bogens,

h = konstante Konstruktionsstärke des Bogens und daraus abgeleitet die Tabelle über die theoretischen Konstruktionsstärken, gleichmäßig und ruhig belasteter Betonbögen am Schluß (Scheitel) und mit ausgefüllten Kämpfergelenken :

Spannweite = 1 in m

P in kg per 1 m²

1-0

1-2

1-4

1-6    1-8    2-0    2-5    3-0    3-5    4-0

Konstruktionsstärke h in cm für f = Vio 1 nnd k = 9 kg per 1 cm²

600

850

1100

1850

1600

05 cp Cp GO ô -Ai th <jq bo

COCpbOpi-M-A ob ob 05 b*-

cp Ci ip Ol P H H ^1 CO

cb -b cb ob cb

bi- ci cb rfL -ô

05 c- co co ^ b-i ô] cb ib

Cp T* lQ I> tH

cńi cb 4)h ö-

oc qs q» to cb cb A ó ob

cp Qp qs 03 cb ô cb -b th

Bei der praktischen Ausführung von Stampfbetongewölben empfiehlt es sich, die Schlußstärke nicht unter 10 cm zu halten und die Widerlagswinkel voll auszufüllen. Bei Monier- oder Melan-Betonierung (mit Draht- oder Eiseneinlagen) genügt jedoch die in obiger Tabelle berechnete Stärke vollkommen.

Den im Hochbau gewöhnlich vorkommenden Gurten in Umfangsoder Mittelmauern gibt man bei 3—4 Stock hohen Gebäuden folgende Scheitelstärken : bei der Spannweite

gedrückt bis Vs Pfeilhöhe

halbkreisförmig

bis    2    m    1 Stein (30 cm)

über    2    „    3    „    1%    Steine

«    3    „    6    „    2    „

»    6    ,    8    „    2 Va    „

Für größere Spannweiten gibt man dem Bogen eine Scheitelstärke von Vis bis Vi2 der Spannweite. Scheitrechte Bögen haben für die Fugenstellung einen Zentriwinkel von 60°; die Tiefe aller Bögen soll mindestens O06 der Spannweite betragen.

Die Widerlager erhalten erfahrungsgemäß: bei Halbkreisbögen ¹/₄ der Spannweite,

„ überhöhten oder Spitzbögen ll-—Vs der Spannweite,

„ gedrückten Bögen bis ¹/₈ Pfeilhöhe, ¹/₄—¹/s der Spannweite und „ scheitrechten Bögen ²/₃ der Spannweite.

Belastete Widerlager können in der Stärke eine angemessene Einschränkung erfahren ; Widerlager von mehr als 3 m Höhe sind um zirka Vs der Widerlagerhöhe zu verstärken.

überhöht

1 Stein

1V2 Stein (45 cm) l¹/₂ bis 2 Steine

l¹/*    Steine    2    „    2¹/,    „

l¹/. Ws 2    „    2 Va    „    3

Tonnengewölbe, welche nur den Fußboden eines oberen Geschosses zu tragen haben, erhalten bis zu 4⁻5 m Spannweite ¹/s Stein, bei größerer Spannweite 1 Stein Scheitelstärke; das Gewölbe muß dann entweder nach den Widerlagern hin verstärkt werden oder es werden in 2—2-5 m Abstand voneinander Verstärkungsrippen eingelegt. Die Widerlagsstärke ist für Spitzbogen 014—0-16 1; für Halbkreisbogen 016—018 1; für Flachbogen mit ¹/i—¹/s Pfeil 02—033 1. Bei Widerlagern mit mehr als 2¹/»—3 m Höhe werden die obigen Stärken um Vs—¹/a der Widerlagshöhe vergrößert, falls die Widerlager wenig belastet sind.

Kreuzgewölbe. Bis 6 m Spannweite erhalten die Kappen V₂ Stein, die Grate 1 Stein Stärke. Bis 9 m Spannweite die Kappen im Scheitel ¹/₂ Stein, am Kämpfer 1 Stein; die Grate im Scheitel 1 Stein, am Kämpfer 1¹/₂ Stein. Bis 18 m Spannweite die Kappen im Scheitel 1 Stein, am Kämpfer 1 Stein Stärke. Gewöhnlich läßt man die Kappen um ¹/₂₀—¹/₃₀ ihrer Länge ansteigen. Widerlagsstärke für halbkreisförmige Kreuzgewölbe ¹li—¹/₆, für spitzbogige ¹/₆—V- der diagonalen Länge. Bei mehr als 3 m hohen Widerlagern wird die Stärke um ¹/'io—Vs der Widerlagshöhe vermehrt.

Böhmische Kappengewölbe (Platzel) erhalten bis 5 m Spannweite eine Gewölbestärke von x/₂ Stein, bei einer Pfeilhöhe = ¹/₁₀ der diagonalen Länge. Widerlagsstärke = V<—Vs der Spannweite.

Gewölbe zwischen Traversen werden entweder aus gewöhnlichen Mauerziegeln in Ringscharen oder aus besonderen Formziegeln (Schneider, Hönel u. s. w.) ausgeführt. Übliche Dimensionen : Spannweite 1-5—2 m, Stärke ¹/₂ Stein, Pfeil 15 cm. Formziegelgewölbe können schwächer und flacher ausgeführt sein. Gute Verbindung der Traversen untereinander durch Schließen ist für die Güte der Konstruktion erforderlich.

Allgemeine Angaben über Holzkonstruktionen.

Bezeichnet P die über einen Balken gleichmäßig verteilte Belastung, 1 die freie Länge, b die Breite, h die Höhe des Balkens, S die zulässige Belastung per Flächeneinheit, so ist bh²

PI

6    8S’

geschrieben)

; S = 80 kg per qcm (in Wien für Decken mit 70 kg vor-

b : h = 5 : 7 ; h = 0*2öt'Pl.

0⁻75—0⁻9 m . . . 1-0 „

• • • 1-2 „

Mitte bei großen

gewöhnlichen

geringen

Bei Decken mache man die Entfernung der Balken von Mitte zu Belastungen höchstens

Doch ist die Tramentfernung auch von den Brettstärken der Einschalungen abhängig. (Siehe I. Abteilung, „Zimmermannsarbeiten“.)

Unter gewöhnlicher Belastung wird die von Wohnräumen mit 250 kg/qm verstanden.

Zur Versteifung der Tramkonstruktionen wende man Kreuzverstrebungen, zur Verankerung bei jedem 3. oder 4. Balken eiserne 50 mm breite und 8 bis 15 mm starke Schlagschließen an, welch letztere in einer Entfernung von 0‘5 m vom Tramende eingeschlagen und mittels Eisenschuber vom Mauerwerk festgehalten werden. Versteifungen sollen unbedingt bei solchen Tramböden angewendet werden, wo das Verhältnis der Trambreite zur Tramhöhe unter 3 : 10 herabsinkt.

Unterzüge werden bei gewöhnlicher Belastung in Entfernungen von 3 bis 5 m angebracht und ³⁰/l4 cm stark angeordnet.

Verzahnte Tragröste sollen ¹/₁₂ bis ¹/₁₅ der Spannweite zur Höhe. ¹/₆₀ der Spannweite zur Sprengung und die Zähne ¹j₈ bis ¹/₁₀ der Balkenhöhe erhalten. Die Zähne werden gewöhnlich 1 m lang gemacht und die Stirnflächen derselben glatt gehobelt, wohl auch Bleiplatten oder Eichendübel eingeschoben.

Allgemeine Angaben über Dächer.

Für die Wahl der Dachkonstruktion ist, nebst dem geforderten Grade an Feuersicherheit, in erster Linie die gegebene Hausbreite maßgebend. Bei 15 m Hausbreite dürften hölzerne Dachkonstruktionen stets billiger, über 20 m Hausbreite aber Eisenkonstruktionen in der Begel rationeller sein.

Zwischen 15 und 20 m Hausbreite werden für die Wahl der Dachkonstruktion alle sonstigen Umstände zu erwägen sein, doch sei bemerkt, daß aus Holz und Eisen kombinierte Dachkonstruktionen am wenigsten zu empfehlen sind, weil diese, bei dem verschiedenen Verhalten der beiden Materialien, keine lange Dauer besitzen und dabei unwesentlich billiger sind als rationell konstruierte, eiserne Dachträger.

Sind hölzerne Dachstühle feuersicher eingedeckt und von der Decke des obersten Geschosses vollkommen isoliert, dann besitzen sie auch einen genügenden Grad an Feuersicherheit.

Auf die Wahl des Deckmateriales sind von Einfluß : die Widmung und Situation des Gebäudes, die Art der Dachbodenbenützung; die Gattung der Dachkonstruktion, der geforderte Grad an Feuersicherheit, die Bestimmungen der Bauordnung und die lokale Übung.

Die üblichen Deckmaterialien sind:

1.    Stroh, Bohr, Schilf u. dgl., sehr feuergefährlich und wären tunlichst von der Verwendung auszuschließen.

2.    Schindeleindeckung, einfach oder doppelt soll nur dort angewendet werden, wo der Mangel an Feuersicherheit keine Bolle spielt.

3.    Gewöhnliche Dachziegel, einfach oder doppelt auf horizontale Einlattung gelegt, haben ein großes Gewicht und fordern steile Dachflächen. Anzuwenden, wo sehr gutes Material zu relativ billigem Preise erhältlich, während andere Deckmaterialien schwer zu beschaffen oder für das örtliche Klima ungeeignet sind.

4.    Falzziegel, in vielen verschiedenen Formen erzeugt, naturfarbig oder mit Teer imprägniert, geben dichte Dachflächen und erfordern eine geringere Dachneigung als gewöhnliche Dachziegel.

5.    Schieferplatten, einfach oder doppelt auf Schalung oder Lattung angewendet, besitzen ein viel geringeres Eigengewicht wie Dachziegel und gestatten auch flachere Dachröschen.

Für Wohngebäude sehr gut geeignet und dort anzuwenden, wo ein gutes Material preiswürdig zu erhalten ist.

6.    Eternitschiefer (Patent Hatschek), aus Zement und Asbest unter großem Drucke erzeugt, sind nicht so spröde wie natürlicher Schiefer, daher beim Transporte weniger empfindlich.

7. Zinkblech und verzinktes Eisenblech haben ein geringeres Eigengewicht, gestatten sehr flache Dachröschen, sind aber in der Regel sehr teuer.

Auf Schalung oder Lattung, einfach oder doppelt gelegt, geben sie eine etwas leichtere Eindeckung als natürlicher Schiefer und bedürfen keiner Fugenverstreichung.

Wird besondere Staubdichte verlangt, dann pflegt man dem natürlichen oder Eternitschiefer auf Schalung eine Lage Dachpappe zu unterlegen.

Glatte Bleche legt man auf Schalung, Dachpfannen und Wellen-schiefer aus verzinktem Eisenblech auf Schalung oder Lattung.

Gepreßte Tafeln (Dachpfannen etc.) sind ein sehr gutes Eindeckungsmateriale, eignen sich jedoch nur für wenig durchbrochene Dachflächen, weil Maueranschlüsse, Ixen, Grate etc. viel Verschnitt und teuere Extrastücke erfordern.

8.    Wellblech ist wegen seiner Tragkraft mit Vorteil direkte auf eisernen Pfetten zu verwenden, wenn man die Pfetten nur in größeren Abständen anbringen kann; bombiert kann das Wellblech auch die Tragkonstruktion ersetzen.

9.    Dachpappe stets auf Schalung. Hat sehr geringes Eigengewicht, bedingt sehr flache Dächer und ist billig ; verlangt jedoch große Sorgfalt in der Instandhaltung.

10.    Holzzement gibt einen sehr dichten Abschluß für die Räumlichkeiten unterhalb und erfordert die geringste Instandhaltung. Eignet sich wegen seiner ganz flachen Dachrösche besonders dort, wo ein steiles Dach unzulässig oder unerwünscht ist. Der einzige Nachteil ist das ziemlich große Eigengewicht.

11.    Glasziegel, werden in Platten und in Form gewöhnlicher Dachziegel oder Falzziegel erzeugt und dienen, statt besonderer Oberlichtkonstruktionen, zur Erhellung einzelner Dachraumteile.

Perron- und Hallendächer werden mit Platten aus geblasenem Glase oder mit Platten aus glattem oder geripptem Guß- bezw. Rohglas eingedeckt. Besonders widerstandsfähig gegen Stoß ist das Simenssche Drahtglas.

Von den angeführten Eindeckungsmaterialien gelten die unter 3 bis 11 genannten als feuersicher.

Jeder der vorstehend beschriebenen Eindeckungsarten entspricht eine bestimmte Neigung der Dachflächen, die bei den folgenden Belastungsdaten angeführt ist und von der im allgemeinen nicht wesentlich abgegangen werden sollte.

Für die Berechnung der Dachkonstruktion kommen in Betracht :

a) Die Last der Eindeckung selbst, einschließlich Lattung bezw. Schalung und Leersparren; diese richtet sich nach dem Eigengewichte des Deckmateriales und nach der Neigung der Dachflächen und beträgt in Kilogrammen per 1 qm Horizontalprojektion und dem normalen NeigungsVerhältnisse der Dachflächen von:

.    75 kg

• . 100 „

•    40 „

1 : 1*25 bei einfacher Schindeleindeckung 1 : 1*25    „ doppelter    „

1:4    „ Dachpappeeindeckung . . .

1:4    „ Zink- oder Eisenblech, Dachpfannen u. dgl.

auf Schalung

120 kg 150 „ 70 „ 80 „ 100 „ 165 „ 26 „ 38 „ 25 „

1 : 1*25 bei einfacher Ziegeleindeckung.........

1 : 1*25    „ doppelter    „    .........

1 : 1-75    „ Falzziegeleindeckung ...........

„ einfacher Schiefereindeckung........

„ doppelter    „    ........

„ Holzzementeindeckung .... ■......

Glasdach samt Eisensprossen bei 6 mm Glasstärke

„ 8 „

1 : 2 1 : 2 1 : 20 1 : 2,

1 •' 2, „ „ „ Wellblech auf Winkeleisenpfetten

Bei anderer Neigung der Dachflächen ist das Gewicht im Verhältnisse der Sparrenlänge annähernd zu erhöhen bezw. zu vermindern. b) Das Gewicht der Tragkonstruktion, also abzüglich der Leersparren. Dasselbe kann bei Dächern bis zu 15 m Hausbreite für Holzkonstruktionen mit 20—30 kg, für Eisenkonstruktionen mit 10—20 kg per 1 qm Horizontalprojektion angenommen werden, ist jedoch bei größeren Hausbreiten approximativ zu ermitteln. d) Als fremde Lasten kommt die Schneelast und der Winddruck in Betracht.

Frisch gefallener Schnee wiegt etwa 125 kg perlkbm; für eine Maximalhöhe des Schnees von 0’60 m beträgt daher das Gewicht 75 kg per 1 qm Horizontalprojektion.

Der Winddruck kann in der Hegel mit 120 kg per 1 qm einer Fläche senkrecht zur Windrichtung angenommen werden; bei einzeln stehenden, dem Windanprall besonders ausgesetzten Bauten ist jedoch ein Druck von 150 kg per 1 qm als maßgebend zu betrachten.

Der Winddruck wird wie folgt bestimmt:

Ist v die Geschwindigkeit des Windes (gemessen in Meter per Sekunde), y das Gewicht der Luft in Kilogrammen per 1 kbm, g die Beschleunigung der Schwerkraft und C ein durch Versuche ermittelter Koeffizient, so ist der gegen eine Fläche F normal wirkende Winddruck

W =- C 7 F 2?

Hiebei sind Ç = H86, y = L292 und g = 9*81 zu setzen, so daß man nach Einführung dieser Werte den Normaldruck des Windes W = 0-1225 F v² erhält.

Wirkt jedoch der Wind gegen die Fläche F nicht normal, sondern unter dem Winkel ß, so beträgt die Normalkomponente der Windgeschwindigkeit vn = v sin 3 und daher die Normalkomponente des Winddruckes gegen die Fläche F:

Wn = 0-1225 F v² sin² ß.

Die andere Komponente Wt wirkt nach der Richtung der Rösche und dieser müssen die Befestigungsmittel der Eindeckung Widerstand leisten.

Die Größe des Winkels ß ist dadurch bestimmt, daß die ungünstigste Windrichtung unter einem Winkel von 10° gegen den Horizont vorausgesetzt wird, wonach sich ß = a -f-10°, demnach also Wn = 0-1225 F v2 sin² (a -j- 10) ergibt, wobei a den Neigungswinkel des Daches bezeichnet. Die auf einen Sparren entfallende Dachfläche F erhält man aus

(= Hori-

der Sparrenentfernung e und der Sparrenlänge, welche —

zontalprojektion der Sparrenlänge) beträgt; daher ist F =

cos a

mithin der normale Winddruck für einen Sparren Wn = 0-1225

v² sin²

cos oc

(a 10). Auch dieser Druck ist über die ganze Dachfläche gleichmäßig verteilt; er wirkt jedoch nicht vertikal, sondern senkrecht zur Sparrenrichtung.

Die in unseren Gegenden vorkommenden stärksten Winde haben eine Geschwindigkeit v von 30 bis 35 m, weshalb für das Produkt 0-1225 v² die Werte 120 kg per 1 qm für normale Fälle und 150 kg per 1 qm für die bezeichneten Ausnahmsfälle angenommen sind.

Ein solcher Winddruck kann natürlich bloß eine Dachfläche treffen und wird nur dann für die Berechnung maßgebend sein, wenn nicht eine gleichzeitig mit demselben wirkende Schneelast berücksichtigt werden muß.

In diesem besonderen Falle wird die Berechnung getrennt für die auf das ganze Dach gleichmäßig verteilte, vertikal wirkende Eigenlast G und für den nur von einer Seite normal zur Dachfläche wirkenden Winddruck Wn durchgeführt; die Summe der aus beiden Belastungen sich ergebenden Beanspruchungen darf die zulässige Materialbeanspruchung nicht überschreiten.

Bei gleichzeitiger Wirkung von Winddruck und Schneelast wird der normale Winddruck Wn in zwei Komponenten V und H zerlegt. Um die Berechnung zu vereinfachen, denkt man sich den Winddruck auf beide Dachflächen gleichzeitig wirkend; dafür kann aber die Horizontalkomponente H vernachlässigt werden. Die Vertikalkomponente V erhält man durch V = Wn cos cc = 120 d e sin² (a -(- 10) oder per 1 qm Horizontalprojektion (d. i. für die Einheit der Fläche d e) mit 120 sin2 (a + 10) und zu dieser einen aliquoten Teil der Schneelast addiert, ergibt den Gesamtwert für „Schnee- und Winddruck“.

Wird mit dem Winddruck eine gleichzeitig wirkende Schneelast in die Rechnung eingeführt, dann ist gestattet, den maximalen Schneedruck per 75 kg per 1 qm nur mit der Hälfte oder % in Rechnung zu stellen, weil ein so heftiger Wind den größten Teil des Schnees vom Dache fegt; keinesfalls aber darf der Gesamtdruck für Schnee und Wind kleiner als 75 kg perl qm Horizontalprojektion angenommen werden.

Zum Schnee- und Winddruck die jeweilig entfallende Eigenlast des Daches hinzugerechnet, ergibt die Gesamtlast per 1 qm Horizontalprojektion und diese kann im allgemeinen angenommen werden :

bei einfacher Schindeleindek-

kung, Dachneigung von . . 1 : P75 bis 1:1 mit 175 bis 225 kg bei doppelter Schindeleindek-

kung, Dachneigung von . .1:1-75 „ 1:1 bei einfacher Ziegeleindeckung,

Dachneigung von.....

bei doppelter Ziegeleindeckung,

Dachneigung von.....

bei einfacher Schiefer- oder Falzziegeleindeckung, Dachneigung von.......

1:1-5

1:1-5

1 :2-5

„ 1:1-5 „ 165 „ 200 „

„ 1:2-5 „ 115 „ 135 ....    „    95 „ 100 „

bei doppelter Schiefereindek-

kung, Dachneigung von . . 1 :2-5 bis 1:1-5 mit 210 bis 250 kg bei glatter Zink- oder Eisenblech-, Dachpfannen-, Dachpappe- u. dgl. Eindeckung,

Dachneigung von.....

bei Wellblecheindeckung auf

eisernen Pfetten.....

bei Holzzementeindeckung,

Dachneigung von.....

1:5

250 „

1:20 bis 1:30    „

Kommen bei Dächern in besonderen Fällen auch noch andere, nicht mittragende Konstruktionsteile zur Verwendung (wie z. B. eine innere Verschalung der Sparren und Kehlzangen mit Brettern oder Gipsdielen, am Bundtram aufgehängte Deckenkonstruktion u. dgl.), so sind dieselben bei der Gewichtermittlung in entsprechender Weise zu berücksichtigen.

Daten über das Gewicht und die zulässige Beanspruchung der Baumaterialien enthält das folgende Kapitel „Decken“.

Bei den hölzernen Dachkonstruktionen wird das Deckmaterial in der Regel von Sparren getragen. Um eine leichte Verlattung oder Verschalung verwenden zu können, darf die Entfernung zweier Sparren, je nach dem Gewichte der Eindeckung, nicht größer als 0⁻80—1-25 m sein.

Die Sparren werden teils durch Pfetten unterstützt, teils stemmen sie sich im Firste gegeneinander und sind daselbst bündig überblattet ; doch wird im letzteren Falle nur dann ein verläßlicher Stützpunkt geschaffen, wenn der Winkel zwischen den beiden Sparren nicht größer ist als 150°, das heißt, wenn die Dachflächen keine geringere Neigung als 1:3-75 haben.

Kehlbalken oder Kehlzangen sind selten eine verläßliche Stütze für die Dachsparren, weil der von beiden eingeschlossene Winkel zumeist größer als 150° sein wird. Sie dienen meist nur dazu, den First zu versteifen oder eine Schalung aufzunehmen.

Die Sparrenfüße wären stets auf Pfetten zu befestigen, die mit den Bundträmen verkämmt und, wo nur tunlich, zu untermauern sind.

Stiche und Wechsel sind nicht rationell, gewährleisten keine korrekte Lastübertragung und verursachen überdies auch größere Kosten.

Alle Konstruktionen sollen so ausgeführt sein, daß eine verläßliche Lastübertragung stattfindet und die Bundträme tunlichst nicht auf Biegung beansprucht werden.

Im Querschnitte werden die Bundträme und Stuhlsäulen aus konstruktiven Rücksichten und wegen der erforderlichen Verschneidungen stets stärker gehalten, als es die angreifenden Kräfte erfordern würden ; das gleiche gilt von den Dachsparren, die auf Biegung und in Richtung der Achse auf Druck beansprucht sind und durch die häufig vorkommenden Auswechslungen und auch sonst vielfache Schwächungen erfahren.

Für Wohngebäude, wo Auswechslungen häufig sind, wird sich ein Sparrenquerschnitt von 13/16 cm empfehlen; kleinere Dimensionen sollten nur bei großen, wenig durchbrochenen Dachflächen und leichtem Deckmateriale angewendet werden.

Ixen- und Gratsparren werden als Stützpunkte der Schiftsparren immer stärker gehalten werden müssen.

Überhaupt ist bei den Konstruktionshölzern die Einhaltung gewisser Minimaldimensionen sehr zu empfehlen und sind diese auch bei weniger belasteten Hauptgespärren anzuwenden.

Mauerbänke, Stuhlsäulen, Sprengriegel und Sprengbänder mit 16/16 cm, Bundträme mit 16/21 cm, Pfetten mit 16/18 cm, Zangenhölzer mit 8/16 cm, dann Sparren und Kopfbüge mit 10/16 cm Stärke werden bei Ziegeleindeckung für gewöhnliche Hauptgespärre, u. zw. ohne Rücksicht auf die Dachneigung, noch bei 10 m Hausbreite vollkommen entsprechen; über 10—14 m Hausbreite werden zunächst die Pfetten auf 16/21 cm, Sprengriegel und Sprengbänder auf 16/18 cm, dann Sparren und Kopfbüge auf 13/16 cm verstärkt werden müssen. Über 14—18 m Hausbreite wären Mauerbänke, Stuhlsäulen, Sprengriegel und Sprengbänder 18/18 cm, Bundträme 18/24 cm, Pfetten 18/21 cm, Zangen 10/16 cm, Sparren und Kopfbüge 13/18 cm stark zu halten und bei Hausbreiten über 18—22 m wären noch die Bundträme auf 18/26 cm, die Pfetten auf 18/24 cm, Sprengriegel und Sprengbänder auf 18/21 cm, Zangenhölzer auf 10/18 cm, dann Sparren und Kopfbüge auf 13/21 cm zu verstärken.

Die Entfernung der Hauptgespärre soll 4 m, im Maximum 5 m von Mitte zu Mitte betragen.

Bei leichterem Eindeckungsmateriale (Blech, Dachpappe u. dgl.) werden sich die vorangeführten Grenzen der Hausbreite nach aufwärts verschieben; bei Anwendung abnormer Konstruktionsteile (Verschalungen etc.), dann bei den Grat- und Ixengespärren werden hingegen die entsprechenden Verstärkungen eintreten müssen.

Zur Unterstützung der Leersparren dienen Pfetten, welche beim Doppelstuhl auf ¹/₃ bis zu ¹/₂ der Sparrenlänge, vom Firste aus gerechnet, angeordnet sind.

Die Pfetten liegen auf Stuhlsäulen und sind überdies gegen dieselben durch Kopfbüge abgestützt.

Die Stuhlsäulen sind gegeneinander durch einen Sprengriegel und gegen den Bundtram durch Sprengbänder abgespreizt; Sprengriegel und Bänder werden in der Stuhlsäule bezw. im Bundträme versatzt und verzapft.

Hiedurch ist der Bundtram fast gar nicht auf Biegung beansprucht, im Gegenteil kann auch sein Eigengewicht zum Teil von den Stuhlsäulen aufgenommen werden, weshalb diese mit dem Bundtram durch Klammern zu verbinden sind. Zur Erleichterung der Aufstellung des Dahlstuhles werden die Stuhlsäulen im Bundträme seicht eingezapft.

Bei Hängwerken, welche Lasten (wie unten aufgehängte Decken etc.) zu tragen haben, ist zu beachten, daß der Tram auf Entfernungen von höchstens 4 m aufgehängt werden muß ; bei doppelten Hängwerken soll die Länge des Trames in dem Verhältnisse wie 3:4:3 aufgehängt werden. Das Auflager des Trames soll 0'4 m betragen und vom Fuße der Streben wenigstens 0‘27 m Vorkopf gelassen werden. Die Ver-satzung soll ¹/₆ der Holzstärke betragen und wenn die Streben nicht . verbolzt oder durch eine Haube zusammengefaßt werden, so muß die Hängsäule einen 0 2—0 27 m hohen Kopf bekommen.

Tabelle der vorteilhaftesten Holzstärken für Dächer von 8 bis 24 m Spannweite und für doppelte Ziegeltaschen-eindeckung nach umstehenden Profilen berechnet.

Spannweite in m

Bezeichnung

8 I 10 I 12 I H I 16 I 18 I 20 I 22 I 24

Holz stärke in cm

a)    Bundtramen .

b)    Bundsparren.

c)    Kehlbalken u. Sprenger ....

d)    Leersparren .

e)    Pfetten......

/) Streben und

Bänder......

(?) Zugstangen.. b) Bolzen......

13X18

13X16

16X18

13X16

16X2l| 18X21 16X18 16X21

21X26

18X21

21X29

18X24

24X26

21X24

26X29

21X26

26X32

24X29

13X13

5X13

13X15

13X13

5X13

13X15

16X16

5X15

13X15

8X10

8X13

8X15

2'5

2-5

16X18 18X18 6X16    7X16

15X18 15X20

10X18 10X20

18X21

8X16

15X20

21X21

8X18

15X23

21X24

10X18

15X23

24X24

13X18

15X23

13X20

3'5

2-5

13X23

15X23

4'5

15X23

3-5

Vr

i/%

h..

hr

■/

Os

ir

i

Die Mauerbänke oder Kapphölzer mache man regelmäßig 16/18 cm stark, lege sie flach und nach Umständen für eine gleichförmige Verteilung der Belastung womöglich zwei nebeneinander.

Decken.

Neben den üblichen Tramdecken, Einschubdecken, Tramdecken zwischen eisernen Trägern und Ziegel- oder Betongewölben zwischen eisernen Trägern gab das Bedürfnis nach einer Bauweise, die nebst der Herstellung möglichst feuer- und schwammsicherer sowie schalldichter Decken bei geringer Konstruktionshöhe, auch die Schaffung ebener Deckenunterflächen gestattet, Veranlassung zur Ausführung von Konstruktionen, die unter den Namen „Massive horizontale Decken“ oder „Massive F lach decken“ bekannt sind und bei denen entweder gewöhnliche Mauerziegel, Formziegel oder Beton, mit oder ohne Eiseneinlagen verwendet und zwischen Eisenträgern eingebaut werden.

Massive Flachdecken bestehen in einer großen Zahl und sind zumeist patentrechtlich geschützt, weshalb jeweilig mit dem Patentinhaber das Einvernehmen gepflogen werden muß. Auch sollen derartige Decken nur durch verläßliche, mit der betreffenden Konstruktion ganz vertraute Arbeiter ausgeführt werden.

Bei Wahl der Deckenkonstruktion werden in jedem einzelnen Falle alle auf den betreffenden Bau einflußnehmenden örtlichen und sonstigen Verhältnisse einer gründlichen Würdigung unterzogen

werden müssen und wird für die anzuwendende Konstruktionstype nicht minder ein Kostenvergleich ausschlaggebend sein. Dabei soll jedoch nicht der finanzielle Standpunkt allein, sondern auch der Zweck und die beabsichtigte Dauer des Bauwerkes von maßgebendem Einflüsse sein.

Tramdecken mit eingemauerten Balkenköpfen wären stets tunlichst zu vermeiden.

Als Vor- und Nachteile der verschiedenen Deckenkonstruktionen wären zu erwähnen:

Tramdecken. Vorteil: Die geringen Kosten ; Nachteile: Bei größter Vorsicht ist nicht immer klagloses Holz erhältlich, besonders dort, wo das Holz aus dem Flachlande oder aus sumpfigen Gegenden bezogen werden muß oder wo viele Holzbauten momentan großen Holzbedarf erheischen. Die eingemauerten Tramköpfe können trotz aller Vorsichtsmaßregeln leicht verfaulen, während Tramkapseln oder Lufträume um die Tramköpfe die Mauern sehr schwächen. Die Tramdecken benötigen eine große Konstruktionshöhe, schwingen am stärksten und bieten nur geringe Feuersicherheit.

Einschubdecken haben eine geringere Konstruktionshöhe als Tramdecken (Differenz zirka 15 cm) und erfordern auch geringere Kosten.

Nachteile: Sie sind noch weniger feuersicher als Tramdecken, weil Träme und Fußboden voneinander nicht isoliert sind; die Balken sind teilweise vom Luftzutritt abgeschlossen und der zerstörenden Einwirkung der Beschüttung ausgesetzt.

Einschubdecken mit Schuttlage empfehlen sieli nur für Bauten von voraussichtlich kurzer Benützungsdauer.

Tramdecken zwischen eisernen Trägern. Vorteile: Die Tramköpfe sind nicht eingemauert, die eingelagerten Eisenträger schwächen und beeinflussen die Druckverteilung in der Mauer nicht ; die Konstruktionshöhe ist geringer und die Schwingungen schwächer als bei reinen Tramdecken.

Nachteile: Geringe Feuersicherheit ; die Kosten sind höher als bei reinen Tramdecken.

Ziegel- und Betongewö'lbe zwischen Eisenträgern. Vorteile: Sehr solid und dauerhaft, schwingen am schwächsten und sind am meisten feuersicher.

Nachteile: Ziemlich teuer, geben keine ebene Decke und erfordern bei größerer Trägerentfernung eine große Konstruktionshöhe.

Deckengewölbe in Zementeisenkonstruktion erlangen durch die Eisendraht- oder Fassoneiseneinlagen einen gewissen Grad von Elastizität und vertragen daher bedeutende einseitige Belastungen. Weil die Druckfestigkeit des Betons voll ausgenützt werden kann, erfordern sie auch eine geringe Stärke als gewöhnliche Betongewölbe.

Nachteile: Die beträchtlichen Kosten und daß zur Ausführung sehr geübte Arbeiter erforderlich sind.

Wellblechdecken, gerade oder bombierte. Vorteile: Durch das geringe Blechgewicht ist auch die Konstruktionslast und die Konstruktionshöhe geringer als bei Gewölben; die Decke ist dicht, trocken und einbruchsicher, bei verputzter Unterseite auch feuersicher.

Nachteile: Das Wellblech ist teuer und wenn die Decke nicht verputzt wird, tritt häufig Kondensation der Dämpfe (Schwitzen) ein.

Stukkaturblechdecke gestatten eine sehr geringe Konstruktionshöhe, das Blech ist sehr leicht und dabei ebenso einbruch-und feuersicher wie verputztes Wellblech; die eigentümliche Profil-

Gestaltung gestattet die direkte Anbringung des Putzes ohne weitere Vorkehrungen (Drahtnetze, Schalung, Verrohrung etc.) und kann darüber ein eventueller Betonfußboden direkte auf das Blech aufgetragen werden.

Nachteile: Das Stukkaturblech ist noch teuerer als Wellblech.

Massive horizontale Decken (massive Flachdecken) besitzen eine ebene Unterfläche, sind ebenso solid, dauerhaft, feuer- und schwammsicher, schwingen ebensowenig und gestatten in manchen Fällen geringere Konstruktionshöhen als Ziegelgewölbe zwischen Eisenträgern.

Nachteile: Sind teuer und die Kosten von den örtlichen Verhältnissen sehr abhängig, gestatten bei größerer Trägerentfernung und Trakttiefe nur unwesentlich geringere Konstruktionshöhen als Ziegelgewölbe zwischen eisernen Trägern und äußern diese gewölbeartig gestalteten Flachdecken Horizontalkräfte gegen ihre Widerlager, zu deren Aufhebung reichliche Schließenanordnungen nötig sind.

Kostenverhältnis der verschiedenen Deckenarten in beiläufigen Mittelwerten ; die Kosten der reinen Tramdecke als Einheit angenommen: Tramdecke — 1, Einschubdecke = 085, Tramdecke zwischen eisernen Trägern = P31, Ziegelgewölbe zwischen eisernen Trägern = P59, Betongewölbe zwischen Eisenträgern = 1-64, gerades Wellblech oder Stukkaturblech zwischen Eisenträgern = 1 -82, bombiertes Wellblech zwischen Eisenträgern = P93, Flachdecken aus Zacken-, Falz-, Keil-, Wellenfalz-, armierten Hohlziegeln etc. = 1'60 bis P70 und Flachdecken aus Zementeisenkonstruktionen = P70 bis 1*78.

Anhaltspunkte für die Berechnung und Ausführung von Deckenkonstruktionen:

Alle hölzernen und eisernen Deckenträger sind bei jeder Art von Decken und ohne Unterschied des Stockwerkes als „beiderseits frei

Ql

zu be-

~8

aufliegend und voll belastet“, also nach dem Momente

rechnen, wobei Q die auf den Träger gleichförmig verteilte Gesamtlast in kg, 1 die Lichtweite (Stützweite, freie Länge) des Trägers in cm bedeutet.

Dasselbe gilt auch für Zementeisenplatten, Wellbleche und Stukkaturbleche, wenn diese horizontal verlegt sind.

Betoneisengewölbe und bombierte Wellbleche sind jedoch als Bogenträger für einseitige Belastung zu berechnen und weil hiebei die Voraussetzungen der Theorie für Bogenträgern mit Gelenken nicht ganz zutreffen, ist bei den bombierten Wellblechen die Gesamtbeanspruchung auf Druck im Maximum nur mit 750 kg per 1 qcm anzunehmen.

Ziegel- und Betongewölbe, die große Lasten aufzunehmen haben oder mit großen Spannweiten ausgeführt werden sollen, müssen nach der allgemeinen Gewölbetheorie berechnet werden.

Bei gewöhnlichen Ziegel- oder Betongewölben zwischen eisernen Trägern werden die Träger in Entfernungen von P20 bis 2'5 m gelegt; die Gewölbe erhalten mindestens Yio der Trägerdistanz als Pfeilhöhe und bei Ziegeln a/₂ Ziegellänge (15 cm) Stärke. Die Betongewölbe erhalten eine Scheitelstärke von 6 bis 8 cm, die gegen den Anlauf um 2 cm, also auf 8—10 cm vergrößert wird.

Haben Deckenträger auch Mauern aufzunehmen, so sollen sie nur durch das Mauerwerk eines Geschosses belastet werden und ist für die Berechnung das Gewicht des frisch ausgeführten Mauerwerkes, also bei gewöhnlichen und Hohlziegeln um 200 kg, bei Klinkern

Für ein sicheres Aufruhen der Mauer soll die Breite des Trägers der Mauerstärke nahezu gleich sein. Einzelne gewalzte I-Träger eignen sich daher nur für ¹/₂ Ziegel starke Mauern, bei größerer Mauerstärke sind 2—3 nebeneinander gelegte und durch Stemmschrauben verbundene I- oder J^-Träger oder genietete resp. Kastenträger wenden ; letztere insbesonders, wenn die Mauer 1¹/₂ Ziegel oder darüber stark ist.

zu ver-

Die Höhe dieser Mauerträger ist womöglich derart zu wählen, daß ihre Unterkante gleich hoch mit den übrigen Deckenträgern liegt und die Oberkante noch unter dem Fußboden bleibt.

Bei Decken mit Horizontalschub (Gewölben, bombierten Wellblech) sind nebeneinander liegende Mauertńtger nicht zu empfehlen und sollen stets einheitlich konstruierte Träger — eventuell mit 2 oder 3 Stegen — angewendet werden.

Die eisernen Träger erhalten in der Regel im Mauerwerke ein Auflager von 30 cm (Ziegellänge) und ruhen auf Auflagersteinen oder auf, in Portlandzementmörtel versetzten, 10—12 mm starken Schmiedeeisenplatten von solcher Größe, daß der Druck auf das Mauerwerk die per Flächeneinheit zulässige Grenze nicht überschreitet. Sollte jedoch für einen 30 cm tief eingreifenden Träger der Auflagerstein länger als 50 cm ausfallen, dann ist es vorteilhafter, den Träger 45 cm tief ein-greifen zu lassen, dem Auflagerquader dieselbe Breite und die dem Auflagerdrucke entsprechende Länge zu geben.

Bei Decken mit Unterzügen und Säulen wTäre für deren Berechnung und Konstruktion folgendes zu beachten:

Für die Berechnung der Unterzüge und deren Stützen sind die aufruhenden einzelnen Trägerlasten maßgebend.

Sind diese Lasten wegen ungleicher Entfernung oder ungleicher Belastung der Träger verschieden, so ist die Berechnung stets auf Grund dieser Emzellasten durchzuführen; hegen jedoch mehr als 4 gleich belastete Träger in gleichen Entfernungen auf einem Unterzuge, so ist es zur Vereinfachung der Rechnung zulässig, die Gesamtlast als auf die ganze Länge des Unterzuges gleichförmig verteilt anzunehmen.

Wenn die Träger auf Unterzügen liegen und über einen oder mehrere derselben kontinuierlich hinweggehen, ist zu berücksichtigen, daß in diesem Falle die Drücke auf die Unterzüge größer ausfallen als bei freier Auflagerung (Stützendrücke der kontinuierlichen Träger). Weil aber die Durchbiegung der Unterzüge Änderung der Stützenhöhen mit sich bringt, welche alle Berechnungsdaten des kontinuierlichen Trägers illusorisch machen, soll diese Auflagerungsart vermieden werden und ist stets anzustreben, alle Träger auf den Unterzügen zu stoßen und frei aufzulagern.

Die Verwendung von hölzernen Unterzügen ohne Verstärkungen wird naturgemäß nur bei geringen Stützweiten und kleinen Lasten zulässig sein.

Von den üblichen Verstärkungsarten hölzerner Unterzüge wären einfache und doppelte Hängwerke, dann Häng- und Sprengwerke, ferner armierte Träger — wegen der Unverläßlichkeit der Stützenhöhen auszuschließen.

Einfache oder doppelte Sprengwerke sind nur dann zulässig, wenn der von den Streben ausgeübte Seitenscbub von den Mauern ohne Gefahr für ihre Standfestigkeit ohne weiteres aufgenommen werden kann oder wenn zur Aufnahme des Seitenschubes vollkommen verläßlich wirkende Zugschließen angeordnet werden können.

Sobald eiserne Träger als Unterzüge aus irgend einem Grunde ausgeschlossen sind und der Raum nicht durch Säulen verstellt werden darf, werden korrekt konstruierte und ausgeführte Dübelträger noch am besten entsprechen.

Werden hölzerne Unterzüge durch Säulen gestützt, so sind stets Sattelhölzer anzuordnen, weil hiedurch die Tragkraft der Balken nennenswert erhöht wird und dieselben über den Stützen leichter und sicherer gestoßen werden können.

Damit sich die Säule nicht zu stark in den Sattel einpreßt, ist es bei großen Belastungen vorteilhaft, die Sättel aus Eichenholz zu erzeugen.

ir

Ist 1 die Achsendistanz zweier Säulen, so soll das Sattelholz um

beträgt.

über das Säulenmittel vorstehen, so daß seine ganze Länge

In diesem Falle, und wenn dabei das Sattelholz denselben Quer

Ql

schnitt erhält, wie der Unterzug, können beide nach dem Momente ——

berechnet werden, wobei Q die auf die ganze Säulendistanz gleichförmig verteilt gedachte Gesamtlast bedeutet.

Durch eine besonders feste Verschraubung oder durch eine Verdüblung des Sattelholzes mit dem Unterzug wird kein Vorteil erreicht. Zur Vermeidung von Unbestimmtheiten in der Lastübertragung ist es vorteilhafter, die Unterzüge über jeder Säule zu stoßen; hiedurch wird eine Überschreitung der rechnungsmäßigen Materialbeanspruchung verhindert, welche bei kontinuierlichen Trägern durch ganz geringe Änderung der Stützenhöhen hervorgerufen werden kann.

An dem freien Ende des Unterzuges hat ein einfaches Sattelholz keinen Zweck, ist daher wegzulassen ; doch muß die Stützweite der Endfelder um zirka 10% geringer gehalten werden als die Entfernung je zweier Mittelsäulen.

Sattelhölzer mit Kopfbügen können ungefähr dieselbe Gesamtlänge (= — der Säulenentfernung) erhalten ; sie länger zu machen

ist nicht vorteilhaft, weil sonst für die Büge und die Säule Knickgefahren eintreten.

Der Unterzug kann hiebei als beiderseits überhängender Träger berechnet werden, für welchen die theoretischen Schnittpunkte der Büge mit den Sattelhölzern als Stützpunkte fungieren.

Auch hier empfiehlt es sich, die Unterzüge über allen Säulen zu stoßen.

Bei den freien Enden des Unterzuges sind Sattelhölzer mit Kopfbügen dann zulässig, wenn der einseitige Schub des Buges auf die Säule respektive die Mauer nicht schädlich wirkt. In diesem Falle können die Endfelder die gleiche Stützweite wie die Mittelfelder erhalten.

Das Sattelholz erhält aus konstruktiven Gründen meist den Querschnitt des Unterzuges, obwohl es weit geringer beansprucht ist. Der über dem Kopfbuge vorstehende Sattelkopf muß auf Abscherung (parallel zu den Fasern) berechnet werden.

Die Kopfbüge sowie die Säulen sind auf Knickung zu berechnen ; bezüglich der letzteren gelten folgende Anhaltspunkte:

Ist h die ganze Höhe der Säule (in cm), b die kleinere Querschnittsdimension, so soll b mindestens = — sein.

worin k₂ = die zulässige Druckfestigkeit per 1 qcm (für

Ist weiters F der um die Zapfenlöcher u. s. w. verminderte volle, das ist also der Nettoquerschnitt und P die Axialkraft, so muß k₂ F

Ch² weiches Holz 60, für Eichenholz 70 kg), P = das Quadrat des Trägheits-

b²

radius = -jg- und C eine Materialkonstante — 0-0002 bedeuten ; es ist daher für Säulen aus weichem Holze :

60 X F

1 9 h²‘

1+ 0-0002 x-^-

Damit P aber tatsächlich als Axialkraft wirkt, muß die Konstruktion so durchgeführt sein, daß alle exzentrischen Kraftübertragungen ausgeschlossen sind.

Ein besonderes Augenmerk ist der soliden Befestigung des Säulenfußes zuzuwenden; die Eingrabung desselben ist nicht zulässig.

Steht die Säule auf einem Mauersockel, so muß derselbe derart dimensioniert sein, daß weder im Mauerwerk noch in der Fundamentsohle die zulässigen Drücke per Flächeneinheit überschritten werden.

Werden eiserne Träger als Unterzüge angeordnet, so kann man je nach der verlangten Tragkraft und den sonstigen konstruktiven Anforderungen entweder gewalzte oder genietete Träger verwenden.

Für Stützweiten über 10 m werden häufig Gitterträger ökonomischer sein, namentlich dann, wenn der Unterzug derart schwer belastet ist, daß Stehbleche von mehr als 800 mm Höhe verwendet werden müßten.

Solche Gitterträger erhalten ¹/₁₀—¹/₁₅ der Stützweite als theoretische Trägerhöhe und werden am besten mit parallelen Gurten und ein- oder zweifachem Fachwerke konstruiert.

Die Verbindung der eisernen Träger mit den Unterzügen kann in verschiedener Weise erfolgen:

a)    Am einfachsten ist es, die Träger auf die oberen Flanschen der Unterzüge aufzulegen; doch ist diese Konstruktion nur dann anwendbar, wenn der hi emit verbundene Nachteil, daß der ganze Unterzug unter der Decke in den Raum vorragt, nicht ins Gewicht fällt.

b)    Die eisernen Träger werden auf 20—25 cm lange Winkelstücke aufgelegt, welche an den Steg respektive an das Stehblech des Unterzuges angenietet sind.

c)    Die eisernen Träger erhalten an ihren Enden Anschlußwinkel, welche mit dem Stege respektive dem Stehbleche des Unterzuges vernietet oder verschraubt werden.

54

d) Für Träger, welche sehr große Lasten übertragen, können, bei genügender Höhe des Unterzuges, an das Stehblech desselben eigene Konsolen angenietet werden, welche das Auflager der Träger bilden.

Bei jeder Art der Endbefestigung muß jedoch die Übertragung der Vertikallast derart erfolgen, daß die zulässigen Beanspruchungen auf Druck, Abscherung oder Leibungsspannung nirgends überschritten werden.

In Decken über sehr feuergefährlichen Räumen müssen alle Träger und Unterzüge gegen den direkten Anprall der Flammen durch eine Ummantelung (eigens gebrannte Formstücke oder Verputz auf Rohr respektive Drahtgeflecht, Gipsdielen u. dgl.) geschützt werden.

Bei Gewölben zwischen Eisenträgern sind weiters zum Schutze der Unterzüge an denselben Schildkappen anzuwölben und ist die Konstruktion derart durchzuführen, daß die Unterkanten der Unterzüge unter jenen der Träger möglichst wenig vorragen.

Wenn hiebei die Träger auf den unteren Flanschen respektive den unteren Gurtwinkeln der Unterzüge aufliegen, so ist stets noch die sub c angegebene Verbindung mittels Anschlußwinkel anzuwenden.

Bezüglich Auflagerung der eisernen Unterzüge auf den Mauern (Tiefe des Eingreifens, Verteilung des Auflagerdruckes etc.) gelten die bei den Mauerträgern gegebenen Daten.

Werden die Unterzüge durch gußeiserne Säulen gestützt, so muß die Konstruktion derart durchgeführt sein, daß die Lastübertragung möglichst zentrisch erfolgt.

In diesem Falle gilt zur Berechnung der Tragkraft P die Formel: k,F

P<

=-5-; hierin bedeuten

i + c^

k₂ die zulässige Druckfestigkeit für liegend gegossene Säulen = 600 kg per qcm;

F den Querschnitt, u. zw. ist F = ~ (D² — d²), wenn der äußere

Durchmesser mit D, der innere mit d bezeichnet wird;

C eine Materialkonstante für liegend gegossene Säulen = O'OOOS ; h die ganze Höhe der Säule in cm;

i² das Quadrat des Trägheitsradius i² ==    (D² -f- d²).

Die Anwendung dieser Formel ist jedoch an die Voraussetzungen geknüpft, daß:

1. D

c , damit bei der durch Axialkräfte hervorgerufenen Knickung keine Zugspannungen eintreten;

2.    die Fleischstärke ô ^ —r-, aber mindestens o = 15 mm sei, weil sich

bei liegendem Gusse stets Differenzen in der Fleischstärke ergeben;

3.    bei etwa vorhandenen Kannelierungen der Querschnitt F dementsprechend verringert wird;

4.    der Säulenkopf und der Fuß derart verbreitert sind, daß die Auflagerung oben und unten mit einer genügend großen Fläche erfolgt.

Der Säulenfuß ist auf eine gußeiserne Unterlagsplatte zu stellen, welche vor dem Versetzen der Säule in ein Zementmörtelbett genau

horizontal verlegt wird; nm Verschiebungen zu verhindern, erhält die Unterlagsplatte eine in das Mauerwerk eingreifende Rippe oder sie wird durch Steinschrauben fixiert.

Ist der Säulenkopf in seiner Lage nicht festgehalten und wirken dabei stärkere Seitenkräfte auf die Säule, so sind zur Befestigung der Fußplatte Fundamentschrauben anzuwenden.

In diesem Falle ist in der früher zitierten Formel zur Berechnung der Tragkraft die Materialkonstante C mit 4 X 0-0003 = 0-0012 einzusetzen.

Diese Unterlagsplatte soll auch einen zylindrischen Ansatz haben, welcher entweder in den hoblen Säulenfuß eingreift oder, was vorteilhafter ist, denselben hülsenartig umfaßt.

Zur Erhöhung der Stabilität kann im ersten Falle der Säulenfuß, im zweiten der zylindrische Ansatz der Platte Versteifungsrippen erhalten.

Bei hohen, stark belasteten Säulen kann sowohl der Säulenfuß als der vorerwähnte zylindrische Ansatz angegossene Flanschen bekommen, welche miteinander verschraubt werden, wobei jedoch zu beachten ist, daß sich die Flanschen am Umfange (dort wo die Schrauben hindurchgehen) nicht satt berühren sollen.

Der Säulenkopf erhält ein genügend breites Kapital, welches den Unterzügen eine, jede seitliche Verschiebung ausschließende Auflagerung bieten soll, wobei aber zur Vermeidung exzentrischer Lastübertragungen der durch Gußwarzen zu bildende eigentliche Auflagerpunkt des Trägers möglichst nahe an die Säulenachse zu bringen ist.

Sind die Unterzüge über den Säulenköpfen untereinander nicht schon durch eiserne Träger verbunden, so ist zur Verhinderung einer seitlichen Schwankung in jeder Deckenhöhe zwischen den Unterzügen eine steife Verbindung (I-Träger resp. 2 Winkeleisen od. dgl.) erforderlich.

Reicht die Säule durch mehrere Geschosse, so muß der Säulenschaft auf die ganze Höhe bis zum Mauersockel hindurchgehen, wobei er aber selbstverständlich innerhalb der Decke gestoßen wird. Dieser Stoß wird in ähnlicher Weise wie die Verbindung des Säulenfußes mit der Unterlagsplatte durchgeführt, indem die beiden Säulenteile hülsenartig übereinander geschoben werden und behufs Verschraubung Flan-schenangüsse erhalten.

Auch hier muß eine möglichst zentrale Lastübertragung angestrebt werden; falls dies durch entsprechende Konstruktion des Kopfes der unteren Säule nicht erreicht werden kann, ist es besser, innerhalb der Decke eigene Gußstücke einzuschalten, welche ein Durchschieben der Unterzüge gestatten und welche mit dem Schafte des oberen und des unteren Säulenteiles in feste Verbindung gebracht werden.

Die geringe Knickfestigkeit sowie die sonstigen Nachteile der liegend gegossenen Säulen, weiters ihre Unverläßlichkeit bei größeren Bränden (zahlreiche Sprünge, sogar totales Abschmelzen) lassen es ökonomisch und ratsam erscheinen, bei größeren Belastungen schmiedeeiserne Ständer zu verwenden, welche zum Schutze gegen den direkten Anprall der Flammen sowie auch des besseren Aussehens wegen eine verputzte Ummantelung (auf Rohr- oder Drahtgeflecht eventuell mit Gipsdielen) erhalten.

Überdies gestatten schmiedeeiserne Ständer — durch entsprechende Wahl der Kaliber ■— meist einfachere und bessere Verbindungen mit den Unterzügen und Absteifungen als gußeiserne Säulen.

54*

Abgesehen von den seltener konstruierten Rundsäulen aus Quadrant-und Sextanteisen sowie von den bisher in Österreich-Ungarn als Säulen noch nicht verwendeten patentgeschweißten Röhren sind vor allem Kombinationen aus X" resp. [^-Trägern mit Blechen und Winkeleisen oder aus den ersteren allein, dann aus Winkeleisen allein oder mit Blechen vernietet, zur Bildung von Ständern für jede verlangte Tragkraft geeignet und läßt sich die Querschnittsform stets dem Profil des Unterzuges sowie allen sonstigen Anforderungen entsprechend wählen.

Weil auf ein vollkommenes Passen der Stoßflächen nicht gerechnet werden kann, so soll die Verbindung des eigentlichen Ständers mit dem Säulenkopfe und mit dem gleichfalls aus Schweißeisen konstruierten und durch Versteifungsrippen verstärkten Säulenfuße sowie auch bei den Stößen innerhalb der Decken stets durch Vermittlung von senkrecht versetzten Knotenblechen resp. Laschen erfolgen, wobei die Druckkräfte durch die erforderliche Anzahl Nieten zu übertragen sind.

Bei zentrischer Belastung von schmiedeeisernen Ständern wird die Druckkraft P nach der Formel berechnet

k₂ Fn

h² ’

1 + C X—ji

wobei k₂ die zulässige Druckfestigkeit = 1000 kg per 1 qcm,

Fn den Nettoquerschnitt, d. h. den um die in einen Querschnitt fallenden Nietlöcher verringerten vollen Querschnitt in Quadratzentimetern,

C eine Materialkonstante für Schmiedeeisen = O'OOOl,

h die Höhe des Ständers in Zentimetern und

i² das Quadrat des kleinsten Trägheitsradius bedeutet:

dem kleinsten Trägheits

aus

i² wird als der Quotient i² ==

moment und dem Querschnitte gefunden, wobei man zur Erleichterung der Rechnung i² für den vollen Querschnitt ermitteln kann.

Sollen gußeiserne oder schmiedeeiserne Säulen in einer Mauer zur Aufnahme von Lasten angeordnet werden, so müssen sie ein solches Profil erhalten, daß der Verband mit dem Mauerwerk in einer, jede Verschiebung ausschließenden Weise erfolgen kann.

Werden die Lasten von gußeisernen oder schmiedeeisernen Säulen auf einzelne Mauerpfeiler übertragen, so ist zunächst unter die Säulenfußplatte eine Steinplatte von solcher Fläche anzuordnen, daß das darunter befindliche Ziegel- resp. Bruchsteinmauerwerk keine größeren als die in der Folge angegebenen Flächendrücke erleidet. Behufs möglichst gleichmäßiger Druckverteilung sollen solche Pfeiler wenn tunlich einen quadratischen Querschnitt erhalten.

Die Fundamente dieser Pfeiler müssen so weit verbreitert werden, daß die Fundamentsohlen nicht über ihre zulässige Tragfähigkeit belastet werden.

Ermittlung der Lasten:

Den in der I. Abteilung dieses Werkes auf Seite 200 und 201 ge-geDenen Daten über die zufällige oder Nutzlast wird beigefügt, daß für Magazine, Depots, Lager- und Arbeitsräume mit schweren Maschinen etc. die größte zufällige Last von Fall zu Fall zu bestimmen ist und dabei auf die Stoßwirkung besonders Rücksicht genommen werden muß.

Bei Einlagerungen kann man rechnen:

Für Getreide, 1 m hoch geschüttet .

„ Hülsenfrüchte, 1 m hoch geschüttet .... 800 „ „ Mehl, 1 m hoch geschüttet „    „    in Fässern .....

„    „    „ Säcken.............

„ Kochsalz in Stöcken (5—6 Stöcke übereinander) ................

„ lockeres Heu oder Stroh, 1 m hoch . .

„ gepreßtes Heu, 1 m hoch.......

„ Eis bei 1 m Höhe..........

730 kg per qm

. 500 „ • 420 „ 850 „

Über das Gewicht und die zulässige Beanspruchung der Baumaterialien, dann über das Eigengewicht verschiedener Deckenkonstruktionen geben die hier folgenden, vom „Österreichischen Ingenieur- und Architekt en verein“ aufgestellten Normen entsprechenden Aufschluß.

Eigengewichte der Baumaterialien (Mittelwerte).

A. Holz (lufttrocken).

Eigengewicht per 1 kbm

1.    Eichenholz .

2.    Buchenholz

3.    Lärchenholz

4.    Kiefernholz

5.    Tannenholz

6.    Fichtenholz

800 kg

750 „ 650 „ 600 „ 550 „ 500 „

B. Metalle.

1.    Scüweiß eisen . . .

2.    Flußeisen.....

3.    Roheisen (Gußeisen)

4.    Blei.......

5.    Kupfer......

6.    Zink.......

7800 „ 7850 „ 7300 „ 11400 „ 8900 „ 7200 „

C. Mauerwerk mit Mörtelputz.

trocken

feucht

1. Aus Handschlagziegeln mit Weißkalkmörtel . . .

„ Roman- od. Portland-

2- „

Zementmörtel

3.

4.

„ Maschinziegel mit Weißkalkmörtel.....

„ Roman- oder Portland-

n    n

Zementmörtel

5.    „ geschlemmten Ziegeln mit Weißkalkmörtel .

6.    „ nachgepreßten Pfeilerziegeln od. geschlemm

ten Ziegeln mit Portlandzementmörtel . . .

7.    „ Schattauer Klinkerziegeln mit Portland

zementmörtel ..............

1500    kg    1600    kg

trocken feucht

8.    Aus Dreilochziegeln mit Weißkalkmörtel .... 1350 kg 1450 kg

9.    „ Sechslochziegeln........• . . . . 1250 „    1350 „

10.    „    porösen    Vollziegeln mit Weißkalkmörtel . .    1200 „    1350 „

11.    „    „    Dreilochziegeln mit Weißkalkmörtel    1140 „    1290 „

Die vorstehenden Gewichte sind mit Ausnahme des Klinkermateriales durch Abwägen an Mauerwerk aus Wiener Ziegeln erhoben worden.

12.    Bruchsteinmauerwerk :

. 1900 kg . 2200 „

. 2500 .,

a)    leicht.....

b)    mittelschwer . .

c)    schwer.....

13.    Portlandzementbeton:

1800 „

a)    leichter Beton (Ziegel)

2500 „ 2100 „ 2500 „ 2000 „ 2600 „

b)    mittelschwerer Beton (Kalkstein und Sandstein) . . . 2200 „

c)    schwerer Beton (Granit) . . .

14. Sandsteinquader geringer Festigkeit

..    hoher

15. Kalksteinquader geringer ,,    hoher

2700 „

1400 „ 1400 „ 850 „ 750 „ 1520 „ 1700 ., 2100 „ 2040 „ 2200 „ 1250 „ 1000 „

16. Granit

D. Verschiedene Baustoffe.

1.    Mauerschutt...............

2.    Bausand.................

3.    Granulierte Hochofenschlacke........

4.    Steinkohlenasche.............

5.    Trockener Weißkalkmörtel.........

6.    „ Roman- und Portlandzementmörtel

7.    Gußaspbalt mit Rieselschotter.......

8.    Stampfasphalt..............

9.    Terrazzo .................

10.    Gips in Kombination mit Schlacke.....

11.    Gipsdielen................

12. Füllungsheton aus Zement und Schlacke:

a)    leicht..............

b)    schwer..............

13.    Glas ...........

17.    Korkstein........

18.    Xylolith.........

19.    Feinklinkerplatten.....

20.    Lehm..........

21.    Torfmull: a) lose geschüttet

b) gestampft    .    .

Nummer

Steingattung

Gewicht in kg per kbdm

Druckfestigkeit in kg per qcm -J- zum Lager

Mini- I Maximum I mum

Mittel

Mini- J Maximum I mum

Mit

tel**)

r-UN CC 'ł iO CO t> CO OS

05W03WgWU)MtOKiML'0KlK)Ki-‘H‘l-‘MKi-iv-‘MI-‘

Porphyr ......

Bacher Granit ....

Mauthausener Granit Schlesischer Granit Untersberger Marmor Karstmarmor . . . . F einkörniger    böhm.-

mähr. Granit . . . Wollersdorf er . . . . Schles. u. gal. Sandst.

St. Stefano.....

Häuslinger.....

Almaser......

Mannersdorfer .... Gr.-Höfleiner .... Gmündner Granit . . Karrara-Marmor . . . Schlesischer Marmor .

Grisignana.....

Wiener Sandstein . . Laaser Marmor . . . Hundsheimer ....

Kaiserstein.....

Sommereiner .... Sterzinger Marmor . .

Oszloper......

Lindabrunner .... Wöllersdorfer Kongl. .

Marzano......

Badner.......

Ternitzer Konglomerat Mühlendorfer .... Innsbrucker Konglom. Mähr.-Trübauer und Brüsauer Sandstein

Monoster......

Horicer Sandstein . . Salzburger Konglom. .

Goyszer .......

Zogelsdorfer.....

Kroisbacher.....

Margarethner .... Breitenbrunner . . . Stotzinger......

2-41

2-63

2-56

2-56

2-66

2-54

2-52

2-24

2-13

2-46

2-70

1-48

1-71

2-10

2-51

2-68

2-65

2-39

2-20

2-68

1-48

1-97

2-14

2-64

l-9a

2-31

2-39

2-24

2-26

2-20

1-96

2-23

1-64

2-00

1-78

2-02

1-89

1-77

1-74

1-46

1-56

1-59

2-60

2-53

2-69    2-66

1040

2-80

2-74

2-72

2-70

2-65

2-65

2-72

2-54

2-72

2-66

2-75

2-64

2-67

2-75

2-74

2-59

2-61

2-77

2-59

2-66

2-67

2-74

2-58

2-60

2-63

2-45

2-57

2-52

2-53

2-44

2-17

2-27

2-31

2-33

2-30

2-08

2-65

2-69

2-69

2-61

2-60

2-54

2-45

2-51

2-71

2-34

2-44

2-45

2-63

2-72

2-72

2-48

2-39

2-70

2-52

2-45

2-42

2-69

2-36

2-49

2-47

2-35

2-50

2-37

2-33

2-34

1-95

2-16

1-95

2-54

2-14

1-92

1-98    1-85

2-08

2-22

2-02

1-71

1-74

1-83

1400

2640

1300

2100

1700

1400

1100

1100

900

600

380

2300

2200

2200

2000

1600

2100

2000

1030    1300

1000

100

150

700

900

800

750

640

400

630

400

200

400

550

200

300

300

400

500

230

200

270

211

300

180

220

200

130

160

25

60

60

1000

1900

1600

1500

1300

1200

1200

1500

1500

1100

1400

1800

1400

850

900

900

750

850

700

800

900

660

614

550

640

580

350

300

280

360

350

200

1700

1600

1600

1500

1400

1300

1200

1200

1150

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

900

900

850

800

800

800

700

650

650

650

600

600

550

500

450

450

430

370

350

270

200

200

100

100

100

*) „Kesultate der Untersuchungen mit Bausteinen der österr.-ungar. Monarchie“, 1892, und „Frostversuche hiemit“, Wien 1895, Verlag 0. Gräser.

**) Diese Zahlen sind Mittelwerte aus allen abgeführten Versuchen.

Mittelwerte der Biegungsfestigkeiten, Gewichte und Abnützung von Bausteinen¹) der österr.-ungar. Monarchie

nach Baurat Prof. Aug. Hani sch.

Nummer

Fundort

Biegungsfestigkeit in kg per qcm

Gewicht in kg per kbdm

Abnützung per 200 Umdrehungen der Schleifscheibe bei 50 cm Radius parai lei zum Lager in Grammen

Granite.

ssssssssKsSügSsSSsssi sgg 311

œ «p o 5 § §

öl öl Öl Öl d] dl

(M O H H (M CO H H ri H T—i H

lo bS CO Cp DO [>P tp to bS INS bO CO bO bO bO U) bS bC bC bü bO

Eoggendorf bei Pulkau, Nied.-Österr. .

Skuć, Böhmen...........

Schwarzwasser, Schlesien.......

Krumau, Böhmen ..........

Nondorf bei Gmünd, Nied.-Österr. . . Haugschlag, Nied.-Österr.......

Kalksteine.

St. Stefano, Istrien.........

Laas, Tirol..............

Karrara, Italien............

Nabresina, Küstenland.........

Grisignana, Istrien ...........

Wollersdorf, Nied.-Österr........

Untersberg, Salzburg.........

Hundsheim, Nied.-Österr........

Kaisersteinbruch (Hausbruch), Ungarn . .

Eepentabor, Küstenland........

Kocholz, Nied.-Österr..........

Kaisersteinbruch (Buchtalbruch), Ungarn

Häusling, Nied.-Österr.........

Sommerein, Nied.-Österr.........

Chrzanów, Galizien..........

Mannersdorf, Nied.-Österr........

Kaisersteinbruch (Kapellenbruch), Ungarn Wollersdorf, Nied.-Österr. (Konglomerat) .

Baden, Nied.-Österr...........

Sterzing, Tirol . ...........

Lindabrunn, Nied.-Österr........

Sandsteine.

05 CO tO O 50 00

Sucha, Galizien...........

Ezeka, Schlesien..........

Parteznik bei Weichsel, Schlesien . . .

110

107

79

O'- 00 05

tu

öl di dt

O O TH

CO CO <N

Nummer

Fundort

Biegungsfestigkeit in kg por qcm

Gewicht in kg per kbdm

Abnützung per 200 Umdrehungen der Schleifscheibe hei 50 cm Badius parallel zum Lager in Grammen

31

32

33

34

35

36

37

38

Umgebung von Wien, u. zw. :

Altlengbach .............

Tullnerbach.............

Gablitz................

Klosterneuburg............

Rekawinkel..............

Preßbaum..............

Umgebung von Mähr.-Trübau, Mähren .

„    „ Horic, Böhmen.....

75

70

64

46

39

34

53

38

2-40

2-37

2-39

2-42

2-43

2-37

1-91

2-00

36

48

48

51

46

44

36

33

Mittelwerte der Biegungsfestigkeiten von Portlandzement-Stampfbeton.*)

Nr.

Im Mischungsverhältnis

BieguD gsfesti gkeit in kg per qcm

03 CO    I—I

von oOO kg Portlandzement zu 1 kbm Sand und Schotter (Volumenmischungsverhältnis 1:3) . von 450 kg Portlandzement zu 1 kbm Sand und Schotter (Yolumenmischungsverhältnis 1:3¹/.,). von 400 kg Portlandzement zu 1 kbm Sand und Schotter (Volumenmischungsverhältnis 1:4)    .

Zulässige Beanspruchungen der Baumaterialien.

A. Bei Eisen, Holz und Glas.

42—50

33—40

24—30

Nr.

Gegenstand

Zug I

Druck

I Biegung|

Schuh

in kg per 1 qcm

1    Schweiß- und Flußeisen . .    1000

2    Roheisen (Gußeisen) . .

200

1000**)

600

1000

250

800

200

_L

CO TP iQ ÎD I> CO

Eichenholz . . . Buchenholz . . Lärchenholz . . Kiefernholz . . . Tannenholz . . . Fichtenholz . . Glas: a) geblasen b) gegossen

o o o o o o

O O GO GO 00 00

tH tH

70

70

60

60

60

60

70

70

100

100

80

80

80

80

60

40

zur Faserrichtung

15

15

10

10

10

10

30

30

20

20

20

20

übersteigen.

*) Alter sechs Monate.

**) Die Nietlöcher sind zu bohren. Der Laibungsdruck darf 1600 kg per 1 qcm nicht

Für Brückenkonstruktionen in Holz und Eisen bestehen besondere

gesetzliche Vorschriften.

Es ist besonders Rücksicht zu nehmen:

1.    Auf die Zerknickung bei den auf Druck beanspruchten Teilen.

2.    Auf die besondere Art der Beanspruchungen bei exzentrischer

Belastung.

B. Bei einzelnen Werkstücken, steinernen Säulen und Pfeilern.

Druck in Kilogramm per Quadratzentimeter.

ir

Nr.

Steingattungen

1.    Gruppe.

Porphyr, Mauthausener, schlesischer u. Bacher Granit, Untersberger Marmor.......

2.    Gruppe.

Karstmarmor, feinkörniger, böhm.-mähr. Granit, Wollersdorf er, Karpathensandstein, St. Stefano, Häuslinger, Almaser, Mannersdorfer, Gr.-Höf-leiner, Gmündner Granit, Karrara-Marmor, Schlesischer Marmor...........

100

70

60

50 25

40

30

3.    Gruppe.

Grisignana, Wiener Sandstein, bester Oszloper, bester Lindabrunner, Laaser Marmor, Hunds-heimer Kaiserstein, Sommereiner......

4.    Gruppe.

Sterzinger-Marmor, Oszloper, Wollersdorf er Konglomerat, Lindabrunner, Marzano, Badener, Ternitzer Konglomerat, Mühlendorfer ....

5.    Gruppe.

Mähr.-Trübauer und Brüsauer Sandstein, Innsbrucker Konglomerat, Monoster, Horicer Sandstein, Salzburger Konglomerat, bester Mar-garethner, bester Zogelsdorfer, bester Krois-bacher, Goyszer.............

50

35

15

30

20

10

25

15

6. Gruppe.

Zogelsdorfer, Kroisbacher, Margarethner, Breitenbrunner, Stotzinger • ...........

Ad I. Einzelne würfelförmige und plattenförmige Steine. Die eingesetzten Zahlenwerte entsprechen einer zirka löfachen Sicherheit. „ II. a) Tragpfeiler und Säulen, deren kleinste Querschnittsdimension ¹/e—Vs der Höhe beträgt.

b)    Exponierte Werksteine, ferner Tragpfeiler und Säulen, deren kleinste Querschnittsdimension ¹/₈—¹/₁₂ der Höhe beträgt.

c)    Tragpfeiler und Säulen, deren kleinste Querschnittsdimension weniger als ¹/₁₂ der Höhe beträgt.

Diese Tabelle bezieht sich durchwegs auf Mittelwerte der Druckfestigkeit senkrecht zum Lager.

Für Steine, mit Ausnahme der 1. Gruppe (bester Gattung), die einer starken andauernden Durchnässung ausgesetzt sind, haben die vorstehenden Zahlen keine Geltung.

C. Bei Ziegel-, gemischtem Mauerwerk, Bruchstein-und Betonmauerwerk.

Druck in Kilogramm per Quadratzentimeter.

Nr.

Mauerwerksgattung

O CO C— GO

CO

tH

Ziegelmauerwerk mit Weißkalkmörtel.......

„    „ Roman-Zementmörtel . . . .

„    „ Portland-Zementmörtel . . .

Gemischtes Mauerwerk oder Bruchsteinmauerwerk

mit Weißkalkmörtel.............

Gemischtes Mauerwerk oder Bruchsteinmauerwerk

mit Roman-Zementmörtel..........

Gemischtes Mauerwerk oder Mauerwerk aus lagerhaftem Bruchstein mit Portland-Zementmörtel . Bruchsteinmauerwerk aus zugerichtetem festen

Stein mit Portland-Zementmörtel.......

Mauerwerk aus geschlemmten Ziegeln bester Sorte (sogen, doppeltgeschlemmte) oder Pfeilerziegel

mit Portland-Zementmörtel..........

Mauerwerk aus Klinkern mit Portland-Zementmörtel Betonmauerwerk aus Romanzement in Fundamenten im Mischungsverhältnisse von 250 kg zu 1 kbm Sand und Schotter (Volumen-Mischungsverhältnis 1 : 5). ..................

Betonmauerwerk aus Portlandzement bei Mauern nicht unter 45 cm stark:

a)    im Mischungsverhältnis von 500 kg zu 1 kbm

Sand und Schotter (Volumen-Mischungsverhältnis 1:3)...............

b)    im Mischungsverhältnis von 325 kg zu 1 kbm

Sand und Schotter (Volumen-Mischungsverhältnis 1:5)...............

c)    im Mischungsverhältnis von 225 kg zu 1 kbm

Sand und Schotter (Volumen-Mischungsverhältnis 1:8)...............

d)    im Mischungsverhältnis von 175 kg zu 1 kbm

Sand und Schotter (Volumen-Mischungsverhältnis 1 : 10)    ..............

lO o

l> tH

•o

CD

00 Cu

to M-O CO

CO

CO

lO

CO

oc

CD

a)    Mauern nicht unter 45 cm stark sowie Tragpfeiler, deren kleinste Querschnittsdimensionen mindestens ¹/₆ der Höhe beträgt.

b)    Mauern unter 45 cm stark sowie Tragpfeiler, deren kleinste Querschnittsdimension ¹/₆—7s der Höhe beträgt.

c)    Pfeiler mit mindestens 30 cm kleinster Abmessung, deren kleinste Querschnittsdimension 7s—V12 der Höhe beträgt.

D. Zulässige Beanspruchung bei Gewölben aus Ziegelmauerwerk, Beton und Hausteinen

(bis zu Spannweiten von 10 m).

Nummer

AI a u er werksgattung

Druck- J Zug-

Festigkeit

in kg per qcm

1—t <N CO

05 Gl

t>

CS

Ziegelgewölbe mit Weißkalkmörtel........

„    „    Roman-Zementmörtel    .    .    ..

„    „    Portland-Zementmörtel    .    .    . .

Gewölbe aus geschlemmten Ziegeln bester Sorte (sogenannte doppeltgeschlemmte) sowie aus Pfeilerziegel mit Portland-Zementmörtel.......

Gewölbe aus Klinkerziegel mit Portland-Zementmörtel ...................

Betongewölbe aus Portlandzement im Mischungsverhältnis von 500 kg zu 1 kbm Sand und Schotter

(Volumen-Mischungsverhältnis 1:3)......

Betongewölbe aus Portlandzement im Mischungsverhältnis von 325 kg zu 1 kbm Sand und Schotter

(Volumen-Mischungsverhältnis 1:5)......

Betongewölbe aus Portlandzement mit Eiseneinlagen (Monier, G. A. Wayss, Melan u. a. m.) im Mischungsverhältnis von 500 kg zu 1 kbm ungeworfenen Sand (Volumen-Mischungsverhältnis 1:3)    ...

Hausteingewölhe aus Steinen mit Ausschluß der Gruppe 5 und 6 der Tabelle B mit Portland-Zementmörtel ................

S^Gi

01 o

rH (M

00

CO

CO

CNI

CO

QO

Die vorstehenden Inanspruchnahmen haben nur bei einem Mörtel-Mischungsverhältnisse von 1 : 3, u. zw. bei den Posten 1, 2, 4 u. 5 der Tabelle C und den Posten 1 u. 2 der Tabelle D unter Verwendung von reinem, reschen, feinkörnigen Bausand, hingegen bei den Posten 3, 6, 7, 8 u. 9 der Tabelle C und den Posten 3, 4, 5 u. 9 der Tabelle D nur bei Verwendung von eben solchen Flußsande Geltung, und gelten bei Ziegelmauerwerk nur bei Anwendung von gutgebrannten Ziegeln bezw. Klinkern bester Qualität und bei Beton nur unter Verwendung von reinem, reschen Flußsande und einem erdfreien Schotter in der Maximalgröße von 4 cm.

*) Betonbalkenkonstruktionen nach System Wayss, Hennebique u. s. w. sind in der Post 8 nicht inbegriffen.

E. Zulässige Beanspruchung bei Stiegen.

Die zulässige Inanspruchnahme kann ein Fünftel der Biegungsfestigkeit erreichen.

Eigengewichte der Deckenkonstruktionen

(bis zu einer Zimmertiefe von 6 m).

Nummer

Gewicht in kg per qm

Konstruktionsart

mit I ohne

eisern. Trägern

CM CO

Gewöhnlicher Tramboden mit 10 cm Beschüttung samt Fußboden und Stukkaturung der Decke . .    -—

Gewöhnlicher Dippelboden mit 10 cm Beschüttung

sonst wie 1.................

Gewöhnlicher Dippelboden mit 10 cm Beschüttung, stukkaturter Decke und Fußboden aus liegendem

Ziegelpflaster oder Steinplattenbelag...... —

Tramboden zwischen eisern. Trägern, sonst wie Post 1    260

15 cm starke Gewölbe aus Mauerziegeln zwischen eisernen Trägern mit 8 cm Beschüttung am Gewölbescheitel, Verputz und Fußboden : a) bei einer Verlagsweite der Träger bis 1/40 m .    480

von 1-40 bis

250

340

tO 03 C3

o o

450

b) „

CS

CO

3 m..................

Gerade Gewölbedecken bis zu einer Verlagsweite der Träger von P50 m aus Ziegeln, einschließlich Beschüttung, Verputz und Fußboden:

System Schober, Konstruktionshöhe 35 cm . System Demski, Hönel, Ludwig, Schneider, Wehle r, Konstruktionshöhe 32 cm . . . Stampfbetongewölbe mit Verputz, 6 cm hoher Beschüttung im Scheitel und Holsfußboden : o) 7⁻5 cm stark, 11'5 cm Stich, mit einer Konstruktionshöhe von 30 cm.........

b) 8'5 cm stark, 20'5 cm Stich, mit einer Konstruktionshöhe von 40 cm.........

Stampfbetongewölbe mit Stampfbetonausgleichung und über dem Scheitel 6 cm starkem Betonfußboden :

a)    7⁻5 cm stark, 16‘5 cm Stich, mit einer Konstruktionshöhe von 30 cm.........

b)    8‘5 cm stark, 25⁻5 cm Stich, mit einer Konstruktionshöhe von 40 cm.........

550

570

450

370

430

460

550

520

530

420

350

410

440

530

Gewicht in kg per qm

Nummer

Konstruktionsart

mit J ohne

eisern. Trägem

9 Moniergewölbe :

a)    5 cm stark, 25 cm Stieb, mit einer Konstruk

tionshöbe von 40 cm, mit Verputz, Beschüttung 5 cm im Scheitel und Holzfußboden.....

b)    5 cm stark, 43 cm Stich, mit einer Konstruktionshöhe von 50 cm, mit 2 cm starkem Betonfußboden und Ausfüllung der Zwickel mit,

Schlackenbeton..............

10    Gerade Monierplatten mit Holzfußboden, Verputz

und Beschüttung, 5 cm starke Platten mit Ausbetonierung der Trägerflanschen . .    •    ....

11    Bombierte Wellblechdecken zwischen eisernen Trä

gern samt Fußboden und Beschüttung, jedoch

ohne Verputz :

a)    bis zu einer Trägerentfernung von 2 m bei einer im Scheitel 10 cm hohen Beschüttung .

b) bis zu einer Trägerentfernung von 3 m bei einer im Scheitel 6 cm hohen Beschüttung . .

NB. Für jedes Zentimeter höhere Beschüttung als oben angegeben ist, sind die Gewichte um je 14 kg zu vergrößern.

360    340

450

440

250

280

430

420

235

265

Für die Ausführung der Decken hätten folgende allgemeine Anhaltspunkte zu dienen:

Die Deckenträme werden in Entfernungen von 075 bis 1T0 m von Mitte zu Mitte verlegt und erhalten ein Mauerauflager von mindestens 15 cm. Bei großer Belastung ist zu empfehlen, in der Tramentfernung nahe der unteren Grenze zu bleiben.

Aus Gründen der Feuersicherheit soll der Fußboden durch eine mindestens 8 cm hohe Schuttschichte von der Sturzbodenschalung isoliert sein.

Die Stukkaturschalung nagelt man in der Regel direkt an die Deckenträme, wodurch Fehlträme erspart bleiben; letztere werden nur dort angewendet, wo die Bewegungen (Erschütterungen) des Fußbodens mit Sicherheit von dem unterhalb befindlichen Plafond abgehalten werden sollen (Tanzböden etc.).

Für die Beschüttung wähle man nur ganz trockenes, von organischen Stoffen freies Material (reinen Flußsand, erdfreien Grubensand, der auch mit etwas Lehm gemischt sein darf) ; ungerösteter Mauerschutt ist ganz auszuschließen. — Wo es lokale Verhältnisse gestatten, kann die Beschüttung samt der Sturzbodenschalung durch Gipsdielen, Spreutafeln u. dgl. ersetzt werden.

Werden die Deckenträme zwischen eiserne Träger verlegt, so kommen sie auf die untere Trägerflansche und flüchtig mit deren Unterfläche zu hegen; die Stukkaturschalung wird unter den Trägern durchgeführt. Trägerentfernung 2—4 m.

Bezüglich der Trägerauflagerung im Mauerwerke gilt das schon früher Gesagte; müssen jedoch die Eisenträger über Maueröffnungen (Tür-, Fensteröffnung etc.) gelegt werden, dann ist die Trägerlast stets durch kleinere Träger, die über dem Kamenatbogen hohl hegen müssen, auf das volle Mauerwerk (Fensterpfeiler) zu übertragen.

Für Tramauflagerungen sind möghchst breitflanschige Träger (I-Type 18a, 22a, 24a, 28a) zu wählen; bei schmalen Flanschen können für eine sichere Lagerung der Träme Hängeisen angewendet werden.

Bei Gewölben zwischen eisernen Trägern sollen, wegen solider Ausführung der Gewölbfüßel, die kleinen Träger bis einschließlich Type 16 nicht verwendet werden ; desgleichen wären auch Eisenbahnschienen nicht anzuwenden, da diese überdies im Verhältnisse zu ihrem Gewichte ein sehr geringes Tragvermögen besitzen.

Bei Gewölben zwischen eisernen Trägern können Mauern von 45 cm Stärke als gemeinschafthche Widerlager dienen, bei schwächeren Mauern wären zur Aufnahme der Deckengewölbe beiderseits I- oder ^-Träger zu legen.

Sind die das Endwiderlager bildenden Mauern nicht stark genug, dann sind neben sie Deckenträger von gleicher Stärke mit den Nachbarträgern zu legen und in den letzten 2—3 Deckenfeldern in je x/4 der Trägerlänge Kundeisenschraubenschließen mit überschobenen Stemmröhren anzubringen.

Bei Ausführung der Deckengewölbe ist darauf zu achten, daß jede seitliche Ausbiegung bei den Eisenträgern vermieden wird.

Wellbleche werden auf die Unterflansche der Träger oder direkt auf die Mauer gelegt. Soll an ihnen ein Deckenputz angebracht werden, so kann für selben ein engmaschiges Drahtnetz an kleine, 10 mm lange, 3 mm breite Zungen angehängt werden, die auf zirka 150 mm Distanz in die Wellentäler eingestanzt sind. Holzlatten für die Aufnahme einer Stukkaturschalung in bO—100 cm Entfernung in die Wellenberge gesteckt und mit dem Bleche durch Nägel oder Schrauben verbunden, sind nicht zu empfehlen, weil hiedurch die Feuersicherheit der Decke leidet und die Latten mit der Zeit locker werden.

Bei bombierten Wellblechen sind die Enden für eine sichere Auflagerung an Fassoneisen zu nieten oder sorgfältig auszumauern, damit nicht lokale Deformationen des Bleches eine Senkung des Bogenscheitels verursachen.

Zahlenbeispiele für Deckenberechnungen:

1. Tram decke eines Wohnraumes im unteren Geschosse, mit 10 cm hoher Beschüttung samt Bretterfußboden und Stukkaturung der Decke. Zimmertiefe oder Stützweite der Träme 1 = 5'50 ; Tramentfernung von Mitte zu Mitte = 0⁻90 m.

250 kg/qm

Eigengewicht der Decke........

Fremde oder Nutzlast für Wohnräume ebenfalls . . 250    „

2475 X 550

Zusammen . . 500 kg per qm Gesamtlast eines Balkens Q — 5⁻50 X 0⁻90 X 500 ■— 2475 kg. Biegungsmoment (1 in Zentimetern) = —

=    .    bh²

= 170156 kg/cm und dies muß <C als das Widerstandsmoment k—g-

sein. — k, zulässige Beanspruchung des Holzes auf Biegung — 80 kg,

bh²

b = Breite, b = Höhe des Balkens in Zentimetern und ^ - dessen Querschnittsmodul.

Angenommen b = 19 und h = 26 cm, ist

19 X 26 X 26

. bh²

k-er

= 80

= 171253

also > als 170156 und demnach entsprechend.

Die Materialbeanspruchung ist

170156

19 X 26 X 26

= rund 79'5 kg

per qcm.

2. Tramdecke zwischen eisernen Trägern unter der ad 1 gestellten Annahme; die Eisenträger auf 3 m Entfernung (Fensterschaftweite) verlegt:

a) Berechnung des Balkens:

1 = 3 m (Trägerentfernung), Balkenentfernung e

Eigengewicht der Decke ohne Eisenträger, per 1 qm 240 kg

...... • 250 „_

Zusammen . . 490 kg per 1 qm 1617 X 300

Fremde oder Nutzlast

Ql

Q = 3 X 110 X 490 == 1617 kg und

b h²    b h²

= 60638 kg cm = k für k = 80 ist = b    b

und dem entspricht der Balkenquerschnitt 14/19 cm; b) Berechnung des Eisenträgers:

1 = 5'50 m; e = 3 m

Eigengewicht der Decke samt Träger......

Fremde Last.................

5-50

-P = 1-10 m 5

60638

80

= 758

260 kg 250 „

Zusammen . . 510 kg per 1 qm

Ql

8415 X 550

Q = 5-50 X 3 X 510 = 8415 kg;

• 2 T

= 578531 kg/cm = k    k für Walzeisen = 1000 kg per 1 qcm :

2.T

J = Trägheitsmoment, - ^ - = Querschnittsmodul auf die Schwer-

2 J

achse I; demnach ist der erforderliche Querschnittsmodul —== — 578⁻53 und dem entspricht nach der folgenden Träger-

578531

1000

= 602-1 ist.

tabeile die I-Type 28, deren -

8415

—- = 4208 kg, somit

u

Auflagerdruck eines Trägers ~~ =

muß, bei Inanspruchnahme des Mauerwerkes mit 5 kg per 1 qcm, unter jedes Trägerende ein Quader oder eine Eisenplatte von 4208

■ — 842 qcm Fläche = 30 X 30 cm Seitenlange gelegt werden.

2 .1

578-53

= 289-27

An den Stirnwänden sind Träger mit —— = erforderlich; dem entspricht nach der Tabelle der Q-Träger Nr. 24.

3. Ziegelgewölbe zwischen eisernen Trägern; Annahme wie unter ad 1 und 2, die Entfernung der Träger auf 1‘50 m (halbe F ensterschaftweite).

Eigengewicht der Decke samt Träger Fremde Last ...........

550 kg 250 „

Zusammen . . 800 kg per qm

Gesamtlast eines Trägers Q. = 5-50 X 1‘50 X 800 = 6600 kg Q 1    6600 X 550

Biegungsmoment

O

2 J 453750

453750 kg/cm = k ;

453-75 und dem entspricht nach Tabelle die I-Type Nr. 24 a = 477⁻3, Gewicht per 1 m 46-2 kgj.

1000

Q 6600

3300, somit muß

Auflagerdruck des Trägers

ein Quader oder eine Eisenplatte von ' V " = 660 qcm Fläche —

= 30 X 22 cm Seitenlange untergelegt werden, damit das Ziegelmauerwerk nur mit 5 kg per 1 qcm belastet wird.

Wird jeder zweite Träger auf die Fenstermitte verlegt, dann muß der Ramenatbogen durch einen kleinen Träger entlastet werden,

deri

gewicht G = g 1' (g Trägergewicht per 1 m, F Trägerstützweite) zu tragen hat.

