cg

u*#

Hermann Fischer

cd

SS

CP

-J

is««s

^5««*aä

S“s A

W'jj

O;

CO

V.

|M«Ml

S-asw; »

ksBJCTSR;

wwrf

CD

si»<är

ssaa=»'

Erster Band (Tafeln)

kaPolitechnikiKiakowsku*,

Rihliot e

1Ö0000300230

/

S

-y

v

DIE

-ff00~T

4b 343

WERKZEUGMASCHINEN

VON

HERMANN FISCHER

GEH. REG.-RATH U. PROF. A. D. KGL. TECHN. HOCHSCHULE ZU HANNOVER

ERSTER BAND

DIE METALLBEARBEITUNGS-MASCHINEN

(TAFELN)

W-,

BERLIN

VERLAG VON JULIUS SPRINGER

1900.

III

k.*

ui_

tofUr t>- ÖJOK.S

Tafel

77

77

77

77

77

77

77

77

77

7?

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Tafelverzeichniss.

I. Stossmaschine von Ernst Schiess in Düsseldorf Fig. 464—466 zu Stossmaschine von Droop & Eein in Bielefeld „    468—470 „

II. Liegende Stossmaschine von tErnst Schiess in

Düsseldorf ..............„

III.    Stoss- und Bohrmaschine von Ernst Schiess in

Düsseldorf................

IV.    Doppelte Feilmaschine von Ernst Schiess in

Düsseldorf...............„

V. Grubenhobelmaschine v. E. Schiess in Düsseldorf „

VI. Blechkantenhobelmaschine von L. W. Breuer,

Schumacher & Co. in Kalk bei Köln .... „

Besäummaschine v. Ernst Schiess in Düsseldorf „ VII. Blechkantenhobelmaschine von L. W. Breuer,

Schumacher & Co. in Kalk bei Köln ....    „

VIII. Tischhobelmaschine v. Droop&Rein in Bielefeld „ IX. Tischhobelmaschine von E. Schiess in Düsseldorf „

X. Desgleichen................

XI. Einständerhobelmaschine v. „    „    „    „

XII. Spitzendrehbank von Droop & Rein in Bielefeld „ v. H. Wohlenberg in Hannover „

XIII.

XIV. Dieselbe..................

XV. Dieselbe..................

XVI. Axhalsdrehbank v. Ernst Schiess in Düsseldorf „ Plan- und Spitzendrehbank von Ernst Schiess

in Düsseldorf...............

XVII. Plan- und Spitzendrehbank von Ernst Schiess

in Düsseldorf...............

XVIII. Geschützdrehbank v. E. Schiess in Düsseldorf „ XIX. Kurbelwellendrehbank v. E. Schiess in „    „

Ausbohrmaschine v. H. Wohlenberg in Hannover „ XX. Räderdrehbank von Ernst Schiess in Düsseldorf „ XXI. Riemenrollendrehbank von H. Hessenmüller in

Ludwigshafen.....,. ...... . „

XXII. Radstern-Drehbank v. E. Schiess in Düsseldorf „

Seite 284 „ 236

471. 472 „

473. 474 „

478—480 „ 485. 486 „

487. 488 ,. 497. 498 „

489. 490 „ 502—506 „ 507. 508 „ 510. 511 „ 515—517 „ 553. 554 „ 558. 559 „ 560-563 „ 564—569 „ 618. 619 „

570. 571 „

572—574 „ 575-577 „ 578—580 „ 661. 662 „ 582. 583 „

585. 586 „ 627-630 „

„ 238

„ 241 „ 247

„ 249 „ 253

IM <M

© 00 xo IO

„ 259 „ 261 » 264 „ 289 „ 292 „ 292 „ 293 » 320

„ 295

„ 302 „ 325

IV

Tafel verzeichniss.

Tafel XXLII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI. XXXIL

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

„ XXXVII. „ XXXVIII.

ri

XXXIX.

xxxx.

XXXXI.

JJ

XXXXII.

„ XXXXIII. „ XXXXIV.

„ xxxxv.

„ XXXXVI.

Planscheibendrehbank von Droop & Rem in

Bielefeld................

Antrieb der Planscheibendrehbank von Droop

& Rein in Bielefeld...........

Plandrehbank von Ernst Schiess in Düsseldorf „

Drehbank mit liegender Planseheibe v. Ernst

Einständrige Plandrehbank von Ernst Schiess

in Düsseldorf...............

Ausbohrmaschine von E. Schiess in Düsseldorf „

„    „ H.Wohlenbergi. Hannover „

Liegende Bohr- und Fräsmaschine von Droop

Fig. 631. 632 zu Seite 327

633

* yi 327 634—636 „    „ 328

640. 641 „    „ 331

642.

643. 644 „    „ 332

645. 646 „ 650. 651 „ 656—658 „

„ 332 „ 336 „ 338

668—671 „ „ 345 672-677 „ „ 347

678. 679 „ „ 347 680. 681 „ „ 349

682. 683 „ „ 789—801 „ „

802—806 „    „ 425

815—820*)    „ 430

824—826 „    „ 435

837—839 „    „ 442

843-847 „ 849-852 „ 985. 986 ,. 988. 989 „

„ 446 „ 451 „ 534 „ 534

*) Auf Tafel XXXIX sind die Figuren-Nummern zu ändern: 799 in 815, 800 in 816, 801 in 817, 802 in 818, 803 in 819, 804 in 820.

li'U

.1

'x

HF

Fig. 464.

iKd

--7200

fffh rfti

ti

JjL

t#

jesl

rfV\

CTl-f

Fig. 404 u. 407.

Stossmaschine von Ernst Schiess in Düsseldorf. 1/15 wahrer Grösse.

Fig. 405.

ClJ

Ir

4-

"(5'

Jhälr

IST

4fÄ

-U

Tx

m

, i'fcz

-330

vV

sv

/"A

iV

ffk

-A

i= =

/is

■vN

-I-

\V

|-

J\

-•h-w-

o ' O ¹ >

>1' m

M

Ja I

V

Ci

ai

Fig. 470.

€l

V///fyy/////%

SB

üii

...

4$

iu

ballrt;

mmtQ

rm

•V

3i

1!

üii!

fff

•:

üii

-nj sjS

rld

750

4t;i

iTRi-n

Fig. 408 bis 470.

Stossmaschine von Droop & Rein in Bielefeld. 1/15 wahrer Grösse.

Fig. 408.

Fig. 40!).

Ji

§<

S;

Id

l!i

4\l ütü

!!

»N:

SH

!!! i

ji S

ifli.

\\

ii

Sc

ij!

4

!

hSs! r

f-s

S^i J |

ft*

Sk'

«!

Sj [ Ir

!1

i!

!.H5|

,e

S®»«

4—1 lAi

!z>

-ö

-4

SB——

!r^rrrte±

/,

pi

--------■>)<-----ogz----->

i

ii#

K-

;\

fMJ\

RiaSSE*/'. i

S5Ü

+11

&k-

Ke

v1r%

dir

§T

-r-Av

\\

SS

CTL—Z

!!

ßttl

rb

''i nfn

TT

rrrn

----->J

TL

i 'rtji

'/////.

Verlag von Julius Springer in Berlin.

mm

JIWI

SsT! !lr I

!! iS

m

iiffl

■m

a«

r=f=H.

-fc=i=

!"iT" ‘

T‘

7öp-

£=:rff'"TLjT- ~ j"~    ⁼ daalt

iSi

vd-VK'H

750

'1

H7

V

i

4

;v:;,

■ ■ m ■

4 ' OUK^ K?aKÖv'

■*chn\'&>

i-

L.

l.

r:

■t

■1

Liegende Stossmaschine von Emst Scliiess in Düsseldorf.

