WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

^MÉ'i

i. —L’Ü J

.5

m

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

XXX

;

ANHANG der

Anweisung zur Führung des Feldbuches

als

Feldbuch für die

Feldmeßübungen an technischen Lehranstalten und für die

in der Ausbildung begriffenen Techniker zum Feldgebrauch

eingerichtet von

Ernst Ziegler

Preußischer Landmesser und Kulturingenieur Oberlehrer am Technikum zu Bremen

îf öffentlichen Arbeiten \

HANNOVER

Verlag von Gebrüder Jänecke 1905

Alle Rechte, namentlich daft der Uebersetzung, Vorbehalten.

(fUÖTf^s,

KRAKÓW

115003

Hoftmchdruckerei Gebrüder «fftnockc, Maimover.

Muster A.

Muster B.

Muster C. Muster D.

Inhalt.

Ausgeführte Musterbeispiele.

Nivellieren.

Seite

Längenprofile.............

Querprofile..............

Flächennivellement..........

Rechnung mit dekadischen Ergänzungen

( mit einspielender Libelle .    10

1 mit Libellenausschlägen . .    12

F e stpunktsni vel 1 ement

Pegelbeobachtung Peilung.....

14

15

Winkelmessung.

Muster E. Mit dem Theodolit.............

Muster F. Mit der Bussole...............

Muster G. Koordinatenberechnung der Vieleckspunkte. .

Tacliymetermessung.

Muster H. Fiir Kreis- und Schiebetachymeter......

Muster I. Fiir Schiebetachymeter (Fennel-Wagner) . . .

Tafel der Sinus, Kosinus, Tangenten und Kotangenten.....25

Tabelle zum Abstecken der Kreiskurven von der Tangente aus 29 Länge des Kreisbögen für den Halbmesser 1

10

18

20

22

. . 24

Quadriertes Papier und leere Muster zur Führung des Fcldlmchs bei den Feldmeßiibnngen G Tafeln Signaturen

Muster A.

Nivellieren.

A.    Längenprofil.

B.    Querprofile.

C.    Flächennivellement.

Ziegler, Feldbuch

Nivellieren (Längenprofil).

Muster A.

Station

oder

Nummer

Zielhöhen

Unterschiede

Höhen über N. N.

des

Punktes

Ent

fer

nung

Rück

wärts.

An-

zwi

schen

Vor

wärts.

Höhe

Ab-

Steigen

Fallen

der

Zielachse

Schluß

Schluß

I. und II. Nivellement

Mittel

aus

I und II

10

I. Nivellement.

co

co cd co cd o

GO CO Ol CO 05 GO INS O CO 00

14,365

8,027

6,771 1,256

15,621    15,622

Stat. o 0+30 0 + 50 0,1+ 5 0,1 + 50 0,1 + 90 0,2

0,2 + 50

30,0

20,0

55,0

45,0

40,0

10,0

50,0

250,0

0,363

1,845

0,198

2,406

.to to os

05 05 K*

4,630

1,459

2,380

1,369

2,843

3,976

0,764 1,081 1,236 _

15,985

3,613    13,854

1,038

13,288

15,622    15,622

14,526    14,526

13,605    13,605

12,009    12,009

12,485    12,486

11,011 11,011

13,090    13,091

12,052    12,052

— 3,570

5,976 1,081 I 4,651 — 3,570

II. Nivellement.

co co"

t\C

CO h-*- CO

5,888

1,258

+ 3,570

15,622 wie oben

15,623

14,365

0,2 + 50

0,2

0,1 + 90 0,1 + 50 0,1+ 5 0 + 50 0 + 30 Stat. o

2,463

2,461

3,781

1,423

0,985

2,185

1,264

3,504

1,463 0,998

0,168 3,613

14,515    12,052

1 3 0Q9

1,041    13,472    11,011

12,487

—    15,790    12009

13,605

14,526

— __15,622

8,705

5,135 4,611 1,041

— 3,570

+ 3,570

+ 3,570

12,052 wie oben

Handzeichnungen und Bemerkungen.

NB. ₆₃ Bolzenstein der Königl. Preuß. Landesaufnahme bei km 4,8 der Landstraße nach Horn.

àjé'i

......

W9

./-■(am/

'm

'•Sa

/Si}

«s

J* /3.ZS3

ïïiè

fcgr.

rr5£j

/.2009

a oso

0,0+30    0,0+SO

O.t + S

q*+ SP

0,1/90 0,2

0,2+SO

Abb. 68 (aus dem I. Teil des Werkes „Anleitung zur Führung des Feldbuchesw).

l*

Nivellieren (Querprofil).

Station oder    Ent-

Nummer fer-des    nung

Punktes

Zielhöhen

Unterschiede

Höhen über N. N.

Rück

wärts.

Höhe

An

zwi

schen

Vor

wärts.

der

schluß

.. Steigen Fallen Ah-Schluß

Zielachse

I. u. II. Nivellement

Mittel

aus

I und II

10

0,0 + 30 ±0    1,42

5,0 r

8,4 v

9,0 it

11,8 y,

12,2

15,0

OS Jnî>

CO io Is Is © H CO

o to ca © 00 CC O

4,2 1 4,12

o'

1,06

6,7 „

10,4 „ 11,0 „ 0,0 + 50 14,0 n

12,0

7,5 n

US    jsS    H»    IsS

^    W    O    H    b    b

-a    o    ©    ©    &3

15,95    14,53    14,526

14,15 13,77 13,27 12,75 12,70 13,73 14,15

19,71    15,59

16,94 16,99 17,61

17,81

17,21

5,0 „ 0,60

17,24

0,38    15,82    15,21

±0,0

5,0 r

© <M

rH t-i

t-H ©    ©    00

T-J^    r-^

<?f -st

13,61 %    13,605

13,72

13,42

11,64

0,1 + 5

±0,0

3,60

11,62

6,14

9,06    1,06    3,98

-2,92

— 2,92

MSSL

Handzeichnungen und Bemerkungen.

Darstellung eines Querprofils.

1. Aufnahme mit dem Nivellierinstrument.

:s

~ÔJ6

0 + 30

J afrąąsl

Yis

a!

J, 25

*§=

çâ

t,8o

W9

Si

Ï5

+ 5.0

Abb. 72 (aus dem I. Teil des Werkes „Anleitung zur Führung des Feldbuches“).

- no-/ą+

e.7

to..

-tSy+qp+9' 7    +qs +12.2

+isto

2. Aufnahme mit der Setzlatte.

0+-30

ri

w*

ŁA

30

J?

17.SL

~Wsï

~mr

\J133-

>5,ie

■!

•‘

«Ja

s îj a

55 5

+6**90 + 9J

Abb. 73 (aus dem I. Teil des Werkes „Anleitung zur Führung des Feldbuches“).

-*9,0

-$7-ąo    -30

Jö

*4»

*4°

+/SJ

Nivellieren (Flächennivellement).

Station

oder

Nummer

Zielhöhen

Unterschiede

Höhen über NN.

des

Punktes

Ent

fer

nung

Rück

wärts.

An-

zwi

schen

Vor

wärts.

Höhe

der

Schluß

Ab-

Schluß

Steigen

Fallen

Zielachse

I. u. II. Nivellement

Mittel

aus

I und II

10

1,84

10,13

8,29

8,29

1,94

8,19

2,10

8,03

2,00

8,13

1,54

8,59

1,37

8,76

1,30

8,83

1,16

8,97

0,94

9,19

h-¹ ł—

0,88

0,93

0,95

0,54

0,82

0,85

0,84

0,72

1,05

0,85

0,66

2,00

9,25

9,20

9,18

9,59

9,31

9,28

9,29

941

9,08

9,28

9,47

8,13

1,84

2,00

0,16

-0,16

8,29 wie oben

Handzeichnungen und Bemerkungen.

*ä2S

VJ4S

9 2§^9.08

™ c&i%₂₀

:=s”-Wo^⁹

«

sau, (gvs N

S3jĄ;£,ii,,.,, 8.99

J *899 *896

,*gg

sg2

^JjL97

8.69-/8 6t

tSSlvuu2

S»zA*

«sa

<9-⁸⁶99/

S.83/

Nt$

*/

888/

M-itt 882J/»

s'

______

---

MS---'

87*f

y872

,,879_

839.

..........

's

m________

w ' ssr* ll

U⁵\

\ \    , 8,13

,.8,19 '>W

863 /

8J2

,-x

\03

8.6*

8ji

U1

86* A

S26g~'

<*>

J5

SIS

tf

8.7’fi

yggn

322

*9,23

8.23

fzs

ll)Cq

Abb. 76 (aus dem I. Teil des Werkes „Anleitung zur Führung des Feldbuches“).

(Die Höhenlinien gebr. Terrasienna.)

Rechnung mit dekadischen Ergänzungen.

In den Fällen, wo verschiedene Zahlengrößen, abwechselnd, bald addiert, bald subtrahiert werden müssen, wo also die Schlußsumme das Additionsergebnis von positiven und negativen Werten ist, was besonders bei Flächeninhaltsberechnungen mit Ab- und Zugängen, bei Koordinatenberechnungen der Dreiecks- und Vieleckspunkte und namentlich bei der Ausrechnung der Nivellementsergebnisse vorkommt, wo Steigen addiert und Fallen subtrahiert wird, emptiehlt es sich, statt zu subtrahieren, die dekadische Ergänzung der negativen Größe zu addieren und die entsprechende Dekade zu subtrahieren.

Man subtrahiert die Zahl von ihrer nächsten Dekade (die Dekade der Einer ist zehn, die der Zehner ist hundert, die der Hunderter ist tausend usw.) und schreibt vor die Ergänzung als Zeichen für die zu subtrahierende Dekade ein Kreuz-chen.

Gewöhnliche

Rechnung.

Rechnung mit dekadischer Ergänzung.

+ 437,48 — 1436,53 + 2813,19

4,63

0,63

+ 3250,67 — 1441,79

437,48

X8563,47

2813,19

X5,37

x,37

1808,88

+ 1808,88

Bleibt bei der Addition eine fehlende Dekade, so ist die Summe die dekadische Ergänzung einer negativen Größe.

437,41 *07,64

-j- 437,41 —    92,36

0,04

1,20

0,08

537,46

Xfi

1,20

0,08

X162,54

X808,83 = — 191,17

Z. B. für — 3,5 schreibe x 6,5; für 0,7 schreibe X, 3 ; für — 982,5 schreibe x 017,5.

Demnach gestaltet sich die Rechnung wie nebenstehend:

+ 438,69 — 626,86 — 191,17

Bleiben mehrere fehlende Dekaden (xx), so subtrahiere sievonlO, vermerke den Rest und rücke das Zeichen (x) eine Stelle links.

17436,5 *71236,9 X036,6

+ 17436,5

—    28763,1

—    963,4

1,3

1,3

—    25842,6    *74157,4

—    88464,1    Xii535,9

+ 17437,8    X8734Ö4(6l= —126595,4

—    144033,2

—    126595,4

Soll eine bleibende dekadische Ergänzung durch eine Zahl dividiert werden, so ergänze sie um so viel entsprechende Dekaden, daß die Zahl in ihnen ohne Rest teilbar ist.