Q 6600

3300

3300 kg als Einzellast in der Mitte und sein Eigen-

Wird F = 1-40 m (Fensternischenweite) und g approximativ mit 20 kg angenommen, so ist g F = 20 X 1‘40 = 28 kg und

mithin

140

140

M = 3300 X -f- + 36 X = 116130 kg/cm = 1000 X }l , ^•=116-13 und dem entspricht X-Type Nr. 16^^- = 132-1 ; g = 19-6 kgj.

, „    ,    . Q . G 6600 , 28

Auflagerdruck — -j

2 — 1664 kg, es muß also jedes

55

Trägerende einen Auflagerstein oder Eisenplatte von

Fläche oder 20 X 17 cm Seitenlange erhalten.

Ist die Stirnmauer als End Widerlager zu schwach, so muß nach dem früher Gesagten entlang derselben ein Träger von gleichem Profil, also I-Type 24 a gelegt werden, und es sind auf je */₄ der Stützweite Schließen anzuordnen.

Pfeilhöhe der Gewölbe ¹/₁₀ ihrer Spannweite, somit der Horizontalschub H per 1 m Träger

333 qcm

eine Schließe H =

X 1 ‘50 X 800 kg und entfällt auf

-j— X jXl'5X 800 = -j-X

®io

10

10

somit muß das Schließeneisen

= gg x 6600 = 2062 kg

2-06 qcm Fläche haben und dem entspricht ein Rundeisen

2062

1000

von 17 mm Durchmesser (2-27 qcm).

4.    Betongewölbe zwischen eisernen Trägern.

Die Berechnung erfolgt wie bei den Ziegelgewölben zwischen Eisenträgern mit Einsetzung der bezüglichen Gewichts- und Belastungsdaten. Bei Betongewölben werden an die gemeinsamen Widerlager {^-Träger von halber Tragkraft des Mittelträgers gelegt.

5.    Gerade Wellblechdecke zwischen Eisenträgern, unten stukkaturt, oben mit einer Beschüttung von 12 cm verglichener Höhe nebst Bretterfußboden.

Trägerstützweite 6 m, Entfernung 1-50 m; zufällige Last für Geschäftsräume im Stockwerke = 450 kg per qm. a) Berechnung des Wellbleches:

16-5 kg 168-0 „

Fußbodenbrett 3 cm stark : 0‘03 X 550 =

Beschüttung: 0⁻12X 1400 =.....

Dazu die fremde Last mit

Wellblech und Stukkatur zusammen approximativ . . 35‘5 „ Zusammen Konstruktionslast per qm . . 220-0 kg

450-0 „

Ergibt die Gesamtlast . . q = 670-0 kg somit q L² (L = 1-50 m, Stützweite der Bleche in Metern eingesetzt) = 670 X 1‘50 X 1‘50 — 1507-5 und dem entspricht laut nachfolgender Tabelle das Profil 100 X 50 X 1 4er gewalzten Wellbleche (q L* = 1560, g= 13-20 kg per qm).

Sollen statt der Wellbleche Stukkaturbleche angewendet werden, so bleibt der Rechnungsvorgang derselbe und ist dann der ermittelte Wert für q La und somit das Blechprofil in der nachfolgenden Tabelle der Stukkaturbleche aufzusuchen. b) Berechnung des Eisenträgers:

Zum vorermittelten Konstruktionsgewichte wird noch das Trägergewicht hinzugeschlagen, der Rechnungsvorgang ist wie bei den Tramdecken und Gewölben zwischen eisernen Trägern.

6. Decke mit bombiertem Wellblech zwischen Eisenträgern :

Annahme: Trägerentfernung 3 m, Pfeilhöhe mit Via der Stütz-

3*0

weite der Bleche f = ^ = 0-25m, fremde Last wie ad 5 mit 450 kg/qm.

a) Berechnung des Wellbleches:

Eigengewicht der Decke ohne Träger laut Tabelle 265 kg/qm. Horizontalschub der Konstruktionslast per 1 m Träger-3    ?65 v 3

Hi =q:25 X -—ä--= 1192 oder rund 1200 kg.

Horizontalschuh für die einseitige fremde Last:

3    450X3

A 0-25 ^    8

= 1012-5 oder rund 1020 kg. 1020X 25 = 63?5 kg/cm_

H₂ =

f

Biegungsmoment : H₂ X —

Axialkraft Hx -f- H₂ = 1200 -f- 1020 — 2220 kg.

Die Wellblechtype 100X40X 1 der nachfolgenden Tabelle hat per Welle einen Querschnittsmodul von P44 kbcm, daher

per 1 m Länge

1000

X 1'44 — 14-4 khcm ; Flächeninhalt einer

Welle (mit Rücksicht auf die Nietschwächungen), wenn 0 die Blechstärke, b die Wellenbreite und t die Wellentiefe bedeutet:

100

K^+2t)=o'¹ (5+⁸⁾⁼

1*3 qcm, also per 1 m Länge

1000

100

Druck :

X 1-3 = 13 qcm; somit ist die Gesamtbeanspruchung auf 6375 , 2220

613 kg per qcm.

Der Horizontalschub bei totaler Belastung H = Hj -j- 2TI₂ = = 1200 + 2 X 1020 = 3240 kg per 1 m Länge, und werden in den Endfeldern der Decke Rundeisenschließen in je ¹/₅ der angenommenen freien Länge des Trägers von 6 m angeordnet, dann

entfällt auf eine Schließe ~

14-4

X 3240 = 3888 kg ; demnach ein

Rundeisen von 3⁻89 qcm Querschnitt, d. i. mit 23 mm Durchmesser erforderlich.

b) Die Berechnung der Träger wird wie bei den früheren Beispielen durchgeführt.

7. Flachdecke mit Zementeisenkonstruktion zwischen eisernen Trägern, System Monier.

Die Platte aus Portlandzement-Beton hat eine Drahtnetzeinlage bestehend aus Tragstäben, die in Entfernungen von 6 bis 8 cm gelegt, von Auflager zu Auflager reichen. Quer darüber sind, ebenfalls in Entfernungen von 6 bis 8 cm, Verteilungsstäbe angeordnet und an den Kreuzungsstellen der Tragstäbe mit diesen mittels Bindedraht verknüpft.

Die Tragstäbe müssen allen Zugkräften Widerstand leisten. Deren Querschnitt ist daher fallweise den Belastungsverhältnissen entsprechend zu bestimmen und dabei eine maximale Zugbeanspruchung von 750 kg/qcm in Rechnung zu stellen. Die Verteilungsstäbe bezwecken nur ein Zusammenhalten und Zusammenwirken

55*

Von Beton, eine Mischung aus 1 Teile guten, nicht treibenden Portlandzement und 3—4 Teilen reinem Flußsand mit Kies (Rieselschotter) gemengt, wird die Zugfestigkeit vernachlässigt und nur dessen Druckfestigkeit mit 30 kg/qcm in Rechnung gestellt.

Als Beispiel für die Berechnung angenommen eine Gangdecke mit P5 m Trägerentfernung:

Konstruktionslast für die Platte samt Beschüttung und Holzfußboden . . .

Fremde oder Nutzlast

500 kg/qm

400

Zusammen . . 900 kg/qm Gesamtlast per lm = 100 cm Plattenlänge : Q = 900 X l’ö = 1350 kg. Q 1 _ 1350 X 150

Biegungsmoment

25312.

Widerstandsmoment der Platte von der Dicke d und für 1 m Länge bh²

(in der Formel k -g— ist hier k = 30 kg, Druckfestigkeit des Betons, b = 100 cm, Plattenbreite, und h = d, Plattendicke') W =80

b

Die Plattendicke ergibt sich aus der Relation : 500 d² — 25312, somit

500 d².

d=|/-

25312

500

7⁻ll cm oder rund 8 cm.

Der Druckwiderstand der Platte ist auf eine Länge von 100 cm : 30 X = 750 d.

Der Zugwiderstand der Eiseneinlage beträgt bei n Tragstäben

tt9²

auf 100 cm Plattenlänge, wenn F = n —den Gesamtquerschnitt

der Eiseneinlage in qcm, 3² den Durchmesser der Tragstäbe bedeutet und wenn die zulässige Beanspruchung des Eisens mit 750 kg per 1 qcm eingeführt wird:

t: 9²

F X 750 = n — X 750.

- 3 ²

Aus 750 d muß F X 750 = n X 750 sein, folgt :

v    7r^² J

1 = n —— — d.

4

Wird die Maschenweite der Drähte mit 8 cm gewählt, so erhält

man die Anzahl der Tragstäbe per 1 m Plattenlänge aus -5- = 12⁻5

o

t:&²    .

und 12‘5 X — 7‘ 11 (der ermittelten Plattenstärke) gesetzt, ergibt

als Durchmesser der Tragstäbe : 3 =J//

4 X 7-11

rand 9 mm.

12-5 X 314

0⁻84 cm oder

Werden statt der Drähte, wie beim „Patent Robert Wünsch“, J_-Eisen in 20—50 cm Entfernung einbetoniert, dann entfallen die Verteilungsstäbe ; die Berechnung der Plattenstärke und des Querschnittes der Eiseneinlage wird wie vorstehend durchgeführt.

¹

Vornehmlich für Stiegenstufen.

Türen und Fenster.

Bei Türen haben sich folgende Breiten am vorteilhaftesten

gezeigt :

Scheunentore

3-0 bis

Remisentore . . . Stalltüren . . . . Durchfahrtstore Hauseingangstüren Türen für Säle . .

îS Cp iO

1-5

Die Höhe nimmt man meistens gleich der doppelten Breite, jedoch nie unter 2 m; Scheunentore 4—6 m, Remisentore 3—4⁻5 m.

Eine zusammengestemmte Tür, Türfutter, Fensterladen oder Wandbekleidung erhält zur Rahme ¹/₃ auf die Füllung ²/₃ der Fläche.

Bei Fenstern ist die geringste Breite 0'3 m, gewöhnlich 0'9 bis T50 m für zweiflügelige und 1\5 — 2⁻5 m für dreiflügelige Fenster. Die Fensterhöhe ist entweder gleich der 2- oder ⁷/₃fachen Breite oder gleich der Diagonale des Rechteckes aus der einfachen und doppelten Fensterbreite ist aber vielfach von der Durchbildung der Fassade der Gebäudefronten abhängig. Der Abstand zwischen Fenstersturz und Decke ist beliebig ; müssen jedoch über die Fenster Deckenbalken gelegt werden, dann ist dieser Abstand durch die Stärke des Ramenatbogens bestimm* wenn nicht die Fensteröffnung mit Traversen überdeckt wird. Die Höhe der Fensterbrüstung 08—1 m; die Fensterfaschen ’/e—Vs der Fensterbreite; die Fensterflügel 0-3—08 m breit und je nach der Fenstergröße aus 4—6V₂ cm starkem Holze hergestellt; schließlich mache man Fensterkreuze 004—005 m breit und 0 08 m stark.

„ Gesellschaftszimmer . „ Wohnzimmer . . . . „ kleinere Wohnzimmer

Küchentüren

Speisekammertüren Tapetentüren . . .

07

07

Feuerungsanlagen.

1. Der Rost. Die Roststäbe aus Schmiede- oder Gußeisen sollen lose aufliegen und die ganze Rostfläche ¹/ls — ¹/3ä der Heizfläche betragen, wobei man annimmt, daß per Stunde 80—90 kg Steinkohle auf 1 qm Rostfläche verbrannt werden können. Die Summe aller Rostspalten hat immer für Steinkohlen ¹/₄, für Holz und Torf ¹/5 bis ¹I₇ der ganzen Rostfläche zu betragen und ist hiebei die Breite der Spalten

für Steinkohlen „ Holz und Torf 6\5    „

8-13 „

13 mm, für ungeformte Braunkohle 4'3 mm „ eckige

2. Rauchrohren oder Schornsteine. Für dieselben gilt ohne Unterschied die Bestimmung, daß zwischen dem Holzwerke und der lichten Öffnung des Rauchschlotes mindestens eine Mauerziegelbreite und ein stehender Dachziegel angebracht sein muß, u. zw. in der Weise, daß der letztere die Lager- und Stoßfugen der Mauerziegel deckt. Das Mauerwerk der Rauchfänge muß auf dem Dachboden auch auf der Außenseite verbrämt oder verputzt sein. Die Rauchfänge sind immer so anzulegen, daß jeder bewohnbare Raum geheizt werden kann und es müssen die Rauchfänge für jedes Geschoß getrennt angelegt sein. Eiserne Röhren sollen über sich mindestens 0⁻6 m, neben sich mindestens 0‘3 m vom Holzwerk entfernt sein.

Die lichte Weite bei schlief baren Schornsteinen muß mindestens 0-45 m groß sein; bei engen, sogenannten russischen Rauchfängen muß der lichte Querschnitt mindestens 250 qcm und die geringste lichte Breite 15 cm betragen, wenn dieselben höchstens für 2 Feuerungen dienen ; für 3—4 Feuerungen muß der Querschnitt mindestens 330 qcm groß sein und dürfen mehr als 4 Feuerungen in keinem Falle in einen russischen Rauchfang geleitet werden. Diese Bestimmungen gelten nur für geschlossene gewöhnliche Zimmerfeuerungen; bei außergewöhnlichen oder offenen Feuerungen ist entweder der Querschnitt entsprechend zu vergrößern oder es sind mehrere russische Schornsteine anzubringen.

Die Stärke der Wangen und Zungen hat bei gewöhnlichen (Stuben- oder Kochherd-) Feuerungen mindestens die Ziegelbreite, bei starken und anhaltenden Feuerungen selbst bis zu 2 Ziegellängen zu betragen. Freistehende Schornsteine in einer Reihe, welche 1*25 m höher als das Dach sind, sollen Wangen in der Stärke von der Ziegellänge erhalten oder gut verankert werden; dieses ist jedoch immer bei Höhen von mehr als 2’5 m nötig.

Die freistehende Höhe einzelner Schornsteine, deren Breite nicht über 06 m beträgt, darf ohne Verstärkung nicht über 3⁻8 m sein; bei 2 oder mehreren Röhren nebeneinander nicht über 5 m.

Schleifungen unter 60 Grad mit der Horizontallinie dürfen in der Regel nicht stattfinden und sind die entstehenden Ecken entweder nach einem Bogen von mindestens 1 m Radius abzurunden oder durch Vorrichtungen gegen die Beschädigung der inneren Schornsteinwandung durch das Aufschlagen der Kugel an den Putzbürsten Vorsorge zu treffen. Letzteres hat insbesonders dann zu geschehen, wenn durch außerordentliche Umstände eine Schleifung unter 60 Grad nicht vermieden werden kann. In diesen Fällen sind noch an jenen Stellen, wo die Abweichung von der Vertikallinie stattfindet, Putztürchen anzubringen. Die Schleifung kann auch in einem nach unten gekehrten Bogen geschehen, der von den damit in Verbindung stehenden Richtungslinien tangiert wird.

aus zu-von

Jede enge Rauchrohre muß an ihrem unteren Ende und auf dem obersten Dachboden 1 m ober dem Dachfußboden oder den Lauftreppen mit je einem doppelten, eisernen, in Falz schlagenden Putztürchen von 04 m Höhe und von der Breite des Schlotes versehen sein. Diese Türchen dürfen nie innerhalb des versperrten Bodenraumes liegen, sondern müssen stets von den Kommunikationsgängen gänglich, ferners nie unter einer Treppe angebracht und müssen jedem Holzwerk mindestens 1 m entfernt sein. Ist letzteres nicht möglich, so sind die Holzteile mit Blech zu beschlagen.

Bei Fabrikschornsteinen muß die lichte Weite größer sein als die Summe der freien Zwischenräume des Rostes und gilt für sehr hohe Schornsteine als Regel, daß der Querschnitt im Lichten 4mal so groß sei als die Fläche der Luftzuströmungsöffnungen des Feuerraumes. Runde Schornsteine aus Formsteinen werden oben 015—023 m stark gemacht und nach unten zu bei je 3 m um 002 m verstärkt; viereckige Schornsteine erhalten dagegen oben 03—045 m Stärke und nimmt letztere bei je 5 m um 0-12 m zu.

Bei freistehenden Schornsteinen von mehr als 30 m Höhe ist die Wandstärke mit Berücksichtigung des Winddruckes zu bestimmen, bis zu dieser Höhe beträgt die untere Wandstärke 2% Stein, bei 20 m Höhe 2 Stein.

Schornsteine müssen auf ihre Stabilität berechnet werden. Die zu erfüllenden Forderungen sind:

1.    Der Druck auf die Fundamentsohle darf die zulässige Inanspruchnahme der Bodengattung nicht überragen.

2.    Der Druck im Mauerwerk des Schornsteines darf in keinem Querschnitte ein bestimmtes Maß d überschreiten. (Für Wien und Niederösterreich ist 8 kg durch die Bauordnung fixiert.)

3.    Der Schornstein muß in jedem seiner Teile einem Winddruck von 150 kg per 1 qm eine zweifache Standfestigkeit entgegensetzen.

Die allgemeinen Formeln für die Berechnung würden lauten:

ad 1. . . Gi -f- G₂ -j- G₃ = KF, worin Gi    das    Gewicht    des    Schaftes

G₂    „    „    „    Sockels

G₃    „    „    „    Fundamentes

K die zulässige Inanspruchnahme des Baugrundes per 1 qm und F die Fundamentsohle in qcm bedeutet.

ad 2. gilt die Formel Gx = d, hierin bedeutet Gx das Gewicht des Rauchschlotes über einem beliebig geführten Querschnitt, d der zulässige Druck im Material per 1 qcm und den Querschnitt in Quadratzentimetern an der in Untersuchung stehenden Stelle.

ad 3. finden wir Wa = ₂ Gx b.

Hierin bedeutet W den Winddruck, das ist das Produkt aus der angenommenen spezifischen Größe ' (150 kg per 1 qm für Wien) und der größten gebotenen Angriffsfläche (vertikale Projektion des Schlotes).

a bedeutet den Abstand des Angriffspunktes des Winddruckes von dem beliebigen Querschnitt x.

(Der Angriffspunkt liegt im Schwerpunkte jener Fläche, als welche sich die flächengrößte vertikale Projektion des Schlotes darstellt.)

Gx hat dieselbe Bedeutung wie vor, b ist der horizontale Abstand des Schwerpunktes des Schlotteiles von jenem Punkte oder jener Kante, um welche W den Schlot umzulegen sucht. In der Regel genügt es, den Schaft allein zu berechnen, weil der Sockel infolge seines hohen Gewichtes sicher dem Winddruck widersteht. Auf die Bindekraft des Mörtels wird keine Rücksicht genommen und die Berechnung erfolgt so, als ob das Mauerwerk Trockenmauerwerk wäre.

Der Sockel (oder das Postament) des Schornsteines muß so breit gemacht werden, daß die Verlängerung der Böschungslinie des Schaftes nach unten innerhalb des Sockelmauerwerkes bleibt.

3.    Feuerherde (Sparherde). Dieselben sind P6—2 m lang, 08—1 m breit und 07—08 m hoch anzuordnen.

4.    Vorgelege (Kamine) sind in der Regel 1 m lang, breit, P5—2 m hoch; Heizkamine 05 m lang und 05— breit. Dieselben müssen feuerfest gebaut, gewölbt und abgepflastert werden und dürfen nicht auf Balken oder anderen Holzdeckenkon-

struktionen aufruhen, sondern es müssen hiezu eiserne Lager gelegt oder an den Ecken Stichkappen gewölbt oder eine Unterstützung ausgekragt werden. Die Umfassungsmauern erhalten die Ziegelbreite zur Stärke. Werden solche Kamine in Treppenräumen oder in der Nähe hölzerner Treppen angelegt, so müssen sie Eisentüren mit Federklinken erhalten.

Hölzerne Yorgelegtüren sollen mindestens 0’6 m von den Einziehlöchern entfernt sein und in Mauerfalzen liegen. Sind dieselben in einer Entfernung von 0'3 bis 0'6 m, so müssen sie mit Blech bekleidet, in noch geringerer Entfernung ganz aus Eisen hergestellt sein.

5.    Räucherkammern sind mindestens l⁻5—2 m lang und breit und L5—2-2 m hoch anzulegen. Dieselben müssen ganz massiv und feuersicher erbaut, mit eisernen oder mit Blech verkleideten Türen versehen sein und darf die Weite der den Rauch zu- und abführenden Röhren nicht über 0⁻03 m betragen.

6.    Kesseleinmauerungen. Bezeichnet b die Schieberöffnung, 1 die Länge des Feuerganges, a die Seitenlange oder den Halbmesser des lichten Querschnittes und h die Höhe des Schornsteines, so ist, wenn alle Dimensionen in Metern gegeben sind,

0-1 1

3 1 + h ’

0-1 (1 + 0-2 a) 1 0-5 1 + 0-125 (h —l)⁻

für gewöhnliche Kessel b =

„ Dampfkessel

Wegen der beim Anzünden sich entwickelnden Rauchmenge ist es vorteilhaft, diese Werte um zirka ¹/₃ zu vergrößern. Die Querschnitte der Feuergänge sind gleich b, die lichte Öffnung über der Feuerbrücke gleich L125 b, die Zugöffnung des Rostes gleich 2 b zu nehmen.

Gewichts- und Inhaltstabelle kupferner Brau-, Koch- und Waschkessel.

Durchmesser in m

Höhe in m

Inhalt in 1

Gewicht in kg

Durchmesser in m

Höhe in m

Inhalt in 1

Gewicht in kg

o

Ü'

OHM

popp

Äötiüi

Oi CJi o*

400

500

630

750

50

65

80

95

1-6

1-75

*o *o

l> GO 00

ÔÔÔÔ

o o o o 0 0*00 O (M iQ o

H h (M

oooo

H (M rłf ZD tH t—i tH t-H

Heizung.

(Siehe auch Kapitel „Heizanlagen“, Seite 411—435.)

Öfen sind nur gegen massive Wände in mindestens O'l m Entfernung zn stellen und sollen von allem Holzwerke sowie von allen Holz- und Windeldeckenkonstruktionen mindestens 0⁻63 m entfernt bleiben. Holzwände, welche näher liegen, müssen 005 m stark mit Ziegeln verblendet sein.

Bei eisernen Öfen rechnet man 150 kbm zu heizenden Raum

per 1 qm geheizte Ofenfläche.

Kachelöfen erwärmen per 1 qm geheizte Ofenfläche in 1—2

Stunden :

15—18 kbm Raum eines lfenstrigen Zimmers 22—25    „    „    „    _    „    „

2-

31    „    „    „ kleinen Saales

46    „    „    großen

und macht man den Ofenumfang ¹/₇ des Umfanges eines kleinen Zimmers und ¹/₉ des Umfanges eines großen Zimmers.

Die gewöhnliche Kaminheizung liefert etwa 10—12% Nutzeffekt des Brennmateriales ; der Nutzeffekt kann bei der Ofenheizung auf 70—90% steigen.

so er-

Kanalheizung. Werden bei Kanalheizung oder Heizung mittels Feuergängen die Kanäle aus Ziegeln oder Kacheln hergestellt, halten sie die Größe derselben zur lichten Breite und Höhe, während Röhren von Ton nicht unter 0‘21 m Durchmesser in Anwendung gebracht werden dürfen. Die Feuergänge werden bei 007 qm Querschnitt 31—38 m lang, die Steigung derselben per laufendes Meter mindestens 002 m, der Schornstein zirka Vs der Feuergangslänge hoch, der Feuerungskasten 0⁻8—0 9 m lang und 0'5—0⁻6 m breit gemacht; letzterer ist noch mit Eisenplatten zu decken oder 0⁻15 m stark einzuwölben.

Luftheizung. Den Leistungskanälen für die warme Luft gebe man mindestens 004 qm, für gewöhnliche Räume 005 qm, für große 005—007 qm, höchstens 008 qm Querschnitt.

Die Leitungskanäle für die kalte Luft erhalten einen um %—¹U größeren Querschnitt als die für warme Luft, wenn die Luft aus den Räumen zur Heizkammer zurückgeführt wird; wird jedoch die Heizkammer von der Atmosphäre gespeist, so mache man die Summe der Querschnitte der Kanäle für kalte Luft gleich %—Vi der Summen der Querschnitte der Kanäle für warme Luft und haben hiebei die Ableitungsrohren für die kalte Luft der Räume ¹/₄—Vs vom Querschnitte der Leitungsröhren für die warme Luft.

Die Heizkammer ist so einzurichten, daß zwischen Ofen und Umfassungswand 0'3—0'5 m Zwischenraum bleibt. Die Umfangswände werden doppelt, mit hohlem Zwischenräume von 005 bis 005 m Breite hergestellt.

Warmwasserheizung. Die Größe der Wärmflächen hängt ab von der Temperatur des den Wärmapparaten (Zylinderöfen, Rohrsystemen) zugeführten Wassers ; von der Größe, der Stärke, dem Materiale und der Außentemperatur der Wärme transmittierenden Flächen ; von der Örtlichkeit, Etagenhöhe, dem Grade der natürlichen Ventilation (hervorgerufen durch undichte Fenster und Türen) und dem der künstlichen" Ventilation, ferners von der Beschaffenheit der Außenflächen der Wärmapparate (ob dieselben rauh oder poliert, dunkel oder hell sind).

vor-

zu

Für den als Wärmereservoir dienenden Kessel ist, auf 1 qm Fläche der Wärmeapparate bis 35 1 Wasserinhalt und Steinkohlenfeuerung ausgesetzt, für 10 qm Wärmfläche 003—005 qm totale Rostfläche nehmen.

Die Weite der Röhren, welche den Wärmapparaten das warme Wasser des Kessels zuführen sowie derjenigen, welche das abgekühlte Wasser in den Kessel zurückführen, hängt von der Größe der an einem Rohrstrang befindlichen Heizfläche, von den Biegungen der Röhren, von der Reibung der Wassers an den Wandungen etc. ab. Für 10 qm Wärmfläche ist 11—7 qcm Rohrquerschnitt im Minimum zu nehmen, je nach-

dem ein kleiner oder viele größere Wärmapparate von dem Rohre gespeist werden.

Heißwasserheizung. Für 1 qm Röhrenfläche rechnet man 60—90 kbm zu beheizende Räume und ist die Temperatur des Wassers in den Röhren 150—200° unter einem Drucke von 6 bis 15 Atmosphären. (Siehe auch Seite 432—433.)

Dampfheizung. Auf 1 qm Wärmfläche rechnet man 45 bis 60 kbm zu beheizenden Raum. Röhren aus Gußeisen werden 10 mm stark gemacht; in Trockenstuben wendet man auch innen und außen geschwärzte Röhren aus verzinktem Eisenblech an. Diese Art von Heizung empfiehlt sich besonders für Fabriken mit Hochdruckdampfmaschinen. (Siehe auch Seite 433—435.)

Gasheizung. Für Wohnräume gilt dasselbe wie bei der Zimmeröfenheizung, sonst siehe Seite 418—420 und 424—428.

Ventilation.

Bei Ventilationsanlagen ist in erster Linie die Art der Luftver-schlechterung und dann die der Lufterneuerung in Betracht zu ziehen. Die Luft bewohnter Räume wird überhaupt verschlechtert :

1. Durch Respiration. Die atmosphärische Luft enthält im reinen Zustande höchstens 0⁻05% Kohlensäure ; da nun der Mensch durchschnittlich per Stunde 3 kbm reine Luft ein- und ebensoviel verdorbene Luft ausatmet, welch letztere aber 4% Kohlensäure und 0‘05 kg Wasserdampf enthält, so wird in geschlossenen Räumen schnell ein ungesundes Mischungsverhältnis der Luftbestandteile eintreten und es bedarf daher aus diesem Grunde eine Erneuerung der Luft von 120 kbm im Maximum per Stunde und Kopf.

2.    Durch Transpiration und Perspiration. Die atmosphärische Luft enthält im noch guten Zustande im Maximum 7 g Wasser und werden von einem Menschen durchschnittlich per Stunde 5 kbm Luft mit Wasserdämpfen und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen verdorben.

3.    Durch Beleuchtungsmittel. Die durch Beleuchtungsmittel notwendig werdende Lufterneuerung beträgt per Stunde:

für 1 Talglicht bei ü’01 kg Talgverbrauch „ 1 Stearin- oder Wachskerzenflamme .

„ 1 starke Lampenflamme......

„ 1 Gasflamme bei 0'1 kbm Gasverbrauch, d. i. gleich

dem Verbrauche eines Brenners......... .

Außerdem wird jedoch die Luft in Werkstätten, Spitälern, Schulen, Kasernen, Ställen etc. noch durch verschiedene chemische Prozesse verdorben und ist im allgemeinen der Luftbedarf für derartige*Objekte per Kopf und Stunde :

in Werkstätten mit nur durch Respiration und Transpiration verdorbener Luft..............

in Werkstätten, wo auch andere chemische Prozesse

stattfinden . .    •.................

in Spitälern für gewöhnliche Kranke........

„ Verwundete und Wöchnerinnen ... 100 bei Epidemien

• . 60

P66 kbm

240

25-6

60 kbm

100 ..

70

in Kasernen bei Tage .

30 kbm

. 200 „

„ Nacht

„ Gefängnissen......

„ Theatern ........

„ Volksschulen......

„ Mittel- und Hochschulen „Ställen .........

Die Mittel zur Erneuerung der Luft sind sehr verschieden und genügt in den meisten Fällen die natürliche Ventilation, welche durch Luftkanäle in den Außenmauern bewirkt wird, wobei die Regulierung des Luftstromes durch Klappen und Schieber stattfindet. Bei der natürlichen Ventilation wird die Lufterneuerung durch die Temperaturdifferenz zwischen der kalten äußeren Luft und der in dem zu ventilierenden Raume befindlichen warmen Luft bewerkstelligt.

Weitere Mittel zur Lufterneuerung sind die künstliche Erwärmung der Luft in hiezu bestimmten Kanälen und die Z u-1 ei tun g von bereits erwärmter Luft. Die erstere wird dadurch bewirkt, daß der mit dem zu ventilierenden Raume in Verbindung gebrachte Luftableitungskanal, gewöhnlich ein Kamin, entweder durch eine daselbst befindliche Rauchrohre oder aber durch eine in oder neben demselben erhaltene Feuerung erwärmt wird. Darüber angestellte Versuche haben ergeben, daß durch einen Kamin aus glatten Tonröhren von 0'03 m Weite und 20 m Höhe, bei welchem an der Einmündung in dem zu ventilierenden Raume eine Gasflamme unterhalten wird, mittels Verbrennung von 1 kbm Leuchtgas zirka 7000 kbm verdorbene Luft abgeführt wird. Bei einem Kamine von 0‘3 m lichter Weite und 20 m Höhe ist die abgeführte Luftmenge umgekehrt proportional dem Volumen des hiezu verbrauchten Gases, und wurden hiebei folgende Versuchsresultate beobachtet :

Volumen des in 1 Stunde verbrannten Gases in kbm .    .    0'20    0'40    0⁻80    L0    1‘2    1'4

Volumen der per 1 Stunde durch Verbrauch von 1 kbm Gas

abgeführten Luft in kbm    .    1900    1400    700    600    500    450

Bei weniger hohen Kaminen ist das abgeführte Luftquantum proportional der Quadratwurzel der Kaminhöhe.

In vielen Fällen benützt man schon vorhandene Wärmequellen zur Erwärmung der über denselben angebrachten Luftabzugskanälen, wie z. B. bei Kaminfeuerungen in Sälen, Kronleuchtern in Theatern etc. und bewirkt so die Erneuerung der Luft in den zu ventilierenden Räumen.

Die Zuleitung von erwärmter Luft ist bei Luftheizungen mit Vorteil in Anwendung zu bringen und achte man, daß die Luft in den Zügen im Maximum 1-5 m Geschwindigkeit habe.

Schließlich werden noch verschiedene mechanische Mittel zjur Ventilation verwendet und bedient man sich hiezu sogenannter Sauger (Flügel- oder Schraubenventilatoren, Exhaustoren etc.).

Wasserbedarf.

Bei dem Baue der neuen Wiener Hocliquellen-Wasserleitung ist als Bedarf per Tag und Kopf 0089 kbm, u. zw. 0‘032 kbm für den Familien gebrauch und 0'057 kbm für Straßenreinigung, öffentliche Anlagen und industrielle Zwecke angenommen worden.

Bedauerlicherweise wird in Wien dermalen und schon seit Jahren per Kopf und Tag das Normalwasserquantum mit 25 1 für den Familienverbrauch abgegeben, obzwar der Mehrverbrauch in den steten Überschreitungen zu Tage tritt und es sich herausstellt, daß der ursprünglich angenommene Bedarf von 32 1 per Kopf und Tag richtiger ist, als die auf Grund der zu geringen Leistungsfähigkeit der Hochquellenleitung herabgesetzte kommunale Wasserabgabe.

Dem Projekte der städtischen Wasserleitung in Berlin ist ein Bedarf von 0'14 kbm per Tag und Kopf zu Grunde gelegt.

Nach Bixio beträgt der tägliche Bedarf:

0⁻01 kbm

für alle Bedürfnisse einer erwachsenen Person.....

0-05 „

für ein Pferd mittlerer Größe, welches mit trockenem Futter genährt wird, inkl. des zur Wartung und Reinigung des Stalles nötigen Wassers..........

0-03 „ 0-002 „

für ein Rind, welches einen Teil des Jahres mit Grünfutter genährt wird, inkl. des zur Wartung und Reinigung des Stalles nötigen Wassers..........

für ein Schaf, welches einen Teil des Jahres weidet und

im Winter oft Rüben erhält............

0-002 „ 0-015 „

für ein Schwein, welches zum Teile das in der Haushaltung schon gebrauchte Wasser als Getränk erhält

und gereinigt wird.................

Wasserklosetts bedürfen zu ihrer Spülung per Tag u. Kopf

Größenverhältnisse und spezielle Angaben für Hochbauten.

Über Mauerstärken bei gewöhnlichen Hochbauten geben die Bauordnungen hinreichendsten Aufschluß. Wo es sich darum handelt, außergewöhnliche Mauerkonstruktionen herzustellen, beachte man die auf Seite 833 und 834 gemachten Angaben. Im übrigen sind jedoch auch hier einige spezielle Notizen beigegeben und beziehen sich dieselben auf Herstellungen aus Ziegeln.

Bei Verwendung von Bruchsteinmateriale sind daher die hier angegebenen Stärken um mindestens ¹/. zu erhöhen.

1. Wohngebäude. Die Kellersohle ist mindestens 0⁻3 m über dem Wasserstande anzulegen oder es sind besondere Vorkehrungen zur Trockenlegung der Kellerräume, wie z. B. Ausführung der Umfassungsmauern und des Pflasters in hydraulischen Kalkmörtel oder Zementbeton, zu treffen.

Bei Kellermauern bestimme man die Stärke nach den Regeln für Futtermauern ; in gewöhnlichen Kellern von nicht über 4 m Höhe genügt es jedoch, wenn dieselben nach jeder Seite mindestens um 0"08 m stärker als die Parterremauern gemacht werden. Ist die Verstärkung nur nach einer Seite zulässig, so muß dieselbe 0-15 m betragen.

Der Parterrefaßboden muß mindestens 03 m (in Wien nur 0' 15 m) über dem Straßenniveau liegen, wenn nicht besondere Rücksichten wie z. B. hei einem im Überschwemmungsrayon gelegenen Objekte eine weitere Erhöhung zur Notwendigkeit machen. In solchen Fällen ist der Parterrefußboden mindestens 015 m über dem größten Wasserstand anzuordnen.

Die Stärke der Hauptmauern bei ebenerdigen Gebäuden hat mindestens 0-45 m, wenn aus Bruchstein ausgeführt mindestens 0-5 m zu betragen.

Im mehretagigen Gebäude mache man die Hauptmauern des letzten Geschosses, wenn die Zimmertiefe 6⁻3 m nicht überschreitet, 045 m, sonst mindestens 06 m stark und können die Hauptmauern zweier aufeinander folgenden Stockwerke bei Anwendung von Tramdecken die gleiche Stärke erhalten.

Bei Anwendung gewölbter Decken auf eisernen Trägern ist die gleiche Stärke der Mauern durch alle Stockwerke zulässig, ebenso bei jenen Teilen von Hauptmauern, welche keine Deckenkonstruktionen zu tragen haben (z. B. freistehende Giebel). In allen anderen Fällen sind die Hauptmauern per Geschoß von höchstens 4 m Höhe nach unten zu um 015 m zu verstärken.

Mittelmauern, die Dübelböden zu tragen haben und nach oben fortgesetzt werden sollen, sind mindestens 060 m stark zu halten, weil Dübelböden ein 15 cm breites Auflager auf einem Mauerabsatze erheischen; bei anderen Deckenkonstruktionen und 2stöckigen Gebäuden sind die Mittelmauern 045 m, bei mehretagigen Gebäuden ebenfalls 06 m stark durch alle Stockwerke zu machen. Tragen dieselben jedoch gar keine Decken oder nur Tramdecken in höchstens 2 Geschossen, so genügt an jenen Stellen, wo keine Schornsteine Vorkommen, eine Stärke von 0‘3 m.

Scheidemauern, welche Wohnungen trennen, sind 03 m, mindestens jedoch 023 m stark, solche zwischen einzelnen Teilen Einer Wohnung 015 m stark herzustellen. Letztere können auch aus auf beiden Seiten verputzten Riegelwänden oder aus beiderseits stukkaturten Holzwänden, aus Gipsdielen, Spreutafeln, als Rabitzwände, aus Kork u. dgl. hergestellt werden.

Stiegenmauern mache man durch alle Stockwerke 045 m stark, bei geradarmigen Stiegen genügt auch eine Stärke von 03 m.

Feuermauern haben eine Stärke von 03 m, bei vierstöckigen oder freistehenden Gebäuden im Parterre eine solche von 045 m zu erhalten, dürfen keine wie immer geartete Öffnung besitzen und sind am Dachboden mindestens 015 m stark herzustellen; das Dachgehölze darf bei solchen Mauern nicht durchlaufen, sondern muß von der Mauerflucht in einer Entfernung von mindestens 005 m abstehen. Hohe, freistehende Giebel sind auch am Dachboden 0⁻3—005 m stark herzustellen und über die Dachresche zu führen.

Stallungen und Futterkammern, die in oder nächst Wohngebäuden untergebracht sind, müssen feuersichere Decken erhalten.

Dachräume sind immer abzupflastern und solche von über 30 m Länge durch mindestens 005 m starke und 0‘25 m über die Dachresche hinausragende Brandmauern abzutrennen. Etwaige Türen in denselben sind aus Eisen mit Stein- oder gemauertem Gewände herzustellen. Statt eiserner Türflügel können auch hölzerne angewendet werden, die allseits mit Eisenblech überzogen sind und haben diese den Vorzug, daß bei

ihnen ein Glühendwerden auf der der Flammen abgewendeten Seite ausgeschlossen ist.

Die Höhe der einzelnen Geschosse darf nicht unter 2‘5 m (in Wien nicht unter 8 m) betragen, die Länge eines 2fenstrigen Zimmers mache man nicht unter 5 m, die eines lfenstrigen nicht unter 3 m.

Stiegenbreite l'25m und darüber; bei Gebäuden am flachen Lande genügt PI m, mindestens aber 095 m Stufenlänge. Die Stufenhöhe sollte bei Wohngebäuden 16 cm nicht überschreiten, die Stufenbreite bestimmt sich aus : b -j- 2 h = 63 cm oder ⁴/s h -j- b = 52 cm, wobei h die Stufenhöhe, b die Stufenbreite bedeutet. Dachboden, Keller oder sonstige untergeordnete Treppen vertragen auch eine Stufenhöhe bis zu 21 cm, mit der Stufenbreite sollte nicht unter 25 cm herabgegangen werden.

Sind Stiegen von Holz hergestellt, so sollen sie unterwölbt oder doch an der unteren Seite verschalt und mit Stukkaturung versehen sein.

Aborte für höchstens 2, im Maximum 3 Familien und mindestens 09 m breit. In besseren Häusern werden größere Wohnungen wohl 2 Aborte erhalten, wovon einer für die Dienerschaft.

Für die Fassadierung ist am Sockel eine Übergreifung über die Banlinie um höchstens 25 cm zulässig.

Bei Senkgruben rechne man für eine Familie zu 6 Personen bei alljährlich viermaliger Ausräumung 2 kbm Größe. Dung- und Mistgruben sind mindestens 20 m entfernt von Brunnen und bewohnten Räumen anzulegen.

Höfe situiere man so, daß genügend Licht- und Lufteinfall möglich ist und wird die quadratische Form der Grundfläche immer der Rechtecksform vorzuziehen sein. Zum Umkehren eines 2spännigen Wagens ist zirka 35 qm Hofraum erforderlich.

Die totale Höhe der Wohnhäuser soll in der Regel bis zum Dachsaume 25 m nicht überschreiten, wobei für diese Höhe bei abfallendem Terrain der oberste Punkt zu gelten hat.

In Wien dürfen Wohnhäuser mit mehr als 4 Stockwerken (einschließlich eines etwaigen Mezzanins) nicht gebaut werden, doch kann das Parterregeschoß derart unterteilt werden, daß der Zugang zu den auf diese Weise geschaffenen oberen Räumen nur durch die unteren Räume, aber keinesfalls durch die Hauptstiege bewirkt wird.

2. Wohngebäude in isolierter Lage. Die isolierte Lage eines Wohngebäudes wird dann angenommen, wenn jeder Punkt eines solchen Gebäudes von anderen Gebäuden mindestens 20 m entfernt ist.

Jedes derartige Gebäude muß von anstoßenden ähnlichen Gebäuden durch eine mindestens 0⁻3 m starke und 0‘40 m über das Dach hinausragende, aus gebrannten Ziegeln hergestellte Feuermauer, durch welche weder Holzbestandteile, noch Tür- oder Fensteröffnungen durchgeführt werden dürfen, vollkommen abgetrennt sein; doch können derart ausgeführte Feuermauern zwei Gebäuden gemeinschaftlich dienen.

Bei Herstellung der Umfangswände aus Riegelholz sind die Holzstärken nach Maßgabe der verlangten Tragfähigkeit zu berechnen und ist bei den etwa in der Nähe befindlichen Feuerungsanlagen auf deren Isolierung gebührende Rücksicht zu nehmen.

Dachbodenwohnungen sind nur dann zulässig, wenn sie im mittleren Teile mindestens 2’2 m, an den niedrigsten Teilen mindestens U5 m im Lichten hoch, von innen verschalt und stukkaturt sind und der Dach-

boden mit einer 0 08 m hohen Schuttlage und einem mindest 0‘04 m starken Lehmestrich oder einem Ziegelpflaster überdeckt ist.

3. Industriebauten. Unter Industriebauten werden alle Fabrik-und Werkstättengebäude sowie auch alle Magazins- und Lagerräume verstanden.

Bei diesen ist vor allem die isolierte oder nicht isolierte Lage derselben aus Gründen der Feuergefährlichkeit in Betracht zu ziehen und wird ein Pbjekt, oder ein ganzer Komplex von Industriegebäuden dann für isoliert angesehen, wenn es von anderen Gebäuden mindestens 20 m entfernt ist. Der Isolierungsraum muß unverbaut sein und bleiben, und wird der Grund von öffentlichen Straßen sowie das Bett von Flüssen und anderen öffentlichen Gewässern hiebei mit eingerechnet.

Beträgt die Entfernung einzelner Gebäude einer Industrieanlage mindestens 10 m, so wird ihre Lage gegenseitig ebenfalls als isoliert angesehen.

Die Umfangswände, überhaupt alle Konstruktionsteile solcher Objekte können aus jedem beliebigen Materiale hergestellt werden und beachte man bei Berechnung der Stärke derselben bei bereits vorhergemachten allgemeinen Angaben.

Die Anzahl der Stockwerke ist eine beliebige und richtet sich nach dem Zwecke des vollendeten Gebäudes.

Bei Anlagen von Fabrikgebäuden in isolierter Lage bringe man jedoch folgendes unbedingt zur Anwendung:

a)    In jedem Gebäude, welches aus mehr als einem Parterregeschosse besteht, ist eine feuersichere geradarmige Stiege mit eigenem gemauertem Stiegenhause und feuersicheren Decken so anzubringen, daß dieselbe von keinem Punkte mehr als 40 m. entfernt und so angelegt ist, daß man von allen Räumlichkeiten des Gebäudes direkt ins Freie gelangen kann. Die Breite derselben hat, wenn sie in Gefahrsmomenten nicht für mehr als 50 Personen zu dienen hat, 1-25 m zu betragen; für je weitere 50 Personen mehr sind dieser Stiegenbreite 50 cm zuzuschlagen oder verhältnismäßig mehr Stiegen zu errichten.

Wo örtliche Verhältnisse Nottreppen bedingen, können diese als eiserne, geradarmige Stiegen, bei einer geringen Arbeiterzahl als eiserne Notleitern an der Außenseite des Gebäudes angebracht werden, müssen aber durch eine bequeme Austrittsöffnung vom Arbeitsraume zugänglich sein.

Gebäude, welche nicht den eigentlichen Fabrikationszwecken dienen und wo sich nur wenige Personen befinden, wie z. B. Magazine, können mit hölzernen Stiegen versehen werden, welche jedoch an ihrer unteren Fläche einen Stukkaturverputz erhalten müssen.

b)    Alle Rauchfänge und Feuerungen müssen aus feuersicherem Materiale erbaut und von jedem Ilolzwerke isoliert sein.

c)    Dampfkessel sollen womöglich entfernt von solchen Lokalen aufgestellt werden, in denen eine größere Anzahl von Personen gewöhnlich arbeitet. Die Kessellokale dürfen nur leicht überdeckt und in keinem Falle gewölbt werden.

Bei nicht isolierten Industriebauten gelten im allgemeinen die für Wohngebäude gemachten Angaben mit folgenden Modifikationen :

a)    Alle Wände, mit Ausnahme jener, welche an ein nachbarliches Eigentum grenzen, dann jener, in denen sich Feuerungen befinden, können aus Riegelwänden hergestellt werden.

b)    Mauerstärken sowie die Stärken aller anderen Konstruktionsteile berechne man nach den diesfalls gemachten allgemeinen Angaben.

c)    Zwischenwände können überall dort, wo nicht durch Arbeit oder Vorräte Feuersgefahr vorhanden ist, aus Holz hergestellt werden.

d)    Die Herstellung von Tramböden oder einfachen Bretterfußböden ohne Schuttlage und ohne Stukkaturung sowie die Benützung der Bundträme des Dachstuhles zur Deckenkonstruktion im letzten Geschosse ist zulässig.

e)    Die Anzahl der Geschosse kann eine beliebige sein, doch müssen Arbeitsräume mindestens 3 m hoch und so beschaffen sein, daß auf jeden darin beschäftigten Arbeiter mindestens 2 qm Grundfläche und mindestens 10 kbm Luftraum entfallen.

f)    Die totale Höhe solcher Gebäude darf 25 m nicht überschreiten.

Bei Industriegebäuden, welche nicht vollständig isoliert sind, ist der nicht isolierte Teil nach den hiefür gegebenen Normen herzustellen und durch eine Feuermauer von dem nach den Prinzipien für isolierte Gebäude erbauten Teile zu trennen.

Wohngebäude für Beamte und Arbeiter können bei isolierten Industriebauten aus Riegelwänden unter gehöriger Rücksichtnahme auf Feuerungsanlagen erbaut werden. Bei nicht isolierten Industrieanlagen sind dieselben jedoch nach den Bestimmungen für Wohngebäude zu erbauen und von den Fabrikationslokalitäten feuersicher zu trennen.

Bei allen Industriebauten ist auf Räumlichkeit für Feuerlöschrequisiten und auf eine gehörige Verteilung von Wasserbehältern im Innern der Gebäude Rücksicht zu nehmen, ferner für je 30 Personen mindest ein gut- ventilierter Abort, für jedes Geschlecht getrennt, und ein Pissoir anzbringen.

Größenverhältnisse für Nebengebäude und landwirtschaftliche Anlagen.

1. Gewächshäuser (Glashäuser). Ihre Hauptfront ist womöglich gegen Südost zu legen und beträgt die erforderliche Temperatur für

kalte Häuser oder Konversatorien...........1— 5° R

laue

„ Tepidarien.............5—10° „

warme „    „ Kalidarien.............8—14° „

Die Vorderwand mache man 0⁻95—P25 m hoch und stelle sie auf ein mindestens 0⁻3 m über die Erde ragendes Fundament. Die Stellagen werden in der Mitte, von der Vorderfront zirka P2—2 m entfernt, aufgestellt, so daß der Vordergang 0'6—1 m breit wird. Fensterregale werden 0‘5—0'6 m breit gemacht. Lohbeete mache man 1—1-25 m tief, an der Hinterwand O'lö—0'2 m höher.

Wird die Heizung durch Feuerkanäle bewirkt, so ordne man den Ofen 1-25 m tief unter dem Boden des Gewächshauses an, versehe ihn mit einer gewölbten Decke und lasse den Boden gegen den Kanal zu ansteigen. Der Kanal wird am besten aus Tonplatten hergestellt, 0⁻26 m hoch gemacht und erhält zirka ¹/₁„ Steigung.

Wird die Heizung durch Warmwasser bewirkt, so verlege man die Feuerung 0'6—P25 m unter den Fußboden des Feuerraumes und

über derselben in Fußbodenhöhe einen 1—1-25 m langen und 026 m weiten Kupferblechzylinder, von dessen höchstem Punkte 009 m weite Röhren nach einem Reservoir von 0’6 m Durchmesser und P25 m Höhe führen. Die Rückführung wird durch vom Boden des Reservoirs nach dem tietsten Punkte des Zylinders führende Rohre bewerkstelligt.

2. Mehlmagazine erhalten per Etage mindestens 2⁻8 m Höhe. Die 1 m langen, 0⁻7 m starken und 3'3 hl fassenden Mehltonnen stelle man in 2 Reihen nebeneinander und 3 Reihen übereinander und mache die Gänge P25 m breit; Raumbedarf sonach für 60 Tonnen exklusive Gänge 7 m lang, 2 m breit. Gewicht per 1 hl Mehl 47 kg, zusammengerüttelt 56 kg. Fenster 0'95—PI m breit, P25 m hoch, zirka 4 m voneinander entfernt; Windlöcher P6 m breit, P25 m hoch mit Klapptüren.

3. Salz magazine erhalten 1—2 Geschosse von mindestens 2'8 m Höhe. Die Salztonnen haben dieselben Dimensionen wie die Mehltonnen, werden auch in gleicher Weise aufgestellt und wiegen im gefüllten Zustande zirka 204 kg. Dementsprechend rechnet man bei Salzmagazinen 800 kg Belastung per 1 qm Bodenfläche. Fenster und Windlöcher wie bei Mehlmagazinen.

4.    Wagenremisen erhalten ihre Größe nach den unterzubringenden Wagen und Gerätschaften und sind im nachstehenden einige maßgebende Dimensionen angegeben:

1 Kutsche P6—1*9 m breit, 2⁻8 m hoch, ohne Deichsel 3—4 m lang, mit Deichsel 6⁻3 m lang;

1 Erntewagen P6—2⁻2 m breit, ohne Deichsel 3—5 m, mit Deichsel

6—7⁻7 m lang;

1 Ackerwagen 2‘5—3‘2 m breit, 6‘5 m lang;

1 Schlitten 1*9—2‘5 m lang, 1—P25 m breit;

1 Feuerspritze 1*6 m breit, ohne Deichsel 3 m, mit Deichsel 5‘4 m lang;

1 Pflug 2-2—32 m lang, 0'95—P6 m breit ;

1 Egge P25—P9 m lang, P25—P4 m breit.

Remisentore sollen wenigstens 2‘5 m breit, für Fracht- und Ackerwagen 4⁻4 m breit und 3'5 m hoch sein.

5.    He use hopfen erfordern per 100 kg Heu 1*5 kbm Lagerraum.

6.    Holz schöpfen. Holz wird 3'15 m hoch geschlichtet. Für Kleinmachen des Holzes reserviere man 5—10 qm Grundfläche.

7.    Pferdeställe. Die Hauptfront derselben wird am besten gegen Korden oder Osten gestellt und ist der Standraum ohne Krippe:

Für 1 gewöhnliches Ackerpferd 2⁻2—25 m lang, P25 m breit;

„    1 starkes Ackerpferd, Kutschen- oder Wagenpferd 2 5—2‘8 m

„ im Kastenstande 3’1 m lang, 1*9—2 2 m

lang, inklusive Streitbaum P4—P5 m breit; für 1 solches Pferd im Kastenstande 2'5—2 8 m lang, 1*9 m breit; „ 1 sehr schweres Pferd 31 m lang, P75 m breit;

„ 1 breit ;

für 1 Hengst oder Beschäler im Kastenstande 3'1 m lang, 2 2—2'5 m breit ;

für 1 Mutterstute mit Fohlen 3⁻8 m lang, 3’8—5'1 m breit;

„ 1 Fohlen in eigenen Ställen 4 qm.

Gangbreite : in gewöhnlichen Ställen P25—3 m, in Marställen bei einer Reihe Pferde P6—2⁻2 m, bei zwei Reihen 2’5—4 m.

56

Der Faßboden wird entweder gepflastert oder ans Holz hergestellt. Natürliches Steinplattenpflaster mache man 013—016 m stark; Zementpflasterungen erhalten Betonunterlagen; Klinkerpflasterungen werden in Mörtel gelegt. Holzfußböden werden aus 008 m starken Pfosten auf °’ls/o-2»—°'mlo-26 m starken Unterlagen hergestellt und erhalten 0'02—O025 m weite Löcher zur Jaucheableitung. Die Abzugskanäle unter den Polstern werden 03 m breit und 024 m tief mit 5—L5 cm Fall per 1 m, die zur Ableitung aus dem Stalle nach der Jauchengrube 03 m breit und 0'3 m tief mit ebensolchem Fall hergestellt. Derartige Holzfußböden wären jedoch aus sanitären Gründen tunlichst zu vermeiden.

Die Decken sind entweder aus Wickelboden (Stukkaturdecke) oder am besten möglichst flach gewölbt herzustellen.

Luftzüge bringe man in den Umfangsmauern in Entfernungen von 2 bis 3 m an; dieselben sind 005 m im Quadrat groß mit 0'2—0'3 m Steigung anzulegen.

Stallhöhe : für geringe Anzahl Pferde........3⁻0—3'5 m

„ 10—30 Pferde............3'5—4‘5 „

Türen :

„ Kavallerieställe............4‘0—6’0 „

Fenster :

einflügelige LI—L25 m breit, 2"2—2-5 m hoch; zweiflügelige L25—L6 m breit, 2⁻2—2 5 m hoch; zum Hineinreiten 2—25 m breit, 2 7—3’ 15 m hoch; zum Hineinfahren 2‘75—3 m breit, 3—3‘5 m hoch;

L25—L6 m breit, 0⁻8—1 m hoch; Fensterparapetthöhe 2—2⁻5 m.

Streitbäume: 1 m über dem Fußboden;

Krippen aus Holz erhalten 6'5—8 cm starken Boden, 5—6'5 cm starke Seitenpfosten, werden oben 0 31—0’34 m, unten 0‘26 m weit und 0'25—0‘3 m tief gemacht und die Kanten derselben mit eisernen 5 cm breiten und 3 mm starken Blechschienen beschlagen.

Eisenkrippen (Futtermuscheln, Futtertische) werden im Lichten 0'5 m lang, 0'4 m breit und 0'2—0'23 m tief gemacht. Die Wandstärke derselben ist 9—13 mm.

Gemauerte Krippen werden mit Zement verputzt und abgeschliffen.

Die Oberkante der Krippen (Futtermuscheln, Futtertische) soll vom Fußboden in Ställen für kleine Pferde 0’95—1*1 m, für große und Luxuspferde 12—1-5 m entfernt sein.

Raufen werden 0⁻3—0'4 m hoch über den Krippen angebracht.

Futterkammer erfordert für Stägigen Vorrat per 1 hl 0⁻2 qm Grundfläche, überdies noch 2—3 qm für Manipulation und L5 qm für 1 Bettstelle.

8. Rindviehställe. Die Lage der Hauptfront ist am besten gegen Norden oder Westen.

Standraum ohne Krippe: für 1 Ochsen

2’2—2’5    m    lang,    L25—L40    m    breit

„ 1 Kalb in eigenen Ställen L4—L6 qm.

Gangbreite: Für Gänge hinter dem Vieh L25—2 m, für Futtergänge mit doppelten Krippen und Schwellen 1-9—2⁻2 m, mit einfacher Krippe und Schwelle L25—1-5 m.

Stalltiefe bei Langstellung in 2 Reihen mit mittlerem Futtergang und 2 Düngergängen 7-2—9 m, bei Querstellung für 12 Stück 13—17 m.

Stallhöhe bei geringer Anzahl 3 m, für 15—30 Stück 3⁻5 m, für 100 Stück 4—5 m.

Krippen 0⁻8 m hoch über dem Fußboden, Breite derselben, wenn von Stein 0⁻4—0⁻5 m, von Holz 0⁻45—0'5 m; Tiefe 0⁻23—0'31 m.

Fensterparapetthöhe 2 m, auf 1 qm Stallgrundfläche nehme man 0'2 qm Fensteröffnung.

Futterboden. Raumbedarf für 1 Kuh 14 kbm.

Futterkammer per Stück Vieh 0⁻4—0'6 qm Grundfläche.

9. Schafställe. Lage derselben am besten gegen Süden. Raumbedarf per Schaf bei kleineren Herden 0'7 qm, bei großen Herden 0’6 qm, für Mutterschafe 0'7—0‘8 qm, für 1 Bock in besonderer Sprungkammer 1—P8 qm.

Stalltiefe 9‘5—12'5 m; bei Raufenstellungen benötigt 1 Schaf 1 m Länge und 0*4 m Breite und werden die Doppelraufen in Entfernungen von 2-8 m von Mitte zu Mitte und 1*9 m von der Hauptfront entfernt situiert.

Der Fußboden ist 0H5 m höher als das natürliche Terrain zu legen.

Tore 3‘16 m breit, mindestens 3 m hoch, an jeder freien Seite eines; Eingangstüren für je 15—18 m Stallänge 1 Stück.

Die Mauern sind im Innern bis auf L25 m Höhe glatt zu verputzen. — Futterbodenraum für 1 Schaf 0’5 kbm.

10. Schweinställe. Lage am besten nach Süden.

per    Stück 0⁻5—0⁻6    qm Grundfläche

Raumbedarf, u. zw. : für Ferkel

„ kleine Faselschweine

» große

„ Mastschweine

„ Zuchtsäue

„ Eber

Stallhöhe 2*5 m.

Fußboden aus hochkantigen Klinkern oder 0⁻08 m starken hohl-Futterraum die Hälfte des Stallraumes.

liegenden Pfosten.

11. Getreide scheuern. Lage derselben am besten gegen Osten oder Westen.

Den Rauminhalt derselben bestimmt man nach dem Ertrage und wird der letztere bei mittelgutem Boden folgendermaßen anzunehmen sein : Wintergetreide, Weizen oder Korn, per 1 ha 8—12 Schock Garben, 1 Schock Garben = 7⁻4 kbm.

Sommergetreide, u. zw. Gerste, per 1 ha 13³/₄ Schock Garben, 1 Schock Garben = 6'5 kbm.

Hafer, per 1 ha 6 Schock Garben, 1 Schock Garben = 6⁻5 kbm. Hülsenfrüchte, per 1 ha 50 kbm.

Wiesenklee, per 1 ha 75 kbm. Wiesenheu ebenso.

Scheuertiefe 11—14 m.

Scheuerhöhe 4⁻5—7 m.

Scheuerlänge höchstens 63 m; überhaupt sollen höchstens 3 Quertennen angebracht werden.

Tennenbreite bei einfacher Bahn 3'15—3’8 m, bei doppelter 4⁻4—5 m. Bansen zwischen 2 Tennen 13—15 m breit, zwischen Tenne und Abschlußmauer 9—11*5 m breit.

Tennwände PI—P6 m hoch.

Tennhöhe mindestens 0⁻4 m über dem natürlichen Terrain.

56*

Lehmschlagtennen mache man 03 m, hölzerne Tennen mindestens 008 m stark.

12.    Tabakscheuern verlangen für 5000 kg Tabak, welcher auf Schnüre gezogen und zum Trocknen aufgehängt wird, einen Raum von 19 m Länge, 9-4 m Breite und 6*3 m Höhe.

13.    Schüttböden. Lage derselben am besten gegen Osten oder Westen. Die Größe wird ebenfalls nach dem Ertrag bestimmt und stehen Aussaat und Ertrag in folgendem Verhältnisse :

Erforderliche Aussaat per 1 ha bei

Weizen oder Roggen........

Gerste...............

Hafer..............

Erbsen oder Bohnen.......

Wicken oder Linsen ........

Buchweizen............

2-2 hl I >1 )

21

21

Ertrag

6—8fache Aussaat

Raps.............

Leinsamen...........

Kartoffeln...........

der Ertrag an Stroh ist per 1 ha Roggen

bei Weizen

” } 8-10- „ 1-6 „ ]

Gerste

Hafer

1950—5500    980—5880    1180—3140    1080—4320 kg

Gewicht der verschiedenen Bodenprodukte :

Weizen per hl ... . Roggen „    „    . . . .

Gerste „    „    . . . .

Hafer „    „    ....

Hülsenfrüchte per 1 hl » 1 îî « »

« 1 „

70-7—80-9 kg 68-5—78-8 „ 61-8—69-5 „ 43-0—53-7 „ zirka

85 „

Kartoffeln

Wicken

Kleesamen

59 „

46 „

82 „

Die Schütthöhe beträgt für altes Getreide 0-65 m, für neues 0-4 bis 0⁻5 m, für Hafer 1 m, woraus man den Fassungsraum für Schüttböden leicht bestimmen kann.

So viele dem nämlich die Schüttung hoch ist, so viel hl gehen auf 1 qm Grundfläche und erfordern Gänge und Umschipplätze ¹/₄ der derart berechneten Grundfläche.

Etagenhöhe 2⁻2—2'5 m vollkommen hinreichend, Fensterparapett-höhe am besten 0-65 m.

Die Tiefe vom Schüttboden ist am vorteilhaftesten zwischen 9"5 und 13 m angeordnet.

Der Fußboden des untersten Geschosses soll mindestens 0⁻5 m über dem Terrain liegen.

14. Wirtschaftshöfe. Dieselben werden am besten so angelegt, daß man im Norden die Viehställe, im Osten die Scheuern, im Süden die Remisenj Mastviehställe und sonstigen Nebengebäude und im Westen die Wohngebäude anordnet.

Norm für die Berechnung von Bau arbeiten.

Berechnung der Taglohnarbeiten.

Sämtliche Taglohnarbeiten werden nach der tatsächlich aufgewendeten Arbeitszeit berechnet und sind hiefür die Ansätze und Erläuterungen auf Seite 14—17 maßgebend. Entfallen die Meistergebühren nach der Gesamtsumme der Abschlußrechnung, dann kommen auch die Materialpreise auf Seite 47—52 in Betracht.

Berechnung der Er darbeiten.

Sämtliche Erdarbeiten werden nach ihrem wirklichen Ausmaße, in der Baugrube gemessen, berechnet.

Hohlräume im auszuhebenden Körper werden in Abzug gebracht, ebenso wird vorkommendes Mauerwerk abgezogen, dagegen dessen Kubatur als Demolierung behandelt.

Erdverführungen werden in allen Fällen, wo*der Einheitspreis für dieselben dem der Aushebung oder Anschüttung zugeschlagen ist, nach dem Grubenmaße, d. i. nach dem Kubikinhalte der ausgehobenen oder angeschütteten Grube berechnet ; in jenen Fällen jedoch, wo die Verführung separat in Anschlag zu bringen ist, wird dieselbe nach dem Volumen im aufgelockerten Zustande berechnet. Bei dieser letzteren Berechnung diene als Norm, daß bei Aushebungen das Volumen der Erdmasse im aufgelockerten Zustande ein um 25—38% (je nach Art der Bodenbeschaffenheit) größeres als das derselben im festgelagerten oder natürlich gewachsenen Zustande ist ; hingegen bei Anschüttungen die zugeführte aufgelockerte Erdmasse immer um 20—25% größer als der Kubikinhalt der Anschüttung im festgestampften Zustande angenommen werden muß.

Berechnung des Mauerwerks.

Bei Demolierung von Mauern werden dieselben in der Vorgefundenen Stärke samt Verputz berechnet und alle Öffnungen abgezogen.

Für neue Mauern wird bei der Berechnung des geraden Mauerwerks im allgemeinen angenommen:

a)    Als Keller- resp. Fundamentmauerwerk wird alles dasjenige Mauerwerk verrechnet, welches sich von 15 cm unter dem Fußboden des ebenerdigen Geschosses an abwärts befindet und wird dasselbe nach Tiefenschichten von 2 zu 2 m vom Erdhorizonte abwärts angesetzt.

b)    Die Höhe der einzelnen Geschosse über dem Erdhorizonte wird von 15 cm unter dem Fußboden des einen Geschosses,'bis 15 cm unter dem Fußboden des nächsten Geschosses gerechnet. Bei Gebäuden, welche nicht durch Zwischendecken unterteilt sind oder bei Räumen, deren lichte Höhe über 5 m beträgt, ist die Höhe von 4 m als Geschoßhöhe anzunehmen.

c)    Die Dicke von Stein- und Ziegelmauern ist stets in ihrem unverputzten Zustande anzusetzen.

d)    Bei Bestimmung der Dicke von Ziegelmauern ist die Größe der verwendeten Ziegel und die Breite der Stoßfugen (normal 13 mm) in Rechnung zu ziehen, so daß bei dem derzeit vorgeschriebenen

' u. s. f. stets in einer durch 15 teilbaren Zahl zu berechnen ist.

e) Bei der Berechnung des Kubikmaßes von geraden Mauern sind alle Tore, Türen, Fenster, Nischen und sonstige Öffnungen, deren Querschnitt 0'40 qm übersteigt, mit der vollen Mauerstärke in Abzug zu bringen, hingegen alle derartigen Öffnungen, deren Querschnitt kleiner als 0⁻40 qm ist, für ausgemauert, also voll zu rechnen.

Sind jedoch diese Öffnungen mit anderen Materialien ausgefüllt, so ist in allen Fällen, wo eine Abrechnung ihres Volumens stattgefunden hat, die Arbeit der Ausfüllung separat in Rechnung zu stellen.

/) Die solchergestalt in Abzug zu bringenden Öffnungen werden, wenn mit geradem* Sturze, aus der Lichthöhe mit der Lichtweite und der vollen Mauerdicke ; wenn mit ungeradem Sturze aus der lichten Höhe bis zum Bogenanlauf, der lichten Weite und der vollen Mauerdicke berechnet.

Tor-, Tür- und Fensterbögen, Fensterparapettmauern, Spalett-herstellungen, Versetzung von Tor-, Tür- und Fensterstöcken, Gewänden u. dgl. dürfen bei Neubauten nicht separat berechnet werden, weil das Äquivalent für diese Leistungen dadurch geboten ist, dali die Öffnungen nur mit den lichten Dimensionen des Tür- oder Fensterstockes resp. mit der Lichthöhe bis zum Bogenanlauf in Abzug gebracht werden.

g)    Steinverkleidungen an den Fassadeflächen werden mit ihrer verglichenen Dicke ohne Rücksichtnahme auf Tor-, Tür- oder Fensterlaibungen von der Mauer in Abzug gebracht, hingegen wird auf die Einbindung einzelner Werkstücke keine Rücksicht genommen.

h)    Bei Berechnung der Umfangsmauern runder Räume, z. B. runden Stiegenhäusern, runden Risalitvorbauten, Nischen etc. wird, wenn der lichte Raum 20 qm nicht übersteigt, dieser Hohlraum nur mit ⁵/„ seiner Grundfläche abgezogen. Übersteigt die Grundfläche des Hohlraumes jedoch das vorangegebene Ausmaß von 20 qm, so ist derselbe mit dem vollen Flächenmaße in Abzug zu bringen.

i)    Im Bogen laufende Mauern werden bezüglich ihrer Länge im äußeren Umfange gemessen.

lc) Bei Ausmauerung von Riegelwänden werden bei der Berechnung des Flächenmaßes aus Länge und Höhe die Holzstärken nicht in Abzug gebracht, dagegen ist die Anarbeitung an den Mauerwerksgrenzen nicht separat in Rechnung zu stellen.

Für die Berechnung des Ge wölbmauer Werks kommen nachstehende Regeln in Anwendung :

a) Bezüglich der Geschoßhöhen und der Gewölbstärken gilt das beim geraden Mauerwerk sub a bis d Gesagte. Ist das Gewölbe jedoch abgesetzt, d. h. die Herausgewölbung aus dem Gewölbfuße dicker als die Einwölbung am Schlüsse, so wird das arithmetische Mittel beider Gewölbdicken als Dicke zur Berechnung genommen.

b) Bei der Berechnung der Gurten und Tonnengewölbe ist als Umfang die Spannweite, vermehrt um die Pfeilhöhe und l¹/₂fache verglichene Dicke anzusetzen. Der so gefundene Umfang ist mit der Länge und Dicke des Gewölbes zu multiplizieren.

Tonnengewölbe (Platzei, Gewölbe zwischen eisernen Trägern) bis zur Pfeilhöhe von 30 cm und Stärke von 15 cm werden nach dem Flächenmaße der senkrechten Projektion auf die Anlaufebene berechnet.

e) Bei Kreuzgewölben ist wegen der schwierigen Arbeit und wegen besonderer Eingerüstung der Grate die Berechnung derart durchzuführen, daß man von den beiden Durchkreuzungstonnen die eine, u. zw. die nach der Längsachse des Gewölbes, mit ihrem ganzen, die andere mit ihrem halben Kubikinhalte nach der in b angegebenen Art berechnet.

d)    Die Berechnung der böhmischen Platzeigewölbe geschieht, indem man den Umfang als Länge wie bei den Tonnen, die Breite jedoch ebenfalls als gekrümmte Linie annimmt, wobei die Steigung als Pfeilhöhe gilt.

e)    Bei Kuppel- und Kappengewölben wird die Umfangslinie im Anlaufe des Gewölbes als Länge, die halbe Spannweite vermehrt um die Pfeilhöhe und l¹/₂fache verglichene Dicke als Breite angenommen.

/) Bei Gewölbfüsseln wird die Länge mit der Ausladung und Höhe der Füssel als Prisma berechnet.

g)    Schilder bei allen vorgenannten Gewölben sowie allfällige 'Gewölbeinsätze in Gurten und Mauern sind nicht separat in Rechnung zu stellen.

h)    Gewölbnachmauerungen sind als gerades Mauerwerk zu berechnen, ebenso etwaige Aufmauerungen auf Gurten.

Berechnung der Gesimse.

a)    Über die Berechnung von Gesimsen wollen die Anmerkungen auf den Seiten 78 und 82 eingesehen werden, wozu noch bemerkt wird, daß der faktische Querschnitt aus der vollen rechteckigen Figur ermittelt wird, den das Gesimse in seiner größten Ausladung und Höhe außerhalb der Mauerflucht einnimmt.

b)    Bei Gesimsen mit Konsolen oder Tragsteinen wird die Höhe nur bis zur Unterkante jenes Gliedes gemessen, welches unmittelbar unter der Hängplatte sitzt. Das Architravglied wird für sich als Gesimse berechnet und der Fries in die Höhe nicht einbezogen, das Versetzen der Konsolen und Tragsteine wird separat verrechnet.

c)    Die Länge aller Gesimse, dieselben mögen gerade oder gekrümmt sein, wird an der Simakante des Gesimses gemessen. Für jede einspringende Wiederkehr wird der doppelte, für jede ausspringende Wiederkehr der einfache Gesimsvorsprung der Länge des Gesimses zugerechnet.

d)    Werden Fassaden nach dem Flächenmaße verrechnet, so wird keinerlei Gesimsherstellung (weder Auslegen noch Ziehen) separat vergütet.

e)    Bei Berechnung der Fassadenfläche ist die Höhe von der Simakante des Hauptgesimses bis zum Trottoir (Traufenpflaster), bei Steinsockeln bis Sockeloberkante anzunehmen. Öffnungen bis zu 5 Quadratmeter Größe werden nicht abgezogen ; Seitenflächen der Risalite nur dann berücksichtigt, wenn der Vorsprung mehr als 50 cm

beträgt. Aufbauten über dem Hauptgesimse werden, im Ausmaße ihrer Vertikalprojektion, der Fassadenfläche zugerechnet.

Berechnung der Verputz arbeiten.

a)    Bei Verrechnung vollständiger Fassaden im Quadratmaße wird die in Putz ausgeführte Gesamtfläche von der obersten bis zur untersten Grenze als voll, d. i. ohne Abzug der Öffnungen berechnet.

b)    Bei spezifizierter Verrechnung von Fassaden ist in folgender Weise vorzugehen :

1.    Alle Arten von Gesimsen werden nach der im vorigen Absätze über Berechnung von Gesimsen fixierten Norm berechnet.

2.    Chambrams werden als Gesimse behandelt, wobei die Laibung bis zum Fensterstock zur Gesimshöhe zugeschlagen wird.

3.    Der grobe und glatte Verputz sowie der Zierverputz, d. i. Quadrierungen, Rustiken und sonstige Flächendekorationen, werden nach ihrem wirklichen Ausmaße im Flächenmaße berechnet.

4.    Nutenzüge werden im Kurrentmaße berechnet und deren Fläche von der Verputzfläche nicht abgezogen.

5.    Das Versetzen von Hängplatten und anderen Dekorationsstücken aus natürlichem oder Kunststein ist nach den Normen für Versetzarbeiten zu berechnen und etwaige Überreibung derselben nach dem Versetzen nicht separat in Anschlag zu bringen.

6.    Die Beistellung von Schablonen und Lehren ist in dem Preise der Zug- und Putzarbeiten inbegriffen.

c)    Rohbaufassaden werden in gleicher Weise, wie verputzte, verrechnet.

d)    Bei der Berechnung von innerem Mauerverputz beachte man folgendes :

1.    Das Verschießen, das Verbrämen der Fugen, in die Latte ge zogener grober Verputz, in die Latte gezogener grober und feiner Verputz und bloß feiner Verputz, ob auf geraden oder gekrümmten Flächen hergestellt, wird nach dem wirklichen Ausmaße (bei gekrümmten Flächen nach der aufgerollten Fläche) im Quadratmaße berechnet.

2.    Der Verputz jener Schläuche, deren kubischer Inhalt vom Mauerwerk abgezogen wird, ist in seinem tatsächlichen Flächenausmaße zu berechnen.

3.    Bei glattem inneren Mauerverputz werden die Fensteröffnungen, wenn Fenstergewände und Mauerspaletten mit Holz verkleidet sind, abgezogen, u. zw. die lichte Fensterhöhe mehr der Parapetthöhe multipliziert mit der lichten Fensterweite. Sind Mauerspaletten und Fenstergewände jedoch nicht mit Holz ausgekleidet, sondern geputzt, so wird die Mauerfläche voll gerechnet, dagegen für das Verputzen der Mauerspaletten und Fenstergewände nichts separat in Rechnung gestellt.

Türöffnungen, deren Laibungen (Futter) mit Holz verkleidet sind, werden mit dem lichten Ausmaße der Stocköffnung abgezogen. Bei Türöffnungen mit einseitigem Stocke und Verkleidung, deren Futter geputzt ist, wird die Mauerfläche an jener Seite, an welcher sich der Stock mit der Verkleidung befindet, um das Lichtmaß des Stockes vermindert, an der anderen Seite jedoch für voll gerechnet. Bei Maueröffnungen bis inklusive 2 m Breite, in welchen keine Türen oder Fenster eingesetzt, und wo die Laibung (Mauerdicke) geputzt wird, ist der Verputz auf beiden Seiten für voll zu rechnen; in jenen Fällen jedoch, wo die Öffnungsbreite 2 m überschreitet, ist bei der Verputzberechnung die Öffnung mit ihrem wirklichen Ausmaße abzuziehen, hingegen der Verputz der Laibung selbst separat zu berechnen.

e) Plafonds werden nach ihrer horizontalen Projektion, d. i. der Fußbodenfläche berechnet. Bei gewölbten Räumen gilt die größte lichte Raumhöhe als Wandhöhe, als Äquivalent für die bloß in der Horizontalprojektion vergüteten Plafonds.

/) Weißigung sowie Färbelung von Fassaden und inneren Räumen samt Plafonds ist in der gleichen Weise wie der Verputz zu berechnen.

g) Bei Weißigungen und Färbelungen bis zur Höhe von 8 m und bei Verputzherstellungen bis zu 5 m über dem Fußboden ist eine Ge-rüstung nicht zu vergüten.

[Berechnung der Versetzjarbeitjen.j

a)    Für die Berechnung des Versetzens von Steinmetzarbeiten werden die zur Berechnung der Steinmetzarbeiten selbst festgesetzten Normen zur Grundlage genommen.

b)    Alle anderen Versetzarbeiten werden je nach ihrer Masseneinheit in ihrem vollen Ausmaße resp. Gewichte oder Stückzahl verrechnet.

c)    Bei neuem Mauerwerk ist das während der kurrenten Aufmauerung bewerkstelligte Versetzen der Tür- und Fensterstöcke, der hölzernen Schließen oder anderen Bestandteilen, welche innerhalb der Fläche des Mauerwerkes liegen (eiserne Schließen und Traversen ausgenommen), in den betreffenden Mauerwerkspreisen inbegriffen, weil das Mauermateriale das Äquivalent der Entschädigung bietet. Werden aber diese Versetzarbeiten wegen konstruktiven Rücksichten erst später besorgt, so ist das Versetzen separat zu berechnen.

d)    Steine oder Holzstufen werden in ihrer gelieferten Länge verrechnet; eiserne Schließen und Traversen nach dem Gewichte.

Berechnung der [Kanalherstellungen.

Der Erdaushub, eventuell das Aufreißen des Straßenpflasters u. dgl. sowie die Pelzungen, werden so w'ie

a)    das zur Sicherung der Künette in derselben belassene Pelzholz immer separat berechnet. '

b)    Das muldenförmige stehende Pflaster wird nach der flehten Kanal-breite unter Zuschlag der Muldentiefe in Rechnung gebracht.

c)    Die Seitenwände und die Unterschieferung der muldenförmigen Kanalsohlen ist wie gerades Mauerwerk zu berechnen.

d)    Kanalgewölbe werden wie gewöhnliches Gewölbmauerwerk berechnet und findet hiebei ein Abzug der Öffnungen für die Kanalschachte und für die Einmündung von Seitenkanälen nicht statt.

e)    Das Mauerwerk der Kanalschachte ist als gerades Mauerwerk zu berechnen, der hohle Raum immer abzuziehen und als Höhe die Entfernung von der halben Gewölbdicke bis unter den Stock des Gitters oder Deckels anzusetzen.

Berechnung der Steinmetzarbeiten.

Bei Berechnung von Steinmetzarbeiten verfahre man folgendermaßen :

a) Steine, deren Dimensionen nach zwei Richtungen nicht über 30 cm betragen, sowie alle Stufen und Rinnen werden nach Kurrentmaß,

b)    Steine, bei welchen nur eine Dimension nicht über 30 cm beträgt, nach Quadratmaß und

c)    Steine, deren Dimensionen nach allen drei Richtungen über 30 cm betragen, nach Kubikmaß berechnet.

d)    Werkstücke, bei welchen alle drei Dimensionen (Länge, Breite und Dicke) weniger als 30 cm betragen, dann Werkstücke, deren Dimensionen im Vergleiche zu den Herstellungskosten unbedeutend sind (z. B. Balluster, Säulenschäfte unter 30 cm Durchmesser, deren Basen, Kapitale, Postamente etc.), werden per Stück berechnet.

e) Bei den im Kurrentmaße zu berechnenden Steinen sind Falze und einzumauernde Teile mitzumessen, ferner alle im Bogen angearbeiteten Steine rücksichtlich ihrer Länge mit dem l¹/₂fachen äußeren Umfange in Rechnung zu stellen.

/) Bei Steinen nach Quadrat- und Kubikmaß hat zur Feststellung des Ausmaßes der einzelnen Stücke stets die dem fertigen Werkstücke umschriebene kleinste rechteckige Figur zu gelten.

g) Beim Versetzen sämtlicher Steinmetzarbeiten hat die nötige Beihilfe, Nacharbeit, sowie das Ausarbeiten der Falze, Klammer- und Kropflöcher und die Verkittung, nebst Beigabe des Kittes, ohne besonderes Entgelt zu geschehen. Eine alleinige Ausnahme hievon findet nur bei Herstellung von kompakten Quadersteinmauern und Gewölben statt, bei welchen diese Arbeiten zum Mauerwerkspreise geschlagen sind.

Berechnung der Zimmer mannsarbeit en.

rt) Werden Zimmermannsarbeiten per Kurrentmeter Gehölze berechnet, so sind bei den Längen der einzelnen Hölzer auch alle vorstehenden Zapfen (in der Regel für einen Zapfen 5 cm) in Anrechnung zu bringen.

b)    Dachstühle werden zumeist nach ihrer horizontalen Ausdehnung (Grundfläche) berechnet, wobei die horizontalen Flächen der Dachvorsprünge der Grundfläche des Gebäudes zuzurechnen sind. Kleinere Lichthöfe bis zur Größe von 4 qm inmitten von Gebäudetrakten werden dagegen wegen des vermehrten Holzaufwandes an Wänden nicht abgezogen.

Ichsen und Grate werden per Kurrentmeter wie ein Quadratmeter Dachstuhl vergütet.

Bei übereinanderliegenden Verschiffungen zweier Dachstühle wird die übereinander liegende Dachstuhlfläche nach der Grundfläche doppelt gerechnet.

Die Grundfläche von teilweise oder ganz abgerundeten Dächern ist nach dem umschriebenen Rechtecke zu berechnen ; Kuppel- und Turmdächer sind im Preise separat zu vereinbaren.

c)    Bei 'Deckenkonstruktionen sind, wenn sie nach dem Quadratmaße berechnet werden, die Auflager den einzelnen Dimensionen zuzuschlagen und erst aus diesen die Fläche zu berechnen.

d)    Bei Fußbodenlegungen in schon verputzten Räumen wird 2 cm Untergreifung des Verputzes an allen Wänden in Rechnung gebracht, bei unverputzten Räumen wird von Mauer- zu Mauergrund gerechnet.

é) Fußböden in runden Räumen werden nach der kleinsten umschriebenen Rechtecksfigur berechnet. Übersteigt jedoch diese Fläche 4 qm, so ist das Ausmaß nach der Fläche der gegebenen runden Figur zu berechnen.

/) Senkrechte Verschalungen mit runden Begrenzungen sind nach der kleinsten umschriebenen Rechtecksfigur zu berechnen. y) Alle anderen Arbeiten werden nach ihrem wirklichen Ausmaße resp. ihrer Stückzahl ohne weiteren Zuschlag berechnet.

Berechnung der Dachdeckerarbeiten.

d) Bei der Berechnung von Eindeckungen, denen die horizontale Ausdehnung des Daches (Grundfläche) zu Grunde gelegt wird, gilt dasselbe, was bei der Berechnung der Dachstühle nach der Grundfläche gesagt wurde.

b) Wird die Eindeckung nach der geneigten Fläche (Resche) berechnet, so sind folgende Normen allgemein gebräuchlich:

1.    Bei Rasen-, Stroh-, Rohr-, Bretter-, Schindel-, Dranitzen-, Glas-, Asphalt- und Holzzement-Eindeckung ist das tatsächliche Ausmaß ohne weiteren Zuschlag in Rechnung zu stellen.

2.    Die Dachflächen von Ziegeldächern sind in ihrer wirklichen Begrenzung zu rechnen und wird dem so gefundenen Flächenausmaße wegen der schwierigen Arbeit für je 1 Kurrentmeter First, Grat oder Ixe 1 qm, dann für je 1 Kurrentmeter Saum, Feuermauereinfassung oder Halbfirst 05 qm, schließlich für jedes bis 80 cm breite Dachfenster 4 qm zugeschlagen. Dagegen darf für die vermehrte Arbeit bei solchen Dachfenstern nichts in Anschlag gebracht werden. Die Eindeckung größerer Dachfenster (Erker) wird nach ihrem wirklichen Ausmaße in Rechnung gestellt. Öffnungen bis zur Größe von 4 qm bei Blechdachfenstern, Oberlichten, Rauchfängen und sonstigen Schläuchen etc., werden vom Flächenmaße des Daches nicht in Abzug gebracht, dagegen darf die Einsäumung bei denselben nicht separat in Rechnung gestellt werden. Blechixen werden als Öffnungen behandelt, es kommt dabei aber nur die außer der Ziegeleindeckung bleibende Blechdeckung in Betracht. Runde und kuppelförmige Dächer werden mit dem eineinhalbfachen ihrer wirklichen, ohne Zuschlag ermittelten Fläche berechnet.

8. Schieferdachdeckarbeiten sind in gleicher Weise wie die von Ziegeldächern zu berechnen und ist jederzeit die Beistellung der First-und Gratbleche sowie der Kreuznägel in den Preisen inbegriffen.

4.    Bei Blech-, Steinpappe- und Asphaltfilzdächern ist stets das Ausmaß der Dachflächen in ihrer wirklichen Begrenzung, ohne Rücksichtnahme auf Umbug und Saumstreifen zu rechnen.

5.    Bei Rinnen, Abfall- und Dunstrohren, Mansardgesimsen, Simas, Graten u. s. w. werden für jeden Winkel 50 cm zur Länge zugeschlagen.

Berechnung diverser anderer Arbeiten.

a) Alle Arten von Pflasterungen werden von Mauergrund zu Mauergrund berechnet. Das gleiche gilt von allen Arten Holzfußböden. Randsteine, welche nach der Rundung laufen, werden am äußeren Bogen gemessen.

b) Betonmauerwerk wird in gleicher Weise wie Ziegelmauerwerk berechnet.

c)    Bei Deckenverputzarbeiten wird für die Herstellung der Hohlkehle bei der Berechnung der Deckenfläche sowohl in der Länge wie in der Breite des Plafonds an jeder Seite 15 cm zugerechnet. Sowohl bei vertikaler als auch horizontaler Stukkaturung werden Öffnungen über 04 qm in Abzug gebracht und wird die Fläche bei Türen und Fenstern nach der Stocklichte berechnet.

d)    Das Lichtmaß von Fenstern und Türen mit segment-, kreis- oder ellipsenförmigem Sturze sowie auch von runden Fenstern wird für Tischler-, Schlosser-, Glaser- und Anstreicherarbeiten nach der kleinsten, der lichten Öffnung umschriebenen Rechtecksfigur berechnet. Das gleiche gilt von gestemmten Holzwänden oder Glaswänden mit derartiger krummer Abgrenzung.

Bei eisernen Fenstern wird der Lichte nach dem Mauer-, Steinoder Eisengewände (Rahmen) 25% zugeschlagen; polygonförmig eingeteilte Glaslichten aus Holz erhalten einen Aufschlag von 20%; aus Eisen 40%, bei letzteren mit Einrechnung des 25%igmi Zuschlages zur Lichtfläche.

Glaswände und Glastüren werden voll gerechnet und wird hievon die Fläche des Parapettes (d. i. Länge mit der Höhe bis zum Falz) und des Kämpfers abgezogen. Ebenso werden Friese über 10 cm Breite mit der Mehrbreite in Abzug gebracht.

Spiegelscheiben werden in der Lichte des Kittfalzes gemessen (bei gekrümmter Begrenzung das kleinste umschriebene Rechteck) und wird der Länge und Breite je 2 cm zugeschlagen. Tafelübergreifungen (bei Dach-, Oberlicht- etc. Eindeckungen) sind stets dem Ausmaße zuzuschlagen.

e)    Fensterverglasungen nach Quadratmaß werden nach dem Lichtmaße der Fensterstöcke berechnet. Bei Verglasungen von Türen und Holzwänden werden die Sprossen mitgerechnet.

/) Der einseitige Anstrich durchbrochener Flächen, wie z. B. einfacher Gitter aus Flach- oder Rundeisen, Fensterflügel, wird nur mit der Hälfte des vollen Flächenmaßes der Fensterstocklichten in Rechnung gestellt. Verzierte Gitter und Stiegengeländer, Staketengitter, Drahtschutzgitter und gestrickte Einfriedungsgitter werden beiderseits voll gerechnet.