1/25 wahrer Grösse.

Fig. 472.

-------1

L.

4.

"1

r$A\

' '4®-

Fig. 471.

OS9 I

f_

_o

($--

if

(Ihk

>c\

3-

--

---j.

KJ

,_j

\yO

jQ

JE

-4ife

t.__

-r-h

-ra-

! tJI

•'4-, J=U- -4-,

7¹ “ * T ‘

'ftt⁵ *p?

jft.....-M

©.

■'ft

72^

L®

-4-

v©i

O'

jß

of

ED

cs.

77^

J,

\n

T~

!\

/S\

V-

wm,

»'S

W-r’ >

kraköw

p ' ■

/f.

14

fft;

i4Jt=±

Fig. 473.

■ VT

>;r\sd

'mm

Mü

Äs

VV*

-L

:X

i LK\X

'ä

■'/!

///

L'>

u._

I\ // i !

<< Ihr :'

kaSyh^r;

ji\\ i!M'r:t#:ZKÄ,

IIW l-UÄ

■-LJU-L-

L.

li

4-

TXX

r-u

"f

~r-

XV

mw/m

jr

?_J

::

Ir

Stoss- und Bohrmaschine

von Ernst Schiess in Düsseldorf.

1/30 wahrer Grösse.

-----#i

Fig. 474.

<HZ

Ol

H (!)

[d

1J!

x>-

rh

x!

Ä>

,1

(+1

1F

iss

ms-

£e

<-

-5Ö|<?0

-----^

:IH

rn^:

II

*=

f—=

xl

--m

>in mm

*||

_<F

I

___

t

__

%

I:

_

J-

N

l •

-

_

V

—

if

KI*. A '4 O w

> *

--

Jv

v

I

v>

!P

.7

Z!

-R^ppP—-

—I---- ■—--

r:p-fc--------

G,

Doppelte Feilmaschine

Zr.tZ

-----4-

von Ernst Schiess in Düsseldorf.

Fig. 480.

1/20 wahrer Grösse.

Fig. 479.

rti

Fig. 478.

"teE

-a»eZPl

eKE

i.

-P»

•h,

HfÖfr-

k-~-&

fyyy^-|

Bb

im*

7~

7.

/kw

r:.pr;

¥k

p'TJj.....rX^gV i

,    ,    V-------\/'5

4:

-E-h

-1-3-

±—

[(glpj

HE

mj

-J

\\

!i

FT

ili¹

.1

Rh.

/ CO

li!

':i

!n

Sn 1

iiiaiiroi

_j.

V“

.................

iE

Hf--

T-⁷

ZZ

VI

L_

\l

tß>

a.

J§/ \w

|g!g

Öt

■rj*

i-

-i>

-o

-I

Ipr

VA

vx

'///

y/////,

'//

'//,

vy>

\

iÄÄii

a»

ä;;

::

Fischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde I.

Tafel V.

A

A

--ff

=1

Fig. 486.

t- --=j ‘

r; ,.i

25

\fSv\_

7[TpMMi

hfl

i

!i

!!!

ii!

4-

üi

km

HftB

'S

1 P

H

Grubeiiliobelinaschi ne

ii

i!l

-il

|Ö|~

I

®S1

■#

-m

von Ernst Schiess in Düsseldorf.

1/30 wahrer Grösse.

lii

ü

§

4

\

B

Fig. 485.

cC

1

II

rtit

lL_

—!

‘t

I

Sn5

$9

M

D

ff.)

--6E3EE

|

44-

t

-I

B^~

o

Ä4

k—1—fH^~

©

0

m

C\\

\N

/

1

Uj

wHüfji

m

ti

fitp

|V

k|kf~'~4

111 iji 11

©

//77k

-_k

/

\\

/

T

tr

ggr

0

frr

44-

Ullis:;----j—-

—•' o

7

//

/,

-43-

j

! 3

aff

/

Z

5*

■n—a

(—\]

I

k

3

otojo

f|g|

v-N

■

wt-

tI /v plr

"t

m

T

/i

■f '

7

\

■Ui—

■

\t

xk

rk

4ÖP#

rUm

ta

S

-------i.-------l

r: m

-T-

7t

!/

07

o ¹ o

h-

y

A

t-

p >~1

rü

OJ

X

m

~r------

X:

£77

;X-4—■

SEEEL

ttn

iff-

-r-

-■jL

!

Ü

•1

~y\

i

L

1

1

7

r

-Xi

7

Y

vi

:k

n

4~

4 t

Li

x

1

i!

1

~L

11

rr

Fl—

u

! I

!!

•T

1-

-4-1

l'

r

-----!

's;i

! I

!!

1

11

4

I i

■■4

4j-

L-

ii

41

-t-

r

1

r

j

!

t

ii

j 1

I

;

i

1

rt

Ff:

-k

:

T

r~

U

r--

ir

■ ='^4r_n-±d

kt.

4-

11

i

'

r

']

I

1

1

-|L

_L

p-

1t

4-

r

4-

XL

rr

-r

4L

L.

-j

1 1

L

J

1

i!

1

1,

4r--------

T

i..

j

J.

L.

L.

-1

k

-

J

Verlag von Julius Springer in Berlin.

m

v

‘

——-.......-........ ■

K ' v § '    ''

ly

Tafel VI.

Fig. 487.

„tiii.....

ipp/f

rm

4mjo

»i_

üfffio

iflik

tä3fö5L.

=±*+*$3

1-5

Fig. 487 u. 488: Blechkantenhobelmaschin e von L. W. Breuer, Schumacher & Co. in Kalk bei Köln.

1/20 w. Gr.

Fig. 488.

k-

ij

55/5

-----------inr inr

-------1

:p

lLS

—-----

- -----

LliL^pjL^Li

M---------------~---------------"

y lii v

fäl i

fFF

!!!

"i

I.

fü r-

jj

srA

pr>

2|v

Lj

riv

St

of

“*"ö"

Ei

lil

JS

!°

w

w±i±

I Ml!

F-F

FF'

■

HG—

'V

Hi

05

=!■ h

7y

2§-

rj-r

r—

~:U- -

m&m

T#iii AiKa

r-J t ; hmia

4-

>8

j.

PS

--I

!»

TlT-iT

Ix

-£

7?7y

-----1 y

mb

C#x{

*2®

ij⁻

i-

-IFh

Ij

\.

n~

rrn

mfcj

77b

Fig. 497 u. 498:

Besäummascliine von Ernst Schiess in Düsseldorf.

1/20 wahrer Grösse.

_E=

trto

77b

Fig. 497.

Fig. 498.

frh    rrtn .

Cfa rfHi

EE

LiitodEiF

< I >

\ d,

A'

Tlffpp

—UL 7z

T=t=r-^'

______k_______

\j—

°£h

LfS

FU

/\\

'X

Ifff

■f

l\

V\

m.%

----V-

\. \

-0-

n!

J f p))

BiE

•v

-0-

<?

W-> V-

SF

II

>v

:<

VLL

y.

'.V.

+■

3-L

r+-

©LEL

•/

"\>

3t£

Itr

\v

f«-

7030

■*k'

->k—■

7Ä?<?

\;

-Ti-Iy

#r

*1

ii

il vT

I

So

is?-\

LiL

L_.

i.

<-

cp

WM

L.

<y

Fig. 489.

! r|j

cL

© ©

w

t

di

\

© ©

-i

ffl

rfh rfti

ö

i

7c-

°

rrv

ÜF

s

r

///.

w.

mp

///

%

V,'.