+ 28,36

1,45

28,36

X8,55

+    3,60

— 69,10

3,60

X30,90

+ 31,96 — 70,55

38,59 : 2 = — 19,295

*61,41 : 2 =

= 161,41—200 = 80,705 — 100 —

*80,705 = — 19,295

+ 28,36

—    61,45

—    33,09 : 3 = — 11,03

28,36

X38,55

X66,91 =

266,91 — 300 = 88,97 — 100

= X88,97 = — 11,03

Muster B.

Festpunktsnivellement.

A.    Einfache Wendelatten.

B.    Wendelatten mit dekadischer Ergänzung.

C.    Zwei nebeneinanderlaufende Nivellements von einem Instrumentenstand gemessen.

D.    Einwägung unter Beobachtung der Libellenausschläge.

Festpunkts

nivellement.

Ein

zunivellie

render

Punkt

Ent

fer

nung

vom

In-

stru-

ment

Lattenablesungen

Libellenablesungen

Höhenunterschied

Eückwärts.

Anschluß

Vorwärts.

Abschluß

Ob-

jektiv

Okular

Ob

jektiv

Ver

besse

rung

des

Nivellements

Okular

Mittel ' aus

Spalte 8 u. 9 und unausgeglichene Höhe

Zurückführung auf N. N.

Ver

besserung

± mm

Endgültige

Höhe

über N. N.

Bemerkungen.

Lattenprüfung, Erläuterungen und Handzeichnungen der einnivellierten Festpunkte

10

11

12

13

nb₁₅₉₆

50

1,112

4,147

14

396

14

396

SS

Ol CO

So

Ol CO O CD CO

■^Ti-T

A.

59C = Bolzenstein der Preuß. Landesaufnahme km 7,6 der Straße nach Neuland.

NB]

to

SS

L— (Dl CO I>»

co cq^

rH Tfl

4,416

1,381

Einfache Wendelatten. Abstand der Skalen-Null-p unkte der Vorder- und Eückseite = 3,035 m.

696 — 0

th- 00 Ca O

(X

304)

698

(x

302)

(*

697

303)

13

699

13

701

300    16,100

17,492

17,492

B76. Mauerbolzen am Hause Bingstraße 64,

— 1,392-1/2 = —, 0,696

B76

56

1,345

4,380

Ca I CT» Ca Ca Ca Ol

CajsD

Ol K> O Ca

222    13,610

x 86,016

x,626

x 7,764 x 4,729

x 8,279 x 5,244

x 86,016

B.

813

815

814

Wendelatten'mit dekadischer Ergänzung.

13

513

13

516

B77. Bolzenstein des Stadtnivellements (Neumarke)

• 1/2= X 813

ü₇₇

50

1,130

4,165

50

43

M-

-4 DO

1,230

4,265    _

1,321    1,407

4,356    4,441

1,530

4,564

(X

109,5'—0

109,5

891)

(X

891)

(x

Gï tH O O tH GO

43

1,275

4,310

tH CD CO CD rH tH rH-cf

SŁ 0,708

186    11,214

11,433

— 0,219

Km -0,109,5

11,172    11,433

11,391

11,172

•Va

Va

— 0,219 -0,109,5

Zwei nebeneinander laufende Nivellements von einem Instrumentenstand gemessen.

(siehe Abb. 80.)

008

008

Soll

13

13

408

008

012

012

M = Höhenmarke am Wärterhaus der Oldenburger Eisenbahn.

Mittlerer Fehler

= 4,7 mm.

L ist die Länge in Kilometer - Einheit.

VO, 71

Festpunkts

Einwägung unter Beobachtung

Ein

zunivellie

render

Punkt

Ent

fer

nung

vom

In-

stru-

ment

Lattenablesungen

Libellenablesungen

Rückwärts.

Anschluß

V orwärts. Abschluß

Ob-

jektiv

Okular

Ob

jektiv

Ver

besse

rung

nivellement.

der Libellenausschläge.

Höhenunterschied

des

Nivellements

Okular

II

Mittel

aus

Spalte 8 u. 9 und unausgeglichene Höhe

Zurückführung auf N. N.

Ver

besserung

± mm

Endgültige

Höhe

über N. N.

Bemerkungen.

Lattenprüfung, Erläuterungen und Handzeichnungen der einnivellierten Festpunkte

^B1573

50

2,790

x 7,210

10,8 ; 43,0 9,11 41,2

53,8

50,3 i

10

11

12

13

62

537

50

x 7,642    2,357

+ 1,7 1 +1,8

+ 3,5 1+ 3,7

62

537

Bolzenstein

50

3,(XX)

x 7,001 !|

9,21 41,3

7,6 j 39,7

50,5;

47,3

NB 1573

der Kgl. Preußischen Landes-Aufnahme.

50

x 7,259

2,741

+ 1,6

+1,6

+ 3,2 |+ 3,4

50

3,358 x 6,642

9,2

41,2

50,4

9,2

41,2    50,4

50

x 7,351

2,649

+ 0,0

+ 0,0 I + 0,0

0,0

78,0₈

782,4    0

781,₆

50

2,980

x 7,020

8,7

6,9

40.6    49,3

39.6    45,9

49

x 7,171

2,829

+1,8

+ 1,6 +3,4|+ 3,5

399

12,128

*89,423

x87,873 10,576

x89,423

10,576

1+10,6

63

318,6

+ 2,4

63

321

Î+1,551

x8,449 = 1,551

3 + 4__

²    ï/₂ x 1,561,6

Höhenunterschied—0,780,8

Spalte

1,551

B5 neuer Bolzen am Sockel des Hauses Bachstraße 63.

b₅

50

2,320

x 7,680

8,3

40,4

48,7

8,3

40,4

48,7

50

x 6,111

3,888

0,0

0,0

0,0

0,0

50

2,689

X7,311

8,0

40,1

48,1

8,2

40,4

48,6

470

472 x 7

471

45

x 6,906

3,094

— 0,2 — 0,3

— 05

42

- 0,5

0,789

x 9,210

8,3

40,4

48,7

6,7

39,0

45.7

AI

40

63

x 6,122

3,878 + 1,6 + 1,4

277

5,798

*89,139

+ 3,0 + 2,6

x 4,201 10,860

*89,139

10,860

x 4,937

5,061 = X 4,939

Sj 0,676 km

1+ 2,1

Spalte (â±É) = .*W_ 1 2 ! Hi x 4,940,1

Höhenunterschied x 7,470

250,₈

2544

Soll

=-w

Mittlerer

60

00 GO X X

789,6

252,₆

257

4,4

V Spalte 2

+ 4,4    60 794

x 8 257

M63 Höhenmarke des Stadtnivellements vom Jahre 1878.

Mittlerer Fehler = 5,5 mm

+ 4,4

yb,68

Zeit

10b 0 10h 5 10b 10 10b 15 10b 20 10b 25 10b 30 10b 35 10b 40 10b 45 10b 50

10b 55

Pegelbeobachtung.

Der Nullpunkt des Pegels liegt 4,38

Wasser

stand

7,42

7,48

7,56

7,60

7,68

7,74

7,78

7,84

7,90

7,94

8,00

8,08

Bemerkungen

Abgelesen am Pegel zu

durch

Zeit

Wasser

stand

Bemerkungen

(Ort)

(Name)

am 4. Mai 1904.

Zeit

Ent

fer

nung

Tiefe

h'

dm

Peilung.

Wasser

stand

am

Pegel

Auf N. N. zurückgeführte Pegel-ahlesung

Höhe bezogen auf N. N.

Bemerkungen

101» 38    10

(Anfang) 15

12

13

sT¹

20

13

cd cd

2,30

2,20

2,21

25

14

2,11

30

14

cd

Ol

to

2,12

Querprofil Stat. 9,5 + 50.

Der Nullpunkt des Pegels liegt 4,38 unter K N.

Gemessen am 4. Mai 1904 durch N.

35

14

2,12

40

15

os

I*.

2,03

45

15

2,03

50

16

101» 44    55

10h 50    60

17

19

00 j-J

© o

© OS

65

19

IO <73 CO

o io œ «d ccT co so⁻ eo

1,94

1,85

1,72

1,72

Unterbrochen (Schiff durchgelassen).

70

20

1,63

75

21

cd

r.

—

1,54

80

21

1,54

85

23

90

23

io to co co CO CO

1,35

1,35

95

23

1,33

100

23

105

18

t— CO CO to co cd

1,37

1,88

110

15

2,18

115

14

10h 55    120

(Ende)

14

cd

S ą

cd cd

2,29

2,30

Winkelmessung

mit dem Theodolit. (Siehe Abb. 51.)

Standpunkt

ft

8 221 47

2 132 47

Fernrohrlage I

Fernrohrlage II

Nonius

Mittel aus l u. 2

Nonius

Mittel aus 1 u. 2

Mittel

aus I und II

Reduzierte

Mittel

Mittel aus allen Beobachtungen

Bemerkungen

io

12

to

1 298 53

3 119 51

co

2    10 56

4 280 38

3 162 10

5 353    4

KO

4 221 26

6 119 54

5    58 36

S I co S S I I S S I 3

t^tr-COT-HOasOT^O^CD

CM io CO

3 I S S 2 3 I CO 2 2 3

41 47

312 46

118 53

299 51

190 55

100 38

342    9

173    4

41 25

294 53

238 36

GO

t- CO GO t- r-l

CO    CO    t-I    KO    KO

Tji    Tj    Tf    CO

©    t-    (N    ©    CO

KO    CM    CM    ©

GSI t-H    tH

GO CO 03 KO KO ■«sH ^8    tH CO

O    I    ©    ©    ©

O    I    iO    tH

«O    I    KO    KO    KO

■^8    I    KO    t—I    CO

CO    CO    tH    KO    KO

'Jł -sH CO

5 1 I 5 s

©    t»    CM    ©    CO

C-    ©    ©    T—I    CO

CO    (M    T-i

5 cm ^ I 5 co S I ^ CO i CO I 5    5 S

221

132

298

119

10

280

162

353

221

114

58

259

127

22

190

47

43

46

53

51

55

38

25

53

36

48

47

41

45

35

42    270

23

10 180

58

40    269

33

13    190

GO I t- I CM I ■«#

I io 1 o J ■«* I ko

Die Punkte sind unterirdisch mit Drainröliren vermarkt.

50

53    253

15

GO (N CO CO CO tH

CO

<M    I    tH    I ©

T-t    I    IO    I ©

ëisi^isiêiïêis

Fußpunkt nicht sichtbar.

CO

en

H*-

OC

On

54

40

Neigung gegen den magnet. Norden um 10 Uhr morgens. (Bussolenmessung.)

Gemessen am 3. Mai 1904.

Ziegler, Feldhuch.

(Name.)

Vorblick

Winkelmessung

Rückblick

mit der Bussole.

Streckenmessung

Strecke

Neigung

N.

o 02

Mittel

Mittel

Ge

lände

Längen

Bemerkungen

Mittel

10

ll

12

O 195 © 195

o 196    43,1

O 194 258,0

42,9    43,00

257,9    257,95

43,00

257,95

43

257

57

O 195 b 301 b 302 b 303 b 304 b 305

153,6

125,3

125,3

125,2

124,5

78,8

333,9

305.2 305,4

305.3

304.4 258,7

333,80

305,30

305,35

305,30

304,40

258,65

153,75

125,27

125,38

125,27

124,48

78,70

153

125

125

125

124

78

45

16

23

16

29

42

II

II

II

II

II

II

*0,    ^    b.