Bei Jalousienanstrich wird zum vollen Lichtausmaße noch die Hälfte zugeschlagen; der einseitige Anstrich von Glastüren und Glaswänden wird derart berechnet, daß das volle Parapett in seinem wirklichen Ausmaße, der verglaste Teil jedoch nur mit der Hälfte seines Flächenmaßes in Anschlag gebracht wird.

Beiderseits gestrichene Glastüren und Glaswände werden auf einer Seite für voll und auf der anderen nur mit der Parapetthöhe in Rechnung gebracht.

Bei allen Anstricharbeiten an Türen, Fenstern, Wänden u. dgl. wird auf die Vertiefungen der Füllungen, Kehlungen, Verkleidungen u. dgl. keine Rücksicht genommen, sondern nur die Baufläche angesetzt.

Bei Maueranstrichen an verzierten Flächen, wie z. B. an Fassaden, werden Tür- und Fensteröffnungen nicht in Abzug gebracht, dagegen auch keine Rücksicht auf Gesimsausladungen genommen, sondern die volle Fläche aus der geraden Länge und Höhe in ihren äußersten Begrenzungen berechnet.

Bei Maueranstrichen an glatten Flächen im Innern der Gebäude wird bei der Berechnung des Quadratmaßes in gleicher Weise vorgegangen, wie dies beim glatten inneren Mauerverputze angegeben wurde.

g) Bei Berechnung der Malerarbeiten werden die Fenster-, Tür- und sonstigen Öffnungen nicht abgezogen, dafür sind die Fensterparapette und Spaletten entsprechend der Malerei, jedoch ohne weitere Aufrechnung herzustellen. Der Plafond wird den Wandflächen des Zimmers zugerechnet und ist nach den Bestimmungen der bezüglichen Tarifpost auszuführen; gewölbte Plafonds werden mit dem l¹/₂fachen Flächenmaße ihrer Horizontalprojektion berechnet. Bogenförmig begrenzte Wände werden mit der größten Höhe in Rechnung gezogen ; bekleidete Sockel werden nur abgezogen, wenn deren Höhe mehr als 1 m beträgt. Werden die Wände tapeziert, dann ist die Plafondmalerei mit 50% Aufschlag zu vergüten.

Im allgemeinen.

Alle anderen, hier nicht spezieU angeführten Arbeiten werden nach ihren tatsächlichen Ausmaßen respektive nach Gewicht oder Stückzahl, je nachdem für sie der Preis als Einheit deklariert ist, ohne weiteren Zuschlag berechnet.

Inventarisation von Gebäuden.

Bei der Inventaraufnahme eines Gebäudes handelt es sich hauptsächlich darum, in einer genauen, mit Klarheit und Übersichtlichkeit gehaltenen Beschreibung ein Bild über die Lage, Ausdehnung, Bauausführung, Solidität und den B a u z u s t a n d zu entwerfen.

Man verfolge sowohl bei der Aufnahme der Lage (Situation, Begrenzung) der äußeren als auch bei jener der inneren Baubestandteile einen bestimmten Weg und beginne z. B. zunächst mit der Beschreibung der Nachbarschaft (zur Orientierung), nehme dann die Ausmessungen und Flächenberechnungen der Baufigur vor und zerlege die letztere in ihre Kulturen als : Bauarea (verbaut, Höfe oder Lichthöfe), Gärten u. s. w. und gehe erst dann auf die konstruktive Beschreibung des Gebäudes über, wobei wohl zunächst die äußeren Fronten und Fassaden in Betracht kommen ; sodann beschreibe man des Gebäudes Unterbau nach Materiale und dessen Verbindung, die Deckenkonstruktionen und Fußböden im allgemeinen, die Art der Bedachung, die Tür- und Fensteröffnungen der Außenwände, die Freitreppen, Stiegen, Baikone, Inschriften, Dekorationen, Rinnen, Blitzableiter u. dgl. und endlich die Eingänge.

Bei der Aufnahme des Gebäudeinnern kommt zuerst der Eingang (Vestibül) zur Beschreibung, die Aufnahme des Fußbodens, der Wände, Decke, die Zahl der Fenster und Türen, Gitter oder Läden nach Maß, Material, Konstruktion, Anstrich, Verschluß, Beschlag, eventuell Personenoder Warenaufzüge, Beleuchtungskörper, Wasserleitungen, Telegraphenanlagen u. dgl., hierauf die Aufnahmen der ebenerdigen Wohn räume, der Zugänge zu denselben nach Material, Konstruktion etc. ; ferner der Fußböden, Wände, Decken (Gewölbe, Plafonds), Öfen und Kamine, der Anzahl der Fenster und Türen, Gitter oder Läden nach Material, Konstruktion, Anstrich, Verschluß, Beschlag etc.; hierauf der Küchen nach denselben Beziehungen und noch bezüglich des Herdes, der Feuerung, Bratröhren, Züge, Rauchfänge, Ausgüsse, endlich der Retiraden, dann der Keller nach der Art des Zuganges, der Konstruktion der Treppen nach Material, Geländer etc., in bezug auf Fußböden, Wände, Decke, Fenster, Stellagen und Abteilungsverschläge.

Dann folgt die Anführung und Aufnahme der Treppen, welche die Stockwerke untereinander verbinden; daran schließen sich wieder die Wohnräume nach den voraufgeführten Beziehungen und endlich kommt die Aufnahme des Dachbodens, welche mit der Dachbodentreppe nach Konstruktion, Material, Geländer beginnt, worauf die Zugänge, Türen, Fenster, Verschlage mit den Zugängen, Fußböden, Rinnen, Schornsteinen, Pütztürln etc. folgen und allenfalls noch andere vorhandene Gegenstände, wie Wasserbassins etc. den Schluß machen. Es genügt in vielen Fällen eine viel kürzere Verfahrungsart, z. B. die Öffnungen und deren Verschlüsse bloß der Zahl nach anzuführen; bei genaueren Inventarien ist aber noch die Angabe des baulichen Zustandes der aufgenommenen Objekte anzugeben.

Baubehördliche Formulare.

Da laut der in Österreich geltenden Baugesetze die Amtshandlungen hei Bauführungen ziemlich egale sind, indem zunächst stets hei der politischen Behörde I. Instanz um die Baubewilligung angesucht werden muß und vor der Erteilung derselben mit dem Baue nicht begonnen werden darf, da ferner nach der Baubeendigung um den Benützungskonsens des errichteten Gebäudes bei derselben Behörde eingeschritten werden muß, so folgen hier 2 Formulare dieser Gesuche, wie sie im allgemeinen verfaßt sein sollen.

Die Baugesuche und das Gesuch um Benützung eines erbauten Gebäudes werden nur in einem Exemplare verfaßt und mit 1 Krone Stempel versehen eingereicht, welch letzterer nicht überschrieben werden darf, sondern im inneren Texte links oben aufzukleben ist.

Jedem Baugesuche muß ein von einem behördlich befugten Bautechniker (Ingenieur, Architekt, Baumeister) verfaßter Plan in 3 Exemplaren beigegeben werden, wovon jedes Exemplar mit 30 Heller Stempel zu versehen ist.

Dieser Plan muß die Situation der Baustelle im Maßstab 1 : 500, dann die Grundrisse, Profile und Ansichten des Gebäudes in allen Geschossen im Maßstab 1:100 — und eventuell auch bei schwierigen oder außergewöhnlichen Konstruktionen die Details im Maßstab 1 : 10 und die statischen Berechnungen (Traversen, Säulen, Treppen, Kanäle) enthalten und müssen alle Bäume und die Hauptbauteile vollkommene Kotierung erhalten.

Formular zu einem Baugesuche.

Magistrat (gJSSÄU) Graz.

(Von außen.)

Josef Maresch, Landschaftsmaler in Graz, Annagasse 14,

bittet um Erteilung der Baubewilligung für ein neues einstöckiges Wohnhaus mit Atelier auf der ihm eigentümlich gehörigen Baustelle in Graz, Grundbuchseinlage 715 am Schloßberge, laut des beiliegenden Bauplanes des k. k. Baurates D.V. Junk aus Wien.

(Von innen.)

1 Krone Stempel

Löblicher Magistrat! (£ÄSÄ)

Auf der mir eigentümlich gehörigen Grundparzelle Nr. 1719, Grundbuchseinlage 715 am Schloßberge, beabsichtige ich nach dem vorhegenden, von dem Architekten Junk in Wien angefertigten und von demselben Unterzeichneten Plane ein Wohnhaus nebst Maleratelier neu aufzubauen und diesen Bau gemäß der bestehenden mir und dem Bauführer wohlbekannten „Bauordnung“ auszuführen. Ich stelle daher unter Mitfertigung des verantwortlichen Bauführers, Herrn k. k. Baurates D. V. Junk aus Wien, die Bitte :

„Ein löblicher Magistrat (GeSdevorstand) wolle mir die behördliche Bewilligung zu diesem Baue erteilen.“

Graz, am

19 . .

D. V. Junk als Bauführer.

.Tosef Marescli als Bauwerber.

NB. Vor jeder Baubewilhgung wird eine Augenscheintagsatzung am Bauorte selbst abgehalten, wozu der Bauwerber, der Bauführer und die Nachbarn der an die Baustelle angrenzenden Gründe beigezogen werden.

Kein Bau darf vor Ausstellung der Baubewilhgung begonnen werden. Von dem Momente an, wo der Bau beginnt, trägt der Bauführer (Ingenieur, Architekt, Baumeister) alle Verantwortung für die Erfüllung der bei einer Bauführung zu beobachtenden Vorschriften und insbesonders auch für die Einhaltung des genehmigten Bauplanes; der Bauherr hat bloß die Pflicht, eine zum selbständigen Bauen berechtigte Person mit der Ausführung seines Baues zu betrauen.

Sollten während des Baues sich Abänderungen gegenüber dem genehmigten Bauplane ergeben, so ist der Baubehörde unter Vorlage eines neuen Planes hievon sogleich Anzeige zu erstatten, welche erforderlichen Falles die Auswechslung des ursprünglichen Planes gegen den neu vorgelegten veranlaßt.

Nach Beendigung der Bauführung muß bei derselben Behörde, welche die Baubewilligung erteilt hat, um die Benützungsbewilligung eingeschritten werden.

Diesem Gesuche ist der Bauplan nicht beizuschließen, sondern es ist im Texte nur das Datum der Baubewilligung und die Geschäftszahl der Behörde anzuziehen, unter welcher der Konsens zugestellt wurde, und zu bemerken, daß der Bau nunmehr vollendet ist und man um den Benützungskonsens einschreite.

Auch dieses Gesuch erhält einen Stempel von 1 Krone.

Formulare des Gesuches um die Benützungsbewilligung eines Neubaues.

(Von außen.)

Magistrat

Graz.

Josef Maresch, Landschaftsmaler in Graz, Annagasse 14,

zeigt die Vollendung des Neubaues seines Wohnhauses mit Atelier auf der Grundbuchsparzelle 1719, Einlage Nr. 715, an und bittet um Erteilung des Bewohnungs- bezw. Benützungskonsenses.

(Im Innern.)

1 Krone Stempel

Löblicher Magistrat! (ÄSSZd)

Laut des mir mittels Baubewilligung vom 3. August d. J., Z. 4915, gestatteten Neubaues eines Wohnhauses samt Maleratelier auf meiner Parzelle Nr. 1719, Grundbuchseinlage Nr. 715 am Schloßberge, sind nun sämtliche Bauarbeiten vollendet und ist das Gebäude benützungsfähig. Demnach stelle ich die Bitte :

„Ein löblicher Magistrat (SelLXvorstand) wolle mir für dieses Gebäude den Benützungskonsens erteilen.“

Graz, am

19 . .

Josef Maresch, Hauseigentümer.

NB. Es ist auch gestattet, einzelne Piecen eines neuerbauten Gebäudes in Benützung zu nehmen, sofern es die sanitären Verhältnisse zulassen, jedoch muß auch in diesem Falle um die Benützungsbewilligung angesucht werden.

57

Banbedingnisse und Bauverträge.

Bei jeder Bauausführung ist es sowohl für den Bauherrn als auch für den Bauunternehmer ratsam, alle Bedingungen, unter welchen der Bau zu stände kommen soll, sehr genau zu erwägen und zu präzisieren und einen förmlichen Vertrag oder Schlußbrief aufzusetzen.

Es ist daher notwendig, daß außer dem vorschriftsmäßig verfaßten Plane auch noch eine alle Details bestimmende Baubeschreibung verfaßt wird und daß ferner die allgemeinen Bedingnisse der Vergebung der Arbeiten überhaupt und die Pr ei st ab eile für alle Arbeiten und Lieferungen insbesondere aufgestellt werden, damit man auf Grund dieser sehr erläuternden Details in der Lage ist, einen Bauvertrag abzuschließen.

Da sowohl der Inhalt des Planes als auch die Textierung der Baubeschreibung, Verge bungsbedingni ss e, Preistabelle und endlich die Formulierung des Bauvertrages sich lediglich nach gegebenen Verhältnissen richten, für welche sich keine bestimmenden Normen aufstellen lassen, so geben wir als Anhaltspunkt zur Verfassung von derlei Akten einige Formulare und bemerken dazu, daß der Bauvertrag stets mit dem Stempel nach Skala II des österr. Gebührengesetzes, alle Beilagen des Vertrages aber mit einem Stempel von 30 Heller per Bogen (42 -j- 34 cm groß) zu versehen sind.

Formulare

einer Baubeschreibung und Vorschriften für die Ausführung von Wärterhäusern auf Eisenbahnen.

Erdarbeiten.

Der Unternehmer von Wärterhäusern hat nur die Erdaushebung für diese zu besorgen und es wird ihm in Einschnitten das Plateau auf der Höhe von Sockelunterkante zur Verfügung gestellt. Die Fundamentgruben sind genau nach dem Plane und nicht früher auszuheben, als mit der Ausmauerung oder Betonierung derselben begonnen werden kann; sie sind nach Erfordernis zu pelzen, auszuschöpfen und trocken zu halten.

Stürzen Fundamentgruben aus irgend einem Grunde ein, so fallen alle erwachsenden Mehrarbeiten und Kosten dem Unternehmer allein zur Last. Das gewonnene Erdreich ist an einer, vom Bauführer näher zu bezeichnenden Stelle zu deponieren. Bei der Berechnung wird die Kubatur aus den im Plane ersichtlichen Koten für das Mauerwerk und die Kellerräume, ferner der vom Bauführer angeordneten, richtig befundenen und danach gemessenen Fundationstiefe, ohne jedweden Zuschlag für Böschung, Pelzung, Wasserschöpfen oder eingestürzte Fundamente berechnet.

Unter-

Die Anschüttung im Innern der Gebäude veranlaßt der nehmer von Wärterhäusern, es ist hiezu unter allen Umständen ein vollkommen trockenes Materiale zu verwenden. Die Anschüttung von außen besorgt der Unternehmer des Unterbaues.

Maurer- und Steinmetzarbeiten.

Das Fundamentmauerwerk ist aus lagerhaften Bruchsteinen fest an den gewachsenen Boden angemauert herzustellen. Beim Ausmaße für dasselbe gelten die Dimensionen des Planes und die genehmigte und aufgenommene Fundationstiefe. Die jeweilige Verwendung der Mörtelgattung bestimmt der bauleitende Ingenieur an Ort und Stelle bei Aufnahme der Fundationstiefe; diese Mörtelgattung ist sodann auch noch bei der Ausführung des Keller- und Sockelgemäuers beizubehalten, falls nicht der Bauführer anders bestimmt.

Fundamentmauern, die in die Anschüttung zu liegen kommen, werden aus Bruchsteinen an die Latte gemauert und einfach verfugt.

Kellermauern in der Anschüttung werden aus Bruchstein mit äußerer Verfügung Und innerem ordinären Putz hergestellt. Kellermauern, die nach außen hin sichtbar bleiben, erhalten von außen reines Zyklopenmauerwerk mit Zement verfugt.

Das Sockelmauerwerk wird 063 m hoch, von Ziegeln und verfugt von innen, dagegen von reinem Bruchsteingemäuer in Zyklopenform oder mit 10 cm starker Sandsteinplattenverkleidung von außen hergestellt und mit Zement verfugt.

Das ebenerdige Mauerwerk und jenes in und am Dache wird entweder ganz aus gebrannten Ziegeln oder auch aus Bruchstein mit Ziegeln gemischt hergestellt, beiderseits fein verrieben, verputzt, von innen dreimal geweißigt, von außen mit Kalkfarbenanstrich versehen. Die Tür- und Fensterstöcke müssen bei der Aufmauerung sogleich versetzt werden und sind die Befestigungsklammern hiefür in die Ziegelwände gut zu versenken.

Der Kaminkopf ist in Ziegelrohbau mit Zementfugen herzustellen; der Teil des Kamines unter Dach wird, so wie die Giebelmauern von innen, rauh verputzt.

Der Kellerraum wird mit Ziegeln eingewölbt, mit Nachmauerung versehen und vergossen.

Bei der Berechnung des Maüerwerkes werden Fenster- und Türöffnungen nicht in Abzug gebracht, dagegen wird für Versetzen und Verputzen der Fenster- und Türstöcke, überhaupt von Holzstöcken, dann das Einlegen und Vermauern von Schließen sowie für das Wölben der Fenster und Türbögen, ferner für Fassadierung, dann Abfasung der Kanten keine separate Vergütung geleistet.

Der Verputz der Decken geschieht mit fettem Kalkmörtel auf Verrohrung mit Drahtüberzug und wird an den Wandgrenzen eine einfache Hohlkehle ohne Absatz angeputzt. Die Fläche wird nach den Dimensionen im Lichten der Räume ohne Zuschlag erhoben.

Der Dachboden wird entweder mit einer 10 cm hohen, gut durchgearbeiteten, mit Häcksel gemischten Lehmschicht (Estrich) unmittelbar über dem Sturzboden belegt und geebnet oder es kann eine liegende Ziegelpflasterung in Mörtel auf 5 cm hohe Schuttunterlage hergestellt werden. Die Fläche wird innerhalb der Sparrenbretteln und Giebelmauern berechnet und für Kamin- und Einsteigöffnungen kein Abzug gemacht.

Sämtliche scharfe Kanten des Verputzes im Äußeren und Innern (an den Hausecken, Spaleten u. s. w.) sind abzufasen und ist die Fassadierung laut Zeichnung zu halten.

57*

Die Vorlegstufe der Eingangstür ist aus Kanten, gekrönelt, in einem Stücke zu beschaffen und zu versetzen. Der Kaminkopf wird mit einer 0⁻63 m, □ großen, 10—15 cm starken Steinplatte bedeckt.

Stein mit abgefasten

Die sämtlichen Tischler- oder Schlosserarbeiten, d. h. die zu versetzenden Türen und Fenster, ferner die Eisenbestandteile, exklusive von Mauerschließen, werden dem Unternehmer mittels Liefer- und Empfangschein loco eines Magazines von der Generalbauunternehmung übergeben, er hat für die von ihm oder seinem Vertreter (rücksichtlich der als solchen anzusehenden Person) bestätigten Gegenstände sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Richtung liin zu haften und ist verpflichtet, für eventuelle Abgänge oder Beschädigungen vollen Ersatz aus eigenem zu leisten.

Zimmermannsarbeiten.

Sämtliche zu verwendenden Holzmaterialien müssen ausgetrocknet sein. Die Zimmerhölzer müssen der Länge nach aus einem Stücke bestehen und vollkantig, die Schnittmaterialien möglichst astlos sein,

Alle von außen sichtbaren Holzkonstruktionen werden gehobelt und abgefast oder profiliert.

Die Holzstärke ist folgendermaßen einzuhalten:

16/21 cm 16/18 „

13/16 „

Für Sturzträme . .

„ Dachpfetten . .

„ Stuhlsäulen „ Dachsparren und Streben

Die Sturzträme sind genau an die Mauerpfetten anzustoßen und mit diesen durch Schraubenklammern zu verbinden. Die Sparren sind auf die Pfetten zu verzahnen und mit 25 cm langen Nägeln aufzuheften und ferner alle Holzanstöße mit Klammern zu verbinden.

Sowohl für den Aufgang der Bodenstiege als auch des Kamins und endlich für Aufstellung des Glockenapparates sind, dem nächststehenden Gehölze entsprechend, starke Wechsel einzulegen.

Für die Telegraphendrahteinleitung wird aus hartem Holze von 15 cm Breite und 8 cm Stärke ein Pfosten auf Mauerstärke lang geliefert, welcher 2 gebohrte Löcher von 5 cm Abstand und 2 cm Durchmesser erhält und dem Maurer zum Versetzen übergeben.

Die Pfetten und Sparrenköpfe sind nach Zeichnung zu profilieren. Die Dachschalung wird aus 20 mm starken, nicht über 18 cm breiten Brettern, welche entweder gespranzt werden oder auf Federn und Nut (Halbspund) aneinanderstoßen, hergestellt; innerhalb des Dachraumes wird solche rauh, nach außen sichtbar aber gehobelt, wobei alle Fugen abschüssig gelegt und jene, welche von außen sichtbar werden, mit einer 1 cm breiten, 6 mm tiefen Fuge zu versehen sind. An den sichtbaren Teilen der Sparren werden, insofern letztere nicht vollkommen reinkantig gearbeitet sind, Randleisten in /VForm genagelt.

Der Sturzboden wird aus 3 cm starken Brettern gemacht, derselbe kann entweder gespundet oder aber stumpf gestoßen und mit über die Fugen genagelten Latten gearbeitet sein. Zwischen den Sparren sind zur Begrenzung des Estrichs Bretteln einzuziehen, welche an den Seiten und entlang der Grnndpfette mit Leisten befestigt werden. Die Rohrbodenschalung wird 2 cm stark aus geschlitzten Brettern hergestellt.

Der ebenerdige Faßboden wird aus gehobelten, 3 cm starken Brettern auf zirka 80 cm auseinanderliegenden, 10/13 cm starke Polster genagelt, gut gefügt und gehörig unterstampft, hergestellt. Entlang der Wände kommen Sesselleisten. Die Treppen erhalten 5 cm starke, 20 cm breite Wangen, mit 3 cm starken Tritten aus weichem Holze.

Die Eingangsöffnungen für Keller- und Bodentreppe sind mit gehobelter Bretterrahme zu verschalen und mit einem 3 cm starken Deckel zu versehen, welcher ein Beschläge von verkehrt gesetzten Kegeln, Langbändern, Aufhubring und Haken zum Feststellen erhält und in gleiche Höhe mit dem Fußboden gelegt wird.

Professionistenarbeiten und Lieferungen.

Der Unternehmer der Schieferdeckerarbeiten ist auch zur eigenen Lieferung und Befestigung der aus Schwarzblech mit 3maligem Anstrich versehenen Kamineinfassung und eventuell der Saum- und Firstbleche verhalten. Über die Gattung des Materiales und Art der Eindeckung entscheidet der Vertrag. Die Berechnung der Fläche wird ohne jeden Zuschlag für die wirklich bedeckten Dachreschen gepflogen.

Die Tischler- und Schlosserarbeiten werden nach den Detailzeichnungen und nach Mustern hergestellt und der Generalbauunternehmung in eines ihrer Magazine abgeliefert; dieselben müssen bei der Ablieferung ganz frei vom Schmutze erhalten sein. Der Sparherd wird aus starkem Eisenblech samt Rauchrohr und Mauerstutzen geliefert, aufgestellt und ausgemauert. Die Verglasung der Fenster und Eingangstüroberlicht erfolgt mit reinem einfachen Lagerglase in Kittfalz. Sämtliche von außen sichtbaren Dachflächen werden zweimal, die Türen und Fenster dagegen dreimal mit Ölfarbe eichenartig angestrichen und es sind alle Risse und Sprünge gut zu verkitten.

Die Berechnung des Anstriches geschieht nach der Baufläche, daher ohne allen Zuschlag für hervorragende oder zurücktretende Gesimse oder Hölzer, analog der Vorausmaße.

Nebengebäude.

Dasselbe wird auf Mauerwerk fundiei’t, ist mit hydraulisch gemauerter Senkgrube mit Zementverfugung zu versehen und kommt ganz aus 10/13 und 10/10 cm starker Holzbundwand mit 2 cm starker Bretterverschalung, Fußboden und Bretterdachung versehen, aufzustellen. Alle Türchen sind zu beschlagen und mit Holzriegeln zu versehen. Der Futtertrog wird aus 5 cm starken Pfosten zusammengefügt.

Brunnen.

Derselbe wird 0'95 m im Lichten weit, mit Stein oder Ziegeln ausgemauert und soll in den Monaten Juni und Juli 1-25 m hoch festen Wasserstand haben.

Formulare.

Bedingnisse für Arbeiten und Lieferungen zum Neubaue eines Wohnhauses in Wien.

Allgemeine Bestimmungen.

1. Die Arbeiten und Lieferungen werden nur an Unternehmer vergeben, welche der betreffenden Branche eigenberechtigt angehören.

Alle Arbeiten und Lieferungen sind nach Maßgabe des Bautermines rechtzeitig zu beenden und es hat jeder Unternehmer, durch dessen verspätete Leistung einem anderen Schaden erwächst, letzterem Ersatz zu bieten.

2.    Jeder Unternehmer ist durch die Unterfertigung dieser Bedingnisse an deren Inhalt kontraktmäßig gebunden und erkennt gleichzeitig an, daß er dieselben samt allen bezogenen Akten und Plänen gelesen und verstanden habe.

3.    Der Erlag einer offertmäßigen Kaution wird nicht gefordert, dagegen ist jeder Unternehmer durch Rücklaß eines 10%igen Verdienstbetrages für die Solidität seiner Leistungen durch ein Jahr zu haften verpflichtet.

4.    Für die Rechte und Pflichten sowohl des Bauherrn als auch des Unternehmers sind alle jene Punkte der Konkurrenzbedingungen, allgemeine Bedingungen und Direktiven der k. k. Militärbauabteilung resp. des Militärärars bindend, welche nicht durch diese Bedingnisse aufgehoben oder modifiziert erscheinen.

Hiebei tritt stets an Stelle der in den bezogenen Akten genannten

Militärbaubehörde oder des Militärärars der Bauherr.........

oder dessen Stellvertreter.

5.    Alle Arbeiten und Lieferungen werden nach Einheitspreisen auf Nachmaß vergeben.

Als Rechnungsnorm aller Bauherstellungen gelten die im „Wiener Bauratgeber“ enthaltenen Bestimmungen.

6.    Der Einheitspreis der übernommenen Arbeiten und Lieferungen muß in einer eigenen Preistabelle spezifiziert angegeben werden und es gilt derselbe stets für den unter dem Sammelnamen bestimmten kompletten Bauteile loco und franko Baustelle versetzt oder montiert samt aller Arbeit und allem Materiale, wenn nicht ausdrücklich betont wird, daß die bloße Arbeitsleistung oder die ledigliche Materiallieferung Gegenstand der Preisbestimmung ist.

Die Preistabelle ist zum Zeichen der Legalität eigenhändig zu unterfertigen.

7.    Für alle Arbeiten und Lieferungen, die ein Unternehmer aut Anordnung des Bauherrn beistellt und für welche im vorhinein keine Pr eis vereinbar ung stattfand, gelten die Preise des WienerBauratgeber mit 20% Nachlaß.

Für nicht bestellte Arbeiten und Lieferungen wird ohne Ausnahme keine Zahlung geleistet.

oder dessen Stellvertreter.

8.    Alle Zahlungen erfolgen in österr. Kronenwährung loco Wien durch den Bauherrn

Für die am Bauobjekte vollendeten Arbeiten und Lieferungen werden nach vorhergegangenen, seitens des Unternehmers aufzustellender Verdienstberechnungen am 1. und 15. eines jeden Monates à Kontozahlungen in der Höhe von 80% jener Verdienstsumme geleistet, welche für die kontraktmäßig hergestellten Arbeiten entfällt.

9.    Nach anstandsloser Übernahme sämtlicher Arbeiten und Lieferungen eines Unternehmers respektive nach erfolgter Kollaudierung werden demselben weitere 15% der Verdienstsumme ausbezahlt.

10.    Mit dem Testierenden Verdienstbetrage von 5% haftet jeder Unternehmer für die qualitativ gute und solide Arbeit und des Materiales durch ein Jahr vom Tage der Übernahme des Baues respektive bis nach anstandslos beendeter Kollaudierung desselben.

Nach anstandslosem Verlaufe dieser Haftzeit wird, sofern nicht Reparaturen einen Quotienten des 5%igen Rücklasses absorbierten, dieser Restbetrag bar ausbezablt werden.

Besondere Bestimmungen.

Demolierungs-, Erd- und Maurerarbeiten.

Der Unternehmer der Erd- und Maurerarbeiten übernimmt insbesondere jene Haftung für den intakten Bestand der Nachbargebäude und die Verantwortung hiefür, welche dem Bauherrn im Baukonsense zur Pflicht gemacht wird.

Eventuell aus der Demoberung zu gewinnende brauchbare Materialien sind zu reinigen und in einem Magazine des stehenbleibenden Gebäudetraktes ordentlich zu deponieren.

Nur in dem allseitig mit Erde umgebenen Fundamentmauer werke dürfen die aus der Demolierung gewonnenen brauchbaren Steine und Ziegel verwendet werden.

Zu allen anderen Mauern werden Wienerberger Ziegel genommen.

Steinmetz arbeiten.

Die Stiege zum Keller wird aus Rekawinkler Stein, jene vom Parterre zum Dachboden aus bestem härtesten Kaiserstein oder aus Karststein freitragend hergestellt und muß vollkommen rein bearbeitet werden. Zimmermanns arbeiten.

Es darf nur gänzlich trockenes Holzmateriale in Verwendung gebracht werden. Die Dübelböden müssen in der genügenden Tragfähigkeit geliefert und gut verdübelt eingelegt werden. Alle Verzapfungen und Verschneidungen des Dachgehölzes müssen sich rein und scharf aneinanderschmiegen.

Tischlerarbeiten.

Zu sämtlichen Türen hat der Unternehmer der Tischlerarbeiten die rauhen Stöcke zu liefern. Alle Materialien müssen aus vollkommen trockenen Beständen verwendet werden. Zu den Fenstern ist trockenes Lärchen- oder Föhrenholz zu verwenden. Die Dimensionen der einzelnen Tür- und Fensterbestandteile (wie Stöcke, Rahmen, Friese, Füllungen, Verkleidungen u. s. f.) müssen massiv gehalten sein.

Schlosserarbeiten.

Das Beschläge der Türen und Fenster muß den Anforderungen auf Solidität und Festigkeit vollkommen entsprechen; alle Drucker und Schilder werden von Messing angewendet, sofern nicht im Preistarife anderes bedungen ist.

Bezüglich der Detailangaben sind, sofern nicht in der Preistabelle genauere Präzision der Qualität hervorgehoben erscheint, die bei den öffentlichen Bauten Wiens üblichen Normen maßgebend.

Dachdecker- Arbeiten Sp engler-Pflaster er-Stukkaturer-Terrazzo-Glaser-

DerBaubeginnistfürden................

die Bau been digung sämtlicher Arbeiten aber für den ..............vorgesehen.

Wien, am

(Folgen die Unterschriften des Bauherrn, des Projektverfassers und der akzeptierten Unternehmer oder Lieferanten.)

Stempel

nach Skalali von der Bausumme.

Formulare für einen Bauvertrag.

Am unten angesetzten Tage und Jahre sind zwischen der Aktien-. . . , repräsentiert durch ihren Direktor

einerseits und Herrn...........

.... anderseits, über die Erbauung von

folgende

gesellschaft

Herrn . .

. fabrik in

Baumeister in ... drei Wohnhäusern zur Vertragspunkte bedungen und abgeschlossen worden.

1. Herr Baumeister X. übernimmt die gesamte Bauausführung von drei neu zu errichtenden Wohnhäusern mit Nebengebäuden zur

fabrik

nach den von dem k. k. Baurate, Ingenieur und Stadtbaumeister D. V. Junk in Wien angefertigten, von beiden kontrahierenden Teilen und dem die Bauoberaufsicht führenden Projektanten Unterzeichneten 2 Plänen und 1 Kostenanschläge, und die Aktiengesellschaft überträgt demselben diese Bauausführung, überweist ihm die hiezu zu verwendende Bauarea und bestimmt die Baulinien hiefür.

2. Der Umfang dieser Bauführung erstreckt sich: u) auf 2 Wohnhäuser mit 2 Holzschupfen nach Plan und Kostenanschlag, wobei folgende Dimensionen definitiv festzuhalten sind :

Wohnhaus, äußere Länge über Sockel gemessen 21 m, äußere Breite über Sockel gemessen 9-36 m, ferner 1 Abortausbau von 4-04 m Länge und 1*40 m Breite ; die einzelnen Geschoßhöhen haben samt Plafondkonstruktion für den Keller 2'50 m, für das Parterre 3'15 m, für das Stockwerk 3‘32 m und für den Dachboden 3‘30 m zu betragen.

Holzschupfen, äußere Länge 21 m, Breite 2'50 m und 2-10 m lichte Geschoßhöhe;

b) auf 1 Wohnhaus mit Waschküche und 2 Holzschupfen nach Plan und Kostenanschlag mit folgenden maßgebenden Dimensionen:

Wohnhaus, Länge außen über Sockel gemessen 28⁻28 m, Breite ebenso gemessen 9‘36 m, dann ein Abortausbau von 4*04 m Länge und P40 m Breite, wobei die einzelnen Geschoßhöhen samt Plafondkonstruktion messen: im Keller 2-50 m, im Parterre 3‘15 m, im Stockwerke 3'32 m und im Dache 3-30 m.

Waschküche, äußere Länge 5'26 m, äußere Breite 3’81 m, Geschoßhöhe samt gewölbtem Plafond 3'32 m.

Holzschupfen zu beiden Seiten der Waschküche angebaut in zwei Längen von je 11-51 m und einer Breite von 2 50 m bei 2-10 m lichter Geschoßhöhe.

3. Die Dimensionen der Lokalitäten sind den Plänen zu entnehmen, dagegen sind die Dimensionen der einzelnen Baukonstruktionsteile in erster Linie laut Plan und Kostenanschlag, insofern sie in den Plänen und dem Kostenanschläge aber nicht enthalten sind, sind dieselben d) nach den Vorschriften der Bauordnung für Niederösterreich, b) nach den Normen über die Ausführung, Qualität und Größenverhältnisse bei Bauanlagen des „Wiener Bauratgeber“ und endlich aber c) in jedem dieser Fälle speziell nach Anordnung des mit der Bauoberaufsicht betrauten Herrn k. k. Baurates D. V. Junk aus Wien ohne Weigerung oder Widerrede präzise einzuhalten.

4. Herr Baumeister X übernimmt die Ausführung dieser genannten Baulichkeiten derartig im Pauschalwege, daß er für alle diese Gebäude alle Arbeiten, Materiahen und Lieferungen vollständig auf seine Rechnung besorgt und durchführt und dieselben vollständig fertig und benützungsfähig herstellt; daß er insbesondere alle wie immer Namen habende Taglohn und Erdarbeiten, Frachtkosten, Maurer-, Steinmetz-, Zimmermann-, Dachdecker-, Spengler-, Pflasterer-, Stukkaturer-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, Anstreicher- und Sparherdarbeiten (alle diese samt allen Materialien und Arbeitsleistungen) aus eigenem bestreite, wogegen

ihm die Aktiengesellschaft

die in einem späteren Paragraphen dieses Vertrages stipulierten Pauschalbeträge zu bezahlen zusichert.

5.    Alle verwendeten Materiahen und alle Arbeitsleistungen sämtlicher Gebäude müssen von der besten Beschaffenheit und Dauerhaftigkeit sein (prima Qualität) und es verpflichtet sich Herr Baumeister X insbesonders, alle, von dem mit der Bauoberaufsicht betrauten Experten Herrn D. V. Junk als nicht Vertrags- oder qualitätsentsprechend erklärten Materiahen und Arbeiten unverzüghch vom Bauobjekte zu entfernen und durch besser qualifizierte und vom genannten Experten anerkannte Arten sogleich zu ersetzen, ohne daß für solche Ergänzungsarbeiten oder Lieferungen eine Geldforderung angesprochen werden darf.

Es steht dem Herrn Baumeister X frei, vor der Verwendung einzelner Gegenstände (resp. vor deren definitiven Einbauung) Muster oder Typen vorzulegen, welche, wenn zur Anwendung akzeptiert, bis zur Vor-nahme der Kollaudierung unverändert aufbewahrt werden müssen.

6.    Die Fundamentierung aller Gebäude hat auf sohdester Basis zu erfolgen und es darf mit den Fundamentmauern nicht früher begonnen werden, bis nicht die Mächtigkeit der Bodenschichte auch von dem die Bauoberaufsicht tragenden Experten Herrn D. V. Junk agnosziert und bestätigt ist. Aus Anlaß einer tieferen Fundierung als sie in den Plänen gezeichnet ist oder aus Anlaß der Aufwendung größerer Aushubs- oder Mauerwerkskörper als solche im Kostenanschläge vorgerechnet sind, ferner für eventuelle notwendige künstliche Fundierungen, wird keine Nachtragsforderung bewilligt, ebenso auch nicht für eventuelle im Kostenanschläge falsch oder zu minder berechnete oder ganz weggelassene Positionen von einer der im § 4 bestimmten Arbeitsgattungen, welche zum Ganzen eines solchen Wohngebäudes gehören und für dessen Benützung unerläßlich sind.

7.    Der Bautermin wird derart festgesetzt, daß es dem Herrn Baumeister X freisteht, mit den Erd- und Fundamentarbeiten sobald zu beginnen, als es die Temperatur- und Witterungsverhältnisse zulassen, dabei wird aber ausdrücklich betont, daß bei einer Temperatur unter -}-5⁰ R nicht gemauert werden darf; als Vollendungstermin für alle Arbeiten an allen drei Wohnhäusern samt Nebengebäuden wird der 15. Juli 19.. bedungen, an welchem Tage die Schlüsselübergabe erfolgen

muß, für jede Woche verspäteter Vollendung trägt Herr Baumeister X ein Pönale von 100 Kronen.

8.    Vom Beginne der Bauführung bis zu deren Beendung ist ein Baujournal am Bauplatze aufzulegen, in welches seitens des Baumeisters X oder dessen Organe sowohl die Witterungsverhältnisse als auch die Arbeitsfortschreitung und eventuelle Wahrnehmungen und Anordnungen seitens der bauinhabenden Aktiengesellschaft als auch seitens des die Bauoberaufsicht führenden Experten, des Zivilingenieurs und Stadtbaumeisters D. V. Junk, einzutragen sind. Vor der Kollaudierung ist das

Baujournal an die Aktiengesellschaft.......ins Eigentum zu

übergeben und es bildet den Maßstab für eventuelle Beweisführungen.

9.    Für die fertige Herstellung dieser hier kontrahierten Gebäude werden folgende Pauschalbeträge vereinbart:

a)    für ein Wohnhaus laut Plan und Kostenanschlag F K 15010-00, sonach für 2 Objekte

b)    für einen Holzschupfen laut Plan und Kostenanschlag F K 1290⁻00, sonach für 2 Objekte

c)    für ein Wohnhaus laut Plan und Kostenanschlag G K 9745-00, sonach für 1 Objekt .

d)    für eine Waschküche laut Plan und Kostenanschlag G K 960-00, sonach für 1 Objekt .

e)    für einen Holzschupfen laut Plan und Kostenanschlag G K 705-00, sonach für 2 Objekte . daher insgesamt für alle kontrahierten Objekte . . • . K 5446000

10.    Die Zahlung dieser mit K 54460-00 kontrahierten Pauschalsumme erfolgt in der Weise, daß seitens der Aktiengesellschaft .... an den Herrn Baumeister X am 1. eines jeden Monates eine Abschags-zahlung von 75% der ins Verdienen gebrachten Summe geleistet wird, welch letztere nach Maßgabe des Kostenanschlages zu verrechnen ist und worüber Herr X am 20. jedes vorhergehenden Monates eine Approximativrechnung zu Händen der Bauleitung (des mit der Oberbauaufsicht betrauten Experten Herrn D. V. Junk) zu übergeben hat, welche die Abschlagszahlung fixiert.

Nach Beendung der sämtlichen Arbeiten und nach Vollzug anstandsloser Kollaudierung erhält Herr X weitere 15%, daher nach anstandsloser Übernahme aller Baulichkeiten 90% seiner Verdienstsumme ausbezahlt.

K 30020-00

„ 2580-00

„ 19490-00

960-00

„ 1410-00

11.    Mit dem sonach Testierenden Verdienstbetrage von 10%, welcher im Besitze der Aktiengesellschaft verbleibt, haftet Herr X für gute und solide Arbeit und Materiahen durch ein Jahr vom Tage der Bauübernahme an und nach anstandslosem Verlaufe dieser Haftzeit wird, insofern nicht durch Behebung von Gebrechen, Reparaturen oder Pönale ein Quotient dieser 10°/₀igen Rücklasses absorbiert wurde, dieser Restbetrag an Hern X ausbezahlt werden.

12.    Alle aus diesem Vertrage sich etwa ergebenden Streitigkeiten müsses mit Ausschluß jeder gerichtlichen Prozedur durch ein Schiedsgericht aus Bausachverständigen geschlichtet werden, wobei jeder Kontrahent einen Schiedsrichter zu ernennen hat, welche unter sich einen dritten Bausachverständigen als Obmann erwählen. Innerhalb der Grenzen der strittigen Punkte entscheidet dieses Schiedsgericht mit absoluter Majori-

tat und es erklären beide Vertragskontrahenten sich einem solchen Aussprache ausdrücklich zu fügen und ebenso verzichten sie auch auf das Rechtsmittel der Bestreitung dieses Vertrages wegen Verletzung über die Hälfte.

Die Kosten dieses Schiedsgerichtes sowohl als auch jene zur Errichtung dieses Vertrages tragen beide Teile gemeinschaftlich.

Urkund dessen nachstehende Unterschriften.

19 . .

N. N., den

(Folgen die Unterschriften.)

Es wird für alle Bauherren {ob Korporationen, Aktienoder Kommanditgesellschaften, Industrielle, Guts- oder Realitätenbesitzer) stets von lohnendem Vorteil sein, wenn das Projektverfassen und die Bauleitungsoberaufsicht nicht in einer Person mit dem ausführenden Unternehmer vereinigt wird, sondern wenn die Verfassung der Pläne und die Aufstellung der Kostenvoranschläge überhaupt und die Überwachung des Baues (Bauleitung, Oberaufsicht, Kollaudierung) insbesondere, einer fachmännischen Vertrauensperson (Autorität, Spezialist) übertragen wird, welche den Bauherrn in allen die Bauführung betreffenden Fragen gegenüber den Unternehmern, Professionisten und Lieferanten beratet oder vertritt, deren fachmännischer Beurteilung und Weisung sogar in den Baubedingnissen und im Bauverträge ein maßgebendes Votum zugewiesen erscheinen soll.

Hauptbedingungen für Vergebung und Übernahme von Hochbauarbeiten in Wien.

Laut einstimmigem Beschlüsse des Vereines der Baumeister in Niederösterreich, der Wiener Baugesellschaften und der Maurermeister in Nieder Österreich sollen alle Hochbauten, bei welchen Bedingungen vereinbart werden und wobei es sich um eine der beiden folgenden Arbeitskategorien handelt, im Gemeindegebiete Wien für Private oder Gesellschaften von Angehörigen dieser Körperschaften nur unter nachfolgenden Hauptbedingungen übernommen werden.

A. Für jede Art der Übernahme von Hochbauarbeiten (gesamten Bau- oder Erd- und Baumeisterarbeiten) gültig.

1. Diese Bedingungen sind jedem Offerte, sei dies eine Abgabe von Einheitspreisen oder ein Pauschalanbot für den Gesamtbau, in welcher Form immer (Rentabilitätsberechnung etc.) kurz in allen Fällen, wo der Baumeister dem Bauherrn oder dessen Stellvertreter Preise zur Kenntnis bringt, mit der Unterschrift des Offerenten versehen, beizuschließen. Ferner muß beim Abschlusse, sei er nun mündlich oder durch schriftlichen Vertrag, durch Schluß- und Gegenbrief oder durch stillschweigende Annahme des Offertes seitens des Bauherrn etc., zu stände gekommen, jeder Teil ein Exemplar dieser Bedingungen mit der Unterschrift des anderen Teiles versehen, besitzen. Es ist unzulässig, daß etwas aus diesen Bedingungen gestrichen werde und anderseits behufs Gültigkeit derselben geboten, daß die offen gelassenen Stellen am Schlüsse derselben regelmäßig gleichlautend ausgefüllt werden.

Sollten auch andere Bedingnisse seitens des Bauherrn (Stellvertreters) vorliegen, so müssen auch diese, so wie vorstehend beschrieben, im Besitze beider Teile sein, nachdem der Baumeister stets in der Lage sein muß, sich über den Besitz dieser Dokumente ausweisen zu können.

Für den Fall, daß die Bedingnisse des Bauherrn (Stellvertreters) mit den Hauptbedingungen nicht übereinstimmen oder ihnen widersprechen, wird ausnahmslos nur die Auffassung dieser Hauptbedingungen, welche von Seite der oben angeführten Korporationen beschlossen wurden, als für beide Teile recht verbindlich betrachtet.

2.    Die ununterbrochene Durchführung der übernommenen Arbeiten setzt die Einhaltung der vertragsmäßigen à Konto- und Zahlungsbedingungen seitens des Bauherrn voraus, andernfalls dem Baumeister das Recht der Einstellung und eventueller Abrechnung während der Arbeit gewahrt bleibt.

3.    Nachträgliche Nachlässe gegenüber den abgegebenen Offerten (sei es auch in der Form von Ermäßigung einzelner Preise) werden nur ausnahmsweise und dann nur bei gleichzeitigem Abschlüsse gemacht. In den seltenen Fällen, wo es unmöglich ist, daß Nachangebot und Abschluß direkt Zusammentreffen (z. B. wenn der Bauherr verreist ist und eine schriftliche Auseinandersetzung notwendig wäre), kann nur dann ein weiterer Nachlaß ohne gleichzeitigen Abschluß gewährt werden, wenn sich der Baumeister nachweisbar die Überzeugung verschafft hat, daß die direkte oder indirekte Benützung dieses zweiten Offertes gegenüber einer dritten Person ausgeschlossen ist und die Entscheidung des Bauherrn postwendend erfolgt.

4.    Krieg, Elementarereignisse, allgemeine Streiks oder Boykotts, in dem Falle, daß der Baumeister nachweist, er halte dieselben Bedingungen gegenüber den Arbeitern ein, wie sie von der Genossenschaft oder dem Verbände der befugten Bauführer mit ihnen vereinbart wurden, und allgemeine Aussperrungen verschieben die Termine überhaupt und in Rücksichtnahme auf die Wintermonate, ebenso behördliche oder anderweitige Baueinstellungen ohne Verschulden des Baumeisters.

5.    Die eigenhändige Unterschrift des Bauherrn auf den Hauptbedingungen, Bedingnissen und Abschlüssen kann nur für den Fall durch diejenige des Architekten oder eines anderen ersetzt werden, wenn dieselben eine legalisierte Spezialvollmacht des Bauherrn dem Baumeister übergeben haben.

6.    Der Baumeister haftet nur für solche Beschädigungen oder Schäden, sowohl an dem Baue als auch den Nachbarobjekten und den Straßenkörpern, welche nachweisbar durch sein Verschulden entstanden sind.

7.    Bei Arbeitsausführungen nach Ausmaß oder Einheitspreisen ist jede Leistung zu vergüten, so z. B. werden Wasserschöpfen bei den Fundierungen u. dgl., Abbrüche von altem Mauerwerk etc., extra bezahlt und können nicht im Einheitspreise anderer Leistungen, z. B. Aushub mit inbegriffen sein. Demolierungen rechnen als solche von oben bis zum Straßenniveau.

8.    Eine direkte Einflußnahme des Bauherrn oder dessen Stellvertreters (Architekten u. s. w.) auf das Verhältnis zwischen dem Baumeister und seinen Lieferanten, Professionisten, Angestellten und Arbeitern ist, in welcher Form dieselbe auch Platz greifen sollte, unter allen Bedingungen ausgeschlossen und bleibt selbe den Behörden und der Genossenschaft allein Vorbehalten.

9.    Im Falle von Meinungsdifferenzen oder Streitigkeiten entscheiden je nach der beim Abschlüsse zu treffenden Vereinbarung entweder die Gerichte oder ein zu bestimmendes Schiedsgericht aus Fachmännern oder des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-vereines, eventuell des Vereines der Baumeister. Dem Vertreter des Bauherrn (z. B. Architekten etc.) als dem Organe des Bauherrn kann daher nicht die Funktion eines Schiedsrichters, sei es allein oder im Vereine mit anderen Schiedsrichtern, zukommen. Insofern sich der Streit um die Revisionssumme der Rechnung dreht, hat der Bauherr für etwa widerrechtlich zurückgehaltene Beträge und solche strittige Beträge, welche dem Baumeister zugesprochen werden, 5% Interessen vom Tage der seinerzeitigen Fälligkeit bis zur Auszahlung zu leisten.

B. Für den Fall, als dem befugten Bauführer nicht der gesamte Bau, sondern nur die Erd- und Baumeister- eventuell dazu noch andere Teilarbeiten unter Leitung eines vom Bauherrn bestimmten Organes übertragen werden, gelten, diesem provisorischen Zustande Rechnung tragend, neben den vorangeführten, noch folgende

Spezialbestinmningen :

1. Das Studium der Konsenspläne muß dem Baumeister, da er die Verantwortung gegenüber den Behörden für den ganzen Bau trägt, rechtzeitig vor deren Unterschrift ermöglicht werden, ebenso muß die Bekanntgabe aller konstruktiv wichtigen Bestellungen an andere Gewerbsmeister oder Lieferanten vor Hinausgabe an dieselben an den Baumeister erfolgen. Der Baumeister ist berechtigt zu fordern, daß konstruktive Einzelarbeiten, welche ihm nicht vom Bauherrn übertragen wurden (z. B. Betonkonstruktionen, eiserne Dachstühle etc.) nur an behördlich Befugte vergeben werden, welche ihm alle verlangten, auf Stabilität des Gebäudes bezughabenden Daten zur Verfügung zu stellen verpflichtet sind. In diesem Falle tragen die befugten Bauführer, welche diese Detailkonstruktionen übernehmen, auch allein die Verantwortung gegenüber den Behörden bezüglich derselben, was der Baumeister auch bei der Konsenserteilung zu Protokoll gibt.

2. Alle Leistungen, an welchen die Mitarbeiter am Bau partizipieren, werden in Regie, zu vorher festgesetzten Einheitspreisen verrechnet. (Siehe Preise der Genossenschaft.) Diese Auslagen werden vom Bauherrn und Baumeister in dem Verhältnis getragen, welches zwischen den Erd- und Baumeister- und den gesamten anderen Arbeiten und Lieferungen besteht. Derartige Leistungen sind z. B. : Einplankung, Errichtung, Erhaltung, Beheizung, Beleuchtung, Bedienung und Reinigung der Baukanzlei und Baubude ; Bewachung, Reinhaltung und Schlußreinigung des Baues und aller Lieferungen und Arbeiten von Seite anderer; Beistellung von Zeichnern, Boten, Bauwächtern; Beigabe von Trinkwasser und Nutzwasser; Brandversicherung, Glasbruch, nachträgliche Ausbesserung von Beschädigungen an fertigen Arbeiten, bei welchen die Täter nicht zu finden sind ; dann Offnen der Fenster, Schließen derselben, Schutz gegen Kälte etc.

Das perzentuelle Verhältnis wird gleichzeitig mit dem Abschlüsse des Baumeisters festgelegt und der Bauherr bezahlt sodann anläßlich der Schlußabrechnung dem Baumeister die gesamten oben angeführten Regiebeiträge, abzüglich des auf den Baumeister entfallenden Teiles, direkt, wogegen die anderen Mitarbeiter im Verhältnisse ihres Anteiles an diesen Leistungen dem Bauherrn die entfallenden Beträge vergüten werden.

3. Die Benützung der Gerüste durch andere geschieht so lange kostenlos, als der Baumeister die Gerüste selbst noch braucht, andernfalls sind dieselben Gerüste durch den Bauherrn zu bezahlen. Gerüste dürfen nur durch den Baumeister oder einen anderen befugten Bauführer oder Zimmermeister gemacht werden. Die Longtännen-beigabe erfolgt durch den Bauherrn, welcher selbe vom Zimmermeister bedingt. Im Falle kein Zimmermeister mitarbeitet, besorgt der Baumeister diese Beistellung gegen Vergütung für Abnützung, Zu- und Abfuhr und Verschnitt.

4. Die Abgabe von Materialien etc. an andere, welche im Aufträge des Bauherrn (Architekten) arbeiten, erfolgt nur über Auftrag des Bauherrn (oder dessen Stellvertreters) und wird von demselben direkt vergütet ; ebenso die Abgabe von größeren Mengen Wasser (z. B. Betonfirmen), welche gemeinschaftlich geschätzt und zu Eigenkosten verrechnet werden.

5.    Die Abtrennung der Erd- oder Fundierungsarbeiten ist unzulässig, sobald normale Verhältnisse vorliegen. Die Stukkaturarbeiten sollen womöglich nicht extra vergeben werden.

6.    Die Belassung des Poliers ist vom Bauherrn extra zu vergüten, wenn die eigenen Arbeiten bis auf Nachputzungen vollendet sind.

7.    Vor und nach Beschüttung der Decken hat eine kom-missionelle Konstatierung unter Anwesenheit des Bauherrn oder dessen Stellvertreters, des Baumeisters (Stellvertreters), Zimmermeisters und Tischlermeisters stattzufinden und ist das Ergebnis den Beteiligten schriftlich einzuhändigen. Ebenso müssen der Maler und der Tapezierer vor Beginn ihrer Arbeiten erklären, daß alles genügend trocken sei und sie diesbezüglich die Verantwortung auf sich nehmen.

8.    Der Baumeister kann, wenn er un qualitätsmäßige Waren (z. B. feuchte Träme etc.) bemerkt, den Architekten oder Bauherrn sofort hierauf aufmerksam machen und deren Entfernung fordern, da durch nachträgliche Auswechslungen u. s. w. sein Name, wenn auch unverdient, in Mitleidenschaft gezogen würde.

Die Garantie des Baumeisters gegenüber dem Bauherrn erstreckt sich selbstverständlich nur auf die von ihm übernommenen Arbeiten allein.

9. Für alle technischen Leistungen, wie z. B. die Anfertigung von Plänen, Maßurkunden (diese auch nach Plänen und Baubeschreibungen), kurz alle diesbezüglichen Arbeiten, welche über den Rahmen der Abgabe von Einheitspreisen oder Pauschalpreisen ohne Detaillierung hinausgehen, ist der Baumeister berechtigt, ein Honorar gemäß dem jeweiligen Tarife des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines zu beanspruchen. Vereinbarungen, welche dahin gehen, daß der Baumeister solche Leistungen auch für den Fall, als ihm die Bauarbeit nicht übertragen würde, gratis auf sich nimmt, müssen in der Regel als standeswidrig betrachtet werden.

Skizzen über Grundriße inteilungundFassaden, welche einem oben angeführten Pauschalofferte für einen ganzen Bau beigeschlossen werden, ebenso Rentabilitätsberechnungen sind als Teil des Offertes zu betrachten und vom Bauherrn nur dann zu vergüten, wenn er von denselben zum Teil oder in ihrer Gänze anderweitig Gebrauch macht.

Bei Minder arbeiten gegenüber dem vom Bauherrn oder dessen Stellvertreter verfaßten Kostenanschlag hat der Baumeister, wenn ein Abschluß nach Einheitspreisen und Ausmaß erfolgte, so lange kein Recht auf Entschädigung, als die Schlußrechnung inklusive eventueller Mehrarbeiten und Regiearbeiten bis 5% hinter dem Kostenanschlag zurückbleibt. Darüber hinaus erhält der Baumeister 5% der um 5% der Kostenanschlagssumme reduzierten Gesamtdifferenz als Verdienstentgang, infolge geänderter Kalkulationsbasis.

Sollte dies aus wichtigen Gründen dennoch beabsichtigt werden, so muß eine diesbezügliche Einigung zwischen beiden Teilen vorhergegangen sein, andernfalls dem Baumeister ungeachtet dessen, daß diese summebildenden Posten des Kostenanschlages zur Berechnung der oben angeführten Differenz schon herangezogen wurden, überdies ein weiterer Ersatzanspruch gewahrt bleibt. Pauschalabschlüsse, d. h. Vereinbarung aller Leistungen beim Bau gegen einen nicht im Detail zu verrechnenden Betrag, sind ausnahmslos nur dann zulässig, wenn es sich um Ausführung eines gesamten Baues durch den Baumeister inklusive aller Lieferanten- und Professionistenleistungen handelt. In allen übrigen Fällen wird jede Arbeit und Leistung separat nach Einheitspreisen verrechnet und können nur ausnahmsweise einzelne Posten (z. B. Herstellung einer Kesseleinmauerung u. s. w.) zu Pauschalbeträgen vereinbart werden.

Ebenso wie es dem Baumeister nicht gestattet ist, nach erfolgtem Abschlüsse die Ausführung von einzelnen Posten aus dem Kostenanschlag abzulehnen, ist es auch unzulässig, daß der Bauherr (Stellvertreter) nachträglich einzelne Posten anderweitig vergibt.

Diese Hauptbedingungen wurden im Sinne des Punktes A 1 der-

in Wien vereinbart. Als Regieanteil

selben als für den Bau

des Baumeisters (vidi B 2) wurden . . % bestimmt.

Unterschrift des Bauherrn.

Unterschrift des Baumeisters.

Jedes Exemplar trägt nur eine Unterschrift, so daß die Stelle der anderen Unterschrift leer bleibt.

Festigkeitsberechmiiigen.

1. Absolute (Zug-) Festigkeit.

Ist P die an einem Stabe von F qmm Querschnitt wirkende Kraft und S die zulässige Beanspruchung (siehe Tabellen auf Seite 920 und 921), so ist: P = F S.

Wenn die Länge des Stabes so bedeutend ist, daß dessen Gewicht G berücksichtigt werden muß, so ist: P -|- G = F S.

Der Elastizit ätsmodul (ein hypothetisches Maß) ist diejenige Kraft, welche einen Stab von 1 qmm Querschnitt auf das Doppelte seiner Länge ausdehnen würde. P = E.

Bezeichnet À die Ausdehnung eines Stabes von der Länge 1 an der X

Elastizitätsgrenze, so ist — = a die Ausdehnung per Längeneinheit.

Diejenige Kraft, welche einen Stab von 1 qmm Querschnitt gerade bis zur Elastizitätsgrenze ausdehnt, heißt der Tragmodul. T = gE.

Der Festigkeitsmodul K ist diejenige Kraft, bei welcher ein

Zerreißen eintritt. Der Sicherheitsmodul ist

Im allgemeinen ist ein anderes S zu wählen, u. zw. einen kleineren Wert, wenn Erschütterungen und Wechsel von Zug und Druck zu berücksichtigen sind.

2. Rückwirkende (Druck-) Festigkeit.

Der Widerstand gegen die auf einem Stabe von F qmm Querschnitt wirkende Druckkraft P ist unter der Voraussetzung, daß die kleinste Dicke von der Länge nicht vielfach übertroffen wird und bei der Beanspruchung S¹ (siehe Tabellen auf Seite 920 und 921) P = F S,.

Bei größeren Längen jedoch ist die Berechnung auf Zerknickungs-festigkeit auszuführen und diene hiezu nachstehende Tabelle, in welcher 1 die Minimallängen, ausgedrückt in Vielfachen der kleinen Seite h eines rechteckigen oder des Durchmessers d eines kreisförmigen Querschnittes des auf Zerknickungsfestigkeit in Anspruch genommenen Stabes, J das kleinste Trägheitsmoment des Querschnittes und E den Elastizitätsmodul bezeichnet.

Um die zulässige Tragkraft zu erhalten, setzt man statt E bei Schmiedeeisen 0⁻25 E bis 0⁻20 E „ Gußeisen „ Holz ,, Stein

Tabelle über Zerknickungsiestigkeit.

*>■0“

frei

jp

frei

geführt

1p

fest

Befestigungs

weise

tr"

fest

?-|---gefährl.

; l    Quer-

! \    schnitt

I,

gefährl.

Quer

schnitte

gefährl.

Quer

schnitte

gefährl.

Quer

schnitt

frei

fest

ft

fe3t

Bruchbelastung =

P=ü!UĘ P=^

4    1*

P = -2 ~

x    J2

I Schmiedeeisen

12 d 14 h

24 d

28 h

33 h

38 h

48 d

56 h

-0}

Gußeisen

5-75 h

10 d 11-5 h

14 d

16 h

20 d

23 h

CD

Holz

11-5 d

13-5 h

16 d

19 h

23 d

27 h

3. Abscherungs- oder Schubfestigkeit.

Die zulässige Belastung gegen Abscheren ist ¹/a bis ⁴/ä jener für Zugfestigkeit: S₂ = V₂ S bis ⁴/₅ S. Man nimmt auch S₂ = 0-1 K₂. Den Schubelastizitätsmodul setzt man gewöhnlich Ex = ¹/₃ bis ²/s E. Die zulässige Kraft auf Abscheren : P = F S².

Gegen das Lochen ergibt sich bei Eisenblech ein Widerstand von 44 kg per qmm.

33 kg.

Der Widerstand des Abscherens bei Schmiedeeisen ist per 1 qmm

4. Relative (Biegungs-) Festigkeit.

Bezeichnet W das Widerstandsmoment eines auf Biegung beanspruchten Stabes, so ist W = —= dem Trägheitsmomente J dividiert

durch den Abstand e der äußersten Faser von der neutralen Achse. Die neutrale Achse geht durch den Schwerpunkt. Wenn P die biegende Kraft am Hebelarme 1, S die Spannung per 1 qmm bezeichnet, so ist, wenn das äußere Biegungsmoment = PI:

el*

P 1 = W S; P = ^p- W=^-¹;P1=— ;P = JS

Tabelle von einigen Werten J nnd W = —

TT

■TT"

b b³

b b²

i.

36

K'

b b³

b h²

12

b⁴

h³

K-'lt-*

12

quadratisch

= -JVd⁴

Ti

64

= -Ł- d³

32

0-0491 d⁴

0-0982 d³

J = "ëi-^d4-dl4) 4- (K⁴~r⁴)

32

Ti (R⁴ — r⁴)

T'

«?*l

J - -àbhS

= 0-0491 b h³

⁼^bh2

0-0982 b h²

W-*~J

ür

J = -g|- (b b® —bj hj³) W

7i (b h³ — b^³)

32

j=4‘(L’~V)

b (h³-h,³) 6 h

r<-—5^-‘-’H

12

b h³ -j- (bł — b) h!³

58*

—H

~'5S_

VOh. + fli-hOv)

f "]

TR

j=iHv+(h

w = ± (v + (Ł³ - V) K + (h - hx) h₂³)

rm

KST'!

T bh3_(b_b₁)li₁3 4-(bs-b₁)h2 12

b h³ — (b — bi) hx³ + (b₂ — bx) b₂

6h

3 TT

J = l2 %d⁴ + b(h³-d³⁾ + b³(h-d)

w 0-5891 d⁴ + (h³ — d³) b -}- (h — d) b⁸

6 Ii

J = 4-(bŁ8-biV)

1 (bh³ —biV)

A a Zi

T _ b (h³ — hx³) -f-bx (hx³~ h₂s) j_    Ï2

b(h³ —h^-fb^-h,³)

6h

j_b h³ — bx hx⁸ — b₂ h₂

12

i; ;

b h³ — bx hx³ — b₂ h₂³

if.—A--¹!

O-

k-

K"-»²—>i

= -|-(błi²-b₁łi₁

4 b h bi bj (h — hx)²\ b h² — b! h,² J

<r!i

(¹—-C5-->i

sai

-->1

w.

1/    2(bh²-b₁h₁²)²

6 \b h² — 2 bx hx h + bx hx 4 b h b! h, (h — h,)²

b h² — 2 bi h hj bx hx

PI

ITTT

Pil

Pil

I P.

Art der Belastung

Äußeres

Biegungs

moment

Art der Belastung

Äußeres

Biegungs

moment

(p + f-H

P.

I l 1

1WMÆZf

-»

i P.

IT

Pil

PI

Pił

12

PP^

rF

L______I -I—Hs-,,

-rrĄpn*\n_i

J.P₃

16

_ Pi ra, + P» -f P., m,

1

n _ Pl "i + Pą ną + P₃ n3 1

Biegungsmomente für die Punkte I, IT, III : Mi = Aui ! Mn = A . n, — P, (n₂ — n,) ; Mm = An:> — Pi (% — ni) — P₂ (n₃ — n2)-

Auflagerdruck A

Bei den schraffierten Balken ist die Belastung gleichmäßig verteilt. Gespannte Balken tragen ²/₃ mehr als nicht gespannte.

5. Torsions(Drehungs-)festigkeit.

Ist P die auf Torsion wirkende Kraft in kg,

R der Hebelarm, an dem P wirkt, in mm,

;N die Anzahl der zu übertragenden Pferdekräfte, n die Anzahl der Umdrehungen per Minute,

d der Durchmesser der auf Torsion beanspruchten Welle in mm, b und h die Seiten eines rechteckigen Querschnittes in mm,

S₂ die zulässige Belastung für Schub,

4

T₂ der Tragmodul gewöhnlich = — T.

Jp das polare Trägheitsmoment = der Summe zweier Trägheitsmomente desselben Querschnittes in bezug auf zwei in derselben Ebene sich rechtwinklig im Schwerpunkte schneidende Achsen,

e = Abstand der äußersten Faser, j

Jp S₂

so ist PR

und e =

Für kreisförmigen Querschnitt ist Jp = ^ ^

32

PR = y d³S₂; d

-V

16 PR

71 S₂

; d = 1-7

VS

Für kreisförmigen, hohlen Querschnitt

PR

t: d⁴ — di⁴ e

ï6

Für quadratischen Querschnitt PR

b₃

3^2

S₂ =

b³

4-2426

Ul

to

Für rechteckigen Querschnitt PR

S₂

b² h²

3 y b² -f h²

Für kreuzförmigen Querschnitt PR = ^    ^    S₂.

O II

6. Zusammengesetzte Festigkeit.

Ist ein stabförmiger Körper sowohl auf Biegung als auch auf Drehung in Anspruch genommen, so ist, wenn Mb das Biegungs- und Md das Drehungsmoment (P R) bezeichnet, das sogenannte ideelle Biegungsmoment Mi = s/₈ Mb + ⁵/₈ V Mb² + Md².

7. Festigkeit plattenförmiger Körper.

Es sei r der Radius einer an ihrem ganzen Umfange unterstützten kreisrunden Platte, 8 die Dicke in mm, p der auf die Wand wirkende Flächendruck (kg per qmm), S die zulässige Materialspannung, E der Elastizitätsmodul, h die größte Durchbiegung, so ist (nach Grashof),

wenn die Platte lose aufliegt,

/ p h _ 5 p r⁴

W/,

"S ; T~~6ET*'’

\-X

p r⁴

wenn die Platte am Rande festgeklemmt ist / 2 p . h

T• 'S’ y^'ET⁴

8. Festigkeit der Gefäßwände.

Ist r der Gefäßhalbmesser, 3 die Wanddicke in mm, p der Druck in kg per 1 qmm, S die zulässige Materialspannung, so ist bei einem kugelförmigen Gefäße

Pr.

2 S ’

bei einem zylindrischen Gefäße

^T + a’

für a ist zu setzen: bei Eisenblech 3 mm, bei Gußeisen 6—9 mm, bei Kupfer 3—4 mm, bei gehämmertem Messing 3 mm und bei gegossenem Messing 6 mm.

Bei Gefäßen mit großen Wandstärken (hydraulische Pressen etc.) ist zu setzen:

8 = r ^|//.| + P- — l'j für zylindrische Gefäße;

l j für kugelförmige Gefäße.

-r

2(S + p)

Tabelle über die Festigkeitskoeffizienten verschiedener Materialien.

Ausdehnung an der

Elastizitätsgrenze

spn-ra o

Sny *aj

Elastizitäts

modul

Bruchbelastung

(Festigkeitsmodul)

Belastung an der Elastizitätsgrenze (Tragmodul)

Zulässige Belastung

Schuh

Zug

und

¹ Druck

qnqos W

Jionia w

Suz W g

qnips h I

iiorua h

quqog «T

jpnia oo

Sn/ aj

Materia

20000 7500 0*0007 0*0007 20000 7500 0*00125    —

17500 6562 0*0008 0*0008 20000 7500 0*0012    —

10000 3750 0*00075 0*0015 20000 7500 0*00125    —'■

no I O I no I CO I CO I C- I

*P I

O i no cd oj i

^ I CO no rH I

ip lO co àcîà I ib

H H H ¹

^    ! H* i lQ

rH_rH rH

rfl iO ^

rH CM rH

7    7    5*25

12*5 12*5 9*3 7    7    5*25

stark gehämmert

0*0013

0*00025

20000 7500 0*0025 20000 7500 0*00325

20000 7500 0*004 20000 7500 0*0046 25000 9400 0*0054

25000 94000*006

I s

tH

C5 GO GO O GO H CO I rH CO T* CO CO O rH I

_rH tH

*P »O O    OHIO O I

t> CM LOCO GO 05 CO iO)'

rH rH

9*3

2*5 7    1*9

Stabeisen

W    ¹

Eisenblech

Eisendraht

Gußeisen

Gewöhnlicher Stahl, ungehärtet , . . 12*5 15*5 9*3 gehärtet und an-

fl

gelaufen

Feinster Federstahl, ungehärtet . . . II 32*2| 32*2|24*2 gehärtet und an-

25    25 18*7

36*5 36*5 27*4 45    45 33*3

n    r>

gelaufen .

Gußstahl, ungehärtet

„ gehärtet und angelaufen . . || 67 | 67 |50 Feinster Gußstahl, gehärtet und angelaufen Stahldraht

74    74 56

19*2

0*0013

0*00027

TOO-O

4012

4012

10700

10700

12100

6400 2400 0*0007( 10000 3750 0*0014

•G*

0*00135

0*00063

0*0014

,0*00024

0*0021

,0*00067

9S00-0

0*00233

0*00176

0*00213

0*00213

mit 100

2587

3697

3562

187*5

262*5

1500

2531

80

120

70

70

9870

6900

9857

9500

500

700

4000

6750

985

1170

921

1200

1200

7000

MS I I

0-79

99-0

0-42

9-0

51

I tH CM

I (M ^

10*5

14

2*75

^ CO OJ H H

xp I iO t-H '

«P

cb Ol I

SONtD

Kupferblech, gehämmert Kupferdraht

geglüht

10*5

4*9 14

6*5

gehämmert

CD p> CD ip CD p> Ç)-rH    O    GO

cb cb cb cb cb cb cb cb    ô    cfj

CO lp rłH (MCDîCCM-rHÔ^Ô

CO    CO cc

picp^csicpojtpcp [ cbibôibr^ôjcbôoj hóhóhó

CO (M _(M T-H rH t-H t—<

3-25

10-3

^    OI>

CO CO l> CO O ^

cb cb whö

tH    T-H 1_

0-07 2-7

9-1 90-0

0-04 2-56

0-05 2-5

00

O]

2-48

9-0

0-8

0-18

=?

tOCCCDCOtOCDO¹^

1-2

9-0

0-3

0-2

0-1

90-0

0-25

0-02 0-15

0-04

Messingdraht ...........

Kanonenmetall...........

Phosphorbronze..........

Zink, gegossen...........

Blei................

Bleidraht........• . . . .

Zinn...............

Aluminium............

Eschenholz, in der Richtung der Fasern „    senkrecht    auf    die    „

Eichenholz, in der Richtung der „

„    senkrecht    auf    die    „

Buchenholz, in der Richtung der „

„    senkrecht    auf    die    „

Kiefernholz, in der Richtung der „

„    senkrecht    auf    die    „

Tannen- und Fichtenholz, in der Richtung der Fasern........

Tannen- und Fichtenholz, senkrecht auf die Fasern.........

Glas

Basalt

Gneis und Granit . . .

Kalkstein.......

Sandstein.......

Guter Ziegelstein . . . . Gewöhnlicher Ziegelstein Zementmörtel ......

Kalkmörtel......

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und abgerundet. Ausnahme der in den letzten beiden Kolumnen die angegebenen so bezeichnen sie kg per qcm.

Multipliziert man mit

Formeln für die Berechnung der Dreiecke, Vierecke und regelmäßigen Polygone.

R = Halbmesser des der Figur umschriebenen Kreises.

„ eingeschriebenen Kreises.

r —

F = Flächeninhalt.

Recht winkeliges Dreieck.

Wenn a die Hypotenuse, b und c die beiden Katheten und B und C die diesen Katheten bezw. gegenüberhegenden Winkel bezeichnen, so ist

der Mittelpunkt liegt im Halbierungspunkte der Hypotenuse

F = -^

a² = b² -(- c²,

B + C = 90

Auflösung

Gegeben Gesucht

a, b

c, B, C, F

b, c

a, B, C, F

c = F(a + b) (a — b)> *g Y ⁼ |/

F—~2 V(a + b) (a — b)

= yWĄtg B =    C — 90 — B

-r-J,B = 90 —C

a -}- b

a, B

b, c, C, F

sin B’

b = a sin B, c = a cos B, C = 90 — B

a²

sin 2 B

b, B

a, c, C, F

b, C

a, c, B, F

sin B ’ tg B ’ ~ b    b

a cos C ’ ° cot C

C = 90 — B, F

B = 90 — C, F

b²

2 tg B

b²

2 cot C

Schiefwinkeliges Dreieck.

Wenn a, b und c die 3 Seiten,

A, B „ C die diesen Seiten bezw. gegenüberliegenden Winkel, s die halbe Summe der 3 Seiten, sonach

EL —I— b “J⁻ C

und

h die vom Scheitel des Winkels A auf die Seite a errichtete Senkrechte bezeichnen, so ist

P _____ Q    ___________________

h =—ys (s — a) (s — b) (s — c), F = — = "J/s (s — a) (s — b) (s — c)

EL    A

sin A sin B sin C

toi td

Q

4 R sin sin sin —

cos

~2

PQ ©a

sin

2    2 R (a + b + c)

Der Mittelpunkt des umschriebenen Kreises liegt im Durchschnitte der in den Halbierungspunkten der Dreieckseiten errichteten Senkrechten ; der des eingeschriebenen Kreises im Durchschnitte der Halbierungslinien der Winkel.

Auflösung

Gegeben Gesucht

a, b, c

A, B, C

a, b, C

c, A, B, F

C = 180 — (A + B) . A —B tg~2

a -f b

— a) (s — c)

s (s — b)

jj-cot-j^, A + B = 180 - C

o V ab

* a-f b

c = (a -j- b) cos <p, wo sin cp == a sin C

cos — =

(a —b) sin ¹/a (A-f B)

sin A

sin Vg (A —B)

a, B, C

b, c, A, F

F = — sin C

2

A = 180 — (B + C) a sin B

a sin B

sin A a sin C

sin (B + C) a sin C

F=

sin A

a² sin B sin C

sin (B -f C)

a, A, B

b, c, C, F

2 sin (B + C) a sin B

a sin C

a sin (A -f B)

sin A

sin A

sin A

C = 180 — (A + B), F =

a² sin B sin (A -f B)

sin A

a, b, A

c, B, C, F

1st a > b, so muß A > B sein und das Dreieck ist bestimmt.

b sin A

sin B =

, C = 180 — (A -f B)

a sin C

sin A

, F = —g— sin C.

Ist jedoch a < b, so muß auch A < B sein und dann hat man die 3 untergeordneten Fälle:

> b sin A: hier gibt die Auflösung 2 Dreiecke, u. zw. eines mit dem direkt gefundenen Winkel B und eines mit dem Winkel 180 — B.

a = b sin A: in diesem Falle ist das Dreieck rechtwinkelig, b die Hypotenuse und B *= 90°.

a < b sin A: kein Dreieck möglich.

Trapez.

P-

Ö -0)

die beiden parallelen Seiten „ nicht parallelen Seiten

„ senkrechte Entfernung der parallelen Seiten bezeichnet, so ist

^=(a + b)4 = = y(b-}-c + d —a)(a-}-c + d—b)(a-j-b-|-d — c) (a-j-b-j-c — d)

Sehnenviereck.

Sind a, b, c und d die 4 Seiten in ihrer Reihenfolge, A    der    von    a    und d eingeschlossene Winkel

s = */2 (a -J— b —j— c —j— d), so ist

te — ₌ |/(s —a)(s—b)

°    2    T (s- c) (g-d)

tg TT”

1/(B —a) (s —d)

' (s — b) (s — c)’

C = 90 — A, D = 90 — B, F = V (s —a) (s —b) (s —c) (s —d)

Regelmäßige Polygone.

Wenn n die Anzahl der Seiten, s die Länge einer Seite bezeichnet, so ist

2 sin

ISO⁻’ r “ /» s 00t VT’

180 R

= COS

180

Die Formeln ergeben folgende Tabelle:

Benennung des regelmäßigen Polygons

0-433 s² = 1-299 R2 1-0 s² = 2-0 R²

1- 72 s² = 2-377 R²

2- 598 s² = 2-598 R²

3- 634 s² = 2-732 R²

4- 828 s² — 2-829 R²

6- 182 s² = 2-892 R²

7- 594 s² —2-938 R2 9-366 s² = 2-963 R²

11-196 s² = 2-992 R²

Dreieck . . Quadrat . . Fünfeck . . Sechseck . . Siebeneck . Achteck . . Neuneck . . Zehneck . . Elfeck . . . Zwölfeck . .

Kreisformeln.

Bezeichnet r den Halbmesser, U den Umfang und F den Flächeninhalt, so ist für den Kreis

U = 2 r Tr, F= r²~, « = 3' 1415926538979 22    333    355

7 ’ 106’ 113'

3

Näherungswerte für x: -y,

Ist am Kreissegmente a die halbe Länge der Sehne zwischen den beiden Bogenenden, h die im Mittelpunkte dieser Sehne errichtete Senkrechte bis zur Bogenmitte (Pfeilhöhe, Sagitta), r der Bogenhalbmesser und 2 cp der von den beiden im Endpunkte des Bogens gezogenen Badien eingeschlossene Winkel, so bestehen zwischen diesen Größen folgende Wechselbeziehungen:

a — r sin cp = "J/h (2 r — h) = h cot

ći

a² -j- h²

sin cp

1 — cos cp

yr² — a² = r (1 — cos cp) = a tg -y 2 a h

a² + h²

cos cp

a² — h²

a²-f h²

Die Länge des Bogens kann mittels der Näherungsformel:

h²

Bogenlänge — 2 Va² —j— h² ——— gefunden werden.

o a

Für den Kreissektor ist dann

? r2 _ 180

Für das Kreissegment

llör!’'-|x8in2'f = r8(-

CO 7T

sin 2 cp

180

Formeln für die Ellipse.

Bezeichnet a die halbe große, b die halbe kleine Achse, so ist der Umfang = (a -f- b) x

der Flächeninhalt = a b -

Formeln für Oberflächen und Kubikinhalte verschiedener Körper.

0 = Oberfläche, K = Kubikinhalt.

Eben flächige Körper.

Für den Würfel ist 0 — 6 a² und K = a³, wenn a die

Kante ist.

Für das Parallelopiped ist, wenn g die Grundfläche und h die Höhe bezeichnet, K = g h. Sind hingegen a, b und c die in einer

Ecke zusammenstoßenden Kanten und «, ß und 7 die entsprechenden Kantenwinkel, so ist

K = 2 a b c ysin s sin (s — a) sin ('s — ß) sin (s — 7), wo 2s = a —[— ß —j— y ist.

Für das dreiseitige, senkrechte, schiefabgeschnittene Prisma ist . K = der Grundfläche, multipliziert mit dem arithmetischen Mittel aus den drei Seitenkanten.

Ist g die Grundfläche einer Pyramide und h ihre Höhe, so ist K = Va g Ł.

Sind G und g die Grundflächen und h die Höhe eines Pyramidalstutzes, so ist,

K = Vs Ł (G + g + y G g)

a³

Für ein regelmäßiges T.etraeder ist K = —— ]/2, O = a² "J/3 und

a²

für ein Oktaeder ist K = -=- y 2, 0 = 2 a² y 3, wenn a die Kante

o

dieser Körper bezeichnet.

Runde Körper.

Bezeichnet man mit r den Radius der Basis eines Zylinders und Kegels und mit h die Höhe, so ist für den senkrechten Zylinder

0 = 2 r iz (r -f- h) und K = r² tt h und für den senkrechten Kegel

0 = r7:-j-yr²-]-h² und K = ¹/₃ r² 71 h.

Die Formeln für den Kubikinhalt gelten auch, wenn Kegel und Zylinder schief sind.

Ist beim Kegelstutz R der Radius der unteren, r der der oberen Grundfläche und h dessen Höhe, so ist

0 = 7i[R² + r² + (R + r) yh²-f-(R —r)²]

und

K = V3*MR² + Rr + r²),

wobei die Formel für 0 einen senkrechten Kegelstutz voraussetzt. Ist r der Radius einer Kugel, so ist

0 = 4 r² 7t und K = */₃ r³ tt.

Ist h die Höhe eines Kugelabschnittes, so ist die obere Fläche der begrenzenden Kalotte 2r7:h, hingegen K = ti h² (r — Va Ł).

Sind bei einer Kugelzone a und b die Radien der Endflächen und h die Höhe der Zone, so ist

K = V₆ tt h (3 a² -f 3 b² -f h²).

Für das Faß ist, wenn D der Durchmesser in der Mitte, d der Durchmesser an den Enden und L die Länge des Fasses bezeichnet K = 1-0453 L (0-4 D² 4- 0-2 D d -f 0-15 d²).

Spezifische Gewichte verschiedener Körper.

Die Zahlen für das spezifische Gewicht geben gleichzeitig das absolute Gewichd der betreffenden festen und flüssigen Körper in kg per kbdm an.

a) Feste Körper.

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

!-■ 3 8 S • ■ " I.....g-    B i:.

2.. • . g. . . g-.....g\ . . . ».....I.......; p-T. ?

I..........^............

K3 K>

Ś⁰

CD <3 “-1 -<1 Ci K)

MHK) CD CC Ci

CD

Ci Cr»

Dachschiefer . . .    2-76

Diamant Dolomit Eis 0° .

Eisen, geschmiedet 7⁻6 —7-90 gegossen Eisendraht Eisenerz .

Eisenglanz Eisenvitriol Elfenbein Erde :

vegetabilisch . .    1-15

kiesig und sandig 1-grob mit Steinen fett mit Kies . . mit Lehm . . . lufttrocken . . .

Erdkobalt ....

Erdpech .....

Fahlerz.....

Feldspat .....

Fette......

Feuerstein ....

Flußspat .... Franzosenholz (Guajak) ....

Glas, Bouteillen- .    2-73

Fenster- . .

Kristall- .

Flint- . .

Spiegel- .

Draht-Glaubersalz Glimmer . .

Glockenmetall Gneis . . .

Gold, gediegen gegoss gehämmert

3-51

2-87

0-92

. .    7-0 —7-79

. .    7-6 —7-5

. .    3-1 —7-75

. .    5-23—3-8

. .    1-9

. .    1-87

CO o

2-25

2-23

2-0

2-25

1-12

4-45

2-54

0-93

2-59

3-15

1-33

2-65

2-9

3-25

2-45

4-15

1-47

2-78—3-15

8-81

2-7

19-3

en .

19-28

19-33—19-6

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Golddraht . . . . Granat, gern. . . .

edler.....

Granit......

Graphit, reiner . .

gewöhnl. . . . Grünstein .... Guajak (Franzosenholz) .....

Grünspan .... Gummi, arab. . .

elast......

Guttapercha . . . Gips, gebrannt . .

gegossen u. trock. Gipsmehl ....

Gipsspat.....

Harz, Fichten- . . Holz:

Ahorn, lufttrock.

frisch gefällt . Birken, lufttrock.

frisch gefällt . Buchen,lufttrock.

frisch gefällt . Buxbaum, lufttrocken . . . Ebenholz,

trocken . . . frisch gefällt . Eichen, lufttrock.

frisch gefällt . Eschen, lufttrock.

frisch gefällt . Fichten,lufttrock.

frisch gefällt . Kiefern, lufttrock.

frisch gefällt . Lärchen, lufttr.

frisch gefällt . Linden, lufttr. . Mahagoni, lufttr. Nußbaum, lufttr. Pappel, lufttrock. Pock, lufttrock. . Tannen, lufttr. . frisch gefällt .

19-36

3-71

4-03

2-75

1-79

2-25

2-89

1-33

1-91

1-33

1-81

0-98

1-81

0-97—1-0

1-36

2-31

1-07

0-76

0-89

0-72

0-89

0-79

0-95

luft-

0-94

1-19

1-21

0-82

1-03

0-79

0-85

0-58

0-87

0-74

0-9

0-6

0-92

0-79

0-75

0-66

0-39

1-26

0-56

0-87

Ulmen, lufttrock. 067 frisch gefällt .    094

Weiden, lufttrocken . . frisch gefällt .    085

Holzfaser .... Holzkohle von Nadelholz u. Buchenholz .....

Holzkohle v.Eichen-

holz......

Hornblende . . .

Indigo......

Jaspis......

Jod.......

Jodkalium .... Jodsilber .... Kadmium .... Kadmium, gegossen 8⁻6 gehämmert .

Kalium . . .

Kalk, gebrannt Kalkmörtel, frisch .    1*8

trocken . .

Kalkspat . .

Kalkstein, dicht . .    2'7

Kalktuff . . .

Kalomel . . .

Kalzium . . . Kanonenmetall Kautschuk . .

Kieselerde . .

Kieselstein . .

Knochen . . .

Kobalt, gegossen .    8⁻71

gehämmert .

Kobaltglanz Kochsalz . . .

Koks ....

Kopal ....

Korkholz . .

Kreide ....

Kupfer, gegossen .    8-8

gehämmert ... Kupferblech . . . Kupferdraht . . . Kupfererz, rotes .    5-9

0-49

1-5

0-3

0-56

317

0-77

2-66

4-95

3-07

5-61

8-69

8-69

0-87

1-55—1-8

1-65

2-71

2-39

7-18

1-58

8-79

0-93

2-66

2-5

1-66

9-15

6-3

2-14

1-4

1-1

0-24

2-7

8-94

8-88

8-78

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Kupferglanz . . . Kupferkies .... Kupfervitriol . . .

Lava......

Lehm......

Magnesia .... Magneteisenstein . Magnetkies . . .

Malachit.....

Mangan.....

Marmor :

schles., weißer .

grüner . italien., weißer .

schwarzer ägypt., grüner . Mastix ......

Mauerwerk von: Ziegelsteinen,

frisch . . . trocken . . Kalkstein, frisch trocken Sandstein, frisch trocken

5-7

4-16

2-2

2-85

1-5

2-24

5-1

4-4

3-46

7-51

2-65

2-7

2-72

2-71

2-67

1-05

1-6 —1-7

1- 5 —1-6

2- 45—2-6 2-4 —2-5 2-1 —2-3 2-0 —2-1

Meerschaum . . Mehl, Weizen- . Mennige ....

Mergel.....

Messing, gegossen gehämmert . . -Blech .... Messingdraht : geglüht . . . ungeglüht . . Milchzucker . . Molybdän . . . Mühlsteinquarz . Natrium .... Neusilber . . .