Blechkanten hobelmaschine von L. W. Breuer, Schumacher & Co. in Kalk bei Köln.

1/30 wahrer Grösse

O- L>

--v

Fig. 490.

(Li

i ts=i i

T

□ □ □ □ □ □ □ □ □

□ 0 0 □ □

CP • -

i 4

rA

w

77/

:lK-

M

g

5

;

.9700

>

u

L

------

<11

i

l|=!

HO

\f M

i

*

7c

3

772

=^7

Mr

T

-tHHW    ^0^

3Ü

r

■

-

rr::v

I

»*

s.

«fOOTEK^

K"

..

»

Fischer, Handbuch der Werkzeugsinaschinenkunde I.

WT

Tafel Vlll.

Lftp

-H

i =>

i-

tu

il

iHii

II

r*“r?

LU

ffa

Tischhobelmaschine

H— sä?-

von Droop & Rein in Bielefeld. 1/15 wahrer Grösse.

”'f

JijM

Jü:v_"3^'___|___-Sj£.

_4-

-4-x

! | H|

U-

775

?! \-\

J! f

⁷ ^ § I i i

llp

1+:

_J____J

in

|h ' .    h|

±‘rn 1 ri i-

7:4g:¹:

t -T

=i

■EE

.1—I

ft

i4n

______1

<-■

£3 i

CH

—+GS3

p <&\\ \

x*h

- im

Fig. 502.

Fig. 503.

a-\737,6

1 Fig. 506.

------/S33-

■H-

fr—4- r;

rtt

pfit

7G20

Fig. 504.

Fig. 505.

— tN

|i

H®

k---

-4-

..A//TT' ~?fe4s3>

iddtiiifltoT

Sjjg B 5SS

5000

.__r

\\

7250

...4

hs

4\

fr,

II

v----------

— -- 4-    i-----v-'---------r—7

*■ PESÄHiiMU ® Ä\.‘.....» ^ .......; -

\rJ\-—---iV—A

<-f

/:

■mm

-r

-V

lxHii

050    -----1/50 - ~

il

-e*--

^ ' V” 4i    —ZnU^-tn

-507

IPwptn

• WO > < / 7, '    <1 »•' >

■\

nz

Fi

j :,..

■ji—J v ■ee^ji— —

'1

iHjg“

92&wm

■-

\'

r-t

t Hi

2^2

Ttf*

■>

N-4

HF

I'

üfe

"T

W//////////WW/

V/

Z-----

450-

-H<4-

73S

Verlag von Julius Springer in Berlin.

-Hl il I

JSs:    1----1    1----1

imm¥-

_ Jß3Efflt

----,-----|

* z4z. - %

rf.l.

VA~

iE

77.

y/7

777777///

il

-Zs

-+FHH»!-t----Fi-4

hrMr Mteidi ______j-!

EU

■ F -f—

-4

Ar

733

■>K

AffO

Techn.-art. Anst. von Alfred Müller in Leipzig.

._J

■-

fl£

II

P>

H

m

m;

KRACÖW 1

'v/'^/echrp A*' V

Ä

8600

k—

TT

TT

Ch

TT

|©#:

Ws

Fig. 507.

TT

73000—

o.

®e~3-A

As

TT

/ cb

TU

"v.

^2.

''H

'XWi

sooo

TT

°i v

[o.

m⁵

Ws

5f,

Tischhobelmaschine

von Ernst Schiess in Düsseldorf.

1/30 wahrer Grösse.

As

(V

[o

f/²

f/®

iVs

Vc

i i)

fi

:.=.-f-ZE

©/-fl

(o)

TTTtt

Fig. 508.

4000

fr^rfk. ™

L * J qnflLinrJ 1*4,

£ 4*-

33'<{0

/m

"-t-~

Vi

TT

TOT

2_£

IX—

-4

-r

///.

v,

ÄK

-IR?

rfäff

§1

"/

et

l!

-1

l_

JH

SB- ;    lagl

c(fe

g33=

Eifc

Tafel IX.

■\

71

iy

7v

77^

;

HÜ

\

—

i-

H

-

' *OTE*4

KRAKOW

I

Fischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde I .

Tafel X.

V

mm

-K

--L___d

in

w

w

,4

E

Tischhobelmaschine

E

1£

von Einst Schiess in Düsseldorf.

1/30 wahrer Grösse.

Fig. 511.

I

m

Fig. 510.

jn.

4

v!

s

)' ^ ¹ ^ tr

>

----|.---=

-M

“15 ITT

Wo

=0=

Li

i

♦

=&

CT®

B

-o-

EEffi

I—M

MMMm

__.j--.-ir.

Ml# I-

ft

I

= -

>i

P

fr*

I—^x~⁼^⁼~z4-—I

3H-;

ü

1

I /

I ./

1/

1/

/

I

/

f W\ i f-w\

i

/

/

I

/

/

/

/

I

1

1

I

1

1

1

1

I

■■

I

I

:

■

gg_TMN4--[

!

—@—

Mat

L

Sä

©

n

j-i—i-

i«

Li

a

4*

H

/I

ZJ

<

7 /

/

.u

u

1

15 L5 15    15    2.5 UnLS 15    15    15    15    21

_____/

L___

8S

u

/

/

4-

pp-“

-j

”H

-u—

W

ixr

I

!öj

_j_j

lg) ©;    ©

i

im

1Ix

cH

-4.

ii

ft

___; l

_1

i

# ö-

-i4

O

JL

r

■

E=m

___v_

l:v;V

H[

a

IE3EE

^ /;

T—

\

V

r

/

nl

-&•

\

-f-

/

!

-4-

»’L

e--

Ea

r

tet—

UMmnTiTm]

rv

H&-

1

N

..

z

TTX

-4

~c

>>

ÜI

1

1/

_w~‘t

P

f-f r~r

li:i

i__i

"i

v,:

%

;

1

i

m

-:

1

■

i

■

,

TOT*

■ ;

M

t

j

. i

32%*?

..

s

SEuot «A * .. 5w

^^öchn'c^

I

v.

m

mSff.

:

/•

sA.

Fig. 515.

antni

Bsg=ä

ff.

-assa

aCäStL

PP

kßr

X-

Einständer - Hobelmaschine

von Ernst Schiess in Düsseldorf.

1/25 wahrer Grösse.

■'-t-

-<j>-

rrn

ÜP

7>

■$*"

Fig. 516.

TT

r-r

r—

VX'

e-

ERL

■'gs:

■+-

L>7

= =^S=EBE

Tr

<#

Fig. 517.

jg=g§

Jc_

nsi

-4J

ff

Techn.-art. Anst. von Alfred Müller in Leipzig.

11

- öS ■:

V..

■Wt

-J

'

p

Fischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde I.

Fig. 554.

k- - ff*— >k - - 65 - ->k - e5—*k- - es-->t

!    !    L

<fTzagt8f

OJi.

Fig. 55B.

420

2n=

32Z.jtM

27 Z. 2,6 AI.

—trVl-j-l k -

■i~TrTf ir f iT—fr

zirzzb^-rpr^tt:

"⁼T

L-----1-

, .rTHl ■$,

L4J -W- w

K---760— -W --

>K-------790--------->i

rfr

V/

TH lA

T"

~-R

\ -fesa-i

------rllJF------------------'-T'rri_

^ iT'T¹1» f*    TI 'T¹ ft CT i¹!n ^ |-1i *1 '1 ‘l* i* Pil|T| ^ til iT¹1*'^i il [1y\ ri ^ rrn

blvi'iiiLjLlu.¹ lldlllllljll'rijilili^ Iiilll'ü iltUli'I'

pi-

Y~~~-

— -^-4WPi

zzz:: r—-T-r----rlkllili!lli \]lM 4

///

f f;

270

1:4

bi

f |\ \    i

- tJ, rt5r%i!ip ~ ' «• f L- •    £“■ T |-=-=-“' "■

’ |iü; i|Lj'i‘ js    i    .y—!=='“

«E

78'A 2.5JI.