GÎ    O    ri    u5    a    cd

Ol    tD    IO    GO

Die Kreisteilung ist von 0°—360 0 beziffert.

B. Der Kreis ist viermal von 0—90° geteilt.

O 195 b 301 b 305

b 301 b 302 b 306

II 26,2 II 54,8 I 78,7

26,4

54,7

78,8

26,30

54.75

78.75

33^

OS 'iß 09

tH 00    !>■

O ^ CO (N O b-

26,20

54,70

78,65

II 26,25 II 54,73 I 78,70

II 26 II 54

I 78

15

44

42

C. Messung

/.

02

Ćij

<ß

T3

b 195a b 195a b 301a b 302a b 302a b 303a b 304a b 304a b 305a b 306a b 306a

o 196 b 301a b 302a b 301 „ b 303a b 304a b 303a b 305a b 306a 'b 305a b 307a

to

42,9

43,0

153,6

153,7

305,4

305,2

305,3

125,5

124,6

78,0

125,3    125,4

305,3

305,3

305,3

124,5

124,55

258,6

258,7

258,65

43,00

153,70

125,30

125,40

125,30

124,55

78,65

43

153

125

42

18

125 I 24

125

124

78

18

33

29

77,8

77,90

78,90

78 ! 54

Koordinatenberechnung

der Vieleckspunkte. (Siehe Abb. 51.)

Zug

Nummer

Winkel

punkt

Nummer

Anschlussneigung (Azimut) und Brechungswinkel

Richtungswinkel = Neigungswinkel (Azimut)

Strecken

Logarithmen

sin a

cos a

I log s +

log sin a = J s • sin a

Ordinaten-unterschiede s • sin a

Ahszissen-unterschiede s • cos rx

Verbesserte Ordinaten-| Ahszissen-Unterschiede und

Koordinaten

Win-

kel-

Be-

punkt

Nr.

merkungen

10

11

12

254

54

16

42

45

79,88

9,8317

1,9024

9,8659

1,7341

1,7683

54,21

58,66

± 0,00

+ 51,21

± 0,00

+ 58,65

177

50

30

40

35

35

68,49

9,8134

1,8356

9,8805

1,6490

1,7161

44,57

52,01

+ 54,21 + 44,57

+ 58,65 + 52,00

270

58

59

131

34

39

84,79

9,8739

1,9283

9,8219«

1,8022

1,7502«

63,42

56,26

+ 98,78 + 63,41

+110,65 - 56,27

Neigung gegen die magnet. Nordrichtung

am— 54° 40'

Mißweisung

110 55

Clg = «₇_8

= 42° 45'.

180

57

47

132

32

31

71,59

9,8674

1,8549

9,8301«

1,7223

1,6850«

52,75

48,42

+162,19 + 52,75

+ 54,38 - 48,42

269

42

42

222

15

18

78,98

9,8277«

1,8975

9,8693«

190

54

40

1,7251«

1,7668«

53,10

58,45

+214,94 - 53,10

+ 5,96 - 58,46

233

10

82,10

9,9033«

1,9143

9,7778«

1,8176«

1,6921«

-1

65,71

49,22

+161,84    - 52,50

- 65,72    - 49,22

253

28

306

38

11

75,28

201

12

23

9,4044«

1,8767

9,7758

1,7811«

1,6525

60,41

44,93

+ 96,12 - 60,42

-101,72 + 44,93

327

50

39

67,08

9,7260«

1,8266

9,9277

1,5526«

1,7543

35,70

56,79

+ 35,70 - 35,70 ± 0,00

- 56,79 + 56,79 ± 0,00

Ist

1799

59

20

608,19

Soll

1800

40

Gestattet 1,5 Vn = 4'.

Soll = (n + 2) 180°. n = Anzahl der Brechungswinkel.

Ist 214,95 -214,92 212,39 -212,35 Soll 214,94 - 214,94 212,37 - 212,37

f= Vu>x²-\-iey* = V0,015² -f- 0,02²= 0,025 gestattet (I) = 0,65.

Die höchste zulässige Abweichung beträgt (Preussen):

(I) d = 0,01 V4:S +0,005 52

(II)    d = 0,01 ’K6S + 0,0075 S2 vergl. Seite 21.

(III)    d = 0,01 V8 S-j- 0,01 S 2

S ist die Länge des Winkelzuges.

Infolge der Fehlerverteilung dürfen die Winkel sich ändern:

bei I bis 2'; bei II bis 2,5'; bei III bis 3'.

Kreistachymeter auch für

Schiebetachymeter. (Siehe Abb. 89.)

Nr.

des

Ziel

punktes

Ablesung an der Latte

Winkel

Faden

oben

unten

Latten-!

ab-

schnitt

Mittel

faden

Zielhöhe

Höhenkreis

Höhenwinkel

Wagerecht auch magnet. Neigung

Wagerechte

Entfernung

Höhen

unterschied

Höhe

jüber N. N.

Bemerkungen

o-u

G- — - sin 2a — D-tg a

10

11

12

Standpunkt IL 77*= 172,00

170,70

Hs = 170,70 i —

1,30

113

114

115

116

117

118

119

124

III

CO©>CCCO(M©CO©a5

^ cc i> ® q ^ w

l t—1    04    Ol tH Ol

OOOOOOOt-rH ^ ^ + + H l-H r-i O © © © © © T—ł

GO CO GO Ol O CO CO CO OJ CO GO. CO    CO

OOOT+iHrH'T-ï'Ô'rH'

80°

80°

80°

82

22

12

15

42

83    20

86

18

87

21

99

45

92

39

38

48

45

18

40

42

39

45

39

TO

10

48

27

CO CO

O

CO CO

54

42

06

12

Ht = 172,00

30

42

64

81

126

130

160

37

36

178

110

105

Standpunkt III. HS=A = 161,80 ; z — 0,15 ; A - z = 161,65

20

81

02 !

178

+ 4,6 + 11,1 + 13,8 + 16,1 + 15,2 + 10,3 + 8,2 -13,8 - 8,2

+ 3,3 + 9,8 + 12,5 + 14,8 + 13,9

-15,1

-10,2

175,3

181,8

184,5

II

263° 10' 00" 10' 30"

830 9' 30" 10' 00"

186,8

185,9

180,7

178,4 +156,9 161,8

161,80

2630 10' 15"    83° 9' 45"

263° 10'

Aufgenommen mit einem Kreistachymeter (c = 0,4)

C = KM))

II

Non. 1105° 02' 00" 185°02' 30" II 02' 80"    02' 30"

Mittel 105° 02'15" 185002'30"

105° 2' 22"

II

00' 30"

125

126

127

IV

1,930

0,973

0,856

1,734

103

160

250

250

190,5

95,5

84,4

171,8

194,5

174,45

165,20

168,65

0° 00' 15"

Aufgenommen mit einem Schiebetachymeter.

250° 33' 30" 70° 34' 00" 33' 30"

250° 33 15" 7QQ 33' 45" 250° 33' 30"

33' 00"

Mnstey I.

Schiebetachymeter (Fennel-Wagner). (Siehe Abb. 89.)

Linien- und Flächenmessung.

R. Reiß, Liebenwerda

Schiebetachymeter (Fennel-Wagner). (Siehe Abb. 89.)

Aufgenommene

Punkte

Lattenablesung und Einstellung

Horizontale Entfernung

Höhe

Horizontaler

Winkel

Standpunkt III. Hs — A = 161,80; 2 = 0,15; Hs — z — 161,65

II

Fernrohrlage 1 . \

2 )

O» 00'

15"

71

8838

W Q 05 Q

o © o ©

125    Wegrand . .

126    Grenzstein .

127    Grenzstein .

128    Grenzstein .

1,930

0,973

0,856

0,931

190,5

95,5

84,4

92,8

IV

1,734

1718

194,50

174,40

165,20

169,95

168,65

2500 33'

30"

Standpunkt IY. IIs = A = 168,65; 2 — 0,13; Hx —

= 168,52

III

Fernrohrlage 1 . \ 2 • )

7?

1,734

171,80

(150 00'

161,80 I

15")

129    Grenzstein

130    Grenzstein

131    Grenzstein

1,361

135,7

1,141

0,718

112,2

71,0

172,05

172,10

173,00

I I 18888

Tafel

der

Sinus, Cosinus, Tangenten und Cotangenten

von 10 zu 10 Minuten

für

alle Winkel zwischen 0 und 90 o.

G. M. Sinus Tang.

G. M. Sinus Tang.

G. M. Sinus { Tang.

0    0,1045    0,1051

10    0,1074    0,1080

20    0,1103    0,1110

30    0,1132    0,1139

40    0,1161    0,1169

50    0,1190    0,1198

60    0,1219    0,1228

60    0,0349    0,0349

0 I 88

7    0    0,1219

10    0,1248

20    0,1276

30    0,1305

40    0,1334

50    0,1363

60    0,1392

0    0 0349    0,0349

10    0,0378    0,0378

20    0,0407    0 0407

30    0,0436    0,0437

40    0,0465    0,0466

50    0,0494    0,0495

60    0,0523    0,0524

0 0,0523 0,0524 10 0,0552 0,0553 20 0,0581 0,0582 30 0,0610 0,0612 40 0,0640 0,0641 50 0,0669 0,0670 60 0,0698 0,0699