1-3

1-56

9-15

2-5

8-15

8-52

8-57

8-43

8-74

1-54

8-05

2-5

0-97

8-56

Nickel, gegossen

gehämmert

8-28

8-67

Onyx . Opal . . Packfong Palladium Pech

2-73

1-91

8-56

11-3

1-07

g^SŁ & !, g- g. ® s» g s, s⁵ g- P g-1-.gègggLgN g gL t ^ g- U g 3- £

i g    3" >3B-r+Z&Z    i-g g •    !^:3cs P=- o §1-3

Ir* h. : m:    I: ?: ?: : |ilpB-ä: : :s 1|: :*l *

3 ••    E? «r F?*    ^ s ® ^

.    . CD

• ■ -a

CIQ

&

rjt

I    <*>    I

to

M-

ec

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Spateisenstein . . Speckstein . . . . Stärkemehl . . . Stahl, Zement . . „ gefrischt . . „ Guß- . . .

Stearin.....

Steinkohle ....

Steinsalz.....

Strontium ....

Talk......

Talkerde .....

Talkschiefer . . .

Tellur......

Titan......

Titaneisen .... Ton, frisch ....

trocken .... Tonerde, rein . . .

trocken .... Tonschiefer ....

Topas ......

Torf, trocken . . .

Tragant .....

Tripel......

3-75

2-6

1-53

7-3 —7-8 7-5 —7-81 7-83—7-92

0-97

1-22—1-5

2-28

4-5

0-95

2-35

2-74

6-11

5-3

4-75

2-5

1-8

2-1

1-5

2-82

3-52

0-51

1-32

1-6

Tuffstein .... Turmahn . . .

Uran.....

Wachs .... Walk erde . . . Wasserglas . . . Wismut .... Wolfram .... Ziegelstein : gewöhnlicher . Klinker . . . Schamotte . . Zink, gegossen . gewalzt . . , gehämmert . , , Zinkblende . . . . Zinkdraht . . . . Zinkoxyd . . . .

Zinkspat .....

Zinkvitriol . . . . Zinn, gegossen . . gewalzt . . . .

Zinnober .....

Zinnstein . . . . Zucker, Melis- . .

1-3

3-15

9-0

0-97

1-75

1-25

9-822

17-6

1-4 —2-2

1-6

2-12

6-9

7-12-7-17

7-31

3-9 —4-2

7-14

5-5

4-44

1-9

7-29

7-39

8-1

6-3

1-61

b) Tropfbar flüssige Körper.

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Äther, bei 20° C . 0-716

Aldehyd .....

Alkohol, absolut bei

20° C.....

Ammoniak, flüssig bei 0° C . . . . Baumöl, bei 12° C Benzol, bei 0° C .

Bier.......

Blausäure, bei 0° C Brom, bei 0° C . . Chlorwasserstoffsäure, konzentriert 1-208

0-79

0-792

0-875

0-919

0-868

1- 015—1-034 0-705

2- 966

Essig, destillierter .

Wein-.....

Flußsäure, bei 0° C j Fuselöl, bei 0° C . Glyzerin, bei 0° C j Holzgeist .... ' Kochsalzlauge, ge- |

sättigt.....j

Kreosot, bei 0° C . Leinöl, bei 12° C . Mohnöl, bei 0° C . 1 Ölstoff, bei 0° C . Olivenöl, bei 15° C

1-009

1-011

1-061

0-83

1-26

0-798

1-208

1-037

0-94

0-924 0-913 0 918

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Petroleum .... Quecksilber, bei 0° C

Rapsöl.....

Salpetersäure, bei 12° C .... . Salzsäure, bei 15° G Schwefeläther, bei

0° C......

Schwefelkohlenstoff, bei 0° C . . . . Schwefelsäure, engl.

0-8

13-598

0-914

1-522

1-192

0-715

1-272

1-83

Seewasser . . . . Stearinsäure . . . Steinkohlenteeröl rektifiziert . . .

Steinöl .....

Terpentinöl . . . gereinigt ....

Tran......

Wasser, bei 4° C . Zitronenöl, bei 0° C

1-08

0-854

0-744

0-91

0-8

0-82

0-87

0-93

1-0

0-852

Gasförmige Körper.

Bei 0° C und unter 760 mm Druck.

Das spezifische Gewicht der atmosphärischen Luft, welches in Hinsicht auf Wasser = 0-0012934 ist, = 1 gesetzt.

c)

Name des Körpers

Mittleres ' spezifisches Gewicht

Gewicht per 1 kbm in kg

Ätherdampf . . . . Alkoholdampf . . . Ammoniakgas . . . Arsenikdämpfe . . . Atmosphärische Luft Bromdampf . . . .

Chlorgas.....

Chlorwasserstoff . . Holzgeistdampf . . .

Joddampf.....

Jodwasserstoff . . .

2-586

1-613

0-597

10-58

1-0

5-54

2-47

1-247

1-12

3-344

2-086

0-772

13-684

1-293

7-164

3-156

1-615

Kohlenoxydgas........

Kohlensäure.........

Kohlenwasserstoffgas, ölbildend .

„    Grubengas

Phosphorwasserstoffgas . Quecksilberdampf . . .

Sauerstoffgas......

Schwefeldampf.....

Schwefelkohlenstoff . . . Schwefelwasserstoffgas . .

Steinkohlengas.....

Stickstoffgas......

Terpentinölgas.....

Wasserdampf von 100° C Wasserstoffgas.....

8-716

4-443

0-941

1-45

11-27

5-75

1-53

0-985

0-56

1- 214 6-976 1-106 6-617

2- 644 1-195

0-55

0-972

4-763

0-456

0-069

1-217

1-979

1-274

0-725

1-57

9-023

1-43

8-56

3-42

1-5-16

0-711

1-26

6-16

0-623

0-089

¹

Nur in bezug auf die horizontale Schwerachse als neutrale Achse sind die Widerstandsmomente gleich.

²

Bei gußeisernen Trägern, wo die Länge bt sehr groß wird und die Resultierende des Druckes nahe an das Ende des Schenkels b fällt, ist dieser als Balken, an einem Ende fest eingespannt, zu berechnen.

Maß- und Gewichtstabelle für verschiedene Bau- und Maschinenkonstruktionsteile.

Gewichtstabelle für Flacheisen.

Bei Flach eisen ist die im allgemeinen hergestellte geringste Dicke: bei einer Breite von 14 bis 40 mm : 5 = 3 mm ; von 40 bis 70 mm : ô == 4 mm : von 70 bis 100 mm : 5 == 5 mm ; von 100 bis 190 mm : o = 7 mm._

Breite in mm

Dicke

mm

>o

co

G’

50 I 55

Ph

S’

■/.

G

.S

QC

1-48

3-7

2-22

2-96

Dicke in mm

60 ! 65    70    75

Breite in mm

80

85 ! 90 ! 95 J 100    110

Gewicht per laufendes m in kg

HNCO'^iOîDt'OOOS

0-779 0-857

1- 558 1-714

2- 337 2-571

3- 116 3-428

3- 895 4-285

4- 674 5-141

5- 453 5-998

6- 232 6-855

7- 011 7-712 8-569

8- 569 9-426

9- 348 10-28 10-13 1114

10- 91 12-0

11- 69 12-85

12- 46 13-71

13- 24 14-57

14- 02 15-42 16-28 17-14

17- 99

18- 85

19-71

20- 57

21- 42

22- 28 23-14

23- 99

24- 85

25- 71 29-99 34-28 38-56 42-85

.3

Breite in mm

(D £j rX C .2 ö

120 I 130

140 I 150 I 160

170 ! 180 ! 190

200

Gewicht per laufendes m in kg

COOO-JCiÜt^OiLOI-L

S&gggSggSägKJgBSBS&SSSSSSifcSSBS

|||E|pggEgl|S85K5SSKE5K = s"œ„-JoIt,^„„„o SSgSSKSS^SSK^Sg-^ggggŚŚSlŚSŚŚśSiSŚŚgŚŚ

rr    ---—_ OOOOOD^to^cOhtxoO'

h l!IlplIilllls!iisls!ggE222s§§g§§s

®----------__ >£>• tO ÇC OS ł£- H-‘XO'ÜJ

;    “o=i'»"S»2S"y^S”'⁰£SSSS§!3Kg⁰22S8go:§;S5g

- ------.- Ciü<h(^>f^OOlOtOl—¹■ M-

" “»s^ggsssisggygs^gg-ggśśśgggśśgśśśś

⁰³ ---—------OQ h-¹ oj ^ os -j ix»

(I ||||?SgggSg?SgKggB5SSSK5KKœœ«œ„«»-a »»oîLNsoSggtsSSfeSSgfesg-Je^gsfegSSSSœSëg

iSSSggSgggSggîSgggggsSSSKStîë»-,»«.»^« “ MS2ga*-§SSC3SSSSSSŚŚŚŚ!«Ś3ŚggŚ£gŚŚgŚ

Il---------05 to OS CO łf*

2

fr “"SSSgggfeggggggggggggggfeóógśtŚŚŚŚŚ

<X>----------__-CO ►—*- CID -vl 4^. IVJ

sgggggegggsgsggiśgśśśśEśśśśżś

TrH tH

O GO ^ CO

1-558

3- 116

4- 674

6-23

7-79

9-34

10-92

12-48

14- 04

15- 60

17- 16

18- 72 20-28 21-84

23- 40

24- 96 26-52 28-08 29-64 31-20

32-7

34-3

35-8

37-4

38-9

40-5

41-1

44-2

45-2

46-7

54-5

62-3

70-1

77-9

2er

3er

4er

5er

6er

7 er

Gewicht per Kurrentmeter in kg

10-3

7-4

5-0

4-3

3-6

2-8

Dimensionen in mm

S II B I S

53

24 jj 53 ! 18

46 i 14

46    12

46 ; 10

46

Gewichtstabelle für Quadrat- und Rundeisen.

Stärke respekt. Durchmesser in mm

Quadrat-

eisen

Rund-

eisen

s'

CD

m in kg

Durchmesser in mm

Quadrat

eisen

Rund-

eisen

Gewicht pr. lauf, m in kg

Stärke respekt. Durchmesser in mm

Quadrat

eisen

Rund

eisen

Gewicht pr. lauf, m in kg

Stärke respekt. Durchmesser in mm

Quadrat

eisen

Rund-

eisen

Gewicht pr. lauf, m in kg

0-008

0-03

0-07

0-125

0-195

0-28

0-381

0-498

0-63

0-778

0-931

1-12

1-315

1-525

1-751

1- 992

2- 248 2-521

2- 809

3- 112

11-83 120

0-299

0-391

0-495

0-611

0-739

28

6-1

61-1

200

85-55 67-37 93-14 73-94 102-9    80-81

112-0 880 121-6    95-48

131-5 103-3 141-8 111-4 152-5 119-8 163-6 128-5 175-1 137-5 186-9 146-8 199-2 156-4 209-6 166-4 224-8 176-6 238-3 187-1 252-1 198-0 266-3 209-1 280-9 220-6 295-9 232-3 311-2 244-3

Gewichtstabelle für Schrauben und Nieten.

Man berechne das Gewicht der Bolzenlänge zwischen Kopf und Mutter respekt, zwischen beiden Nietköpfen nach der Tabelle für Quadrat- und Rundeisen und addiere noch hiezu : für 6eckige Köpfe und Mutter .    .

» 4eckige „

„ 2 Nietköpfe.......

. . 7 Bolzendurchmesser . . 8

1 qm Blech aus

Blech

dicke

in

Schmie

deeisen

Guß

eisen

Guß-

stahl

Kupfer Messing Zink Blei

wiegt kg

tCO0<lCSCnrfi.O0N)M

7-78

15-56

23-34

31-12

7-25

14-5

21-75

7-87

38-9

29-0

MM¹ M M immkhL |_1 |_1

OtCOO^OlCf^WUlHO

46-68

54-46

62‘24

70-02

77-8

85-58

93-36

101-14

108-92

36-25

43-5

50-75

58-0

65-25

72-5

79-75

87-0

116-7

124-48

132-26

140-04

147-82

155-6

94-25

101-5

108-75

116-0

123-25

130-5

137-75

145-0

15-74

23-61

31-48

39-35

47-22

55-09

62-96

70-83

78-7

86-57

94-44

102-31

110-18

118-05

125-92

133-79

141-66

149-53

157-4

8-9

17-8

26-7

35-6

44-5

53-4

62-3

71-2

80-1

89-0

97-9

106-8

115-7

124-6

133-5

142-4

151-3

160-2

169-1

178-0

8-55

17-1

25-65

34-2

42-75

51-3

59-85

68-4

76-95

85-5

94-05

102-6

111-15

119-7

128-25

136-8

145-35

153-9

162-45

171-0

6-9

13-8

11-4

20-7

27-6

34-5

41-4

48-3

55-2

62-1

69-0

75-9

82-8

89-7

96-6

103-5

110-4

117-3

124-2

131-1

138-0

Lehren für Draht, Blech und Bandeisen.

22-8

34-2

45-6

57-0

68-4

79-8

91-2

102-6

114-0

125-4

136-8

148-2

159-6

171-0

182-4

193-8

205-2

216-6

228-0

Nr. der gangbarsten Lehren

Englische Lehre für Draht, Blech und Bandeisen

Französische Drahtlehre

Dillinger

Blechlehre

Dicke in mm

Nr. der gangbarsten Lehren

Englische Lehre für Draht, Blech und Bandeisen

Französische Drahtlehre

Dillinger

Blechlehre

Dicke in mm

tDODOOSCe^OShOM

O rH CQ CO T# IO tH rH rH H H H

Mtocococoosos^rfs-cucncsas^i-j

ti Ô <x ds ö¹ di M m ô cö ob -5 cs

MMMMK)K)büI»aS03aihf^h£-0<CJ>

hhhh6666ö666606

2-7

3-0

3-4

3-9

4-4

4-9

54

5-9

6-4

7-0

7-6

8-2

8-8

9-4

10-0

1-41

1*27

1-13

0-99

0-85

0-72

0-56

0-42

0-28

Durchmesser in mm

Gewicht in kg

Durchmesser in mm

Gewicht in kg

Durchmesser in mm

Gewicht in kg

25

30

0-06

35

0-1

65

40

0-16

70

45

0-24

75

50

0-34

80

55

0-47

85

60

0-63

90

0-81

100

110

cp cp cp qa cp t> p

H H H H (Nl (>1 CO t-O

125

150

7-4

175

200

225

250

275

300

12-8

20-3

30-3

43-2

59-3

78-9

102-4

Gewichtstabelle für

Trägheitsmoment bezogen auf die

horizontale | vertikale

Schienenhöhe in cm

Querschnittsfläche in qcm

Gewicht per lauf, m in

kg

Schwerachse

Widerstands

moment

(horizontale

Schwerachse)

13-08

42-75

32-66

11-8

39-0

29-8

10-46

34-2

26-1

919-0

691-59

470-26

149-73

140-38

121-66

140-4

117-5

90-0

W alzeisen-Sortiment.

Nach den Normaltypen des Österreichischen Ingenieur- u. Architekten-Vereines zusammen-gestellt.

Diese Walzeisenwaren sind in allen österr.-ungarischen Gewerken nach den hier enthaltenen Profilen zu beziehen und wird beim Gewichte eine Toleranz von 5% + oder — berücksichtigt.

Gewalzte Bauträger im Vollprofil.

A. Gewalzte

I-Träger.

Trägerhöhe

Flanschen

breite

Stegdicke

Fianschen-

dicke

Querschnitt in cm²

Ge

wicht per m in kg

Profil-Nr.

.5

er

Oo

p-

Träg- Wider-heits- stands-moment momenl

nach der Biegungsachse in der Bichtung der Flansche, ir

cm’ cm³

1-0

Tragfähigkeit des „frei Inanspruchnahme von 1000 kg Standsmoment,

Stützweite 1 in Metern

1-5    2-0

2-5

3-0

3-5

4-0

aufliegenden“ Trägers in Kilogramm bei gleichmäßig verteilter Belastung und bei einer per 1 cm'² nach Q =

— gl, wenn k = 1000 kg per 1 cm², W = Wider-1= freie Trägerlänge in Metern, g = Trägergewicht per 1 m in Kilogramm

1 . 100

Stützweite 1 in Metern

4-5    5-0    5'5

6-0    6-5    7 0

7-5

8-0

8-5

9-0

9-5 lO'O

10-5 11-0 11-5

12-0

Nr.

80

52

4-0 6-0

7-0

96-1

24-0

1915

1271    947    751    620    525

452

10

100

60

4-5 7-0

9-6

205-8

41-2

3283

2181    1627    1293    1069    907

785

689    611

12

120

68

5-0 8-0

12-5

388-7

64-8

5169

3436    2566    2041    1690 1437

1245

1095    974    873

13

130

72

5-5 8'5

14-4

518-6

79-8

6368

4233    3162    2537    2084 1773

1538

1345 1204 1081    977

14

140

76

6-0 8-5

20-30

15-8

652-4

93-2

7439

4946    3696    2943    2438 2075

1801

1586 1412 1269 1148 1044

15

150

80

6-0 9-0

22-32

17-4

831-7

110 9

8854

5888    4401    3505    2905 2474

214S

1893 1687 1517 1374 1252 1146

16

160

84

6-5 9-5

25-13

19-6

1056-8

132-1

10548

7016    5242    4178    3464 2951

2564

2260 2016 1814 1644 1498 1373 1262

16

18

180

90

7-0 11-0 30-86

24-1

1645-9

182-9

14606

9716    7267    5792    4804 4096

3561

3143 2805 2527 2294 2094 1921 1770

18a

180

135

7-0 11-0 40-76

31-8

2353-7

261-5

20891

13901 10398    8289    6879 5867

5103

4506 4025 3629 3296 3012 2766 2551

18a

20

200

96

8-0 12-0

37-12

29-0

2402-0

240-2

19187

12767    9550    7614    6319 5389

46S8

4140 3699 3335 3029 2768 2543 2345 2171

1875

20

21

210

99

8-5 12-5

40-48

31-6

2865-2

272-9

21799

14506 10852    8653    7182 6127

5331

4709

4208

3795 3449 3153

2897 2674 2476

2141

1998

21

22 220

102

9-0 13-0

43-98

34-3

3392-2

308-4

24636 16395 12267    9782    8121 6929

6030

5328

4763

4297

3906 3572

3284 3032 2809

2611

2432

2271

2124

22

22a

220

135

9-0 13-0

52-56

41-0

4312-6

392-1

31323 20848 15600 12443 10332 8818

7677

6785 6068

5477

4981 4559

4194 3874

3593

3341

3116

2912

2726

22a

23

230

105

9-0 14-0

47-58

37-1

4052-2

352-4

28153 18737 14021 11183    9285 7924

6899

6097 5452

4921

4476

4096

3767

3480

3227

3001

2798

2615

2448

23

24

240

108

9-5 14-5

51-37

40-1

4730-8

394-2

31498 20965 15689 12515 10393 8871

7724

6823 6107

5514

5016

4591 4225

3904

3622

3370

24a

240

135

9-5

14-5

59-20

46-2

5727-5

477-3

38137

25386 18999 15158 12589 10748

3143 2939

2753

24

9361

8277

7406

6688 6087

5574 5131

4745

4403

4099

3827 3580

3356

24a

25

250

111

10-0

15-0

55-30

43-1

5491-1

439-3

35099

23364 17485 13949 11585 9890

8613

7615

26

260

114

10-5

15-5

59-39

46-3

6339-5

487-7

38966

25939 19413 15489 12865 10984

9568

8461

6813 6152 5598 5126 4719 4362 4048 7571 6838 6224 5701 5249 4854 4506

3768

4196

3517 3290

3918 3667

3083

25

3438 3228

26

28

280

120

11-0

17-0

67-80

52-9

8429-7

602-1

48117

32034 23979 19136 15898

.1831

10466

9369 8467

7711 7067 6511 6026 5598

5217

4876 4568

4288 4031 3797

28

28a

280

150

11-0 17-0

78-06

60-9

10196-0

728-3

58202

38751 29010 23153 19238 16433

14322

12673 11348 10258

9345 8568 7897 7312 6796

6337

5926 5554

5217 4908 4625

28a

30

300

126

12-0 18-0

32

320

132

13-0 19-0

77-04

86-82

60-1

67-7

10870-2

13805-9

724-7

862-9

57915

68962

38560 28867 23040 19145 16354

45918 34379 27443 22807 19486

14253

16987

11295 10210

9302 8529 7861 7279 6766

6310

5901 5532

5197 4889 4609

4349

30

35

350

141

14-0 21-0 102-34

79-8

19455-6

1111-8

88860

59174 44310 35377 29407 25132

21916

40

400

156

16-0 24-0 131-20

10 -3

32316-8

1615-8

129165

86025 64429 51451 42782

;1908

15035 13467 12178 11099 10180    9387    8696 8087    7546    7061    6623    6226    5863 5530

19405 17389 15732 14345 13164    12147    11260 10479    9785    9164    8604    8096    7632 7207

28266 25342 22940 20931 19222    17751    16468 15340    14336    13442    12635    11904    11237 10625

5224

6814

10063

493!)

6455

9595

32

35

40

45

450

171

18-0 27"0| 163-62

127-6

50676-8

2252-3

180056 119931 89837 71755 59679

51035

35399 32059 29265 26891 24847 23068 21502 20114 18872 17755 16742 15820 14976

14200

13483

45

50

500

190 20-0

30-0J 202-00

158-57

77239-00

3089-56

247006 164538 123265 98469 81912

70061

54212 48640 44066 40243 36995 34199 31766 29627 27789 26036 24511 23131 21875 20725

19669 18694

50

corofcotot'OiOh-*i-k»-Li-ii-»i-* OC005^b0O00 05rf»>Wb0O

GO 05

Profil-Nr.

300

280

200

240

220

200

180

160

140

130

120

100

08

60

Höhe

100

cocoooGO^i^iociOiOicntf-rf»-

OtOOtOCtOOtOOOtOQtO

10- 5

11- 0 11-5

10-0

9-6

0-6

9-8

0-8

7-5

7-0

7-0

6-5

6-0

5-5

c⁻ g- Flanschenbreite i Stegdicke

17-0

16-5

11-0

12-0

12- 5

13- 5

14- 0

15- 0 15-5

10-5

5-01

9-5

0-6

0-8

Flanschendicke

11-82

14-77

18-48

20-23

22-05

26-48

30-68

35-82

40-64

46-50

61-95

58-52

64-59

8-82

£ e s — Q>

ä-

p.Ov

40-5

45-7

36-31

i-te

27-9!

23-9,

20-7

\Z-Ll

15-8

11-5

14-4

9-2

6-9

47-5 114-5 224-0 403-9 526-5 653-2 1023 8 1493-5 2152-3 2940-4 4003 9 5226•0 6830-2 8619-4

128-0

166-0

215-2

267-3

333-7

402-0

487-9

574-6

8.86

81-0

67-3

8-ff

15-8

28-6

8 J |W

Gewicht per 1 m in kg

cm¹

hl

cm³

nach der Biegungsachse in der Richtung der Flansche in

Träg

heits

moment

Wider

stands

moment

10218

13252

17191

21353

26657

32120

38984

45920

7448

6464

5371

3573

2281

1260

l'O

1'5

10629

13274

15999

19424

22884

8553

6590

5078

3698

3208

2664

1769

1127

619

O.s

489    402    —

893    736    622

1405 1160    984

2118 1752 1488 2552 2113 1796 2943 2437 2073 4044 3351 2853 5251 4353 3709 6818 5656 4822 8475 7033 5999 10586 8789 7499 12763 10599 9047 15498 12873 10992 18262 15172 12958

2-6    3-0    3'5

11291

9575

6528

5219

3223

2477

1797

S g g 8

«<1 CO O 05

6866

8468

6964

5768

8942

019t-

10i8

2843

5175

6230

7578

4118

3304

2536

2182

1944

1581

1407

1369

1132

745

467

Q-f

1217

1005

659

412

5-0

IIIIÏ1I1III

nils ill 11 '

OT

OT

3084

3871

4684

5708

6745

2468

5256

6214

4311

3559

5751

4862

3984

3287

2264 2087 2833 2613

1887

1729

1591

1441

1318

1210

;i037

894

6-5

Stützweite 1 in Metern

946

815

7-0

7-5

g S 11 5 i

CO    05 05 CO

III

111, , ,

9-0

3675

4360

9-5

3447

4093

1,0.01

— gl, wo k = 1000 kg

per 1 qcm, W = Widerstandsmoment, 1 = freie Trägerlänge in Metern, g = Trägergewicht

per 1 m in kg

Tragfähigkeit des „frei aufliegenden“ Trägers in kg bei gleichmäßig verteilter Belastung und bei einer Inanspruchnahme von 1000 kg per 1 qcm nach : Q =

001 ~ I AVJI8

H. Gewalzte Q Träger.

Profil-

Dimensionen in mm

Form

Nr.

Breite

tn Höhe

Steg-

Fuß-

Dicke

normal

hochstegig

OOOOOOOOOO    CO (M GO ^ O

CO ^ to to 1> CO © O IM IO    CJOOrlM

H H H    r—I ri H H

ONtO    N    N    CQ

ri n ri    O    <M    CO 00

_ IM    IM    IM    <M CI

23

31

39

46

54

62

69

77

92

116

97

107

117

127

137

.7

10

11

13

16

9-5

10-5

11

t-» M M t—» <1 Cd rf*» CO to Cd Cd

C. Birnkopfganzprofil in mm.

Profil- Fuß- Fußhöhe breite dicke

Steg

dicke

Kopf-

breite

Gewicht für 1 m

kg

180

200

125

131

140

146

12

13

15

16

10

43

11-5

12-5

45

48

50

28-68

33-25

41-48

46-81

D. Birnkopflialbprofil (Winkeleisen) in mm.

Profil

höhe

Fuß

breite

Fuß

dicke

Steg- Kopfdicke breite

Gewicht für 1 m

kg

90

115

140

150

165

180

190

60

65

70

75

75

75

15

17

7-98

11

11

10

19

9-77

12

10

21

90    13

11

12

23

25

27

12-10

18-65

20-28

23-55

28-19

E. Gewalzte T-Profile.

Querschnitt in qcm

Gewicht per

CfQ

m in kg

Schwerpunktsabstände in cm

Trägheitsmomente in cm'1 auf die Schwerachsen in der

vom Fuß

e.

v. Steg-ober- Fuß- I Stegkante richtunglrichtung "¹

Quadrate der Trägheitsradien in qcm

Ji

Jn

TT

Jii

~W

1-96

3- 00

4- 98

6-93

9-28

11-97

14-90

18-26

25-87

40-00

18-32

21-72

25-40

29-38

33-60

1-53

<1 Ot CO b»

9-34

11-62

14-24

20-18

31-20

14-29

16-94

19-81

22-91

26-21

0-65

0-86

1-08

1-26

1-47

1-69

1- 87

2- 08

2- 48

3- 12

1- 65

2- 24 2-82

6-72

8-48

O CO S H rH

tu r> Ci co *o

(M    CO CO

0-86

2-67

6-42

12-38

22-98

39-23

60-29

92-29

186-65

461-40

0-91

2-69

6-31

12-71

23-06

38-72

61-24

92-40

188-65

453-41

0-45

durchschnittlich

0-81

1-27

1-80

Ca 4* CQ t©

7-25

11-44

7-30    142-93

7- 97    211-90

8- 73    293-49

9- 39    408-77

10-16    539-38

88-84

115-54

152-95

192-44

246-13

7-80

9-76

11-55

13-91

16-05

4- 85

5- 32

6- 02

6- 55

7- 33

Dimensionen in mm

F. Belag- oder Zoreseisen.

des Profils

Breite

Innerer

Durchm.

Höhe

Fußbreite

Kopfbreite

Fußdicke

Kopfdicke

Bogendicke

Querschnitt in qcm

Gewicht per 1 m in kg

Schwerpunkts-höho vom Fuße in cm

Trägheitsmoment in cm'¹

Widerstandsmoment in kbcm

'A

b J b, d d, ô

11

16

18

21

24

26

260

1—1 |_1 1—» M 1—4

35

55

63

75

87

95

Abmessungen in mm

*!K

.5

n ■*»

£1! .13    «

5 p U

o—l—

Ä (J D B,

Schenkel »reite Schenkeldicke Bogendicke

Profilhöhen

b d (5 I h, I h₂

25

30

34

42

45

37-5

50

42

45

Querschnitt in cm2

60

69

75

Gewicht per m in kg

ÖD

5    5

6    5

7    7 8-5 7-5

10

11 10

5-5

co co    co    o    cq

t» CO    O    t>    CO    L-»

H (M    CO    CO    ^

o m oj co

« H H Cd

<M rft    O    <N    C5    O

CO    03    CO    CO    Cd

»OCOOHOO H H HIM CO

00 Ol

12-29

45-48

78-58

152-02

270-68

382-78

O o 05 H O n Cd CO O CO

I'» <M 00 H 05 O rjt C5 00

6r. Quadrant- oder Viertelkreiseisen.

Schwerpunktsabstände in cm

Trägheitsmoment für

4 zusammengenietete Profile

Träg

heits

moment

für

4° vom Fuße

a von der Oberkante

den Fuß

die

Schwerachsen 1 und II

Jf Ji

Jii

Widerstands

moment

Achse F und CC

für den Full F

für

Achse

CC

Je —Jcc

4 Jf

4 Jcc *)

><2

10 100 15 150 Z0 200 25 250 30 300

48 39 72 46 96 53 120 60 144 67

87

118

64-5

10

12

14

10

149

180

211

87-0

109-9

132-9

155-8

7-34 5-73 3-44 5'26    143'16    56’46

13-47 10 51 4-93 6‘87    511-40    183-97

21-57 16-82 6-45 8-45*    1358 52    459-83

81-64 24-68 8-00 10-00    2993’32    971-02

43-67 34-07 9-54 11-56    5803-16    1824-93

572-66    65-82    88’76

2045-60    173-36    235‘07

6434-08    346-70    494'28

11973-26    665-18    901-13

23212-62 1110-12 1487'99*)

*) Bei dem Profil Nr. 30 ist h₂ < Bi -j- <5 daher Wcci

4 Jf

Profil

er.

H. Gleichschenklige Winkeleisen.

Dimensionen der Schenkel in mm

Querschnitt in cm²

Gewicht per 1 m in kg

Schwerpunkts-abstände in

cm

Statisches Moment auf den Fuß in cm³

I Trägheitsmo-I ment auf die Schwerachse in cm’

Quadrat des Trägheitsradius in cm²

Breite

Stärke ji

e2

Fe,

i*=£

17* 15

3    0-81    0-63    1-02    0-48    0-83

0-16    0-19

20

3    1-11    0-87    1-39    0-61    1-54    0-41    0-37

4    1-14    1-12    1-36    0-64    1-95    0-50    0-35

LO

LO

Ol

CO ^ i-O

ł-H »-C

T* GO (M tH tH (M

O CO rH Hfl t> tH -pH tH

CO CO cs [> l> co

HHH

o o o cb -Û bn

h- p-

00 CO CO do^rfl O oo co

co

CO-HiO

bo to h-L -<} CÔ -vl H H

CO KO K0 CO t> tH tH tH bj

Tft O C— tH tH O

dl dl dl

OOO cb cb do

05 O 05

CO rH O-CO t> CO

cb -H ib

CO CO CM Tit 00 <M

tH tH CM

o o o do do cb

OWOi

05

i?7_

K0

CO

^ iO CO

05 OS CO

c© ci cb

a*

co co co

StB

OO 'Ht T-i ■Ht -Ht Ht dl CM CM

23 co 05

o o o

tH tH tH

Ht Ht CO iO 05 CM CO t> <35

IP W 03 CÔ 05 Ô O W03

iO> CM 05 HHO HHH

p.

h< to co

Ht to H

o i> Ht cb cb hi

t> CO CO CO 05 H

MŃm

co to to do cfc 00 co cn

1-15    8-66

1-18 10-56 1-22 12-35

th co ko co ko Ht 4« ib cb

Ol

o<

iQcor- i£J cd t>

-41

KO

>o

Ci

co I> GO CO 1> QO 05

£o3 £33    33§g

^ >o no -h uo cb cb d-ob cb d- ob ós

-O 05 05 Cn C5 Ort p.

Èês ÈÈÈ

SoOGO NWWrt co co co co co co cb cb cb Ht 4tt nt 4tt

^3

fH    HHH tH tH tH tP bi tH tH

13-56    8-07

15-90    9-39

18-13 10-63

16-96 11-25 19-91 13-13 22-75 14-90

24-34 17-74 27-90 20-18 31-25 22-49

29-27 23-33 33-56 26-59 37-70 29-69 41-67 32-64

CO CO to CO CO CO MPM HHH

ŚŚ82 È&t ÈÈÈ é&Ê

3-41

3-36

3-31

Profil-

Nr.

Dimensionen der Schenkel in mm

Querschnitt in cm²

Gewicht per 1 m in kg

Schwerpunktsabstände in

cm

Breite

Stärke

ei

e₂

Statisches

® Moment auf den Fuß in cm³

Trägheitsmoment auf die Schwerachse in cm’

Quadrat des Trägheitsradius in cm*

=1

1*11

67s

05

Cn

cd qc <1 05

7-44

8-61

9-76

O t>G0 050

10-89

12-00

9-31

10- 56

11- 79 13-00

77s

>o

GO 05

OH(M

tH r-i r-H

CD CO

00

10

12

14

CO

£££££

11- 36

12- 69

14- 00

15- 29

16- 56 12-16

13- 59

15- 20

16- 39

17- 76 15-39

17- 00

18- 59 20-16

21- 71

19- 00

20- 79

22- 56

24- 31

26- 04

25- 19

27- 36 29-51 31-64

33- 75

34- 71 37-24 39-75 42-24 45-75 48-64 51-51 54-36

t-i Hi Hi    l-i

K> Hi O ÎO 00 OCÛQO-J CO GO H) qs d

Q tó ti ob rö -3 ob

K)Û5t0005 htHOrfHOS OSCDH-iCsŁO

ci en or oi q<

Hi tô tć tô os cô «ô eô sô cji ch cii os ds CO OC CS CD CO 00 CC OS CD h Ol 03 K) Oi

WWWWlti hin ch OÙ CS CC CĆ so cd ô 03 00 rfn K) HJ K> hi 03

5-24

5-18

5-12

5-06

19-65

21-34

23- 02

24- 68 26-33

OS CD <M CS rO iO iQ >p -s*

co qc ob do 00

03 03 CO CO COKCD^l

CDÓÓÓ

O¹* h-⁴- O' -*0

CD CD Ç CD CÔ CD ô ^    00 CO

05 GO O CD 05 tH ^

i-b i>* ô öi CO CO ^

44    96-28 103-17

2-58    98-78 118-10

2-62 108-50 129-18 2-65 117-96 139-91 2-69 127-22 150-29 2-72 136-23 160-35 2-87 135-50 180-00 2-90 147-52 195-23 1 -26 210-01 1 -75 224-37 1 -97 238-32 216-49 346-23 234-20 373-26 251-48 399-63 268-62 425-36 285-19 450-48 W98 347-79 648-66 4-02 371-66 691-50 4-05 395-52 733-46 4-09 418-60 774-53

Cp CO Cp Cp CO

2-94

2-98

3-01

op op op 03 05

4-55 523-841115-81 4-59 554-99 1179-68 4-63 585-67 1242-38

6-06

6-00

5-93

5-87

5-81

7-67

7-60

7-53

7-45

7-39

9-47

9-39

9-31

9-23

9-15

13-74

13-64

13-54

13-44

13-34

11-45 11-41 11-37

11-34    4-66 616-44 1303-94

18-69

18-57

18-45

18-33

24-39

24-25

24-11

23-98

Profil-

Form

Nr.

7'/»

I. Ungleichschenklige Winkeleisen.

Dimensionen der Schenkel in mm

Breiten

Stärke

^    ! Querschnitt

i in qcm

Gewicht per 1 m in kg

MD

Sch wer-punkts-abstände in cm

Statische Momente auf die Kanten in kbcm

Trägheitsmomente für die Schwerachsen 1 und II in cm*

Quadrate der Trägheitsradien in qcm

Fe!

Fe₂

Ji

Ji

Jn

30    45    ⁶

3-50 2-73 1-54 0-79    5’39 2‘77

6    4-14 3-23 1-57 0'82    6‘50 3'40

7- 04 2-51    2-01

8- 17 2-89    1-98

0-72

1-70

40    60    ⁶

5-64    4-40 2-02 1-02    11-39    5‘75    20'35    7'28    3’60

7    6-51    5-08 2-06 1-06    13-41    6’90    23'16    8'23    3'54

50    75    ⁷

60    90    9

1-29

1-26

normal

10

14-00 10-92 3-07 1-57

10'/»

70 105 10

11

10

12

80 120 11

12

14-94

16-60

18- 04

19- 00

20- 79 22-56

11- 65 3-49

12- 87 3-52 14-07 3-56

14-82

1Ö-22

17-60

tf* te* w

© © CO Cl M O

20-73 10-40 23-87 12-17 34-08 17-27 38-57 19-54 42-98 21-98 52-14 15-99 58-08 29-21 64-22 32-65 75-43 37-43 83-37 41-79 91-37 46-25

46-85 16-81 52-56 18-75 93-14 33-49 103-04 36-86 112-60 40-10

167-21 60-20 183-13 65-67 198-59 70-89

278-32 100-32 302-30 108-55 325-66 116-51

5-67

5-61

2-03

2-00

8-20

8-12

8-05

2-95

2-90

2-86

11-19

11-10

11-01

14-65

14-54

14-44

4- 03 3-98 3-93

5- 28 5-22 5-17

11

13'/»

90 135 12

13

10

12

15

100 150 13

14

23-54 18-36 4-46 2-21 104‘99 52'02 25-56 19-94 4-50 2-25 116-02 57-51

27- 56 21-50 4-53 2-28 124'85 62‘83

28- 56 22-28 4’95 2-45 141'47 69'97 30-81 24-03 4-99 2-49 .153-74 76'71 33-04 25-77 5-02 2-52 165’86 83‘26

437-14 157-70    18'57

471-54 169-53 505-14 181-01 655-63 236-69 703-11 253-05 749-57 268-95

18-45

18-33

22-96

22-82

22-69

6-70

6-63

6-57

8-29

8-21

8-14

11

16'/»

10-04

9-96

9-88

60

80

abnormal

10

12

Ï8

10

12

10

ïï

80

90

90

100

100

100

120

130

120

140

l> GO 05 00 C5

OHIOH(MlrlNMlH(MCO|(MM^ rtrl rlrlrl rlrtH rlrlrl HrlH

13-76 10-73 15-39 12-00

17- 00 13-26

18- 59 14-50

20- 00 15-60

21- 89 17-07

23- 76 18-53

22- 99 17-93

24- 96 19-47 26-91 20-99 22-99 17-93 24-96 19-47

26- 91 20-99

27- 36 21-34 29-51 23-02 31-64 24-68

2-55

2-58

2-62

3-07

3-11

3-15

3-18

3-80

3-84

3-87

4-25

4-29

4-32

3-68

3-72

3- 75

4- 53 4-57 4-60

fcOfcOfcO tOfcüfcO to M IC tSICbOIC]MMH

<1 ^ 05 CO to to WWW MMMO¹ 05 0ld Ol to GO to CO Ol ■<!*»■© CD O» M <J I ŁO 00 O»

23-74

27-24

30-88

42-24

47-86

53-55

59-11

76-00

84-05

91- 95 97-70

107-07

116-25

84-59

92- 85 100-92

2-53 123-94 2-57 134-86 2-60 145-54

14-43 16-68 19-10 28-48 32-47 36-55 40-52 46-00 51-22

56- 31 51-73

57- 15 62-43 61-60 67-89 74-00

123-94 ' 54 1 ⁷27 232'27 134-86 145-54

59-75 29-00 67-03 32-41 74-04 35-66 137-84 78-89 152-79 87-24 167-30 95-30 181-37 103-08 289-87 140-87 314-92 152-64 339-34 164-05 393-63 156-09 424-46 167-79 454-56 179-14

326-35 206-48 351-72 222-18 376-46 237-45

580-12 248-28 618-12 263-87

6-42

6-35

6-28

3-11

3-07

3-03

10-02

9-93

9-84

9-76

14-49

14-39

14-28

17-12

17-01

16-89

14-20

14-09

13-99

19-79

19-66

19-63

5-73

5-67

5-61

5-55

7-04

6-97

6-90

6-79

6-72

6-66

8-98

8-90

8-82

8-49

8-41

8-34

60

K. Fenster-Profileisen.

Gewichte für 1 m Länge:

-H-

IJ-U

33^?

co

30 30 40 40

20 20 20

Breite in mm 16 Höhe Dicke

Gewicht ” kg 0-68 0-87 0-98 128

Seiten

stück

Winkel

stück

Mittel

stück

Mittel

stück

Seiten

stück

Winkel

stück

Mittel

stück

Seiten

stück

Flügel

stück

16

20

25

25

30

25

35

35

40

50

1-59

215

2-54 3-00

3-23

3-93

für starke Glasung

Breite in mm 10 Höhe „    „    16

Dicke „    „    3

Gewicht „ kg 0⁻54

Breite in mm 12 Höhe

Dicke „    „

Gewicht „ kg 0⁻79

Höhe Breite

Dicke „    „

Gewicht „ kg 2-73

für einfache Glasung

fill lip fill

o ® g-® s;® o s g-®

12

20

12

25

0-68 1-03

14 15 18 30 35 40 4    5    5

1-25 2-15 2 07

23

40

2-67

16

14

20

0-98

in mm 50 „    „    25

32^3 S2^£ 32^“

r-f    O    TH

25 30

16 18

1-46 1-63

35

20

40

2-38

2-73

30

70

35

3-93

4-63

TH

60

60

Höhe in mm 50 ; <d Breite „

I Gewicht ” kg 1-69 2-50

in mm 53

»    ¹²/₂o

_co_ __CO _

_51.____di

82^1

_^____tH

14

64

.g Höhe ^ Breite „

TIipItp

Gewicht ” kg 2-06 3-12

¹⁴/₂₀

Genietete Blechträger (Kastenträger).

Normaltabelle über die Tragkraft und die Gewichte bei 1 m Spannweite einzelner Trägerkonstruktionen aus Schweißeisenblechen mit dem spezifischen Gewichte von 7⁻8U, wobei die Inanspruchnahme mit 1000 kg per 1 qcm und der Träger freiaufliegend angenommen wurde. Als Gewichtstoleranz sind 1—3% in Rücksicht zu ziehen.

Um aus der folgenden Tabelle die Tragkraft eines Trägers für eine bestimmte Länge zu erhalten, ist es nur notwendig, das hier für 1 m Stützweite angegebene Tragvermögen in kg durch die verlangte Stützweite zu dividieren oder, falls die Belastung des zu verwendenden Trägers gegeben ist, diese mit der Spannweite zu multiplizieren und die erhaltene Zahl mit dem dazugehörigen Profil aus der Tabelle zu entnehmen. Auch das Eigengewicht des Trägers ist bei dieser Rechnung stets einzubeziehen.

NB. Die hier berechneten Normaltypen sind bestimmten Konstruktionen entnommen und lassen sich für alle möglichen Fälle kombinieren.

Normal-

Type

⁼ir

~nrr

Xirr

JL

-J JLL

JJLL

Kopfbreite in mm

150

200

240

300

400

500

600

P=Tragkraft G = Gewicht

Höhe vom Mittelstück des Trägers in mm

200

240

280

320

360

400

440

500

540

600

31.300

40.260

49.620

59.520

69.890

80-720

92.000

109.750

122.100

141.470

63

66

69

73

76

79

82

87

91

96

640

700

740

800

104.850

123.380

142.483

162.120

192.510

213-380

245-660

267-590

301.470

324.630

360.180

122

125

129

132

137

140

145

148

153

156

161

166.860

196.220

226.360 257.190 304.600 336.930 386.410 420.040 471-390 506.230

559.360

191

194

198

201

206

209

214

217

222

226

231

135.290

158.940

183.510

209.020

248.950

276.690

319.930

349.860

396.370

428.450

478.200

155

161

168

174

184

191

200

207

217

223

233

252-930 261 295-060 268 338.320 274 382.580 281 450.820 291 497.490 297 569.250 307 618.210 314 693 340 324 744.530 33 0 822.980 340

249.660

293.850

339.610

386.840

460.400

511.180

89.900

641.060

727.810

785.280

873.930

288

298

308

318

333

342

357

367

382

392

406

407.710 478.510 551.360 626.980 741.100 819.780 940.650 1023.020 1149 240 1235.120 1366.480

452

462

472

482

497

507

521

531

546

556

570

60*

Tabelle zur Berechnung genieteter Träger.

Die nachstehenden Tabellen enthalten:

I.    Die Trägheitsmomente der Steh bleche für die üblichen Stärken von 8, 10 und 12 mm. Für jede andere Stärke 8 erhält man das Trägheitsmoment, wenn man jenes für 10 mm mit der in Zentimetern ausgedrückten Stärke 8 multipliziert.

II.    Die Trägheitsmomente der Kopfbleche, u. zw. sind dieselben für 1 cm = 10 mm Breite berechnet; die aus der Tabelle entnommenen Werte sind daher mit der in cm ausgedrückten nutzbaren Breite, d. i. mit der um den doppelten Nietdurchmesser verminderten vollen Breite zu multiplizieren (die Stärken 7—12 gelten für 1 Kopfblech, 14—24 für 2, jene 21 und 24—30 für 3 Kopfbleche).

III.    Die Trägheitsmomente aller üblichen Gurtwinkel.

IY. Die von den vorigen in Abzug zu bringenden Trägheitsmomente der Nietlöcher in den horizontalen Winkelschenkeln (u. zw. gelten diese Zahlen für alle 4 Nietlöcher). Sollte der Träger keine Kopfbleche haben und auch sonst in den horizontalen Winkelschenkeln keine Nietlöcher erhalten, so sollten eigentlich die Nietlöcher im Stehbleche und in den vertikalen Winkelschenkeln abgezogen werden; doch ist in den meisten Fällen der Wert von jenem aus der Tabelle IV so wenig verschieden (höchstens um 1% von J), daß zur Vereinfachung der Arbeit immer die Werte der Tabelle IV benützt werden können.

Beispiel. Gegeben das Kraftmoment : M = 3000000 kg/cm, zulässige Materialbeanspruchung k = 1000 kg per 1 qcm; Trägerhöhe zirka 50 cm.

2 T o J    /

M = 3000000 = 1000 X    = 3000;

ca. = 26 cm , also J = 78000.

Stehblech

500

10"

(laut Tabelle I)

Jj = 10417

qoQo

Gurtwinkel (laut Tabelle III) = — * : 34583 . . .

A = J₂ = 30260

40677

Hievon ab (laut Tabelle IV) für die Nietlöcher in den horizontalen Gurtwinkelschenkeln für öj — 10,

d= 18: 4323 ................

mithin müssen die Kopfbleche ein J₃ ergeben von mindestens 38000.

Ihre volle Breite muß > 190, also z. B.:

B = 220 mm, 2 d = 2 X 18 = 36 mm, so ist die Nutzbreite 220 — 36 = 1*4 mm = 18'4 cm, daher muß 1 cm Nettobreite ein J haben 38000

von zirka

184

also = 2X8 mm.

= 2100. Laut Tabelle II ist dies der Fall für 8 = 16 mm,

INS «H

3003, d. i. nahezu ebenso groß als der verlangte Wert

Hiefür ist nun J₃ = 18'4 X 2130’7 = 39⁻205, daher zusammen = 40677 -f- 39205 = 79882 cm⁴; h ergibt sich = 53‘2 cm, also J 79882

von 3000.

CD

950    1000

006

mm

I. Trägheitsmomente der Stehbleche.

Bei einer Höhe des Stehbleches (Entfernung der Winkelaußenkanten) in

850

800

200    250    300 I 350    400    450    500    550 j 600    650    700 I 750

18308 22866 28125 34133 40942 48600 57158 66666 22885 28583 35156 42667 51177 60750 71448 83333 27462 34300 42187 51200 61402 72900 85738 100000

1042 1800 2858 4266 6075 8333 11092 14400 1302 2250 3573 5333 7594 10417 13865 18000 1562 2700 4288 6400 9113 12500 16638 21600

II. Trägheitsmomente der Kopfbleche.

Kopfblech-Innenkanten) in mm

1000

3549-3

4064-3

4581-5

5100-7

5621-9I

6145-2

7197-8

8258-7

9327-9

10405-3

10947-2

11491-1

12585-2

14242-1

15918-0

950

006

850

800

3205-6

3671-1

4138-7

4608-2

5079-6

5553-0

6505-5

7466-9

8434-2

9410-3

9901-4

10394-4

11386-4

12889-4

14410-6

2879-4

3297-9

3718-4

4140-7

4564-8

4990-8

5848-2

6713-1

7585-5

8465-3

8908-1

9352-7

10247-6

11604-2

12978-0

2570-7

2944-7

3320-6

3698-2

4077-5

4458-6

5225-9

6000-3

6781-8

7570-3

7967-3

836G-0

9168-8

10386-5

11620-5

2279-5

2611-5

2945-3

3280-7

3617-7

3956-4

4638-6

5327-6

6023-1

6725-3

7079-0

7434-3

8150-0

9236-3

10338-0

1 ? IlliillsIIIIsll

700

1749-6

2005-1

2262-2

2520-7

2780-6

3042-0

3569-0

4101-9

4640-7

5185-3

5459-9

5735-9

6292-4

7138-4

7998-0

laußenl

650

1510-9

CO 00 » T-l O CO r-l Cl CO t- »O

li 1111!i111111

Bei einer Höhe des Stehbleches (Entfernung der

250    300    350    400    450    500    550 I 600

llillillli!Ii 11

OiOWlMffl^rtWOWOCOOCO«

899-8

1032-3

1166-0

1300-7

1436-4

1573-2

1849-8

2130-7

2415-9

2705-3

2851-7

2999-1

3297-2

3752-6

4218-0

(M(MrHOi005<MC0©00^©i0

iisiiüiiiiiiii

579-9

665-9

752-9

840-7

929-3

1018-8

1200-2

1385-1

1573-5

1765-3

1862-6

1960-7

2159-6

2464-7

2778-0

446-2

512-7

580-1

648-2

717-0

786-6

927-9

1072-3

1219-8

1370-3

1416-8

1524-0

1680-8

1922-0

2170-5

OOGOOCN^COOr-ICOiOCOOOO©

iiillliiilllill

CCCQONffilMCOO^mNOlNHiO

«IllsslIIISslII

in

200

150-1

173-1

196-7

220-7

245-1

270-0

321-0

373-9

428-7

485-3

514-4

543-9

604-4

698-9

Bei einer Stärke in mm

⁰⁰ S S

uiui ni 9J[1WS

t. æ o

‘O

n8J9TZTt<Iinnu[ nz (p Z — a) 9łTBJa ngj'Bq -zpau iap łira ospę puis ‘epioag rani Ol = mo x 9f anj uappaS apuamoraspiaqSeil apuaqapsuoBH

100-100

06-06

08-08

76-75

70-70

65-65

09-09

Breite

I-*    t-4 M M >-*    ł-» I t-â M M    MMM

tOMOfcOMOCOfcO^OCOCOfcOMO

CO 00

CO GO <1

O co GO

Stärke

Schenkel-

5337

4223

4573

4911

4685

4968

3680

4169

4475

3852

3183

3523

3662

3956

4253

3345

3026

2867

3172

3465

2550

2533

2799

3056

2408

2701

2992

3263

9087

8438

6528

7158

7769 8363

7770

7605

7069

5948

6517

5361

4270

4812

5334

6840

5089

5639

6185

6699

7214

4022

4523

5018

5486

4228

4861

5120

11905

12947

13964

9966

10943

11895

12822

9051

9932

10789

11623

8147

7721

8568

9408

10207

11003

8865

8086

7284

6456

6065

6832

7588

8308

6370

7063

7735

200    250    300

169H0

18496

19969

14173

15578

16960

18290

11540

12884

14097

15328

16529

10919

12131

13331

14479

15621

9108

10284

11427

12540

8540

9629

10703

11730

8961

9945

10900

23025

25085

27103

19150

21063

22934

24766

15542

17297

19012

2068.

23324

14687

16330

17954

19516

21065

13813

15358

16865

12225

11445

12915

14361

15735

12000

13326

14615

oof ose

30010

32713

35364

24896

27398

29849

32249

19021

21161

23277

25317

27338

20152

22439

24677

26866

29006

15807

17869

19879

21840

14781

16688

18564

20375

15486

17206

18880

450

31412

34583

37692

40741

37495

41380

44753

25370

28261

31092

33863

36576

23925

26629

29299

31883

34439

19855

22453

24988

27465

18547

20949

23313

25598

19421

21586

23695

46830

51088

55270

38697

42618

46465

50241

31196

34762

38257

41681

45034

29395

32730

36022

39213

42418

24369

27566

30688

33740

22743

25698

29398

31420

56665

61834

66916

46751

51503

56168

60749

37630

41943

46172

50317

54380

35434

394G4

43445

47307

51125

29348

33206

36977

40665

27360

30935

34443

37842

23804

26465 318441 29060 34975

28635

500    550    600

67450

73620

79689

55575

61238

66800

72264

44672

49803

54887

59774

64614

42042

46837

51568

56166

60709

34792

39374

43855

48240

32428

36661

40823

44865

33913

37724

41440

79185

86446

93590

65169

71823

78362

84788

52322

58343

64252

7C049

75736

49216

54841

60390

65789

71123

40702

46071

51323

56465

37916

42874

47750

52487

48455

39640

44101

650    700

91870

100311

108619

75532

83258

90853

98320

60680

67562

74417

81145

37746

56959

63480

69913

76178

82343

47078

52295

59380

65340

43834

49575

55321

60710

45815

50978

56020

105505

115215

124777

86665

95543

104274

112859

69146

77461

85332

93059

100044

65271

72754

10136

87330

94433

53919

G1047

68027

74865

50183

56754

63135

69532

52437

58355

64135

750 I 800

120090

131159

142062

98567

108678

118624

128407

78920

88039

96997

105794

114430

74149

83931

91059

99247

107330

71225

69328

77263

85040

66963

64441

71795

78954

59508

66232

72800

850

Bei einer Höhe des Stehbleehes (Entfernung der Winkelaußenkanten) in

III. Trägheitsmomente der 4 Gurtwinkel.

135625

148143

160475

111239

122663

133904

144963

89002

99297

109412

119347

129104

83596

93205

102682

111928

121054

68997

78136

87089

95865

64173

72607

80898

88977

67027

74608

82015

Ul Ul

152110

166166

180017

124680

137498

150113

162526

99692

111234

122577

133721

144666

93611

104382

115004

125375

135607

77235

87472

97504

107340

71813

81260

90547

90599

74994

83483

91780

900 I 950

169545 185229 200686

138890

153183

167251

181098

110989

123851

136492

148913

161116

104195

116195

128027

139585

150988

85938

97336

108509

119465

79884

90401

100741

110822

83408

92858

102095

1000

I\ . Trägheitsmoment dei Nietlöcher in den horizontalen Schenkeln der Gurtwinkel.

mm

Bei einer Höhe des Stehbleches (Entfernung der Winkelaußenkanten) in

200 1 250 1 300 1 350 1 400 | 450 1 500 I 550 I 600 I 650 I 700 I 750 I 800 I 850 I 900 I 950 11000

iO CO 03 03 lO 03 OC5HXHH

03 1-0 rH CO 03 I>-rH 03 r* iO l> 00

rH rH rH rH t-H t-1

O CO rH CO 05 rH CO lO iß CO H 05

05 CO I> rH lO GO 05 H 03 ^ iO CO

HHr H*-<

03 iO 03 rH O t-h CO 00 CO [> rH rH 05H-HC0 05H XO-lMCOiO

05 iO lO O O rH iO I> GO 05 05 GO 05 o H 03 TO rH I> 05 O rH 03 CO

t—i rH rH

10049 11205 12425 11458 12778 14171 12861 14345 15910 14259 15906 17643 15649 17459 19367 17033 19005 21085

^OCOOICOO OHIO OcOI> 05 03 rH l>- 05 T-i COOHtMCOO

rH rH rH rH rH

lO lC GO CO 05 00 O rH t> O r-i 03

GO O CO CD iC rH CO iO l> 05 tH CO rH i—i t—4 rH 03 03

O GO 05 CO 05 I> O 05 CO 05 H ’H H 05 CO CO H 03 rt< lO t> 05 rH

rH tH tH rH rH 03

lO r-I O CO GO CO CO CO 05 rH GO 03

rH t> 03 GO CO 05 H 03^iOl>X

rH rH r-* tH rH rH

05 rH rH CO !>• lO CO rH x lO

05 CO 1^ rH rH GO 05 r 03 rH lO CO

rH rH r-H rH rH

O CO CO rH rH 0]rHC0l>I> COrHlOCOO l>- 05 rH CO lO rH H 03 03 03 GO CO O 05 00 rH CO rH CO 03 CO O rH CO 03 lO t> 05 rH CO rH rH rH 03 03

12478 14004

05 r- 05

t>- rH rH GO iO D- 05 O

tH t—I w—> ^3 rH rH CO rH

O (M CO rt< O lO O »O rH iO l> GO

rH r-H rH tH

Rxwqoh § o Sa «5 oo o S ^ co 5 2 §a go fn cc

_t"H rH _rH rH rH rH _rH rH rH rH rH t—I rH rH rH t-H

CO f> g g Ol CO îocSo^^rHCO ^ O X S ^ ^ OC3XXC5 oRSqOQO    00 05 O Ol CO

rH _rH t-H    t-H t-H rH    rH t-H rH rH

D» CO fV rH iQ GO    lO 05    CO t> O    03    03 CO    OC 03 CO    OJ    iO    GO    05

CO tH GO CO CO O    O GO    t> lO rH    03    l> CO    )-C iO rH X    rH    rH rH    rH    rH

iOCOC0I>C005    CO CO    l> GO 05    O    CO I>    00 05 O rH    X    05 O    H    (M

_rH    rH rH _rH rH r-r

rH CO L^- rH r^- CO O CO CO rH CO CO    05 iQ CO    CO rH    O    iO CO    03    03 I>

COt>rHlOXrH H X O X 05    GO 05 05    05 CO    l>    tO CO    rH    GO rH

CO 03 05 lO rH    X    0l05C0XOr-    »O    X    H    05 D- (M’r oxr^

rH iQ lO CO O    L-r    iO    iO    CO l> X    X O CO    I>    GO    00 05 X 05 05 O

___rH

HtHHHH

GO CO O O CO 05 CO GO CO t> O CO 05 rH o iß — CO X rH ip iQ CO CO 03 rH lQ CO rH GO O COHCOHtG CO t> 03 CO rH .O CO CO rtf rtf iQ iQ

Ol O t> 03 CO GO CO lO CO 03 O GO CO I> GO 05 O O

GO 03 CO GO O O rH I> Ol t> CO GO rH rH lO iO CO CO

O X O    05 X    X 05    03    X    O    tH

rH H O    X 05 X    X lQ    >-Q    rH    X    tH

r-* rH    t-H    t-H    t-H    H    t-H    t-H    t-H    t-H    t-H t-H

rH X H x r rH I> X X O rH rH rH CO CO 03    03 CO rH O iO CO

t> GO 05

O rH 03

t-H rH t-H

GO 05

O rH 03 CO rH t-H rH rH

OhHOXO 03 o [> X n o

{>- CO 05 lO O l> 03 05 LO 03 GO iO rHiOOCOt^D- iO iO CO I> L'» X

rH CO CO rH CO O 05 H X rf HD-r^OCO >C) »Q CO L>- N O rtf CO 00 CO D~ GO GO GO 03 t>* 03 t>- 03 rtf rtf iß iQ CO C: hOiOX CO lO CO CO CO rH GO 03 CO O CO CO rtf rtf iQ

lO I> [> X lO O 03 rH CO I> O X CO 05 03 CO CO CO CO 05 03 rH 03 O iß O rH GO rH OXiOI>0 03 03 03 03 CO 03 GO rH 03 rH O D- >0 03 05 XCOXOrH •»-H t-H rH 03 03 r rH GO CO CO CO lO CO GO 05 O rH 03 CO rH

rH tH r-i * t-H

05 CO iO CO lO rH 03 05 CO CO CO !>• Ł— 00 05

Durch die Nietlöcher in den horizontalen Winkelschenkeln wird J geschwächt um Ou cm‘*/i

O T-H 03 HHH

O —¹ 03

rH rH rH

O rH 03 HHH

GO 05

O rH 03 tH H tH

rain in Tg -[a^uLüiang jcap    aauio tag

«O

GO

(M

03

nun nt p jassenrqoxng mania tag

Ta

belle

Ober gußeiserne runde Säulen

bei lOfacher Sicherheit.

Äußerer

Durch

messer

Wandstärke

Trägheitsmoment in cm

Querschnitt in qcm

Höhe der Säulen in m

Höhe der Säulen in m

2-00    2-20    2-40    2-60

2-80

3-00

3-20

3-40    3-60

3-80

4-00

4-20

4-40 j 4-60

4-iO

5-00    5-20    5-40

Tragfähigkeit j jeder einzelnen Säule

Gewicht    | in kg

Tragfähigkeit f jeder einzelnen Säule

Gewicht    j in ]jg

10

137

22-00

2831

2378

2027    1747

50

54

67

61

64

1522    1338

1185

68

71

75

1057    949    856    777    708

78

82

85

89

92

80

12

153

25-64

56

3161

2656

60

64

2263    1952

68

72

1700    1494

1324

77

81

85

1181    1060    956    867    790

89

93

97

101

105

15

170

30-63

3512

64

68

2951

73

2515    2168    1889    1660

1471    1312    1177    1063

78

83

88

93

98

102

107

112

964    878

117

122

12

327

33-18

8175

6756

71

76

5677

82

4837    4171

87

92

3633    3193

2829    2523    2265

98

103

108

113

119

2044

124

1854    1689

129

135

100

15

373

40-06

9325

7707

82

88

6476    5518    4758    4144    3643

3227    2878    2583

95

101

108

114

120

127

133

140

2331

146

2115    1927

152

159

20

427

50-27

10675

98

8822

106

7413    6317    5446    4744    4170

3694    3295    2957

114

122

130

138

146

154

162

170

2669    2421

2206

178

186

194

12

601

40-72

10434    8891

102

108

7666

114

6678    5869

121

128

5199    4637    4162    3756

134

141

147

154

3407    3104

161

167

2840

174

2609    2404

180

187

120

15

696

49-48

12083 10296    8878

118

126

134

7733    6797

142

150

6021    5370    4819    4350

3946    3595

158

166

174

182

190

198

3289

206

3021    2784

214

222

20

817

62-83

14184 12086 10421

142

152

162

9078    7979

7067    6304    5658    5106    4632

4220

172

182

192

202

212

222

232

242

3861

252

3546    3268

262

272

15

1167

58-91

20260 17243

14885

142

151

161

12967 11396

170

179

10095    9005    8082    7294    6616

189

198

208

217

226

6028    5515    5065    4668

236

245

255

264

140

20

1395

75-40

24219 20636

17793

173

185

197

15500 13623

12067 10764    9661

209

221

233

245

257

8719    7908

25

1564

90-32

27153

202

23136

216

19949 17378 15273

13530 12068

10283

231

245

259

274

288

303

269

9775

317

281

7206    6593    6055    5580

293

305

317

329

8866    8079    7391    6788    6256

331

346

360

375

389

15

1815

68-33

31510

172

26849 23150 20167 17725

15701 14005

12569

182

193

204

215

226

236

247

11344 10289    9375    8579    7878    7260 6713

268

269

280

290

301

312

323

6224

334

160

20

2199

87-96

38177

210

32530 28048 24433 21475

19022 16968

224

238

252

266

280

294

15229

308

13744 12466 11358 10392    9544    8796

322

336

350

364

378

392

8132

406

7541

420

25

2498

106-03

43368 36953

31862

243

260

277

27756

294

24395

311

21609 19275

328

344

17299

361

15613 14161

12903

378

395

412

11805

428

10842

9992

445

462

9238

479

8567

496

15

2668

77-76

46319

39467

205

217

34031

29644

230

242

26055

23080

254

267

20586 18476

279

292

16675

15125

13781

304

316

329

12609

341

11580

10672

9867

354

366

378

9150

391

180

20

3267

100-53

56719

48328

248

264

41671

36300

280

296

31904

28261

25208

312

328

344

22625

360

20419

376

18520

16875

392

408

15439

424

14180

13068

440

456

12082

472

11204

488

25

3751

121-74

65121

289

55488

47844

41678

308

328

347

36631

32448

28943

366

386

405

25976

425

23444

21264

444

463

19375

17727

483

502

16280

522

15004 13872

12864

541

560

580

Äußerer

Durchmesser

I Wandstärke

Trägheitsmoment in cm

Querschnitt in qcm

Höhe der Säulen in mm‘

Höhe der Säulen in m

2-40    2-60

2-80

3-00    3-20    3-40    3-60    3-80

4-00    4-20    4-40

4-60

4-80 I 5-00

5-20

5-40

5-60

5-80    6-00

Tragfähigkeit j jeder einzelnen Säule Gewicht_1 in kg_______

Tragfähigkeit j jeder einzelnen Säule Gewicht_{ in kg_

15    3754 87-18

200 20    4637 113-10

25    5369 137-45

23463

372

28981

452

21281 19390 17741

386

400

414

26287 23951 21914

470

488

506

16293 15016 13883 12874

428

442

456

470

20126 18548 17149 15902

524

542

560

578

350

378

400

422

444

4S«

510

33556

532

30437 27732 25373

554

576

598

23303 21476 19856 18412

620

642

664

086

20    6346 125-66

220 25    7399 153-15

30    8282 179-07

107443 107443105638 92022 80879 71644 63904 57355

39662

525

46244

609

32779 29991

565

585

38218 34967

657

682

27544 25384 23469 21763

605

625

645

665

32114 29596 27363 25374

706

730

754

778

466

494

523

651

679

608

665

51763

693

42779 39140

750

778

35946 33128 30629 28402

806

835

863

891

20    8432 138-23

240 25    9889 168-86

30 11133197-92

123700108720 96306 85903 77098

52700

602

61806

697

47800 43554 39849

623

645

667

56060 51080 46734

724

751

777

36597 33728 31183 28916 26888

23422

689

711

733

755

777

799

821

42921 39556 36572 33913 31534 2939'

804

831

858

885

911

938

965

632

663

695

726

758

69581

789

63112 57505 52613

820

852

883

48320 44532 41172 38179 35500

30925

915

946

977

1009

1040

1072

1103

25 12885184-57

260 30 14578 216-77 35 16035 247-40

110141 110141 110141 99421 89231

641    670    699    729    758

130062 130062 126107 112485 100956

719    753    788    822    857

148440 148440 138711 123727 111046

80531 73044 66555 60893 55924 51540 47652 44187 41087

35792

787

816

845

875

904

933

962

991

1021

1050

1079

791

830

869

909

948

91113 82642 75300 68894 63373 58312 53913 49993 46486

1166

100219 90901 82825 75780 69596 64140 59301 54990 51132 47661

1340

40494

891

987

925

960

994

1029

1063

1097

1132

1201

1235

1026    1065

1105

1144

1183

1222

1261

1301

1379

25 16435 200-27 280 30 18673 235-62 35 20625 269-39

120166 120166 120166 120166 113816

102719 93169 84892 77670

890

922

954

986

1018

892

935

116706 105856 96451 88247

998    1035    1073

128906 116922 106535 97472

1106    1149    1192    1234    1277

65740

1050

74692

1110

1148

1185

82500

1320

60780 56361 52408

1146

1178

45653

1210

51869

1372

57292

1534

25 20586 215-99

300 30 23472 254-47

35 26021291-38

129590 129590 129590 129590 129590

906

946

993

82344

1155

93888

1310

104084

1455

76132 70597 65644 61195

1292

86805 80494 74847 69774

57183

1189

1223

1258

1326

65200

1350

1391

1431

1472

1512

96232

1501

89235 82975 77351

1547    1594    1640

72281

1686

Ta-

über schmiedeeiserne runde Säulen, welche durch Zusammen-

mit Zwischenlagen

Diese Säulen sind für genau zentrische Belastung und mindestens fünf-

belle

Stellung von 4 Quadrantseiten (siehe diese auf Seite 942) ohne oder gebildet werden.

fache Sicherheit gegen Ausknicken berechnet; = 720 kg per 1 qcm.

Nummer des Profils nach der Norm des Ing.- u. Arch.-Ver.

Äußerste Breite in mm an den Flanschen gemessen

Zwischeneinlagen der Flanschen in mm

Gewicht per 1 m Schaft in kg

Netto quersehn itt F in cm²

Nettoträgheitsmoment J in cm¹

h Is*

2-00

2-20

Höhe

2-40

Tragfähigkeit

Gewicht

der Säulen in m

2-60

2-80

3-00    3-20

3-40

3-60

3-80

4-00    4-20

4-40

j jeder einzelnen Säule l in kg

175

25-7

29-85

466-9    3-95

19019 18238 17455

16675

15908

94

100

105

110

116

15159 14433 13732

121

126

131

13060 12418 11672 10587

138

143

148

153

9642

159

10

181

40X6

33-2

37-89

686-3    4-25

24832 23923 23000

22076

99

107

114

126

21157

128

20252 19366 18505 17674

135

141

149

156

168671 16097 15358 14179

162

170

176

183

183

35-7

40-57

766-0    4-35

26775 25827 24864

23893 22927

105

113

120

128

135

21975 21039 20128 19242

142

150

157

165

18387 17567 16777 15828

173

180

188

195

236

42-8

50-76

1646    5-69

36047 35343 34490

160

169

178

33608

187

32710 31793 30869

196

204

214

29943

223

29919 28102

232

241

27197 26306 25432

250

259

267

15

244

50X8

55-3

64-68

2386    6-07

46674 45734 44748

43723

42667

176

188

200

211

223

41589 40495

234

246

39392

257

38286 37182

269

281

36085 35000 33930

292

304

315

246

50X 10 58-4

68-16

2589    6-16

49339 48371

47354

46296

45205

183

194

207

220

232

44088 42954

244

256

41810

40661

269

281

39513 38204 37239 36121

293

306

317

330

298

68-7

81-72

4417    7-35

60910 60007

59080

58131

294

309

323

338

57099

352

56048 54967

366

381

53861

52735

396

409

51596

424

50447 49279

20

306

55X8

82-5

96-76

5786    7-73

72555 71612

70607

69547 68436

293

311

328

346

363

67282 66091 64868

63620

439

453

47865

467

380

397

415

432

62352 61068 59775

450

308

55 X 10

86-3 101-02

6148    7-80

75828 74858

73825

72733 71590 69506 69173 67912

66624

467

484

58476

501

302

320

337

355

374

392

410

428

447

65315 63989

62653

61309

464

482

500

519

360

101-0 120-80

9922

9-02

92153 91264

90308

472

493

514

80292 88221 87098 85928 84718 83471

536

557

578

599

620

642

82191 80885

79555

663

25

370

65X10

121-2 143-20

12989

9-53

109721 108756 107718

464

490

516

106614 105445 104219 102935 101610 100237 98827

541

566

592

617

643

668

694

684

705

78207

726

97383

95908

94409

372

65X12

125-3 147-68

13644

9-61

113421 112263111211

110008 108902 107755 106355 105031

474

500

526

552

579

605

631

657

103610 101745

684

710

719

744

770

100704

736

99203

97676

762

789

422

139-5 168-80

19835

10-84

130595 129699

129731

723

752

782

432

70 X 10

161-4 193-20

24729

11-31

150633 148928

147904

674

708

741

434

70X12

165-7 198-08

25764

11-41

153736 153520

151744

127689 126595 125434 124216 122946 121626 120262 118857

1016

146806 145636 144406 143110 141757 140136 138Ś90 137386

1013

150635 149455 148208 146899 145529 144100 142629 141106

811

776

841

810

870

843

898

928

957

987

117415

115939

1045

1076

877

911

945

979

135839

134253

1047

1081

683

718

753

788

822

857

892

926

962

997

1031

139539

137933

1066

1100

ID

Ut

cc

^    Nummer des Profils

O    nach der Norm des

Ing.- u. Arch.-Yer.

Äußerste Breite in mm an den Flanschen gemessen

Zwischen Einlagen der Flanschen in mm

Gewicht per 1 m Schaft in kg

Nettoquerschnitt F in cm²

Netto trägheits-moment J in cm¹¹

Höhe

der Säulen in m

-y

4-60

4-80 I 5-00

5-20 ! 5-40

5-60

5-80

6-00

7-00

8-00    9-00

10-00

Łi

Tragfähigkeit

Gewicht

f jeder einzelnen Säule

l in kg

Ol

25-7

29-85

466-9

3-95    8826    8106    7471

164

169

175

6906

181

6405

186

5955    5551

191

196

5188    3812    2918    2305

202

229

256

283

1868

310

181 40X6

33-2

37-89

686-3

4-25 12973

11915 10981

191

197

204

10152    9414

212

218

8754    8160    7626    5603    4290    3389

225

233

239

274

309

344

2745

379

183 40X8

35-7

40-57

766-0

4-35 14482

13299 12257

202

210

218

11332

225

10505    9772

233

240

9109

247

8512    6255    4787

255

293

330

3782

367

3064

405

15

236    0

42-8

50-76: 1646

5-69 24578

23744 22936

277

285

295

21979

304

21385    20631

313

322

19572

18289

330

340

13437 10287

385

429

8128

474

6584

519

244 50X8

55-3

64-68

2386

6-07 32878

31847 30838

327

338

351

29854

362

28896    27965

374

386

27062

26186

397

409

19477

466

14912

524

11795

583

9544

641

246 50X10

58-4

68-16 2589

6-16 35023

342

33927 32887

354

367

31854

379

30849    29943

391

403

28417 27997

416

428

21135

489

16181 12785

550

612

10356

673

20

298    0

68-7

81-72

4417

7-35 46985

45840 44703

482

497

511

43578

525

42045    41374

540

554

40286 39242

508

583

34291

655

27606 21812

728

17668

799

871

306 55X8

82-5

96-76

5786

7-73 57176

55878 54587

519

536

554

53304

570

52034

588

50778

605

49539 48319

623

640

42545 36162 28572

727

23144

813

900

986

308 55X10

86-3

101-02

6148

7-80 59154

58620 57282

537

555

574

55953

591

54635

53332

52045 50777

609

627

646

664

44768 38425 30360

754

24592

845

936

1026

25

360    0

101-0

120-80

9922

9-02 76844

75471 74090

748

769

780

72706

811

71321

832

69938

854

68566

67191

875

896

60530 54317 48656

39688

1002

1108

1214

1321

370 65X10

121-2

143-20

12989

9-53 92890

91355

89807

796

821

846

88243

872

86690

897

85125    83567

82010

923

948

973

74379

1100

67167 60518

51956

1229

1356

1483

372    65X12

125-3

147-68

13644

9-61 96127

94562

92983

815

841

868

91478

895

89000

921

88204

947

86608

85016

973

1000

77199 69795 62952

1131

1262

1394

54576

1526

422    0

139-5

168-80

19835

10-84 414434

1104

432 70X10

101-4

193-20

24729

11-31 132700

1114

112903

1134

130982

1149

111350

1163

129435

1182

109779

1191

108192 106614

1250

1221

104985

103371

1279

1309

95300 87424

1456    1602

79937

72954

1749

1895

127603

1216

125945 124143

1251

1284

122392

1318

120570

1351

111771

1522

103039

1691

94657

86769

1861

2030

434    70X12

165-7

198-08

25764

11-41 136291

134618

132916

1135

1170

1205

131190

1240

129444 127679

1275

1309

125901

124112

1344

1379

115102

106205

97651

89587

1553

1727

1901

2075

Ta

belle

über Tragfähigkeit und Eigengewicht

nahtloser Mannesmannstahlrohr-Säulen.

Äußerer

Durchmess.

oben

Wand

stärke

Obere Querschnittsfläche

Höhe der Säulen in mm

Höhe der Säulen in mm

1600    2000    2400    2800    3000    3200

3600    4000    4400    4800    5000    5200    5600    6000    6500

S-s

qmm

Tragfähigkeit in kg für beiläufig 4—-öfache

Gewicht der

Sicherheit gegen Zerknicken bezw. 13 kg Maximaldruck per qmm

Säulen ohne Gußteile in kg

O

00

^    »-O CO

1306

1617

1922

17950 17300 16500

18

22

27

12100 10550

31

33

22230 21500 20260

14890

9280

35

7330

22

27

33

38

12970

41

11390

43

26400 25000 23560

17300

39

9000

5930    4900    4120    3800    3500    3030

44

48

52

54

56

60

7290    6000    5070    4660    4320

26

33

39

45

15080 13250

48

52

49

64

69

64

67

70

3720

76

3240

10470

58

8480

64

7000    5900    5430    5020

70

76

79

82

4330

88

81

40

3770

96

3030

104

lO

1647

22650 22400 22200

23

27

33

19040

39

16590

41

14580

44

11520

9330

IC

vH

1823

25060 24900 24600

25

31

37

20980

43

18270

46

16060

60

65

7700    6480    5970    5520

61

66

69

71

4760

4150

76

82

3530

89

49

12690

10280

>b ZD

1996

27900 27300 26800

27

33

39

22850

46

19900

49

17500

53

55

61

8500    7140    6580    6080

68

74

77

80

5250

4570

13820

11200

86

92

3900

99

2168

29850

29

29500

29000

24900

36

43

50

21700

54

19080

60

67

9250    7770

73

79

7160

83

6630

5700

4980

4240

49

86

93

100

107

58

15080

64

12200

72

10100    8480

7820

79

87

90

7230

6230

5430

93

100

108

4630

117

2120

29100

29

28800

28600

36

42

28400

50

28100

53

25400

57

20100

2324

31900

31600

31300

30000

31

38

46

54

29900

58

27500

64

16200

70

13400

11300

76

84

10400

87

9600

8300

7200

91

98

105

6170

114

62

21700 17600

2525

34700

34500

34

42

34300

50

34100

34000

58

62

29900

69

77

14500

12200

11300

85

93

97

10200

9000

101

108

7800

116

6680

125

66

23800

O'

2726

37400

37000

37

45

36800

53

36400 36100

31100

75

19100

84

15700

13300

92

100

12200

104

11300

9700

8500

108

116

125

7260

136

68

61

65

69

25100

77

20300

85

16800

14100

13000

95

105

110

12000

10300

9000

115

126

135

7700

146

CM

qi oi ^

Ol

Ol

2269

2513

2756

2997

2718

31200

31000

31000

30

36

42

30800

48

30800

30750

34900

34800

34600

33

41

49

34200

57

38000

37

42000

40

37900

37600

45

53

37000

61

41900

41600

50

60

41000

70

52

56

24400

34000

33800

64

19680

72

16260

13660

80

88

12600

92

11650

10030

96

104

8740

112

7450

121

61

65

26800

21700

36900

36800

73

81

17940

15070

89

97

13960

101

12840

11070

9650

105

114

124

8220

135

65

69

29150

23600

41000

39800

77

87

19500

16390

15100

97

107

112

13970

12060

117

127

10490

137

8940

148

78

75

80

31500

90

25510 21080

100

110

17710

16320

120

125

15100

130

13000 11330

9660

140

150

161

37300 36800

35

43

36000

51

35500

59

35200

35000

63

67

34500

GO

3243

44600 44200

44

64

43500

42500

64

74

42000

41800

76

27950

86

23100

19400

79

84

40200

96

106

17890

111

16540

14260

116

126

12420

10580

136

147

3761

52500 52000 51000

51

63

75

50000

49500

49000

94

32570

104

26900 22600 20840

114

125

131

19270

16600

137

149

14470

12330

161

175

88

95

101

46400

4273

60400 60300 60000

68

72

86

59600

100

59500 59000

107

114

113

37450

125

30950 26000 24000 22100

19100

51960

42070

137

149

156

162

174

16640

14180

105

187

203

128

142

34760 29200 26920 24890

21460

156

170

177

184

198

18690

15930

213

230

61

Äußerer

Gurchmess.

oben

Wand

stärke

Obere Querschnittsfläche

Höbe der Säulen in mm

1600    2000    2400    2800    3000    3200

Höbe der Säulen in mm

3600    4000    4400    4800    5000    5200    5600    6000    6500

mm

qmm

Tragfähigkeit in kg für beiläufig 4—öfache

Gewicht der

Sicherheit gegen Zerknicken bezw. 13 kg Maximaldruck per qmm

Säulen ohne Gußteile in kg

Gußarmatur dazu in kg

3110

42700 42500 42300 42100 42000 42000

42

52

62

72

77

82

41800 41500 34300

92

102

112

122

26570 24570 21180 18450 15720

127

132

143

155

168

203

3713

51000 50900 50800 50600 50500 50400

50

62

74

86

92

98

50000 48850 40370

110

122

134

146

31260 28900 24900 21700 18500

152

158

171

185

200

4310

59800 59700 59500 59200 59000 58500

58

72

86

100

107

114

57500 56200 46430

128

142

35950 33240 28660 24970 21270

132

156

170

177

184

198

213

232

4900

68000 67800 67400 67000 66500 66000

66

82

98

114

122

130

65000 63200 52260

146

162

40470 37420 32260 28160 23940

178

194

202

210

226

244

264

229

ib eo c- co

IQ

3862

4203

4882

5554

4675

53100 53000 52900 52800 52800 52500

51

63

75

87

93

99

51800 51000 50000

111

123

135

149

41690 38540 33230 28950 24660

156

163

177

191

207

57800 57700 57500 57300 57200 57000

56

68

82

96

103

no

56000 55000

124

138

54000

152

166

45160 41760 36000 31360 26720

173

180

194

208

225

67100 67000 67000 66900 66900 66800

65

81

97

113

121

129

66700 66700

145

161

66620

177

193

51590 47700 41120 35820 30520

148

201

209

225

242

261

76300 76300 76000 75500 75000 75000

74

92

110

128

137

146

74500 74000

164

182

72000

200

218

59060 54600 47080 41000

227

236

255

275

64300 64100 63900 63700 63600 63500

62

76

90

104

111

119

63500 63400 63300

135

151

63000

254

5054

69400 69300 69100 68900 68800 68700

167

183

191

58300 50260 43790 37300

199

215

231

250

67

83

99

115

123

131

68500 68300 68100

147

163

179

196

67200

205

62100 53600 46680 39780

5432

74700 74500 74100 73700 73500 73300

214

232

250

271

72

89

107

125

134

143

72900 72500 72000

161

179

197

215

71300 66000 56910

49580

203

224

5808

79800 79600 79200 78800 78600 78400

233

251

269

74

92

110

128

138

148

78000 77600 77200

168

188

208

228

76400 70600 60930

238

248

268

279

zo cb oo cs

5146

5564

6811

8043

5636

70700 70700 70400 70000 69500 69000

68

84

100

116

124

132

68000 67000 66000

148

164

182

200

64800 64600 64300

57900 49330

209

76500 76500 76400 76300 76200 76100

218

236

254

275

74

92

110

128

137

146

75800 75400

164

182

75000

200

218

74200 74000 72000

62730

227

93600 93600 93500 93500 93400 93400

236

254

274

92

114

136

158

169

180

93300 93300

202

224

93200

248

272

93100

284

110600 110600 110500 110400 110400 110300

184 ■

106

132

158

197

210

110200 110100

237

265

305

6554

77500 77500 77400 77300 77200 77200

75    93    111    129    138    147

90100 90000 89500 89200 89000 88800

77100 77000

165

183

76900

201

76800

76700

219

228

76700

237

76500 76000

267

277

86

106

127

149

160

171

88400 88000

193

216

87600

237

87200

87000

268

269

7465

102600

98

102500 102000 101800 101600 101400

321

122

146

170

182

194

101000 100600 100000

218

244

270

8370

115000

115000 114500 114000 114000 114000

110

136

162

190

204

218

113000 113000

246

275

NB. Alle Mannesmannstahlrohr-Säulen erhalten einen gußeisernen Gewicht mit der Bezeichnung „Guß-

Fuß und eine ebensolche Kopfplatte (als Kapital), und ist deren armatur“ in obiger Tabelle angegeben.

61*

Kartographische Signaturen.

Da es eine besondere Aufgabe jedes leitenden Ingenieurs und Bauunternehmers ist, sich über die geologische Beschaffenheit des Baurayons zu orientieren und verschiedene geographische und Kommunikationsverhältnisse zu studieren, wozu die praktische Handhabung von guten Karten, Mappen oder Katasterplänen unerläßlich ist, so führen wir hier, zum leichteren Verständnisse der in solchen Behelfen enthaltenen Zeichen, die in den offiziellen Kartenwerken der österr.-ungar. Monarchie gebrauchten Signaturen für Generalstabskarten und Katastermappen in jener Weise an, wie sie für Aufnahmen im k. u. k. militärgeographischen Institute in Wien Anwendung finden.

Signaturen für Karten

im Maßstabe = 1:12.500, 1:25.000, 1:75.000.

1    Punkte des Präzisionsnivellements, in kol. pi. rot¹)

2    Trigonometrisch bestimmte Höhepunkte, in kol. pi. rot.

3    Bei der Detailaufnahme gemessene Punkte, in kol. pi. rot.

4t Kirche mit einem Turme als trigonometrisch bestimmter Punkt.

nur in der Spezialkarte gebräuchlich,

rot.

öi Kirche mit 2 Türmen als trigonometrisch bestimmter Punkt, in kol. PI. ö% nur in der Spezialkarte gebräuchlich.

Die

Sind den , Signaturen 1—5 Zahlen beigesetzt, so zeigen sie die absolute Höhe in Metern an, die bei 1, 2, 4, 5 durch stehende, bei 3 durch liegende arabische Ziffern zum Ausdrucke gelangen.

Höhenkoten beziehen sich bei Punkten des Präzisionsnivellements auf die am betreffenden Objekte befindliche Eisenplatte, bei Brücken auf die Brückendecke, bei Eisenbahnen auf die Schienenköpfe, in den Flächen stehender Gewässer auf den Normalwasserstand, bei allen anderen Objekten auf den natürlichen Boden. Höhenkoten, den Ortsnamen beigesetzt, beziehen sich auf die Ortskirche, bei mehreren Kirchen auf die durch Fig. i oder 5 bezeichnete.

6    Mit einem rB“ in der Mitte bedeutet Bezirksbehörde

„    „    „K“ „    „    „    „ Komitatsbehörde

7    Poststation mit Personenbeförderung, in Plänen

n

9    „ ohne    „

10 Postpferdewechsel, in Plänen

„ Spezialkarten

„ Spezialkarten „ PI. und Sp.-K.

11

12    Telegraphenstation

13    Zeichen für wasserarme Ortschaften

14    Alleinstehende Heilbäder Gesundbrunnen Zisternen

15

16

wenn sie in Orten Vorkommen

stehen bei Ortsnamen.

17 Feldbrunnen.

18    Beständige Süßwasserquelle, in

kol. PI. mit saftig blauer Farbe ausgezogen, blaßblau angelegt.

19    Steinbruch.

20    Bergwerk.

21    Hochofen, in kol. PI. rot, Kauchwolke schwarz.

22    Ziegelofen,

23    Kalkofen,

24    Denkmal, in kol. pi. rot.

25    Alpenhütten mit Alpenwirtschaft, in kol. PI., wenn von Stein, rot.

26    Kreuz,

27    Bildstock,

28    Bildbaum.

29    Kapelle, in kol. PI., wenn von Stein, rot.

30    Kirche ohne oder mit 1 Turm,

31    Kirche mit 2 Türmen,

32    Wohngebäude, in kol. Pi. rot.

33    Wirtschaftsgebäude, in kol. Pi.,

wenn sie von Holz, schwarz, wenn von Stein, schwarz mit roter Einfassung.

34    Häuserinseln, in kol. Pi. rot.

Einzeln stehende Fabrik, in kol. PI. rot, die Rauchwolke schwarz.*) Kloster, \

Schloß, J

38    1 ” Schloß in einigen Spezialkartenblättern.

39    ^    ^ Meierhof, in kol. PI. die Darstellung von Nr. 33.

40    " S® i Einzeln stehendes Wirtshaus, in kol. PI. rot, das Fähnchen schwarz.

41    oï j J¹ Einzeln stehendes Jägerhaus, in kol. Pi. rot, das Geweih schwarz.

42    o g S? Ruine, in kol. Pi. rot.

43    _§ 5⁷³ Ruine in einigen Spezialkartenblättern.

Friedhöfe.

Lehmgruben.

Schottergruben.

Ziegelschlag.