<r3Z>K- fl

i 4-----208

KJ

§Lji

L—"

yj

3P.-

CO

I h! r

rf

mC

PS

L.

--22S---{--

-€ -*-~

f-

-I

____L

>+-■ —{' --■

zkwmmdy

Ol I

k-

___ü.___

w-JnJjywyr

■Swppi'................

Pi™

3«

■Sc

7F

iiM

iTbküiiill g'iiiiililLTj (i’i'l!! /JjZXfJ/.

-H

----12Sr\-

W-\SO--A

\-~275---14—1--->1

UL

/ I’lacAg. rec/Us Ce*te USieig.

---^-----

_____Lo,u,

■f

■270

_j

’"P

vl V

'/'J-

pnsij

—■>— “fc“

=*

<-.--.--4-------r

r -4*-H-------fc.-“'

280

-2^0

«5

237,2

.!//

it_

2,sMocL. fJ²» v W⁷„ »    „

,\'r

SP

P 34 Z. 2,5Mod.

„ r .^2Z>, „    >,

-----

------370

-t>

Spitzendreliban k

von Droop & Rein in Bielefeld.

4/25 wahrer Grösse.

„J

r'

k-----MS—!-- ->1

'rFWj

280

-A

-24S -

_\

-TT—

Mo

! JN

'//

Techn.-art. Anst. von Alfred Müller in Leipzig.

i

■

kraköw f

%

Fischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde I

Spitzendrehbank

von H. Wohlenberg in Hannover. 2/25 wahrer Grösse.

Fig. 559.

Fig. 558.

7<?> ■11

Tljgi

JlI

-----

JJiu c/un-essei'

~w

Ml

//

yf

7/X

7//

'LL

mmmr

Uu

j< 102-><r 102 -.

4J5 “

wmm

^3

SS*--

7000

lOff

j- in cfer .Sröp/ung 7500nun\

-5t

r- '/oo

ns

Ht!

ff-

TT

500

V.

\jfy\

560

-i

“FT¹

SX

_XK

750

050

}>

\\

w.

---300

-4- /

ÜT-I

■ i'

ü-

<------

„ff

g~

F⁵!

-®-

6/6

~ /w

-----7— 560--

in

is

Br

-•fcU

------->

— -EB--

/•

r*VAAAy\JVAJUvrjr—_z

51

67—

an

nt

rr

hl

u i i I I

fcr 1¹

“HL-4F

I I    r-y

it;-£

■ "K^"

fcSi i⁷]

crrzJ

Hä

vd

"T

Ü-

ii

CD CD

/>-

ru\_r\_njwr\A

>}

±t

/C\

JCZ

~/6

//

\>

<-

f:- — -zip---ff

///

-----

Verlag von Julius Springer in Berlin.

Techn.-art. Anst. von Alfred Müller in Leipzig.

• «

i

_•

Sp$‘Ü?

_

_—

—

>*■

/pört^

I' k r . :c ö w

k-

mm

tu

200

Fig. 560.

■d&ß=E^=£.-

•+

■L

«e

V/

76'/

---5J--

-i

| Gan&eJ/cmge //so

-650

■=i

T—'

'"i

mm

y_

W-.____y__

462,5 --

0S

L-rr'-ftV-n

mm

jlfl

4®

trn

.1

'#!

-Q-

[§/

£/$

iii

4>-

J.

.j±+r-irrjr£:u.

:l\

Fig. 561.

-i

■■

---4

T-**j

r~~r~~

i±U~j-

J—J-J_

-I

k____ii—^

<— 66

4-:

.11

Ij

” i*P;h“

-------l-gho--j--------

ü=⁴

r~~

1-

T--"

H

—r---->

7h !

--

an

j|

CVf

-A-

«t

f-T

1/5 wahrer Grösse.

____J-

|v

-4-

"N

Fig. 563.

#70-

Fig. 562.

,L.

.J.

Vv

..V⁷

J-h-

~W

•1

-j

5,5»

Jj

Bt

i

ÜC

1

m

3£

*

■mmwmmmhmbhhhiüI

■

■s

^IIOT

K2AKÖW

Cf

WM

n

m

®!

■ä

•;fÄ

:>?

. -Väf

»1

Fig. 566.

Fig. 564.

Fig. 565.

U-

-222

->k-

-252

k

m

r

-227-

*i

--------JSß-------

■20Z. t/jl Tlff. 38ff

-H

-755

I

T'

-720 —

:

I g

t

4

!

effoZ. T/ffAZlff..

/

/

fil

m

m

t-

--.J

!

jr

—J

m

~1

I

«&■

-..fr:::"-:::

j

.r

IT

\

■

■»»il

H-

\

\

/

Mb»'.

’T

<7

; HP

T"T"_1;

1

r-

i

fö

f /

1

rn

L-!

Goz'pjinff.

: ! I

I !“t 4~*|ss t~r=fl' y-r— 4

jfftfcl ■iül^

■ m4

■1

I

jmm

_J

y

I

L-..-^d

r

goZ. 7/jt, Tlff.

^ 27/8 ff

i 60Z. tjeTlg.

\

i

&

1

I

mm

5/6“Tlff.

I

i

Za

I

1

%

sJAti#. | Ä

MMMM

m

\"

3 \ ■t-r

A/,

2t Z. 2V6 Tla. Wm

€EE3f-

N

5

xv'W,''\vkv

\

un

r~

SSS//////S/SS/////.

I

Tn

'"]

r;

--------,,

7J--JZZTSS.--H

_____j

.___.Vo

""rfssSSäfe"'

~'n

i

jiw/// ^t4m_r, „

i ‘i/i/ //ästss-,» ! 'fi5?=K

M

\

3'/Z.

\ \

\

\

mmmmm,

\

^ i

—\------

t

u, 4 • in a n

rrmtiri—nt

■%

T"T

i

.—J

_J

4r-A--1

70

y

■

■

ZZZ//Z, mz.

4

y

's.

7/ff_Tlff.\

M-

S

I

■

r

1

iS

tK

5 i

\

il

P--1

t“j

4

T__

I

■

t

\

H

■

-~35—>k-----------------7&8--------

/

1

Iw

I

-7«------>j

I

I

I

±....

I

1

y

#T

«

ilM»

7/5 Z. Ost Tlff.

'wm

z.

17/Je Tlff.

1

ni

m

>

4.

!

rt

_i_

'ztrzr^ri'

T

■

/

/

>

'' A,

II!

f

7Z/

T—

■

1

W

73Z.Ass.-cTlff.

m

4:

4-

;rj

::i

1

Fig. 567.

—X-\

20Z.8>,SA-Tlffi "' '

4

*s

■II

p2

-AT—

1

~t

n

1

ff

\/...

!!

—’T

/Joppel/^s Llsi/tsgciie ³4aSl&ff.

Doppeltes Jlechlsff ent ³/'/ "Slejff.

fers

Fig. 569.

I

vm

I

I

1

I

1/4 wahrer Grösse.

*

Fig. 568.

%

MH

¹

IjMSII

it

«1»

m

ml

I

m

'

i

.

«am

■

I

i

KP \ICÖW

#i

Eischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde I

Fig. 618 u. 619: Achshalsdrehbank von Emst Schiess in Düsseldorf. 1/20 wahrer Grösse.