oooooool ooooooo

«iO^:OGNiH I ÎO «T, CO (M h

GO

CO

10

11

mnu migu

H H H ł- H H    rH^rt rt ł-H t-S tH tH

gT © o o o o o’ o'o'o o o o o

0,1228

0,1257

0,1287

0,1317

0,1346

0,1376

0,1405

0,1405

0,1435

0,1465

0,1495

0,1524

0,1554

0,1584

rt H H Ti rl rl H

O O O o o O O

oëëëëSS |oS8ëë§§!®ëgëëg§ oëëëêSS

<M

00

GO

12

13

0    0,2079    0,2126

10    0,2108    0,2156

20 0,2136    0,2186

30    0,2164    0,2217

40    0,2193 0,2247

50    0,2221    0,2278

60 I 0,2250    0,2309

0    0,2250 0,2309

10 0,2278 0,2339 20 0,2306 0,2370 30    0 2334    0,2401

40 0,2363    0,2432

50    0,2391    0,2462

60    0,2419    0,2493

14    0 0,2419

10    0,2447

20    0,2476

30    0,2504

40    0,2532

50    0,2560

60    0,2588

15    0 0,2588

10 0,2616 20    0,2644

30    0,2672

40    0,2700

50    0,2728

60    0,2756

0,2493    60

0,2524 50 0,2555 40 0,2586 30 0,2617 20 0,2648 10 0,2679    0

75

0,2679 0,2711 0,2742 0,2773 0,2805 0,2836 0,2867 I

74

0    0,1736    0,1763

10    0,1765    0,1793

20    0,1794    0,1823

30    0,1822    0,1853

40    0,1851    0,1883

50    0,1880    0,1914

60    0,1908    0,1944

60

50

40

30

20

10

79

16 0

10

20

30

40

50

60

0,2756    0,2867

0,2784    0,2899

0,2812    0,2931

0,2840    0,2962

0,2868 0,2994 0,2896    0,3026

0,2924 0,3057

60

50

40

30

20

10

0 73

0    0,1908    0,1944

10    0,1937    0,1974

20    0,1965    0,2004

30    0,1994    0,2035

40    0,2022    0,2065

50    0,2051    0,2095

60    0,2079    0,2126

60

50

40

30

20

10

78

17    0

10

20

30

40

50

60

0,2924 0,3057 0,2952    0,3089

0,2979    0,3121

0,3007    0,3153

0,3035    0,3185

0,3062    0,3217

0,3090 0,3249

60

50

40

30

20

10

0 72

26

71

27

0 0,4384 10 0,4410 20 0,1436 30 0,4462 40 0,4488 50 0,1514 60 0,1540

0,4877

0,4913

0,4950

0,4986

0,5022

0,5059

0,5095

60

50

40

30

20

10

63

10

20

30

40

70

50

60

20    0    0,3420

10    0,3448

20    0,3475

30    0,3502

40    0,3529

50    0,3557

60    0,3584

co^ co_ co co_ co co co

o o* o o o o' o

00 CC ~3 ~3 ~-1 O O OD Ü» to CD O CC O

21 0

10

20

30

40

50

60

mim

o o o o o o o

22 0

10

20

30

40

50

60

0,3746

0,3773

0,3800

0,3827

0,3854

0,3881

0,3907

OOOOOOO{OOOOOOO

iiiiiii liiiiiii

M fc© 05 Ot Ä M    !    S-* t© CO O' O

OOOOOOO OOOOOOO i O O O O O O O

69

68

67

28 ! 0

i 10

20

30

40

50

60

29

10

20

30

40

50

60

30

10

20

I 30

40

50

60

31

10

20

30

40

66

32

50

60

10

20

30

40

65

50

60

25

10

20

30

40

50

60

0,4663

0,4699

0,4734

0,4770

0,4806

0,4841

0,4877

60

50

40

30

20

10

64

33

10

20

30

40

50

60

0,4540

0,4566

0,4592

0,4617

0,4643

0,4669

0,4695

0,4695

0,4720

0,4746

0,4772

0,4797

0,4823

0,4848

0,4848

0,4874

0,4899

0,4924

0,4950

0,4975

0,5000

0,5000

0,5025

0,5050

0,5075

0,5100

0,5125

0,5150

0,5150

0,5175

0,5200

0,5225

0,5250

0,5275

0,5299

0,5299

0,5324

0,5348

0,5373

0,5398

0,5422

0,5446

0,5446 0,5471 0,5495 0,5519 0,5544 0 5568 0,5592

0,5095

0,5132

0,5169

0,5206

0,5243

0,5280

0,5317

0,5317

0,5354

0,5392

0,5430

0,5467

0,5505

0,5543

0,5543

0,5581

0,5619

0,5658

0,5696

0,5735

0,5774

0,5774

0,5812

0,5851

0,5890

0,5930

0,5969

0,6009

0,6009

0,6048

0,6088

0,6128

0,6168

0,6208

0,6249

0,6249

0,6289

0,6330

0,6371

0,6412

0,6453

0,6494

0,6494

0,6536

0,6577

0,6619

0,6661

0,6703

0,6745

60

50

40

30

20

10

60

50

40

30

20

10

60

50

40

30

20

10

60

50

40

30

20

10

60

50

40

30

20

10

60

50

40

30

20

10

60

50

40

30

20

10

62

61

60

59

58

57

56

0,5592 0,5616 20 0,5640 30 0,5664 40    0,5688

50    0,5712

60 0,5736

35    0    0,5736

10    0,5760

20    0,5783

30    0,5807

40    0,5831

50 0,5854 60 0,5878

34

0

10

0,6745 60 0,6787 50 0,6830 40 0,6873 30 0,6916 20 0,6959 10 0,7002    0 55

0,7002 60 0,7046 50 0,7089 40 0,7133 30 0,7177 20 0,7221 10 0,7265    0 54

36

38

39

OOOOOOO

iiiiiii

O 0,0 o o o o

O H s. CO O -O co

00 X (N I- (M CO H »O O CD CD C— C— GO

OOOOOOO

O >0 -ejł CO <M rH

Ol

U)

60    0,6428    0,8391

40    0

10

20

30

40

50

60

41    0

10

20

30

40

50

60

0 51

0 50

42

10

20

30

40

50

60

43

10

20

30

40

50

00

44

10

20

30

40

50

60

0,6691

0,6713

0,6734

0,6756

0,6777

0,6799

0,6820

0,6820 0,6841 0 6862 0,6884 0,6905 0,6926 0,6947

0,6947

0,6967

0,6988

0,7009

0,7030

0,7050

0,7071

45

10

20

30

40

50

60

H (M (N 05 CO « CO t - 07 H CO O L— 05 © <© tH tH tH łH

© o o cToo o

46

10

20

30

40

50

60

47

10

20

30

40

50

60

48 I 0

10

20

30

40

50

60

49

10

20

30

40

50

60

0,7193

0,7214

0,7234

0,7254

0,7274

0,7294

0,7314

0,7314

0,7333

0,7353

0,7373

0,7392

0,7412

0,7431

0,7431

0,7451

0,7470

0,7490

0,7509

0,7528

0,7547

0,7547

0,7566

0,7585

0,7604

0,7623

0,7642

0,7660

1,1918

47

46

45

44

43

42

41

40

50

10

20

30

40

I 50

60

H Ül W H CC -1 07 KWÜtOîCOCCO

51

52

53

54

55

56

57

10

20

30

40

50

60

10

20

30

40

50

60

10

20

30

40

50

60

10

20

30

40

50

60

10

20

30

40

50

60

10

20

30

40

50

60

10

20

30

40

50

60

0,7771

0,7790

0,7808

0,7826

0,7844

0,7862

0,7880

0,7880

0,7898

0,7916

0,7934

0,7951

0,7969

0,7986

0,7986

0,8004

0,8021

0,8039

0,8056

0,8073

0,8090

0,8090

0,8107

0,8124

0,8141

0,8158

0,8175

0,8192

0,8192

0,8208

0,8225

0,8241

0,8258

0,8274

0,8296

0,8290

0,8307

0,8323

0,8339

0,8355

0,8371

0,8387

0,8387

0,8403

0,8418

0,8434

0,8450

0,8465

0,8480

1,1918

1,1988

1,2059

1,2131

1,2203

1,2276

1,2349

1,2349

1,2423

1,2497

1,2572

1,2647

1,2723

1,2799

1,2799

1,2876

1,2954

1,3032

1,3111

1,3190

1,3270

1,3270

1,3351

1,3432

1,3514

1,3597

1,3680

1,3764

1,3764

1,3848

1,3934

1,4019

1,4106

1,4193

1,4281

1,4281

1,4370

1,4460

1,4550

1,4641

1,4733

1,4826

1 4826 1,4919 1,5013 1,5104 1,5204 1,5301 1,5399

1,5399

1,5497

1,5597

1,5697

1,5798

1,5900

1,6003

oëSgèSSo5SgèS§io5gSèS§oS8ëèSSoëSgêSS©o8ëêg8oSgSèSSoS8S6SS

05

©

CO

CO

»O

co

CO

58

10

20

30

40

50

60

0,8480

0,8496

0,8511

0,8526

0,8542

0,8557

0,8572

1,6003

1,6107

1,6212

1,6319

1,6426

1,6534

1,6643

50

40

30

20

10

31

59

60

61

62

63

0 0,8572 10    0,8587

20 0,8601 30    0,8616

40    0,8631

50    0,8646

60 0,8660

0 0,8660 10    0,8675

20    0,8689

30 I 0 8704 40    0,8718

50    0,8732

60 I 0,8746

1,6643

1,6753

1,6864

1,6977

1,7090

1,7205

1,7321

1,7321

1,7437

1,7556

1,7675

1,7796

1,7917

1,8040

60

50

40

30

20

10

30

60

50

in

30

20

10

0 I 29

10

20

30

40

50

60

10

20

30

40

50

60

10

20

30

40

50

60

0,8746

0,8760

0,8774

0,8788

0,8802

0,8816

0,8829

0,8829

0,8843

0,8857

0,8870

0,8884

0,8897

0,8910

0,8910

0,8923

0,8936

0,8949

0,8962

0,8975

0,8988

1,8040 60 1,8165 50 1,8291 I 40 1,8418 30 1,8546 20 1,8676 10 1,8807    0

1,8807    60

1,8940 50 1,9074 40 1,9210 30 1,9347 20 1,9486 10 1,9626    0

1,9626 60 1,9768 50 1,9912 40 2,0057 30 2,0204 20 2,0353    10

2,0503 I 0

28

27

26

64    0    0,8988

I 10    0,9001

I 20 ; 0,9013 30    0,9026

40    0,9038

50    0,9051

60    0,9063

0    0,9063

10    0,9075

20    0,9088

30    0,9100

40    0,9112

50    0,9124

60    0,9135

65

2,0503

2,0655

2,0809

2,0965

2,1123

2,1283

2,1445

2,1445

2,1609

2,1775

2,1943

2,2113

2,2286

2,2460

60

50

40

20

10

25

60

50

40

30

20

10

21

©©©©©©© H OJ CC lO ©

2,2460

2,2637

2,2817

2,2998

2,3183

2,3369

2,3559

®©gggg§

74    0    0,9613

10    0,9621

20    0,9628

30    0,9636

40    0,9644

50    0,9652

60    0,9659

67    0

10

20

30

40

50

60

0,9205    2,3559

0,9216    2,3750

0,9228    2,3945

0,9239    2,4142

0,9250    2,4342

0,9261    2,4545

0,9272    2,4751    0 | 22

75    0    0,9659

10    0,9667

20    0,9674

30    0,9681

40    0,9689

50    0,9696

60    0,9703

3,4874

3,5261

3,5656

3,6059

3,6470

3,6891

3,7321

3,7321

3,7760

3,8208

3,8667

3,9136

3,9617

4,0108

© © © © © © © © lO Tji CO Oł T-I

CO

to

©©©©©©© © >c -f CO Ol rH

Si

0,9925    8,1443

CO

CO

© Ol cc to M ©©©©©©©

8,1443

8,3450

8,5555

8,7769

9,0098

9,2553

9,5144

76

60    0,9744    4,3315

0 13

84

0    0,9945    9,5141

10    0,9948    9,7882

20    0,9951    10,078

30    0,9954    10,385

40    0,9957    10,712

50    0,9959    11,059

60 0,9962    11,430

ooggfegg iogggêgg

Ci

60    0,9781    4,7046

0 12

70 O    0,9397    2,7475

10    0,9407    2,7725

20    0,9417    2,7980

30    0,9426    2,8239

40    0,9436    2,8502

50    0,9446    2,8770

60    0,9455    2,9042

©©©©©©© ©    co OJ r-t

4,7046

71    0    0,9455 I 2,9042 60

10    0,9465    2,9319 50

78    0    0,9781

10    0,9787    4,7729

20    0,9793    4,8430

30 i 0,9799    4,9152

40    0,9805    4,9894

50    0,9811    5,0658

60    0 9816    5,1446

0    0,9816    5,1446

10    0,9822    5,2257

20    0,9827    5,3093

30    0,9833    5,3955

40    0,9838    5,4845

50    0,9843    5,5764

60    0,9848    5,6713

79

Ooggggg ogggfegg

86

87    0 0,9986

10 0,9988 20    0,9989

30 0,9990 40    0,9992

50 0,9993 60    0,9994

to to to tO to to >-Ł 00©^tO    © ©

©^ oi ©"ïfà.'ro © os 6c £» © -o © CO © to to © © HŁ

80

81

88

89

0    0,9994    28,636

10    0,9995    31,242

20    0,9996    34,368

30    0,9997    38,188

40    0,9997    42,964

50    0,9998    49,104

60 9,9985    57,290

0    9,9985    57,290

10    9,9989    68,750

20    9,9993    85,940

30    9,9996    114,59

40    9,9998    171,89

50    9,9999    343,77

60 1,0000

oo

ogggggg ogggggg ooggggg

to

Tabelle zum Abstecken von der Tangente aus

(mit gleichen Abszissenabschnitten).