48    Dampfmahlmühle, in kol. pi. Kamin rot, Kauchwolke schwarz.

49    Wassermahlmühle.

50    Windmahlmühle, in kol. pi.

von Stein, rot.

51    Tretmahlmühle.

52    Schiffmühle.

53    Sägemühle.

54    Pulvermühle.

55    Leuchtturm, in kol. pi. rot.

56    Hauptkriegshafen.

66    Grenzstein in Plänen, in kol. pi. rot.

67    Grenzhügeln, Hottarhaufen.

68    Grenzbäume.

69    Auffallende zur Orientierung geeignete Bäume.

70    Gewöhnliches Baumzeichen.

71    Monarchie-

72    Landes-

73    Bezirkshauptmannschafts- oder Komitats-

74    Geweinde-

in kol. PI., wenn von Stein, rot.

in kol. PI. rot.

in kol. PI. das King-chen rot.

35 gl

44 *

45

46

in kol. PI. rot.

wenn

57    Kriegshafen.

58    Handelshafen.

59    Ankerplatz.

60    Schiffswerfte für Kriegsschiffe.

61    „    „ Handelsschiffe.

62    Dampfschiffahrtsstation,

63    Landungsplatz für Segelschiffe.

64    „ ,    „ Ruderschiffe.

65    Grenzzeichen von Holz oder Stein in der Spezialkarte. Grenzzeichen von Holz in Plänen.

von

<D

N

zB

*) Einzeln stehende Fabriken, Mühlen, Bergwerke und Steinbrüche sind nach ihrem Zwecke oder nach dem gewonnenen Materiale benannt, z. B, Papierfabrik, Kohlenbergwerk, Granitbruch.

75 Eisenbahnwasserstation in Plänen.

76

dann Station ohne Wasserspeisung in Spe-

zialkarten.

77    Eisenbahnhaltestellen in Plänen und Spezialkarten.

78    Eisenbahnwachhaus in Plänen.

„ Spezialkarten.

80 Dieses Zeichen steht immer beim Aufnahmsgebäude einer Eisenbahnstation.

7!)

81    Eisenbahn mit zwei Geleisen in Plänen.

82    Eisenbahn mit einem Geleise, aber Unterbau mit zwei Geleisen in Plänen.

83    Eisenbahn mit einem Geleise in Plänen.

84    Pferdeeisenbahn in Plänen.

85    Im    Bau befindliche Eisenbahn für 2 Geleise.

89    Durchlaß,

90    Viadukt,

91    Galerien von Stein, in kol. pi. rot.

92    Tunnel.

93    Eisenbahnbrücke mit geschlossener Brückendecke,

„    „ durchbrochener

95 Durchlaß mit geschlossener Decke, )

„ durchbrochener „    /

reit festem Unterbau od. auf natürlich festem Boden, in jeder Jahreszeit fahrbar, mit

In der Spezialkarte um ¹/₃ schmäler gezeichnet als in Plänen. Fahrbahnbreite ist nur jener feste Teil der Straßenoberfläche, welcher zwischen den Geländern, Randsteinen, Radabweisern oder Schotterhaufen liegt und tatsächlich vom Militärfuhrwerk befahren werden kann.

100    Im Bau befindliche Straßen.

101    Erhaltene Landwege, mindestens 2'5 m br.

102    Fahrwege I. Klasse,

103    Fahrweg II. „

104    Saumwege.

105    Fußsteige.

In der Spezialkarte ist die Bezeichnung um ¹/₃ schmäler als in Plänen.

Unterbau für 2.

n 1 u

Pferdeeisenbahnen.

in kol. PI. rot.

94

96

in kol. PI. rot.

97    Straße I. Klasse

98    „    II.

99    „    III.    „

in kol. PI. rot.

mindest 5 m 2-5 bis 5 „ wenig, als 2⁻5 m

Fahrbahnbreite in kol. PI. rot.

In kol. PI. sind sie dann Chromgelb dargestellt, wenn sie Hauptverbindungswege, d. i. wenn sie die gangbarste Verbindung zwischen Ortschaften, Tälern etc. sind.

106    Ausweichplatz (Straßenerweiterung) unter 500 Schritte Länge,

in kol. PI. rot.

107    Straßenverengung unter 500 Schritte Länge, in kol. pi. rot.

108    Straße mit Schutzmauer, ]

109    „    „ Futtermauer, f

110    Wegsteilen. Diese Bezeichnung findet da statt, wo Armeefuhrwerke mit regelmäßiger Bespannung unbedingt nicht fortgebracht werden können.

111    Hohlwege.

112    Aufgedämmte Kommunikationen.

113    Erd- oder Faschinendamm.

114    Damm auf einer Seite gemauert, in kol. Pi. die gemauerte Seite rot.

115    Damm auf beiden Seiten gemauert, in kol. pi. rot.

116    Trockene Gräben (Ravins).

»    2-5 „    „

weniger als 2\5 „    „

in kol. PI. rot.

117    Wassergräben mit natürlichen Ufern, 1

118    „    „ aufgedämmten „ j

in kol. PI. die Wasserlinie blau.

Bei Dämmen, Rideaus, Gräben bedeuten die beigesetzten Ziffern die relativen Höhen (-)-) oder Tiefen (—) in Metern.

119    Zäune (lebende oder aus Flechtwerk).

120    Planken (Staketen), in kol. PI. Steinpfeiler rot.

121    Mauern mit und ohne Pfeiler, in kol. Pi. rot.

122    Steinriegel, in kol. Pi. rot.

123    Durchwatbarer Bach, in kol. pi. blau.

124    Gieß- und Wildbach, Torrente, in kol. PI. die Wasserlinie blau, wasserfreier Bachgrund punktiert.

125    Nichtdurchwatbarer Bach, in kol. PI. Uferlinien dunkelblau ausgezogen, die Wasserfläche lichtblau ausgefüllt.

126    Durchwatbare Wassergräben, ]

127    Nicht durchwatbare Wassergräben, j

128    Wasserleitung von Holz, in kol. PI. die mittlere Linie, Wasserlinie, blau.

129    Wasserleitung auf einer Seite gangbar, in kol. pi. die mittlere Linie, Wasserlinie, blau.

130    Unterirdische Wasserleitung, in kol. PI. die mittlere Linie, Wasserlinie, blau.

131    Wasserleitung von Stein, in kol. PI. die mittlere Linie, Wasserlinie, blau, die Randlinien rot.

1. Reservoir, in kol. pi. rot.

132    Kanäle gemauert, in kol. PI. die Wasserfläche lichtblau, Begrenzung rot.

133    Kanäle mit Holz verkleidet, in kol. PI. die Wasserfläche lichtblau, Begrenzung schwarz.

in kol. PI. blau.

134    Kanäle nicht verkleidet (in Erde), in kol. Plänen Wasserfläche lichtblau, Begrenzung dunkelblau.

135    Aquädukt, in kol. pi. rot.

136    Wasserfall, in kol. pi. blau.

137    Holzrechen.

138    Wehr von Holz.

139    Wehr von Stein in Plänen,

in kol. PI. die Linie rot.

140    Wehr von Stein in der Spezialkarte.

141    Schleuse, in kol. PL,

Stein, rot.

142    Furt für Wägen.

143    „

144    „

wenn von

„ Pferde.

„ Menschen.

145    Schiffbrücke, Floßbrücke, überhaupt Brücken auf schwimmenden Unterlagen

146    Brücke von Holz ohne oder mit stehenden Unterlagen von Holz.

„ mit Steinpfeilern, in kol. PI. die Punkte, Pfeiler, rot.

„    „ Stein oder Eisen, in kol. pi. rot.

149    Floßbarkeitszeichen.

150    Schiffbarkeit für Ruderschiffe stromabwärts.

stromauf- und abwärts.

147

148

151

152    Überfuhr für Wägen.

153

154

„ Pferde. Menschen.

155

„ mittels Dampfschiffen.

156    Überfuhr mittels Dampffähren.

157    Fliegende Brücke.

158    Regelmäßige Dampfschiffahrt.

159    Stromstrich.

160 Sporen, Buhnen von Holz.

.ui „    „    „ Stein, in kol. PL rot.

162 Uferverkleidung von Holz.

161

163

164

165    Gehsteg.

166    Reitsteg.

„ Stein in Plänen, in kol. PL rot. „    „    „ der Spezialkarte.

für 1 Wagenkolonne sind 2'5m als notwendige Fahrbahn angenommen. Fahrbahnbreiten unter 2‘5 m sind nicht bezeichnet. Diese sogenannten Passierbar keits z eichen sind auch vor Ortseingängen angebracht.

167 Brücken für 1 Wagenkolonne,

„    „    2 Wagenkolonnen,

169 Durchlaß für 1 Wagenkolonne,

„    2 Wagenkolonnen,

171    Felsen, in kol. PI. durch Sepialavierung ersichtlich.

172    Gletscher, in kol. PI. durch Tuschlavierung und blaue Lasur dargestellt.

173    Gerolle, Moränen,

174    Sandflächen.

175    Sümpfe, Moorboden, in kol. PI. sind die Wasserstriche blau.

176    Rohrwuchs.

177    Nasser Boden, in kol. PI. sind die Wasserstriche blau.

178    Torfstiche.

179    Lacken, Tümpel, Teiche, Seen, in kol. PI. sind diese Gewässer durch lichtblaue Flächen, die durch dunkelblaue Linien begrenzt sind, ersichtlich gemacht.

180    Wiesen und Hutweiden, in kol. PI. entfällt die schwarze Bezeichnung, hiefür sind die durch feine schwarze Linien eingefaßten Flächen lichtblaugrün, außerdem werden größere Wiesenflächen durch ein an passendem Orte angebrachtes W, Hutweidenflächen durch ein H näher bezeichnet.

181    Ackerland, in Plänen die Kontur eine volle schwarze Linie.

182    Reisfelder, in kol. PI. die Striche blau, die Grenzen volle feine schwarze Linien.

183    Weingärten, in kol. PI. ist die Weingartenfläche anstatt punktiert mit der Weingartenfarbe (gelbrot) angelegt. Weingärten mit Feldbau sind durch gelbrote Streifen dargestellt. Die Grenze ist eine volle feine schwarze Linie.

184    Hopfengärten, in PI. durch eine volle feine schwarze Linie begrenzt.

185    Gemüsegärten, in kol. PI. die Flächen anstatt der Schraffierung mit Gartenfarbe (dunkelblaugrün) ausgefüllt, mit vollen feinen schwarzen Linien begrenzt.

186    Obstgärten, in kol. PI. wie Nr. 185, überdies mit Baumzeichen signiert.

187    Gestrüppe, in kol. PI. die Fläche anstatt der schwarzen Signaturen mit gelbgrauer Farbe angelegt. Die Grenze bildet eine breite graue Linie.

188    Wald (mit Durchschlägen), in kol. PI. die Fläche anstatt der schwarzen Zeichen mit der Waldfarbe (grau) ausgefüllt.

Die Flächen sind durch breite graue Linien konturiert.

189    Remisen, in kol. PI. wie Waldflächen, s. Fig. 188.

190    Ort.

168

170

in kol. PI. braun.

Die Bodenplastik ist durch die Schraffierung und äquidistante Horizontalschichtenlinien ersichtlich gemacht.

191    Hauptschichtenlinien in PL,

192    Zwischenschichtenlinien in PL,

193    Hilfsschichtenlinien in PL,

in kol. PI. sind sie in der Schraffierung durch eine braunrote Farbe (Drachenblut), in Felsen- und Gletscherpartien durch eine orangerote Farbe (Minium) zum Ausdrucke gebracht.

Maßstab

Hauptschichten

linien

Zwischenschichten

linien

Hilfsschichten

linien

Vertikale Abstände in Metern

1:12.500 1:25.000

50

100

10

20

194 Schichtenlinien für 100 m vertikaler Abstand in Sp.-K. „ 150 „

195

r>

r>

7    «g?

cc

C5

S2

ta

17    <?

33 Si®

34

50 ï

65

66

19

20

21

22 O Z//.

23    o K.O.

>P

<1 <k

rt»

35

51

öl @

68

37 €fchl. 53    -</

38 âjy&. 54    -<£■

39 U ll.K. 55

40 ~rWÆ 56

41    S-*JÆ 57

K/tc

vy

70

CL Ql-

Motoaeac

42

58

lo

CO

fri

29

P¹*

rOS>

30 t t>

31

43 ü,

44

59

60

J»

75

0SK

45    ^ Z.6. 61

4G f^S.G. 62    J/

47 fTîZ.S 63 yy

48

77

78

79

80 £

WH.

81

96

iii

82

97

112

litu

Ir^Tr

83

98

113

:r/;:

84

99

tt/i

85

109

115

+3

36

101

116

S 7

102

117

66

103

114

iwń'

E5S!

89

104

119

Vsy^x-,<<

90

105

120

91 ułJ---

io e

121

92

107

122

*>»ss5Wfc^ ^<s®

?y>

93

408

123

94

109

124

*%£vw^pd

95

110

“3in5^Bmrr_

125

&^SS

îû

î 26

141

156

ES

127

/wwwvwv

142

157

128

vV-AAAyv^^WVW

143

158

l(

129

14 4

139

130

"VWVAAAAA/WVV

145

ii

160

131

146

161

JL

162

13 3

148

163

134

149

16 4

135

-<w

150

55^L

■J h

165

126

151

166

13 7

152

167

-\i

138

Âji

153

168

13 9

154

169

14«

155

Sï

fp

170

171

I®

179

187

flpl

È@Éûà

172

■sss

180

"

■■

188

P/grjWM!«!

»■ Smi

isi

1S9

ïSFBpl

ES3flS

174

182

<90

17 5

USÉ

183

191

192

176

184

tlkZS

193

Fz

185

g^maing

fiSfffll

II IB RSI if

194

178

RHP]

I c^'jr:i-rj

186

pus

WÊ

»Sail

195

Signaturen für Katasterpläne

Im Maßstabe = 1 : 1440, 1 : 2500, 1 : 2880, 1 : 5760.

1    Graphische Punkte.

2    Geometrische Punkte.

3    Trigonometrische Punkte.

4    Brunnen von Holz, blau ausgefüllt.

5    Brunnen von Stein, rote Einfassung, blau ausgefüllt.

6    Feldbrunnen.

7    Wegweiser von Holz.

8    „    „ Stein, rot.

9    Ortstafel, Meilenzeiger von Holz, das Viereck gelb ausgefüllt.

10    Ortstafel, Meilenzeiger aus Stein, rot.

11    Hochgericht.

12    Hochgericht.

13    Denkmal,

14    Bildstock,

15    Grenzstein,

16    Grenzhaufen.

17    Kreuz von Holz.

18    Kreuz von Stein, rot.

19    Ankerplatz.

20    Ruine, rot angelegt.

21    Windmühle von Holz, gelb.

22    Windmühle von Stein, rot.

23    Wohngebäude,

24    Wohngebäude,

25    Posthaus,

26    Wirtshaus,

27    Jägerhaus,

28    Heilbad, rot.

29    Mühle, rot.

30    Kirche,

31    Bethaus,

32    Synagoge,

33    Häuserinsel, rot oder gelb.

34    Christlicher Friedhof.

35    Israelitischer Friedhof.

36    Planke, schwarz.

37    Planke mit steinernen Pfeilern, die Quadrate (Steinpfeiler) rot aus

gefüllt.

38    Lebender Zaun.

39    In Mörtel aufgeführte Mauer, der Raum zwischen den Linien rot.

40    Eisenbahn mit doppeltem Geleise,

41    Eisenbahn einspurig,

42    Pferdebahn,

43    Chausseen, der Raum zwischen den Linien lichtrot.

44    Straßen mit Gräben, ohne Gräben, j

46 Gewöhnliche Wege (Landwege, Fahrwege 1. und 2. Klasse), der Raum zwischen den Linien lichtbraun.

aus Stein rot, aus Holz gelb.

von Stein rot. von Holz gelb.

rot.

violett oder braun angelegt.

45

der Raum zwischen den Linien lichtrot.

47    Saumweg gelb.

48    Fußsteig.

49    Prügelweg, braun angelegt.

50    Holzriese, schwarz.

51    Bäche, blau.

52    Stromstrich.

53    Hölzerne Uferversicherung, gelb angelegt.

54    Faschinen-Uferversicherung, braun angelegt.

55    Steinerne Uferversicherung, rot angelegt.

56    Erddamm, Faschinendamm, braun angelegt.

57    Steindamm, die Böschung rot.

58    Wasserleitungen, Kanäle, in Holz gelb, in Stein rot, Wasserfläche

blau.

59    Holzreihen, Plakade.

60    Wehr von Holz, gelb angelegt.

61    „    „ Stein, rot „

62    Kettenbrücke, rot.

63 Brücke von Stein oder Eisen, rot.

64

„ Holz mit steinernen Pfeilern, Brückendecke braun angelegt, Pfeiler rot.

65    Hölzerne Brücke mit Jochen, Brückendecke braun angelegt.

66    Schiffpontonbrücke, gelb.

67    Kettenbrücke, Kettensteg, gelb, Pfeiler rot.

68    Reit- oder Gehsteg, gelb angelegt.

69    Fliegende Brücke, „    „

70    Überfuhr für Menschen, Pferde, Wägen, gelb.

S    Die Grenzlinien sind durch

a    doppelfarbige Streifen illu

striert.

71    Monarchie-

72    Landes-

73    Kreis-, Komitats-

74    Bezirks-, Bezirkshauptmannschafts- £

75    Gemeinde-

76    Acker, Wiesen, Hutweiden, Alpen in älteren Plänen braun.

Mit einem T in der Fläche „Trischacker“.

Mit einem E in der Fläche „Egarten“.

Mit einem B in der Fläche „Brände“.

Mit einem KG „kahles Gestein“.

Mit einem Oed „Oed“.

Mit einem Rf. „Reisfelder“.

Ist die Fläche gelbgrün angelegt und mit „Ws“ bezeichnet, bedeutet es „Wiese“ ; mit „W“ bezeichnet „Hutweide“ ; mit „A“ beschrieben „Alpe“.

77    Safranfelder.

78    Krappfelder.

79    Tabakfelder.

80    Gemüsegärten, Fläche mit Grünspan angelegt.

81    Obstgärten, Fläche mit Grünspan angelegt.

82    Weingärten, Fläche lichtrot ausgefüllt.

83    Hopfengärten.

84    Anlagen und Ziergärten.

85    Gebüsch, Krummholz, in der Fläche ein „G“ Gebüsch oder „KH“

Krummholz angebracht.

86    Waldungen schwarz angelegt mit Baumzeichen versehen.

„NW“ in der Fläche bedeutet „Niederwald“, „HW“ bedeutet „Hochwald“.

87    Nasse Wiesen gelbgrün angelegt, die Wasserstriche in der Regel

schwarz und mit blau laviert.

88    Sümpfe gelbgrün, Wasserstriche schwarz, blau laviert.

89    Rohrwuchs gelbgrün, die Signaturen für den Rohrwuchs schwarz.

90    Torfstich.

91    Sandflächen.

02 Felsen

93    Eis- und Schneefelder.

94    Wasser lichtblau.

95    Sumpfiger Teich lichtblau, die Schraffierung dunkelblau.

96    Salinen lichtblau.

97    Baumzeichen.

i il isj-

00

CO

jb

49

5S

«sH

50

3 AM

Si

51

36

52

5 !□} O

ùc.

O

21 £>Çq 37 S4 cPq 38

Girjoraosai^Ała

53

54

XL

23

J 39

55

~U—LJ U TJ U—

00

F=\?

24 [

40

56

uuumuduuuuiüji

TTTTTTTTTTTTn JTT n TTTT

Ci

rü

25

41

57

CH |p czl *=tj

26 i    42

S?*

te

00

Cf?

tè

J>

i-r

V*

58

59

60

61

_n_n_n_jT_TLXi_

_n_ri_n_____ju

î?

O P pi-

go

CO

GH <£> g]

62

63

64

ml

■65 JllllllllilHllIl

66

SO

8!)

67

W VJ

. . . A, , , i—i Hliil j ![ ![|;| ifllmmj

SP

łEail

68

81

90

69

70

82.

91

71    ►£<—>£ł ^

72

83

A. A

92

K.G.

73

___i

74

8k

®c

93

75

--ft—

76

Je

85

ûâ.Ü?⁰-

94

"\

'l

77

86

95

•jk A

ßt

78

Ü? f

87

96

79

88

97

qlM4

¹

kolorierten Plänen (kol. PI.) sind Terraingegenstände von Holz, einige Kommunikationen, Kultur- und politische Grenzen nebst einigen konventionellen Zeichen schwarz. Wohngebäude sowie Objekte aus Stein, dann die Straßen rot; die Gewässer blau; die Hutweiden, Wiesen und Gärten grün; die Weingärten gelbrot; das Gestrüpp gelbgrau; die Waldungen grau; wichtige Fahrwege, Saumwege, Fußsteige Chromgelb; Felsen mit Sepia romans ; Gletscher mit blaugrau ; die Schichtenlinien mit rotbraun Drachenblut) oder in Fels- und GletBcherpartien orangegelb (Mennig) ersichtlich gemacht.

Adjustierung von Bauplänen.

Der Maßstab eines Planes ist für dessen Deutlichkeit sehr wichtig und wird bei vielen Bauordnungen und Konkurrenzen zwar im allgemeinen vorgeschrieben, ist jedoch noch so verschieden, daß ein leichtes Ablesen und die vergleichende Übersicht erschwert wird.

Wir möchten deshalb empfehlen, alle Zeichnungen nach einem durch 10 teilbaren Natur maße anzufertigen, wodurch sich mit der Zeit eine gewisse Einheitlichkeit herausgestalten wird; je nach Erfordernis wären also die Pläne im Verhältnisse 1: 10.000 bis herab zu 1 :10 der Natur aufzutragen, und es ergäbe sich dann, daß bei einem Maßstabe von 1:10.000 1000 500    250    200    100    50    10

1 mm = ist: 10-00    1-00    0-5    0-25    0-2    0-1    0'05    0-01 m

was ein einfaches Ahnehmen des Planmaßes mit dem gewöhnlichen, jederzeit znr Hand hegenden Metermaßstabe ermöglicht und den (im Felde) oft beschwerlicheren Zirkelabstich entbehren läßt.

Die Ausstattung; sowohl gezeichneter als auch durch Vervielfältigung hergestellter Pläne erheischt sowohl in der Kotierung als auch in der Beschreibung eine besondere Sorgfalt bei Auswahl der Ziffern und Buchstaben, weil hievon oft der ganze Effekt der Darstellung abhängt, wie dies bei Situationen und Konturzeichnungen leicht ersichtlich ist.

Wir empfehlen also allen Planverfassern nicht nur deutliche Schrift in Buchstaben und Ziffern, sondern auch eine gefällige Abwechslung der Alphabete, und stellen an letztere hiemit einige Proben zur Verfügung.

pinSez

m \x o p ej z ù t xi v xv cc

a t c 3 « ( j fv i j 4 !

a æ e ® &&§ x s & & s s>k bi ô § a & s «y w %

1234567890

? cl

62

e» W % %

12345e

a h c d e f g h i j k l ni n 0 p q r s t u v w x y z ABGDEFGHIJKLMNOPQRSTÜVWXYZ 1234567890

abcdefgbij ^ I n)QO p q r 5 t ü d wj ^ y 3

#ge:B> GfG-sij ßbn}9‘ep.Q?^uuGi^yg

123456^59°

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ I234567890

3>

OQ

C_J

LU

u_

ZSi

CM

CO

en

CO

oc o

O CO Q_ 00 O X

CO

CT

ABCDEFGHIjKLMNOP QRSTUVWXYZ 12345

ABGDBFGHIJKIjMNOPQR s

TU V -W 04 -y !2

123456r7890

* b

h ^

g ^ Os tà    °o

5 OlN ^    v°

co

^ O

to ^ \à-

abcdefghi À B C D E F G V W X Y Z

Griechisches Alphabet:

A a

alpha

beta

gamma

delta

epsilon

zeta

0 ■ô’

theta

kappa

A X M [x N v S S 0 o % P p

lambda mi    ni    xi omikron pi    rho

z T o (D tp X y W cp ß co

u ypsilon phi    chi    psi    omega

jota

X a

sigma

III. ABTEILUNG.

Versicherungswesen im allgemeinen,

co

P»

co

62*

Das VersicherimgsAvesen im allgemeinen.

Das Grundprinzip des Versicherungswesens entspringt dem Bedürfnisse des Ersatzes materieller Verluste des einzelnen durch die Gesamtheit.

Die Versicherung in ihrer einfachsten Form verteilt die Last eines eingetretenen Schadens (Unglückes) auf eine größere Anzahl von Personen, welche von einem ähnlichen Schaden betroffen werden können, und die von letzteren geleisteten Beiträge in Form der Prämie werden zu dem besagten Schadenersätze des einzelnen verwendet.

Die Versicherung bildet seit jeher eines der größten Bedürfnisse für den Staatsbürger, indem sie der schützende Genius geworden ist, der in mannigfaltigen Unglücksfällen — denen Besitz und Leben nach den unwandelbaren Naturgesetzen unterworfen sind — die Folgen derselben so viel als möglich zu beseitigen und zu lindern, dem menschlichen Fleiße eine Zufluchtsstätte zu gewähren und den Sparsinn zu heben und zu unterstützen sucht.

Durch diese, vor allen anderen hervorragenden Eigenschaften wirkt das Versicherungswesen direkt auf die Erhaltung und Vermehrung des Volkswohlstandes hin.

Die Institution des Versicherungswesens beschränkte sich früher nur auf die Hafenplätze und da namentlich auf die Schiffsverlustversicherungen, worauf sie in der späteren Entwicklung auch andere Zweige in ihren Wirkungskreis zog und sich über die ganze Erde verbreitete. In Österreich-Ungarn datiert die Einführung und der Aufschwung des Versicherungswesens erst vom Beginne des verflossenen Jahrhundertes an und hat sich von kleinen Anfängen bis in die Gegenwart zu einem mächtigen Faktor der Volkswirtschaft aufgeschwungen.

Wir sehen heute im Privatbetriebe im großen und ganzen vornehmlich zwei Versicherungsarten, durch eine Anzahl von Nuancen vertreten, ihren Geschäftsplan ausüben; es sind dies die auf dem Prin-zipe der Gegenseitigkeit operierenden, sogenannten „Wechselseitigen Versicherungsanstalten“ und die auf industrieller Basis gegründeten, sogenannten „Versicherungs-Aktiengesellschaften“.

Der Geschäftsplan der „Wechselseitigen Versicherungsanstalten“ hebt sich nur gering über die primitivste Art des Versicherungswesens empor, indem für die Schäden (Verluste, Unglücksfälle) einer bestimmten Versicherungsperiode (eines Jahres) jener Beitrag ermittelt wird, welchen ihre Mitglieder in Ansehung ihrer versicherten Werte nachhinein an die Anstalt zu bezahlen haben; diese Beitragsquote (Prämie) ist demnach eine stets variable und hängt ganz vom Zufalle der Schäden ab; um nun hier als Assureur sicher zu arbeiten und dennoch den Zweck des richtigen Schadenersatzes und der Linderung eines Notstandes möglichst zu erreichen, muß in der Auswahl der Versicherungsobjekte mit Vorsicht und Bedacht vorgegangen werden und es trifft sich sehr häufig, daß der Vollwert des ganzen Versicherungsobjektes nicht zurVersieherung gelangen kann, weil man ein zu großes Risiko auf sehr viele kleine Versicherungsparteien nicht überwälzen darf, ohne den Grundgedanken der Verteilung der Lasten auf gleichwertige Interessenten zu verletzen.

Wesentlich anders steht der Geschäftsplan der auf industrieller Basis begründeten „Versicherungs-Aktiengesellschaften“ ; bei diesen wird der Beitrag (die Prämie) im vorhinein fixiert und dadurch dem Versicherten eine wesentliche Stabilität geboten; die Fixierung der Prämie erfolgt teils auf Grundlage von Erfahrungen und der Statistik, teils durch genaue Abschätzung der Gefahr — und dadurch wird ein Maßstab bestimmt, nach welchem die Beiträge in bestimmter Form eben auch nur zu dem Zwecke eingehoben werden, um die Schäden (Verluste, Unglücksfälle) zu decken.

Das von den Aktiengesellschaften investierte Kapital dient von vornherein als Reserve für momentan unvorhersehbare Schäden und bildet ein Risiko der Unternehmung. Dieses Kapital allein ermöglicht den industriellen Betrieb des Versicherungswesens und gestattet die Übernahme auch minder guter und großer Versicherungsobjekte gegen feste Prämien, sowie hiedurch die Stabilität, Sicherheit, Vielgestaltigkeit und weltumfassende Verbreitung desselben bedingt wurde.

Besonders die Versicherung von Industrie-Etablissements (Fabriken), Warenlagern, die Seeversicherung u. m. a. wären ohne den Bestand der Versieherungs-Aktiengesellschaften bis heute unmöglich nach volkswirtschaftlichen Prinzipien vollwertig durchzuführen gewesen.

Die von den Versicherungsinstituten derzeit betriebenen Versicherungszweige sind folgende:

1.    die Versicherung gegen Feuer- und Blitzschäden durch Brand, dann gegen Explosionsschäden durch Dampf oder Gas, welche an Gebäuden, Maschinen, Einrichtungen, Waren, .Mobilien und allen sonstigen Fahrnissen entstehen können;

2.    die Versicherung auf das Leben der Menschen;

3.    die Versicherung auf Erwerb von Kapitalien, Renten, Pensionen, Heiratsausstattungen u. dgl.;

4.    die Versicherung gegen körperliche Unfälle der Menschen;

5.    die Haftpflichtversicherung, durchweiche die gesetzliche Verpflichtung eines Schadenersatzes auf die Anstalt übergeht;

6.    die Krankenversicherung der Arbeiter;

7.    die Militärdienstversicherung;

8.    die Versicherung gegen Transportschäden, d. h. gegen Schäden, welche Transportmittel, Waren und sonstige Güter beim Verführen zu Wasser und zu Lande erleiden können;

9.    die Versicherung auf Valoren, d. i. gegen Verlustschäden bei Sendungen von Bargeld und Wertpapieren etc. ;

11. „ 12. „ 13. „

10.    die Versicherung gegen Hagelschlag bei Feldfrüchten;

„ Sturmschäden;

„ Einbruch;

„ Glockenbruch;

14.

„    „    „ Glasbruch und endlich

15. die V i e h v e r s i c h e r u n g.

Von diesen Betrieben hat in Österreich der Staat die Kranken-und Unfallversicherung der Arbeiter als obligat in seine Verwaltung bezw. unter seine Leitung übernommen.

Bis zum Jahre 1800 existierten im gesamten Europa nur 26 Privat-Versicherungsgesellschaften, von denen allein auf England (als das Mutterland des Versicherungswesens) 13 Anstalten kamen.

Im Jahre 1900 dagegen besaß Europa beiläufig 1200 Privat-Versicherungsgesellschaften, welche sich auf die einzelnen Staaten, in Prozenten ausgedrückt, folgendermaßen verteilen: auf Belgien „    Dänemark

entfielen

2-2 o/₀

2'l°/o

22-4%

21-6%

19-6°/₀

0'8°/o

4'9°/o

10-1%

Die in Österreich-Ungarn auf industrieller Basis gegründeten und alle Geschäftszweige direkt kultivierenden inländischen Versicherungsanstalten sind die 1831 errichtete Assicurazioni Generali, Hauptsitz Triest,

ferner an direkt operierenden ausländischen Anstalten, die 1809 gegr. North British and Mercantile, Hauptsitz London,

1819    „ Leipziger Feuer-Vers.-Anstalt, „ Leipzig.

l'0°/o

0-1%

1- 7%

3-3%

1'9%

2- 0% 0'3°/₀

1838

1858

1860

1864

1867

1879

1881

1897

Budapest,

Wien,

Budapest,

Wien,

Budapest.

Wien,

Außer den hier genannten großen Versicherungsgesellschaften bestehen in Österreich-Ungarn noch eine bedeutende Anzahl wechselseitiger Versicherungsanstalten und Vereine, welche sich jedoch nur mit der einen oder der anderen Branche des Versicherungswesens befassen und zumeist einen mehr lokalen Charakter tragen.

Wo bei den „wechselseitigen Anstalten“ der internationale Charakter im Geschäftsbetriebe vorherrscht, dort ist auch das System des industriellen Versicherungswesens (mit fixen Prämien) eingeführt.

Von den direkt arbeitenden „wechselseitigen Anstalten“ nennen wir die

1811 errichtete Landes-Brandschaden-Vers.-Anstalt in Linz, Brandschaden-Vers.- Anstalt in Wien, Tirol-Vorarlberg. Vers.- Anstalt in Innsbruck, Brand- und Hagelversich.- Anstalt in Prag, Brand- und Glasschaden vers.-Anstalt in Graz, Brand- und Hagelversich.- Anstalt in Brünn, Feuer-, Hagel- und Lebensvers.-Anst. in Krakau, Assek.-Verein d er Zuckerfabrikanten in Prag, städtische Feuerassekuranz in Prag, Brandschaden-Versich.-Anstalt in Salzburg, Versieh.-V. für Montanwerke, Maschinen-und Metallfabriken in Wien, Brandschaden-Vers.-V. „St. Florian“ in Eger, Versjcherungsbank „Slavia“ in Prag,

Versieh.-Anstalt „Concordia“ in Reichenberg,

1825

1825

1827

1829

1829

1860

1861

1865

1866

1866

1866

1867

1868 errichtete Vers.-Bank „Transylvania“ in Hermannstadt, Landwirtschaft!, w. Versieh.-Anst. in Prag,

D a mp f kess el- Un ter such. - u. Vers. - Ges. in Wien, Vers.-Verband für Papierindustrie in WTien, Tirol-Vorarlbergische Mobilien-Vers.-Anstalt in Innsbruck,

Versicherungsverband Österreich.- ungarisch. Industrieller in Wien.

1868

1872

1875

1875

1898

Beiden hier aufgeführten Versicherungsinstituten waren im Jahre 19Q0 beiläufig folgende Beträge in Versicherung:

a)    in der Feuerversicherung

b)    „

zirka 39206 Mill. Kronen

ä) „

/) »

1733 „ 823 „ 1555 „ 926 „ 1266 „ 86 „

35 „ 60 „

zusammen also zirka 45690 Mill. Kronen an Wertversicherung, wobei das Risiko der obligatorischen Arbeiter-Kranken- und Unfallversicherung nicht in Betrachtung gezogen werden kann.

Inhalt und Wert der Versicherungspolizze.

Jede Versicherung wird auf Grundlage eines von dem Versicherungssuchenden selbst ausgestellten und bei der Versicherungsanstalt einzubringenden Antrages effektuiert.

Die auf Grundlage dieses Antrages ausgefertigte Urkunde beißt allgemein „Polizze“, bildet aber eigentlich den Vertrag, welchem die Assekuranzanstalt mit dem Versicherungsnehmer abschließt.

Damit nun in diesem Vertrage (Polizze) alle ausschlag- und maßgebenden Momente enthalten sind, welche eine klare Interpretation desselben zulassen, ist es vor allem notwendig, daß das Ursprungsinstrument, nämlich der Versicherungsantrag, in kurzer Fassung eine klare, präzise und sachlich korrekte Deklaration erhält.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß in Schadenfällen die Textierung des Polizzeninhaltes sowohl, als auch die Höhe der Versicherungssumme oftmals zu Differenzen führen, welche erst nach langwierigen, beiden Teilen zum Mißvergnügen werdenden Verhandlungen (und sogar Prozessen) ihr Ende erreichen.

Der Versicherte glaubt nahezu in allen Fällen durch die eingezahlte Prämie ein Recht erworben zu haben, entweder für einen bloß allgemein benannten Gegenstand samt Zugedachtem von der Anstalt auf Entschädigung rechnen zu können oder aber den in der Polizze als Versicherungswert ausgedrückten Betrag als Schadenersatz ansprechen zu können, während keiner der beiden u. a. hervorgehobenen Fälle de facto eintritt, weil eben durch die oftmals leichthin genommene Ausfertigung des Versicherungsantrages nicht die wirkliche Absicht des Versicherungssuchenden zum vollen Ausdrucke kommt.

In die Versicherung erscheinen nämlich nur alle jene Gegenstände aufgenommen, welche im geschriebenen Texte der Polizze klar und deutlich angeführt sind; alles was nicht besonders benannt ist oder was nicht einen integrierenden untrennbaren Bestandteil eines unter einem Sammelnamen bezeichneten Gegenstandes bildet, wird als nicht versichert angesehen.

Der in der Polizze angesetzte Versicherungsbetrag ist mit Ausnahme der Lebens- und Rentenpolizzen, nicht in allen Fällen auch der Entschädigungsbetrag im Schadenfalle, sondern er bildet bloß die Basis zur Bestimmung der Prämie und zeigt jene Höhe an, bis zu welcher im Schadenfalle die Maximalentschädigungssumme ansteigt.

Aus diesen beiden Tatsachen ersieht man, daß es unumgänglich notwendig ist, der Ausfertigung des Versicherungsantrages die größte Aufmerksamkeit zu schenken, da alles, was im Antragsbogen steht, in der Polizze Aufnahme findet und in allen-Fällen der Inhalt der Polizze allein maßgebend ist.

Die von den Versicherungsanstalten an die Agenten hinausgegebenen Antragsformulare enthalten alle Fragen, welche der Anstalt zur Beurteilung einer Versicherung wichtig erscheinen, und geben dem Versicherungssuchenden genaue Auskunft, wie die Deklaration zu halten ist.

Zunächst beachte man, daß eine kurz gefaßte, möglichst deutliche, formgerechte und sachkundig gehaltene Beschreibung des zu versichernden Gegenstandes platzgreife; man hüte sich, allgemeine Ausdrücke, wie „u. dgl.“, „u. s. f.“, „etc.“, „ähnliche Sachen“ u. a. m. zu gebrauchen, sondern bezeichne jedes der Versicherung zu unterziehende Objekt mit speziellem Namen; auch wird es sich empfehlen, ausgedehntere Objekte oder Sachen nach Räumlichkeiten zu trennen.

Nachher lege man den ebenso großen Wert auf die Richtigkeit bei Bestimmung der Versicherungssumme.

Die Versicherungsbedingungen.

Nach dem bisher Gesagten ist es wohl mehr als selbst verständlich, daß man sich auch mit den von den Assekuranzinstituten verfaßten und behördlich genehmigten Versicherungsbedingungen vertraut machen muß.

Die Mehrzahl der Versicherungssuchenden findet es kaum der Mühe wert, die oft im Auszuge auf den Antragsformularen, sonst aber allgemein auf der „Polizze“ abgedruckten Versicherungsbedingungen eifier Durchlesung und Kenntnisnahme zu würdigen, obzwar in denselben nahezu alle Momente bezeichnet oder vorgesehen sind, welche einem Versicherungsabschlusse und dessen eventuellen Konsequenzen zu Grunde liegen oder welche im Augenblicke der Gefahr und des Schadens eintreten können.

Da die Versicherungsbedingungen für die einzelnen Branchen sehr verschieden sind und jedem Interessenten von der betreffenden Versicherungsanstalt zur Verfügung gestellt werden, unterlassen wir eine

Reproduktion, empfehlen aber deren eingehendstes Studium vor Perfektionierung des Versicherungsgeschäftes.

Die Gefahrenermittlung bei der Feuerversicherung geht in der Regel von acht Punkten aus, nämlich: 1. der Bauart, 2. der Benützungsart, 3. der Nachbarschaft, 4. der ferneren Nachbarschaft oder der Brandgruppe, 5. dem Branddistrikte, welcher die Tendenz der Bevölkerung zu Brandlegungen, die Vorsicht derselben etc. berücksichtigt, 6. der Gefahr des Blitzschlages, 7. dem Zustande der Feuerungsanlagen, 8. der Einrichtung des Feuerlöschwesens, von denen die beiden ersten den Grundtarif der Prämien, alle anderen Zuschläge oder Nachlässe zu diesem bedingen.

Der Feuerversicherungsantrag.

Wie bei dem Titel: „Inhalt und Wert der Versicherungspolizze“ gesagt wurde, bildet der „Antrag“ das Fundament des Versicherungsvertrages, und es soll auf dessen Ausfertigung die minutiöseste Rücksicht genommen werden. Vor allem sind sämtliche, in den von den Anstalten avisgegebenen gedruckten Antragsformularien enthaltenen Rubriken genau und deutlich auszufüllen und die Fragen gewissenhaft zu beantworten, da von der genauen Beschreibung sowohl die Prämienbestimmung, als auch die Kennzeichnung des Versicherungsobjektes abhängt. Sowohl bei Gebäuden, als auch bei der Versicherung von Fahrnissen ist es unerläßlich, daß man einen annähernd genauen Situationsplan auf dem „Anträge“ anbringt, und man erreicht diesen, die Begutachtung des Risikos in assekuratorischer Beziehung wesentlich fördernden Zweck am besten in nachstehender Form, indem die einzelnen Maße der Gebäude sowohl, als auch ihre Entfernungen untereinander in Metern gemessen angesetzt werden wie folgt :

Situationsplan eines Bauernhofes.

1-4—14*20-—Vi

mk

JB»

SCHEU«°

WOHNHAUS' £

MM8I v

45-00

____' , '

<■

-24’50-f

>!

0-F’-

GOPPEL

kß'OOVi

u.___L

-2T0U-

>K—IV8 0 — >\

DÜN

STALL

gt

Ÿ..

<-06.01

ür±

GER

2'50 g 34-80—T

NORO

WEST

OST

SÜD

10 so

10

20

30

MASSTAB = 1:100 0

In dieser Aufnahme ist vorausgesetzt,

Maße auf Dezimeter und Zentimeter genau angesetzt werden; wer jedoch in der Aufnahme ungeübt ist, möge die Maße immerhin bloß in Metern (ohne Bruchteile der Dezimeter und Zentimeter, also in ganzen Zahlen) ansetzen : ^ dabei wäre aber wohl darauf Rücksicht zu nehmen, daß man das Maß bis zu einem halben Meter wegläßt, dagegen jenes so über einen halben -| m Meter als einen Meter annimmt.

daß

die

Wie dieser Bauernhof in seiner

Perspektivansicht aussieht, zeigt folgende Ansicht, welche ein halbwegs geübter Zeichner mit einigen Umrißlinien auch auf

lift

"y

Bl

'k

dem Anträge beibringen kann, da solche Skizzen, auch wenn noch so primitiv, für die Beurteilung der Bauart und Konstruktion von großem Werte sind.

tl

Bei dem Abmessen der Gebäude für den Situationsplan sind die Maße stets über dem Sockel, d. i. bei ebenem Terrain etwa in Manneshöhe zu messen ; niemals darf aber hiebei

der Dachvorsprung als verbaute Grundfläche gemessen werden.

Um nun bei der Versicherung eines Gebäudes zu seinem richtigen Werte zu gelangen, trennt man dasselbe in den „Unterbau“ und in das „Dachwerk“ ab. Zum „Unterbau“ gehören alle Gebäudeteile, welche bei gemauerten Gebäuden vom Parterrefußboden inklusive des letzteren —- oder bei Holzbauten vom Terrain an aufwärts bis zum Dachfußboden (oder Mauerbanklager) eingebaut sind; zum „Dachwerke“ gehören sonach alle Bauteile, welche oberhalb des Dachfußbodens oder Mauerbanklagers gelegen sind. Es gehören aber zu einem Gebäude, gleichgültig ob im Unterbau oder im Dachwerke, überhaupt alle Bauteile, welche mit demselben untrennbar (niet- und nagelfest) verbunden sind und die nach den §§ 293, 294 und 297 des „Österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzes“ ein Zugehör bilden. Demnach gehören alle Wände, Decken, Fußböden, Säulen, Traversen, Türen, Fenster, Verschalungen, Stiegen, Balkons, Fassadierungen, Heizanlagen, Öfen, Wasserleitungen, Gas- und elektrische Beleuchtungsanlagen, Dekorationen, Malereien, Tapezierungen, Parketten, Blitzableitungen. Telegraphen- und Telephonanlagen, Aborteinrichtungen, Gesimse, Dachwasserrinnen und Bohre u. s. f. als untrennbare Bestandteile zu dem Gebäude, sie mögen aus welch immer Namen habenden Materialien konstruiert sein.

Wenn es sich also um' die Schätzung des Wertes eines Gehäudes handelt, wird vor allem anderen der eben dargelegte Standpunkt im Auge behalten werden müssen und deshalb ist es nötig, daß man das Gebäude so deutlich als nur möglich beschreibt, wobei aber auch das Jahr der Erbauung, der Bauzustand und der Aufwand" an jährlichen Erhaltungsarbeiten angeführt werden müssen.

Man mißt nun den Unterbau nach dem hier folgenden Bilde in seiner Länge und Breite = U. L. und U. B. und ebenso das Dachwerk in seiner Länge und Breite == D. L. und D. B., mit Dachvorsprung, genau ab und erhält z. B. laut dieser Annahme:

Unterbau lang 17-40 m, breit 10 m, Baufläche 174-00 qm

Dachwerk „ 19-40 „    „ 12 „ Grundfläche 232-80 „

nach welchen Quadratausmaßen dann jeder Bausachverständige mit ziemlicher Sicherheit den Preis per 1 qm Neubau anzugeben in der Lage

Seil- und Gurtenantriebe, Rohrleitungen, Arbeitsmaschinen, Werkzeuge und Requisiten.

In den nachfolgenden Tabellen bringen wir einige

schnittliche Angaben über Neuwerte Bauteile „Österr.-ungar. Monarchie“, welche naturgemäß nur einen allgemeinen Anhaltspunkt für Laien

bilden können und jederzeit nach den Lokalverhältnissen durch erprobte Bausachverständige reguliert werden müssen.

Weiters kommen in Versicherung die Fahrnisse. Unter dem Worte „Fahrnisse“ versteht man alles mobile Inventar jeder Kategorie und es empfiehlt sich für alle unter einem Sammelnamen faßbaren Gegenstände einen Titel anzuwenden und für jeden dieser Titel eine eigene Versicherungspost aufzustellen, wie folgt: Für Möbeln, Haus- und Küchengeräte, Kleider, Bettzeug, Wäsche (Leib-, Tisch- und Bettwäsche), Teppiche, Vorhänge, Spiegel, Uhren, Porzellan und Glassachen, Bücher, Musikalien, Bilder, Gemälde und Kupferstiche, Instrumente (musikalische, physikalische, astronomische etc.), Brennmaterial, Lebensmittel, Verkaufswaren, Futtervorräte (Stroh, Heu, Hafer), Feldfrüchte (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Linsen, Erbsen, Wicken, Heiden, Hirse, Ölfrüchte, Rüben, Sämereien, Hopfen, Wein, Kartoffeln u. dgl.), ferner für Materialvorräte der Industrie, in Arbeit befindliche und fertige Industrieerzeugnisse.

iäfei

K:" S:

-P

■m

durch-

einiger

der

Bei der Versicherung von Maschinenanlagen (Fabriken) sind unter separaten Titeln zu unterscheiden : Motoren, Transmissionen, Riemen

Für alle Fahrnisse und Maschinenversicherungen empfiehlt es sich, die Werte nach den einzelnen Gebäuden zu separieren, selbst dann, wenn man aus Rücksichten für den Betrieb die Freizügigkeit für alle in einem Komplexe gelegenen Gebäude in Anspruch nehmen muß

Die Versicherungsbedingungen, welche zumeist auf der Polizze enthalten sind, geben bei der Elementarschaden Versicherung darüber Aufschluß, daß für keinen der Abnützung oder Entwertung unterworfenen Gegenstand die Herstellungs- oder Anschaffungskosten vergütet werden, wenn nicht zufällige Umstände diese Kosten aufrecht erhalten. Man hat also darauf besonders zu achten, daß jeder Gegenstand nur mit seinem wahren (gemeinen) Werte (auch Zeitwert, Jetztwert, Versicherungswert genannt) in Versicherung gelangt und verhüte tunlichst, eine Über-oder Unterwertung eintreten zu lassen, wobei man sich über den Begriff des „Zugehöres“ eines Objektes die §§ 293, 294 nnd 297 des „Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches für Österreich“ vor Augen halte.

Es empfiehlt sich daher, alle der Feuerversicherung zu unterziehenden Objekte einer genauen Schätzung zu unterziehen, welche von einem speziell im Assekuranzwesen versierten Sachverständigen verfaßt sein soll und worin sowohl auf den Neuwert, als auch auf die durch Abschreibung der Alters- und Gebrauchsabnützung und sonstiger die Wertbemessung eines Objektes tangierenden Verhältnisse gebührende Rücksicht genommen wird.

Die Brandschadenermittlung.

Nach einem jeden Brande oder Blitzschläge ist ein Versicherter verpflichtet, in kürzester Frist sowohl der Ortsbehörde als auch der Versicherungsanstalt oder dem zunächst gelegenen Agenten der letzteren die Anzeige hievon zu erstatten, selbst wenn kein Ersatzanspruch gestellt würde.

Wird ein Ersatzanspruch gestellt, so sind die Nummern des Versicherungsdokumentes (Polizze) und alle Postnummern über die vom Brande betroffenen Gegenstände in der schriftlichen Anmeldung anzuführen. Es empfiehlt sich, die schriftliche Anmeldung des Schadens sowohl als auch die mutmaßliche Höhe desselben durch einen Sachverständigen aufstellen zu lassen, damit die Anstalt ein möglichst genaues Bild, über den Umfang und die Gegenstände des Schadens empfängt, weil sie danach die Erhebungskommission (Liquidatoren, Experten) zusammensetzt und jede Verzögerung in der Ermittlung des Schadens entfällt.

Die Schadenerhebungskommission besteht in der Regel aus einem Beauftragten oder Bevollmächtigten der Versicherungsanstalt und einem oder mehreren eigenberechtigten, unparteiischen und nicht im Solde der Anstalt stehenden Geschäftsleuten oder Gewerbetreibenden als Experten, ferner aus dem Versicherten oder dessen Bevollmächtigten und seiner Experten, welche ebenfalls sachkundige und unparteiische Geschäfts- oder Gewerbsleute der betreffenden Branche sein müssen. Bei kleineren Schadenerhebungen vereinigt wohl auch der Beauftragte der Versicherungsanstalt die Eigenschaften des Experten in einer Person in sich und steht dann zumeist auch nur der Versicherte dem Beauftragten allein gegenüber. Der Leiter der Erhebungskommission ist unter allen Umständen der Beauftragte oder der Bevollmächtigte der Versicherungsanstalt.

Die sonach laut der Versicherungsbedingungen zusammengesetzte Erhebungskommission nimmt dann, wenn sie unter Zuziehung von Experten gebildet wurde, ein diese Amtshandlung konstatierendes Protokoll auf, welches man Kompromiß nennt und in welchem die Norm auf-gestellt wird, daß der Schaden an den versicherten und vom Brande betroffenen Gegenständen durch Sachverständige ermittelt werde und daß sowohl der Versicherte als auch die Versicherungsanstalt von vornherein erklären, sich bezüglich der Höhe des von den Experten ermittelten Schadens respektive Schadenersatzes dem Ausspruche derselben zu unterwerfen, d. h. daß die Experten, als Mandatare der beiden Parteien, in verbindlicher Kraft für letztere und mit Ausschluß jeder weiteren gerichtlichen und außergerichtlichen

Prozedur, jene Summe auf Basis der Versicherungsdokumente und des stattgehabten Brandes feststelien, welche den Schaden respektive den Schadenersatz darstellt.

Die Experten einer Brandschadenerhebungskommission haben demnach eine äußerst wichtige Funktion auszuüben, indem sie oft über das Vermögen ganzer Familien oder Anstalten, zumindest aber über einen Teil desselben entscheiden; es gehört zur Ausübung dieser Funktion eine ganz besondere Befähigung zur Beurteilung von Sachen, ihrer Verwendung und weiteren Verwendbarkeit, ihrer Provenienz und Bonität sowie ihres derzeitigen Anschaffungswertes und ihres der-maligen Zeitwertes, weil aus all diesen Faktoren sich erst der laut der Versicherungsbedingungen als Ersatzwert zu ermittelnde Schaden ergibt, den ein ganz oder teilweise vernichteter Gegenstand repräsentiert hat. Oft aber tritt noch eine weitere schwierige Aufgabe an den Experten heran, wenn er mangels genügend spezifizierter Beantragung oder bei nur allgemeiner Benennung des Versicherungsobjektes, letzteres nach vollständiger Zerstörung oder Unkenntlichkeit nach dem Brande einer genauen Taxation unterziehen soll, wozu ein förmliches Gerippe der Gestalt und Ausstattung des Objektes nebst Planskizzen und Kostenberechnungen erforderlich werden, die je nach der Auffassung der Experten oft sehr variierend ausfallen können und wodurch der Wert des Objektes ein imaginärer wird. Außer diesen rein sachlichen Beurteilungen hat aber der Experte auch noch zumeist über mehr oder minder wichtige, rechtliche, aus der Textierung der Versicherungsdokumente hervortretende Fragen zu entscheiden, weil die Schadenermittlung in den meisten Fällen ein Akt kurzer Prozedur ist und im Wege des Kompromisses eingeleitet und zu Ende geführt wird, wodurch selbst bei zweifelhaften Bechtsfragen die Interpretation der Sachverständigen gleichzeitig als Schiedsspruch oder Rechtsspruch angesehen wird.

Aus den hier in aller Kürze genannten Erfordernissen zum Amte eines Experten ergibt sich, daß ein solcher nicht nur eine genügend fachliche Kenntnis, sondern überhaupt eine universelle Bildung und hinreichende Erfahrung im praktischen Leben, ferner volle Selbständigkeit und Unabhängigkeit, sowie überhaupt einen integren Charakter besitzen muß, wenn er seine Funktion im Sinne des Versicherungswesens, als jenen einer humanitären Institution, ohne Verletzung des Rechtes des einen oder anderen Teiles, in tadel- und selbstloser Weise nach-kommen will.

Es empfiehlt sich demnach sowohl dem Versicherten als auch der Versicherungsanstalt, nur mit obigen Qualifikationen ausgerüstete Personen zu Experten beizuziehen, und wird besonders vor solchen Individuen gewarnt, die sich wegen Erzielung eigener Vorteile oder wegen Wiederherstellung oder Lieferung von Brandobjekten herandrängen, da ein eventuell erreichter Vorteil den Mandatgeber moralisch schädigt und ihm auch verloren geht.

Wenn der Versicherung respektive Schadenerhebung bei Gebäuden eine „Vorschätzung“ oder bei Fahrnissen eine „Spezifikation“ (Voraufnahme durch Sachverständige) zu Grunde liegen, so gestaltet sich die Schadenermittlung wesentlich einfacher als dies ohne diese bei der Versicherungsbeantragung aufgestellten Schriftstücke möglich wäre, weil das Versicherungsobjekt zum mindesten einer okularen Beurteilung unterworfen wurde, wodurch dessen Eigenschaften in den

991

meisten Fällen konstatiert erscheinen; diese Vorauf nahmen sollen aber ebenfalls nnr durch geübte Sachverständige und von denen gewissenhaft verfaßt werden.

Die Lebens-, Renten- und Pensionsversicherung.

Die Wichtigkeit der Lebensversicherung für den einzelnen und ihre hohe Bedeutung für das Wohl der Gesamtheit wird mit jedem Tage mehr erkannt, gewürdigt und benützt und es beginnt diese segensreiche Institution allmählich Gemeingut des Volkes zu werden.

Die Lebensversicherung verdient aber auch diese ihr allseitig entgegengebrachte Sympathie, denn sie allein vermag den in jedes unverdorbenen Menschen Gemüt wohnenden Drang, sein und der Seinen Lebensglück zu gründen, seine und der Seinen Zukunft vor den Wechselfällen des tückischen Zufalls nach Möglichkeit zu schützen, vollständig und sicher zu befriedigen. Wohl fordert sie ein Opfer von der Gegenwart, aber dieses Opfer ist ein kleines, leicht erschwingbares und sie sichert damit die Zukunft, da sie die Sparsamkeit, welche sie weckt und erhält, zu einem Systeme ausbildet, welches die Erreichung des Sparzweckes zweifellos verbürgt.

Der höhere Wert der Lebensversicherung gegenüber der Sparkasse liegt darin, daß sie unter allen Umständen an Stelle der durch Tod oder Alter vernichteten menschlichen Erwerbskräfte entsprechende Kapitalswerte bildet, deren Zweck es ist, entweder Erziehung oder Versorgung der Familienglieder trotz frühzeitigen Todes des Ernährers oder diesem letzteren selbst trotz etwa eintretender Erwerbsunfähigkeit eine selbständige, sorgenfreie Existenz zu sichern.

Das vorzüglichste Mittel, um Kapitalien in die Familien zu tragen, ist unstreitig die Lebensversicherung.

Der Abschluß einer Lebensversicherung paßt für folgende Lebens

lagen :

1.    Wenn der Gatte seiner Frau oder seinen Kindern ein Kapital hinterlassen will;

2.    wenn jemand Schulden besitzt und den Gläubiger für den Fall des Todes des ersteren sicherstellen will;

3.    wenn sich die Familie gegen den Verlust jenes Kapitales sichern will, welches für einen studierenden Sohn aufgewendet wird;

4.    wenn ein bereits selbständiger Mann, welcher seine Eltern oder Verwandten materiell unterstützt, diese auch für den Fall versorgt wissen will,' als er früher wie seine Eltern oder Verwandten sterben sollte ;

5.    wenn jemand eine mit Schulden belastete Realität besitzt und diese schuldenfrei hinterlassen will;

6.    wenn jemand nach seinem Ableben Vereinen, Anstalten, Stiftungen, Kirchen u. s. w. ein Kapital hinterlassen will;

7.    wenn Geschäftsleute sich zum gemeinsamen Betriebe von Geschäften assozieren, um beim Ableben eines Geschäftsteilhabers das investierte Kapital nicht zu schmälern;

8.    Wenn Mann und Frau sich wechselseitig beerben wollen;

9.    wer nur an die Zukunft seiner eigenen Person allein zu denken hat, der wähle die Erleb ensfal lversicher ung;

10.    wer Kinder hat, er mag für den Todesfall schon versichert sein oder nicht, und dem an der Versorgung derselben gelegen ist, sei

992

es zum Geschäftsbeginne, sei es zur Verheiratung, der versichere diese Kinder so, daß sie nach Vollendung eines bestimmten Alters ein Kapital als Aussteuerversicherung erhalten;

11.    wenn ein Vater findet, daß ihm die Kosten des Freiwilligenjahres seines Sohnes einstens Verlegenheiten bereiten könnten, so wird er gut daran tun, eine Erlebensfallversicherung abzuschließen.

12.    der Pxivatmann versichere eine Leibrente für seine Altersversorgung ;

13.    der Privatbeamte versichere eine Invaliditätspension, welche hei beginnender Arbeitsunfähigkeit oder spätestens nach Vollendung des 65. Lebensjahres zahlbar wird;

14.    Wer niemanden zu versorgen hat und nur ein bescheidenes Kapital besitzt, das ihm verloren gehen kann und überdies nur geringe Prozente abwirft, der versichere sich eine Alterspension, welche das Zwei-, ja selbst das Dreifache der Zinsen betragen wird (alten Personen ganz besonders zu empfehlen) ;

15.    der Staatsange stellte, Eisenbahnbeamte, Professor, Lehrer u. s. w., welcher innerhalb der letzten zehn Dienstjahre heiratet, also im Falle seines Todes während dieser Jahre eine nicht pensionsberechtigte Witwe hinterläßt, der sollte nicht unterlassen, eine Witwenpension zu versichern, welche wegen der geringen Prämien jedem möglich sein wird ;

16.    wer ein Kind zu versorgen hat, von welchem mit Rücksicht auf Gesundheit oder Fähigkeiten angenommen werden muß, daß es niemals zu wirtschaftlicher Selbständigkeit gelangen werde, der versichere demselben eine lebenslängliche Kinderpension;

17.    Wer seinen Kindern die Erziehung und Ausbildung auch für den Fall ihrer Verwaisung gewährleisten will, der versichere ihnen aufhörende Kinderpensionen.

Die vorstehenden Beispiele, die leicht vermehrt werden könnten, zeigen, wie sehr die Lebensversicherung in fast alle Lebensverhältnisse hineingreift und berechtigen zu der Behauptung, daß die Polizze ein so wichtiges Dokument ist, daß sie in keinem Hause, in keiner Familie fehlen sollte.

Die meisten Menschen verstehen nicht die Kunst zu sparen oder konsequent zu sparen. Für diese ist die Lebensversicherung das vorzüglichste Erziehungsmittel zur richtigen Sparsamkeit, weil die Lebensversicherung zur regelmäßigen Leistung von Einlagen nötigt.

Aus den Versicherungsbedingungen für die Lebensversicherung heben wir die wesentlichsten instruktiven Punkte hervor, und zwar:

a)    Wer einer Lebensversicherung beitreten will, hat dies in einer Beitrittserklärung der Anstalt bekannt zu geben und hat die in einem eigenen Formulare (Fragebogen) enthaltenen Fragen wahrheitsgetreu zu beantworten.

Nach Art der Versicherung wird hierauf der Gesundheitszustand des VersieherungsWerbers in der Regel von zwei Ärzten konstatiert und überdies ein Altersnachweis gefordert. Wer eine Versicherung auf den Todesfall einer anderen Person eingehen will, hat auch die Zustimmung dieser letzteren auf unzweifelhafte Weise nachzuweisen.

b)    Versicherungen auf den Todes- und Überlebensfall können je nach Wunsch des Antragstellers so abgeschlossen werden, daß das ver-

sicherte Kapital entweder an eine bestimmte Person oder auch an den Inhaber des Versicherungsscheines gezahlt werden soll.

c)    Vor Auszahlung jeder Versicherungs- öder Rückzahlungssumme werden Testierende Prämien in Abzug gebracht.

d)    Ändert der Versicherte seinen Wohnsitz oder Beruf, so muß er dieses der Anstalt binnen einem Monate anzeigen.

c) Beabsichtigt ein Versicherter Land- oder Seereisen außerhalb Europa zu unternehmen, so ist vorher der Anstalt Anzeige zu erstatten, welche darüber zu beschließen hat, ob und unter welcher Bedingung die Versicherung fortbestehen kann.

/) Wenn ein Versicherter nach Ablauf einer dreijährigen Versicherungsdauer die weiteren Zahlungen der Prämie nicht mehr leisten kann oder leisten will, so steht es ihm frei, bei Kapitalsversicherungen auf den Todesfall die Auflösung oder Abänderung des Versicherungsvertrages — bei allen übrigen Versicherungsarten jedoch nur die Abänderung des Versicherungsvertrages zu begehren.

Im Falle der Auflösung wird ihm der mathematisch festgestellte WTert seiner Versicherung nach einem 10%igen Abzug zurückerstattet, im Falle der Abänderung jedoch dieser mathematische Wert seiner Versicherung als Grundlage für einen neuen Versicherungsvertrag ohne allen Abzug in Rechnung genommen.

ff) Nach erfolgtem Ableben einer auf den Todesfall versicherten Person ist längstens innerhalb dreier Monate nach Eintritt des Todes die Anstalt von dem Hinscheiden in Kenntnis zu setzen. Auch ist binnen dieser Frist nebst dem amtlichen Totenscheine der genaue Bericht des Arztes über die letzte Krankheit (Krankengeschichte) oder der Nachweis über die sonstige Todesursache einzusenden. Wird diese Frist verabsäumt, so erlischt jeder Anspruch, es wäre denn, daß der Bezugsberechtigte darzutun vermöchte, daß er an der verspäteten Anmeldung oder Einsendung kein Verschulden trägt.

h)    Wird die Auszahlung der Versicherungssumme verweigert und ergreift der Betreffende nicht binnen 3 Monaten den Rechtsweg, so sind die Ansprüche aus der Polizze erloschen.

i)    Die aus einer Versicherung auf den Todesfall entspringenden Ansprüche gehen für denjenigen vollständig verloren, welcher den Tod des Versicherten durch eine im allgemeinen Strafgesetze verbotene Handlung herbeiführt.

Je) Stirbt der Versicherte infolge eines Duells oder wird eine über denselben rechtskräftig verhängte Todesstrafe an demselben vollzogen oder tritt derselbe infolge rechtskräftiger Verurteilung zu mehr als drei Jahren Kerker seine Freiheitsstrafe an, so erlischt der Versicherungsvertrag und es wird den Bezugsberechtigten nur der mathematisch festgestellte Wert der Versicherung nach einem 10%igen Abzüge ausbezahlt.

I) Erfolgt der Tod durch Selbstmord so wird die Versicherungssumme nur dann ausbezahlt, wenn die Versicherung schon fünf Jahre in Kraft stand, im entgegengesetzten Falle wird dem Bezugsberechtigten ebenfalls nur der mathematisch festgestellte Wert der Versicherung nach einem 10°/oigen Abzüge ausbezahlt.

Bei Versicherungen für den Fall des Erlebens eines im voraus bestimmten Alters tritt die Auszahlung der versicherten Summe nach Erreichung dieses Alters ein.

Bei Versicherungen von aufgehobenen Leibrenten beginnt der Bezug der Bente nach Erreichung eines bestimmten, der freien Wahl des Versicherten überlassenen Altersjahres.

Bei Versicherungen von Überlebungsrenten beginnt der Bezug mit dem Todestage des Überlebten.

Von den erworbenen Jahresrenten kann die erste Jahresrente am ersten Tage des auf die Erwerbung des Bezugsrechtes folgenden Solarquartals für die bis dahin verflossene Zeit behoben werden; von da an werden die ferneren Raten vierteljährlich nachhinein gegen Quittung und Lebensbestätigung des Bezugsberechtigten sowie gegen Vorweis des Versicherungsscheines ausgefolgt.

Die Unfallversicherung.

Dieser Versicherungszweig befaßt sich mit der Versicherung gegen die Folgen der Unfälle der Menschen, die denselben in Ausübung ihrer geschäftlichen oder privaten Funktionen, oder in industriellen Betrieben, oder auf Reisen zustoßen, und zerfällt dermalen in 2 Abteilungen, nämlich : a) in die obligatorische Unfallversicherung der Arbeiter und b) in die Privat-Unfallversicherung.

Die Unfallversicherung der Arbeiter ist durch das Gesetz vom 28. Dezember 1887, RGB. Nr. 1 ex 1888, für den Umfang der im österreichischen Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder bereits vom Staate aus in Kraft gesetzt und da diese Versicherungsart für Arbeiter und Betriebsbeamte eine obligatorische ist, so verweisen wir auf die vom k. k. österr. Ministerium des Innern hierüber ausgegebenen „Amtlichen Nachrichten“, aus welchen nähere Daten geschöpft werden können.

Die Privat-Unfallversicherung ist für jedermann zugänglich und befaßt sich in erster Linie mit der Versicherung gegen Unfälle auf Reisen, sonst aber auch auf alle Arten von Unfällen einzelner Personen sowohl, als auch größerer Gesellschaftskreise (Kollektivversicherungen).

Noch mehr als die Lebensversicherung ist aber die Unfallversicherung in der Bevölkerung eine unbekannte Größe und ihre Benützung ist dermalen vorerst nur dem Reisenden und Kaufmanne bekannt, obzwar sie bei der heutigen Höhe der Verkehrsmittel und bei der Billigkeit der Prämien (man zahlt im allgemeinen 1% der Versicherungssumme) für alle eine wohltätige Institution bildet, da sie nicht allein gegen Unfälle auf Reisen, sondern gegen solche aller Art eine Versicherung bietet.

Die Haftpflichtversicherung.

Dieser Versicherungszweig gründet sich im Wesen auf jene Haftpflicht, welche gesetzlich jedermann treffen kann, durch dessen Verschulden oder Versäumnis einem Dritten ein körperlicher Schaden zugefügt wird, für dessen Entschädigung er nach den §§ 1811 und 1318 des österreichischen „Allgem. bürgerl. Gesetzbuches“ haftbar ist.¹) Die

Versicherungsanstalten übernehmen in diesem Falle bis zu der in der Polizze festgesetzten Höhe die vollen Ersatzleistungen für Ansprüche, welche gegen den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Hausbesitzer bezw. Hauspächter oder Verwalter aus solchen Unfällen auf Grund der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für die Verletzung oder Tötung von Menschen rechtlich geltend gemacht werden.

Die Krankenversicherung.

Die Krankenversicherung befaßt sich mit der Entschädigung eines perzentuellen Lohnbetrages für gewerbliche Bedienstete und Arbeiter und war bis zu dem Zeitpunkte, wo der Staat die Arbeiterkrankenkassen ins Leben rief, gänzlich in Händen von Privaten, Industriellen und Vereinen, welche nach den verschiedensten Grundlagen operierten.

Die staatliche Intervention durch Bildung der Bezirks- und Betriebskrankenkassen macht diesem Gewirre ein Ende, indem nun nach versicherungssachlichen Gesichtspunkten eine einheitliche Geschäftsführung in Staatsaufsicht inauguriert wird, welche schon in Kraft besteht; da auch bei der Krankenversicherung sowie bei der Unfallversicherung der Arbeiter eine obligatorische Pflicht zur Versicherung eingeführt wurde, so verweisen wir auf den betreffenden Inhalt der vom k. k. österr. Ministerium des Innern ausgegebenen „Amtlichen Nachrichten über die Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter“.

Eine Krankenversicherung für einen anderen als den Stand der Bediensteten und Arbeiter besteht nicht, doch bestehen noch Versorgungsanstalten und Pfründen für Invalide, die aber zumeist auf dem Wohltätigkeitssinne der Bevölkerung oder auf Dotationen größerer Korporationen beruhen.

Die Militärdienstversicherung.

Diese Versicherungsart bezweckt die Aufbringung jener Unkostenbeträge, welche den Eltern oder Vormündern durch den seinerzeitigen Eintritt ihrer Söhne oder Pfleglinge in den Militärdienst erwachsen können. Sie bildet eigentlich eine Kombination der Lebensversicherung, indem man eine Erlebensversicherung auf die Person des Kindes nimmt, hat sich aber bereits als selbständiger Zweig entwickelt, indem nach deutschländischem Muster eigene Militärdienst-Versicherungsanstalten gegründet wurden.

Die Transportversicherung.

Dieser Versicherungszweig ist die Mutter des ganzen Versicherungswesens und aus ihm bildete sich die ganze Versicherungsindustrie nach und nach hervor.

Die Transportversicherung bezweckt jenen Schaden zu ersetzen, welchen Waren und Transportmittel zu Wasser und zu Lande erleiden können und sie versichert sowohl auf gewöhnlichen Frachtwägen, wie auf Eisenbahnen und Schiffen, auf Flüssen, Seen und am Meere jegliches Transportmateriale. Die Versicherung erstreckt sich auf die Beschädigung oder die Vernichtung des Versicherungsobjektes in jeder Form, sie mögen durch elementare Gewalt (Wasser, Feuer) oder andere Verluste, mit Ausnahme des Diebstahls, eintreten.

Bei regelmäßigen Landfrachten zu Wagen (Speditionen), dann bei Eisenbahnen und Dampfschifflinien ist die Versicherung aller eingebrachten Waren iit der Regel eine obligatorische gegen festen Jahresprämientarif für eine bestimmte Maximalhöhe der Ersatzsumme, bei allen anderen und unregelmäßigen Verfrachtungen (per Wagen, Segelschiff, Dampfer) wird die Prämie nach der Höhe der taxierten Waren und Fahrbetriebsmitteln nach der Kurszeit (Fahrziel) bemessen.

Die Valorenversicherung.

Hiebei werden Postsendungen, die nicht der Postanstalt deklarierte Wertsachen enthalten, gegen Verluste und Abgänge während der Manipulation und dem Transporte versichert.

Die Hagelversicherung.

Die Hagelversicherung bezweckt den Ersatz jenes Schadens, welcher durch elementare Schäden an den Feldfrüchten der Landwirtschaft zugefügt werden und ist bereits zu einem maßgebenden Faktor der Versicherungsindustrie geworden, indem die weitesten Kreise von dieser Institution Gebrauch machen, wie die statistischen Vergleichsziffern erweisen.

Die Sturmschadenversicherung.

Dieser Versicherungszweig wurde in Österreich erst im Jahre 1902 durch eine ausländische Anstalt (die Kölnische Unfallversicherungsgesellschaft in Köln am Rhein) eingeführt und verspricht in jenem Falle eine gedeihliche Prosperität, als von ihm durch weitausreichende Beteiligung in den beteiligten Kreisen Gebrauch gemacht wird.

Die Einbruchdiebstahlsversicherung.

Die Einbruchversicherung bietet Ersatz für Schäden bei Vernichtung, Beschädigung und Abhandenkommen durch direkten Einbruchdiebstahl und ist daher für jedermann unerläßlich, der sein Mobiliar, insbesondere Juwelen, Gold- und Silberzeug, Kleider und Wäsche, Wertpapiere, Bargeld und sonstige Wertgegenstände in seiner Wohnung oder im Hause sichern will.

Die Glockenversicherung.

Diese Versicherung richtet sich gegen Schäden durch Glockenbruch und ist naturgemäß auf enge Grenzen beschränkt, indem gewöhnlich auch die Feuerversicherung in diesen Zweig hinübergreift.

Die Glasversicherung.

Bei dieser Versicherungsart werden vornehmlich Fenster-, Tür- und Portalglasungen (sowie Geschäftsauslageräume mit Glasausstattungen) gegen Bruch bei zufälliger oder mutwilliger Beschädigung versichert und wird hievon bereits in den weitesten Geschäftskreisen der größeren Städte Gebrauch gemacht.

Die Viehversicherung.

Die Vieh Versicherung bildet für die Landwirtschaft einen wichtigen Zweig der Fürsorge und gleichsam eine veterinäre Maßregel, indem die durch Viehseuchen entstehenden Verluste materiell ersetzt werden und gleichzeitig durch die Versicherungsbedingungen prophylaktische Maßregeln eingeführt werden.

Gegenwärtig erstreckt sich die Versicherung auf Pferde, Rinder, und Ziegen und wird durch die von den einzelnen Ländern organisierten Versicherungsanstalten oder Vereine oder auch durch örtliche Vereine betrieben und bewegt sich, trotz des immens nötigen Bedürfnisses, noch in engen Grenzen.

¹

„§ 1311: Hat jemand den Zufall durch ein Verschulden veranlaßt, hat er ein Gesetz, das den zufälligen Beschädigungen vorzubeugen sucht, übertreten, so haftet er für allen Nachteil, .welcher außerdem nicht erfolgt wäre;“

„§ 1318: Wird jemand durch das Herabfallen einer gefährlich aufgehängten oder gestellten Sache oder durch Herauswerfen oder Herausgießen aus einer Wohnung beschädigt, so haftet derjenige, aus dessen Wohnung geworfen oder gegossen worden, oder die Sache herabgefallen ist, für den Schaden.“

Die Assekuranzschätzung für die Feuerversicherung.

Über Schätzungsbeträge, Versicherungswerte, Entwertungskoeffizienten, Amortisation nnd Erhaltungskosten.

Die Schätzung von Realitäten behufs Hypothekargeschäften, Grundbuchsbehandlungen und Käufen, von denen an anderer Stelle die Rede ist, wird gewöhnlich auf die Weise vorgenommen, daß aus dem Betrage der erhobenen Herstellungskosten abzüglich einer Amortisierungsquote und jenem, welchen eine Kapitalisierung des Zinsenerträgnisses abzüglich der Steuern, Abgaben und Erhaltungskosten ergibt, der Mittelwert gezogen wird und letzterer den Schätzungswert der Realität repräsentiert.

Bei Schätzungen für Assekuranzzwecke kommt jedoch nur der erste Teil von obgenanntem Modus, nämlich die Schätzung der momentanen Herstellungskosten des Gegenstandes mit einer entsprechenden Abschreibung für Alters- und Gebrauchsabnützung in Anwendung, weil der assekuratorische Wert eines Gegenstandes dahin aufgefaßt wird, daß die Assekuranzanstalt das Objekt in seinem momentanen Zustande vor dem Brande zu ersetzen habe.

Eine Assekuranzschätzung muß daher mit der größten Fachkenntnis, Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit verfaßt sein, falls sie ihrem angesprochenen Zwecke entsprechen soll, weil es sich hiebei um Geldbeträge handelt, welche einerseits mit Recht angesprochen, anderseits bar bezahlt werden.

Der Schatzmeister hat sich also stets vor Augen zu halten, daß er bei Feststellung aller den Wert des Schätzungsgegenstandes beeinflussenden Faktoren die Pflicht hat, äußerst unparteiisch und unter Aufsuchung und Handhabung aller maßgebenden Momente vorzugehen und daß er im Interesse der Moral und Gerechtigkeit sich weder durch Freundschaft, Feindschaft, Mitleiden, Geschenke, Versprechungen, Hoffnungen oder durch irgend welche Vorteile bestimmen läßt, anders als nach seiner Pflicht, welche in der genauen Beurteilung des zeitlichen Wertes besteht, zu handeln.

Die Assekuranzschätzung zerfällt in 3 Unterabteilungen, nämlich: 1. in die tunlichst genaue Eruierung der Massen des Versicherungsgegenstandes eventuell nach Anfertigung von Skizzen,

Wir geben zwar in der nachfolgenden Tabelle den Neuwert ausgeführter Objekte an, bemerken jedoch, daß derselbe nur durchschnittliche Ziffern, auf heutige Verhältnisse basiert, darstellt und nur einen allgemeinen Anhaltspunkt für approximative Beurteilung, keineswegs aber eine fixe Danachhaltung bilden kann.

2. in die Berechnung des Neuwertes, welche unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse nach den gangbaren Herstellungskosten zu geschehen hat und 3. in die Bestimmung des Entwertungsbetrages, wonach man den Versicherungswert berechnen kann.

Die Massen sowohl, als auch die Berechnung des Neuwertes lassen sich nach dem Vorhergesagten von jedem tüchtigen Fachmanne feststellen.

Die Dauer, das Alter, den Wert neuer und alter Baulichkeiten in Beziehung zueinander, lassen sich auf Basis der von kompetenten technischen Kapazitäten gemachten Erfahrungen in nachstehenden Formeln ausdrücken:

Wenn D die ganze Dauer A das zeitige Alter d die künftige Dauer W der Neuwert

E die Entwertung oder Abnützung und w der zeitige Wert

bedeutet, dann ist unter der gewöhnlich platzgreifenden Voraussetzung, daß die Bauwerte im einfachen Verhältnisse der Zeitdauer abnehmen:

DE

Wd

K _ WA.

D ’

Da alle Gegenstände der Welt, also auch die Bauobjekte, zufolge verschiedener Einflüsse des Naturlebens, dann durch die Benützung und zufällige mechanische Beschädigungen und chemische Einflüsse im Laufe der Zeit gewissen Veränderungen unterliegen, wodurch sie nach und nach in gänzliche Zerstörung übergehen, so ergibt sich, daß man bei Beurteilung des Wertes eines Gegenstandes auf dieses Faktum Rücksicht nehmen muß und man bezeichnet mit den Worten: „Entwertung oder Abnützung“ den Wert der vorbesagten „eingetretenen V eränder ungen “.

Die aus den obigen Formeln sich ergebenden jährlichen Entwertungszahlen sind in der nachfolgenden Normaltabelle enthalten.

Bei Bauobjekten, wenn, wie vorausgesetzt werden muß, eine stets gleichmäßig gute Erhaltung durch Nachbesserungen platzgreift, ist der Grad der Abnützung nicht im proportionalen Verhältnisse der Zeitdauer zur Bestanddauer.

Die in der Normaltabelle enthaltenen „Entwertungsziffern“ verteilen sich daher nicht gleichmäßig auf die ganze Bestanddauer, sondern man rechnet hievon :

%    für    die Zeitdauer bis 4% der Bestanddauer

5-10% „ 11—20% „ 21—30% „ 31—40% „ 41—707o    „

¹/₁ für die Zeitdauer 71—80% der Bestanddauer

81—90% „ 91-100 % „

%    «    n

7l    »    »

Es muß jedoch, ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß die Konservierung stets gut vorausgesetzt wird und daß in Fällen, wo diese Annahme nicht zutreffen sollte, eine Erhöhung bis auf das Doppelte der hier berechneten Sätze eintreten muß. Es ist daher jeweilig dem rechtlichen Ermessen und der Fachkenntnis des Experten anheimgegeben, den den Verhältnissen anpassenden Abnützungssatz zu bestimmen.

Die jährlichen „Erhaltungskosten“ eines Bauobjektes sind in Durchschnittszahlen vom Neuwerte berechnet in der folgenden „Normaltabelle“ angesetzt, sie verteilen sich jedoch nicht ganz gleichmäßig auf die ganze Bestanddauer, sondern man rechnet hievon:

% für die Zeitdauer bei 0—10% von der ganzen Bestandperiode

81-100 % „

73 n

7l «

7s »

‘U n

Der Amortisationsbetrag ist die jährlich zurückzulegende unverzinsliche Summe Geldes, welche nach Ablauf der ganzen Bestandperiode das Anlagekapital deckt ; der jährliche Amortisationskoeffizient wolle aus der Rubrik: „Entwertung und Abnützung“ der folgenden Normaltabelle unverändert entnommen werden, wo er in Prozenten pro anno vom Neuwerte ausgedrückt erscheint.

Normaltabelle

mittlerer Erfahrungssätze über Neuwerte, Dauer, Entwertung oder Abnützung (Amortisation) und Erhaltungskosten ausgeftihrter Bauobjekte und Maschinen.

Alle in folgender Tabelle angesetzten Beträge sind Mitt eiwerte und für den Bereich der ganzen Monarchie im Durchschnitte berechnet.

Wenn durch Zeitablauf der Neuwert eines Gegenstandes mit der in der Rubrik „Abnützung“ enthaltenen Amortisationsquote bis zu % erschöpft wird, muß der Gegenstand einer Rekonstruktion und gründlichen Erhaltungsarbeiten unterzogen werden, wodurch er eventuell wieder nahezu den Neuwert erreichen kann.

Es ist daher bei der Taxation dieses Moment gebührend in Rücksicht zu nehmen.

Eine für Assekuranzzwecke verfaßte Schätzung hat gewöhnlich für die Dauer eines Jahres unverändert Gültigkeit; bei mehrjährigenVersicherungen darf die Gültigkeitsdauer der Schätzung im ganzen sowohl, als auch der etwa antizipando bestimmten Entwertungskoeffizienten niemals den Zeitraum von 5 Jahren überschreiten.

(*ounu jed na;uazoj<j ni na}803isâunj[Bi(jy;

CD iO CD O-(MCOiO

ôôô

CM

05

CO

?CDD    »C Oi >0    CO

CO ^ CD    £>• O ■rH CM O CO    GO O ip

66Ö ÔÔ^tHtHÔQCO Ôt-H^h

(*ouuu jad uajuazo-tj ux (uojłus -ijjouiy) Sunz^niiqy

i9po gmni9Ai:(u;j (lannfi

ezuuS) ueagup ui jcgn^ppan^sag

OOO    OOO    OQOOOOiO    OOO

iO O CD    O CD CM    iO O X L- CD ^ Cl    OOO

(M CM rH    CM H H    rH rH    rH

150    0-666    0-4

120    0-833    0-58

70    1-43    1-1

140    0-715    0-45

80    1-25    0-9

100    1-0    0-75

60    1-666    1-25

170    0-588    0-4

110    0-909    0-65

100    1-0    0-6

70    1-43    0-97

90    1-111    0-5

120    0-833    0-45

80    1-25    0-7

40    2-5 I 0-3

160    0-625    0-5

100    1-0    0-75

75    1-333    1-0

0-666 0-55 1-176 0-95

1-33

2-0

1-0 0-6 3-333 2-5 0-715 0-5 1-111 0-8 1-666 1-0

1-8

2-5

1-0 0-6

tH    T—1    -T—I    T-H

Neuwert in Kronen per 1 qm verbaute Grundfläche

noqosaf)

aj9t[Qq

sapefjnj

O X) CD    CD O O    O O O CD CD CM X    O CM X

l>- rfl CO    O X    rr^lMrirI H    CM'*—'

O CD <M CQ H H

I IS3 I ISS I IS I I

CD I I CM I O GO rH I I H I COH

Jâtpja

-uaqa

Or^O OOO O O O O CM CM h* X O CM >0 0 0 CM O CD OCD^COCOCM-ł—I CM CM rH

t-H t-H    rH

tH

^CûOOCOOO^XO <M tH tH <M lO CO CO CM CO

Bauart

Dachwerk

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holzschindeln, Brettern, Stroh oder Bohr; hart

dagegen alle anderen feuersicheren Deckmaterialien

hart

11

weich

hart

11

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

11

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

11

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

Glas und hart „ weic hart

Unterbau

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau;

gemischt bedeutet, daß teils Holz in Anwendung steht

massiv

11

gemischt massiv gemischt ganz aus Holz

massiv gemischt ganz von Holz

massiv gemischt von Holz massiv gemischt massiv gemischt massiv gemischt massiv gemischt massiv

11

gemischt ganz von Holz

massiv gemischt ganz von Holz massiv von Holz massiv gemischt massiv gemischt massiv

Benennung

A. Wohnhäuser.

Wohnhaus besserer Gattung in geschlossenen Städten . . am flachen Lande .... „    in Gebirgsgegenden ....

Wohnhaus mittlerer Gattung in geschlossenen Städten . . „    am flachen Lande ....

„    in Gebirgsgegenden ....

Wohnhaus gewöhnlicher Gattung in geschlossenen Städten . am flachen Lande .... in Gebirgsgegenden .... 11 11 11 ....

Kasernen für Arbeitermassenlogis . . .

11

11 11 11 ... Bauernhäuser mit angebauten Stallungen, Kammer oder auch Scheuern . . Dieselben..............

B. Landwirtschaftsobjekte. Ställe für Pferde und Rindvieh .

11 11 11 „ Schafe . .

11 11 •

„ Schweine

„ Federvieh

tt

11

11 11 »'•••• Schlachthäuser in Städten am Lande

11

W aschküchen

Molkerei und Milchhäuser . Backhäuser, Obstdarren etc.

Brückenwagen ........

Scheunen mit Dreschtennen

n    ii    il    ...

Scheunen und geschlossene Schupfen für    Lagerungen    von Holz, Stroh,

Heu, Streu etc...........

Dieselben..............

H    ......... •    •    •    •

Wagenremisen u. offene Schupfen

n    n ' n    n

Magazine für Getreide und Mehl . . .

n    n    n    n    rt

Gewächshäuser, Glashäuser in Gärten

11    11

Abtritte,    freistehende    .

11

*) Für die praktische Anwendung dieser beiden Rubriken ist die Erläuterung im Yortexte nachzulesen.

(*outre J9d ua^nezoij

Ul U9)30I[sJiatmEqjf£

io co

©IiOcpOOOipOO I H •^HÔjÔ-rMÔjÔoôiHcb ¹ Ô

>o i© o co co co

OC5QON lO

hóóó ô ô ö ó

ipOOviOqpo^ooGOOTHrtiqsOOqsOGpfJJipcpSc^^ScSipiocC

Oi-I^INHmOlŃwÓTHHHÓHlŃŃtbÓHÓrtÓÓÓÓÓHMH

(»0IIUU J9d uajTOZOJJ Ul (uOipSS -iptouiy) Banzijnuqy aapo BunłJ9Anug;

(jonu (x

9ZU13S) UOJTfBp Q ui januppuu^sag;

eo co co    co

coco co    io co coio

cpcpOcpipcpipoacoocpoDco ôoôoô'-icb'ô^-iô-r-i co

rH CO tH t-H

COlOH    CO l> 00

^MHO XI CC O ip

tH t-H t-H t-H Ô* <© © Ô

^Ç'P^ÇÇÇ'P^Ç^^O'^SoxçSçOfflOÎNOoSSiQiO    3

T-l CCI H (M (N lO T-INrtrtHHŃr-l-rHCŃlCŃlÓ-r-lfjj-r-lAiÓAtAlTHÓTHffjtfci    ES3

-g

OOOtOOOOO^O^OOO COCOOI^^lOOODH 00300

T—1    03    rH t-H

OOOO O O iO o

0000003000 rH rH rH rH 03

88888883g8g8888S88i28888888g8S§ §

'r~i r-i    rH CO 'rH tH tH    _©

Neuwert in Kronen per 1 qm verbaute Grundfläche

goqosax)

8I9U0H

sapaf mj

X

CD

I    IS    I I I

co

I O 03 I Ol 00 O    o

i H(M I (Mhth ^

Sipio

-naqa

h* CO I OO^tHOCD 03 tH I Ci CO r-1 03 CO

iO O 00 03 lO Q 00 CO lOOOO^ O O 03 iO

rH r-H    t-H rH rH

36

28

36

24

40

28

20

24

30

44

30

40

35

28

20

34

24

14

26

20

40

28

62

22

30

34

22

40

30

18

Bauart

Dachwerk

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holzschindeln, Brettern, Stroh oder Rohr; hart

dagegen alle anderen feuersicheren Deckmaterialien

weich

44

hart

11

11

44

hart

11

weich

hart

weich

hart

ÎÎ

weich

hart

W

weich

hart

weich

11

hart

weich

hart

weich

11

hart

hart

Unterbau

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau;

gemischt bedeutet, daß teils Holz in Anwendung steht

gemischt ganz von Holz massiv 11

hölzerne

11

gemauerte

eiserne

hölzerne

Holz

Blei

Steinzeug

Eisen

massiv

11

11

44

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

11

gemischt

massiv

11

gemischt massiv gemischt von Holz massiv gemischt massiv gemischt massiv gemischt massiv

Benennung

Abtritte, freistehende........