Tafel XVI.

Fig. 618.

Fig. 619.

w,

ifjfa    if^i

rn    iji ¹

P.

H-

>j n

i rr Ti—

---■*—

¥s/

'S

z;

nfesa

Il

II!

113

—- [J

si

2ESr

^ PflF m\h

IB

09(r

.-•h-

(V

4-P

f-

Fig. 570 u. 571:

Plan- und Spitzendrehbank von Ernst Schiess in Düsseldorf. 1/20 wahrer Grösse.

Fig. 571.

=-“rrr_    ..

\n

Fig. 570.

v\

§/

/J*

i---L

.V

/ VI

"l _ '

N-

&r-fc

4800 Spitzer&reite

-€B

r\

i------

Äffl

_j

As.

-Ef

-l

+•

f-1

-1

- O----

:tr.

*p

~0-pf7fr~ P

/|n.X

“i

lJ-P

-M-

!Ä

II

L_

_J

1—

Rin-ix

TXT

J.

-eff

tl-

-Pvv

y>

»in

ft-------

zi

fogi

HSä

lif||llSPP:T

ZIZ

aP4"

L_

UfOta

p>

/,

mp®!

»kV

15)

y_j

-----&----

----\—

FF

kV

ggf

-•i—■

-i-

__J

1“T

9000Hetilänge

----^

/X

v//

Va

Y-;

mmmi

c

-

c> R.

:%

<2>

\

ö

-ß

Ä

l

rv

£±

l

3

e

~i

Tru

W

I

rrx

w

ai

r

L

ey

&

00

PI

•4

-•

Q)J o

00

v>

4

W

y

Fig. 572.

5

I

X5

\

3

4

w

7000

->U~H— ooe

4

OOP

V

Ä

Ä,

Z

/■

mn,

/

n

i3±iÜ

Uv

--QJ----=

tr3goJ3ettlängr&

/

4"T'"-

v\

'*•5

X-

B

>

r

y /V°v

/

K

04

x°irx

/

4/

\

44:

0X

vraX

0

=4/

X

/.

x;

/.

*- x\

i    ________

srfdsW^ \ “ “r=^r-—^

-\—

x

t

4

Plan- und Spitzendrehbank

von Ernst Schiess in Düsseldorf.

1/20 wahrer Grösse.

A

m

----Jt,------

©

/!

\

V

/

>»

ÜF

4F

4

K

Isr

00

I

/

1'

00

m

itf

Fig. 573.

Sä Z. /2 Morl.

Fig. 574.

----KM

0

K—200 X

-----

■>!<-

4.^V?

I

|-----—

A

4

P

zrz.isM.

72Z.3MA

*

mm

1

nv

o

o

37Z./2M.

r

m

0

k\

11

4s§-

//, /// •77 /

!H

Ui

///

//

Q

0

>/

,7/ /O

H!

ii

i

i

W\

\V'

\\\

\\

\4

\

4

4

=0

!

H

lxXXu

0

KJJ^

/

7“ ///

f,

\

/ \

\ 0

K

\

\

\

iSyX

/

/

\

\

\

m

\

\

\

4

\

/

\\

4

x\ V-

V

X

4ZZ

/

\\

:\

44 j/4^x'\    >

&€

v;

V

V

1

4

\

\

4

X

/

/

/

:V

m

UL

!ll

Jl

'0'

w

\

[ii

s.

S ^

4

1

1—j y 1____1

g /SZ 7SM.

W////////M

<ä

f\

i!

/.

%

\

01

R-T.

v; /

~4

/

/

;

%

"T

1 [ttm

m

I

-/m

4-s

im

mmm

?/

Ü,

7

P

n'O

/

!

«Mi

w

y////////77,t

-fr---#-

_ ' j [ |

k -rsä -:

_1

0

ZczSmÄranz OS Z:

d

⁰b

1

-

/

%

irr

1

/

P

2r;oä - x

7J5(9

,4^

I(

£e>

/ \

\

l

0

004

W

t

£

>0

0

i

!

hi

1

-

L™

-SSZ.izM. J/5Z. 72M

w

äZZr 50 Z. SM.

t

2:2

- >

m

ü ±h

---

..X

V

^1—

7

II

N-

tes»—

wAf

---/X

X

4-

~~§~FrT

=T“:

ssz^iyL

V.//

I

3

^//Z2//ZZZ////////////////ZZ/Z/////Z//^^^^

I

I

I

I

I

I

m

M\

\

•>>.

VÜ-

4

II

;4

4

f =

I

70i z

I

f-“^*--------

% — -

I

I

I

I

I

I

4

4

.0

4

³^“f 9

90Z.8M

- !

SOZ.SM.

|X

I

SSZ.7SM.

Z////////77

:--P

L

%Z

anp

t-Pfr-p-H :+ii-----

%

J.

0 0

=±=

'/380£e/JJänffe

⁷7/

1

f-UPf

gj|Rechts gar. 8 Gänge auf /-engl.

X_J

4

ü

Ii

fiömz

A.vöW

■

pg

.

• i

o

f»

m

.

I

Mm

m

i

1

m

m

m

m

?:v;1

i

■'s

HM

—

■ Jä

5.    ■:-!■

■£ O .s"

o sä »i

< ü

Fischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde I

A

P

r----1

Tafel XVIII.

n i

J.

Geschützdrehbank von Ernst Schiess in Düsseldorf.

1/30 wahrer Grösse.

1

1

Kg. 975.

i

M.

&

i

------

1.

T

't-T-

Kg. 577.

rK

-Ö=

p

iDi ifli

! A

A

].

X

iPi jOi

A A

t

n

-e

h

E

[

jfli Sh.

J

I

r

b

jSl

jOi

J

TÖrr-

k

1

L____J--

J⁻

70J0-

■t

Er

Hr2ST~/

-A -fy. ZU

IE

-4-----

. jfli ia .

L-

feB-— -l¹-------=11

==5

IR

LN

"f I

i

£a jm

L

T

I

T

J"

LJ

Z^T

M.

h

I

mi

&

\\\m

11

S

\!

kiQyplp L4- J

3&-

4-

0

W&-

B

&

72

1-

JJ

Wr

*

löol

1

--«/■

Ä

-f²

1

JjP

Spi*?

*

sn

S-f

TT

fl

H

.©.

nN s

Ls

a£

.

cc

§

1®

/

7-----

w

-f—

r

i i!

i !

#

m

UJ

I

li

rrk

!

r.

?R

ftH

Lb

’/i

Yt

m

i

e

V/

V,

Va

o

%

rZ/Z//W////Z/

Jn

cb

r

WIIIIIMlIliip

UJJ

I fl

um

T

_

t

.Qp

L

T-

j

M

h

~ö

/*

S7

c\

©

ö

© ©

© ©

i ^

m

fl

aril

r

-4--M

© ©

4----

!_ j__^

L , iLLL, ,-JT

J

KHl

rffi

H

in

\ i /

A

r..L|.

<€

i—

m'

© ©

H

-

IUI

S~~flrjTr ~~r^

i V

=

iw

\

e

M

v'A

• vs*-----

wi

•w—

_rmmmmmnti__

0h

m\ m

1

V /

rv w

T^T

' j

T

T"

LH=

J

r

97

ft-

97

I

wjji ilg; I

i Fw

=4;

■4=-'

H f

a

©

W

■

■1“

W

n

= t*Q"7*

y

J L

'1o~ r~ö

=tzl

=

97

77

iül

Bt

CD

o

1I4

I .

T#'

^55

tmit=====o

o

( IvAA^f¹

Cp*

o

Kg. 576.