Abszis

Ordinaten für einen Halbmesser von:

sen

10

15

20

25

30

35

40

45

50    55

&&SS sssto

oi bi 'bi

0,317 0,209 1,340 0,858 3,386 2,010 10,000 3,820

6,709

15,000

30,000 16,972 13,542 35,000 20,635

11,459 10,000]    8,902

16,716 14,293 ] 12,574 40,000 24,385 20,000 17,251 I 45,000 28,206 23,377

Abszis-

sen

60

65

70

75

80

85

90

95    100    110

O Ol tO Ol "bl

12,5

15

20

25

NC5HÛ    H CD

»O O t'- CO rHOCOlO

oo^^co I

OOOO T-TrHCOiO

30

35

40

45

50

8,038

11,266

15,279

20,314

26,834

13,765    12,554

18,096    16,381

23,467    21,010

O CO ri" IC Oł

55

60

65

36,021    30,359    26,699    24,010 21,905

33,944    30,000 27,085

__37,58    33,36

17,550    16,261    15,167    14,223    13,398    12,020

20,193    18,761    17,540    16,484    14,737

24,792    22,918    21,345    20,000    17,805

30.228    27,751    25,718    24.007    21,259

Abszis-

sen

120    130

140

150    160

170    180    190    200    250

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ci o* £*• cc to

WMOO to Ol to tr*- CC Ci I—‘CO K05 W

1,807

2,462

3,221

4,083

5,051

55

60

65

70

75

22,532    20,455    18,756    17,335    16,125    15,081    14,169    13,365    12,650    10,000

26,325    23,816    21,784    20,096    18,667    17,439    16,369    15,429    14,595    11,515

80

85

90

95

30,557    27,530    25,109    23,114    21,436    20,000    18,755

31,638    28,757    26,408    24,446    22,776    21,334

32,76    30,000    27,712    25,778    24,115

31,256    29,021    27,111

30,334

tc W N) lû M CO Ol bO O

663

16,697 13,146 18,961 14,894 21 394 16,762 24,003 18,753 26,795 20,871

Abszis

Ordinaten für einen Halbmesser von :

sen

210

220

230

240

260

270

280

290    310    320

10

20

30

40

50

0,238

0,955

2,154

3,845

6,039

0,179

0,715

1,612

2,872

4,500

60    I 8,754    8,340 ! 7,964

70    ¹ 12,010 11,433 10,911

¹ 15,835    15,061 ! 14,361

M 20,263    19,251 j 18,339

100    ]] 25,338    24,041 , 22,877

80

90

HO O 31,115 120    37,663

130    ! 45,076

140    53,475

150 i| 63,030

29,474 I 28,010 35,608    33,786

42,516    40,263

50,294 j 47,516 59,065 I 55,644

7,621    7,018]    6,751!    6,504!    6,2751    5,862    5,675

10,435    9,600 j    9,232    8,891    8,575    8,007    7,750

13,726    12,614]    12,124!    11,672    11,253    10,500    10,161

17,514    16,074    15,442,    14,859    14,319    13,352    12,917

21,826    20,000]    19,20l|    18,466    17,787    16,572    16,026

26,693'    24,416    23,423    22,512    21,672    ~20,172    19,500

32,154    29,349    28,132    27,018'    25,992    24,168    23,352

38,258'    34,834    33,357    32,008'    30,770    28,575    27,596

45,064    40,911    39,133    37,512]    36,031    33,414    32,250

52,6511    47,633    45,500    43,568]    41,806    38,707    37,333

Abszis-

sen

330    340 I 350    360

370

380    390 !    410

420    430

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

I    12,510    12,128    !    11,769    11,431

]    15,516    15,038    ]    14,590    14,168

18,873 22,591 26,685 31,169 36,061

GO M- CC GO tO I 05 OO QO GO i

-q h-L ^ C5 I

13,038 12,382 12,078 11,790 15,834 15,032 14,661 14,308 18,920 17,954 17,508 17,084 22,304 21,156! 20,625' 20,122 25,995 24,643 24,020 23,429 30,000] 28,424] 27,699 27,011

11,113    10,812

13,770    13,394

I    17,735 I 17,217    16,730    16,269

]    21,214    20,589    20,000    19,445

]    25,038    24,292    23,590    22,929

29,220 I 28,338 27,509 26,730 33,772 i 32,738 31,769 30,858

160

170

180

41,383    40,000    38,713

47,157    45,551    44,059

53,414 51,556    49,833

37,509 36,383 35,326 34,331 42,667 41,367 40,147 39,001 48,230 46,735 45,336 44,023

32,508 31,670 36,905 35,943 41,626 40,526

30,876

35,032

39,487

Abszis-

sen

440 i 450    ! 460

470    480 1 550 ]    650

750

850

950

10

20

30

40

50

0,109

0,435

0,979

1,742

2,725

60

70

80

90

100

4,110

5,604

7,334

9,303

11,514

4,018 I 3,930 I 3,845 5,478 [ 5,357 ! 5,242 7,168 ]    7,010    I    6,859

9,092 I 8,890 ]    8,698

11,252 ! 11,001 ] 10,762

0,067

0,267

0,600

1,068

1,669

6,697] 5,903

110

120

130

140

150

13,972    13,652    I    13,346    13,054'    12,774    11,112    9,375

16,680    16,295    I    15,928    15,577    15,242    13,251    11,173

19,643    19,187    [    18,752    18,336'    17,939    15,585    13,133

22,867    22,332    ;    21,822    21,335!    20,870    18,117    15,256

26,358    25,736    |    25,114    24,579    24,039    20,850    17,545

1,897

2,582

3,374

4,273

5,278

6,390

7,609

8,937

8,110]    7,148

9,662    8,513

11,353| 10,000 13,183 11,609 10,372 15,153] 13,340 11,917

tOtO^^KM *-* © © CC »1 Ä

©coco©

30,122

34,168

38,504

43,137

48,082

53,348

P.SP.l

28,723

32,566

36,680

41,073

45,754

50,732

S* w

cn cc co"© to *4 H 09 to H If* O 09 Oito to

27,452 23,787 31,112 26,932 35,028 30,289 39,206 33,861 43,652 37,653 48,376 41,670

09 W    tO    1C    tO

rfi. w    Cß    O'(O    O

GO Oi    OC    CO    ©

ÜI 09    CO    LO    tO    O

CO (f-    CC    O    OH    O

17,265

19,521

21,920

24,466

27,158

30,000

15,195 13,571 17,173 15,334 19,278 17,209 21,507 19,194 23,864 21,291 26,350 23,501

Abszis

Ordinaten für einen Halbmesser von :

sen

300

400

500    600    700

800 I 900

1000

1100 1200

10

20

30

40

50

0,167

0,667

1,504

2,679

4,196

60

70

80

90

100

6,061

8,281

10,863

13,818

17,157

cS £ 5s t© £ ; © © © © ©

160

170

180

190

200

26,291    21,727    18,531    16,163    14,336    12,883    11,699    10,715

29,787    24,587    20,957    18,271    16,201    14,556    13,216]    12,103

27,636    23,539    20,513    18,184    16,333    14,827    13,577

30,878    26,279    22,890]    20,284    18,216    16,533    15,137

29,180 25,403] 22,504 20,204 18,335 16,784

210

220

28,0541 24,843] 22,298 20,231 18,518 30,8451 27,303] 24,500 22,224 20,339

Abszis-

sen

1300

1400    1500

1600    1700    1800

1900 I 2000    2500

3000

10

20

30

40

50

0,031

0,125

0,281

0,500

0,781

60

70

80

90

100

«J- M- t-*. h-* ÜiiUCOU) M

o o o © o

4,662    4,328    4,039    3,786    3,56sl

^ H K H CCOICC CO © L'» Ol CO Tjï Tji o ©

3,187 3,027 3,793 3,603 4,453 4,229 5,165 4,906 5,930 5,633

ïiiiS

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

9,884

11,163

12,522

13,960

15,477

17,074

18,751

20,508

22,346

24,265

9,173    8,558

10,360    9,664

11,620    10,839

12,953    12,082

14,359    13,393

8,020    7,546    7,125]    6,749

9,057    8,521    8,046'    7,621

10,157    9,55    9,023    8,545.

11,321 10,65 10,056 9,524] 12,549 11,80 11,146 10,556]

«ö

«ö

5,125

5,787

6,488

7,230

8,013

2,017

2,401

2,818

3,268

3,752

4,270

4,821

5,405

6,023

6,674

15,840    14,773

17,394    16,221

19,022    17 738

20,725 19,324 22,503    20,980

WiCOCOO

H rt ri r( r⁻

CTi CS M CO OiOKCOifs» K) K) OD -1 H

12,292

13,495

14,755

16,072

17,445

16,519 i    15,686    12,531    10,435

260

270

280

290

300

26,265    24,355

28,347    26,282

30,512    28,286

30,365

310

22,705    21,266    20,000    18,877    17,874    16,972    13,557    11,288

24,500    22,946]    21,578    20,365    19,282    18,309    14,623    12,175

26,365    24,690    23,217    21,911    20,745    19,697    15,729    13,095

28,300    26,500    24,918    23,515    22,262    21,137    16,877    14,049

30,306    28,376    26,680    25,176    23,834    22,628    18,065    15,038

30,318 28,504 26,895 25,461 24,171 19,294 16,059 I    27,141    25,766    20,565    17,115

Länge der

für den Halbmesser

1.

Bogen.

0,00000

60

£ 3 33255533 £ 5i8Säiä£&££ s|333ä33SSs|3|53l939359$|8|äSS;g3S5S3|sL

0,01745

0,03491

0,05236

0,06981

0,08727

0,10472

0,12217

0,13963

0,15708

0,17453

0,19199

0,20944

0,22689

0,24435

0,26180

0,27925

0,29671

0,31416

0,33161

0,34907

0,36652

0,38397

0,40143

0,41888

0,43633

0,45379

0,47124

0,48869

0,50615

80

Bogen.

1,04720

Bogen.

Bogen.

Bogen.