11    ÎÎ    ........

Kanalisierungen.........

Brücken, befahrbare.........

„ für Fußgänger.......

Einfriedungen, per Längenmeter . . . 11    11

11    11

Wasserleitungen

44

44

44

aus

44

11

4t

44

44

C. Industriegebäude.

Fabrikgebäude im allgemeinen: a) mit Holz- oder Eisensäulen, ebenerdig . Holzdecken, teilw.Wölbung .einstöckig und gemischten Fußböden zweistöckig bei 3⁻5 bis 4 m Geschoßhöhe dreistöckig V) mit Guß-, Schmiede- od. Be- J ebenerdig toneisensäulen, Traversen- .

Wölbung oder Betoneisen- J emstocklg decken u. harten Fußböden, I zweistöckig bei 5 bis 6 m Geschoßhöhe | dreistöckig

u. zw. :

Fabriken spezieller Zweige,

Abfallspinnereien......

Achsenfabriken.........

Appreturanstalt für Wollstoff. ’. .

»    n _n    ...

»    „ Leinen . . .

Armaturfabriken . . . Asbestfabriken . . . . Automobilfabriken . . Bandfabriken.....

Baumwollspinnereien . Billardfabriken . . . . Blechwarenfabriken. .

Bleichen........

)»

weich

hart

praktische Anwendung dieser beiden Rubriken ist die Erläuterung

11

gemischt

11 .........

Branntweinbrennereien .

Brauereien, Sudhaus . . . „    Kühlhaus    .    .    .

„    Keller . . . .

Brikettfabriken.....

Brückenbauanstalten . . Buchdruckereien . . . .

Cerasinf abriken.....

Chemische Fabriken . . .

n    n    ...

Dachpappefabriken . . .

*) Für die

(*0UUB I9d U9}U9Z0Ja

ut ua^soqsSunqiiqjy;

0-05

0-1

0-58

0-8

1-1

1-2

1-5

0-5

6-0

1-3

0-1

2-5

0-65

2-0

9-0

0-85

1-5

1-5

2-0

1-5

1-4

QQ-0

t> tH 03 p O ppppt>ppppppipi§ îpÇipOOQÇ^pÇip^ ÔÔÔÔh ÔHrtàÔ^^HÔHÔÔÔ ÔHÔHHHÔÔWÔÔ

(* ouan J8(I

uaprazojj ut (notons ^ -istotny) Sunzjnuqy J9pp gun^J9Ai.^ua _

OcONÇ^OOOtSoSipœipO^NO^iOO^

ri K3H H r-i -r-H tH t-^<ÓjfH(>lÓ(>lł-HT-H(>3<>qCÓ^J(>lT—I

O CO    CD

O t> IC CO CD CO CO    CO lO CO t-H iO CO CD £>

cvi p >o cvi ^    cpocoof Çiocpwçf çh    (>i cp o cp cp o 9 9 ip o 9

t-H t-H 03 t-H t-H    t-H 03 CO t-H t-H 03 03 CO t-H Ôl H t-H t—I    t-H t-H t-H t-H t-H 03 H H O] rH t-H

(aenuQ;

9zueS) ugiqep Q ui jemeppuu^ssa

1—(    r—(    T—I    t-H rH

OOOOO O O O O O O O O O O O O O O lO O O O O O Q O O O aOCD^OOt> CDiCCOOł>iO^COQOiOI>C05 COC^OCDCDi-OOO^OO

t-H    t—i    t-H t-H    r—l r-1

Neuwert in Kronen per 1 qm verbaute Grundfläche

goqosaQ

9igqoq

sopafjnj

200

110

20

18

11

12

16

I    I    I O    I -t<    I O    0(M^(M    I lOiOT^QO    I (M

(MHH(Mr- I    I    I H    I W    I (M    0](MNH    | H(MWH    I (M

Stpi9

-uaqa

(MCCOt^CD Or^CDOOOOCDiOCDO GO CD iO (M^QOOiOOOOlOCDO 03 t-H CO H (M CO 03 t-H Tji CO CD 03 O tH 03 CO ^ CO CO T* OJ lO CO lO ^ CO CO T*

Bauart

Dachwerk

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holzschindeln, Brettern, Stroh oder Bohr; hart

dagegen alle anderen feuersicheren Deck-materialien

hart

11

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

11

weich

hart

weich

71

hart

weich

hart

71

weich

hart

weich

hart

weich

hart

hart

weich

hart

71

weich

hart

11

weich

hart

Unterbau

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau ;

gemischt bedeutet, daß teils Holz in Anwendung steht

massiv von Blech massiv 11

gemischt

massiv

gemischt

massiv

17

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

11

gemischt

massiv

gemischt

11

massiv

gemischt

massiv

17

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

17

massiv

71

gemischt

massiv

gemischt

11

massiv

Benennung

Dampfkamine per 1 m Innendiam. und

1 m Höhe............

Dieselben..............

Drahtziehereien..........

Druckfabriken...........

11 ...........

Düngerfabriken..........

Dynamitfabriken.........

Dynamomaschinenfabriken. . . . Eisenhütten, Walzwerke, Gießereien .

17    ............

Eisenmöbelfabriken........

Eisfabriken.............

Elektrizitätswerke........

Essigfabriken...........

Fahrradfabriken..........

Farbenfabriken und Farbmühlen . .

11> ...........

Färbereien.............

Faßfabriken............

Fenster- und Türfabriken.....

Fezfabriken............

Furnierschneidewerke......

Gasanstalten, Retortenhäuser . . . .

„    Gasglocken......

Gelb- und Glockengießereien . . .

Gerbereien .............

Geschirrbrennereien, Porzellan- und

Tonfabriken............

Glasfabriken ............

W    ............

Gummi- und Ivautschukfabriken .

n    n

Gußstahlwerke .

Harzfabriken . .

Hochöfen. . . .

Holzmöbelfabrik

Holzstoffabriken.........

Hutfabriken............

Imprägnieranstalten......

Insektenpulvererzeugung . . . . Instrumentenfabriken, physikalische, musikalische und chirurgische . . . .

Jutespinnereien..........

Kabelfabriken...........

Kalkbrennereien, Zementfabriken . .

Karbidwerke............

Karton nagefabriken.......

Kassenfabriken..........

Kattunfabriken.........

Kerzen- und Seifenfabriken. . . .

Kistenfabriken...........

Klavierfabriken . .

*) ^ ur (^'e praktische Anwendung dieser beiden Rubriken ist die Erläuterung im Yortexte nachzulesen.

(łOnm jed uejuezo-qj ui uejso^sSun^iuqjg;

co'M^oxSooSocoioScoS^co^Soooioo

ÓhÓhÓÓCÓt-ÓÓÓÓhÓÓÓÓHÓhhÓ

iC    uj łQ    »O

CC05CDl>Ot»i0OOOl>i0^i0^i0^O0îrtlC0OO^Hi0(MO(MO05 HÓÓÓHÓÓHŃŃÓÓÓÓÓÓÓHÓÓÓiHHÓHHHlÓHHÓ

(„onuc rad

tia^aazojcf ui (noises ^ -promy) Surrzjnuqy japo gurujOM^uą;

(j0tlB(J

ezmsfl) uajqBp ’“l ui aanuppu^łsaa;

Ml

1-25

2-0

1-666

OiOOOOOOOOQQOOOOOOOOOOOO

(MCOGOCOL^OOCOiOOOl>X^Ol>OüOiO(OXOîO

▼H    i—i rH    rH tH

CO    O CO 03

I>CO    COCO    I>CO    »O iO CO CD Ol    P—

lO^pO^OO^OcOOi-OOCpCOOOiOOOCNJGNliOiOOcpGNJOOiOOcp ÔlTHÔlvHC^ÔlTHÔlcbibÔlTHTHTHT^lÔlÔlTflÔlTHTHÔlTHTHTHÔlÔlihlÔlcbTH

tH    rH    rH

aj

m

r2

rg

Neuwert in Krönen per 1 qm verbaute Grundfläche

goqosaQ

0J311OTI S9P9Ç jnj

O I Ol co Ol I Ol rH

00 rH o 1C r* O iO H 00 Ol I I I Ol ' rH Ol H01HH03H01H    I Ol irH

O ^ 1^0 H H I HH

!ä I I Ig I

I    I    05    00    I    I    I^OGOI    I    I ^

I    I    T—I    t-H    I    I    I 03 Ol rH I    I    I t-H

-H

Sipja

-ueqe

xcoœco^ON'^iNO^xioooooo^ooiNœ'#

CCCOîOtMIMCOOJ-^iOJ-^îCCMnifM'rHaviCM-T-ICO'^C^'i-IC^

Bauart

Dachwerk

Unterbau

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau;

gemischt bedeutet, daß teils ,

Holz in Anwendung dagegen alle anderen steht    I feuersicheren Deck

materialien

weich

bedeutet die Ein-

deckung mit Holzschindeln, Brettern, Stroh oder Rohr; hart

hart

55

weich

hart

55

weich

hart

weich

hart

55

weich

hart

weich

hart

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

55

gemischt

massiv

gemischt

massiv

55

gemischt

massiv

gemischt

massiv

55

weich

hart

55

weich

hart

weich

hart

55

weich

hart

55

weich

55

hart

55

weich

hart

55

weich

hart

55

weich

hart

55

gemischt

55

massiv

55

gemischt

massiv

gemischt

55

massiv

55

gemischt

massiv

gemischt

55

massiv

gemischt

55

massiv

gemischt

massiv

55

gemischt von Holz gemischt massiv

55

gemischt

massiv

55

gemischt

massiv

55

gemischt

massiv

Benennung

Kleiderfabriken . . Korkwarenfabriken Kunstwollfabriken

.55

Lackfabriken...........

Lackierereien.........

Lampenfabriken........

Lederfabriken.........

Leimfabriken...... . .

Lusterfabriken........

Mahlmühlen, Rollgerstefabriken

55    n

Majolikafabriken.......

Makkaronifabriken......

Malzfabriken.........

Margarinefabriken......

Maschinenfabriken......

Nägelfabriken.........

Nähmaschinenfabriken .... Ölfabriken, Ölraffinerien.....

55    ÎÎ    .....

Papierfabriken.........

Papierfabriken...........

Pappendeckelfabriken......

Paraffin- und Photogenfabriken . . . . Parkettfabriken..........

55    ......*    .

Petroleumraffinerien.......

Pinselfabriken...........

Porzellanfabriken.........

Pottasche- u. Salpetersiedereien

Pulverfabriken..........

Quargelfabriken..........

Reisschälfabriken.........

Röhrenwalzwerke.........

Rollgerstefabriken........

Säckefabriken...........

Sägewerke (Brettsägen).......

55    ......

Schamottefabriken . Schuhfabriken . . . . Seidenzeugfabriken . Seifensiedereien . . .

Shedanlagen .....

Spiegelfabriken . . . Spinnereien.....

55    ....

Spiritusfabriken . . . Spodiumfabriken . . Stärkefabriken . . . Steinholzfabriken . . Tapetenfabriken. . .

) Für die praktische Anwendung dieser beiden Rubriken ist die Erläuterung

(*ouuc I9d uajuazojj ni uejsorjsflunjpiqjg;

ÇOOipD-^ÇipO^HOO^ÇliÇGpCN^HÇW

rH rH rH rH ô rH rH rH rH rH rH rH rH rH rH rH Ô rH CD rH rr rH

Or-OipOtGcp-THMipO

t-H <±> t-H t-H rH Ô rH H rH t—i rH

§8 iZG Sg S8 iS

66ÓÓÓH

łO iO    lO

0(>J^ t^-OcpnociD

rH t-H Ô Ó H 6 H H ©

(, onm Jad U9JU0ZOJ(J ut (uoijbs -jjjouiy) Sunzjnuqy " japo 8unjj0Ajjuą[

T—f W t-H t—I Ó> (>J Ój T-H T—ł (>3 T-H Ól T-H C^l Ó^l fcj t-H t—I -rH t-H T—ł T-H

99??nnoo»po3

rH rH TC Ol rH rH 03 rfl Ol Ol rH

rH

<X>

02

rH lO    lO    t>    GO    1C

O rH Ol O    O O    03    lO O O    lO Ol O    CM

H H H H    H dl    rH    öl    Ó rH CM    rH Öl ól    rH

JO-

(J9UB(J

azUTiâ) uoiqïîp g ui janeppuiqsay;

OOOOOOOOOOOOOOOlOOCOOlOO

XîOOcOÆiiOiOtOQOiOCDiOCO^TliTitOCOXifflC'L' t-H 1—1    rH

OOGCOOOOlOOOO

OQ^iCXXiOOl^iC^

rH rH

O O O O O O o a X o o *e

rH    rH -rH

OOOOOiOOOO

XTł<iOUŁC^^iOX

rH rH

Neuwert in Kronen per 1 qm verbaute Grundfläche

ffOqOS9£) 0aeqoq sepefjuj

iOOOOO |O<M-r*<MO00

I I I    IM® IrfUJiO

I I    !    I oi T-H i GNJ !» T—

rH oi i lo i c: OiO ! cc o

03 Ol I 03 I rH    I 03 03

o o o o o

l> c LO ^ lO

Sipia

-uaqo

O®®O®O®Hł®ON®®C0i0®OSOO^C

COMHrHlNCCCOCOCOCCm-iMMWNnHUMW^MK

t-h t-h

OX^X^C>OOi-OGO^

'GCcrCGvJ^GC

O O O Q O GG (MCXOI>^

H rH    ł—«

0(M0^(M00O0 L>- TO L'--- CC    O GO

rH

op

Bauart

Dachwerk

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holzschindeln, Brettern, Stroh oder Rohr; hart

dagegen alle anderen feuersicheren Deckmaterialien

hart

11

11

44

11

44

44

44

11

11

44

44

44

44

44

11

11

11

11

hart

44

44

44

44

44

11

11

11

44

44

44

11

weich

hart

weich

hart

44

44

11

41

.2

Unterbau

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau ;

gemischt bedeutet, daß teils Holz in Anwendung steht

massiv

44

11

gemischt

11

11

massiv

44

11

gemischt

massiv

ÎÎ

gemischt

44

11

n

massiv

gemischt

massiv

44

11

gemischt

massiv

11

gemischt

massiv

44

11

gemischt

11

11

massiv

11

massiv

11

11

11

von Holz

massiv gemischt von Eisen gemischt von Holz gemischt von Holz gemischt massiv

-z

.'S

r®

Benennung

Teigwarenfabriken........

T eppichfabriken..........

Theatergebäude s. fixer Ausstattung

Teer-, Ceresin- u. Asphaltfabriken

Tischlereien............

Tonöfenfabriken..........

Tuch- und Wollzeugfabriken . . . Tüll-Anglais- und Bobinetfabriken . . Tür- und Fensterfabriken . . . .

Uhrenfabriken......

Ultramarinfabriken........

Vaselinfabriken..........

Vernickelungsanstalten.....

Verzinnungswerkstätten.....

Wachsleinwandfabriken......

Wagen- und Gewichtsfabriken . . Wagen- und Waggonfabriken . . .

Walzwerke.............

Wattefabriken...........

Webereien.............

Werkzeugfabriken.........

-4-

Wollwareniabriken........

Xylog r a phi sc he Anstalten . . . .

Xylolithfabriken..........

Zellulosefabriken.....•    . . .

Zementfabriken..........

Zichorien- u. Schokoladefabriken

Ziegeleien, Ringöfen' .........

„    F eldöfen.........

Zinngießereien...........

Zuckerfabriken..........

Zwirnfabriken...........

D. Eisenbahnhochbauten.

Aufnahmsgebäude in Hauptstationen in Zwischenstationen „ Haltestellen . . .

11

Wohngebäude Wach ter hause r

Nebengebäude zu:

a)    Aufnahms- u. Wohngebäuden

b)    Wächterhäusern.......

Veranda............. . .

11 .... Wartehallen .

11

Schilderhaus . Signalhütte .

*) Für die praktische Anwendung

05

H

(*ouun jad ua^uazojj ni ua^sosjsSuujiisqja;

»OißiC    lOXiO    lC>0

CîiCXOJOiOCOîlMOOOiCiOOO vOJ>iOI> ÓHÓHHÓÓÓrtÓHŃÓÓÓÓ ÓÓ66

-n o o ÓÓH

99

*o co    o >o cc oa oj oi

6Ó    HŃÓH i—l 9

lO

OipNiOipOiOO

9I Ó Ô Ô 9 9I91r(

(* OUUB jad ua;uazoj<j ui (uoiipss -ijjoiuy ) Sunzniuqy japo 3nti}jo.mu3

co

oo

K ®oœipççq§00>p>px®çipTii ip >p cp ip rHŃwŃlÓTHrHÓj(Ń60>lŚ5ÓHÓÓ 9 03 9 Ô]

999

O i-i (M

1-33

1-33

1-25

1-25

99 99    99

(M(N

40 CO CO CO

OiOtDOSpiOOO

ibô<]9ôjdbôa9ô]

(jan^Q;

qzuvS) uaaqup ni jeireppui^sea

000000*0000000000 oooo

GOiOCD^<MOOCDiO»OO^CO<MOO>0 OC^GO^ H H W

>000 (M OO > 0

iO iO

L— C-

OO    OCQO    OO

00 00    lOWOtD    rO iO

03

OOOCXMO >0 0 IM Til to o H r# !M lO

Neuwert in Kronen per 1 qm verbaute Grundfläche

goqosaf) ajaqoq sapafjnj

SipJ8

-neqe

OOOOO^HOOOOOOQOOO OOQO (MCD'^X'^OiC'^nXCCriOOOO O O O O rH tH    ^HiOrł<    (MOOO

kO H(M    L^îDO^

rH

oo

£> IO

5600

4000

1200

160

5000

54

5400

1800

•uaraqauitua nz saqo -ng sasatp hunjiejqy j jap sue puis a}iay\ asai(j

Bauart

Dachwerk

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holzschindeln, Brettern, Stroh oder Rohr; hart

dagegen alle anderen feuersicheren Deck-materialien

hart

55

weich

hart

hart

offen

hart

hart

hart

offen

hart

Unterbau

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau ;

gemischt bedeutet, daß teils Holz in Anwendung steht

gemischt

55

massiv

gemischt

massiv gemischt von Holz

massiv von Holz

5?

massiv

n

gemischt

massiv

gemischt

massiv gemischt von Holz

massiv

Holz

massiv

ganz von Holz von Eisen und Holz ganz aus Eisen

Benennung

Blockstation............

Eiskelller......•......

Passagieraborte, freistehende . . . .

Arbeiteraborte............

Kehrichtgruben..........

Güter- oder Materialmagazine . .

Flugdächer für Material.....

Verladerampen, per 1 m Länge . . . |

Kohlenschupfen . .........

Kohlenbühnen...........j

Wasserreservoirgebäude, p. Reservoir

Wasserstationsgebäude......

Wasserkrane, per Stück.......

Entleerungsgruben, per Stück . . . Lokomotivremisen, per Stand

a) inRechteckform.......

55    55    .......

b)    „ Halbkreisform.......

Wagenremisen

Montierungswerkstätten:

a) für Lokomotiven.......

Waggons..........

Waggonbrücken wage, per Stück:

a) ununterbrochen........

i) unterbrochen....... . .

Straßenbrückenwage, per Stück, mit

Tarierhäuschen.......

Ladeprofile, per Stück........

Desinfektionsstation mit Dampf .

Depotmagazine..........

Drehscheiben für Lokomotiven,

per Stück..............

Drehscheiben für Waggons, per St.

“ (?

E. Maschinen.

W asserräder

55    •

Turbinen .... Dampfkessel . . Dampfmaschinen Lokomobile . . Transmissionen

*) Für die praktische Anwendung dieser beiden Rubriken ist die Erläuterung im Vortexte nachzulesen.

OS

►9

(*ouue jad uajnazojj ni aajsoqsSuimTiqjy

909

ÓÓH ^ iO

OÇip 0.00 00 0 00 00 000

H i—f

(* oiiuT* jad

uajuazojj u? (uoijes -jpomy) Üunzjnuqy japo JS(injjaA«U5f

(janed

azuefl) uajqep ut janeppuejsajp

O O JC ÔÀlH oj oj

iO

?oąMĄippąoo*99«oo

lO^NfflXiOKwOiO'fiO^ïOO

i>iQO!2(Mx?;inoo^CioiniOio i-ifM'JiHT-HXHHtMiMMWr-

Neuwert in Kronen per 1 qm verbaute Grundfläche

goqosao aiaqoq sapa?inj

Vortexte nachzulesen.

flipja

-naqa

•uatuqaujua nz saqonjj

sasaip Aanijajqy j jap sue puis ajja\\ asaiQ

Bauart

Dachwerk

Unterbau

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau ;

gemischt bedeutet, daß teils ,

Holz in Anwendung dagegen alle anderen steht    I feuersicheren Deck

materialien

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holz-scbindeln, Brettern, Stroh oder Bohr; hart

Benennung

Riemen.....

Gurten.....

Rohrleitungen .

Arbeitsmaschinen, u. zw. für: Appretur, Bleiche und Färberei . . . .

Brauerei und Brennerei . ......

Buchdruckerei...........

Chemische Artikel ..........

Elektrische Licht- und Kraftanlagen ! . (Gaserzeugung......

Holzbearbeitung j

von Eisen.....

(    „ Holz......

Landwirtschaftliche Zwecke......

Metallbearbeitung........

Müllerei......

Papiererzeugung . .........

Spinnerei, Weberei und Zwirnerei .

Zellulosefabrikation.........

Zuckerfabriken......

Werkzeuge und Requisiten ! ! 1 .

*) G iir die praktische Anwendung dieser beiden Rubriken ist die Erläuterung

Da die vorstehende „ N o r m a 11 a b e 11 e “ über die Entwertung oder Abnützung in der Rubrik E für Gebäude nur Durchschnittskoeffizienten für ganze Objekte angibt, dürfte sich bei manchen Schätzungsfunktionen das Bedürfnis berausstellen, solche für einzelne Bauteile zu benützen ; die Daten der nachfolgenden Spezialtabelle über Abnützungen ^sind auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengestellt und enthalten sowohl die jährlich anzuwendenden als auch die sich im Maximum für eine erhobene Bestanddauer summierenden Prozentsätze, wobei die Restwerte der von einem Bauteile verbleibenden Materialien in Rücksicht gezogen werden.

Entwertung oder Abnützung in Prozenten vom Neuwerte

Spezielle Gegenstände der Schätzung

pro anno

im Maximum

Mauerwerk ohne Verputz berechnet.......

Wandverputz in Kalkmörtel..........

„    „ Zementmörtel........•

Weißigung und Fassadierungen.........

Plafonds von Holztramen mit Dielung......

„    „    Stukkaturdecken.........

„    „ Traversenwölhungen ........

„    „    Eisenhetonkonstruktion......

„    „    massiver Wölbung.........

„    „    Blech............

„    „    Holzzement.........

Blecharbeiten an Dachung oder Fassaden . . . .

Holzfußböden in Wohnungen..........

„ Fabriken.......... .

„ Stallungen u. dgl........

0-40

1-50

0-75

3-00

1-50

1-00

0-50

0-40

0-25

0-75

0-50

2-00

5-00

1-25

3-00

1-00

2-50

1-50

3-00

50

70

35

75

60

55

40

33

25

50

40

60

50

75

80

30

50

40

r)

Pflasterungen Wände aus Eisenbeton, Rabitz- oder Moniersystem „    „ Riegelmauern, Holzstukkatur, Gipsdielen

„    „ Brettern oder Latten........

Türen, Fenster, Glaswände von Holz......

„    „    „    „ Eisen ......

Stiegen und Treppen aus Holz .

„    „    „    „ Stein .

„    „    „    „ Eisen .

Eisensäulen und Eisentraversen .

5-00

1-00

0-60

1-00

1-25

1-75

0-50

3-00

1-50

0-80

0-40

50

60

33

60

70

80

70

50

70

50

30

25

Die Hypothekarschätzungen.

Der Wert einer Realität ist das arithmetische Mittel zwischen dem Bau- und dem Ertragswerte.'

Unter B a u w e r t ist der bauliche Wert des zu schätzenden Objektes zur Zeit der Vornahme der Schätzung, somit unter Berücksichtigung der abnormalen und normalen Abnützung und unter Einrechnung des Grundwertes, unter Ertragswert der Wert des Objektes gerechnet nach dem Nettoerträge, d. h. dem Gesamterträge nach Abschlag der Steuern und Abgaben, der jährlichen Erhaltungskosten, der Versicherungsprämie, der Auslagen für die Kaminfeger und Senkgrubenarbeiten etc. sowie der Amortisationsquote zu verstehen.

Die Schätzung muß daher mit aller Fachkenntnis, Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit verfaßt sein und hat sich der Schatzmeister stets vor Augen zu halten, daß er bei Feststellung aller den Wert des Schätzungsgegenstandes beeinflussenden Faktoren die Pflicht hat, völlig unparteiisch und unter genauer Berücksichtigung aller maßgebenden Momente vorzugehen.

I. Zur Bestimmung des Bauwertes dient

a)    die Wertermittlung des Baugrundes selbst und der zum Schätzungsobjekte zugehörigen Grundkomplexe;

b)    die Berechnung des Neuwertes des zu schätzenden Objektes und

c)    die Ermittlung der normalen und abnormalen Abnützung, d. h. die Entwertung des Objektes durch seine Benützung.

ad a) Für die Schätzung des Baugrundes ist die Situierung desselben, die Bonität, die Beschaffenheit des Bodens in geologischer Hinsicht, die Höhenlage, die herrschende Windrichtung, die Art der Umgebung etc. maßgebend; für die ziffermäßige Schätzung lassen sich keine strikten Direktiven aufstellen und muß es dem Schatzmeister überlassen bleiben, diesen Wert durch Vergleich mit anderen gleichartigen Grundflächen und Abwägung nach dem Werte der Gründe in der nächsten Umgebung festzustellen.

ad b) Die Bestimmung des Neuwertes des Objektes hat unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse nach den gangbaren Herstellungskosten entweder unter Berechnung der Massen oder nach der effektiven verbauten Fläche durch einen Fachmann zu erfolgen.

Wir gaben in der vorstehenden Normaltabelle unter Rubrik W den Neuwert ausgeführter Objekte an, bemerken jedoch, daß derselbe nur durchschnittliche Ziffern darstellt.

eines Ko-

Nachdem die Herstellungskosten sowohl von der Situierung des Objektes, als auch von den Materialeinheitspreisen und Löhnen abhängig sind, können diese Ziffern nur einen allgemeinen Anhaltspunkt für die approximative Beurteilung abgeben, keineswegs aber zur genauen Danachachtung dienen, ad c) Die abnormale Abnützung ist ohne Schwierigkeit durch Aufstellung

stenvoranschlages über die sichtbaren Mängel des Objektes zu erheben möglich.

Rücksichtlich der normalen Abnützung oder der sogenannten Entwertung des Objektes durch Alter und Gebrauch wird auf das bei der Assekuranzschätzung darüber Gesagte und auf den Wert E der „Normaltabelle mittlerer Erfahrungssätze“ hingewiesen.

II. Zur Bestimmung des Ertragwertes ist die Kenntnis bezw. Schätzung der jährlichen Einnahmen und Ausgaben notwendig.

Die Einnahmen werden größtenteils der der Steuerleistung zu Grunde gelegten Zinsfassion entnommen; wo eine solche Zinsfassion aber nicht vorliegt oder unzuverlässig ist, wird die Schätzung der Einnahmen nach ortsüblichen Zinsen vorgenommen.

Die jährlichen Ausgaben umfassen:

a) Steuern und sonstige Abgaben ;

h)    Auslagen für die Hausadministration ;

i)    Amortisationskosten ;

k) sonstige Auslagen wie Portalzins, Telegraphenbestallung, Wasserbeschaffung etc. ;

Ï) Gebührenäquivalent.

V) Normale Erhaltungskosten;

c)    Kaminfegerarbeiten;

d)    Kanal- u. Senkgrubenräumung;

e)    Kosten der Beleuchtung und Reinigung ;

/) Assekuranzprämie ; g) Auslagen für den Hausbesorger ;

Zu diesen Ausgabsposten ist zu bemerken : ad a) Bei dem Ansätze Steuern ist darauf Rücksicht zu nehmen, ob und wie lange das Objekt die zeitliche Steuerfreiheit genießt.

Der Wert des Objektes ist nach der vollen Besteuerung zu berechnen, um die anläßlich der steuerfreien Jahre ersparten und zum bankmäßigen Zinsfüße kapitalisierten Steuern .jedoch auf den Schätzungstag diskontiert, zu erhöhen.

ad b) Die jährlichen Erhaltungskosten eines Bauobjektes sind in Durchschnittszahlen vom Neuwerte (ohne Grundwert) berechnet, in der „Normaltabelle“ Seite 1003—1016 unter E angesetzt, sie verteilen sich jedoch nicht ganz gleichmäßig auf die ganze Bestanddauer, sondern man rechnet hievon:

ad i) Bei Hypothekarschätzungen ist der Amortisationsbetrag die jährlich zurückzulegende Summe Geldes, welche zum bankmäßigen Zinsfüße Zins auf Zins angelegt, nach Ablauf der ganzen Bestandsperiode bezw. nach Ablauf eines Zeitraumes, nach welchem das Objekt aus irgend welcher Ursache, eventuell wegen alter, den Anforderungen nicht mehr entsprechender Bauart, zur Demolierung und Neuherstellung gelangt, auf den vollen Neuwert anwächst, somit die Kosten des Neubaues deckt.

„ 100 „ 60 „ 80 „

Aus dem vorangeführten ist ersichtlich, daß die Bestanddauer eines Objektes in den meisten Fällen eine weitaus größere sein wird, als jener Zeitraum während welchen das Objekt zur Amortisation zu gelangen hat. Dies erklärt die Ursache, warum in größeren Städten ganze Stadtteile zur Demolierung gelangen können, obwohl die Bestanddauer der Häuser noch lange nicht erreicht ist, weil die heutigen Anforderungen an die Wohnungen rücksichtlich der Bequemlichkeit etc. den Neubau erfordern und die Amortisation bereits erfolgt ist. Während sohin die Bestanddauer (ganze Dauer) des Objektes in der Normaltabelle unter D angeführt ist, wird für die Amortisation ein kürzerer Zeitraum zu wählen sein; so wird man für ein Wohnhaus besserer Gattung in geschlossenen Städten für die Amortisation 120 bis 130 Jahre für ein solches Haus am flachen Lande .... 80 und in Gebirgsgegenden . anzunehmen haben.

Für die Amortisationsberechnungen pflegt man die Formel:

r K(b-l) b* — 1

anzuwenden, wobei eine dekursive Einlage vorausgesetzt ist und wobei K = das zu amortisierende Kapital,

b - i¹ + 10ö)’

r = jährliche Amortisationsquote, p = Prozentsatz,

n = Anzahl der Jahre, innerhalb welcher das Anlagekapital zur Amortisation zu gelangen hat, bedeutet.

Das zu amortisierende Kapital umfaßt nur den Bauneuwert des Kapitales, somit ohne Grundwert.

Zur Berechnung der Amortisationsquoten geben wir für die in der Praxis am häufigsten vorkommenden Fälle in nachstehender Tabelle die Werte bekannt, aus welchen sich ergibt, welche Summe am Ende einer Reihe von Jahren anwächst, wenn man am Anfänge eines jeden Jahres eine Krone (Francs, Mark) Zins auf Zins anlegt, so daß man durch eine einfache Division die Amortisationsquote erhält.

Am Beginn des J ahres

3l/i% 3³/₄%

4°/o

474%

4i/₂% : 4v/₀

5%

10

11

12

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

110

120

130

1- 035

2- 106225

3- 214943

4- 362466

5- 550152

6- 779408

8- 051687

9- 3G8496 10-731393

12- 141992

13- 601962 18-295681 27-279682 37-949857 50-622677 65-674013 83-550278

104-781673

129-997910

159-946890

195-516883

237-762877

287-937865

347-530011

418-306787

502-367394

602-205027

720-780816

861-611657

1228-5145

1744-657

2472-7585

3499-7972

1-04

1- 0375

2- 113906    2-1216

3- 230678    3-246464

4- 389328    4-416323

5- 591428    5-632975

6- 838607    6-898294

8- 132554    8-214226

9- 475025    9-582795

10-867838    11-006107

12- 312882    12-486351

13- 812116 14-025805

18-655654    19'023587

28-017387    28-778078

39 271123    40-645908

52-799237    55'084938

69-061381    72-652224

88-610100    94-025516

112-109612 120-029392 140-358371 151-667084 174-316198 190-159173 215-136896 236-990685 264-207449 293‘968380 323-195151 363-290459 394-104256 447-631366 479-344078 550-244977 581-810851 675-090123 704-986139 826'983334 853-055128 1011-784648 1031-018832 1336-623705 1503-2214    1843-97255

2184-089    2741-5338

3168-2666    4070-144

4589-7253    6036-806

1- 0425

2- 129306

3- 262302

4- 443450

5- 674796

6- 958475

8- 296710

9- 691820

11- 146223

12- 662437 14-243091 19-399660 29-562501 42-076482 57-485530 76-459408 99-822829

128-591298 164-015255 207-634424 261-344740 327-480755 408-917113 509-193496 632-668480    728'557699

784-708983    913'632336

971-923540 1144-269007 1202-449550    1431-684259

1486-306971    1789-855956

2267-2452 3449-777 5242-755 7961-289

1- 045

2- 137025

3- 278191

4- 470710

5- 716892

7- 019152

8- 380014

9- 802114

11- 288209

12- 841179 14-464032 19-784054 30-371423 43-565210 60-007070 80-496618

106-030323

137-849965

177-503028

226-917959

288-497954

365-237831

460-869680

580-044362

2815-662 4350-416 6768-353 I10523-334

1- 0475

2- 144756

3- 294132

4- 498103

5- 759263

7- 080328

8- 464144

9- 913691 11-432091

13- 022615

14- 688690 20-176958 31-205635 45-114559 62-655936 84-778419

112-678406

147-864753

192-240362

248-205102

318-785589

407-798869

520-058850

661-636637

840-188868

1065-371783

1349-363450

1707-522356

2159-218011

3448-284

5497-011

8755-546

15285-119

105

2- 1525

3- 310125

4- 525631

5- 801913

7- 142008

8- 549109

10- 026564

11- 577893

13- 206787

14- 917126 20-578564 32-065954 46-727099 65-438848 89-320307

119-799774

158-700156

208-347996

271-712618

352-583718

455-798011

587-528511

755-653718

970-228821

1244-087069

1593-607301

2039-693529

2609-025157

4264-033

6958-242

11346-821

18505-351

So ist beispielsweise die Amortisationsquote r, wenn ein Kapital von 80.000 K in 85 Jahren zu 4V2°/o amortisiert werden soll, nach der vorhegenden Tabelle 80000 : 913-632336 = K 87-563.

ad 1. Das Gebührenäquivalent ist auch bei Schätzungen von Obj'ekten, die Eigentum von Korporationen, humanitären Fonds etc. sind und nicht im Wege des Erblasses oder Vermächtnisses an andere Besitzer übergehen (Güter in toter Hand) in Bechnung zu ziehen. Zur Vervollständigung dieser Post wird dem Schatzmeister auch die nachfolgende Tabelle erwünscht sein, aus welcher der gegenwärtige Wert einer nach einer Anzahl von Jahren fälligen Forderung von einer Krone (Francs, Mark) bestimmt -werden kann. Für diese Tabelle ist die Formel gültig :

C = C„ . -

i¹ + lüo)

wobei C == der gegenwärtige Wert der Forderung,

Cn= die Forderung fällig nach n Jahren,' n = Zahl der Jahre, p = Zinsfuß.

Diese Tabelle kann auch bei der Berechnung des derzeitigen Wertes der während des Steuerfreiheit in Ersparung gebrachten Steuern mit Vorteil benützt werden.

Jahre

3L/2

Prozent

tH<MCO^iOCDI>COCS

0*-<01CO^>OCOt>GO

tH HHHrin r-1 7—i r-H

0-97087379 0-94259591 0-91514166 0-88848705 0-86260878 0-83748426 0-81309151 0-78940923 0-76641673 0-74409391 0-72242128 0-70137988 0-68095134 0-66111781 0-64186195 0 62316694 0-60501645 058739461

0-96618357

0-93351070

0-90194271

0-87144223

0-84197317

0-81350064

0-78599096

0-75941156

0-73373097

0-70891881

0-68494571

0-66178330

0-63940415

0-61778179

0-59689062

0-57670591

0-55720378

0-53836114

0-96153846

0-92455621

0-88899636

0-85480419

0-82192711

0-79031453

0-75991781

0-73069021

0-70258674

0-67556417

0-64958093

0-62459705

0-60057409

0-57747508

0-55526450

0-53390818

051337325

0-49362812

0-95693780

0-91572995

0-87629660

0-83856134

0-80245105

0-76789574

0-73482846

0-70318513

0-67290443

0-64392768

0-61619874

0-58966386

0-56427164

0-53997286

0-51672014

0-49446932

0-47317639

0-45280037

0-95124851

0-90487373

0-86075980

0-81879648

0-77887893

0-74090743

0-70478709

0-67042767

0-63774332

0-60665239

0-57707718

0-54894381

0-52218199

0-49672484

0-47250876

0-44949326

0-42756077

0-40671655

Beispiel: Wenn bei einer 18jährigen Steuerfreiheit durch diese 18 Jahre an Steuern 12-500 K erspart werden, so repräsentiert dies einen heutigen Wert zu 4% von 12500 X 0-49362812 = K 6170-35.

des Hauses in Wien

Das Haus besteht im Gemeindebezirke

ist mit der Grundbuchseinlage Nr.....bezeichnet und auf der

erbaut.

Katastralparzelle Nr

Dieses Haus besteht aus einem Gassendoppeltrakte mit 14 einfachen und 2 Doppelfenstern, die letzteren in je einem Endrisalite.

An diesen Doppeltrakt schließt sich rechts und links im Hofe je 1 einfacher Hoftrakt mit einem Fenster an. Alle diese Trakte sind unterkellert, haben Souterrain, dann Parterre, Parterreunterteilung, Mezzanin und 3 Stockwerke.

Außerdem bestehen in dem tiefer liegenden Hofe, an die letztgenannten Trakte angebaut, ein linkseitiger und ein rechtseitiger einfacher Trakt mit 8 Fenstern in der Frontlänge und einem Querdoppeltrakt mit 15 Fenstern in der Frontlänge gegen den Garten. Die Trakte sind teilweise unterkellert, haben Parterre und 4 Stockwerke.

-Straße führt eine mit Randsteinen versehene Einfahrt in das Vestibül und von da über eine breite Abfahrtsrampe abwärts in den an allen Seiten von eigenen Gebäuden eingeschlossenen Hofraum. In diesem Hofe bestehen 2 Schöpfbrunnen. Außer diesem Hofraume befinden sich in dem Gassendoppeltrakte zwei bis herunter in das Souterrain reichende Lichthöfe und ein im Mezzanin beginnender dritter Lichthof.

Von der

Bei dem Zusammenstöße der beiden Hofseitentrakte mit dem Haupttrakte bestehen weiter zwei von eigenen Gebäuden und Mauern eingeschlossene Lichthöfe und rückwärts des Quertraktes ein zweiter Hofraum und ein großer Garten, welcher rechts und links von eigenen Mauern und rückwärts von einer nachbarlichen Mauer und einem Gitter und nachbarlicher Feuermauer eingeschlossen und durch einen breiten Durchgang durch den Querdoppeltrakt zugänglich ist. Im Garten befindet sich ein Brunnen und ist derselbe vom übrigen Hofraume durch ein auf einer Parapettmauer aufgesetztes Gitter abgeteilt.

In dem Gassendoppeltrakte bestehen zwei Steinstiegen auf Traversen und in den zwei Hoftrakten zwei Steinstiegen mit gemauerten Spindelpfeilern, alle vier Stiegen auf den mit Ziegeln gepflasterten Dachboden führend. Die Bodenräume sind durch Brandmauern abgeteilt.

Im Hause ist Gas und Hochquellenwasser eingeleitet. Die Gasleitung erstreckt sich auf die Stiegenhäuser, Gänge und sämtliche

Garten

Es erübrigt nunmehr zur Verdeutlichung dieses Kapitels das Beispiel einer Schätzung anzuführen und wird hiezu eine bestehende, einem Fonds gehörige Realität in Wien nach nebenstehender Grundrißfigur gewählt:

Hoftrakt

Quertrakt

Hof

Hoftrakt

Gassentrakt

Wertsch ätzung

Wohnräume des Gassentraktes; die Stiegenplatzein sind mit Terrazzo belegt.

Die Souterrainräume im Gassentrakte sind mit weichen Fußböden, jene im Parterre und Parterreunterteilung mit teils weichen Fußböden, teils mit harten Brettelböden ausgestattet ; auch in den anderen Stockwerken des Gassentraktes bestehen in den Wohnräumen harte Brettelböden, in den Nebenräumen weiche Schiffböden. Die gegen die Gasse gerichteten Parterreöffnungen sind mit eisernen Rollbalken verschließbar.

In dem Gassentrakte bestehen Windspaleten, Flügeltüren, verkachelte Herde und Aborte mit Apparaten auf Wasserspülung; die Badekabinen sind mit Terrazzo belegt.

In den Hofseitentrakten und im Hofquertrakte sind die Ausläufe der Wasserleitung auf den mit Kehlheimerplatten gepflasterten Gängen angebracht; die Wohnräume sind mit Kreuztüren und weichen Fußböden, mit Ausnahme des I. und II. Stockes im Quertrakt, versehen, in welch letzteren Parketten und Flügeltüren angebracht sind.

In diesem Trakte bestehen schwedische Ofen und gemauerte un-verkachelte Kochherde; die Aborte sind hier teils offen, teils mit Einsätzen versehen.

Die Dachreschen des Gassentraktes und der kürzeren Hoftrakte

sind mit englischem Schiefer, alle anderen Dächer mit Ziegel eingedeckt ;

die letzteren sind durch zwei Brandmauern abgeteilt.

Zur Abführung der Abfälle sind teils gemauerte Kanäle, teils

Kanäle aus Steinzeugröhren ausgeführt.

An Räumlichkeiten bestehen im Hause:

A. In dem Gassentrakte und den beiden an denselben anschließenden kurzen Hoftrakten.

Unter der Erde: Die überwölbten, über eine Steinstiege abwärts zugänglichen, links der Einfahrt situierten Kellerräume, welche durch Mauern auf Parteien-Holzlagen abgeteilt sind.

Im Souterrain: 2 Lokale mit je 6 einfachen und 2 Doppelöffnungen auf die Gasse, 2 Lokale gegen den Hof mit je 3 Öffnungen, 2 Lokale mit je einer Öffnung, 1 Lokal mit 2 Öffnungen und die Waschküche. Sämtliche Lokale sind mit Platzein zwischen Gurten überwölbt.

Im Parterre bestehen 4 Lokale mit je 2, 2 Lokale mit je einer Doppel- und einfachen Öffnung, sämtlich gegen die Gasse gerichtet, ferner: 1 Lokal drei Fenster groß, 1 Lokal zwei Fenster groß,

3    Lokale kabinettgroß, die aus einem Kabinette und einer Küche bestehende Portierswohnung und der Portiersloge.

In Parterreunterteilung: 8 Zimmer, 2 Kabinette, 4 Vorzimmer,

4    Küchen, 2 Dienstbotenzimmer, 2 Badekabinen, 2 Speisekammern und 2 durch Glaswände von den Küchen abgeteilte Passagen.

Im Mezzanin: 9 Zimmer, 2 Aborte, 4 Vorzimmer, 4 Küchen, 4 Badekabinen, 4 Dienerkabinette, 2 Speisekammern und 2 durch Glaswände von der Küche abgeteilte Passagen.

Im I. Stockwerke besteht dieselbe Einteilung wie im Mezzanin. Von den gegen die Gasse gerichteten Zimmern haben drei Ausgänge auf die offenen Balkone.

Im II. und III. Stocke besteht dieselbe Einteilung wie im I. Stocke mit dem Unterschiede, daß hier keine Balkone angebracht sind.

Sämtliche Räume in der Parterreunterteilung, im Mezzanin und den 3 Stockwerken haben stukkaturte Holzdeckenkonstruktionen.

B. In dem Hofquertrakte und den beiden an diesen anschließenden Hofseitentrakten.

Unter der Erde: Die überwölbten über 2 Steinstiegen abwärts zugänglichen Kellerräume, in welchen außer den erforderlichen durch Mauern abgeteilten Holzlagern noch ein großer, 3 Zimmergrößen umfassender Keller und eine Waschküche bestehen.

Zu ebener Erde befinden sich: 1 Lokal mit Doppellichte und Doppeltiefe mit 10 Fenstern in der Länge, Werkstätte mit 4 Fenstern in Verbindung mit einem Zimmer und einer Küche, 1 Lokal mit 4 Fenstern in der Länge, 1 Lokal mit 5 Fenstern, 1 Küche,

1    Zimmer und 2 Kabinette.

Im I. Stocke 12 Zimmer, 4 Kabinette, 5 Küchen, 3. Vorzimmer und

2    Kammern.

Im II. Stocke besteht dieselbe Einteilung wie im I. Stocke.

Im in. Stocke bestehen 12 Zimmer, 4 Kabinette, 9 Küchen, wovon 4 durch Holzwände auf Vorzimmer abgeteilt sind, 2 Vorzimmer und 1 Kammer.

I m IV. Stocke besteht dieselbe Einteilung wie im III. Stocke.

Sämtliche Räume zu ebener Erde sind mit Platzeln zwischen Gurten, alle Räume in den Stockwerken mit stukkaturten Holzkonstruktionen versehen.

Die Trakte, u. zw. der Gassendoppeltrakt und die beiden sich an diesen anschließenden Seitentrakte befinden sich im neuen guten Bauzustande ; die anderen Teile, u zw. der Hauptquertrakt und die beiden Hofseitentrakte sind 30 Jahre alt.

Die Gesamtarea beträgt zusammen 5405*7 qm, wovon 658*2 qm auf den Gassentrakt, 863*2 qm auf die Hoftrakte und der Rest per 3884*3 qm auf die Höfe und den Garten entfallen.

Der jährliche Mietzins ist nach der vorliegenden Fassionsliste mit K 122570-00 präliminiert.

Auf Grund der vorstehenden Beschreibung berechnet sich der Wert der Realität wie folgt:

a) Die Gesamtarea hat 5405*7 qm, ¹/₃ hievon, d. i.

1801*9 qm, wird als zur Gassenfront und Hof gehörig

zum Preise von K 220*00 per 1 qm angenommen, d. i. = K 396418*00

= „ 252266*00 „    „    70*00 . . . = „ 126133*00

Grundwerte K 774817*00

Vs d. i. 1801*9 qm zum Preise von K 140-00 . . Vs „    1801*9 „    „

b) Bauwert des Gassentraktes:

derselbe hat 863*2 qm verbaute Fläche perl qm K 370*00 =K 319384*00 Der Gassentrakt ist neu erbaut und 12 Jahre

steuerfrei.

c) Bauwert der Hoftrakte:

Die Hoftrakte bestehen seit 30 Jahren und sind normal erhalten ; sie haben eine verbaute Fläche von

863*2

deren Neubaukosten betragen K 267592*00

qm,

per 1 qm K 310*00, somit.......

Die mittlere jährliche Entwertung beträgt nach der Normaltabelle 0*5 % des Neuwertes, sonach.........

1337*96

Wird die ganze Bestanddauer mit 120 Jahren angenommen, so beträgt die Entwertung oder Abnützung:

1337-96 (% X 5 + ⁹/io X 7 + 7t X 12 +

4- s/₆ x 6) = K 36406-85

somit derzeitiger Bauwert der Hoftrakte I. Bauwert inkl. Grundwert zusammen .

rund: K 1325400-00.

K 231185-15

K 1325386-15

II. Ertrags wert.

Einnahmen: Der Bruttozins beträgt laut Fassionsliste

K 122570-00 6128-00

per

1905

hievon ab für event. Leerstehungen 5°/₀, d. i. „

Somit der der Berechnung zu Grunde

liegende Bruttozins..........

(hievon entfällt auf das steuerfreie

K 116442-00

Gebäude .

K 73000-00)

Ausgaben: a) In den ersten 10 steuerfreien Jahren:

. K 30-80

Steuern: Grundsteuer

Gebäudesteuer samt Umlagen vom steuerfreien Gebäude . . . „ 15746-10 „ steuerpflichtigen Teile . . . „ 16199-52 „ Normale Erhaltungskosten 0⁻266°/o des

Neuwertes per K 586976-00 =.....

Kaminfegerpauschale.........

Kanalräumung............

Kosten der Beleuchtung: 30 Gasflammen à K 31-50 =    . . .........

31976-02

1561-36

100-00

80-00

Hiezu Gasmesserrente

945-00 80-00 „

Assekuranzprämie ..........

Amortisation des Bauwertes (ohne Grund-

1025-00

293-48

wert) zu 4% und in 120 Jahren . .

586976-00

‘ 5483-0675

214-10

Auslagen für den Hausbesorger: Entlohnung und Wohnung . . . Administrationskosten.....

600-00

1200-00

Sonstige Auslagen: Portalzins

Telegraphenbestallung „ Wassergebühren W assermesserrente

Unvorhergesehenes und zur Abrundung

K 40-00 30-00

„ 200-00 '

»    40-00    „

Summe . . K

310-00

40-04

37400-00

b) In den zwei folgenden steuerfreien Jahren:

Die Auslagen sind die gleichen wie ad a ......

Hiezu: Gebührenäquivalent vom Bau und Grundwerte per K 1325400-00 3% nebst einem 25%igen Zuschläge für 10 Jahre, somit per Jahr und abgerundet . . . .

K 37400-00

4970-00

Summe . . K 42370-00

c) In allen steuerpflichtigen Jahren:

K 30-40

Grundsteuer ............

Volle Steuern vom fatierten Zinse ah Leerstehungen per K 116-442-00 . . . „ 43421-22 J K 43451-62

Alle übrigen Ausgaben wie ad b Zur Abrundung........

......    10024-00

. . . ■ ■ „    24-38

Summe . . K 5350U-00

Somit Reinertrag:

ad a) In den ersten 10 steuerfreien Jahren:

K 116442-00 — 37400-00 = 79042-00 ad b) In den folgenden 2 steuerfreien Jahren:

K 116442-00 — 42370-00 = 74072-00 ad c) In allen steuerpflichtigen Jahren:

K 116442-00 — 53500-00 = 62942-00

Hienach berechnet sich der Wert der Realität auf Grund eines 4³/₄%tigen Erträgnisses:

. K 1325096-00

Das Nettoerträgnis in der vollen Steuerpflichtigkeit per K 62942-00 mit 4³/₄% kapitalisiert ergibt

Steuern :

Während der steuerfreien Jahre betragen die ersparten

a) in den ersten 10 Jahren:

43451-62 — 31976-02 = 11475-60 per anno, in 10 Jahren zum bankmäßigen Zinsfuß von 4% Zins auf Zins = K 137778-00, welcher Betrag

einen heutigen Kapitalswert hat von........„

b) in den 2 letzten steuerfreien Jahren mit Rücksicht auf das Gebührenäquivalent :

43451-62 — (31976-02 + 4970-00) = 6505-60 per anno, und in diesen 2 Jahren zum bankmäßigen Zinsfuß von 4°/₀ Zins auf Zins = 13291-80, welcher Betrag einen heutigen Kapitals wert repräsentiert von „

93078-00

___8314-00

Es ist somit der heutige Ertragswert der Realität K1426488-00 rund: K 1426500-00.

Der Wert der Realität ist das arithmetische Mittel zwischen dem Bauwerte und dem Ertragswerte, somit :

K 1375950-00,

1325400-00 4- 1426500-00

womit also die gesamte Realität auf den Betrag von K 1375950-00 schreibe : Eine Million Dreihundertsiebenzigfünftausend und Neunhundertfünfzig Kronen geschätzt ist.

Wien, am 12. Oktober 1906.

Der Schatzmeister.

Dieses Schätzungsprotokoll gestaltet sich wesentlich einfacher, wenn demselben Pläne angeheftet werden können, weil dann ein großer Teil der topographischen Beschreibung entfällt.

Da bei den Realschätzungen in den verschiedenen Kron-ländern Österreichs, bei. den mannigfach qualifizierten Experten im Schätzungsfache die divergierendsten Resultate zu Tage getreten sind, hat sich die österreichische Regierung zur Anordnung von Direktiven für Realschätzungen entschlossen, welche hier in extenso angeführt werden, wie folgt:

Verordnung der Minister der Justiz, des Innern und des Ackerbaues vom 25. Juli 1897, RGBl. Nr. 175

über die Schätzung von Liegenschaften (Realschätzungsordnung).

Auf Grund des Artikels XLI des Einführungsgesetzes zur Exekutionsordnung (Gesetz vom 27. Mai 1896, RGB. Nr. 78) werden in Gemäßheit des § 144 der Exekutionsordnung (Gesetz vom 27. Mai 1896, RGB. Nr. 79) über die Art der Bestellung und Auswahl der Sachverständigen für Schätzungen von Liegenschaften, über die bei solchen Schätzungen zu beobachtenden Grundsätze und über das hiebei einzuschlagende Verfahren nachfolgende Vorschriften erlassen:

I. Bestellung der Schätzleute.

§ 1.

Die ständig beeideten Sachverständigen für die Schätzung von Häusern und von mittleren und kleinen land- und forstwirtschaftlichen Besitzungen nebst den auf solchen bestehenden industriellen Anlagen werden, durch die Bezirksgerichte bestellt, welche als Exekutionsgerichte einzuschreiten berufen sind.

Die Bestellung der ständig beeideten Sachverständigen für die Schätzung von größeren land- und forstwirtschaftlichen Gütern, von Realitäten des montanistischen Betriebes oder solchen mit größeren industriellen Anlagen erfolgt durch die Oberlandesgerichte.

Die Zahl der nach Absatz 1 und 2 zu bestellenden Sachverständigen (Schätzleute) ist nach Maßgabe des Bedarfes so festzusetzen, daß in allen Teilen des Gerichtssprengels hinreichend viele, dort wohnhafte Sachverständige zur Verfügung stehen und namentlich bei Schätzungen der in Absatz 1 bezeichneten Liegenschaften die Beiziehung von Sachverständigen, die nicht in der Nähe der zu schätzenden Liegenschaften ihren Wohnsitz haben, möglichst vermieden werden kann.

§ 2.

Zu Sachverständigen dürfen nur eigenberechtigte, vollkommen vertrauenswürdige, durch Körpergebrechen an der Ausübung ihres Amtes nicht behinderte Personen bestellt werden, welche die erforderlichen Fachkenntnisse besitzen.

Bei Bestellung der im § 1, Absatz 1, bezeichneten Sachverständigen ist insbesondere darauf zu sehen, daß sie mit den Verhältnissen, die auf den Wert der Liegenschaften in der Umgebung ihres Wohnsitzes Einfluß nehmen und mit den daselbst bei Verkäufen und Pachtungen gangbaren Preisen vertraut sind.

In Gegenden, wo häufig auf kleinen oder mittleren landwirtschaftlichen Gütern zugleich landwirtschaftliche Industriegewerbe betrieben werden (z. B. Müllerei, Brennerei), ist nach Tunlichkeit dafür zu sorgen, daß sich unter den für den Bezirk bestellten Schätzleuten auch einer oder mehrere befinden, die vermöge ihrer Berufsstellung die Eignung zur Bewertung der durch solche Gewerbe bedingten Einrichtungen besitzen.

Zu Sachverständigen für die Schätzung von Gebäuden mit höherem Werte sind nach Tunlichkeit nur Personen zu bestellen, die gemäß § 9 des Gesetzes vom 26. Dezember 1893 (RGB. Nr. 193) den Befähigungsnachweis zum Antritte eines zur Ausführung von Hochbauten an dem betreffenden Orte berechtigenden Gewerbes besitzen.

Die Bezirksgerichte und Oberlandesgerichte haben im August 1897 die erforderlichen Einleitungen zu treffen, damit für ihre Sprengel die nach Maßgabe der §§ 1 und 2 zu bestellenden Schätzleute mit 1. Jänner 1898 ihre Tätigkeit beginnen können.

§ 3.

Zu diesem Zwecke haben die Gerichtshöfe erster Instanz eine Liste der bei ihnen bisher ständig beeideten Sachverständigen für die Schätzung von Liegenschaften der im § 1, Absatz 1, bezeichneten Art den Bezirksgerichten ihres Standortes mitzuteilen, welche berufen sein werden, als Exekutionsgerichte einzuschreiten.

Die Bezirksgerichte haben unter Benützung der mitgeteilten Liste ein Verzeichnis der in ihren Sprengeln für derartige Liegenschaften bisher bestellten Schätzleute, welche sich als solche bewährt haben, anzulegen. Ist deren Zahl kleiner, als die nach § 1, letzter Absatz für die Zukunft festzusetzende Zahl, so sind die Vorsteher der Gemeinden, in deren Gebiet neue Schätzleute zu bestellen sein werden, aufzufordern, innerhalb 14 Tagen Vorschläge für die Bestellung zu erstatten. Hiebei sind ihnen die für die Bestellung maßgebenden Momente (§ 2), ferner wenn im Umkreise großer Gemeinden an mehreren Orten Schätzleute zu bestellen sind, die Gegend bekanntzugeben, in welcher der Schätzmann seinen Wohnsitz haben soll.

Wenn der Vorsteher des Bezirksgerichtes gegen eine von einem Gemeindevorsteher vorgeschlagene Person Bedenken trägt, hat er auf geeignetem Wege weitere Nachforschungen zu pflegen.

Das Verzeichnis der beizubehaltenden Schätzleute mit den allenfalls eingeforderten Vorschlägen der Gemeindevorsteher ist, u. zw. soweit es angeht, gleichzeitig mit den Akten, betreffend die Verwalterliste (§ 128 der Geschäftsordnung für die Gerichte erster und zweiter Instanz) der landesfürstlichen politischen Bezirksbehörde zu übersenden.

Diese hat darüber ihre gutachtliche Äußerung unter sinngemäßer Anwendung der Absätze 2 und 4 des § 4 der Verordnung der Minister der Justiz, des Innern und des Ackerbaues vom 5. Mai 1897 (RGB Nr. 116) spätestens bis 1. November an das Bezirksgericht abzugeben. Die Einholung des Gutachtens forstwirtschaftlicher Vereine oder fachkundiger Vertrauensmänner entfällt hinsichtlich der zur Schätzung forstwirtschaftlicher Liegenschaften vorgeschlagenen Forstwirte, wenn diese im Sinne der jeweils geltenden Vorschriften die Befähigung für den forsttechnischen Staatsdienst oder jene zur selbständigen Wirtschaftsführung erlangt haben.

Auf Grund der eingelangten Gutachten ist unter sorgfältiger Würdigung der für oder gegen die Eignung vorliegenden Gründe mit der Bestellung der Sachverständigen in der erforderlichen Anzahl und mit deren Beeidigung vorzugehen. Wird auf diese Weise die festgesetzte Zahl der Sachverständigen noch nicht erreicht, so ist sie durch nachträgliche Einholung von Vorschlägen der Gemeindevorsteher und Begutachtung derselben zu ergänzen.

In Städten mit eigenem Statut ist der Vorsteher der Gemeinde um einen Vorschlag und gleichzeitig um sein Gutachten über Eignung und Vertrauenswürdigkeit der von ihm vorgeschlagenen sowie der beizubehaltenden Sachverständigen zu ersuchen.

Ob eine zum Schätzmanne für Gebäude vorgeschlagene Person den Befähigungsnachweis nach dem Gesetze vom 26. Dezember 1893 (RGB. Nr. 193) besitzt, hat die begutachtende politische Behörde (der

Vorsteher der Gemeinde in Städten mit eigenem Statut) dem Bezirksgerichte bekanntzugeben. Die Art des gelieferten Befähigungsnachweises ist in dem Verzeichnisse der Schätzleute ersichtlich zu machen.

§ 4.

Die bei den einzelnen Gerichtshöfen ständig beeideten Schätzleute für Güter der im § 1, Absatz 2, bezeichneten Art sind dem Oberlandesgerichte mit dem Gutachten bekanntzugeben, ob der betreffende Schätzmann sich als solcher bewährt habe und zur Wiederbestelung vorgeschlagen werde.

Das Oberlandesgericht hat die Zahl der nach § 1, Absatz 2, zu bestellenden Schätzleute und die Gegenden, wo diese nach Tunlichkeit ihren Wohnsitz haben sollen, festzusetzen und samt dem Verzeichnisse der zur Wiederbestellung geeigneten, u. zw. soweit es angeht, gleichzeitig mit dem Ersuchen um Benennung von Zwangsverwaltern, der politischen Landesbehörde, in Ansehung der Realitäten des montanistischen Betriebes aber der Berghauptmannschaft bekanntzugeben.

Die politischen Landesbehörden und Berghauptmannschaften haben ihre Vorschläge unter sinngemäßer Anwendung der Absätze 2 und 3 des § 6 der Verordnung vom 5. Mai 1897 (RGB. Nr. 116) spätestens bis 1. November an das Oberlandesgericht zu übersenden. Die Einholung des Gutachtens fachlicher Körperschaften und Vereine entfällt hinsichtlich der Forstwirte bei Vorhandensein der im § 3, Absatz 6, bezeichneten Voraussetzung und hinsichtlich der zur Schätzung von Bergwerken vor-geschiagenen Montanistiker, wenn diese nach Vorschrift des Gesetzes vom 31. Dezember 1893 (RGB. Nr. 12 ex 1894) die Eignung als Betriebsleiter von Bergbauen besitzen.

Wegen der Bestellung von Sachverständigen zur Schätzung industrieller Anlagen hat die politische Landesbehörde sich mit der Handels- und Gewerbekammer ins Einvernehmen zu setzen.

Das Oberlandesgericht hat mit der Bestellung der Schätzleute nach Absatz 7 des § 3 vorzugehen.

Die Beeidigung der bestellten Schätzleute erfolgt bei dem Bezirksgerichte ihres Wohnsitzes.

Das Verzeichnis der von dem Oberlandesgerichte bestellten Schätzleute ist allen Gerichten erster Instanz mitzuteilen.

§ 5-

Schätzleute, welche sich als solche nicht bewähren, die Vertrauenswürdigkeit einbüßen, die Eigenberechtigung verlieren, auf ihr Ansuchen von der Bestellung enthoben werden oder deren weitere Verwendung wegen Kränklichkeit, hohen Alters, Wohnsitzänderung oder aus anderen Gründen untunlich wird, sind aus dem Verzeichnisse der Schätzleute auszuscheiden.

Wenn sich dadurch, oder weil die festgesetzte Zahl sich als unzureichend erwiesen hat, die Notwendigkeit der Bestellung eines Schätzmannes in Zukunft ergibt, so sind hiefür die Vorschriften der §§ 3 u. 4 sinngemäß anzuwenden.

§ 6.

Kommt ein Gericht in Kenntnis, daß bei einem vom Oberlandesgerichte bestellten Schätzmanne ein Ausscheidungsgrund eingetreten ist, so hat es hievon sogleich dem Oberlandesgerichte Mitteilung zu machen.

Das Oberlandesgericht hat die durch Ausscheiden oder Neubestellung eintretenden Veränderungen in dem Verzeichnisse der Sachverständigen von Fall zu Fall der Redaktion des Verordnungsblattes des k. k. Justizministeriums bekanntzugeben.

Die Gerichte erster Instanz werden angewiesen, die durch das Verordnungsblatt (Rubrik : Mitteilungen) kundgemachten Änderungen sogleich in ihren Listen durchzuführen.

Das Oberlandesgericht hat das Verzeichnis mit Beginn des Jahres 1900 und sodann jeweils von 5 zu 5 Jahren, ohne Einholung neuerlicher Gutachten der Verwaltungsbehörden über die beizubehaltenden Schätzleute, zu revidieren und zu ergänzen und den Gerichten erster Instanz neu mitzuteilen.

§ 7.

Die Ausschreibung eines Konkurses für die Bestellung eines Schätzmannes oder die Bestellung eines solchen über die nach § 1, Absatz 3, festgesetzte Zahl hinaus ohne Feststellung des Bedürfnisses nach Erhöhung dieser Zahl ist unstatthaft.

Auf das Bedürfnis des zu Bestellenden, sich durch die Beiziehung als Schätzmann eine Einkommensquelle zu verschaffen, darf keine Rücksicht genommen werden. Ebensowenig darf die Bestellung von der Bekleidung eines öffentlichen Amtes (z. B. Mitgliedschaft in der Gemeindevorstehung oder im Gemeindeausschusse) abhängig gemacht werden.

Personen, welche in die Liste der Zwangsverwalter aufgenommen sind, können zu Schätzleuten bestellt werden.

§ 8.

Die von den Bezirksgerichten für die Schätzung mittlerer und kleiner land- und forstwirtschaftlicher Güter bestellten Sachverständigen sind vor der Beeidigung über die Pflichten ihres Amtes zu belehren. Nach. Bedarf können sämtliche für den Bezirk bestellten Schätzleute dieser Art oder einige derselben zeitweise zu gemeinsamen Besprechungen über den Vorgang bei der Schätzung und die anzuwendenden Bewertungsmethoden vorgeladen werden.

II. Auswahl der Schätzleute.

§ 9.

Bei der Auswahl der einem Schätzungsakte beizuziehenden Schätzleute hat das Gericht zunächst zu beurteilen, ob die Beiziehung eines einzigen genügt oder ob deren mehrere beigezogen werden müssen.

Zur Schätzung von Verkaufsobjekten, auf welchen sich Gebäude nicht befinden, ferner von land- und forstwirtschaftlichen Gütern, deren Wert nach den bereits vorliegenden Gerichtsakten (älteren Schätzungen, Verlassenschaftsakten, Kaufverträgen) oder nach den dem Gerichte bekannten Verhältnissen eine von jedem Oberlandesgerichte für seinen Sprengel oder für einzelne Teile desselben festzusetzende Summe voraussichtlich nicht übersteigen dürfte, ist, sofern nicht nach der Vorschrift des § 143, Absatz 1 der Exekutionsordnung mehrere Sachverständige beigezogen werden müssen oder andere Gründe eine solche Ausnahme als geboten erscheinen lassen, um ein verläßliches Schätzungsgutachten zu erlangen, nur e i n Sachverständiger beizuziehen. Die Summe darf den Betrag von 5000 fl. nicht übersteigen.

Dasselbe gilt für Wohngebäude, die mit einem land- oder forstwirtschaftlichen oder Industriebetriebe nicht Zusammenhängen, wenn der voraussichtliche Wert bei einem der Hausklassensteuer unterliegenden Objekte 10.000 fl., bei einem der Hauszinssteuer unterliegenden Objekte 50.000 fl. nicht übersteigt.

Müssen wegen des Vorkommens von Grundstücken verschiedener Kulturgattung in einem Schätzungsobjekte oder wegen des Zusammentreffens von Grundstücken mit Gebäuden der unter § 2, Absatz 4, be-zeichneten Art oder wegen des Betriebes von Industriegewerben oder Bergwerken mehrere Schätzleute beigezogen werden, so hat jeder derselben das Schätzungsgutachten für die in den Bereich seiner Fachkenntnisse fallenden Gegenstände abzugeben ; über den aus der Summierung der einzelnen Werte sich ergebenden Gesamtwert haben sich aber alle zu äußern. In solchen Fällen ist ein zweiter Schäbzmann für ein und dasselbe Fach nur dann beizuziehen, wenn besondere Gründe dies geboten erscheinen lassen, um ein verläßliches Schätzungsgutachten zu erlangen, namentlich wenn von den übrigen Schätzleuten eine wenn auch nur oberflächliche Mitbeurteilung des Schätzwertes vermöge ihrer Fachkenntnisse nicht erwartet werden kann und der Wert des Teilobjektes voraussichtlich ein bedeutender sein dürfte.

In allen Fällen, in welchen das Gericht für die Schätzung eines ganzen Verkaufsobjektes oder eines bestimmten Teiles desselben nur einen Schätzmann bestellt hat, können der Verpflichtete, wie der betreibende Gläubiger die Mitwirkung eines zweiten Schätzmannes nach § 143, Absatz 2 der Exekutionsordnung beantragen.

§ io.

Nach Bestimmung der Zahl der beizuziehenden Schätzleute hat das Gericht die Auswahl unter den zur Verfügung stehenden Personen unter Bedachtnahme auf die Entfernung ihres Wohnsitzes von der zu schätzenden Liegenschaft und auf ihre besondere Eignung für den einzelnen Fall zu treffen. In allen Fällen ist auch darauf Bedacht zu nehmen, ob nicht die aus der Örtlichen Lage oder aus anderen Verhältnissen zu vermutenden Beziehungen zu den Parteien Bedenken gegen die volle Unbefangenheit erwecken.

§ H-

Den Schätzungen kleiner oder mittlerer land- und forstwirtschaftlicher Güter soll als zweiter Schätzmann in der Regel immer die nämliche Person beigezogen werden, der durch Intervention bei Schätzungen in verschiedenen Gegenden die Möglichkeit geboten wird, einen über das Nachbarschaftsverhältnis hinausreichenden Überblick über die Bodenwerte und die darauf Einfluß nehmenden Momente zu gewinnen. Hiezu sind Schätzleute von besonderer Erfahrung, mit rascher Auffassung und geübtem Blicke für die wirtschaftlichen Verhältnisse zu bestimmen. Dieselben sollen nach Tunlichkeit ihren Wohnsitz in der Nähe des Gerichtssitzes bezw. des Mittelpunktes eines Umkreises von mehreren Gemeinden haben, für deren Gebiet sie in der bezeichneten Weise verwendet werden.

§ 12.

Wenn ausnahmsweise die Beiziehung eines ständig beeideten Schätzmannes untunlich erscheint, weil z. B. in der Liste des Oberlandesgerichtes ein solcher mit den für den einzelnen Fall erforderlichen

Fachkenntnissen nicht vorkommt, hat das Exekutionsgericht einen Sachverständigen nach vorausąegangener Vernehmung der Parteien und nötigenfalls nach Erkundigung bei fachlichen Unterrichtsanstalten. Körperschaften oder Vereinen für den einzelnen Schätzungsakt zu bestellen und zu beeiden.

§ 13.

Um die Vereitlung der Amtshandlung durch das Ausbleiben eines vorgeladenen Schätzmannes zu vermeiden, kann der Gerichtskommissär gegen nachträgliche Genehmigung durch das Exekutionsgericht einen anderen geeigneten Schätzmann aus der betreffenden Liste (§ 1, Absatz 1 und 2) beiziehen.

Wenn im Zuge der Schätzung einer Liegenschaft von größerem Umfange die Notwendigkeit eintritt, einen Schätzmann mit Fachkenntnissen besonderer Art beizuziehen, welche die vom Gerichte Ernannten nicht besitzen, so hat der Gerichtskommissär rechtzeitig die Ernennung eines solchen zu veranlassen.

III. Bei der Schätzung zu beobachtende Grundsätze.

§ 14.

Wenn die zu schätzende Liegenschaft in einem öffentlichen Buche eingetragen ist, hat die Schätzung stets den Wert eines Grundbuchskörpers anzugeben. Sind mehrere Grundbuchskörper zu schätzen, welche als ein Ganzes bewirtschaftet werden, so hat die Schätzung anzugeben, welchen Wert jeder Grundbuchskörper für sich allein und welchen alle zusammen als Wirtschaftsganzes haben.

Ist die Liegenschaft in einem öffentlichen Buche nicht eingetragen, so ist jede Liegenschaft für sich zu bewerten, welche nach dem vom Gerichte für zulässig erkannten Anträge des betreibenden Gläubigers ein selbständiges Verkaufsobjekt zu bilden hat. Werden mehrere Verkaufsobjekte als ein Ganzes bewirtschaftet, so ist nach Absatz 1 vorzugehen.

Bergwerke samt Zubehör (§§ 86, 117, 118, 121 des allgemeinen Berggesetzes) sind nach Vorschrift des § 254 des allgemeinen Berggesetzes zu schätzen.

§ 15.

Die Wertermittlung hat regelmäßig zu erfolgen, entweder durch Feststellung des Verkaufswertes (Verkehrs-, Handels-, Marktwert) nach Flächenmaßeinheiten (bei Gebäuden nach Objekten) oder durch Kapitalisierung des jährlichen Reinertrages.

§ 16.

Die Wertermittlung durch Feststellung des Verkaufswertes ist vorzugsweise anzuwenden:

a)    bei unverbauten Grundstücken, welche nach ihrer Lage als Baugrund zu verwerten sind;

b)    bei nicht der Hauszinssteuer unterhegenden Gebäuden, mit denen ein land- oder forstwirtschaftlicher oder Industriebetrieb nicht verbunden ist;

c)    bei mittleren und kleinen land- und forstwirtschaftlichen Besitzungen;

d)    bei einzelnen land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, welche nicht als Bestandteil eines Wirtschaftsganzen zum Verkaufe gelangen sollen :

e) bei Grundstücken, welche (wie z. B. Wälder in abgelegenen, vom Verkehre abgeschnittenen Gegenden, Fabriken außer Betrieb, noch nicht in Betrieb gesetzte Bergbaue sowie solche die seit längerer Zeit außer Betrieb gesetzt sind) zur Zeit der Schätzung einen Ertrag nicht liefern können, einen solchen aber voraussichtlich in früherer oder späterer Zukunft liefern werden (Zukunftswerte).

Die Schätzung durch Kapitalisierung des Reinertrages hat vorzugsweise zu erfolgen bei großen land- und forstwirtschaftlichen Gütern, dann solchen mit im Betriebe befindlichen montanistischen oder industriellen Unternehmungen.

Gebäude, welche der Hauszinssteuer unterliegen, samt den dazu gehörigen unverbauten Flächen, sind stets einer zweifachen Bewertung zu unterziehen, nämiich jener nach dem kapitalisierten Zinserträge und jener nach dem Grund- und Bauwerte. Der Durchschnitt aus beiden Bewertungen ist als Schätzwert anzunehmen.

Bei anderen Liegenschaften sowie wenn von einer der im Absätze 1 und 2 bezeichneten Methoden abgegangen werden soll, haben die Schätzleute die Gründe für die Wahl der angewendeten Bewertungsart anzugeben.

§ 17.

Bei direkter Feststellung des Verkaufswertes ist auf die in der Gegend gangbaren Verkaufspreise für Liegenschaften gleicher Beschaffenheit, vorkommenden Falles auch auf die üblichen Pachtzinse, bei Wäldern auf den Holzbestand Rücksicht zu nehmen. Der Gerichtskommissär soll sich nicht mit allgemeinen Angaben der Schätzleute hierüber begnügen, sondern darauf hinwirken, daß konkrete Fälle angeführt werden, nötigenfalls sich durch Erkundigungen bei Vertrauensmännern die Grundlage für die Beurteilung verschaffen, ob die Annahme der Schätzleute den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Stets sind dabei die Gebäude und die Grundstücke abgesondert und die ‘ letzteren wieder nach Kulturgattungen, nötigenfalls Bonitätsklassen und Flächenmaßeinheiten zu Bewerten.

§ 18.

Bei der Schätzung von land- und forstwirtschaftlichen Besitzungen durch Kapitalisierung des jährlichen Reinertrages ist der Bruttoertrag, den die einzelnen zu dem Schätzungsobjekte gehörigen Wirtschaftsteile liefern, festzustellen; davon sind die sämtlichen mit der Bewirtschaftung verbundenen Auslagen, ferner die auf den Grundstücken lastenden Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben (mit Einschluß der Patronatslasten, Kirchen-, Schul- oder andere Giebigkeiten u. ä.) in Abzug zu bringen. Die mit dem Gute verbundenen Realrechte (z. B. Fischereirechte, verbücherte Bannrechte, Anteile an Alpenweiden oder anderen gemeinschaftlichen Gütern, radizierte Gewerberechte), sind nach ihrem Ertrage dem Gutsertrage zuzuschlagen. Die Gebäude sind, sofern sie zur Bewirtschaftung nötig und wenigstens in mittlerem Bauzustande sind, nicht besonders in Anschlag zu bringen; die einem mittleren Bauzustande entsprechenden jährlichen Erhaltungskosten bilden eine Abzugspost von dem Bruttoerträge; darüber hinausreichende Herstellungskosten, welche durch quantitative oder qualitative Mängel der Gebäude bedingt werden, sind von dem kapitalisierten Reinerträge in Abschlag zu bringen. Andere der Hauszinssteuer nicht unterliegende Gebäude sind nach ihrem Ertrage zu bewerten. Für Gebäude und Grundstücke, welche sich als reines Voluptuare darstellen, ist der bei eventueller Vermietung oder Verpachtung zu erzielende Ertrag abzüglich der Erhaltungskosten und sonstigen Lasten in Anschlag zu bringen. Wenn eine Vermietung oder Verpachtung untunlich erscheint, ist der Verkaufswert zu ermitteln und dem kapitalisierten Reinerträge zuzuschlagen.

Bei Wäldern ist der Wert nach den allgemeinen Grundsätzen der Waldwertrechnung zu ermitteln ; der Reinertrag ist stets abgesondert zu kapitalisieren.

§ 19.

Nach welchem Zinsfüße der für land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften oder für Gebäude ohne land- oder forstwirtschaftlichen oder industriellen Betrieb ermittelte Reinertrag zu kapitalisieren ist, hat jedes Oberlandesgericht für seinen ganzen Sprengel oder für dessen einzelne Teile bis Ende 1897 und sodann alljährlich bis Ende Dezember für das nächstfolgende Jahr festzusetzen und im Amtsblatte der betreffenden Landeszeitung kundzumachen. Die Zinsfußbestimmung hat abgesondert für die Kapitalisierung bei Gebäuden, bei landwirtschaftlichen und bei forstwirtschaftlichen Liegenschaften unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Ertragsfähigkeit jeder dieser drei Gruppen zu erfolgen. Vor der Bestimmung des Zinsfußes ist das Gutachten der größeren Hypothekarkreditinstitute und im Wege der politischen Landesbehörde auch jenes der etwa in dem betreffenden Gebiete bestehenden land- und forstwirtschaftlichen bezw. technischen Vereine oder Körperschaften einzuholen. Wo kumulative Waisenkassen bestehen, ist auch auf deren Zinsfuß Bedacht zu nehmen.

Eine Abweichung von dem festgesetzten Zinsfüße ist nur zulässig, wenn ihn die Schätzleute übereinstimmend unter Darlegung der Gründe als für den konkreten Fall zweifellos unrichtig erklären.

Für Bergwerke hat die Kapitalisierung nach einem 10%igen Zinsfüße zu erfolgen.

Der bei Liegenschaften mit industriellen Anlagen — einschließlich von Urproduktionen (z. B. Steinbrüche, Ziegeleien, Erdölgewinnung) •— anzuwendende Zinsfuß ist von den Schätzleuten von Fall zu Fall festzustellen.

§ 20.

Der Grund- und Bauwert bei Gebäuden, welche der Hauszinssteuer unterliegen (§ 16, Absatz 3), setzt sich zusammen aus dem nach § 17 ermittelten Verkaufspreise der Grundfläche, auf welcher das Gebäude errichtet ist, samt unverbautem Zubehör und aus dem Werte der Baulichkeiten.

In den Zinsertrag ist auch der für derzeit unvermietete Räumlichkeiten zu erzielende Zins einzubeziehen. Von dem Bruttozinse sind die Jahresleistungen an Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben, die Brandschadenversicherungsprämie und der nach dem Bauzustande zu bestimmende Durchschnittsbetrag an jährlichen Erhaltungskosten in Abzug zu bringen.

Die durch schlechten Bauzustand bedingten, die jährlichen Erhaltungskosten übersteigenden Herstellungskosten bilden eine Abzugspost von dem endgültig ermittelten Durchschnittswerte.

Für Gebäude, welche die Befreiung von der Hauszinssteuer genießen, ist bei der Ertragsbestimmung auf die noch erübrigende Dauer der Steuerfreiheit entsprechend Rücksicht zu nehmen.

§21.

Bei der Schätzung von Liegenschaften ist anzugeben, welchen Wert die Liegenschaft bei Aufrechthaltung der sie belastenden Dienstbarkeiten, Ausgedinge und anderen Reallasten sowie welchen Wert sie ohne diese Belastung hat; außerdem sind die auf der Liegenschaft lastenden Dienstbarkeiten, Ausgedinge und anderen Reallasten für sich zu schätzen und die ihnen entsprechenden Kapitalsbeträge im Schätzungsprotokolle anzugeben (§ 144, Absatz 2 der Exekutionsordnung).

Auf der Liegenschaft eingetragene Miet- und Pachtwerte sind bei der Bewertung der Liegenschaft selbst nicht in Betracht zu ziehen; dagegen ist der Wert des eingetragenen Bestandrechtes behufs Ermittlung der dem Bestandnehmer wegen der vorzeitigen Aufhebung des Bestandrechtes gebührenden Entschädigung zu schätzen.

Eingetragene Wieder kaufsrechte sind bei der Schätzung nicht in Betracht zu ziehen (§§ 133, 150, Absatz 2 der Exekutionsordnung).

Wenn auf einer Liegenschaft Lasten haften, welche auf den Erstehe r von rechts wegen übergehen (z. B. Patronatslasten, Lasten aus der Mitgliedschaft in einer Wassergenossenschaft, § 23 des Gesetzes vom 30. Mai 1869, RGB. Nr. 93, Meliorationsdarlehen, § 5, Absatz 2 des Gesetzes vom 6. Juli 1896, RGB. Nr. 144, Notwegedienst-barkeiten, § 20 des Gesetzes vom 7. Juli 1896, RGB. Nr. 140), so ist nur der Wert anzugeben, welchen die Liegenschaft bei Aufrechthaltung der Last hat. Eine abgesonderte Schätzung des aus der Last entspringenden Rechtes entfällt.

Zum Zwecke der Ermittlung des Wertes der Liegenschaft bei Aufrechthaltung der vorbezeichneten Lasten ist die daraus sich ergebende Ertragsminderung, wenn die Leistung oder Duldung eine immerwährende ist, von dem Jahresertrage in Abzug zu bringen, wenn sie aber auf eine bestimmte Anzahl Jahre oder auf die Lebensdauer der berechtigten Person beschränkt ist, im ersteren Falle nach der Anzahl der noch erübrigenden Jahre (in keinem Falle jedoch nach einer mehr als zwanzigjährigen Dauer), im zweiten Falle nach einer zehnjährigen Dauer zu kapitalisieren und das Kapital von dem ohne Bedacht auf die Belastung ermittelten Liegenschaftswerte in Abzug zu bringen. Bei Schätzungen nach dem Yerkaufswerte ist von diesem der Wert einer immerwährenden Last mit dem Zwanzigfachen der jährlichen Ertragsminderung abzuziehen.

Die Bewertung der aus den Lasten entspringenden Rechte hat nach dem Interesse des Berechtigten an der Aufrechthaltung der Last, kapitalisiert bei zeitlich beschränkten Lasten oder solchen auf Lebensdauer nach Vorschrift des Absatzes 1, bei immerwährenden Lasten nach dem vom Oberlandesgerichte für die betreffende Art von Liegenschaften kundgemachten Zinsfüße, zu erfolgen.

§ 22.

Der Beschreibung des Zugehörs (§ 140 der Exekutionsordnung bezw. § 121 des allgemeinen Berggesetzes) hat eine Feststellung der

für die Fortsetzung des ordentlichen Wirtschaftsbetriebes erforderlichen Vorräte, Viehstücke, Werkzeuge und Gerätschaften (§ 296 a. b. G. B.) voranzugehen. Ein Abgang an diesem Erfordernisse ist im Protokolle zu beurkunden. Bei großen land- und forstwirtschaftlichen Gütern kann eine gesonderte Beschreibung und Schätzung der vorhandenen Stücke unterbleiben, wenn der Anschaffungspreis der abgängigen oder wegen ihres schlechten Zustandes nachzuschaffenden von dem Ertragswerte in Abzug gebracht wird.

Sind mehrere Liegenschaften gleichzeitig zu schätzen, so ist für jede abgesondert zu bewertende Liegenschaft (§ 14) das zu derselben gehörige Zubehör besonders anzugeben.

IV. Verfahren.

§ 23.

Schätzungen von Liegenschaften sind durch Vollstreckungsorgane (§ 24 der Exekutionsordnung), mit Ausschluß der Diener, vorzunehmen.

Ob eine Schätzungsvornahme wegen der Wichtigkeit und Schwierigkeit des Falles einem Notar zu übertragen ist (§ 24, Absatz 2 der Exekutionsordnung) hat das Gericht zu bestimmen.

Ausnahmsweise kann, wenn dem Gerichte zur Vornahme einer Schätzung weder ein taugliches Vollstreckungsorgan noch ein Notar zu Gebote steht, vom Gerichtsvorsteher auch ein richterlicher Beamter abgeordnet werden (§ 306 der Geschäftsordnung für die Gerichte erster und zweiter Instanz).

§ 24.

Zeit und Ort der Schätzung sind dem Verpflichteten und dem betreibenden Gläubiger unter Bezeichnung der ernannten Schätzleute durch das Vollstreckungsorgan bekanntzugeben (§ 386, Zahl 6 der Geschäftsordnung für die Gerichte erster und zweiter Instanz).

Personen, für welche auf der Liegenschaft Dienstbarkeiten, Ausgedinge oder andere Reallasten haften, können als an der Exekutionshandlung beteiligt, bei der Schätzung zugegen sein (§ 32 der Exekutionsordnung).

Die Beteiligten können durch den Gerichtskommissär den Schätzleuten alle Erinnerungen machen lassen oder mit seiner Zustimmung selbst machen, welche sie zur Feststellung des Schätzungswertes oder der denselben beeinflussenden Momente für wesentlich erachten. Erinnerungen, welche dem Gerichtskommissär unangemessen scheinen, hat er zurückzuweisen.

§ 25.

Der zur Vornahme einer Schätzung abgeordnete Gerichtskommissär hat sich aus der Mappe über die Lage der zu schätzenden Parzellen, aus dem Grundbuche und dem Kataster über deren Kulturgattung genau zu unterrichten, etwaige Abweichungen des Katasters von dem Grundbuche zu erheben und, wenn es zur Identifizierung der Parzellen an Ort und Stelle nötig erscheint, eine Planskizze mittels Durchzeichnen unter Schonung der Mappe abzunehmen.

§ 26.