Techn.-art. Anst. von Alfred Müller in Leipzig.

—

_____

—,—

—

—

,OT«7S^

N x' •’ ■’öc}!>■*>

Fischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde I.

Fig. 578-580.

Knrbelwellendrebank von Emst Schiess in Düsseldorf.

Tafel XIX.

1/30 wahrer Grösse.

Fig. 578.

\\

Fig. 579.

Fig. 580.

i—i—i

-—X—-iw

J / Ni—I    I

md

__r

£.

-H

^xAWAm.

--P--

Xjü

Rä^PwF

Ar

/Vt-lC

4-t>+T.....

■V

/v-

yy xj

äst

CT##

c£ ¹

k,

-j-j—t—

11

ii

ii

L.

Th

=i

OT

fl

i-f-

d) t

TH ITT

if—i

7JZ/ |

17V

o_

-3S

hi

xj

31

eg

----T

“H J.NX\ Py'~4-^

fT4//I

i W/i

W- L.

i=

ji

7500

./I k

AT~"

BiB

m-r

Wfi

Ljj | ^arniäm

77V

77V

7500-

!------1

hq

'h

\\

■-4-3.

•r

H¹

/.-+

ITT

ITT

. Jffll .

J '1

£>

7>

45 ZjX“ EX

~7A

Tpr

7\W

7i/

4-^

//

—h

-X \

tlt⁻

f/3vr

v.x

44-—!

ikkx-i

!?f//

- 3. j i A y

’T k 4------V~H

4-1

<j>-    <j>-

"LTirH7

Pt-

T"

_\

kfe

pj LS LT^

_S ^ i_ ü

t- >

\.

h ^

'-TV

jffö.

HJ-

-e

3jr

□tH

-fr

W~L

'Hl

\.

•k

--y

iE-

IXE

.-4

------------------

eszb

-K

o;

3f—&-

IE

TV

.6

ftm

TOT

XI

[i/’

mr

SL™

ti r

TTTTf

kl

L -3 =

J----

E_J

Fig. 661.

i"

Gescun7ny zBettlänge 73560■

3J

i, k.

'/

v3

ritn

Fig. 662.

rrtny <rjri vfTtn

rrtn ^ rrln

-A

\-T

\,

--

iSI

——

—I—L.

H •

HT

rrrn

rrtn

m-t

3-E

-E

M-

rJ

IS!

Ar

sjzd^rE;

-44--

'täx

4-

fy'

TV

rf-ff

LJ \    /

Sn._1_4._14j.

"T

"H

+T'

II

\f

!/

./!

444

\/

hy

h07

Fig. 661 u 662.

L-J

L_S

pp

■1

”"#r

Hkfg

AkT:

J \ i\

i/

1.

4%^

4-nÖ

y/

hy

Ausbohrmaschine

lr~~j

T-U

rr”"r

-<LL-

■1

yiV

,.T

/cU'i'ik

x \ i ,7 i1 Xvi-y-l'kT/ \Ht:///

\ W /

kl

L.J

■1—14-

Ti

:i

Ü \\ i"Tfl i

3    —IM—i-----t:j----r

All

1L-

k-

j--—

-v

von H. Wolilenberg in Hannover. 1/20 wahrer Grösse.

Tji

-4

Jap;

■4

1600

X-

r r r rjr ri“ r r x!r b™ J jV irz ~~tE uz

------------7500------

->

3    r'Jä-sLjij-d|4

xn=T

El

■tdrg f

ffiT

.

■ ,

ns

'I

■■>V

••'• .....£*■

■

■

.

öj]⁰

■i

Räderdrehbank

von Ernst Schiess in Düsseldorf.

/*'

s'Z>

'yy /

XX

1/15 wahrer Grösse.

\

70

%

Fig. 583.

7>.

///

Fig. 582.

ii!

\\\

ui

h

\fc

M

~

M

Ä

T

l

i

Vf

m

m

///

///

i'l ■

%

\\'

*.\

li i

VW

o

(

Pt

I

l

9\

EH

-Hta

i

glHv

/;/

o

imz

7V

n.

o

t"“

&

i

LJ'-

w

ii>

YP1

t

I

L--

'\

ti

ii

I

____i-Ä'i

2S22X:

f±

u

UH

ifrl Jtjl

V

3b

EDS

c

r

p

l

i

Ul

iU

f

m

*

B»

“tfti

v/

5!

p

I\l

-XfiffMä-

ö *

XK

1

n

u\

\\

>v

\\

\W

"XX⁷

nl

lii

a

ifltl

i

i

.üdu.

r^\

Im

/_T\

L

m

fC&\Y

///

0

0.

1

&\

=:W

'WXi.

I

n

m

X5=P

///

/

/

.t&EB-

4-

AX

L>

li

i

/■/

-FW³

\ / UU>-. X

y£k

ii;

//

/

\V

A

xV

\ \

i\\

\

IXst

e

d

X/

m

rrmr

&3

ff

■"wrrm

LffiTr

i

m

*

EX.1

JlJ

i^Sl. Z

j

iVM

iXXJX

K.    )f/ * .

T

&

\w

\\\

V/

a

in

ir!

7/

rfrh

c

\\\

%

\V

///

'//

i'i

Hi

#

X\

\\U

I

‘

!

/

./X

U

s=£l

lii

vV

/;/

\W

#-

nji-j

w

'/!

///

7l

rs

\\

m

450

\\\

m

/y

'Kv.

/

/

%

m

XI

1

! I

V>\ \

(%

\

%

i

m%

XX

/

xXx

<%

%

W

-y

y

#

äJ

x-

^7

li^5=5=

r

II!

lii

l

m

*

M

W,

I

5

WM,

mm,

,

'v

1

IfeSSl

' tp

<P

*    *% O

% sji

& * 4

■

;

o

m

-—-........- ----■ —.,- - ■■■■-

:

:k>

——

—

I

Riemenrollendrehbank

von H. Hessenmüller in Ludwigshafen. 1/10 wahrer Grösse.

Fig. 585.

Fig. 586.

414- /

JHO-

irzfl

A

A

O

f

h

<s

@

Jt

<&

SB

JSL

I

L

i !

a

Ri

4

c

^ i

-

*i

'S

i

■

VA

T

JA

-m

'S

HF

1

!

r//

#///

%

' H

'S//

WL

^4n

m

9a

'S

M

<5*

D

m

■44

-

ttT ' E-H

+

o

!

Tg] rj*i ^

|—»—j

* Mn

■h

L*

-dte

cffl

3

4

.

i i

!

m

T

,

.

$

JO

r

$

n

ja

t

EE^

i$r

i

-fc.

I

o

' C

i

.

• *■*?

*i St

kl

I

1

4 ;

5

'

ffl

¥W1

N0-

! JW

TS

Ti | Irrfn

rrv

Fig. 629.

^oo

IL

-7

■KJ

st

fei

EM

\iast

hö£E

gj

?s

_i7

B-

“EB

•if-f

-TT-T-

4K1-TtE--

___ J

■&

>-

B-

—\

-27eo^eUZänff&

Fig. 627.

Fig. 630.

jjwflr

OO

=Z-—._4;

ü:

TA

flj-

IX"

"1

7o

YA\ I

3=3

:Ä|

KE

-.9W-h ~

.J.

8^15

->

'cts

FW

wm

77+^^-3—

\-m

-----^ —

trP

Radstern - Drehbank

von Ernst Schiess in Düsseldorf.

0,06 der wahren Grösse.

Uo

£3

e>

-E+

—-i

SEF

=6-1—

44-R-

7v.