120

122

125

127

128

130

1 ::::

135

136

81    1,41372

82    1,43117

83    1,44862

84    1,46608

85    1,48353

86    1,50098

87    1,51844

88    1,53589

89    1,55334

0,52360    90    1,57080

0,54105

0,55851

0,57596

0,59341

0,61087

0,62832

0,64577

0,66323

0,68068

0,69813

0,71558

0,73304

0,75049

0,76794

0,78540

0,80285

0,82030

0,83776

0,85521

0,87266

0,89012

0,90757

0,92502

0,94248

0,95993

0,97738

0,99484

1,01229

1,02974

1,04720

91    1,58825

92    1,60570

93    1,62316

94    1,64061

95    1,65806

96    1,67552

97    1,69297

98    1,71042

99    1,72788

100    1,74533

UH

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ooooooooo

OCO^OSÜI^WUIK

110

Bogen. J o

1,76278

1,78024

1,79769

1,81514

1,83260

1,85005

1,86750

1,88496

1,90241

Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd

170

Bogen. I

174

i 2,09440 i 2,11185 1    2.12930

I 2,14675 2,16421 2,18166 2,19911 2,21657 2,23402 2,25147 2,26893 2^28638 2,30383 2,32129 2,33874 2,35619 2,37365 2,39110 2,40855 2,42601 2,44346 2,46091 •2,47837 2,49582 2,51327 2,53073 2,54818 2,56563 2,58309 2,60054 2,61799 2,63545 2,65290 2,67035 2,68781 2,70526 2,72271 2,74017 2,75762 2,77507 2,79253 2,80998 2,82743 2,84489 2,86234 2,87979 2,89725 2,91470 2,93215 2,94961 2,96706 2,98451 3,00197 3,01942 3,03687 3,05433 3,07178 3,08923 3,10669 3,12414 3,14159 Bogen. J

S 3S33SS5SS 8 sæssisæsss 8 38SS38S88bb935S!9S85S8S! 8 S8338SSSS 8 *

0,00000

0,00029

0,00058

0,00087

0,00116

0,00145

0,00175

0,00204

0,00233

0,00262

0,00291

10

0,00320 0,00349    12

0,00378 0,00407 0,00436 0,00465 0,00495    17

0,00844 ' 29 JÖ9Ö0873 0,00902 0,00931    32

Bogen. J "

11

13

14

15

16

0,00000

0,00000

0,00001

0,00001

0,00002

0,00002

0,00003

0,00003

0,00004

0,00004

0,00005

0,00005

0,00006

0,00006

0,00007

0,00007

0,00008

0,00008

0,00009

0,00009

SO

31

43

0,00010

0,00010

0,00011

0,00011

0,00012

0,00012

0,00013

0,00013

0,00014

0,00014

0,00015

0,00015

0,00016

0,00016

0,00016

0,00017

0,00017

0,00018

0,00018

0,00019

0,00019

0,00020

0,00020

0,00021

0,00021

0,00022

0,00022

0,00023

0,00023

0,00024

0,00021

0,00025

0,00025

0,00026

0,00026

0,00027

0,00027

0,00028

0,00028

0,00029

0,0002!)

Bogen.

Linien- und Flächenmessung.

«

• :

!

1 !

\

.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Ziegler, Feldbucli.

II

50

il* 52

Muster A.

Nivellieren.

A.    Längenprofil.

B.    Querprofile.

C.    Flächennivellement.

Nivellieren.

Station

oder

Kummer

Unterschiede

Höhen über N. N.

des

Punktes

Entferne Anschluß

Rück

wärts.

zwi

schen

Vor

wärts.

Höhe

der

Ab-

Schluß

I. und II.

Steigen Fallen Zielachse Nivellement

Mittel

aus

I und II

10

Handzeichnungen und Bemerkungen.

Nivellieren.

Station

oder

Nummer

Unterschiede

Höhen über N. N.

des

Punktes

Ent

fer

nung

Rück

wärts.

An-

zwi

schen

Vor

wärts.

Höhe

Ab-

Steigen

Fallen

der

Zielachse

Schluß

Schluß

I. und II. Nivellement

Mittel

aus

I und II

10

Handzeichnungen und Bemerkungen

Nivellieren.

Station

oder

Nummer

Unterschiede

Höhen über N. N.

des

Punktes

Ent

fer

nung

Rück

wärts.

An-

zwi

schen

Vor

wärts.

Höhe

Ab-

Steigen

Fallen

der

Zielachse

Schluß

Schluß

I. und II. Nivellement

Mittel

aus

I und II

10

Handzeichnungen und Bemerkungen.

Nivellieren.

Station

oder

Nummer

Zielhöhen

Unterschiede

Höhen über N. N.

des

Punktes

Ent

fer

nung

Rück

wärts.

An

schluß

zwi

schen

Vor

wärts.

Höhe

Ab-

Steigen

Fallen

der

Zielachse

Schluß

I. und II. Nivellement

Mittel

aus

I und II

10

Handzeichnungen und Bemerkungen.

Nivellieren.

Station

oder

Nummer

Zielhöhen

Unterschiede

Höhen über N. N.

Ent-

fer-

des

Rück

wärts.

Punktes

nung

An-

zwi

schen

Vor

wärts.

Höhe

Ab-

Steigen Fallen

der

Zielachse

Schluß

Schluß

I. und II. Nivellement

Mittel

aus

I und II

10

Handzeichnungen und Bemerkungen.

Nivellieren.

Station

oder

Summer

Zielhöhen

Unterschiede

Höhen Uber N. N.

des

Punktes

Ent

fer

nung

Rück

wärts.

An-

zwi

schen

Vor

wärts.

Höhe

Ab-

Steigen

Fallen

der

Zielachse

Schluß

Schluß

I. und II. Nivellement

Mittel

aus

I und II

10

(55

Handzeichnungen und Bemerkungen.

Ziegler, Feldbuch.

III

Nivellieren.

Station

oder

Summer

Zielhöhen

Unterschiede

Höhen über N. N.

Ent-

fer-

des

Rück

wärts.

Punktes

nung

An-

zwi

schen

Vor-

wärts.

Höhe

Ab-

Steigen

Fallen

der

Zielachse

Schluß

Schluß

I. und II. Nivellement

Mittel

aus

I und II

10

Handzeichnungen und Bemerkungen.

III*

«8

3Iuster A.

Nivellieren.

Station

oder

Kummer

Zielhöhen

Unterschiede

Höhen über N. N.

des

Punlctes

Ent

fer

nung

Rück

wärts.

An-

zwi

schen

Vor

wärts.

Höhe

Ab-

Steigen

der

Fallen Zielachse

Schluß

Schluß

I. und II. Nivellement

Mittel

aus

I und II

10

II

»59

Handzeichnungen und Bemerkungen.

Nivellieren.

Station

oder

Kummer

des

Punktes

Zielhöhen

Unterschiede

Höhen über N. N.

Ent

fer

nung

Rück

wärts.

An-

zwi

schen

Vor

wärts.

Höhe

Ab-

Steigen

Fallen

der

Zielaehse

schluß

Schluß

I. und II. Nivellement

Mittel

aus

I und II

10

Handzeichnungen und Bemerkungen.

72

3Iuster B.

Festpunktsnivellement.

Ent

fer

nung

vom

In-

Rückwärts.

Anschluß

Vorwärts.

Abschluß

Ob-

Oh-

stru-

ment

jektiv

Okular

jektiv

Ver

besse

rung

Höhenunterschied

des

aus

Nivellements

Okular

II

Spalte 8 u. 9 und unausgeglichene Höhe

Zurückführung auf N. N.

Ver

besserung

i ±. mm

Endgültige

Höhe

über N. N.

Lattenprüfung, Erläuterungen und Handzeichnungen der einnivellierten Festpunkte

10

11

12

13

7b

Ent

fer

nung

vom

Lattenablesungen

Libellenahlesungen

Höhenunterschied

In-

Rückwärts.

Anschluß

Vorwärts.

Abschluß

Ob-

Ob-

stru-

ment

jektiv

Okular

jektiv

Ver

besse

rung

des

Nivellements

Okular

Mittel

aus

Spalte 8 u. 9 und unausgeglichene Höhe

Zurückführung auf FT. N.

Ver

besserung

+. mm

Endgültige

Höhe

über N. N.

Bemerkungen.

Lattenprüfung, Erläuterungen und Handzeichnungen der einnivellierten Festpunkte

fi

in

12

13

_____-__---

Ent

fer

nung

vom

Höhenunterschied

In-

Rückwärts.

Anschluß

V orwärts. Abschluß

Ob-

Ob-

stru-

ment

jektiv

Okular

jektiv

Ver

besse

rung

des

Nivellements

Okular

II

Mittel

aus

Spalte 8 u. 9 und unausgeglichene Höhe

Zurück-führung auf K. N.

Ver

besserung

+. mm

Endgültige

Höhe

über N. N.

Lattenprüfung Erläuterung« Handzeichn

en und

__________________ungen

der einnivellierten Festpunkte

10

II

12

13

|l

l!

Ent

fer

nung

vom

Höhenunterschied

ln

Rückwärts.

Anschluß

Vorwärts.

Abschluß

Ob-

Ob-

stru-

ment

jektiv

I Okular

jektiv

Ver

besse

rung

des

aus

Nivellements

Okular

II

Spalte 8 u. 9 und unausgeglichene Höhe

Zurückführung auf N. N.

Ver

besserung

± mm

Endgültige

Höhe

über N. N.

Lattenprüfung, Erläuterungen und Handzeichnungen der einnivellierten Festpunkte

10

11

12

13

l!

Ent

fer

nung

vom

Höhenunterschied

In-

Rückwärts.

Anschluß

Vorwärts.

Abschluß

Ob-

Ob-

stru-

ment

jektiv

Okular

jektiv

Ver

besse

rung

des

Nivellements

Okular

II

Mittel

aus

Spalte 8 u. 9 und unausgeglichene Höhe

Zurückführung auf N. N.

Ver

besserung

+. mm

Endgültige

Höhe

über N. N.

Lattenprüfung, Erläuterungen und Handzeichnungen der einnivellierten Festpunkte

10

11

12

13

!!

Ent

fer

nung

vom

In-

stru-

ment

Rückwärts.

Anschluß

Vorwärts.

Abschluß

Ob-

jektiv

Okular

Ob-

jektiv

Ver

besse

rung

Höhenunterschied

des

Nivellements

Okular

II

Mittel

aus

Spalte 8 u. 9 und unausgeglichene Höhe

Zurückführung auf N. N.

Ver

besserung

+. mm

Endgültige

Höhe

über N. N.

Lattenprüfung, Erläuterungen und Handzeichnungen der einnivellierten Festpunkte

10

lt

12

13

!j

'i

Muster C u. D.

Pegelbeobachtung und Peilung.

(Muster C und D.)

Pegelbeobachtung.

JLPJLI N. N

unter

Der Nullpunkt des Pegels liegt

Zeit

Wasser

stand

Bemerkungen

Zeit

Wasser

staue!

Bemerkungen

Pegelbeobachtung.

Der Nullpunkt des Pegels liegt

N. N.

unter

, Zeit

Wasser

stand

Bemerkungen

Zeit

Wasser

stand

Bemerkungen

Zeit

Ent

fer

nung

Tiefe

h'

dm

Peilung.

Wasser

stand

am

Pegel

Auf N. N. zurückgeführte Pegelablesung

Höhe bezogen auf N. N.