Die Schätzung ist mit möglichster Ausnützung der Zeit durchzuführen. Wenn wegen des Umfanges der zu besichtigenden Liegenschäften die Amtshandlung an einem Tage nicht beendet werden kann, ist sie ohne Unterbrechung an den darauffolgenden Tagen fortzusetzen. Nur wenn bei der Schätzung von großen land- und forstwirtschaftlichen Gütern oder Liegenschaften mit industriellen Anlagen oder montanistischen Betrieben wegen der vorzunehmenden umfangreichen Berechnung die sofortige Bewertung unmöglich ist, hat der Gerichtskommissär hiefür eine kurze Frist oder eine besondere Tagsatzung im Gerichtslokale zu bestimmen.

§ 27.

Die Schätzung hat in der Regel damit zu beginnen, daß die zu schätzenden Liegenschaften in Augenschein genommen werden. Der Augenschein darf nur unterbleiben, wenn jeder Zweifel darüber ausgeschlossen ist, daß die Schätzleute die zu schätzende Liegenschaft genau kennen und daß der Wert sich auch ohne Augenschein verläßlich bestimmen läßt. Bei Gebäuden und Wäldern darf der Augenschein nie unter-beiben. Machen in Fällen, in welchen von der Augenscheinaufnahme nicht Umgang genommen werden kann, die Witterungsverhältnisse den Augenschein unmöglich, so ist die Schätzung zu verschieben, jedoch nicht für länger, als bis das Hindernis weggefallen ist.

Wenn bei dem Augenschein hinsichtlich einer in einem öffentlichen Buche eingetragenen Liegenschaft eine Nichtübereinstimmung des bücherlichen Standes mit dem Besitzstände oder hinsichtlich einer in einem öffentlichen Buche nicht eingetragenen Liegenschaft ein Streit über den Besitzstand sich ergibt, ist das Streitobjekt durch Vernehmung der anwesenden Beteiligten und dritter Auskunftspersonen festzustellen und wenn sich der Streit nicht beheben läßt, abgesondert zu bewerten.

Den Schätzleuten sind die aus den Akten erhobenen Bewertungsdaten (Katastralflächenmaß, Bonitätsklasse, Katastralreinertrag und jährliche Steuerschuldigkeit jeder zu schätzenden Parzelle; falls bekannt ist, daß die Liegenschaft vor nicht allzu langer Zeit im Exekutionszuge oder zum Zwecke einer Hypothekarbelastung gerichtlich geschätzt wurde, der hiebei ermittelte Schätzwert) bekanntzugeben. Wenn auf einer Liegenschaft öffentliche Abgaben lasten, welche nicht als Zuschläge zu den landesfürstlichen Steuern eingehoben werden, z. B. Beiträge zu Wassergenossenschaften, Patronatsleistungen u. dgl., so sind auch diese zu erheben und bekanntzugeben.

§ 28.

Das Schätzungsprotokoll hat die einzelnen Parzellen, deren Flächenmaß und eine Beschreibung der zu schätzenden Liegenschaften nach den auf den Wert Einfluß nehmenden Momenten zu enthalten.

Solche Momente sind:

1. Bei Gebäuden die Angabe der verbauten Grundfläche, die Art des Gebäudes, Höhe nach Stockwerken, Zahl der Fensteröffnungen, Bau- und Bedachungsmaterial, Einteilung in Wohn-, Geschäfts-, Stall-, Kellerräume, Größe derselben, das Vorhandensein gewölbter Räume, der Bauzustand, die auf Feuersgefahr Einfluß nehmenden Momente, endlich die örtliche Lage (in größeren Ortschaften insbesondere auch in bezug auf Verkehrszentren, Kommunikationsmittel u. dgl.).

2.    Bei land- und forstwirtschaftlichen Gütern die Lage der Behausung, von welcher aus die Bewirtschaftung stattfindet (einzelnstehend oder in einer geschlossenen Ortschaft, Kommunikationsverhältnisse, mehr oder minder günstige Absatzverhältnisse), die Lage der Grundstücke im Verhältnisse zur Behausung und die daraus sich ergebende mehr oder minder leichte Bewirtschaftung, die Bodenverhältnisse der Grundstücke, vorhandene Kulturgattung und, falls diese richtigen Wirtschaftsgrundsätzen nicht entspricht, die Angabe, für welche andere Kultur sich die Liegenschaft offenbar besser eignen würde, Qualität der Bewirtschaftung, allfällige Meliorationsanlagen; bei Wäldern insbesondere der Standort und die Bestandverhältnisse, der Zustand der Aufforstung, die Bringbarkeit der Forstprodukte und deren Verwertung, die auf dem Waldbesitze lastenden Dienstbarkeiten, endlich vorhandene, den Waldbetrieb beschränkende behördliche Verfügungen; bei häufig wiederkehrenden Elementarereignissen deren mehr oder minder schädlicher Einfluß.

3.    Bei Grundstücken mit industriellen Anlagen oder montanistischen Betrieben in analoger Weise die vorhandenen Einrichtungen und die für den Betrieb maßgebenden allgemeinen und speziellen Bedingungen (insbesondere auch die Wasserkraft). Bei Bergbauen ist auch auf die geologischen Verhältnisse, Handelslage, Investitionen und auf die Menge des aufgeschlossenen Mineralquantums Bedacht zu nehmen.

In welchem Umfange auf die bezeichneten Punkte im einzelnen Falle einzugehen ist, hat der Gerichtskommissär nach der Größe und dem Werte des Schätzungsobjektes zu beurteilen. Es ist strenge darauf zu sehen, daß das Schätzungsoperat nicht einen Umfang gewinnt, vermöge dessen der Zeit- und Kostenaufwand für die Schätzung außer Verhältnis zu dem Ergebnisse steht.

§ 29.

Das Schätzungsgutachten hat in möglichst leicht verständlicher Weise die angewendete Bewertungs- und Berechnungsmethode und die durch diese bedingten Grundlagen für den ermittelten Wert anzugeben. Nötigenfalls sind die erforderlichen Anleitungen hiezu den Schätzleuten vom Gerichtskommissär zu erteilen.

Trägt der Gerichtskommissär Bedenken gegen das abgegebene Schätzungsgutachten, die durch Erinnerungen an die Schätzleute nicht zu beseitigen sind, so hat er seine Äußerung im Protokolle beizufügen.

§ 30.

Auf Grund des vorgelegten Schätzungsoperates hat das Gericht unter Anwendung der Grundsätze des § 272 der Zivilprozeßordnung den Schätzungswert zu bestimmen, der dem Exekutionsverfahren zu Grunde zu legen ist. Dabei ist insbesondere auch Beschluß zu fassen, ob eine bei Kapitalisierung des Reinertrages vorgenommene Abweichung von dem festgesetzten Zinsfüße (§ 19, Absatz 2) für gerechtfertigt erkannt wird. Die nach § 21 ermittelten, auf den Ersteher nicht von Rechtswegen übergehenden Lasten sind bei Feststellung des Schätzwertes nur dann in Abzug zu bringen, wenji sie der Ersteher gemäß §§ 146, Z. 3 und 150

der Exekutionsordnung ohne Anrechnung auf das Meistbot übernehmen muß.

Vor der Beschlußfassung hat das Gericht in kürzester und einfachster Form die ihm nötig scheinenden Erhebungen gemäß § 55 der Exekutionsordnung zu pflegen:

a)    wenn zwei oder mehrere Schätzleute beigezogen w'urden und zwischen ihnen eine Einigung über den Schätzwert nicht herbeigeführt werden konnte;

b)    wenn Bedenken des Gerichtskommissärs gegen das Schätzungsgutachten vorliegen;

c)

wenn das Gericht die Beschreibung mangelhaft, das Gutachten ungenügend begründet findet oder sonst Bedenken gegen den ermittelten Schätzwert trägt.

Wenn das Gutachten nur von einem Schätzmanne erstattet wurde, kann ein zweiter, wenn es von zwei Schätzleuten erstattet wurde, ein dritter einvernommen werden; demselben kann aufgetragen wrerden, vorher die Liegenschaft ohne gerichtliche Intervention zu besichtigen.

§ 31.

Der von dem Gerichte bestimmte Betrag des Schätzungswertes ist dem betreibenden Gläubiger, dem nach § 145, Absatz 1 der Exekutionsordnung, die Vorlage eines Entwurfes der Versteigerungsbedingungen aufgetragen wird bezw. den Beteiligten, welche nach § 162 der Exekutionsordnung zur Feststellung der Versteigerungsbedingungen geladen werden, in dem Aufträge oder in der Ladung bekanntzugeben. Dm dies zu ermöglichen, sind die allenfalls nach § 29 noch zu pflegenden Erhebungen mit größter Beschleunigung durchzuführen.

Auf Grund der gegen den Betrag des Schätzungswertes etwa erhobenen Einwendungen bezw. auf Grund der in dem Entwürfe der Versteigerungsbedingungen gestellten Anträge ist über den Betrag des Schätzungswertes endgültig Beschluß zu fassen und dieser mit der Verständigung über die Versteigerungsbedingungen (mit dem Versteigerungsedikte, § 171, Absatz 5 der Exekutionsordnung) den Beteiligten bekanntzugeben.

§ 32.

Die Vorschriften der §§ 354 und 355 der Zivilprozeßordnung über . die Folgen des Nichterscheinens und der Weigerung von Sachverständigen und über deren Ablehnung sind auch im Exekutionsverfahren sinngemäß anzuwenden.

V. Schätzungen außerhalb des Exekutionsverfahrens.

§ 33.

Die vorstehenden Bestimmungen sind, soweit nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, sinngemäß auch anzuwenden, wenn Schätzungen von Liegenschaften vom Gerichte im Konkursverfahren vorgenommen werden. Auf sonstige gerichtliche Schätzungen dagegen finden die für dieselben bestehenden Vorschriften Anwendung.

§ 34.

Die §§ 1—8 dieser Verordnung treten mit 1. August 1897, die übrigen Paragraphe mit 1. Jänner 1898 in Wirksamkeit.

Gl eispach m. p.

Badeni m. p.

Ledebur m. p.

¹

Bauwert inkl. des Grundwertes.

Verordnung der Minister der Justiz, des Innern und des Ackerbaues vom 25. April 1900,

betreffend eine Abänderung der Verordnung derselben Minister vom 25. Juli 1897, RGB. Nr. 175, über die Schätzung von Liegenschaften (Realschätzungsordnung).

An die Stelle des letzten Absatzes des § 20 der Realschätzungsordnung (Verordnung der Minister der Justiz, des Innern und des Ackerbaues vom 25. Juli 1897, RGB. Nr. 175) haben mit Wirksamkeit vom Tage der Kundmachung dieser Verordnung die nachfolgenden Vorschriften zu treten:

Bei Gebäuden, welche die zeitliche Befreiung von der Hauszinssteuer genießen, ist zu dem nach den vorhergehenden Absätzen sich ergebenden Durchschnittswerte (§ 16, Absatz 3) der auf den Schätzungstermin berechnete Wert der Steuerersparnis hinzuzuschlagen.

Als Steuerersparnis stellt sich der Betrag dar, um welchen das zeitlich steuerfreie Objekt an Steuern und Zuschlägen weniger zu entrichten hat, als wenn es der zeitlichen Steuerfreiheit nicht teilhaftig wäre.

Bei der Ermittlung des reinen Zinsertrages sind die Jahresleistungen an Steuern in derselben Höhe in Abzug zu bringen, wie wenn das Gebäude eine Steuerbefreiung nicht genießen würde.

der Formel W —

in welcher bedeuten :

Der Wert der zeitlichen Steuerersparnis ist gleich dem auf den Schätzungstermin berechneten kapitalisierten Betrag einer dekursiven zeitlich begrenzten Rente in der Höhe der jährlichen Steuerersparnis und von der Dauer der noch steuerfreien Jahre. Nach dem Ermessen der Sachverständigen können der Berechnung mit Rücksicht auf die in kürzeren Fristen vorgeschriebenen Steuereinzahlungstermine auch Se-mestralrenten zu Grunde gelegt werden, in welchem Falle die halbjährige Steuerersparnis und die Zahl der noch steuerfreien Halbjahre die Berechnungsbasis bilden. Der Barwert der Rente ist zu berechnen nach E zn —1 zn (z -— 1)

W den zu ermittelnden Kapitalsbetrag des Zeitwertes der Rente;

E die Steuerersparnis für eine Rentenperiode ;

z den Kapitalisierungszinsfuß für eine Rentenperiode (das ist bei 4% Kapitalisierungszinsen P04 für ganzjährige, L02 für halbjährige Rentenperioden u. s. w.);

n die Anzahl der noch steuerfreien Rentenperioden.

2n — 1

Der Wert des Koeffizienten    kann aus der angeschlossenen

Tabelle entnommen werden und sodann die Berechnung nach den der Tabelle beigegebenen Musterbeispielen erfolgen.

Bei Feststellung der Steuerersparnis ist auf die Verschiedenheit Rücksicht zu nehmen, die aus der Behandlung der Steuerzuschläge sich ergibt. So beschränkt sich die Steuerbefreiung auf Grund des allgemein gültigen Gesetzes vom 25. März 1880, RGB. Nr. 39, und der Spezialgesetze vom 8. Jänner 1891, RGB. Nr. 8, vom 23. Juni 1895, RGB. Nr. 88, und vom 10. August 1895, RGB. Nr. 131, auf die Hauszinssteuer samt Staatszuschlägen, während die Steuerbefreiung nach der Allerhöchsten Entschließung vom 14. Mai 1859 und vom 27. Februar 1861 sowie nach den Gesetzen vom 9. Februar 1892, RGB. Nr. 37, dann bei den Spezialgesetzen vom 11. Februar 1893, RGB. Nr. 23, vom 5. April 1893, RGB. Nr. 54 und 55, vom 14. Juni 1894, RGB. Nr. 117, vom 8. August 1895, RGB. Nr. 127 und 128, vom 13. April 1896, RGB. Nr. 61, vom 8. Februar 1897, RGB. Nr. 52 und 53, endlich nach der kaiserlichen Verordnung vom 21. August 1899, RGB. Nr. 167, in Verbindung mit den betreffenden Landesgesetzen auch die gänzliche oder teilweise Befreiung von den Landes- und Gemeindeumlagen umfaßt. Dabei ist ferner zu berücksichtigen die bei Gewährung der erweiterten Steuerfreiheit manchmal eintretende Belastung der in einigen Ländern sonst umlagsfreien 5%igen Steuer mit Zuschlägen.

Spens m. p.

Giovanelli m. p.

Ko erb er m. p.

Beispiel 1. Beträgt die jährliche Steuerersparnis 10.840 K, besteht die Steuerfreiheit noch 13 Jahre und wird mit 4% bei Voraussetzung ganzjähriger Steuerzahlung gerechnet, so ist der Barwert der Steuerfreiheit

K 10.840 X 9-98565 = 108.244 K.

Beispiel 2. Beträgt die jährliche Steuerersparnis 5700 K, besteht die Steuerfreiheit noch 9L/₂ Jahre und wird mit 4¹/2°/o bei Voraussetzung halbjähriger Steuerzahlung gerechnet, so ist zu beachten, daß die Steuerersparnis per Halbjahr 2850 K, die Anzahl der steuerfreien Halbjahre 19 und der Prozentsatz für das Halbjahr 2¹/₄°/₀ beträgt; demnach ist der Barwert der Steuerfreiheit

K 2850 X 15-32290 = 43.670 K.

sssgsgsssgssggKggggssssssissBS

•OtXXIOC'^WtSH

noch

steuerfreien

Termine

Anzahl der

ssss!ssess^ssssgsssss^sssKss^ss»a>^e.o.^«n^o

iiHiiiiBï«iHSîii!Hiifiliiiiiii!!i

IIIII|glg|lil!llHll8llllllglIllgllllg

SSëSS^^Sgg2îîgg5SS5ëSStS£S^Sooœ-)ao,frMloHo

g|||g||||lll||||g|||||jg|!|l|l|gllllll

aSSŚSwwwSMMOoSSS^5SS^SwSSH0500000<lC5m^Mt5HO

jilliiililiiiiiliiiiiijiiiigiiiilii

g?ggSSgg5£SSSSS55SSS£SSS2£S»0»G.-»e»0..'.e'.eMO

iiinijiiiHiiiiiiiiiiiitmuniiHii

^wwcowioMMooSSœœ^aoo^ojatoHOOocooocioi^wwMo

illllliillliillllilillllllüilll

W/o W/o 174%

Tabelle der Faktoren

Steuerersparnis multipliziert werden muß,

2°/₀    2 V₄% 2%%

%8

0-96618

1- 89969

2- 80164

3- 67308

4- 91500

5- 32855

6- 11454

6- 87396

7- 60769

8- 31661

9- 00155 9-66333

10-30274

10- 92052

11- 51741

12- 09412

12- 65132

13- 18968

13- 70984

14- 21240

14- 69797

15- 16712

15- 62041

16    05837

16- 48151

16- 89035

17    28536

17- 66702

18- 03577 18-39205

18- 73628

19- 06887 19-39021

19- 70068 20 00066

20- 29049 20-57053 20-84109

%%8

MMMMMMMMMm-'MHI M M‘MMIMll—*|-JI M M M M M

coococoGoaiviviviooooiwoT^^^oswbstoMMOOocoaxiaooT^ostaM

illiiliiiiiliiiilililiiliiilülli

%*

5^^iqffiQœo55SS^KwWwëKMMOOCOCOCO<lV1050iÜi^WlOMO

liiillilililiilliiiiiiliiSüiiiHlii

%'/i*

ZU (Z—1) »

um den Barwert der Steuerfreiheit zu

Z« — 1

et

SSSSSSSSSSKKSKSS£î5SSt:CSS««<.o.s^«Q.e.*.«BHo

liliililiüliiillillililliiiiiiiii

Sachregister.

Seite

648

.    .    138

197

40

613

710

CO H N CO CO »O tJOCICOtUCO t> Ol Tłf

21

ft.

516

97, 101, 105 .    437

.    237

. 280 . 101 . . 280 . 282 280 .    437

hölzerne anfertigen 237 aushrechen .

237

45

, 354

101

280

750

23

540

.    636

.    232

.    274

.    914

43, 95

Seite

238, 240 .    913

46

.    755

784

l:.:i

131

130

47

40

45

248

130

42

37

46

Pfostenschalungen Eiegelwänden . Schiefereindeckungen 253 Schindeleindeckungen 130 Schläuchen .

Staketierungen. Steingewölben . Verlattungen . Verschalungen .

Ziegelein de ckungen „ gewölben Zimmerheizöfen

mannsarbeiten 130

40

40

130

40

45

516

r>

einricht

516

516

437

280

237

280

282

230

437

46

A.

Abbiegmaschine.......

Abbinden von Holzkonstruktionen, u. zw. mit Verband obne Verband Abbrechen :

von Mauerwerk .... 37, 38, 40 „ Eiegelwänden .

„ Zimmermannsarbeiten. .129 — 131 Aberdeens Breitsäemasehinen .    .    .    708

Abfallrohre von Blech .    . 264, 267, 271

Abflußrohren von Blei.....

Abführwagen für Fäkalien .... Abgekürzte Schreibweise des Metermaßes .........

Ab kratzen von Fugen, Weißigung u.

Tapeten.........

Abladegebühr für Frachten Abladen von Erde und Schotter .

Ablaßhahn aus Ton.....

Ablauftöpfe von Gußeisen ....

Ablöschen von Kalk......

Abnützung ausgeführter Bauobjekte 997—1013

Abnützungsbetrag für Pelzungsgehölze Abnützung von Bausteinen ....    856

Aborte .... 354, 504, 516, 517, 825 Abortbestandteile abbrechen

„ liefern......

n versetzen.....

„ gainzen, gußeiserne .

„ von Holz

„    „    „ Steinzeug .

„ kästen von Holz versetzen . „ röhren aus Steinzeug .

„ schalen von Steinzeug „ schlauch von Steinzeug .

„ Schläuche, gußeiserne

„ Schlauchbekleidung .

„    „ stöckel von Holz

„ sitzbrett, aufbrechen .

herstellen .

„    „    versetzen .

„ zweigung......

Abprotzspritze......

Abräumen von Erde und Schutt

Ahreibschaffel......

Abrichthobel und Fügemaschine Abschälen von Holzröhren Abscheiden v. Fundamenten m. Asphalt 315 Abscheren alter Blechdächer Abscherungsfestigkeit .    .    .

Abschlagen von Verputz

Abschneiden von Grundpfählen oder

Piloten.....

Absolute Festigkeit .

Absperr- und Ausputztürl ausbrechen Abstauber für Wände .... Abstempelungsgebühr bei Eisenbahntransport ........

„ Brücken

„ streu . Dacheindeckungen

130, 247, 253, 257 Deckenkonstruktionen 131 Einlattungen . Eisenbestandteilen

Flechtwandklätschung 42 Fußböden .

Gewölbungen .

Heuraufen . liölz. Dachkonstrukt. 131 Hohlziegeldeckgn. Konstruktionsgehölze 129 Lattenzäunen .

Lehmestrich Mauerwerk Öfen .

130

130 130 247 46

Abtrittappärate abbrechen .

liefern .

versetzen .    97, 101, 105

ungen .

einsätze, gußeiserne . gainze, gußeiserne „ von Steinzeug Holz

röhren von Steinzeug

„ schalen von Steinzeug hläuche

gußeiserne, hölzerne, anfertigen 237 ausbrechen

97

354

„ Verkleidung chlauchstöckl von Holz . sitzbrett, aufbrechen .. hersteilen . versetzen .

45

101

238

■Mn

Abweiser (Rad-) von Stein liefern 115, 117 versetzen. 9»

448

524

193, 838

837

. 833, 876 .795-800

458

536

713

585

„ Springhämmer . Amortisation von Bauobjekten Amortisationskoeffizienten . Amperemeter ..... Anarbeiten von Hölzern Anbindstricke .... Aneroidbarometer

499

758

342

358

605

.    .    715

71

22

89

23

15

„ Fassaden .... 51, 396 Glas

. 271, 396 . 247, 314

. 228

.    399

895

986

524

518

710

.    530

.    671

nen .

11

16

631

138

.    . 82, 302

.    302

503

314

261

42, 314 .    315

260

.    316

.    .    316

übe

Seite

Abtrittschläuche, von Eisen versetzen 105 „    „    „ Steinzeug .    .    280

schlauchaufstandplatte liefern .    121

„ versetzen

237 , 354

sitzdeckel

„ Spiegel, Abtrittkasten versetzen 101

Abwäglatten....... 720, 757

Abwaschschaff

n    nun

Abzeichen (Embleme) Achsengestellbeschläge . Adjustierung a. Bauplänen . Adler ....    .

Ätzen von Glas ... Ahlen, Maschinen-Reib-.

Aichung .    ......

Akkumulatorenbatterie . Akroterien......

„ von Zinkblech . Alarmsignalapparate .

Allgemeine Angaben über:

Dachungen ....

Gewölbe und Widerlagsstärken .    834

Holzkonstruktionen

Mauerstärken .

Allgemeiner Zolltarif.

Alpakkableche. 7 .

Altarglocken .

Ambosse.....

„ landw., Größenverhältnisse 880 Anreißer für Dreher .

Ansatz-oder Eußschuhe, eis., f.Dächer 440 Anschlagwinkel, eiserne.

Anschüttungen hersteilen Ansichtsflächen in Bruchstein .

Anstoßung von Erdmassen . Anstreicherarbeiten .

Seite

Anstreicherarbeiten, Berechnungen .    892

„    taglohn

Anstrich, flammsicherer .... von Abfallrohren.

397

„    „ Hängrinnen .    .    . 272, 397

„    „    Holz,Mauern u. Steinen    396

„    „    Metall ....

„ masse für Asphalt „    für    schadhafte Dachpappen    396

„    mit    Teer ....

,,    „    Wasserglas

Ansuchen, baubehördliche .

Antrag, Yersicherungs- .

Apparat, Alarmsignal- .

„    Fernsprech-

„    Futterdämpf- .

„    Morse, Reliefsehreib-

Ärztliche Senkbatterien Asbestfußböden

„ schiefer .    .    .....

Asphaltabdeckungen bei Baikonen etc. 316 „ arbeiten

betonpflasterung . dachdeckung .

eichenboden eimer

Pflaster, aufreißen

hersteilen .

rzug „ wandaufzug „ wandleisten Assekuranzanstalten .

„ Schätzungen „ wesen „ zweige

Assekuratorischer Wert

316

997

Seite

„    „    Randsteinen.

„    „    Stiegenstufen

Aufheben von Stiegenstufen Aufladegebühr für Frachten .    . 781. 791

Aufladen von Erde und Schotter. Aufnahme einer Gebäudeinventari

44

44

22

Seite .    704

sation........

Aufnahmschirm mit Stock . Aufreißen bestehender Straßenkörper „ von Pflasterungen Aufsatzband,

894

759

24

40

357

411

„ kamin von Ton ....

„ sparherde......

Aufsätze für Kamine, von Blech .

„    „    „ von Steinzeug .    281

„ aus Zinkguß .... Aufsaugstange für Blitzableiter Aufschriften und Aufschriftstafeln

Aufsetzbänder.......

Aufsichtskosten bei Regiearbeiten

Aufspritzwagen. .....

Aufstellen von Gerüsten

„    Öfen .    .    . 105, 285, 411

Aufwaschen der Fußböden .    .    . 108, 287

Aufziehen von Radreifen ....    545

„    „ Tapeten und Bordüren 403

Aufzuggurten für Mühlen .

„ rollen......

„ seile .    .....

Aufzüge, Herstellungen .

„    mechanische

„    Sicherheitsvorkehrungen . 821

Ausarbeitung v. Falzen u. Spundung 231 Ausbohrung von Kieferholzröhren Ausbrechen : von Abortapparaten und Schläuchen, Eisenkonstruktionsteilen, Fenstergittern

„    von Tor-, Tür-u. Fenster

stöcken, Fensterbrettern, Futterbarren und Heuraufen.

„    von kleinen Maueröffnun

gen u. schadhaften Yer kleidungsziegein „    von Quaderstücken

„    von Zimmertürstöcken

Ausdehnungskupplung ....

Ausführungsvorschriften bei Bauan lagen .......

Ausfütterung holz. Dachbodenrinnen Ausfütterung, Zwischendecke mit Korksteinen.......

422

272

11-

390

452

357

16

541

108

(111

725

.    546

694, 821

821

232

46, 47

43, 45

587

830

231

293

Auslesemaschine für Raden.

Auslösen: von Balkon-, Deck-, Gesims-, Ruheplatz- u. Sockelplatten .

„ von Eisen- und Steinsäulen 45 „    „ Fenster-, Tor-

Türstöcken,

den, Stiegenstufen u. Zargenstücken .....

Ausmalen von Zimmern.....

Ausmauerung von Riegelwänden .    .    73

Be-

und Steingewän-

12

44

401

rechnungsnorm......886

Ausnahmetarife bei Eisenbahnen .    .    776

Ausnahms- und Spezialtarife bei W as8erfrachten

Auspichen von Dachrinnen. Ausputzen von Öfen .

„    „ Zahnschnitten

Ausputztürl, herausbrechen.

„    liefern .

„    versetzen

Ausreibbürsten.....

Ausrodung von Wald Ausrückvorrichtungen Ausschalter......

776, 790 .    231

108

85

46

383

98

753

35

587

Ausschußgerüst.    .    .

Ausspannstangen zu J alousien .

Ausspeiseschaff........

Ausspitzen in Bruchsteinmauerwerk . Aussteckstab........

. 499, 523

111

407

540

39

759

Ausstemmen v. Quadersteinmauerwerk „    „ Fußböden .    .    .    .

Automatische Hochmühlen - Einrichtung ......

„    Hydromotoren .

„    Spannregulatoren

„    Türschließer .    .    .    .

Automobile . Azetylenbeleuchtung

B.

Backers Getreideputzmühlen Backsteinpflaster, auf heben. Badewannen, einfache .    .    .    .

„    von Holz .

40

351

678

504

498

362

698

494

704

40

514

514, 539

128

„    „    Marmor .

„    „    Mauerwerk mit Ton

plattenverkleidung 283 „    „    Steinzeugfliesen .    .    283

„    „    Zinkblech

Badezimmereinrichtungen Bänder für Tore u. Türen, hersteilen 356 reparieren 361 .    547

637, 638 .    744

.    514

513, 825

Ausgußmuschel ...    .    .

Ausgüsse für Küchen, von Gußeisen Steinzeug massen .

282

510

282

n    «    n    «

Ausheben von Erd- u. Stein

„    von Mantelbäumen, Röspen,

Säulen, Sturzträmen. .    45

„    von Wassersand ....

Aushebepflug für Kartoffeln Aus- u. Einladegebühr bei Eisenbahn-

und Wasserfrachten .... 781, 791 Auslaßhahn von Messing f. Gaseinrichtung

18

27

707

n    n n » n

„    Butten- und Trag- .

Bänke, Dreh- und Hobel- .

Bagger .......

Baggerung.....

Bahnanlagen.....

„ gesetze, Eisen- . schienen von Stahl

Bala

ncewagen .    .    .    .    .    .

Balanciermaschinen, Woolfsche Baldachin, Untergesiros ......

Baikone aus Eisen.....

Balkonträger u. Modelle, für .

.. aus Gußeisen.....

„ gitter

28

.    768

807

436, 937 .    745

.    569

300

.    377

298, 304

447, 377

konsolen aus Terrakotta .    .    298

Balkonplatten, auslösen liefern versetzen

Seite

42

Seite

119

267

96

Baluster von Zement .

„ Stein

Terrakotta

Ballustrad Banddraht „ eisen

deckstein sockel .

.    .    124

.    .    301

124

124

268

364

436, 457

lehren

mse

» gêsi „ maß „ sägen .    .

„ seile aus Draht Bankbohrmaschinen

936

83

720

633

607

641

.    124

„ fußsteine .

45

.    104

.    397

Barometer

Bartwische...... .

Barytwasserglas ....

Basaltsteine, künstliche Basen, Säulen-, von Stein .

Bassinseiher von Blech .

Batterien, elektrische Bauanlagen, Ausführungsvorschriften 830

„ arbeiten, berechnen.....885

„ aufsehertaglohn .

„ aufzug.......

„ bedingnisse, Formulare .

„ behördliche Formulare .

„ beschläge aus Danubiametall .

„ beschreibungsformulare.

„ bestandteile von Gußeisen .

„ elevatoren.......

„ gesetze....... .

„ gesuchformulare.....

Bauholz, Bearbeitungskosten .    .    .    137

„ Preise.......

Baukosten für Eisenbahnen

Baulibellen.......

Baumaterialien :

Eigengewicht......

Festigkeitskoeffizienten. .    .    .    920

zulässige Belastungen .    .    . 830, 867

Frachtkosten mit Eisenbahntrans-

758

527

14

734

733

803

895

132

.    769

719, 757

853

776

port.......

Frachtkosten mit Pferdetransport 774 „ Wassertransport 784

Baumeisterkasten

Baumkränze

763

275

Baumwägen, Beschlagarbeiten.    .    .    544

„    Wagnerarbeiten .    .    .    541

Baumwolltreibriemen

Baumwollspinn.-u.Web.-Maschinen 656, 665 Bauordnungen .

Bauornamente aus :

Gips....

Gußeisen Terrakotta .

Zement .

303

441

297, 301

302

Zinkblech ....

Zinkguß.....

Baupläneadjustierung.

Baupoliertaglohn ....

Baupumpe ......

Baurequisiten.....

Bausand: durchwerfen .

„ erzeugen .

„    liefern ....

„    sieben

„    verführen .

Bauschreibertaglohn .

Baustein, Gewicht u. Druckfestigkeit    855

„    Biegungsfestigkeit    .    .    .    856

Bausteine, verführen.....

Bausteine aus Glas.....

Bauträger........

Bauträger, eiserne:

Gewicht und Tragfähigkeit .    .    938

Preis.......

versetzen .    ...

Bauvertragsformulare Bauvizepohertaglohn Bauvorschriften ....

Bauwerk, Maschinen .

Bearbeitung des Bodens .

„    reine, von Bruchsteinen 89

„    von Bauhölzern . . .

Bearbeitungsmaschinen für Holz .    .    631

„    „ Metall .

Bedingungen für Feuerversicherung . Bedingnisse für Arbeiten u. Lieferungen zum Neubaue eines Wohnhauses in Wien.....

Bedingnisse, Bau-......

Behauen von Bundholz. Preis .

447

.    977

14

749

717

. .    22, 28

. .    20, 27

4-

28

19

14

19

394

436

436

104

.    898

14

807, 830

29

18

638

985

.    901

898

Belageisen......

Belastung, zufällige :

für Deckenkonstruktionen „ Dächer ....

Belastung, zulässige von:

Baugrund.....

Baumaterialien .    .    .

Dachgehölze .... Deckenkonstruktion.

Drahtseilen ....

Dübelböden ....

Eisensäulen .

411, 814, 872 .    .    716

942

. . 200

840

830

.    .    857

. 839, 841

-•"1

605

214

gewalzten Traversen Hanfseilen ......

Holzdecken.....

Mauern.......

Wellblechdecken. Beleuchtung ......

Azetylen elektrische . Gas .    .    .    .

Kerzen . Ligroin .

Öl

Benzind

Petroleum Spiritus . Tageslicht .

.    .    952

.    .    938

546

201

859

.    386

. 476, 813

494

494

482

478

481

479

475

481

476

ynamos.......

„ motoren    .....

Berechnung bei Asphaltierungen .    .

582

579

891

Seite

Berechnung bei Gaswerkeinrichtungen 483 „    der Dreiecke, Vierecke u.

Polygone ....

„    einfacher Holz verbin dun-

922

gen u. Dachkonstrukt. 837 „    der Frachtkosten :

mit Eisenbahnen ....

„ Pferdefuhrwerk ....

„ Schiffen .....

Berechnung der gemieteten Träger Berechnungsformen, allgemeine : für Bauarheiten.....

776

Biegmaschinen . Biegungsfestigkeit. Bierbrauereimaschinen

*• idet.......

Bilderrahmen, vergolden Bildhauerarbeiten .

Seite

046, 647, 773

914

683

515

.    402

774

784

948

„ taglohn Binderarbeiten

297

15

„ Festigkeiten .    .    .    .

Berechnungsnormen, spezielle: Anstreicherarbeiten ... Dachdeckerarbeiten . Erdarbeiten ... Gewölbmauerwerk .

Gesimse......

Kanäle.......

Zimmermannsarbeiten .

885

913

892

891

885

886

78, 82, 887

889

885

891

889

885

888

889

890

758

Bergdiopter........

Bergmännische Instrumente

Bergsand, erzeugen.....

, Besamung von Böschungen Besandung von Straßen .... Beschlagen von Wagen ....

quisiten

Beschläge für Fenster, Jalousien und Spaletläden „ für Tore und Türen 355, 358 „ aus Danubiametall .    .    .    366

Beschotterung von Straßen ...    23, 26

Besen.......

„ stiele ......

Bessemerkrampen

„ stahl ....

Bestandteile: der Glocken .

von Fenstern

„ fundierung „..... 322, 831

„ fußböden mit Tragnetzblecheinlage „ gewölbe „ industrie „ k anale „ Kunststeine „ mauerwerk „ mischmaschinen „ mischungsverbältnisse „ pflaster, aufheben „ herstellen teindachdeckung

„ Stößel.....

„ walze .... Betonierungsmaschine

von Werkzeugen und Ke-

758

27

32

23

544

545

362—365

752

543, 755

717

436

. 533—537 .    .    344

322

459

.    . 327, 845

317

325

324

.    .    73, 319, 859

737

.    .    319

.    .    42, 305

.    .    .    323

.    .    257, 261

720

720

737

„ taglohn.......

„ messer.......

Bindespagat.......

Birnkopfprofile-Walzeisen .

Blackmannventilator.....

Blasbälge........

„ instrumente für Orchester . Blätterstab........

538

15

716

547

.    941

650

.    649

.    697

337

Blechabfallrohre und Binnen 264, 267, 271 „ arbeiten, diverse

271

mit verzinktem Eisen

blech

Blecharbeiten mit Schwarzblech . 257, 265 „    „    Trägerwellblech

„    „    Weißblech .    .

„    „    Zinkblech .

Blechattika ......

„ aufsätze (Siphons) .

„ biegmaschinen .

„ blattornamente „ dach, altes, abscheren Bleche.......

257, 271

385

264

265

268

272

647

267

.    . 271, 274

436, 458

Eisenblech, verzinktem „    Kupferblech

Schwarzblech Wellblech . Weißblech . Zinkblech .

taschen

257, 272 257, 271

259

257, 265

264

265

258

266

.Blecheinfassung

„ fenster für Dächer. .    265, 267, 270

”    ”, lad

„ firmatafeln „ gesimse „ gitter ....

„ hängrinnen „ kessel für Abfallrohre „ lehren ....

„ messer.....

„ nägel.....

„ preise.....

.. rinnen.....

Keller

en .

383

383, 387

453

268

.    .    274

264, 271 .    .    267

936

715

264

263

264, 267

rinnleisten zu Gesimsen .    .    .    267

.    274

scheiben ...    .    .    .

scheren.......

schlaglinsen zu Spaliertüren

sima..... .

träger, genietete

türen ........

Verschlüsse, Kollbalken

645

.    404

267

436, 947

382

.    387

Blei, gewalzt, für Spengler.

„ für Gläser......

„ bleche, Gewicht

„ röhren .......

„ schmelzkessel .    .    .    .

„ Verglasungen.....

.    264

391

936

613

722

393

Seite

Bleicherei-, Appretur-, Färberei- und

Druckmaschinen......

Blindboden legen.......

„ rahme gehobelte, hersteilen .    .    346

versetzen

671

Brauereimaschinen

Seite

683

348

100

„ spaleten Blitzableiter

„ -Ausprobierapparat. .    .    759

Blitzschlagschäden, Vergütung .    .    986

„ schutzplatten „ Schutzvorrichtung Blorkstufen Blumengitter .

„    töpfe

„    gehänge aus    Zement

„    girlandę aus    Terrakotta

„    Ornamente aus Stuck    .

Bobbinettespitzenvorhänge .

Bobinoir........

Bockdachstühle......

348

390, 759

530

499

228

.    .    447

288

668

.    154

599

„ lager ......

„ pfettendach ....

„    „ sprengwerk .

eindeckung

170

.    172

730

Brennersäge Brennholz

sägen

Brennstempel . Bretteljalousien Bretterabteilungswände „ dacheindeckung

493, 481

493

. .    242, 314

633, 706 . .    455, 756

406

221, 352

244

Berechnungsnorm 891

hobelmaschinen

632

Brettschindeldacheindeckung .

Brikett- oder Leclanché-Elemente 527

„ pech .....

Bronze und Bronzeguß .

Bruchstein, erzeugen .

„    liefern

„    Verführung    .

„    Zurichten    hei    Ansichts-

244

314

.    .    533

25

47, 306

19

Bodentreppen.......

„ türen, eiserne.....

Bögen von Holz für Gewölbe .

»    « Eisen......

Bördel- und Sickenmaschine .

.    267

231

382

.    232

. 112 .    647

flächen ........

Bruchsteingewölbe, abtragen .

„    herstellen .

89

40

55 ’

Bruchsteinmauerwerk, abtragen . .    37

„    durchbrechen    38

Böschungen besämen Böschungswagen .

32

719, 757

„    -Beleuchtung .

„    -Ständer

Bogenlicht, Anlagekosten .

„ pressen .....

„ rohr aus Steinzeug ....    280

„ sägen Bohlendach

645

715

188

831

„ rostgründungen.....

Bohren von Faschinenpflocklöchern .    30

„ Steinlöchern .    .    105, 126

„    herstellen    .    .    52

„    Schmatzen einbrechen    .    .    39

„    zulässige    Be

anspruchung 859 Bruchsteinpflaster, aufbrechen .    . 42, 305

„    herstellen . . . 309

Brücken von Holz, abtragen . . . 131 „ anlagen .

„ bauarbeiten .    .    .    197, 241, 764

streu .

764

745

Bohrer

Bohrkugeln......

„ maschinen für Eisen .

„ Holz .

715

717

„ ratschen . „ röhren tische

.    .    641

.    .    636

714, 773 .    619

.    631

104, 544

„ wage .

Brücknerheizung Brunnenanlagen „ ausflußrohr „ ausgraben und ausmauern 21, 52, 64

„ bestandteile.....

„ bohrer aus Gußstahl .    .    .    716

„ deckplatten von Stein : liefern 119 versetzen 97

432

510

237

236

Bolzen

Brandmauertür, eiserne

„ Schadenermittlung ....

„    „ -Yersicherungsgebühr . 791

„    „ -Yersicherungsgebühr bei

Schiffstransporten Brandschäden, Vergütung .

350

403

337

755

718

538

567

383

989

791

984

747

freistehende . fundierung . grabungen grand von Stein kranz .

mauerwerk, aus Bruchstein 52,53,54 „    „ Ziegel . .

..    in Moos

512, 832

J1

.    117

236

64

52

meistertaglohn . perpentikelstange . pumpanlagen ringformen .... röhren aus Eisen mit Gewinde 620 rohr von Gußeisen ....    510

.    .    232

15

.    545

.    511

744

„ Holz .

Brunnenröhren

Seite

„ rohr einsetzen „    „ Stiefel einsetzen

„    rost von Holz

„ Säugventil einsetzen „ Ständer anstreichen _ versenkmethode .

747

,, Art der Herstellung u. Kosten 510 Brustleiern

714

Buchdruckereimaschinen

Buchenscheiter, Preis Buchstaben: aus Messingguß .

„    „    Stahl

,.    „    Zinkguß

Bühnen einrichtung bei Theatern Bundträme, Hängwerksstuhl

„ Sägegatter.....

Bürsten aus Borsten ...

164, 166

„ Piassava . „ Stahldraht Stangen

633

753

752

753 543

Bussolen

....... 529, 559

für geodätische Arbeiten .    759

„    „ Telegraphie

Butten von Holz Butzenscheiben oder Kathedralglas .    393

Brettern ... Dachpfannen .

Dachpappe

Dranitzen.....

Eternitschiefer Falzziegeln ....

Filz......

filas und Gußeisen .

Gußstein.....

Häuslerscher Zementmasse

Hohlziegeln......

Holzzement .... Kunstschotterbetonstein Kupferblech Basen .

Kohr

Ruberoid .

Schiefer Schindeln .

Schwarzblech Steinpappe Stroh .

Seite .    244

.    249

246

245

. 261

251

246

. 259, 393 . . 261 .    259

248

260

257

259

. 261 .    243

247

.    253

.    . 226, 244

.    . 257, 265

2 1-

243

529

539

C siehe auch K und Z.

verzinktem Schwarzblech . 257, 271 Weißblech .    .

W ellblech Wellenschiefer Ziegeln Zinkblech

:i.l

.    258

258

.    247

Callaud-Elemente......

Carillon (Signalapparat)

C-Eisen.........

Chagrinlederfelle......

Charabramecken aus Zement .

Chambrams .......

Christuskörper ......

Compounddampfmaschine Cornwallkessel ......

Ü1 Ü» 4^ W ^ O Oi Ol 0<lÜiQOOOlMObO *4 I—* M 05 IO Üt O 00 *■!

„ taschen

Dacheindeckung reparieren, von :

Schiefer......

Steinpappe.....

Ziegeln......

265

.    258

255

246

.    250

.    130

Dacheinlattung, abtragen .

für Schindeleindeckung hersteilen .    .    .    226

für Stein- und Ziegeleindeckung

.    227

D.

Dachanstrichmasse, Asphalt Dacharbeiten aus Blech

247, 314

Dacherker........

Dachfenster von: Eisenblech „    „    Gußeisen .

„    „    verzinktem Eisen-

235

252

.    439

Dachbleche.......

Dachbodenrinnen von Holz

„ treppen von Holz . Dachkonstruktionen, abbinden „    abtragen

„    Belastung    .

„    Berechnungs

normen

blech ....    271

„ Weißblech . . . 265 „ Zinkblech    .    267, 272

für Falzziegeleindeckung .    252

Dachfirstspitze.....

Dachgehölze, anarbeiten .

273

.    890

Eigengewicht .    839

hersteilen 138—197 statische Berech

Dachdeckerarbeiten

nung .    .    .    838

.....243

„ Berechnungsnormen .    .    891

Dachdeckplatten aus Beton ....    325

„ eindeckung abtragen, von:

Schiefer......

.    138

„ vorteilhafteste Stärke .    842

Dachgesimse von Holz .

„ kitt......

„ lack.......

„ luke von Blech ....

„ pappe .......

„ pappenstiften.....

„ rinnenkessel von Blech

„ saumhaken.....

Dachsaumrinnen.....

.    232

247

264

.    253

Schindeln.....

Schwarzblech verzinktem Schwarzblech Weißblech ....

Ziegeltaschen ....

Zinkblech.....

Dacheindeckung, flache .    . 264, 265, 271

„ eindeckung, neue, mit :

Asphalt und Asphaltfilz .    . 246, 260

130

257, 265 .    257

264

247

265

„    anstreichen.

Dachschiefererzeugnisse, Preise „    eindecken .

„    Gewicht . . .

Dachsteinformmaschine .

742

169, 172, 175, 177 .    .    156—168

.    .    131

Dachstuhl, liegender .

„ stehender .

Dachstühle, abtragen .

„ Belastung „    Berechnungsnorme    .    890

Eigengewicht ....    839

839

Seite

138—197

Seite

Daclistühle, hersteilen

„ statische Berechnungen .    838

Dachstuhlschrauben Dachungen, allgemeine Angaben über 838 Dachung oder Dachwerk, Inbegriff und

Einteilung bei Feuerversicherungen 987 Dachverschalungen, Korksteine hei .    293

„ verzierungsvasen Dachwasserabtallrohre von : verzinktem Eisenblech .

Weißblech......

Zinkblech......

544

Deckenverputz auf Holzleisten, Flachstroh, Schilfrohrnagelung .    335

„ Gipsmörtel......336

mit Lehm und Strohwinden

.    390

.    271

264

267

oder Lattenschalung u. Strohumflechtung „ abschlagen

u. Dachverkleidung mit Korkstein und Gipsdielen . 261, 293 „ verputz, hersteilen ....    335

Berechnungsnorm .

.    .    335

. 43, 336

.    390

.    272

Dachwasserabfallrohre anstreicben

„ wasserabfallrohr-Schutzständer .    437

Dachwasserrinnen von Blech 264, 267, 271 Holz

.    231

247

n    »

Dachziegel, eindecken

„ erzeugen.....

Daimler-Motoren......

Dämpfapparat für Futter Dampfdurchgangsventile und Hähne 508 hammer

35

698

.    710

646

heizung, Anlage .    .    533, 617, 874

hei zungs-Blechröhren inhalationsapparat kamine, Anlage .... kessellieferung ....

„ typen .....

einmauerung .    .    .65, 816

428

.    617

.    763

113

536

565

„

kochherd

kunstmühlen-Einrichtung .    677

617, 817

leitungsröhren . maschinen .

567

„ mühlen, Maschinen für .    .    .    677

„ pumpen .

„ schiffsehropper

„ schifftarife für Baugegenstände 785 „ Schornsteine „ strahlfeuerspritze „ turbinen „ und Warmwasserleitungen . .    295

„ wannen......

„ wasserheizkörper .    .    .

„ Zylinderisolierung

Danubiametall......

Darren, Malz-......

Datumstempel mit Selbstbefeuchtung. 756 Dauerbrand Ventilations-Regulierfüll-

öfen..... ....

Dauer fertiger Objekte.....

Decken, allgemeine Angaben u. Daten für die Berechnung der Konstruk-

• tionsstärke.....

Decken aus Beton ....

„ gewölbe.....

„ holz......

„ massive, horizontal „ Eigengewicht Deckenkonstruktionen von Holz :

Dübelbäume . mit Korksteinen abtragen . hersteilen .

Tragfähigkeit 200, 210,

214,

Berechnungsnormen „    Trägerwellblech .

Deckengesimse (Stückarbeit) .    . 301,

rosetten.......

650

753

113

.    652

572

738, 739 .    434

.    295

366

686

416

999

Decknägel

Deckplatten von Zement u. Kunststein 279 „ Naturstein. .    .119, 281

auslösen

liefern .

„    versetzen .    .    .    .

Deckrasenlegung......

„ zargen von Stein .    .    .    .

Deichgräbertaglohn.....

Dekorationsfahnen und Flaggen .

Dekupiersäge.......

Demolierungsarbeiten des :

Maurers.......

Zimmermanns

464

119, 279

32

123

14

.    408

636

37

129

Diffusionsapparat .

Dillinger Blechlehre Diopter ....

Dirndlstiele .

Distanztabelle .

Donausand . Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft . 784 „ -Rieselschotter und Sand . 48, 306 Doppelfalz- und Zackenziegelgewölbe 70 „ gewind-Gußstahlbohrer .    .    .    715

.    391

.    653

„ hafte für Glaser .

„ injektor.....

leiter .    ...    .

465

745

707

Tns

629

.    936

759

543

.    782

306

543

„ mantel-Regulier-Füllofen .    .416

„ mühlen

705

200,

68,

„ mit Zahnschnitten oheiben für Gasleitung .

Doppeltüren reparieren :

vom Schlosser.....

vom Tischler......

Doppelwände aus Korkstein

Dorne.....

Dosische Schlösser.

Drainagerohr Drahtgeflechte .

„ zäune .........

Drähte für elektrische Beleuchtung .    501

„ Haustelegraphen „    „ Luftleitungen

Drahtgeflechte für Einzäunungen .

„ klammern „ lehren .

„ preise .

„ riemen.

355

339

361

343

291

32

356

. . 280

405

405

473

936

.    .    262, 463, 472

Drahtschließen zu Telegraphen „ Seilscheiben ....

,, seiltransmissionen .

„ stiften, eiserne .

„ ziegelgewebe.

Draisinen

Seite .    .    527

591

605

464

336

762

245

Dranitzeneindeckung......

Draperien.........

Drehbänke für Drucker, Gürtler und Gelbgießer

für Holzbearbeitung .    .    637

„    „ Metallbearbeitung.    .    638

Drehbank-Bestandteile Dreherherze ....

Drehkrane ....

Drehungsfestigkeit Dreiecksformeln .

404

Seite

von Stuck .

540

353

.    339

Eierstab

Eigengewichte d Baumaterialien .    .    853

,,    d. Deckenkonstruktio-

337

.    .    655

861

639

714

730

918

922

729

Dreifußwinden......

Dreschflegel.......

„ garnituren ....

„ maschinen.....

Drillagen, siehe Trillagen ....    312

Drillmaschinen Druckereimaschinen .

Drucker für Türen, Tore und Een-ster .

Druckfestigkeit

752

.    702

702

708

.    671

355, 362, 366, 371

913

nen........

Eilfrachtbriefe......

„ güter........

Ein brechen von Schmatzen. Einbruchsichere Kassen . Binbruchsversicherung .

Eindeekung von Dächern abtragen aus :

Schiefer.......

Schindeln.......

Schwarzblech......

verzinktem Schwarzblech .

Weißblech.......

Ziegeltaschen......

Zinkblech.......

Eindeckung von Dächern neuherstellen mit:

Asphalt und Asphaltfilz .    . 246, 260

Brettern

784

777, 793

38

446

996

253

130

257, 265 .    257

264

247

265

748

„ pumpen.......

„ Sortenpreis für Bahnen .    .    .    784

„ taster

246

„ turbineu .

D übelbaumschrauben Dübelbäume. . ,.

523

560

466

214

„ Steinzeug 281 Durchbrechen von Mauerwerk. Durchlaufhähne, Ventile und Wech-

752

707

38

sei

505, 508

Durchlochtes Blech .

Durchschlaghammer .

Durchspitzen kleiner Maueröffnungen 39 Durchwerfen von Aushubmateriale .    22

274

.    .    773

Burr-Gehre-Kessel Dusche . Dynamomaschine Dynamos.

Sand

28

567

515

497

573

B.

Kekstücke aus Gips.....

Edison-Lampen......

Edisons Lichtmaschine ....

Egalisierdrehbank......

Egge..........

Eichenholz, absolutes    Gewicht

„    Preis......

„    spezifisches Gewicht    .

„    bordüren    zu Parketten

„    haustüre.....

„    fußböden    (Parkette)    .

_    piloten.....

tOWWWCCMCOG 05 cn 05

W<k|M3itaWÜiO wcooo

50C0MO00t0 05 <lC0<lO05

Dachpappe.....

Dranitzen.....

Eternitschiefer

Falzziegel.....

Eilz........

Glas und Gußeisen .

Guß stein.....

Häuslerscher Zementmasse Hohlziegeln ....

Holzzement .... Kunstschotterbetonstein Kupferblech ....

Rasen......

Rohr.......

Ruberoid.....

Schiefer.......

Schindeln......

Schwarzblech ....

Steinpappe.....

Ziegeltaschen.......

Eindeckung von Feuermauern mit : verzinktem Eisenblech ....

Weißblech........

Zinkblech........

Eindeckung von Gesimsen mit :

verzinktem Eisenblech ....

Weißblech........

Zinkblech........

versetzen 100

245

261

251

246

259

261

.    259

248

260

257

259

261

243

247

253

226, 244 257, 265

246

.    .    243

. 257, 271

264

258

247

265

255

246

250

271

264

267

271

265

267

278

Seite

358

.    342

.    869

342

359

. . 288

355, 359

342

396

130

226

30

232

872

240

595

graphenanlagen Ein- u. Ausschalter

518

499

524

Einspitzhämmer Einstammschlösser.

Einziehen von : Deckengehölze .    .    101

Bastschließen .    .    .103

763

746

436

.    456

.    927

15

768

765

803

536

436, 937 .    717

762

.    776

47

104

258, 264

191

.    470

Seite

SI⁵isBsI5S3ssssgsss-8

^ ^ CO n CO rt d COrHrJiOîrtt ^ th c£

718

832

615

615

47

440

463,

104,

465,

detail

Eisenkleinmaterial

aufstellen oder umsetzen .

versetzen

104

436

465

47

382

102

436

443

437

715

380

446

544

.    .437, 516

.    383

.    451

467

.    413

.    544

654

.    271

467

.    .    384

436

45

102

294

763

913

Einfahrtstore, ordinäre :

Beschläge.......

gestemmte, vom Tischler . Grööenverhältnis ....

Preis...... .    .

Einfassungssteine für Schachte . 123, 325 Einflügelige Türen vom Tischler .    .    340

Beschläge......

Einfriedungen aus Draht n    n Holz.

Einfriedungsgitter aus Eisen . Einführungs-Isolierrollen Eingeschliffene Tonhähne Eingangstore und Türen,

Schlosserarbeit.....

Tischlerarbeit.....

Einlassen eines Brunnenrohrstiefels .    237

„ von Fußboden .... Einlattung von Dächern :

abtragen........

hersteilen........

Einlegen von: Faschinenbauwerk.

„    „ holz. Wasserltgsröhr.

Einmauern von Kesseln.....

Einrammen von Piloten.....

Eammbeton .    .    .317, 831 718 355

Eisbeutel

Eis- und Kühlmaschinen, Kohlensäure 686 Eisengewichte ....

Eisen, Gewichtstabellen .... 740, 932 „    Preis en gros ....

„    „ en detail

„ spezifisches Gewicht.

Eisenarbeiter, Taglohn .

Eisenbahnanlagen.....

n brücken .....

„ frachtsätzef. Baugegenstände 780

„ gesetze .....

„ gloeken.....

„ schienen.....

„ schlagkrampen „    tragbahre ....

„ transportkosten Eisenbaukonstruktionsteile,

ausbrechen .......

versetzen.......

Eisenbestandteile für Kochherde .    .    421

Eisenblech, Gewichtstabelle. .    . 258, 936

„ Preis .

Eisenblech-Dacheindeckung,

abtragen....... 257, 265

hersteilen..... 257, 265, 271

Eisenblech-Kochherde u. -Begulieröfen 421 Eisenbunddachstühle Eisendrahtgewebe .

Eisendraht, Preise en gros .    .

n    r> n

Eisenfenster, ausbrechen .

„    liefern .

„    versetzen .

Eisengeländer, liefern

„    versetzen.

Eisengerippe für Gesimse Eisen gitter, ausbreehen .

„    liefern

..    versetzen.

„    für Luftheizung

Eisen-Gewichtstabellen .

Eisenmonteure, Taglohn .

Eisennägel.....

Eisenöfen, abtragen .

„ liefern.......

Eisenpfähle zu Gründungen

Eisenreehen.........

Eisenröhren, Anwendung bei Gründungen .....

„    Gewicht.....

„    Preis......

Eisensäulen, auslösen....

„    liefern......

Tragfähigk. u. Gewicht 952—903

Eisenschienen.....

Eisen stifte......

Eisentüren, ausbrechen .

„ liefern . *.

„ versetzen .

Eisenwaren ....

Eiserne Ablauftöpfe .

Aborteinsätze Abortschläuche Anschlagwinkel Fensterflügel, -Läden u. -Bah-

men.......

Futtermuscheln .

Glocken .....

Jauchenrinnen . Kanalverschlüsse

Kassen......

Kellerlochgitter

Klammern.....

Monumente

„ Nieten ....

„ Öfen „ Pilotenschuhe „ Beser^oirs „    Bippenrohre für Heizkörper 625

„    Schließen . .

„ Schneerechen.

„ Schrauben „ Stiegen „ Winkel Eiserne Baubestandteile, ausbrechen . versetzen

Eiserne Träger: genietete . . . 436, 938 gewalzte . . . 436, 947 „    „ zu Tramdecken .    .    210

Eiskeller, amerikanische,

Eiterbecken.....

Elastizitätsmodule .

Elektrische Anlagen und Kosten . 497, 518

Elektrische Beleuchtung ....

„    Bogenlampen

„    Glühlampen.....

„    Hänglampen

„    Luster......

„    Maschinen für Galvanoplastik ......

„    Sicherheitsvorschriften .

„    Telegraphie u. Telephon

Uhren......

Seite

494

499

500

502

502

498

818

518

Elektrogla Elektroiden für Bogenlampen . Elektromotoren

553

394

494

Elemente für Haustelegraphie .

Elevatoren.......

Elevator-Mörtelmaschine. ... Ellipse, Formeln f. d. Berechnung

Engel .    .........

Englische Aborte:

„    aufbrechen .....

„    Bohrratschen.....

„    Grubber-Eggen    .    .    . .

„    Gummitreibriemen

„    Lehre für Draht,    Blech    und

Bandeisen.....

„    liefern......

„    Lochmaschinen    ....

498

527

678, 733

733

Erläuterungen übers Metermaß Erleuchtung von Räumen Erzeugen von Baumaterial Bruchsteinen Dachziegeln . Faschinen F aschinenpflöcken Kalk .    .    .

Mauerziegeln Rasenziegeln Sand .... Schotter . Steinmetzstein . Torfziegeln . Wippen .

spezifisches Gewicht

Seite

476

18

25

35

29

30

36

33

32

27

26

26

35

925

451

45

714

707

608

930

516

Eschenholz, Essigfaß Estrich, abtragen . .. herstellen

Eternitschiefer.....

Etrurische Verzierungen. Exzelsior-Schrotmühlen .

Exhaustoren.....

Expansionskultivator. Explosion ssicherheitsgefäßo.

30

928

539

42

33

261

337

710

655

708

752

Münzen .

N utstoßmaschinen

und Schere.

645

645

F.

„    Schraubenschneidmaschinen

„    Shapingmaschinen

„ versetzen......

Englischer Gußstahl......

Enthülsungsmaschine für Klee.

Entree-Türtaster.....

Entwässerungspumpen .

Entwertung fertiger Objekte Entwertungskoeffizient

Erdabräumen......

Erdanschüttungsarbeiten Erdarbeitertaglohn Erdarbeiten .

641

646

640

101

463

704

522

746

999

999

23

22

. 14, 631 . 18, 630 .    885

„    Berechnungsnorm .

Erdaushebung, bei Brunnen „    in Massen .

„    in Fundamenten . .    18

Erde, auf- oder abladen, planieren 22, 23 „ Gewicht u. Verführung .    . 19, 927

„ tragen „ werfen Erdfarben .

21

20

22

22

Fabrikbauten

811.

„    -Arbeiterschutzgesetz .

Fabrik eisenarbeiter, Taglohn .

„ fonster, eiserne „ geieise ....    .    .

„ Schornsteine.....

„ uhren......

Fabrikenversicherung Facettenziegeleindeckung .

Fachnägel.......

Fackeln........

Fahnen, Flaggen.....

Fahrbare Kastenspritze . . Fahrstraßenpflaster Fahrstuhl für Kranke

»    n

Fahrstuhl . Fäkalienabfuhr wagen Fällen von Holz .

Personen und Lasten .

095,

Erdleitungsplatte f. Blitzableiter . Erdreichklassifizierung .    .    .    .

„ Verdichtung .    .    .    .

Erdstößel........

Erd Verführung,- im Durchschnitte „    mit Eisenbahn

51

390

18

831

720

19

MOOOl^MCOHOiMOlOfcS^tsfliOCDOOOiOKOOSbSMOiMO

778

mit Pferdefuhrwerk 19, 774 mit Schiffen .

„    Berechnungsnorm

Erdrückleitungsplatten.....

Erdwachs-Fabrikationsmaschine . Erfordernis für Stampfbetonherstellungen ........

Erhaltungskosten fertiger Objekte Erker und Baikone aus Eisenkonstruktion ........

Erker von Holz, Dach- ...

Eisenkonstruktion .

885

530

676

von

Fallwerke......

Falz ausarbeiten, in Stein ...

„    „    „ Holz ....

„    „    „ Türstücken .

„ bürsten, einrammen u. spunden

„ bürstenschuhe......

„ mascliinen für Spengler .

„ Verkleidungen......

„ ziegeleindeckung ....

„ ziegelerzeugung......

„ ziegelgewölbe......

Färbelung.......

Färbereimaschinen ....

Faschenmittel......

Faschinen erzeugen ....

„ bauwerk einlegen .

„ pflöcke bohren und erzeugen 30 Fassaden platten für Rohbauimitation 284 „ anstreichen .

„ berechnungsnormen .    .    .    887

„ verputz .

, weißigung

35

68

51, 94 .    671

299

29

30

74—89

94

Seite

538

287

.    926

724

467

288, 507

436

717

444

. 626

83

.    404

404

463

715

199

.    754

714

758

648

18

18

.    438

380

380, 440 .    344

.    362

r-i CO CO CO CO CO CO CO CO H CO CO

CO CO H (M COCOCOClClCOdTftCOrtH

Schlosserarbeit .

versetzen

380,

363,

235,

Fenstermansarden

Fensterrollverschlüsse

„ rosetten......

„ scheiben von Glas

Seite

389

123

104

98

363*

Fensterverdachungs tragsteine

aus Gips und aus Zement .    302

aus Terrakotta 297 392

913

920

Gewicht

49

398

652, 749

547

544

Weißblech

Zinkblech

Feuerrayon bei Eisenbahnen . Feuerschäden, Erhebung Feuersicherer Anstrich . Feuersichere Kassen .    .    .    .

399

446

.    329

869

525

529

928

134

393

.    337

304

448, 451

.    .    115

.    .    287

688

510, 761

246

453

468

452

153

273

.    325

Fässer von Holz .    .    .    .

„    „ Steinzeng

„ Kubaturberechnung . Faßklaue.......

„ nieten . „ pipen.

„ reifeisen. „ schaufeln Fassonguß .

„ stücke zu Kippenrohren Fatschen ziehen

Fauteuil

„ kappe .......

Federdraht und Stahl ....

„ zirkel........

Fehlbodenlegung......

Feilen.........

Feilkloben........

„    für Stallräume

hölzerne, vom Tischler -Beschläge . Größenverhältnisse 869

reinigen .

„    „    verglasen

Fensterbalken, vom Tischler .

„    Beschlag teile

„    ganzes Beschläge

Fensterbestandteile, Tischlerarbeit

Eensterblei

Fensterbretter, ausbrechen „    hersteilen

Fensterdrücker

„ flügel und deren Teile, hölzerne eiserne

Fensterknaufkonsole .

Fensterläden, ausbrechen „    beschlagen

„    gehobelte .

„    verstemmte

„ parapett.

„    parapette aus Zement .

„    „    „ Terrakotta

„ piach en......

Fensterrahmen, eiserne, liefern

„    „ versetzen

„    „ reinigen

Fensterreparaturen vom Glaser.

Schlosser

Tischler

Fensterstöcke samt Flügeln :

vom Schlosser „ Tischler. Fensterstockteile herstellen .

Fenstertriebe.......

Fensterverdachungskonsolen 297, 302, 304,

„ mörtel. Feuereimer, anstreichen . Feuerlöschspritzen, eimer

Feuermauerschließen .

„    Palliumplafonds .

Feuerungsanlagen.....

Feuerversicherungsanstalten antrag . bedingungen polizze .

„    Vorschätzung

Feuerwehrsignalapparate. Feuerwehrstation .

Fichtenholz, Gewicht.

„ Preis.    .    .

Figurale Glasarbeiten Figuren, in Stuck.

„ aus Ton .

von Zinkguß

schlichten bei Sand u. Schotter „ steine .

Filterplatten „ pressen „ f. Wasser.

Filzdacheindeckung .

Fingerzeig aus Metall

Firmatafeln ....

Firmenschilder .

First- oder Grat-Hohlziegeleindeckung 250

„ pfettendach.....

„ spitzehahn.....

„ steine von Kunstbeton „ ziegel.......

Seite

Flachdecken .... 67, 328, 844, 867

Flacheisen, Gewicht......

„ Preis.......

Flachgewölbe aus Keilziegeln . Flachsspinnerei- u. Weberei-Masch. 669

Flachstahl.........

Flachswerg.........

Flachzangen.........

Flächeninhaltsformeln.....

Flächenmaße: Wiener und metrische 7, 9 ,,    verschiedener Staaten

Flaggen, Fahnen.......

Flammenanzahl.......

Flammsicherer Anstrich.....

Flanschenrohre f. Dampf-, Luft- und

W asserleitung......

Flanschenrohre aus Gußeisen .

457

69

436

547

717

922

10

408

476

399

Friesstücke in Türen neu einsetzen . Friesverzierungen aus Zement .

„    „ Terrakotta

Friktionskupplung, amerikanische

„ schmiere.    .....

Fronteingerüstung ......

Frostsicherer Gips, Zementkalk, Portlandzement .......

Fruchtgirlanden \.    .    .    .

Frühstückofen........

Fugeisen.........

Fugen, Ausfüllung......

auskratzen......

Seite

348

302

29!)

585

612

109

617

mit Hippen

622

Flaschenzüge Flechtruten .

„ stocke.

„ wandverklätschung, abtragen .

herstellen .

625

725

05    00    05 <J to

OtOHOCOOO^OtOMCO^

oacitaototw^owoco

32

32

42

Fleischkochkessel.......

Fliesen aus Steingut mit Emailglasur

Flügelpumpen........

Flüssigkeitsmaße von Blech und Zinn

Flußbetträumung.....

Flußsand, Preis .... Flußschottermateriale verführen Föhrenholzpreis ....

Fontänenfiguren.....

Formen für Zementrohre

Formmaschine......

Formstücke aus Schamotte .

Formtisch.......

Formulare, baubehördliche .

„    Baubeschreibung .

„    Bauvertrag .

„    Bedingnisse.

„    Gesuch um Baubewillig.

„    Gesuch um Benützungs

bewilligung ein. Neubaues Forstliche Meßinstrumente ....

33

751

283

747

746

29

27,    48

29

.    132

451

742

742

47

741

895

898

904

898

895

897 '

758

„ Dimensionen......

„ Schnitte.......

„ verbrämen......

„ vergießen mit Asphalt

„ verkitten.......

„ verstreichen......

Fugleisten anfertigen......

Fügmaschine ....

Fuhrwerke.....

Fuhrwerkertaglohn Füllmaterial für elektrische Batterien 529 Füllmauerwerk, trockenes .

Füllöfen und Sparherde .... 413, 421 Füllung der elektrischen Elemente .    529

Füllungen in Türen, neu    einsetzen .    343

„    und Kassetten    in Putz

Füllungsgitter........

Fundamentabscheidung mit Asphalt .

„    aushebung.....

„    bruchsteinmauerwerk .

226

636

14, 16

15

52

88

451

315

20

brunnen ......

mauerwerk für Maschinen

„    pfeiler bei Gründungen .

„    ziegelmauerwerk

Fundamentgruben, Bolzen ....

Wasserschöpfen .

Fumiersägen Fuselölgaserzeugung ...    .    .

Fuß in Meter, Maßtabelle .    .    .    .

Beduktionstabelle .

53

832

65

831

62

21

21

632

484

10

Fortläuter, elektrische .

„ pneumatische .    .    .    .

Frachtbriefe........

„ gespann........

Frachtkosten, im allgemeinen

mit Dampfschiffen .

„ Eisenbahnen . Pferdefuhrwerk

524

531

784

15

774

784

776

Fußabstreifgitter......

Fußböden anstreichen ....

ausgleichen mit Beton .    .    324

gedielte, abtragen .    .    .    130

herstellen

354, 384

396

Fußböd

218, 348

108

Fräsenschneidapparat. Fräsmaschinen . Französische Drahtlehre

774

647

636, 647

936

. 612 .    713

.    717

„    Lederriemen .

„    Schraubstock .

„    Windschaufeln

Franzosenschlüssel Freistehende Bohrmaschinen

Eichenholz 348 Kunstbeton 324 Marmor-

714

.    643

zement .

Friesfüllungen Friesstücke in Naturfarbe oder Färbung .......

279

302

324

en reinigen reparieren gepflasterte, aufheben 40 — 42, 305 herstellen aus : Asphalt .    315

„    „ Holzstök-

keln Kehlhei-merplatten 311 Kumtbe-ton .    . 311, 324

Lehm .

351

.    312

Naturstein

310

Seite

349

348

.    . 221, 348

108

reparieren Berechnungsnorm .

„ Xylolith-.....

Fußmatten aus Kokos

410

440

13

124

522

633

.    643

639

Fußw

Futter bei Türen, hölzerne, reparieren 343 „    „    „ zu einem Steinstock 339

Futterbarren von Holz, ausbrechen .

„    herstellen.....

45

v. Steinzeug, liefern .    287

vorsetzen .    104

710

834

Futtertrog für Ferkel

544

45

437

230

105

Gaisfüße

Galvanoplastik......

Garderoberäume.....

Gardners Bübenschneider .

498

710

747

543

720

513

487

.    .    482

481

582

.    484

.    483

488

fl

419

Gaskraftmaschinen „ kochherde .

„ laternen .

„ leitung, konstruktive Angaben .    482

„ luster „ motor

489

Seite

Gaspreise ans Ölrückständen .    .    .    485

.    483

615

713

615

424

.    490

752

633, 635

894

4V

241

24

549

1"!

301

.    301

121

„ platten von Stein Gelbgießerarbeiten

drehbank

655

533

.    446

.    768

773

421

72

648

720

.    . 436, 947

.    .    .    766

108, 722

722

14

354

465

717

803

^ioiMGOGO<ifcc<i(Wfc©cofco>ł*.<iJi*.£&o:«*q

82,

<M O O CO CO l> <M 05 O TH co

Fußbüdenparketten

„    Tafel-.....

„    Bolsterhölzer für

„    ■ verputzen .

„ pfunde, Vergleichungstabelle .

„ stein für Bänke.....

„ streifeisen und Bost .... 354, 384

„ taster ........

Fußtrittbandsägen,......

„ bohrmaschinen ....

„ drehbänke.....

Fußtritte bei Türen, herstellen .    .    .    339

reparieren .    .    344

515

230

Futterdämpfapparat Futtermauerstärken

Futtermuscheln, liefern .    .    .    .117, 444

versetzen .

445

G.

Gabeln für Heu und Dünger .    .    .752

Gabelschließen

Gärkellereinrichtung bei Brauereien 685 Gainzen ausbrechen .

eiserne, liefern herstellen

hölzerne, liefern ....    237

versetzen 718 825

Gartenpumpen „ leiter „ walze. Gasbadeofen

„ behälter ....

„ beleuchtung „ brenner ....

„ dynamos.......

Gaserzeugung aus Bitckständen „    aus Steinkohlen

Gaserzeugungsmaschine ....

491

„    „ Steinkohlen .

Gasrohren von Eisen .

„ rohrschneidkluppen ...

Gasrohrzangen.......

„ sparkocher.......

„ Ständer (Werkstattleuchter)

Gassenspritzwagen.....

Gattersägen........

Gefäßwände, Festigkeit der .

Gehölzarbeiten......

Gehwege hersteilen ....

Gehwerke für Uhren ....

Geländer von Eisen, liefern .    . 374, 379

„    „    „ versetzen

„ Säulen und Sockel . aus Terrakotta

533

Gelbkupfer Geldschränke, feuersichere . Geldverhältnisse ....

Geleiseanlagen.....

Geleiselehre......

Gemauerte Sparherde . Gemischtes Mauerwerk . Genietete Blechträger Geodätische Instrumente Geradscheren für Spengler Gerüsthämmer.....

„ herstellungen „ klammern .

Gerüstertaglohn Geschäftsportale Geschmiedete Nägel Gesenke ....

Gesetze in Bausachen Gesetzliche Bestimmungen für Bauten 803 Maße u. Gewichte in Österreich .

Gesimsbestandteile „ Band-„ Zier-

Gesimse, Architrav-Gesimse, Berechnungs- .... 78,

„ gemauerte......

„ vergolden ......

„ von Gips......

„    „ Holz ......

„    „    Stein......

„    „    Terrakotta ....

„    „    Zement.....

„    „ Zinkguß .....

„    „    Zinkblech.....

Gesimsfries und Gesimsstab Gesimseindeckung mit verz. Eisenblech „    „ Weißblech .

„    „ Zinkblech .

Gesimshängplatten von Stein : auslösen

liefern.......

versetzen........

Gesimsleiste, befestigen.....

Gesims- und Schropphobel .... Gesimsstirnbleche.......

Gesimstragsteine von Zement „ Gips .

„ Terrakotta

303

297

47

15

217

647

694

36

Gestellschrauben .    .    .    .

Gestemmte Holzwände . Türen

339

Gesuch

um

708

677

883

722

704

938

436

43

.    123

104

98

607

9;7

.    853

.    855

942

936

613

.    872

.    634

854

853

Drahtseilscheiben Drahtseiltransmissionen.    605

Dynamomaschinen . Eichenholz Einlagerungen Eisenbahnschienen .

f-Eisen.....

Eisenfenstern .    .    . 382, 439

Eisentüren elektrischen Maschinen .    497

Erdreich Esehenholz

927

.    .    946

.    . 853, 928

932

.618, 622 Friktionskupplung .    .    587

537

„ Kiemscheiben 589

Säulen .    .    952

.    .    605, 592

631 .    928

928

446

853, 928 .    872

.    289

621

.    854

.    853

621

Metallblechen

Mörtel

935

Pappelholz

.    651

Quadranteisen .    .    854

Quadrateisen Quarz ....

Quarzsand Reservoirs, eiserne Riemenscheiben

929

854

854

.    854

935

853, 928

930

Seite

302

Gesimsziegel Gespann für Frachten Gespundete Schrotwand .

Gespunst, Hanf ....

Gestänge für Tiefbohrung .

Gestättensand u. Gestättenschotter 48, 306 Gestein zum Kalkbrennen .

Getreidemäher.....

Getreidebürstmaschine

„    putzmühlen .

„    putzzylinder .

„ reinigungsmaschine „ scheuern .

„ siebe ....

„ sortierzylinder

Gewächshäuser, Größe und Anlage .    880

Gewalzte Traversen :

Anwendung bei Holzdecken 210, 845 Dimensionen, Gewicht, Tragfähigkeit, Typen .......

Preis .    .    «......

Gewände von    Stein ausbrechen

„    „    „    liefern .

Gewicht von Ankerplatten, gußeiserne 605 „    „    Bandseilen .

„    „    Basalt

„    „    Baumaterialien

„    „    Baustämmen    .

„    „    Belageisen .

„    „    Blechen .

„    „    Bleiröhren .

„    „    Braukesseln

„    „    Brettsägen .

„    „    Bruchstein .

„    „    Buchenholz

„    „    Calorifères

„    „    Dachkonstruktion

Fensterprofileisen Fichtenholz Flacheisen .

Flanscbenrohren

Seite

Gewicht von Gaserzeugungsmaschinen 480 „    „    Gaskraftmaschinen .

„    „    Gattersägen .

„    „    Getreidearten

„    „    Girardturbinen .

„    „    Glimmerschiefer

„    „    Glocken ....

„    ..    Gneis ...

Hanfseilen Holzbearb.-Maschinen

Kalkstein Kalktuff

Kassen, eiserne . Kastenträger, genietete 947 Kiefernholz .

Kochkesseln Korksteine .

Mahlraühlen .    .    677, 705

Marmor, gemetzt . 855, 929 Mauerschutt .

Mauerwerk .

Schotter .

Schrauben Seilscheiben . Steinholzplatten Stellringen .

Stiegengittern .

Tannenholz .

Tonstein .

Trägern, gewalzte Trägerwellblech Tragnetzblechen

Gewicht von Turbinen .

„    „    Viertelkreiseisen

„    „    Walzeisen

„    „    Wandträgern

„    „    Waschkesseln .

„    „    Wasser

„    „    Weidenholz .

„    „    Ziegeln

„    „    Zoreseisen

Seite

560

931

.    .    928

.    36, 47

583

.    943

313

47

Glasdachziegel.......

„ malerei und Bleiverglasung .

„ schalen zu Gaslustern .

„ türen ........

„ Versicherung......

„ wände ........

Glasierte Steinzeugröhren . Gliederungen in Mörtel .... Glimmerschiefer, Gewicht .

Globen für Planscheiben

Glocken aus Gußeisen und Gußstahl.

Seite

252

.    393

493

340, 342

996

352

280

84

927

714

.    624

853

, Legierungen für Uhren gießerarbeiten göpel .    .    .

seile

445

533

445

533

702

546

Gewichte, Vergleichung .

(Wag-) .    .    .    .

„ spezifische Gewichtseinheit

746

927

Gewindeschneiden......

Gewölbegerüstung ...

„ herstellungen, massive Flachdecken .......

herstellungen, „Syst. Monier“

verputzen......

„ mit Asphalt überziehen Gewölbemauerwerk, abtragen .

„ hersteilen aus Beton

Gewölbe,

620

112

67

327

87

316

40

317

Giebelpfette, Leerdach mit Gießblei......

Versicherung . speise .... Schild .... typen ....

„ züge, gewöhnliche Glühballen-Gasheizöfen .

„ lampen ....

„ lichtanlage, Kosten de Glyzerinfabrikationsmaschi Gneis, Verführung Gnom aus Ton Goldmünzen

Goldwährung ....

Göpel......

„ dreschgarnitur . Gotische Kreuzblume

Goudron ......

Grammes Lichtmaschine Granit, Arbeiten aus .

,, Gewicht

996

533

454

535

404, 532

.    420

500

.    .    835

.    232

544

.    151

264

neu

.    496

.    676

927

.    304

702

.    703

.    302

314

„ Pflastersteine .

„ würfelpflaster ....

„ Pflasterungen, ordinär „    „    bei Straßen

Trottoirs

307

Gipsarbeiten „ dielen

303, 336

296

Ti

arbeiterlohn

296

„    „ dacheindeckung ....

„ und Gipsmörtel und -Verputz

48, 50, 296 .    336

. 261

„ mörteldeckenverputz Girandolen für Gas

Girardturbinen .

489

Gitter von Eisen, ausbrechen liefern versetzen

.    562

47

„ Holz für Kanäle

374, 438 .    104

352

„ halbgut Köpfelsteine .

„ randsteine .    .    -    .

„ steinmetzarbeiten .

„ trottoirplatten .

Grasmähmaschinen Grat- oder Firsteindeckung

Greifzirkel.......

Grenzsteine .    ....

Größenverhältnisse im allgemeinen für : Dachkonstruktionen Deckenkonstruktionen .

Fenster und Feuerungsanlagen .    869

Heizanlagen Hochbauten

306

115

306

709

.    252

715

124

138, 838 66, 200, 844

872

„ Luftheizungen aus Zinkguß .

„ eisen, ungarisches Glasätzerei ....

440

873

.    431

451

.    457

393

396

„ anstrich ....

„ arbeiten

„ bausteine ....

„ dacheindeckung .

Glaserhammer ....

„ kitt.....

Glasertaglohn ....

Glashalter zum Wasserstandanzeiger .    508

„ häuser .

„ firmatafeln

.    391

394

.    392

717

• T: X

880, 1001

Industriebauten Mauern .

Heben- und landwirtsch. Bauten 880

Türen.....

Ventilation Wasserbedarf .

Wohngebäude Grubber oder Kultivator Grubenhobelmaschine „ instrumente

„ kalk.....

„ kalkmörtel .

„ latten ....

„ rieselschotter .    .

„ theodolit .    .    .

879

833

869

874

876

876

.    .    707

638

758

47

49

758

48

Seite

830

Gründungen .....

Grundbau bei Straßen ....    23, 24

Grünstein, Gewicht Gruppenumschalter Guirlanden .

23

240

740

928

499

Halbsolintafelverglasung .

Halsspritzen.....

Hämmer, Dampf- .

Glaser- .

Hand- .

Maurer- .

Sattler- .

Spring- .

Tischler-Vorschlag- .

Seite .    391

763

646

715

717

716

.    716

646

716

717

299

Hammerstiele

Gummibetteinlagen und Gummikissen 763 „ lösung als Adhäsionsmittel .    612

„ treibriemen......

Gurten für Maschinen .    . 547, 608, 611

„ Traggefäße

Handbartwische

608

hagger .....

bohrer für Tiefbohrungen

543

765

744

Gußbeton

547

318

.    694

griffe für Stiegen von Eisen .    .    379

„ Eichenholz 353

V)

„ eisenbleche.....

„    „    bauteile ausbrechen    .

„    „    „ versetzen .

„    „    dacheindeckung

„    „    gegenstände liefern,    u. zw. :

Ablauftöpfe Aborteinsätze .

„ Schläuche .

Brunnenrohre .

Fenster .... Futtermuscheln .

Geländer

Glocken .    .    .

Jauchenrinnen Kanalverschlüsse .

Kochherde .

Küchenausgüsse .

Kugeln ....

Lager ....

Öfen.....

Pissoirmuscheln . Biemenscheiben .

Bohre ....

Säulen ....

Seiher .... Transmissionen

457, 930

.    .    105

.    .    259

443

516

437

510, 620 382, 439

379, 438 .    445

443

443

421, 437

510

937

698

413

517

589

021

440, 952 .    509

„ hämmer „ heupressen „ langertaglohn „ laternen .

,, leuchter „ meißel.

„ sechter „ Supportdrehbank „ telephon .

„ wagen

„ zugramme ...    .

Hängarme für elektrische Beleuchtung „ Gasbeleuchtung .

„    „ Ligroinbeleuchtung

Hängeisen für Bauzwecke .    .    .    .

bei Glocken.....

717

709

14, 15

479

479

718

540

639

518

541

738

502

491

481

544

534

n

Hängematten

„ Schalenelevator

Hänggerüst........11, 722

„ lager.........601

„ luster...... 481, 491, 502

„ platten von Stein, auslösen .

liefern versetzen .

547

734

12

. 120

96

Ventile .... W aBserlaufmuscheln Wendeltreppen Gußofen umsetzen

583

509

509

384

n    n    !)    »

„ rinnen anstreichen „    „ von Blech herstellen 264, 271

„ stuhlgerüst.....

„ werksdachstühle Härteskala der Mineralien .

272

111

173, 180 .    .    115

„ glasdacheindeckung „ Sachen, modellierte „    „ aus Zink .

„ stahl, Preis......

„    „ bleche......

„    „ glockon, Gewicht .

„    „    „ Preis .    .    .

„ steindacheindeckung Güterklassifikation .    .    .    .

. 106

393

437

447

463

936, 458 .    537

445

. 261 777, 785

707

H.

Hackelsteinmauerwerk.....

Hacken, Stein-,.......

Haferquetschmühlen......

Hafner, Taglohn.......

Haftpflichtversicherung.....

Hagelversicherung ......

Häckselschneider.......

Hähne, für Bohre.......

„ säurefeste von Ton .... Haken für Abfallrohre u. Dachsäume

„ nägel.........

Halbguttrottoirpflaster.....

57

718

710

15

994

996

709

508

288

264

473

309

Häufelpflug

Häuslersche Zementdächer .

Hanfgarn.......

Hanfgurten......

„ riemen......

„ schlauche .....

„ seile......

„ Seilscheiben .....

„    „ schmiere.....

„ Spinnereimaschinen „ webereimaschinen .

» werg.......

Hängebocklager.....

Hanselbank......

Harmoniums......

Harmonische Altarglocken . Hartstuckornamente ....

Haselruten.......

Haube bei Glocken ....

Hauenstiele.......

Häufelpflüge......

Hauptbühneneinrichtung bei Theatern 696

„ gerüster......

„ gesimse in Zinkguß .

wergschläuche

.    259

547

547

612

610

547

546

592

612

.    669

669

547

603

543

548

.    536

303

32

534

.    543

707

14

. 268

Seite

Hauptgesimskonsolen aus Zement.

„ Terrakotta.

302

„ liähne........

„ polier, Taglohn ......

„ stromrheostat......

Hauskanäle.........

„ nummer, anstreichen .

„ nummernschild......

„ Ordnungen in Zink .    .    .    .

„ reparaturen, Schlosser „    „    Tischler

„ Signalapparat, elektrischer

„ taster .......

„ telegraph......

„ torglocke.......

„ tore, neue, Tischlerarbeiten .

„    „    „ Schlosserarbeiten.

„ türstock von Holz, ausbreclten

und bolzen......

Hausteinmauerwerk.....

Hebeapparate.......

Hebebaum........

Hebeeisen........

Hebelloohmascliine.....

Hebelschere........

Hebelzange........

Hebezeuge, oicheriieitsvorscliriit . Heftnadeln und Heftpflaster

WWWOW^COOCD^Oivi

525, 529 532, 536 .    342

356

44

57

.    725

773

724

644

644

773

. 821 .    763

» spagat .....

Heißwasserheizung Heizanlagen (Öfen;

„ öfeu, abtragen

405

432, 874

411

46

aufstellen und umsetzen .    105

„    „ liefern .

„ röhren mit Muffen . Heizungsaulagen ....

Heizung......

Hellebarde aus Papierstuck Helm    „    „

„ bei Glocken Herablassen von Erde und Schutt aus Stockwerken .

411

2b5

418

872

.    338

.    338

534

23

von Stiegenstufen oder

Zargenstücke .    .    44

Herausheben alter Brunnenröhren .    232

Herde, Koch-, aufstellen u. ausputzen 421 liefern

7)

Hochdruckrlampfmaschinen

Hochdruckpulsometer.....

„ wasserfilter.....

Hocheffektturbinenpumpen ....

Hochmühleneinrichtung.....

Höfe, Wirtschafts-......

Hofkanäle.........

„ lieferantenwappeu.....

„ Pflasterungen.......

„ uhren.........

Hohlguß..........

„ eisen.........

„ kehlen aus Gips.....

„ kehlgesimse.......

„ ziegel erzeugen......

„    „ eindeckung .... 248,

„ ziegel, Elachdecke.....

Holländer, messingene.....

Holz, anarbeiten .

„ Brenn- .

„ fällen ....

„ gewicht „ preise .    .    .

„ Schnittmaterialien „ zersägen .

Hoizanstrich mit Ölfarb „    „    Teer

„    „    Wasserglas

Holzbearbeitungsmaschinen

„ bohrmaschinen......

„ drehbänke.......

„ einwurfrahmen......

„ fläche, vergoldet od. versilbert

„ fleehtwände.......

„ gesimse........

„ hobelmaschinen ...    .

„ klötzchen einmauern ....

„ kohlen ........

„ kohlenroheisen .....

„ konstruktionen, abtragen „    „    hersteilen mit

Verband .

„    „    herstellen ohne

Verband .

„    „ statische Berechn.

bei Theaterbiihnen

138,

853,

136, 137, 231,

en ...

iBSisS-isissiaüssiilsi*!*

197

837

696

Herdmauerwerk

.    421

„ Verkleidungsplatten Herz, Dreher- . Herzbohrer für Eisen

65

.    284

714

„ laub Heugabeln

715

299

752

„ pressen .

„ raufen, tragen

709

45.

„ langlochbohrmasohinen „ plättchengewebe .