-o-

-[(= Kg. 628.

3-

«WS

'Et 8^"

a-----

m*

ÜP

.

I

W

II

'm

«’J

%

V

?.w

'

r«5\

w

] 1 ■

(

m-.

..«

———

—

—*

7050

-------z,/0

H-----2/0-------■**

780------w !

-p

h--

-------]

iT-rh r

rr

mm

v /H M //70~sW/a.

}< S7r^

763

'T

000

ji

-fl!

—lay.-----

-Hl

Hi

-1

L_j

Fig. 631.

>k-

270

285

TilTi

7077

S'

—S-*

,082--

:t:.-

II

|- -    E?"--=—-------

u_

JT-

f—"

L>i

Ü!

1-------1

JJj.

4-f

t::n:

7779--

üi

iü

7079

/'/O

------>>k—/Jo

o — 700—H

—czr^r-j

i\iTr/T

iTTT> ¹ (¹ I

fiif-ltt-r

...

>1

M-4

----H->

I“

- i-l - - -

i-

Fig. 632.

~K

|    -----1—\ ii

--r---050-~

—320 -

SH

.....

Plauscheibendi'ehbank von Droop & Rein in Bielefeld. 1/10 wahrer Grösse.

750----

$>/

■r

/.___U:

U-

■305

i+uü+ii

-fiSi?---7Tb--

---------1*

—fyyh—r!~,~,-------b

■I

.i-----%—u-4

L.

<-—732

ms

X-

4-

■^230

Ul

_____L

77b

<— /ÖO -»

---------i-----

's

-----f

/jr

4.

----1

mi !

53Z. .9,7n%n,T/ff.

in

*r3

k fo ^-oo 4< k-H-------

^P--rr

/#?

-75 \>*8fö«.~-736------

m<----735----->^'-GO >

---------rrrx/TTlpT--,

--jf-----

___y

.jf--

-i

-^4—-5

->***-

cCD.

01

Tk±m

<40>Y^5>rf - 50 >-?J/5 >Un|    ->k- 70 ->^5->

Hi i ■    ;

rv

-i

>1<80

!/

^=F=t

-44-

;!

675

-T

fp

y-p i;

/H

xVs

-r

>■

IT“

"/c?

r<r—/32----,>

^44^4 j^r t

3QX ¥* ”2⁷lg.

~K

k 53

I-

I-585 -

f-r-Fp

i| '

1++-4

^r.ry-FFTr-Fr^^-4rrrr---qq.K^J

-—4

Ju.

—'{h ~^f~

i I i | I 77%. 705t,

HiPc

305------;--

Ijjli

Cb

•I.

7620

>1

--------------4₅₀---------------

9Q->r^-------270--------X- -90

Verlag von Julius Springer in Berlin.

rTr-j{tr^-|p

<-«•>-< -7<7 - pj-    >*J- (7^

jniÄi'i2tefc

< -725- —

-T2S—*

M P

K / —1 !^X

f \ n

/T%

----

----*—+■

TT

-400------->-

,1 ürha

fT:

4    : >

jlH 1 /

-—r+-\-sn-\-.er-------------------|f—^ */

----------1 ¹—I—¹ 1—I-------------------f

TT 4------ --= - 4==-=54=^= ===■■=—=■-£•■==--==== - = p - - = -4

_______UL-==-™Jb=====J~--U

U_y------e

zte

--1-

H-

330

005

-\Jb

i\

6l>

IA

5^0—

-A-

^-4i _V

'\    1

_____A-

_______v

-¹⁷⁷⁰ TÄ^ir

-0

T_:

i.

-------560

'T

r⁼T^"üzzjIÄI3Tl!III£Il4

€5

1 _ _sie»_

--^EEF

-----------

4,

------

. ' i-v:t_________ Ir. ₇

-----------H ^ *4—90\—'•>*<------

i T3£i ;

yHy-l    *

-4

hy-H s;

[ftl .-KÜfiMyf

-.---rFr.-rl-rr^r--_

warn

7/Z. 70JTT

L.

. .jö-----4

. -/44 x

”7-

...    /L—

x~—r

k-

-5.

ia

PK

640

850

J~

Sj0<

~v-

-L-

525---------

520-----

-600

--------2260

-r-

-4-

-4—

-4

J<

7o\oO

--------₅25-----

---A-

T'V—

820

600

040

Hl

V!

l"-

-< 4-k

f|4--4p=44i---44t-: Jiüi^j

*/<^---J

zj: r —_-^-s

h~i—ti

—>i— 90 -

-------eso

-1

SFFR>

-j

-V-

720—X

--------2750

850

TP

°§ffi

//I /ojtT.

-r-yrrlai-q--.

wmm

_i

Ft

Ä/

a,

7080

7080

''

Techn.-art. Anst. von Alfred Müller in Leipzig.

I -

—

wrvrr,

—

■

®Ä

Ü

.

«ElQ

X

i .v

'

\

4f

........~~ ■

i

W''

—

--*fe

'

,

♦

iSägajUtlZ.

ß£S

'

_J

.

.

■y,v

I

|^. . , »

■ «i

K------

VA

k- 85 ■>

öTn-l.

Knf

Y—Ajy

Antrieb der Planscheibendrehbank von Droop & Rein in Bielefeld.

1/10 wahrer Grösse.

7035--------------------------------------

F--T-

K- -

>p-

-90-S--------

- 8pZ.8JlT.

\6ZZ.8JZT.

■tH

---------«7»--------

----->K-

--//Ö -------.70.7------->1

VZ.70JrT.

X—    _X — —— I____1 ■ ——1|L _

p-    *—$ -f" B-----fr—$    ^ ~Tnl:

V////A

mmmm

<----/JO---><- 65 ^

67 V./Ort T. ~--

—Ps

y.

SpSfE

Tt

^ o

<----740---><~50>\

V11711111111177-    - I 'y ^    ^

Y i    •    ii

[- -

/eZ. 75jt -ZT

H

/<?

1----s—»—Gjf

MÜpfc    *¹

/G-G ;    :    iötor!    —*"

’,8jzrp\

-H-

T    ¹ r    ^    ^

I | f G -gk 3--------f •4— t—j~-r~E)~

! I I i    rE

! |i |    -4—Ü

/v3v\V'v'

I- :----763----

-->1

Jök--77-Xj» k~ -90— >r<----730—

7JO-->r<—770—A*—770—'»<—770—M— 77(7— ----------...— 7077----------------------------------------6*

-----.₂o5----

^£ --750------X

|<---776

k 60--.>

mm

pr\

TT

----*

i-U

U.

-------18<7—

---*,w3< K

73 70

7000

20,S

220

r?-P⁰rfit5S

------765

20,S

Fig. 633.

Mi I

i *

I

w

•*■> .

iSi

V

I

&

H

#

Fischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde I.

7,

Tafel XXV.

d< I

rn,'/

ff

i iiiiiiiiipiiiiiMiifp

/'

Fi fr. (335.

Fig. 634.

v/ X

J0‘

Gk

Plandrehbank von Ernst Schiess in Düsseldorf. 1/30 wahrer Grösse.

III

₇;

708 zo. 90 Trwns.ZTreh'.

Fig. (336.

yys

noo°^

t>.

yy

7v

ft

t'

Ih

“i

«CbiF

\W

(4 ,yffr1

ff ( iSix

| \ ff7    I 7]

’T~-

ff.

'ärvrr^s

X-KT X

fc?

TWk

....