Muster D.

Bemerkungen

Zeit

Ent

fer

nung

Tiefe

h'

dm

Peilung.

Wasser

stand

am

Pegel

Auf N. N. zurückgeführte Pegel-ahlesung

Höhe bezogen auf N. N.

Bemerkungen

Zeit

Ent

fer

nung

Tiefe

h'

dm

Peilung.

Wasser

stand

am

Pegel

Auf N. AT. zurückgeführte Pegelablesung

Höhe bezogen auf N. N.

Bemerkungen

.1

Winkelmessung.

a.    Ohne Winkelmeßwerkzeug.

b.    Muster E mit dem Theodolit.

c.    Muster F mit der Bussole.

Ui

95

96

Ziegler, Feldbuch.

Winkelmessung

mit dem Theodolit.

Mustei' E.

Standpunkt

Zielpunkt

Fernrohrlage I

Fernrohrlage II

Nonius

Mittel aus l u. 2

Nonius

Mittel aus 1 u. 2

Mittel

aus I und II

Reduzierte

Mittel

Mittel aus allen Beobachtungen

Bemerkungen

<N

10

11

12

II

Muster E.

Winkelmessung

mit dem Theodolit.

Standpunkt

Zielpunkt

Fernrohrlagc

Nonius

Fernrohrlage II

Mittel aus 1 u. 2

Nonius

Mittel aus 1 u. 2

fh

Mittel

aus 1 und II

Reduzierte

Mittel

Mittel aus allen Beobachtungen

Bemerkungen

10

11

12

___

I----

Winkelmessung

mit der Bussole.

Strecke

N.

Vorblick

S.

Mittel

N.

Rückblick

Neigung

S.

Mittel

Ge

lände

10

Streckenmessung

Längen

Mittel

Bemerkungen

11

12

Vorblick

Winkelmessung:

Rückblick

mit der Bussole.

! Streckenmessung

Strecke

Neigung

N.

Mittel

N.

S.

Mittel

Ge- J lande jj

Längen

Mittel

Bemerkungen

t>

JO

11

12

106

Koordinatenberechnung

der

Vieleckspunkte.

zug

Nummer

Winkel

punkt

Nummer

Anschlussneigung (Azimut) und Brechungswinkel

i Richtungswinkel = Neigungswinkel (Azimut)

Strecken

Logarithmen

oc

sin a

cos a

I log s +

log sin a = s • sin a

Ordinaten-unterschiede s • sin rj

Abszissen

unterschiede

s • COS rx

Verbesserte Ordinaten-j Abszissen-Unterschiede und

Koordinaten

Win

kel

punkt

Be

Nr

merkungen

10

11

12

zug

Nummer

Winkel

punkt

Nummer

Anschlussneigung (Azimut) und Brechungswinkel

Richtungswinkel

Neigungswinkel

(Azimut)

Strecken

Logarithmen

sin a

cos a ■

log * + log sin a ■ s • sin a

Ordinaten-unterschiede s • sin a

Abszissenunterschiede s • cos a

Verbesserte Ordinaten-j Abszissen-Untersehiede und

Koordinaten

Winke 1-punkt

Be

Nr.

merkungen

10

11 I

12

Zug

Nummer

Winkel

punkt

Nummer

Anschlussneigung (Azimut) und Brechungswinkel

Richtungswinkel = Neigungswinkel (Azimut)

Strecken

Logarithmen

sin a

cos a

log * + log sin a = s • sin a

Ordinaten-unterschiede s • sin rj

Abszissenunterschiede s•cos n

Verbesserte Ordinaten-j Abszissen-, Unterschiede und

Koordinaten

Win

kel

punkt

Nr.

Be

merkungen

10

11

12

II

114

T achymetermessung.

Muster H für Kreis- und Schiebetachymeter.

Muster I für Schiebetachymeter. (Fennel-Wagner.)

Nr.

des

Ziel

punktes

Ablesung an der Latte

Faden

Latten-

ab

oben unten

schnitt

Mittel-

faden

Zielhöhe

o-u

Kreistachymeter

Winkel

Höhenkreis [j

Höhenwinkcl

et

SS

JS

C:

Schiebetachymeter.

°

2. 05

- —o?3$ £ so ®

' <^i

Wagerechte

Entfernung

Höhen

unterschied

IS

C • ? • COS 2 rj

C • — y • 8111 2 'Z -

D • tq rj_

to

Höhe

über N. N.

Bemerkungen

11

12

Nr.

Ablesung an der Latte

des

Ziel

punktes

Faden

oben

unten

Latten

ab

schnitt

Mittel

faden

Zielhöhe

o-u

Kreistachymeter auch für

Höhenkreis

Winkel

Höhenwinkel

Wagerecht auch magnet. Neigung

Schiebetachymeter.

Wagerechte

Entfernung

C. I. cos2 a

Höhenunterschied h =

• — • sin 2rj_ = D-tg a

Höhe

über N. N.

Bemerkungen

10

11

12

Muster H.

Ablesung an der Latte

Nr. j_ des Zielpunktes oben : unten

Faden

Latten

ab

schnitt

o-u

Mittel

faden

Zielhöhc

Kreistachymeter

Winkel

j Höhenwinkel

Höhenkreis

auch für

Wagerecht auch magnet.

Neigung

0

Schiebetachymeter.

Wagerechte

Entfernung

Höhen

unterschied

• sin 2 a D • tg cl

Höhe

über N. N.

Bemerkungen

10

12

II

il

Muster I.

Schiebetachymeter (Fennel - Wagner).

Aufgenommene

Punkte

Lattenablesung und Einstellung

Horizontale Entfernung

Höhe

Horizontaler

Winkel

123

Muster I.

Schiebetachymeter (Fennel - Wagner).

Lattenablesung und Einstellung

Aufgenommene

Punkte

Horizontale Ent- Höhe fernung |

Horizontaler

Winkel

-i-

125

Muster I.

Schiebetachymeter (Fennel - Wagner).

Aufgenommene

Punkte

Lattenablesung und Einstellung

Horizontale Entfernung

Höhe

Horizontaler

Winkel'

127

J-

0'

01

Erdwälle

Grff

Id

Kn

/\

r?

Gräben

j öepia\

\cnmnn\

Zeichen für Grenzmale im Handriß

zhügc* von Bremen y\ó'ze,n

Ti“

Bewach- f

sencr

A*

Off'

1/    jb»¹¹'¹'

(fjfc°

Hecken

<5 R-Keibe

Raine

Zäune

Mauern

Landweg R e.*^

nach Harn

(Terra sienna)

IiR72

Bewachsener Erd-

Erdwal! mit Graben

ivo// m/7 Graben

£>d-

1V(7//

JL

Heeke mit Graben

Zäune mit Graben

Bretterzaun (Planke)

/y

XL.

t>

von Bremen

«7

<?

ln der Karte

o/o

\\

j-Sep/aj j

\rarnünI

"Ć5"

•A

O'

Landweg R ( gebr. Terrasienna)

nach Horn

A-

■v

«T

Ziegler, Feldbuch.

Schicbe-

+-

Sr/> ’tin

Eisenbahnbaii

Rcvisions-, Hatle-

□rrn

Schlagbaum-

. Sch l. J, 5 m-.

Zug-

Zf ‘t ///

^ Laute-, Warnungs-

Wärter- u. Bahnmstr.-Grenz-

Schranken

/ '/ irn

Einfahr-

Flügel-(torartige Abschlüsse)

Zustimmungs-

Läutewerk

Trag- (Hänge-)

Drehkreuze

Signalmaste

Ausfahr-

Laterne

Drehscheibe

Deckungs-

Wasserkran

Zugschr. Zf- Bf •

Winde zur

(Pfeil in der Pichl d. Drahtleitung)

Blocksignal

Lademesser

Ladekran

km - Steine -    ffor/z n

axe.

T.

Vorsignal

Ui

/.•OD

Neigungszeiger aMn00rn Vergl Bemerkung*>

nU

'Ufa"

Beispiel i

Anfangspunkt u. Endpunkt der Stationierung

o,o Tteue Sfreehr

Gleiskreuzunp [~ rzr™— i -rTf] -vF|

tt

A neues? neue Stree Kt._

er

Einfache Weiche--r-

Vergl. Bemerkung**)

TZ

/>

Einfache

Kreuzungsweichen

IT

f+‘"

Oesfc

doppelte

_J~r _

~11 1 »"»i&xn»

.r

*,r,

ma'

~SUtehf~~

Endputt ft t    ~!~jr

JSe inirrkungoii.

* Für die auf der Planumskante befindlichen Mahnzeichen sind nur die Abscissen zu messen, da

iLLUr , V/rr rh r

das Planum normal gezeichnet wird.

** Die für die Darstellung der Weichen wichtigen Punkte „o = Stoss der Weichenzunge, b — Herz-stückspitze, c — Weichenende, (wo die Schienen wieder mit der gewöhnlichen Länge beginnen)u müssen eingemessen werden.

l:/t

un

Erüfpun ct

Messungsh eft der endgültigen Stationierung.

Wirte

> ^ a z zi 4o J/i/iroàr

_ g. t h. ^ rnjg

lV°U

T-

ßaft n rtt et st tra renze

VC

K'

J>‘6h

>>

;J

A bort■

F To uro hr

■==.

von Stein

Hl*

Eisen-

i il

Wasserbau

igm

J 1 ' I Lama

1. Schwimmende Seezeichen.

- ■ Uferbefestigung -

von Hotz

Ufer befestigt

Brücken _

Slein-

Holz-

mmmmm j i i ijfedM

¹ ■ Imi

( gbrTerrasienna )

Bakentonnen.

von

Faschinen S , 1

I?

Schiffsbrücke

fite

Leucht- Heul- Glockentonne. tonne. tonne.

tyh

Fliegende Brücke

□J

•f [V

Buhnen

Stacken od. Schiengen

im allgemeinen

aus ßusfA

aus Stau

Busch- u. Stein-^HśźS)) packwerk--•rj

Ohne Uferbefestigung

Prahmfähre

Seilfähre

Kahnfähre

-vor

Spierentonnen (Steuerbordseite).

■fl

£2

«    Parallelwerk —><

a.

im allgemeinen

1) Stein

2) Packwerk

■Sr

OB

",

jt

im allgemeinen WTIfW’ltji

von Holz

von Stein

von Busch

von Eisen u. Nadelwehr

h hölzernes

b. Schützen-

wehr

c. eisernes

d. Klappstau

Wassermühle Fläche Sepia

I) Stein

Kammerschleuse

2) Holz

-dl

fii

' 3) Pegel

Steg

Fuhrt

Sandbank

(Selb)

Spitze Tonnen Stumpfe Tonnen (Backbordseite).

Mt

;.:iv

"r

łM

//! s £ ; ^ / ■

V '    / /

•*.Vi

iSSchiffahrtskanal

-r ~~    -•■    t

Kugeltonne

(Mittelfahr

wasser).

Faßtonnen.

Nördlich, südlich, östlich, westlich Auf der von der Untiefe bzw. dem Wrack. Untiefe

Toppzeichen für Seezeichen zur Kennzeichnung der ausserhalb der Fahrwasser belegenen Untiefen sowie der Wracktonnen.