„ preise, Brenn-

„ rechen .....

„ riemenscheiben „ rinnen, anfertigen .

„    aufheben

zulässige Belastung Eigengew. 200, 214, 837

636

336

242

752

594

231

45

Ken

herstellen

.    . 230, 444

„ rec

„ schöpfen, Anlage und Größe .

„ wender.........

Hobel.....

„ bank ....

„ eisen ....

„ lochmaschine „ maschinen, Holz-.. Metall-

709

881

709

737

716

036

631

638

„ Badspeichen-„ von Holz, Kosten .... Hochbauten, Konstruktionsangabe und

Größenverhältnisse .... 878, 880 Hochdruckdampfheizung ....    433

637

716

„ röhren .......

„ rouleaux.....

„ sägen ....    .    .

Säulen auslüsen ....

„    „    liefern .....

„    „    versetzen ....

„ Schneckenbohrer „ schneidebank ....

„ schöpfen, Größenverhältnisse

„ schrauben ......

„ schrotwände ausschmieren

„ stiegen .

„ stöckel hersteilen „ stöckelpflaster aufreißen

herstellen

232

407

633

45

230

101

715

543

881

467, 544

.    217

353

228

Seite

Holzstöekelpflaster herstellen .    .    .    312

„    „    imprägnieren .

„ stöckelumpflasterungen „ stoff- u. Papierfabrik.-Mascbinen 673 „ stoffriemenscheiben ,

„ tragen.....

„ träme auslosen .

„    „    anfertigen

„    „    versetzen .

„ wände gestemmte .

„ verschalen „ wasserdichte llemaschine

316

.    312

595

543

45

Instrumente, geodätische

„    Musik- ...

Intermittensspülapparat . Inventarisation von Gebäuden Irrigatoren .    .    .    .    .    .

Isolatoren für Blitzableiter .

Seite

766

697

517

894

763

390

197

101

352

221

242

Leitungen

n träger.....

Isolierplatten aus Asphalt .

„ rollen......

527

527

316

zementdachelndeckung „ masse und -Papier „ zugjalousien .

Hölzerne Abtrittschläuche

636

„    Stiegenstufen.....

„    Zwischenrinnen ....

Horizontalgattersäge......

Hotelsignalapparate ....

Hourdi, Flachdecke aus.....

Hufnägel.........

Hundesteuermarken.......

189, 259 247, 314 .    407

.    230

231

235

235, 347

230

230

352

230

228

232

230

228

231

635

523

72

465

453

„ schichten aus Asphalt (Funda-

mentabscheidung).....

Isolierte Lage........

Isolierung mit Korksteinen

527

315

878

294

J.

.    340

Jalouartig verschalte Türen Jalousiefensterbalken vom Tischler .    347

Beschlagarbeiten 366

„ holzzug-Jalousien

406

aus Leinwand Jalousieverschluß zu Ventilationen .    431

„ walzenmaschine Jauchenabzug . pumpen rinnen .

Jonvalturbinen .    .    .    .

Junks feuersichere Plafonds „ Sheddächer

K.

.    407

406

443

747

443

560

.    329

331

Hydraulische Pressen Hydraulischer Kalk .

655

47

Widder

-(Zement-) Mörtel

49

Hydromotor Hypothekarschätzungen .

504

504

. 1014

Kabel    für elektrische Beleuchtung .    501

„    „    Telegraphie

„ seile .......

Kachel für Herd- u. Wandverkiek

„ kochherde.....

„ platten......

„ Öfenfülleinsätze aus Gußeisen .    412

„    „    aufstellen......

„    „    ausputzen und verschmieren    108

„    „    Größenverhältnis ....

„    „    liefern .

umsetzen .

626

546

ung 412

421

284

107

.    872

411

I.

Kälberha Kaliwasserglasfarben . Kalk, Ablöschkosten . „ ablöschapparat

re

107

405

399

35

739

I-Träger-Hebeeisen.....

Imprägnieren von Holzstöckeln . Indikateure, elektrische ....

„    pneumatische .

Industriearbeitsmaschinen .

„ bauten Inhalationsapparat Inhalt und Wert der Versicherungspolizze .........

Injektionsspritzen .......

Injektoren.........

Inländischer Gußstahl .    ...

Innendekorationen aus Papierstuck . Installationsartikel für Gasbeleuchtung u. Petroleum „    „ elektrische Be

leuchtung .

Instandhaltung von Schieferdächern .

„    „ Ziegeldächern

Instrumente, bergmännische .    .

Feldmeß-.....

724

.    316

525

531

.    631

. 811, 879, 1002

763

984

763

653

463

304

489

498

255

251

758

712

„ erzeugung

36

„    „ Preis .    .    .    .

. deckenverputz abschlagen hersteilen .

„ stein, Gewicht „ tuff,    „

Kalorifer

Kalorifer, Luftheizungs-Kamelhaar-Treibriemen Kamine, Anlage .

„    für Fabriken, Anlage

„    „ Gasheizung

„ Kavalier- ....

„    von Porzellan und Ton

Kaminaufsätze von Blech .

„    „    „ Stein zeug .

„ deckplatten von Stein .

„ Steinzeug

„ Steigeisen „ stürze aus Stuckmarmor „ türen, eiserne, anstreichen „    „    „ ausbrechen

36, 47

87, 335 36, 928

928

429

429, 629

609

412

113

419

412

412

272

281

119

281

722

337

383

46

Seite

Kamintüren, eiserne, liefern

»    n

Kamintürenschlöss

„ türstöcke von Stein, liefern

versetzen

383

versetzen .

er .

Kämme (Vorgelege) Kammgarnspinnerei-Maschinen Kämpfer für Fenster und Tore Kanalaufbruchstock ...

103

356

123

98

Karyatiden von Stuck ...

„    „ Terrakotta

Kassen, eiserne, feuersichere . Kassetten hersteilen in: Putz .

Stein .

Seite

338

302

446

88

872

669

Kanäle aus Beton

ger, genietet „ spritze, fahrbare Katasterplansignaturen Kathedralglas .

Kattun .    ...

Kautschukzement

Kavalierkamine

Kastenträ

121

947

749

937

393

405

314

Kanaleinfassungsstock v. Stein, liefern 123 versetzen 98

Kanalgitter von Gußeisen .    .    .    .

„ heizung.......

„ herstellungen......

„ mauerwerk, Berechnungsnorm .

von Bruchstein .

» Ziegel .    .    .

Zementstein .

442

429

889

889

54

Kegel, für Türen......

„ Oberfläche und Kubikinhalt .

Kehlbalkendach.......

Kehlheimerpliittenpflaster aufheben .

aufreißen . herstellen .

412

357

926

150

41

rf

305

311

rinnen von rinnen von Stein

62

279

124

280

röhren von Steinzeug.

Steigeisen.....

überlegplatten von Zement

„    „ Stein . 440, 443

Verschlüsse, eiserne, liefern . 440,

„    „ versetzen .    105

kopfstücke von Stein. .    .    124

Kanäle, Norm zur Berechnung Profile......

722

279

■1 !3

vor

.    889

Kehlmaschinen........

Kehrbesen.......

Kehrichtwagen........

Kellen, Maurer-.......

Kellerfenster mit Blech überziehen .

gitter ......

reparaturen.....

türchen ......

Kellerfenstergewände, liefern .

versetzen .

635

752

541

716

363

383

366

383

123

„ aus Beton.....

Kandelaber für Beleuchtung .

aus Ton .    .    .    .

kreuz .    .    .    .

326

326

.    489

304

Kanevas......

Kannelierte Säule von Stuck .

Kannelierung......

Kanonenmetall. .....

Kanthölzer, anarbeiten .

„    Ankaufspreis .

Kanzleilampen und Leuchter .

Kapitale von Zement und Gips „    „    Stein ....

„    „    Stuck und    Terrakotta .    300

„    „    Zinkguß .

„    ~    „ blech.

Kellerlochgitter

„ mauerwerk von Bruchstein „    „    „ Ziegel . .

„ türen von Holz anfertigen .

Kerzenbeleuchtung u. Kerzenleuchter „ lampen, elektrische .    .    .    .

Kessel für maschinelle Anlagen .

„ bleche .....

„ dome ....

„ einmauerungen

nieten .    ...

98

383

54

62

235

478

500

567

458

567

65, 872

124

Ketten,

eiserne

533, 928 136, 137 132, 133 .    492

.    269

117

.    447

.    269

467

544, 726 .    707

n eggen .    .

„ flaschenzüge (Differential-) .    726

410

„ matten Kiefernholz,

Gewicht......

Preis.......

Zimmermannsarbeiten .    129

........266

853

132

Kappen

„ für Gasrohrgewinde Kapuzinerbo d en Karabinerhaken Karbolineum .

.    615

.    493

349

723

anstrich

314

Kiesleisten

mehl, Preis.....

gramm.....

Kilometerdistanztabelle . Kippschalter ....

„ karren......

„ trogmischmaschine . Kirchendächer.....

Kilo

48

. 11, 12

.    .    782

499

543, 722 .    736

Karbolpulver

„ säure......

Karillon (Signalapparat). Karniese........

399

314

314

523

Karren, Kleesäe-

406

für Ziegel und Stein Wagnerarbeit .

722

721

542

Karriol..........

Karststeinarbeiten......

Kartatschnägel........

Kartoffelaushebpflüge......

Kartographische Signaturen Karyatiden kapitale und Postamt . 301,

543

125

466

707

964

kunstglasarbeiten ....

orgeln........

„ uhren......

Kisten, Pack-........

Kitte für Glaser.......

Kitten von Steinfugen.....

Kittfalz freimachen......

„ hobel........

Klafter, Vergleichmaßtabelle .

„ stab oder Doppelmeter . Klammern, schmiedeeiserne, liefern 544, „    „    versetzen

Klassifizierung gemetzter Steine .

„    der Erd- und Felsen

arten .....

184

393

548

551

755

391

96

392

716

759

722

104

115

Seite

Transport

548

.    704

708

.    75S

.    528

532

40

285, 305

305

. 286

286

358

534

516

101

763

763

914

742

723

615

.    460

303

562

421, 423, 428

421

421

413

421

694

264

718

.    .    722

.    528

686

410

.    722

722

264

614

629

F-* OO GO GO 00 00

0<100<J<IW    O^OltOM^OOO

itk 05 O ® «. O    łf^OOO<l<10WLOi—¹

673

fl

Seite

129

.    523

525

615

524

525

525

32

678

678

567, 289

286

„    „    dacbeindeckung ....    261

„    „    isolierungen ....

„    „    platten .    .....

„    „    Verkleidungen ....

Kosten von Kanalmauerwerk .

Eisenbahnanlagen und

290

62

768

.    .    755

543

555

817

730

781

995

762

534

.    299

48

539

925

.    632

633

612

.    .    302

758

615

488

444

534

718

718

557

925

Küch

.    510

. 282 .    .    287

. 686

enaus

753

558

.    708

.    707

314

275

324

.    257

•    393

Klassifizierung der Baugegenstände beim mittels :

Dampfschiffen .    .    786

Eisenbahnen .    .    .    777

Klaviere........

Klee-Enthülsungsmaschine .

„ Sackkarren......

Kleiderbürsten......

Klemmen ......

Klingeln........

Klinkerpflaster aufbrechen .

„ platten......

abheben . Reinigung .

„    „ Legen .    .    .    .

Kloben, Feil-.......

Klöpfel bei Glocken ....

Klosetts, moderne.....

Klötzchen von Holz versetzen.

Klysopumpen . Klystierspritzen Knickfestigkeit Kniehebelpresse

„ Steinzangen Kniestücke zu Röhren

Knöpfe bei Stiegengriffen „ aus Gips .

Knopsche Turbinen .

Kochapparate für Gasheizung .    .    .    424

Kochherde

Bestandteile

gemauerte, gußeiserne

Kokosfußmatten

Koksheizkörbe .

„ Öfen ....

Kolophonium . Kompositionsbleiröhre Kondenstöpfe . Konfektionsmaschinen für Rapier- und Holzstoff-Fabrikation Konsolen, Hängelager ....

„ liefern aus Zement .

„ Gips .

„ Gußeisen „ Stein „ Terrakotta .

„ Zinkblech .

„ Zinkguß

„ versetzen......

Konstruktionsangaben :

für Bauanlagen im allgemeinen .

„ Hochbauten......

„ Industriebauten.....

„ landwirtschaftliche Gebäude. „ Wohngebäude .    .    .    .

Konstruktionseisen versetzen .

Konstruktionsgehölze . Kontakte, Tür und Fenster „ System .

Kon tramuttern

Kontrollapparate .

„ indikateure „ system Kojjfrasenlegung .

Kopierpresse, gußeiserne ....    447

Kopperei.........i~~~

„ maschinen Korkkunststeine .

„ stein

290 567

n fl

Bauten Kotbürsten Kotkrückenstiele .

Kraftanlagen, Wasser-„ maschinenanlagen Krampen, liefern .    .    473, 543, 545, 717

Krane

Krangeld bei Bahnen ....

Krankenversicherung.....

„ pflegeartikel ....

Kranz bei Glocken.....

„ mit Bandschleifen

Kraterzement, Preis.....

Krautfaß.........

Kreisformeln.......

„ sägen ........

„ Sägeblätter......

„ rosetten aus Terrakotta .    .    .    301

Kreosot......

Kreuzblume aus Terrakotta

„ latte .....

„ stücke.....

Kriegeremblem ....

Krippe......

Kronen bei Glocken .

„ Währung

Kronhammer ....

„ hacken.....

Kropfrad......

Kubikinhalte ....

maße, Yergleich .    .    .    .

güsse, gußeiserne.

von Steinzeug Kühlfässer von Steinzeug

„ maschinen, Kohlensäure .

„ schiffbürsten......

Kugelberechnungsformeln .

„ knie für Gasinstallation .

„ lampen, elektrische „ mühlen ....

Kugeln, gußeiserne, Gewicht . Kulisseneinlauf......

Kultivator, amerik. Expansions- .

„ oder Grubber Kunstasphalt „ basaltsteine „ betonmauerwerk u. Fußböden .    324

„ steine......

„ steindacheindeckung .

„ glasarbeiten, antike

marmor.......

Kunstmühlenmaschinen . , schotterbetonstein .

Seite

677

Seite

„ steinindustrie

stein u. Tonwaren.

324, 257 eindeckung .    257

.    275

275, 280 567, 289

Lattung für Dächer abtragen . . . 130 herstellen . . . 138

„    „ aus Kork.

„    „ stufen .

Kupferblecheindeckung

„    „ dacheindeckung. .    .    259

„ bleche, Gewicht ....

„ drahte .......

„ kessel.......

„ legierungen......

„ pole für Telegraphen „ rohre, Gewicht

„ Preis.....

„ seile für Blitzableiter . .    390

Kuppeldach......

Kupplungen......

Kurrentmaße, Vergleich .

259

936

501

751

533

.    528

390, 621

625

188

583

Laufgesimse.

„ katzen .

„ krane .

„ Stangen für Stiegen „ teppiche „ winden ... Laugenbottiche. Lavaldampfturbine Lebensversicherung Leclanché-Elemente .

Lederfabrikation .

304

.    731

733

353

409

.    732

539

572

991

527

405, 681 . 608 403

L.

.    314

Lack, Asphaltmmeral- .

Laden bei Fenstern, Beschläge „    „    „ vom Tischler

„    „    „    „ Zimmermann

Ladegebühr bei Dampfschiffen .

„    „ Eisenbahnen .

Lärchenholz, spezifisches Gewicht.

„    Preis......

„    Zimmermannsarbeiten aus 129

550

O O lO ® CO ct co co oo t> cq co co co d t> t> o h

Läutewerk für Uhren.....

Lagerböcke.........

Lager......... .

„ keller, maschinelle Einrichtung „ räume, Vorschriften .

„ streuschneider ...    . .

599

598

685

823

„ zins bei Dampfschiffen „ Eisenbahnen .

709

791

Lambrien

Lambrequins.......

Lampen, Bogen-, für elektr. Beleuchtung .

„ Glühlicht-, leuchti

für Ligroine und Petroleum . en .    .......

für elektr. Be-

ung .

791

352

405

495

496

479

Landbaut

Landesbaugesetze.......

131

804

Langgewinde Langlochbohrmaschinen . Landennengerüst ....

Lapis lazuli-artige Herstellung von Stuck .........

109

„ riemen „ tapeten

Leerdächer abtragen ...

„ herstellen.

Legung von Asphalt.....

„    „    Betonfußboden.

„    „ Fehlboden ....

„    „ gepflasterten Fußboden

„    „    Holzdecken

„    „    Holzfußböden .    .

„    „    Holzstöckel.

„    „    Klinkerplatten.

„    „    Kunstbetonfußbüden

„    „    Basen ....

„    „    Staubläden .

„    „    Straßenpflaster.

„    „ Trottoirpflaster aus Grani

Lehm, Preis...    .    .

„ deckenverputz ...

„ fußboden.....

„ mörtel, Preis ....

„ pilaster aufhacken.

„ wandverklätscliung Lehmestrich,

„    herstellen

Lehmmauerwerk.....

„ mauerwerk-Stampfbau (Pisé)

„ patzen.......

„ stampfen......

,, truhen.........

Lehren für Draht, Blech und Bandeisen 936 „ Schublehren.....

Leibgürt.........

Leindein.........

Leisten, Gold.....

„ Holz......—.

Leitergerüst........

„ leine........

„ wägen........

Leitern anfertigen......

Leitungsdrähte f. elektrische Beleuchtung und Telegraphen 525 „    für pneumat. Tele

graphen

aufreißen

131

148—151

314

324

199

324

200

218

305, 312 . 286

324

32

232

307

124

48

335

33

51

42

42

42

33

64

64

64

.    31, 73

543

715

547

546

402

247

110

546

541

543

530

525, 531

Lastenaufzüge........

Lastwägen fertig vom Wagner

beschläge......

„ sheddach......

Latten, Preis .......

„ nägel.......

„ türen........

„    Verschalung abtragen

„    „    herstellen .    130,

„    zäune abtragen ..

„    „ herstellen .

Laten

nen

479,

130,

Leitungsmaterial .

„ Sicherung .

Lesenenkannelierung „ Zinkguß .

„ kapitale von Terrakotta. .    .    302

„ Zement und Gips.    269

499

.    124

450

418, 487

Preis

Seite

503

477

476

869

793

178

145

40

311

3:

481

403

715

409

409

409

716

644

644

15

804

569

728

49

35

722

716

264

874

274

530

873

629

274

405

, 502

3 >4

450

337

338

493

CH to OO M tK ÜI H M liSMOlOOCl^OÜl ^ <1 <1 C5 <1 <1 ^-1 oi^wiMOM^obo^sicootaoccoiai^Mooooooow ^(XXlCDOî^^MCÛÜiOOO^OOiCOOOÜiM^CDÜi'OOiM

ume

htung

„ mehl ....

„ stuckarbeit „ zementplatten und Maschinen, Dampf-

497

65

578

472

608

567

503

713

608

583

555, 683, 698

671

656

665

497

683

671

632

676

655

655

669

670

631

673

669

686

638

677

673

637

667

637

676

647

662

681

676

695

691

669

631

637

667

669

670

741

691

688

695

712

464

7—13, 746

540

759

Lichtmaschinen, elektrische

Lichteinheit........

„ Verlust.......

„ maß von Fenster und Türen Lieferfristen für Schiffe .

Liegende Dachstühle, abtra;

„    „ herst(

Liegendes Ziegelpflaster, au „    „    he;

Ligroinbeleuchtung

Lincrusta.....

Lineale......

Linoleum.....

Linoleumteppiche .

„ Vorlagen .

Lochbeutel.....

„ maschinen „ maschine und Scheren Lohn für Tagarbeiten Lokalbahngesetz

Lokomobile.....

Lokomotivwinden .

Lösche, Preis ....

Löschen von Kalk

Lötofen......

Lötzangen.....

Lötzinn......

Luftbedarf verschiedener Ki Luftbleche, durchlochte . Luftdrucktelegraphen .

Luftheizung.....

Luftheizungskalorifer.

Luttradel von Blech . Luftzugverschlußzylinder Luster für Beleuchtung . Lusterprismen .... Lusterweibchen, Zinkguß Lustrowandbekleidung Lyra, Papierstück .

Lyrahähne und Oberteile

M.

Magazinskräne . Mahlmühlen.... Mähmaschinen . Mälzerei, maschinelle Ei Maisdrillmaschinen „ rebler .... Malerarbeiten .

„ taglohn

Malterschaffein, liefern Malzdarren ....

„ dörrblech .

„ quetschmühlen . Mannesmannrohrsäulen „ Stahlrohre Manometerhähne . Mansarddaclistuhl .

„ fenster

Mantelbäume, abtragen „    liefern

„    versetzen

Mantelbaumschrauben „ Öfen, eiserne . Marmor.....

Seite

Maschinen, Dynamo-

fundamentgemäuer .

Gaskraft-.....

geflecht .....

gurten.....

kalorische .    .    .    .

Licht- .    .    .

Motor-reibahlen . riemen

transmissionen

Maschinen für    Appretur ....

„    „    Baumwollspinnerei

„    „    Baumwollweberei .

„    „    Beleuchtung (elektr.)

„    „    Bierbrauerei

„    „    Bleicherei

„    „    Brettsägen .

„    „    Buchdruckerei .

„    „    Drechsler

„    „    Drucker (Metall-) .

„    „    Druckerei (textile)

„    „    Eisenarbeiter

„    „    Eisfabrikation .

„    „    Erdwachsfabrikation

„    „    Färberei ....

„    „    Flachsspinnerei .

„    „    Flachsweberei .

„    „    Gaserzeugung    .

„    „    Gelbgießer .

„    „    Glyzerinfabrikation

„    „    Gürtler ....

„    „    Hanfspinnerei .

„    „    Hanfweberei

„    „    Holzbearbeitung

„    „    Holzstoffabrikation

„    „    Kammgarnspinnerei

„    „    Kühlung ....

„    „ landwirtscbaftl.Zwecke 702

„ Metallbearbeitung .

„    „    Müllerei ....

„    „    Papierfabrikation .

„    „    Pfeifenarbeiter    .

„    „    Schafwollspinnerei u

Weberei .

„    „    Schindelerzeugung

„    „    Seifenfabrikation .

„    „    Spengler ....

„    „    Spinnfabriken .

„    „    Spiritusbrennereien

„    „    Spodiumfabrikation

„    „    Theater ....

„    „    Tonwaren

„    „    Teppichfabrikation

„    „    Tischler ....

„    „    Wagner ....

„    „    Webereien .

„    „    Wergspinnerei .

„    „    Wergweberei

„    „    Zementindustrie

„    „    Ziegelerzeugung

„    „    Zuckerfabrikation .

Maschinerie, Theater-Maschinistenwerkzeuge .

Maschinnägel Maße und Gewichte .

Maßgeschirre ....

„ stabe

„ tabellen, Yergleichungs- .    7—10, 13

Seite

Maß- und Gewichtstabellen für Bau- u.

Maschinenkonstruktionsteile .    .    932

Materialienfestigkeitskoeffizienten.    .    855

Materiallieferung

„ Verführung bei Erdaushebung Matreidecke

306, 613

19

332

396

Maueranstrich

„ asphaltüberzug (Trockenlegung) 315

„ bohrer.......

„    deckplatten von Steinzeug . . 311

„ eckenschutz.

„ zementplatten .

Mauerfriese von Holz

_    „ Zement

718

384

279

348

.    279

Seite .    748

Meidinger Membranpumpe .

Meßbänder.......

Messing, Mischungsverhältnisse .    .    533

Preis für verarbeitetes .    .    533

759

Messingbleche

Messingdraht

gewichte

458

.    .    746

464

r    gewebe für Zuckerfabrik 471

„    stiften......

Messingene Gasinstallationsartikel .    489

Lager für Transmissionen 598 „ Wasserleitungsgegenstände 405 Messingröhren Meßinstrumente

465

621

Mauerschließen

544

756

759

„ schutt abräumen u. anschütten 48,306 „ schutt liefern Mauerstärke, allgemeine Angaben .    833

Mauerverkleidungsplatten .

Mauerverputz abschlagen

„    hersteilen . . . . 85, 88

„    Berechnungsnorm . . 85

306

43

„ ketten........

„ latten........

„ tischapparate......

Mettallanstrich......

arbeiten......

„ arbeiter, Taglohn „ bearbeitungsmaschinen . .    . 638

Werkzeuge . . . 712

758

758

397

452

15

Mauerwerk abbrechen

„    gerades hersteilen, u.    zw. :

„    Beton-......

„    Bruchstein-.....

„    Hackelstein- und Haustein 58

„    gemischtes .

„    Gesims- .

„    Kessel-

„    . Kunstbeton- .

„    Kanal-

„    Lehm- und Lehmpatzen- 52, 64

„    Maschinenfundament-

„    in Moos ....

„    Pisé- .    ...

„    Quaderstein-

„    Riegelwand-

„    Schamottematerial.

„    Schichten- ....

„    Sockel-.....

„    trockenes

„    Ziegel-

„    Zyklopen-.....

Mauerwerk gewölbtes herstellen, u.zw.:

„    Bruchstein-.....

„    gemischtes.....

„    Kanal-......

„    Kessel-und Maschinenfundament- .....

„    Quaderstein- ....

„    Gewicht und zulässige Be

lastung Mauerziegel erzeugen

73

54

72

74

65

324

62

52

73

58

73

65

68

62

52

.    .    62, 73

55

72

62

65

60

66

853

33

normale Dimension .    .    33

Maurerarbeiten

37

hämmer und Kellen .    .    716, 719

„ Vergoldung ....

Metalle Eigengewicht Metallblechgewichtstabelle .

„ buchstaben.....

„ lager zu Transmissionen .    .    598

Metermaß, abgekürzte Schreibweise . 4, 7 Umrechnung alter Maße . und Vergleich mit Wiener Maß......    .

Meterstäbe

401

853

936

452, 468

10

7—9

717

.    305

Metzsteinpflaster .

Mezzanindachstühle .

Mikrotelephon .... Militärdienstversicherung ....    995

Mineral Goudron Mineure, Taglohn Miniumkitt .

179

519

14

391

Mischmaschine, Mörtel-Mischungsverhältnis von Legierungen 533 Mittelknopf zu Rosetten

„ pfette, Leerdach mit ....    151

„ schlächtiges Wasserrad . . . 558 Modell, Herstellungskosten. . . . 456 Modellierte Gußsachen .    .    .    304, 447

Modellkosten...... 304, 456

Mörtel, Materiale und Arbeit .    . 49, 252

Mörtelhauenstiel ....

„ kästen.....

„ krticken .....

„ macherlohn ....

„ mischmaschinen

schaffei.....

73Ô

.    301

543

721

719

15

„ Schöpfer........

Moniersystem f. Gewölbherstellungen

Monogramme........

Montage von Maschinen .    .    .    .

anlagen .....

Monteure, Taglohn . Monumente aus Gußeisen . Moos, Preis ....

„ sammeln.....

Moosmauerwerk abbrechen .

herstellen .

.    .    735

. 540, 721

Telegraphen

Moostorfsteine Morsé-Relief-Schreibapparat

Mosaikarbeiten.......

„ platte legen, reinigen .

719

327

452

UJ o    CM    VO CO

Mosaikplatten, weiß .

Motoren......

Motorbahnen .

Seite .    .    283

Seite

817

788

772

„ maschinen .... 555, 683, 698 „ straße nfahrzeuge Mühlen .

Müllereimaschinen Münzeinheit

705

677

5

„ Währungen ......

Muffenkupplungen.....

Mundstücke für Sprachrohre .    .    531

Muscheln für Küchengüsse u. Pissoire von Gußeisen

583

„ aus Steinzeug Musikinstrumente

Musmaschine für Rüben Muster von Parketten Muttern zu Schrauben

.    .445, 517

. 280 548, 697

710

349

466

Normalklassen (Frachttarifklassen)

„ maßstab......

„ profile der Eisenbahnen „    „ für Kanäle

„ regulatorpendeluhr .

„    tabeile für Glocken .

„    „ mittl. Erfahrungssätze    788

„ typen gewalzt, eisern. Traversen 937 Nummeranzeiger für Telegraphen Nußschrauben für Gaseinrichtung

Nuthobel.......

„ schindeleindeckung .

„ Stoßmaschinen.....

o.

757

773

326

553

537

52

493

716

245

641

IV.

769

Nabenbohrmaschine......

Nachmauerung, Höhe derselben .

Nachnahmeprovision.....

Nachtarbeiten, Entlohnung .    .    .    .

Nägel, Deck-, Denar-, Fach-, Heller-, Huf-, Kartätsch-, Latten-, Rahm-, Schindel-, Schloß-, Stukkatur- .

Nägel, Drahtstifte.......

Nagelbohrer........

eisen.........

men.......

637

835

791

17

464

464

715

436

Nährie

» spagat.........

Naturasphalt........

Nebengebäude, Größen Verhältnisse .    880

„ gebühren bei Bahnen

Neueindeckungen ......

„ herstellungenbei Landbauten52,131, 248

„ Pflasterungen......

Neusilber, Mischungsverhältnis

612

4 05

314

781

254

0"7

Neuwert ganzer Objekte Niederdruckdampfheizung .

Nieten, Gewicht.....

Preis......

935

Nippel

Nivellierinstrumente .... Norm für die Berechnung von: Anstreicherarbeiten .

966

615

757

.    892

Bauarbeiten.....

Dachdeckerarbeiten . Deckenverputzarbeiten .

Erdarbeiten.....

Gesimsen......

Gewölbmauerwerk Glaserarbeiten .... Kanalherstellungen .

Lichtmaßen b. Türen und Fenstern 869

Mauer werk.....

Pflasterungen.....

Schlosserarbeiten Steinmetzarbeiten Taglohnarbeiten .... Tischlerarbeiten ....

Verputz arbeiten .... Versetzarbeiten .... Zimmermannsarbeiten .

Normalarbeitszeit.....

klosett......

885

891

.    892

885

887

886

892

889

885

891

892

.    889

885

892

888

889

.    890

17

Oberbau für Eisenbahnen ....

„ Werkzeuge......

„ stahlschienen.....

Oberflächen-Berechnungsformeln .    .    925

„ lichte........

„ lichten zu Fenstern ....

„    „    „ Türen ....

„ lichtfenstergitter.....

„ schlächtiges Wasserrad Ochsenaugen von Terrakotta .

„ gespann, Taglohn

„ wagen.......

Ofenaufsatz........

„ bestandteile von Eisen . nun Ton „ einsätze aus Schamotte .    .    .    285

„ türchen, Notherd oder Putztür-chen versetzen ....

„ untersatzsteine.....

Öfen, Anlage und Dimension .    .    .    872

abtragen.....

aufstellen und umsetzen ausputzen, verschmieren Gasbade- .... von Blech ....

„ Gußeisen .

„ Porzellan oder Ton . für Zentralluftheizung, Kalorifer 629 „ Gasheizung „ Preise für Öhre bei Glocken .

Oktaeder, berechnen Ölfarbenanstrich .

_ » Preis • ■

Ölbeleuchtung .

„ gasanlage „ kitt ....

„ kuchenbrecher .

„ laternen „ urinoir, Patent .

Ömnibusautomobil

„ getreidemähmaschine .    .    .    709

Opalkugeln für Gaseinrichtung .    .    493

Orchesterinstrumente.....

Organtin........

Orgelbauerarbeiten .    .    .    .

Orientierungstafel.....

Ornamente aus Hartstuck .

„ Papierstuck

Ortstafeln.......

Österreichische Baugesetze .

Wappen .    .

773

773

476

100

342

376

559

299

15

541

337

413

411

121

i>;

105

108

513

414

106, 413

411

418

417, 418

534

.    926

274

398

479

484

264

710

479

517

699

697

405

548

454

.    .    303

.    .    304

454

.    803

338, 451

Packfad

F.

Seite

539

Pferdefuhrwerk

Seite

774

Packfong, Mischungsverhältnis .    .    533

„ Preis „    bleche

draht .

458

Packkisten .

„ leinwand . Palliumplafonds Panzerroll Verschlüsse

464

755

405

329

ge spann......

hacken, schottische ställe, Konstruktionsangabe „ stärke nvergleichung . Pfeiler von Stein

Pflaster ritzen . Pflastererarbeiten

165

.    708

. 881

13

116

124

.......305

BerechnuDgsnorm .    891

Papiermachéstuckarbeit .

„    dekoration

.    387

338

.    338

Papier- und Holzstoffmaschinen .    .    673

„ stuck.......

„ tapeten......

Parallelepiped, berechnen .

„ Schraubstöcke

Pflasterertaglohn Pflasterplatten, gekerbte .

„    aus Granit .

15

325

304

403

.    925

.    713

Parapettfüllungen von Terrakotta .    298

„    „ Zement .    .    302

Parkette

349

351

Parkettreparatur......

Parkweg hersteilen.....

Patentabprotzspritzen, Wiener .

„    ausreibbürsten (Schropper) .

„ besen (Piassava) ....

„ dampfpumpen.....

„ differentialflaschen züge .    .    .    726

„ doppelinjektoren .

„ falzziegel ....

„ fenstertriebe „ füllsparherde ....

„ göpel......

„ kamintürl.....

„ kugelmüblen ...

„ nabenbohrmaschinen .

_ Ölurin oir.....

24

653

35

370

421

702

383

692

637

617

Patschoki

Sauger schaufeln

schindelmaschinen Schmid-Motor schrauben, eiserne universaldampfpumpen . Walzenmaschine .    .    .    .

711

717

406

403

eren........

Pech, Asphalt-, präpariertes, u. Brikett-

Schiffs- u. Schmiedepech .    .    .    314

Pendenten.....

Pendeluhren .... Pensionsversicherung .

Perkail......

Perkins Heizung .

Perlstab aus Terrakotta .

502

553, 554

.    991

405

432

299

Perpendikelstangen für Brunnen .    .    545

Perpetualpressen für Heu und Stroh 709

Perronuhren......

Perspektivlineal.....

Personenaufzüge.....

Petroleumbeleuchtung

„    beleuchtungsinstallation

„    fackeln......

„    lampen.....

„    laternen......

„    motor.....

551

759

694

479

.    489

480

480

480

578

Pfähle von Eisen zu Gründungen .    832

Pfannen.........

Pfannenöfen.......

Pfanuensteine.......

Pferdeeisenbahngesetz ....

„ fuhrwerk, Erachtkosten .    .    .774

356

413

124

804

Kunststein .

„    Kunstbeton

„    Naturfarbe

Zement

n    n

Pflastersteine reinigen schlichten

Pflasterungen

„    aufreißen

„    liefern ....

Pflasterungen neuherstellen von :

Asphalt.......

Beton.......

Eichenstöckeln ....

Granitsteinen.....

Holzstöckeln.....

Kehlheimerplatten

Kunstbeton.....

Lehm.......

Steinwurf oder Talus Terrazzo......

Weißkalkmörtel . W erksteinplatten Zement .    .    .    .

Ziegeln .    .    .    .

oder

.    325

.    . 41, 305

311

305

317

312

307

312

311

324

30

.    309

.    337

311

.    311

311

310

bei Hochbauten

Pflasterziegel, Preise . Pflöcke, Easchinen- . erzeugen . für Easenziegel

„ Holz hersteilen legen .

imprägnieren 316

Pflüg

Pfosten, Ankaufspreis

„    fuflböden abtragen .

„    „    hersteilen .

„ futterbarren ausbrechen Pfostenfutterba

47

30

32

32

706

135

130

. 218

45

rren liefern ....    230

„ stocke f. Türen u. Eenster 346 sbrechen .

liefern . versetzen

44

233

100

Verschalungen abtragen

Pfropfen

stufen liefern für Gaseinrichtung .

.    130

herstellen .    .    241

bei Wasserbau 241

Pianino ........

Piassavabesen und Bürsten . Pilasterbahnen......

228

615

.    493

548

.    753

302

„    Basis ....

' Pilaster- oder Lesenenkapitäl .    . 269, 337

337

Seite

n    n    n

Piloten abschneiden „ einrammen herrichten .

240

240

Pilotenrost

238-240

832

„ schuhe . Pilotierungen Pinsel (Weißwedel) Pipenhähne .

544

PortlandzementstampfbetoD, Festigkeit ..........

Positivs..........

Postamente aus Ton......

Postamentsteine.......

Prager Kalk, Preis......

Pratzenwinden........

Seite

857

548

304

115

47

238

755

Preistabelle, Zimmermannsarbeit . Pressen, Heu........

728

137

709

506

hydraulische, Preßpumpen . Kniehebel......

„    messingene

„    von Ton .

Pisémauerwerk abtragen Preis .

507

655 7 42

288

38

Pissoir, Wand- .

„ wandmuschel „ muscheln .

73

317

282

517

muscheln, gußeiserne .    .    .    517

„ von Steinzeug .    .    282

platten von Stein

„ Spindel-.......

Prisma, berechnen......

Probierhähne........

„ apparat für Blitzableiter .

Profileisen.........

Profilierter Baluster......

Prügelholz.........

Pulsometer.........

645

925

509

759

937

303

242

650

121

Pultdächer Pumpen .

139

746

»    h

stamente rinnen aus Stein

po

Plachen . Plackarbeit

Steinzeug .    .    .    282

„ Steinzeug Zinkblech .

Verschluß

Plafonds

124

121

. 280 .    274

443

389, 407

31

352

„ Brunnen-, Anlage .

Putzmühlen, Getreide-.....

Putztürin, ausbrechen .

liefern.......

versetzen......

Putzwerk für Dreschmaschinen Puzzolanerde stoßen und sieben . Pyramide, berechnen.....

511

704

46

388

103

703

35

926

aus Rabitzputz.....

konstruktion mit Tragnetz-

328

blech.........

Pläne zu Baugesuchen.....

Plandrehbänke........

Planierung von Anschüttungen Planscheiben-Universalkloben . Plattenformtische .    .

Platten, Festigkeit für .

„    von    Kunstbasalt

„    „    Kunstbeton

„    „    Stein ....

„    „    Steinzeug .

Zement ....

460

895

639

23

714

.    741

919

.    .    275

.    .    324

118

280

278

pflaster, geschliffenes .    .    .    305

„    aufheben .... 41, 305

„    legen..... 307, 310

umpflastern .

„ trottoir . Platzel, gewölbt, Preis Plombierzangen Plutzer aus Stein .

308

308

66

756

Quaderförmige Bruchsteinflächen .    .    89

„ steingewölbemauerwerk .    .    60, 61

herstellen 60

„ ausstemmen ....

„ mauern, gerade, abtragen

40

40,

Pneumatische Telegraphen .

„    Türöffnungsapparate .

Podestplatten auslösen liefern .

versetzen

288

530

532

42

120

„    „ . Preis.....

„ •    „ versetzen ....

„ stücke, einzeln ausbrechen Quadersteine,

Quadranteisen    ,

Quadranteisen, Gewicht .

„    Preis .

Quadratmasse, Vergleich der „ rosetten aus Terrakotta Quadrierung, Putzarbeit

Quasten.......

Quetschkontakte ....

„    maschineu für Sand

„    mühlen ....

Quintöfen

erzeugen .

It.

58, 59

118

97

40

26

942

935

456

301

88

406

522

739

710

413

Pölzung

Polier (Bau-), Taglohn.....

Pole von Kohle, Kupfer, Zink Polizze, Inhalt und Wert .    .    .    .

Polonceaudächer.......

96

21

14

528

984

Rabitzkonstruktion

328

Radabweiser von Stein, liefern .    .    115

versetzen

Polsterholz für Fußböden .    .    .    .

Polygone, berechnen......

Polygonale Stöckel f. Pflasterung

Ponceletrad.........

Portale, Geschäfts-......

Portlandzement, Bestandteile .

„    Preis.....

„    mörtel.....

192

348

922

312

557

354

36

47

50

»    u n

Raden-Auslesemaschine Radialbohrmaschine . Radreifeisen „ Schubkarren „ schuh ....

„ Speichenhobelmaschine . Räder, Transmissions-

„ Wasser-......

Radfelge

99

704

644

456

542

545

637

589

557

und Schnürboden bei Theatern 697 teil- und Fräsmaschine .    .    .    647

451

Badnabe..........

„ reifen, aufziehen......

„ speiche.........

Bahmen für Indikateure ....

Bäume, Erleuchtung der.....

Käumung des Flußbettes.....

Kaffinierte Zinkbleche.....

Kahmeisen........ .

Bahmen für Bilder, vergolden.

Bahmlehreisen........

„ nägel.........

Kajolpflüge .    .    .    , ........

Bammen..........

Kammbeton.........

Bandsteine, aufbrechen .    .    44, 275,

„ von Granit liefern

„    „    „ versetzen

„    . „ Steinzeug liefern

„    „ Kunstbeton .    .    275,

Kasendacheindeckung, herstellen .

„ legung........

„ ziegelerzeugung.....

Kaspeln .

Kastschließen

3ssSs§iii§ii£g§i§₈§gggsi

Seite .    830

Kemisen, Konstruktionsangaben „    tore herstellen .

„    „ Größe ....

Beparaturen an Beschlägen .

„ Dacheindeckung . 243, 255 „ Fensterbeschlägen .    360

„ Fenstern „ Fußböden .

„ Möbeln .

„ Orgeln .

„ Pflasterungen .

„ Tor und Türen „ Türbeschlägen .

„ Wagen .    .    .

nd Werkzeuge . 543, 712, 751 306 306 654

Bequisit Bescher Donausand Bescher Sand .

en u

235

869

.    360

.    346

.    351

404

548

.    308

343, 360 .    360

541

„    einziehen.....

Batschen, Bohr-.......

Bauchfänge .........

Bauchfangaufsätze : von Blech.

„    „ Steinzeug

Kauchfangdeckplatten, auslösen .

versetzen .

201

103

714

113

272

281

42

von Stein .

96

119

281

„    „ Steinzeug

einfassungen von Blech putztürin anstreichen

ausbrechen .    .

liefern ....

„    „    versetzen .

„    türln aus Eisen ....

Bauchröhren oder Schornsteine .    .    869

Bauhe Zurichtung von Bruchsteinen. 89 Kaumbedarf für Viehbestände .

Kautenziegeleindeckung.....

Beaktionsturbinen, Nutzeffekt u. Preis 560 Bealitätenschätzungen ....

Kebschnüre........

Bechen von Eisen oder Holz .    .    .    752

Keservoirs

Kespiration, Lufterneuerung wegen .    874

Betirade, englische, Abbildung „    „    ausbrechen

„    „    emaillierte

„    „    liefern .

„    „    versetzen .    .

Betiradschläuohe, gußeiserne, ausbrechen 46 „    „    liefern .    437

„    „ versetzen 105

„    hölzerne,    aufstellen 230

„    „    ausbrechen 45

verfertigen 230 280 121

versetzen 97

.    517

45

.    437

.    516

101

271

397

46

326

103

383

881

252

1023

547

718

„ Heu-........

„ Schnee-...... .

Beduktion der Münzen, Maße und

Gewichte........

Kegenerativgaserzeugung Begiearbeiten, Berechnung . Begulator-Pendeluhr, elektrische .

Begulierfüllöfen......

Kegulierfülleinsätze aus Gußeisen .    413

Keibahlen.........

Keiben von Fußböden.....

Beibungskupplungen......

Keichsadler.........

Keichsgesetze........

Beifbiegmaschine.......

Beihensäemaschine......

271

.    487

242, 252 .    553

413, 487

713

286

585

450

803

646

708

„    von Steinzeug .

Betiradschlauch-Aufstandplatte, liefern

n    r

Betiradsitzbrett, aufbrechen herstellen . versetzen .

Bettungskasten Bheostat .

Biegelwandgehölze anarbeiten Biegelwände abtragen

„ ausmauern Biemen für Glocken .

„    „ Maschinen

Biemenausrückung Biemenscheiben

45

.    237

. 101

762

498

138

40

73

534

.    .    534

596

„ schrauben und Spanner Schlüssel .

r    n

Bieselschotter Bindviehställe Bi ngelwalze .

Binglager Binnen für Dachwasser von Blech

Binnenblech

haken

„    „    „ Holz

von Kunstbasaltstein „ Kunstbetonstein .

„ Stein......

Steinzeug ....

589, 591 . 612 . 612

muschelstein von Kunstbeton

stein .........

Bippenrohre.........

Kitzen von Lesenen und Säulenkanne

Beinigung, Fußböden, Türen, Fenster

286, 396

„ von Pflastersteinen .    .    .    305

Beisigbündeln .    .    .

Belative Festigkeit .

Beliefs aus Zement „    „ Terrakotta

242

914

302

298

lierung ......

„    „ Pflaster......

Bohbauimitation mit Fassadeplatten . ansichtsflächen herstellen .

Kohei

Bohr in Stangen gewinnen .

_ bleche.......

-••ii

siüsisiäiis ii

Rohrboden Verschalung .    .    .    .    .

„    „ verputz abschlagen

„    „    „ h erstellen .

„ dacheindeckung hersteilen .

„ formen „ haken .

„ legerlohn .

„ leitungen .

„ manometer „ schilf .

„ teken .

Sägegatter . Sägen.    .    .    .

505,

Seite

685

632

„ zangen......

Röhren von    Beton .

„    „    Zement .

„    „    Zink.....

„    „    Zinn.....

Röhrenbrunnen.....

„ kessel......

„ reiniger......

Rohziegelmauerwerk .

Rolettenschnüre.....

Rollbalken.......

Rolleaux;........

Rollensteinpappedeckung Rollschutzwände von Holz .

Romanzement......

Rosettenausläufer.....

„ Band- ....

„    Bogen- ....

„ Brennholz- .

Sägen, Furnier-

„    Vertikal- .    .    .

„    von Bauhölzern    .

„    Zirkular- .

Sägespäne.....

„ spindein .... Sämereiquetschmühlen Sattlerhammer .... Säulen von Eisen auslösen „    „    liefern

„    „    versetzen

„ Holz auslösen liefern

„    „    versetzen

„ Stein auslösen „    „    liefern

„    „    versetzen

„ Stückarbeit . b ankb o hrmaschine

633

715

633

632

633

231

632

242

632

710

716

440

952, 956

101

45

230

101

45

116

97

336

642

17

rt

kannelierung in Stein .

konsolen.....

konsollager.....

kapitale, versetzen

_ liefern aus Gips

124

606

603

336

336

„ Stein „ Stückarbeit 336 „ Terrakotta 300 „ Zement .    302

„ Zinkgufl .    447

116

von Gips .

„ Stückarbeit „ Terrakotta „ Ton .

„    „ Zinkguß .

Roßhaarkehrbesen

301, 338

414

303

337

.."1

304

450

„ handfeger . Rost für Brunnen .

752

.    753

236

Öfen von Bisen

»    » '-T⁰¹¹

Preise

Salzmagazine, Konstruktion und Größe 881 Säure

411

.    116, 336, 440

Rüben-, Mus- und Schneidemaschinen

Sammeln von Waldmoos Sand durchwerfen .

264

35

22, 28

Ruberoideindeckung.....

Rückwirkende Festigkeit Ruheplatzplatten auslösen .

liefern .

„    versetzen .

Rührapparat zum Kalklöschen . Rundeisen, Gewichtstabelle .

„ Preis......

Rundholz an arbeiten    . . . .

'688, 710

247

.    913

42

120

96

.    739

.    935

456

137

Preis

Tagschichten zum Anarbeiten 137 48, 306

„ scheren und Rundmaschinen. .    647

„ Stäbe vergolden .

Rustiken anarbeiten .

Rundschotter

verputz

s.

„ erzeugen .    .    .    .    .

„ in Figuren schlichten .

„ liefern......

„ Pflasterungen in .

„ Preis .    ....

„ quetschmaschine ,, sieben......

27

22

306

252

48

739

132

401

. 116

88

„ wurfgitter.......

Sandeln alter Steinpappedächer Sandsiebe und Wurfgitter .

„ schüttung bei Gründungen .

„ stein, brechen......

„    „ gemetzt ......

Sanitätsapparate.......

„ kästen........

Satteldach.........

Saugkörbe.........

„ ventile in Brunnen einsetzen Saumsteine.........

„ rinnen. „ streifen

28

722

246

722

831

25

115

762

762

161

509

237

281

Saatpflüge Säekarren ,, maschinen

706

708

. 264, 271 .    . 267

aus verzinktem Eisenblech 266 . . 264

„ Weißblech

Schardächer Schachtdeckplatten von Stein .    .    .    119

174

706

539, 721 .    883

667

65

48

48—50

285

47

47

•    232

583

.    499

.    499

558

717

.    492

.    391

draht

,, kupplungen Scheidemauern, Stärke . Scheinhaken zu Fenstern .

stifte .....

464

464

242

644

.    883

.    869

235

56

15

253

.    508

Schiebkarren oder Schiebtruhen . 542, 721

.    545

beschläge .

841

15

773

773

773

790

314

784

355

455

463

Schilduh Schilfrohr .

554

35

130

839

244

637

48

625

717

Seite

347

343

534

44

544

105

720

230

547

46

26

versetzen .    .    105

für Aborte, ausbrechen „    „    „ gußeis. liefern 437

Schlegelschotter, erzeugen .

liefern

Schleife für Wägen Schleiftröge.

716

47

544

105

.    635

458

464

und Tore :

355

360

355, 438

641

15

373

298

303

.    298

„    „    „ Terrakotta

n    v    n Zement.

Schmatzen einbrechen in

302

544

eisen unverarbeitet .    .    .    456

„ bleche, Gewicht.

Preis .

.    457

465

.    615

46

374

15

314

716

648

583

612

635

Seite

Schachteinfassungssteine ....    325

Schäden, Versickerungsbedingung über 985 Schäl- und Saatpflüge Schätzungen fertiger Objekte . 1014, 1023 Schaffel, hölzerne ....

Schafställe, Anlage und Größe Schafwollspinne rei- und Webereim a-

schinen .........

Schamottemauerwerk.....

„    mehl

„    mörtel

ofeneinsätze, Abbildung und Preis.......

ziegel

„ ziegelpreise Schalbogen bei Gewölben . Schalenkupplungen ....

Schalter, elektrische ....

Schalttafeln......

Schauben- oder Scheibelndachdeckung 243 Schaufelräder

Schaufeln.........

Scheiben, Decken- und Wand-, zur Gasinstallation

Scheiterholz Scheren für Metalle Scheuern, Anlage und Größe . Scheuertore, Größe .

„    liefern .    .    .    .

Schichtenmauerwerk .

„ Schreiber, Taglohn Schieberventile .

Schieferdächer

Berechnungsnormen .    839

„    „ Gewicht .

„ deckertaglohn

„ steindacheindeckung .    . 253, 255

Schienenbiegemaschine.....

„ bohrmaschine.....

Schienen, Eisenbahn- ... Schießstätten-od. Feldglocken, elektr. 530

Schiffsfrachtkosten......

Schiffspech.........

„ transport, Frachtkosten beim . Schilder (Firmatafeln) von Blech, Glas,

Holz, Messing, Kot- oder

Zinkguß.....

für Eisenbahnbau ....

„ Stiegen ....

„ Wappen-, von Zinkguß .    453

ren

Schindeleindeckung bei Dächern :

abtragen ......

Berechnungen orni en . hersteilen Schindelmaschinen „ nägel .    .    .

Schlackenzement, Preis Schlagglocken .

„ krampen

Schlagleisten bei Fenster „    „ für Türen .

„ ring bei Glocken .

„ schließen ausbrecben „    „    liefern .

„    „    versetzen

„ maschinen .

Schloßbleche

„ nägel, verzinnte Schlösser für Türen hersteilen . reparieren .

Schlosserarbeiten

„ bohrmaschine „ taglohn . Schlüsselschilder . Schlußstein f. Fenster

„ steine aus Gips

Mauerwerk 38 Schmidtscher Wassermotor ....    564

Schmiedearbeiten 936

„    „    nägel .

„    „    rohre

Schmierbüchsen ....

Schmiere, Friktions- .

Schmirgelmaschine

Schnabelhähne u. Pipen v. Messing 507

Sehnabelhähne u. Pipen v. Ton Schneckenbohrer.......

Schublehren

Seite

„ stiegen von Eisen

Schneedruck auf Dächer.....

„ rechen, eiserne.....

Schneidbänke........

„ kluppen.......

„    maschinen, engl.....

„    „    landwirtschaftl. .

„    „    für Papier.

„ Werkzeuge......

Schnittmateriale, Preis.....

Schnitzbank........

Schnür- und Bäderbodeneinrichtung

bei Theatern.......

Schnüre, Faszikel-, Bolletten- u. Beb-

„    zu Vorhängen.....

Schnürlglasdacheindeckung .... Schöpfer, Mörtel- .    .    ....

Schöpfen für Heu u. Hoiz, Größe.

„    tore, gewöhnliche.

„    „    Größe.....

„    „    verstemmte....

Schornsteinaufsätze, von Blech

„    „ Steinzeug .

Schornsteine, für Fabriken, Preis

„    konstruktive Angaben

Schornsteindeckplatten auslösen .

„    versetzen .

„ riegel für Fenster .

715

.    363

„ für Tore und Türen .    .    358

„ knöpfe und Griffe .

„ reparaturen ....

370

.    361

.    343

„    v. Stein liefern

„    „ Steinzeug .

Schornsteineinfassungen von Blech .

Schotter anschütten, auf- oder abladen „ betondacheindeckung „ durchwerfen, aufschlichten . „ erzeugen .

„ liefern.

„ mörtelsteine „ Straßen „ unterlagen.

„ wagen .    .

Schragengerüst.

Schrauben .

U,

Dachstuhl

für

u.

ibelba

466,

Gestell-Gewicht muttern Patent . Schlüssel :

Biemen

OS bO 05 bO    05    05 05 LO    CO 05 ŁO if* 03    03 CO Ot CO 03 05

.    466

.    467

612

„ tore

Schuhe für Piloten und Falzbürsten .    544

Schüsseln .......

Schüttböden, Anlagen und Größe .

Schußleiter.......'

Schutt abräumen, anschütten, tragen 22

„ werfen........

Schutzbehelfe........

„ brill en........

„ plachen ........

Schwartenverschahingen.....

Schwarzblecharbeiten......

„    preise......

„    dacheindeckung abtragen

herstellen und nm-

.    275

.    884

543

22

824

763

408

221

265

Schwedische Öfen, aufstellen setzen

„    „ Fülleins. z. dies,

aus Gußeis aus Schamotte

en .

264

265 265

107

413

285

411

versetzen winden (H

.    714

.    646

104

.    729

716

„ zieher .

Schraubstöcke .

Schreibapparat (Belief-), elektrischer. 530 Schropper für Bäder u. Fabriksanlagen 753 Schropphobeleisen.

Schrotmeißel .. mühlen

.    713

716

716

„    „ liefern.....

Schweifung bei Glocken.....

Schweinställe, Anlage und Grobe .    .    883

Schweintröge Schweizerdachstühle .

Schwellendexei.

„ rostgründungen Sehwdngungsverhältnisse der Glockentöne .......

Sechtelschaffel......

Sekunda-Trottoirpflaster . Seifenfabrikationsmaschinen

Seiher von Blech.....

„    „ Gußeisen

„    „ Messing ....

Seile und Seilerarbeiten .

„ von Draht.....

Seilerarbeiten......

„ taglohn......

Seiltransmissionen......

Seitenkonsolen .    ......

„ pfosten.......

Sellersche Kupplungen ....

Senkbatterien.......

Senkel.........

Senkgrubenfutter von Holz.....237

.    348

Sesselleisten von Holz . Setzlibellen......

534

445

130, 177 .    773

831

534

539

.    309

.    676

274

.    509

274

546, 608

606

546

15

605

298

298

.    583

503

717

,, wände abtragen

.    . 705, 710

131

wecku hr

757

640

189, 331 .    479

336

521

.    509

553

n    r

Schubfenster

herstellen .... 217, 242 bei Wasserbau .    .    .    242

Schubfestigkeit. _ karren

Beschläge . Stockbestandteile Tischlerarbeit .

345

365

.    .    346

.    .    345

914

721

Sicken- und Bördelmaschine

Siebe.........

Sieben von Sand......

„    „ Puzzolanerde, Traß und

Ziegelmehl .    .    .    .    .    .

Signalapparate für elektrische Telegraphie :

„ Luftdrucktelegra-

.    647

722, 752 22, 28

35

phen

523

Seite

Signale für Eisenbahnen Signaturen für Karten

769

96t

Katasterpläne .    .    .    973

n    «

Signierschablonen......

Simaverkleidung von Blech

Simshobelmaschine.....

Siphons für Aborte, eiserne „    „ Kanäle von Stein

Siphonzungenplatte „    „

Sitzwannen......

455

.    267

632

105

.    .    117

. . 121

515, 540

„ bretter für Aborte.....

517

Sockelplatt

en von

liefern .    .    118

versetzen

96

Sockelsteine

Sockelverkleidung von Steinplatten .

Sohlbänke von Stein......

„ bankkonsole.......

„ banktragsteine aus Terrakotta .    297

Solintafelverglasung Sonntagsarbeit .

Sortierzylinder und Siebemaschine 704, 738

Spagate..........

Spagatgurten...... .

Spaletknöpfe........

„ laden- und Kästen hersteilen

115

Spinnfabriken .... Spiritusbrennereien . Spodiumfabrikation .

Teppichfabrikation .

Theater......

Tischler......

Tonwaren.....

Wagner......

Webereien.....

Müllerei

637

637

637

.    676

647

656

. 681

676

669

.    695

631

691

037

95

123

297

392

17

547

612

373

W ergspinnerei.

„ weberei . Ziegel .    .    .    .

Zuckerfabrikation

Speisenaufzüge . Spenglerarbeiten

maschinen. taglohn orne .

.    665

.    669

670

.    691

. 688 .    695

263

647

15

Spalierdraht

„ türen, Tischlerarbeit „    Tapeziererarbeit .

Spaltschindeldacheindeckung . Spann in Fußböden einleimen . Sparherde, Patentfüll-

„    gemauerte, hersteilen

„    „    ausputzen

Sparrenkopfkonsolen von Stein

347, 365 beschlagen 365

17«.

421

.    421

. 108

117

Sperrh „ ketten .

„ Vorrichtungen bei Wägen

Spezialtarife.......

Spezifische Gewichte.....

Spiegelstufen.......

„ quader, profilierte, hersteilen . Spindeln für Zirkularsägen Spindelpressen

Schafwoll

790

.    927

. 122

90

.    632

.    645

.    667

„ Terrakotta 297 „ Zement .    302

versetzen .    .    104

Spezialmaschinen für:

Appretur . Baumwollspinnerei .

„ weberei. Beleuchtung, elektrische .

Bierbrauerei.....

Bleicherei......

Buchdruckerei.....

Drechsler......

Drucker (Metall-) .    .    .

Druckerei (textile) .

Eisenarbeiter.....

Erdwachsfabrikation.

Färberei......

Flachsspinnerei ....

„ weberei.....

Gaserzeugung.....

Gelbgießer.......

Glyzerinfabrikation ...

Gürtler.......

Hanfspinnerei.....

„ weberei.....

Holzbearbeitung ....

671

656

665

.    497

683

671

676

655

676

.    671

655

676

671

669

670

488

655

676

665

669

.    670

631

673

.    669

.    702

681

Spiralfedern

„ Schläuche.....

Spiritusbeleuchtung ....

„ brennereimaschinen .

„ gaskocher.....

Spitzbogenfensterschluß .

Spitzenvorhänge.....

Spitzhähne für Gasleitung .    .    . 493, 509

„ zirkel

Spodiumfabrikationsmaschinen. .    .    676

Sprachrohre...    .    .

Sprengwerksdachstühle . Springbrunnenhähne

„ hämmer ......

Spritzen, fahrbare Kasten- .

hähne .....

405

531

.    480

. 681

428

.    298

406

715

.    .180, 631

.    .    172

509

646

.    748

569

Spritzfä

Spritzwagen........

„ wurf hersteilen.    .    .

Sprossen, eiserne in Essen oder Bauchfänge versetzen „ bei Fenstern .

Spruchschilder Spucknäpfe, emaillierte .    .    .    .398, 445

Spüleinsätze........105

Spundung, ausarbeiten .

Spurlager.....

Stabeisen ......

„ jalousien ....

Stachelwalz

„ zaundraht

sser

538

752

86

.    103

.    346

452

231

603

436

388

707

Stadtbeleuchtungskosten Stahl......

Seite

476

463

773

„ bahnschienen „ Bessemer-, Stab-und Flachseisen 436 „ blech

436

„ gewelltes draht

„ bürsten . meßband .

387

. 436, 464

753

759

„ rollverschlüsse.....

„ schienen ......

„ Winkel von    . . . .

Staketierung abtragen

„ hersteilen .

Ställe, Anlage und Größe . Stallfenster von Gußeisen .

„ laternen......

„ steine von Kunstbasalt. Stammholz fallen . .    . .

Preis.....

.    387

Seite

Steinflächen vergolden oder versilbern 401

„ fugen verkitten.....

„ gewölbe abtragen .

„    „ Berechnung

hersteilen .

96

123

44

123

90

97

40

886

436

715

130

227

. 881 .    440

479

.    275

35

ndbau

55

gru

Härteskala.....

holz- oder Xylolithfußboden karren......

klassifizierung kohlenasche Beton .

„ gas-ßeleuchtung „ ofen .    .    .    .

305

115

313

542, 721

322

484

411

Stampfbeton

132

.    . 318, 857

„ fußboden    .    .    .    .

Stampfung von Anschüttungen

Stampiglien.........

Ständer, Streitbäume versetzen Stand ventile.........

323

31

756

101

508

35

Stangenrohr gewinnen ....

„ liefern ....

Stärke bei Mauern......

Stationen d. Donau, Frachtsätze nach 788 Stationstelephone .

„ Schilder Statische Berechnung Dächern Decken .

Gewölben

Holzkonstruktionen ....

Mauern.......

Säulen........

Traversen.......

Stative zu geodät. Instrumenten .    .    756

Staubbesen

von:

„ laden .    ......

Stechen von Torf......

Stegreifeisen ...    .    .    .

Stehende Dachstühle abtragen .

herstellen

335

833

518

456

838

844

335

837

833

952

937

753

232

35

.    457

131

löcher bohren maesenaushub mauerwerk abbrechen berechnen . herstellen .

105, 126

20

37

833

me

hl” .    .

54

314

öl......

pappeeindeckung herstellen

„ anstreichen u. sandeln 246 „ Berechnungsnormen. 891

314

24‘:

pfeiler liefern mauern

pflaster pöasterplatten platten liefern

„ pflaster aufreißen „ herstellen kelverkleid

„ soc----

Postamente .

ung

für Pissoire

quader ausbrechen „ liefern „ versetzen

116

58

305

118

118

41

307

95

115

124

40

117

97

Stehlager

„ lampe, Petroleum-.....

„ rohre von verzinktem Eisenblech

. 161 .    598

480

„ Weißblech . Zinkblech . anstreichen .

267, 271

264

272

Steigleit

Steine zu Steinmetzarb. erzeugen Taluspflasterungen

397

230, 543

26

rinnen . rustiken Säulen .

Säulen auslösen „ liefern „ versetzen :kel .

„ platten sohlbänk Sprengung stufen .... stufen ausbrechen liefern, versetzen .

soc

124

116

116

45

116

97

115

118

123

18

122

44

122

r> n

Steinarbeiten

306

99

„    „    liefern

„    „    versetzen .

„    färben für Fassaden

„    flächenbearbeitung    zu    Fassaden

115

396

324

124

692

25

14

25

42

119

96

451

89

türze Tragwurf ........ 52, 309

zeugfässer, Steinplutzer für Wein 287 „ platten .

„ rinnen „ röhren „ sohlen

„ waren.......280

etzarbeiten,Berechnungsnormen 889 „ herstellen , gesellentaglohn Steirisches Bisen ....

Stellagen für Schaufenster .

Stei

um

123

117

311

280

280

. 280

.    115

15

456

.    389

Stellringe Stemmeisen .

683

636

717

384

353

gitter und Geländer . griffe von Eisen .

Holz .    .    .

.    353

384

96

„    versetzen

versetzen

99

.    .    229

543

703

.    285

713

759

493

35

.    504

641

546

24

23

23

24

Straßenbau

764

772

24

j)

23

327

„ für Ligroine

„ hähne ......

Pflastersteine von Granit .

„ Kunstbasalt

481

307

275

305

454

721

117

541

709

546

335

243

243

709

703

335

758

529

498

Seite .    523

.    337

402

337

15

15

^ CO 00 rl CO CO CT CM rH tH H H

von Holz ausbrechen „    „    herstellen.

„    „ versetzen .

„ Stein aus brechen „    „    liefern.

versetzen.

Tafelglas, Preis Tafeln, Aufschrift und .Firma .    452

Tagfuhren

„ löhne u. Taglohnarbeiten .14—17, 885 Taluspfiastersteine „ Pflasterungen Tannenholz, Preis Tapeten, abkratzen

392

134

403

15

.    757

621

715

228

314

.    246

.    717

15

518

Seite

716

„ maschine.....

Stempel und Stampiglien .    .    .    .756

„ gebühr für Baugesuche u. Pläne 895 Stichschaufel Stiegen aus    Eisen

„    „    Holz

Stiften-Dreschgarnitur Stöckel und Klinkerplatten.

Stöcke-Schraub......

Stoffmeßband......

Stopfbüchsen für Gas Stoßen von Ziegelmehl, Traß und Puzzolanerde ....

Stoßheber oder Widder .

Stoßmaschinen.....

Stränge.......

Straßenaufreißen ....

„ beschottern „ besanden .... herstellen ....

bahnen ........

fahrbahn.......

grundlage von Bruchstein.

kanäle aus Beton.....

Internen f. Gas u. Petroleum 490 493

Pflasterungen ,

Schilder.

„ walze

Streifkugel von Stein „ wagen ....

Streuschneider .

Stricke .....

Stroh für Dachdeckerarbeiten .

„ dacheindeckung......

„ lehmschindeln o. Streichschindeln

„ perpetualpressen......

„ Schüttler........

„ windendeckenputz.....

Stromgeschwindigkeitsmesser .

„ messer für Telegraphen .

„ regulator für elektr. Anlagen .

Stromwechsler für Telegraphen Stuck- und Stuckmarmorarbeiten.

„ flächen vorgolden ....

„ lustroarbeit......

„ marmorierertaglohn Stukkaturarbeitertaglohn

„ blechdecke.....

„ draht ........

„    gerüst    aufstellen .

„ nägel........

„ rohr ........

„ stifte ........

„ tonköpfe ......

„    verputz    abschlagen

„    „    berechnen .    .    .    .

„    „    Brettschalung    für

Stukkatur-Verputzarbeiten.

„    „    hersteilen

Stufen aus Kunstbeton .

Stuhl liegeuder

„ säulen, Bockpfetten-Dach.

„ stehender für Ziegeleindeckung 161,

Sturmbrenner......

„ Schadenversicherung . Sturzboden.......

„    „ legung.......

„ decken abtragen......

„    „    berechnen.....

„    „    herstellen.....

Sturzträme auslösen .    .

„    anfertigen.....

„    versetzen......

Sudhauseinrichtung in Brauereien

Supportdrehbänke.......

Supporte.........

T.

Tabakscheuern, Anlage und Größe .    884

Tafelfußböden, abtragen

„    herstellen .

reparieren .

775 306 309

.    . 43, 403

„ liefern und aufziehen .    .    403

Tapeziererarbeiten ....

„ taglohn.....

Taschennivellierinstrument .

Taster für Telegraphen .

Tasterzirkel......

Teeranstrich......

„ asphalt und -Öl.

„ steinpappeeindeckung . Teichgräberschaufeln....

„ taglohn .... Telegrapheneinrichtung .

Seite

518

Telephone Telephonbrücken Teppichfabrikationsmaschinen .    .    669

Terrazzo ....

Terrakottawaren .

Tetraeder, berechnen Theatermaschinen Theatermaschinerie Theodolithe .

Thermometer Tiefbohrmaschinen

759

297

926

695

695

757

Seite

„ portable Herde ....

„ portgebühren = Kosten .    . 780, 791

„    „ kosten für Baugegenstände:

„    ..    .. mit Pferdefuhrwerk 778

101

. 583, 819

.    423

758

693

„ kulturpflüge.....

Tierköpfe, Abbildungen „    Modellpreis .

„    von Terrakotta .

707

.    336

304

Tischherd

.    302

„ Zinkguß .... 304, 448

421

„ lampen für Ligroine . Tischlerarbeiten

.    481

„ Eisenbahnen .    7 80

„    „    „ Dampfschiffen 784,791

„ Versicherung .

„    „ versicherungsgebühren :

bei Dampfschiffen ....

„ Eisenbahnen .... Transportable Kochherde

„    Säugpumpen

Taster

791

792

791

423

748

hammer

hobelbank

339

716

maschine, Universal

„ taglohn......

Tischleuchter

638

635

15

491

„ platten, Hobelmaschine .    .    .    638

Tombak ........

Tonhähne, eingeschliffene .

„ köpfe zur Stukkaturung

„    „ Preis.......

„ Öfen ab tragen......

„    „ liefern......

„    „ umsetzen, aufstellen oder ausputzen .......

„ warenindusfrie......

Tordrücker.........

Torfmull-Klosetts.......

„ stechen und Torfziegel

Torglocken.........

Torlaufstein e........

533

. 288 .    336

280, 304

411

411

108

691

367

516

35

536

124

Transportweite Trapezformeln . Traßmörtel ....

„ stoßen und sieben Traversendecken .

genietete gewalzte Preis versetzen unterlagsteine men.

Treibrie Treppen, Bundtram-Trieurs à alvéoles.

Trillagen........

Trockenlegung mit Asphalt

„ mauerwerk abbrechen .

herstellen .

522

18

924

50

35

211

947

436

436

104

117

609

231

704

353

315

38

„ Schilder.........

„ steine versetzen......

„ stock ausbrechen......

Torsionsfestigkeit......

Träger, eiserne.......

Trägerwellblecharbeiten.....

Trägheitsmomente.......

Tragel von Holz.......

Tragen von Erde, Schotter und Schutt Tragfähigkeit von Dachkonstruktionen „    „    Drahtseilen .

„    „    Dübelböden .

„    „    Hanfseilen .

„    „    Holzkonstruktionen

„    „    Mauerwerk .

„    „    gewalzte Traversen

„    „    Säulen

368

98

43

918

436

385

915

102

22

891

606

890

546

890

885

938

Tröge

Trommeln bei Transmissionen . Tropfbar-flüssige Körper Trottoirpflasterplatten liefern :

von Granit.......

„ Kunstbasalt. .

„ Kunstbeton......

„ Zement.......

Trottoirsteine versetzen ....

„ pilaster, aufheben . „    „    hersteilen .

„    „    Preise .

52

445

583

930

307

275

324

275

104

reparieren .

768

952,

„    „ Trägerwellblech

Tragfähigkeits(Festigkeits-)berech-

956

385

nungen .......

Tragarme.......

„ bahren für Kranke .

Zement .

937

762

762

303

117

297

Tunnels.........

Türallarmsignal......

„ aussichtstürl......

„ bandeisen.......

„ drücker aus Danubiametall    . . 336

„    „ rosetten......—

„ eiserne, mit Kahme versetzen 102, 235 „ fußtritte „ futter

524

358

457

524

.    339

339

îï n    îî

Tragnetzblech . , . . . Tramdecken, abtragen .

„    „ herstellen .

„ holz anfertigen auslösen

302

458

131

202

202

45

„    „ reparieren......

„ kegel versetzen .    .    . ' .

„ Öffnungsapparat, pneumatischer . „ stock aus Stein ...

„ Verkleidungen herstellen „    „    reparieren .

verputzen

343

103

532

44

.    33»

.    343

104

„ zug...... . Ł .    358

Tür-, Eensterstöcke aus Kantholz 233, 339 oder Sicherheitskontaktleitung .    524

Turbi

Türchen für Kellerfenster .

nen

560

.    .    383

760

.    340

„ Elügel, ordinäre „    „ bessere .

„ Größenverhältnisse .    869

„ reinigen „ reparieren .

„ Biegel herstellen

» n » n

Turmspitze, Kreuz-Turmdächer herstellen

„ mit Weißblech eindecken 264 Turmgesimse von Bundholz .    .    .    233

.. uhren

940

558

218

544

730

16

316

552

833

307, 313 .    307

499

457

641

756

652

105 .    994

.    714

.    756

.    .    635

.    .    719

707

115

.    557

.    242

763

517

304

heizung . klappen, Preis .

.. versetzen

ren

453

92

Verbrämung von Fugen . Verbrennungskraftmaschine . Verdachungskonsole von Terrakotta .

Zement .    .    302

.    831

298

es .

29

Seite

Turngeräte ....

„ Stöcke von Holz,

ausbrechen 44 „ Stöcke von Holz,

liefern 233, 339 „    „    von    Holz,

mit Falz versehen 234 „ Stöcke von Holz,

versetzen 100 „    „ von Stein,

ausbrechen 44 „    „    von    Stein,

liefern 117

„    „    „    Stein,

verputzen 104 .,    „    von    Stein,

551

u.

U-Träger........

Überfallschützen......

Überlegboden .    .....

„ eisen.......

Übersetzungskrane.....

Übersteigen von Ziegeldächern .    251

Überstunden........

Überzug von Asphalt.....

Überzug von Gewölben und horizontalen Mauerflächen .

Uferversicherung .... Uhlhorn-Kupplung Uhren für Höfe, Fabriken und Türme 551 „ zeigerwerke....

Uhrglocken oder Schellen .    .    . 445, 552

„ Zifferblätter......

Uhrmacherarbeiten.....

Umrtecken von Schieferdächern .

„    „ Ziegeldächern .

Umfassungsmauern, statische Berechnung ........

Seite

Umrechnung vom alten Maße und Gewicht ins metrische Maß 10 „    von Münzen in österr.-

Ungar. Währung

Umschalter, elektr. Umsetzen von Öfen .

Unfa 11 versicherun g Ungarisches Eisen Universalbohrmaschinen „    kloben . .

„    instrument, forstliches

„ -Nivellierinstrument . „ pumpe

-Tischlermaschine .

„ -Wasser wage „ -Zement-Fugeisen ....    720

Unrats- und Straßenkanäle aus Beton 327 Unterbau, Begriff desselben bei der Feuerversicherung Unterbühnen bei Theatern .

Untergesims, Terrakotta ....

Untergrundpflüge......

Unterlagen bei Asphaltfußböden

Unterlagsscheiben ......

Unterlagsteine für Öfen ....

„    „ Traversen

Unterleibsitzbad......

Unterschlächtiges Wasserrad .

Unterzündspäne......

Urinflaschen.......

Urinoir.........

Urne aus Ton.......

V.

Valoren Versicherung .

Val de travers.....

Vasen von Stuckmarmor

„ aus TOn .....

Ventil für Brunnenrohre

Ven tilationsanlagen

Ventilat o Ventile

Verglasung, Berechnungsnorm

„ Preis......

Vergleich versch. Belastungen .

Gewichte .

Maße .

Münzen . Pferdestärken

391

12

13

15

96

42

95

339

292

283

346

354

401, 402

39

781

. 1023

85, 88

104

94

.    130

Berechnungsnorm .    892

herstellen von Brettern

für Stukkatur

199

642

308, 512 96, 889

493

981

981

986

985

.    781

984

986

Versilbe

402

90

633

898

769

.    337

.    .    263

.    . 473, 526

264

523

314

882

881

997

922

Saatpflüge .    706

942

14

.    754

499

.    .    872

406

356

384

122

124

807, 811

60

545

Seite .    892

12

n    ri

V ergolderarbeiten

„ taglohn.......

Verkittung von Steinfugen . Verklätschung von Eiechtwänden . Verkleidung von Sockeln .

„    bei Türen.....

Verkleidungsplatten, für Mauern .

„    „ Ton u. Steinzeug

rahme für Fenster

von Aborten .

„    ziegel, ausbrechen

„    neugelegter Fuliböden . , . 104

„    der Türverkleidungen .

Verputzarbeiten, Berechnungsnorm 104, 888 „ flächen weißigen Verschalungen abtragen .

222, 225 „ Latten 227 „ Schwarten

221

verputz Versenkbohrmaschinen

brunnen

Versetzarbeiten.....

„ stücke für Gaseinrichtung Versicherung von Fabriken Versicherungsanstalten .

antrag .    .    .

bedingungen . gebühr bei Dampfschifftransport .    .    .791, 792

gebühr bei Eisenbahntransport

vertrag oder Polizze .    984

werte

wesen im allgemeinen .    981

zweige

rung.......

Verstreichung von Fugen

Vertikalsägen.......

Verträge, Bau-.......

Verwaltung von Eisenbahnen .

Verzapfen derRabmstüc.ke beiFenstern 346 Verzierungen, Etrurische

Verzinkte Bleche.....

„ Eisendrähte Verzinnte Nägel

Vestibulstufen von Karststein .    .    .    125

n taster .

Viehöl (Steinöl)

„ Ställe .... stand, Raumbedarf

Viehversicherung .

Vierecke berechnen .

„ scharige Schäl- und Viertelkreiseisen .

Vizebaupoliertaglohn .

Vogelzungen ....

Voltmeter.....

Vorgelege (Kamine) .

Vorhänge.....

Vorhängschlösser .

Vorhangstangenhalter.

Vorlegstufen ....

Vorköpfe u. Röhren zu Ausgußgränden 274 Vorkopfstücke, Kanal- .    ...

Vorschriften über die Ausführung bei

Bauanlagen.....

Vorstehendes Quadergewölbe .

Vorsperre.......

w.

Wachsfabrikationsmaschinen, Erd-Wächterkontroleuhr, elektrische .

Wächterlohn........

Wagen..........

und Gewichte heißer heber

„ beschlag .......

„ federstahl.......

„ remisen, Konstruktion .

„ schupfentor......

„ spritzen..... .

Standgeld für Bahnen . Wägen für Ochsengespanne Waggebühr bei Dampfschifftransport Eisenbahntransport

„ Schilder Wagnerarbeiten W agnerbank

maschinen

Wäh Waldausrodung „ moossammeln Walze, Stachel-Walzeisensortiment

Walzenhobelmaschine    .

„ maschine, patentierte für Jalousien .    ........

Wandabstauber.......

„ arme, Abbildungen „    „ für Gasbeleuchtung .

„    „    „ Ligroinbeleuchtung .

„ armlampen, Petroleum- .

„ bekleidung, Stucklustro-„ bohrer .

„ bohrma8chine .

„ drehkrane .

„ kegel für Gaseinrichtung „ konsolen mit Stehlager .

„ bonsollager .    .    ...

„ kugeln .......

„ lampen, Petroleum- ... „ pissoirs und Muschel

„ schutzbretter......

Wände von Holz.......

œ >o IO i> io IO *o -s CO CO c- t- >o t- c- -s -s -s io <o to    t- a> œ -s c- io rs -s -s m t~ œ t- -3 ä œ 3 S m co

n    r>

Waggonbleche

„ dachbleche „ federstahl .

taglohn

rung

. 636,

Seite

521

Wandtaster .

„ terrazzo „ träger .    ......    604

„ verkleidungskacheln ....    421

„ winden ......

Wangenstiege......

Wannenpipen .....

Wappen, Stückarbeit

„ österr. Zinkguß .

„ Schilder.....

Warenklassifikation .

337

729

229

507

338

.    451

448

Warmwasserheizung .

leitung . . .

.    785

431, 873 .    .    875

Waschbürsten.......

„ kessel, Größe und Anlage .    .    751

leine

753

546

738

Wegherstellung.......

Wegübergänge.......

Wegweisertafeln, Preise für. .    .

Weicbguß........

Weinbock......

Weißbleche........

Weißblechdacheindeckung .

Weißigung abkratzen.....

„ herstellen.....

Weißkalk, Preis für.....

Weißkalkerzeugung.....

,, mortel......

Weißkupfer .

Weißpinsel .

„ wedel .

W ellblecharbeiten

24

768

263

264, 458

93

47

36

49

533

755

755

385

„ maschine .    ......

„ räume........

„ tisch.........

Waschen von Fenstern und Türen .    108

„    „ Fußböden

825

515

Wasser

108

825

amper

abfallrohre

.    540

264

auslaufmuscheln .... 128, 509 bauarbeiten des Zimrhermanns 238 bauten, Steine .... bedarf im allgemeinen .    .    .    876

.    .    538

dichte Hanfschläuche .    .    .    547

„ Holzwand „ Taster . fässer von Holz

bottiche

306

242

521

538

„    „ Steinzeug .    .    .    287

filtrierapparat ..... 510, 760

fracht.......

glasanstrich und Kitt .

heizung .    .....

kessel ......

kraftanlagen.....

kübel.......

kunstmühlen-Mascbinen

laufe.........

laufmuscheln, gußeiserne .

leitung........

leitungsanlagen.....

artikel ....

791

399

432

267

556

540

677

325

509

504

504

„    dacheindeckung .... 257

„    türen.

W ellenfalzziegelge wölbe Wellenschiefer . Wellenschieferdacheindeckung. .    .    258

Wellen, Transmissions-.....

Wellsand, Donau-.......

Wendeltreppen........

Wenderinge.........

Werfen von Erde, Schotter und Schutt

W erg.........

„ Spinnereimaschinen „ Webereimaschinen . Werkseinrichtungen, Vorschriften. .    820

Werkstattgehänge ....

„ statten.....

„ stücke von Stein .

„ Steinplattenpflaster .

„ zeuge, diverse .

„ zeugstahl ....

Westons Flaschenzüge .

Wetterfahnen.....

326

71

258

583

306

384

725

22

547

.    669

670

501

769

117

390

oto

reu

laufständer . röhren von Beton .

„ Blei .    .

„ Holz .

„ Schmiedeeisen

„ Steinzeug .

505

510

326

614

232

615

280

„ Schenkel für Fenster Widder oder Stoßheber, hydraulischer 504

Widerlagsstärken.......

Widerstandsmomente......

Wiener Maße und Gewichte, Vergleich

„ weiß, Preis.......

Wienflußrieselschotter und Sand . Winddruck gegen Dächer ....

Winden..........

Windfang.........

„ leistung und Preis.....

„ motoren........

„ räder.........

„ schaufeln........

„ stoßbelastung bei Dächern .

346

833

915

564

Winkeleisen

436,

557

räder ......

rinnen .....

sand......

schaff......

schöpfen.....

Wasserstandshähne .... wagen (Libellen) .

„ wannen versetzen Webereimaschinen für Baumwoll

„ Hanf, Flachs

und Werg. ' .    670

„ Schafwolle .    667

280

27, 48

21, 22

509

714, 719 103, 751 e .    665

Wechselkasten Wechselseitige Versicherungsanstalten 989 Weckuhren, Sicherbeits-.....553

440

aus Eisen und Stahl .

„ eisen, Gewichtstabelle .

„ hähne für Gaseinrichtung .

_ knie.........

„ konsolen für Stehlager .    .

„ rohr-, Spiegel-, -Trommel.

Wippen erzeugen.......

Wirtschaftshöfe, Größenverhältnisse .

„    pumpe.......

„    requisiten......

„ Werkzeuge......

Wohngebäude, Konstruktionsangaben Wohnhäuser, Entwertung etc. .    .

Wolf bei Glocken.......

Wollbordmatten.......

Wollene Glockenschnüre Woolfsche Maschinen. Wundspritzen .    .    .    .

Würfel berechnen

Seite .    405

.    569

Seite

Ziegelgewölbemauerwerk-Berechnungsnormen .......

763

886

925

v Holz (Holzstöckel) erzeugen 228 (Holzstöckel) Pflasterung .    .    307

oder Holzstöckelpflaster auf-heben .

.    .    42,    305

„    Pflasterungen mit    Granit    .    .    30

„    steine aus Granit

Wurfgitter.....

„ steine für Wasserbauten

karren

mauerwerk, gerades, abtragen .    37

Berechnungsnormen 885 herstellen .    .    . C_

Schmatzeneinbrechen 88 ohne Verputz .

721, 542

62

X.

Xylolith- oder Steinholzarbeiter .    .    313

z.

Zackengewölbe.....

Zahnkuppelungen .

„ schnitte aus Grips .

„ Terrakotta .    .

„ Zement herstellen .    302

„    „ in Verputz

„ Stangengewinden

.    .    67, 70

.    .    583, 584

.    .    337, 303

.    300

85

728

Zangen ........

„ dachstühle mit Mezzanin . 175, 176 Zapfenschneid- und Schlitzmaschine .

Zargenstücke, auslösen.....

„    liefern......

Zaun- oder Spalierdraht.....

„ pfähle erzeugen .... Zellenrad

716

635

44

mehlprei

„ stoßen und sieben Pflasterungen, aufheben .    . 40, 305

„    „    herstellen .    .    .    310

„ Bchlagertaglohn.

„ tascheneindeckung „ tonzementindu8trie Ziehbänke für Spengler Zirkularsägen u. Zirkularsägespindeln 632 Ziergesimse . . . .

Zierguß.....

„ leisteu . . . .

„ Verkleidungen „ verputz ....

Zifferblätter ....

Ziffern aus Stahl .

Zimmerheizung, direkte .

„ besen ....

„ glocken.....

„    heizofen, abtragen .

„    „    liefern .

48

35

14

247

691

648

469

. 304, 451 . 339, 451

550-552 .    714

411

.    .    755

.    .    532

46

411

„    Eetoneisen......

„    Umschalter.....

Zementbeton-Eisenkonstruktion

bildhauerwaren.....

dacheindeckung, Häuslersche.

friese ........

fugeisen.......

fußböden .......

gegenstände......

gips........

industrie.......

kalke........

mörtel........

Platten    .....

Portland-, Preis ....

„ pfiaster, aufreißen . 41, „    „ herstellen .

Steingegenstände .    .    278,

„ -Erzeugungsmaschinen .

Zemente........

Zentesimalwagen.....

Zentralluftheizung.....

Zentrifugal-Sichtmaschine . Zentriermaschine.....

Zentrumbohrer.    .    .....

Zerknickungsfestigkeit.....

Zersägen von Hölzern .    .    .    .

Ziegeleimaschinen.......

Ziegelerzeugung .    .....

„ dacheindeckung.....

„ deckertaglohn......

„ -Regiearbeiten .    .    .

,, gewölbmauerwerk, abtragen.

herstellen .

CI O to Cl ^ w H M ^ Cl ^ O CO CI <1 M U M Cl <1 C o NIM co CO W o IO CO K) O CD <1 œ to O W

„    „    umsetzen u.aufstellen 105

„ maierarbeiten.....15, 401

normen beim Demolieren

„ Landbau. Wasserbau

„ taglohn Zimmertapezierung

„ türstock von Holz ausbrechen 44 „    _    „ herstellen.    233

15

Zirkularsägen Zollstäbe

herstellen .265, 274

263

.    .    263

.    .304, 468

.    447

528

.    528

264

746

624

715

632

717

„ wesen .    .    .....

Zoreseisen....... .

Zubehör zu Glocken.....

Zuckerfabrikation.....

Zuckerfabrikations-Maschine .

Zufällige Belastung.....

Zuflußrohren von Blei . . . .

Zugfestigkeit.......

„ jalousien......

„ rollen .    ......

„ schaff .......

„ schindelndachdeckung .

„ seile und Stränge . . . . „ taster ........

793

942

534

688

. 688

200

613

.    913

406

725

539

.    244

546

Seite

738

Zugrammen........

„ winden .........

Zulässige B elastung verschiedener Baumaterialien .......

Zuppingerrad........

Zurichtung von Bruchsteinflächen .    89

Zusammengesetzte Festigkeit .    .    .    918

Zweispitzkrampen Zwickzangen .

Zwillingsgasmotor Zwirn

728

857

558

718

717

577

547

Seite 231, 271 .    293

Zwischen- oder Zwuselrinnen .

„ decken mit Korksteinen

„ hähne .....

„ wände aus Korkstein Zyklopen- M auerwerk ....

Zylinderblasbälge.....

492

.    291

57

649

.    648

493

528

int BOGÜSLAWJILEStCZYNSKt

*4r. uL i j&G£i ;

(,*d Kraków)

*

•> i

1

#

*'

r -

# .

»

- ;

• • •

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

ll 5 412

Bibliotek