2. Feste Seezeichen.

fi]

Baken Dalben (I>uc d’Alben

(Steuer- (Back- (Steuer- (Backbord. bord.) bord.) bord.)

liii

Stangenseezeichen Pricken

(Steuerbord). (Backbord).

Straßenbau, Kanalisation und Stadtplan

Anschlagsäulen

Tafeln für Haltestellen

Barrieren

Andere Tafeln

Bedürfnisanstalten

Bänke

Bäume

Denkmäler

Droschkenhalteplatz

.4

elektrisch

Telegraphenstangc

optisch

D Zinnober

a—b

steigende Treppe n

Dungkästen

Feuermelder

O—TH

D-d*

Uraniasäulen

Wassersäcke der Rohrpost

Feuerwehrpumpe

Wegzeiger

Grundwasserstandröhre

Grenzstein

Mauern.

gemeinschaftlich

Höhenfestpunkte    | H B

HM

/3S.Z

Nordpfeil

Geländehöhenpunkte /}{t Silö

Windmühlen Fläche braun (Sepia)

QO

Kellerhälse

Massive

Gebäude

Lichtschächte

Fläche hellkarmin

'Socke!

Hölzerne

Gebäude

ÎC □

Fläche Sepia

Markbaum u. Feldkreuz

Martersäule

(Heiligenhäuschen)

km- und Nummersleine

Fl ungebrannte Terrasienna

Wirtschafts gebäude

Glasdächer Pinselstriche karmin bzw Sepia

Normaluhr

■iQh

Kirche

Rettungsinsel

Ft

Polizeiamt

PWi

Senkgruben.

Post

Steinerne u. hölzerne Kreuze

Q—+

und

Telegraph

PTn

Feuerwache

FWi

Zeichen Zinnober

öffcntl Geb. dunkelkarmin

Kanäle

Straßenbau, Kanalisation und Stadtplan

Gasleitungen

Gelb

Spülkammer -—

'iL

Zinnober

Gashähne

städtischer

Anstalten

privater

Sp Spülkamm E Einsteigeschacht

Strahlen -ajger rot

Gaslatemen

Einsteigeschacht Fläche u. Striche blau

SM0- 0

II «

Fläche gelb

Straßeneinläufe (Gullies)

Zinnober

Fläche und Striche blau

Gaskandelaber Kabelleitungen v_

___y

Grün

Kabeluntersuchungsschacht ■*-) T j mit eingetragenem „ V für Telegraphenbehörden

Mannloch Verteilerhäuschen

O -CD-

TT

HMH

Zinnober

Ausschalterkasten

Ventilationsschacht

a Cffi

Fläche

und

Striche

blau

Elektrischer Mast

ISI

Abzweig

Zinnober

Elektrische Laterne

Wasserleitung

koball blau

Elektr Kandelaber

0+f O-Kl

ki

Fläche grün

Wasseruhren

Elektrisch Licht

Schieberhähne

gleichzeitig Mast

om

Strahlen.

rot

7/Mfe ćfoiĘŁsfret)

Hydrantenschacht

____V.

Hydranten

jo O o

;□ (E3 o

Pumpen

Ltt:t

O St

CZKy

Ziehbrunnen

ki

Striche und Flache blau

Pferdebetrieb

Straßen- bahnen

Elektr. Betrieb

Masten der elektr. Bahn

Bolzenbefestigung

Springbrunnen

Ü,

r'\.

-----v

VB *--- Ventilbrunnen LP - laufender Brunnen

LB .„.Jt

-I

Signuturen für Bodenbenutzungen

Acker (grünlich braun)

Acker

Baumäcker

r©' r©

;3J !

,-te r®

Baumschule

(dunkelgrün)

Gebäude und Hofräume (hellgrau chin. Tusche)

Wohngebäude(Karmin hell)    ■ f*S-,

A"¹

• v. A*

Gebüsch (hellgrün)

(Karmin dunkel)

Friedhof’

•• 't Si î    *

IW

Gebüschstreifen

Gemüse-

Gärten

Zier-

Grasg mit Bäumen

(dunkelgrün)

Weingärten

Wlpf

V •» X::M

Heide

(orangegelb)

<L

JL $

(dunkelgrün)

^ Alll 'l*' HoP/enSöelen xx xxx xxx; (dunkelgrün)

: V-

'.ff -*■ *

V.

Parkanlagen und Lustgärten (hellgrün,

Wege Terra sienna)

Ödland

gelb

7c 7    “

Holzwiese und trockene Wiese (gelbgrün)

: cs

Steinhalde

FL gelb mit roten Sign.

< ¹    *7

»-•

.. ■;    ' r-fc

i '*

■3 i

i Î -s

Weidenheger. (Hanger, Kneien) gelbgrün

Sandgrube Kiesgrube (Fläche gelb mit gelben Punkten)

’j*h,

••

Weide (Heide) mit Sandfläche Weide (Grasraine, Hütung) blaugrün

mmmm,

Lehmgrube

mfit

Moor (Buller) Fläche gelbgrMn Striche blau

Mergelgrube

lSr=-~

cÄ.

Torfstich Fl. blaugrün Sign Sepia

Reih

FL blaugrün, Striche blau, Sign. Sepia

'itJ;

Steinbruch

Fläche gelb, spezielle Bezeichnung der Gruben

schwarz cinzuschreiben

t (/•

f 'if t:

f£> rC

rC. p

ÜLswd"

r\J

s.

ff»

Watt

I) Sand, Lehm (gelb) 2) mit Schilf bewachs. Fl.gelb, Striche blau auf grünem Untergründe

1)    Laubwald

2)    gemischter Wald hellgrau

Böschungen

nrr

'Oft

wwwwintiro

Fahrdamm gebe. Terrasienna

-iWltilLli .

iimuiniitiiniKiiuuuiTm

I.

' J.llJllHiji¹!! _

Böschungsfl. grau von oben nach unten abschattiert

Verlag von Gebrüder Jänecke in Hannover

Hydrometrie

Praktische Anleitung zur Wassermessung. Neuere 1 Messverfahren, Apparate und Versuche. Von Wilhelm Müller, Ingenieur. Mit 81 Abbildungen, 15 Uebersichten und 3 Tafeln. Geb. Mk. 7,50.

Der „Deutsche Müller“, Leipzig, sagte über das Werk:

„Der unsern Lesern durch das Werk „die eisernen Wasscr-räderu Avohlbekannte Verfasser gibt in seiner neuen miihevolleu Arbeit eine praktische Anleitung zum Wassermessen für Wasserbau-Techniker. Aber diese werden nicht allein Nutzen daraus ziehen, sondern auch alle Wassertriebwerks-Besitzer. Das Werk enthält nämlich eine gedrängte Uebersicht über die verschiedenen Messverfahren, die im allgemeinen zur Anwendung kommen. Die leicht fasslichen Erläuterungen und Berechnungen bieten die Gewähr, dass sich auch jeder Wassermühlenbesitzer mit dem Wesen der hydrometrischen Apparate vertraut machen kann. Die fünf Hauptkapitel behandeln die Bewegung des Wassers in Flüssen, Kanälen und Rohrleitungen, Messverfahren zur Bestimmung der Wassermengen, Einteilung des Messprofils, Pegelbeobachtungen und Beispiele. Die Wiedergabe ausgeführter Wassermessungen ist besonders interessant. Das Spezialwerk wird allen Wasserbau-Technikern ein willkommener Führer auf dem Gebiete der Wassermessungen sein.“

Die Wasserverhältnisse im Gebirge

deren Verbesserung und

--- wirtschaftliche Ausnutzung.

Von O. Intze, Geh. Reg.-Rat, Professor an der Technischen Hochschule zu Aachen. Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Arch.- und Ing.-Wesen. Brosch. Mk. 2,—.

Ein Taschenbuch für Schule und Praxis. Von Wilhelm Miller, Künigl. Professor

an der Industrieschule in Augsburg. Zweite Auflage. Mit 117 in den Text gedruckten Abbildungen. Gebunden Mk. 3,—.

„Dinglers Polytechnisches Journal“ sagte über das Werk:

erforderlichen

„Unseres Wissens hat es bisher — um es unumwunden zu gestehen — trotz der vielen vorzüglichen Bücher über Geodäsie, welche die deutsche Literatur aufweist, doch keines darunter gegeben, das nebst den Anforderungen der Schule und des Arbeitszimmers auch den Bedürfnissen des Feldmessers und Topographen bei seiner Tätigkeit im Freien in so umfassendem, gelungenem Masse gerecht worden wäre, wie dies dem vorliegendem, in bescheidenem, aber handsamem Format erschienenen und auf engem Raum einen überraschend reichen Inhalt aufweisenden Taschenbuch nachgerühmt werden darf. Dasselbe behandelt in knappster, aber durchwegs vortrefflicher Darstellung zuförderst das gesamte Gebiet der Instrumentenlehre und sodann die eigentliche Vermessungslehre, wo sich nebst den Methodenbesehreibungen, den mathematischen Ableitungen und den etwa zugehörigen Zifferntafeln auch noch eine Menge praktischer Winke und Anleitungen finden, die für den ausübenden Techniker besonderen Wert besitzen. Prof. Millers Taschenbuch der Vermessungskunde wird daher nicht nur den Hörern technischer Lehranstalten, sondern allen bereits im Berufe stehenden Bau- und Eisenbahningenieuren, sowie all den Beamten des Berg- und Forstwesens, der städtischen oder sonstigen Behörden usw., insoweit dieselben Höhen- oder Planmessungen vorzunehmen haben, oder dem Mappierungsdienste obliegen, einen höchst willkommenen Behelf abgeben, und dasselbe kann als solcher in der Tat wärmstens empfohlen werden. Selbst der Maschinentechniker findet in den trefflichen Kapiteln „Wassermessinstrumente“ und „Die Wassermessungen“ alle Anhalte für Wasserkraftberechnungen, soweit hierfür die Bestimmungen

von Gefällen und Wasserläufen massgebend sind “

R. Reiß, Liebenwerda

Fabrik

technischer

Artikel

,4a:

'f0$Ê&L

onF]

Technisches

Versand-

Geschäft

Gegründet 1882

Über 200 Arbeiter

"13

am

iE

:i=

m]

i:

ü=

=|-J

-■n

:k

rii

"äs

:I=

empfiehlt als

Spezial - Fabrikate

sämtliche

Instrumente

und

Gerätschaften

des

Vermessungswesens

Größtes Lager

in

1'

ü;

allen

Formu

laren

für das / Ver-

Schreib

und

mes-

sungs-

wesen

\\ Zeichen-\ uten-7 silien aller

Art

Neuer Hauptkatalog

über 1200 Abbildungen enthaltend, sowie Muster--§-! bûcher über Schreib- und Zeichenpapier etc. frei und unberechnet.

:!=

Internationale Kunstausstellung und Große Gartenbau-Ausstellung Düsseldorf 1904

Goldene Medaille.

■98 Deutsche ÜtUdLeausstellung Dresden 1903

Deutsche Bauausstellung Dresden 1900

Silberne Medaille.-\\ ! Ehren-Diplom.

J*

[rtf

■#

•    , "Tr liVi :

...    :::    .V:;:. :

■

• ' ï.-yjz: '    •    4; )

H

i

1:

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Kri

TO

it.