VS

x.

w\j\ y

-Xy

. Ux- .©

ff

\ X/

\l

fff;

ff—Hr

Hi Hi

=G©-

XV

■1

vj

-X'

ff

LU

4/

-f-^3

4- 4 4 -0

wj^r

f~

/fy' 4 4 4 4

(fgjn

-0-

HB

<$>

-E

X\

\V

irrr

llZJ.

'V

k.

/ X'

äix

\r/250

—

i§-

-§r

!;

TT

44>77tj?

X V/ ¹

ff

<r rr

4h

-HB

V-

<-

-4—-

------sfyo----

->

!l

~T

I'

---II

I___J

!_____

sbo

w-

#E

-C

Cß

von Alfred Müller in Loipzig.

—

ali

rj £ *

u, -O

O - * -*j >?

< l\

“ ®/ °⁷

c

f

ü

s

z'

:

¹

n

Tafel XXVI.

_LL j i

------L

y*'

\

v—

i

aDffiBöii

& ■- • ;

3

-------X

------:zz^

15

1

\

□

4

K

I

I

1

I

/

o

/

/

7K

/

r=-

/

/

P

P

/

Mil—f

@

©

C"s

\

V

^ \

/

/

P

\

\ /

\

\

\

X

s

X

«

X

s

X

X

<5

\

LJ

LJ

K-

xx

a/

m

(-©-

1

3-----

cru

m

<r

QJ

■ XX ®

4</m

X

/

/

P

/

X;

x>

W

,llg)

e

X /

&

/

W

\

*

m

/ /// \ i i /£ J/

\

/

/

+N

TN

/

/

\

x

\

1//

p

p

% :

\

gmm

X

/ \

P

\

-----.1------

xx©

P

sjfH

B—

.6

X

X7

x

\

Fig. 641.

t

n

m

/rw

^1

\

AXLm-

hm

'm

/

3

7v

7v

/

X.

✓

r

/

X

y

/

y

/%

RI

ha

/

y

Drehbank mit liegender Planscheibe von Ernst Schiess in Düsseldorf.

=J

9

/

6^0

6000

P

. i

I

1

.x'

y

-

_

■H

4-

->

£

1/25 wahrer Grösse.

d

I

TX

o

o

U

K-

-3000

b

r³'

ir^—xm

.xJxx

\

V ^

X.

\

=X

r

/

JL

P

$

r

7

CI

lU

)/

j

y.t

JELT

-r-^A ra

wt

L

r

iiiftiiillffflllff ’—th xt

!

kW

i

a

m,

y/y/y

y/y

vvy

yp

y///.

yy

%

1

y///.

VM

*

TZ

'//

y//.

V,

y

mm

1

:

;

H hääj&&l

yyBtfe s®

■

-

I

>* *’ A % Q yy

<^S*^hniet’egi

P

■s

MMli

—w----

-UMf

iwtiipfin

J\!

ir^fn N

-_U

Cs

M\

.j. -4_

7X'C>'

(!o.

Tx

__

r-C7 1    <T7 ^

Yp

I r? n

t±

■y-ia.

..

-0-i

¹ '4

LJ_i >

=4,

■1—

/!

"t

\.

//

Fig.| 642.

Auf Tafel XXXIX sind die 'Surennummern zu ändern:

Fig.| 642.

Drehbank mit liegender Planscheibe

i

von Ernst Schiess in Düsseldorf. 1/50 wahrer Grösse.

r

'

pücT^s

¹XÖW

■ ¹

jaja

—I Hl I—■ rf^t

mmm

n

&

if

ß

Pi.

A

dSi

■----bv

nn

=3

Ü

y

i

i

M

b

Ü

I

Fig. 644.

o

IST '

rnn

Drehbank mit liegender Planscheibe von Ernst Schiess in Düsseldorf.

V350

1/25 wahrer Grösse.

§■

Fig. 643.

m

m

!

w

§

m

M.

m

©

©

© 0

I

Ä

c

3

m

x.

\

T

\v

>

33»

£

V

\!

3

3

/

t

/V.

i^aleS

,/j

•*1

,4

ö

©

c

;s>

r

4P

\\

\1

MG

©

=-<§

--H5

/,

1

»I

33-

0

_rrh

©

3

\

(e

S M-

Irr#

m

m

©

©

.5V700

>

EU

(I)

Ä

i

■

I

fl

x\

Up j Lp

%//%//

v#\

wm

MtM

m ¹ m

3

m

1—U

ZD

v!

4mm

£3

<3)

O

m

.

K»

«s

V

1

OÜOO

Al

vv

-

-■>

—w-------

1

©

<3)

roj

ßi

m

O

p

VI,

Motor

r“jr^

4t”1

*~3£

jT

i

I!

4-

i-

-y

4--

[ßb

3E

Tnr⁼“r-

x-+-

M

iü

-IF

~ ij

H

&

fr—iiik—1"'—

__,_j

r™vr

L- -™=«4^==- -1

-w-

3"

r [3~

i

%

Verlag von Julius Springer in Berlin.

□

//

%

Tochn.-art. Anst. von Alfred Müller in Leipzig.

c

mm

■m

mm

n

1

f

»I

säi

A x ö w

*

*

i

-

,nr

W'

Kg. 645.

Einständrige Plandrehbank

von Ernst Schiess in Düsseldorf.

1/25 wahrer Grösse.

Kg. 646.

rr

rav.

//

7"

lIMtllHWHtWlIiHWmWHHWlIll

nwitlüHiHiHUvwlilnhmmtiiWftiimHHaHltaamtwiHtiHmwtmnHimnhl

ick

,A—rf

_ri.- A

I x"'/

I---------J

L._

rfn

fX

w

-jl-A

Mit

\/

JOL

xtx

QK>

<3>

a> g> <xd

rr

t“

XA

1.

\1

flFL

Ai

//'/

//

N.

IJi

//

1*600

<n> -<£>1

// /

""A- / ii j X

XX_J

iu

s.

CI

o>

1---fVjjyj---1--—

1    xr~]

—fl

>:

!i

uu

ist?

mr

=M

H3- -

///

tv

///

;iX

fl

i\ r

H-

[=

"Ar

Afrf.X y^w|_

•A| / / /I A4...../- P..........-UFA ,

ft

\\ \

dph=pji

_    y—m

OC3^= ¹

CT

/ //

//

rr

&r

-i.

k\

\x

//

-t

///.

X,

n

m

•' y*«*.    . -j

• * ; *f *-*■ - ₍< /: •c i > i

=-

'S

m/'

. ■...

\.

u ;

■ /, ■

m

m

mm

;

5

—

V

*■

MM

i

j

!

fr v< <P

r;

01

*

O

■v>

——

■

m

:

-_

--

-

——

I

i

V

Fischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde I.

Tafel XXX.

\

Ausbohrmaschine von Ernst Schiess in Düsseldorf.

Jv

4

1/30 wahrer Grösse.

Fig. 650.

!

1

&

4M-~

<v- —

r~

X

dt-

----b

----A

stf

I

!~ -

=*-t-

4«

6

P

IS

-ä

r .

fr

4!^

&

m

m

f-

1

j/—!—Ä4|

\ i $'N ^■£11

\

'Z-

%

____I

L

ffl

i

TjJ

ofi

— 7600-

-pt

S

u

T

J

P

i

b

J

<

y-p

V/y

w.

Le

8000 - -

> ;

1

e

Vy

%

W/y

m

r

TV

A

;

i ! i

-EHE ■■

ff

Fig. 651.

I

-h—

C

I

.J

ll iMill

<L

a

1

l

m

Q

c

c

L

rrv

k-----:_4-

&

■III

m

I

Sb

“1

>

t

O

7,

O

k--------Y

ii

f

/

h.

c

C

9

L==t

3

X

■

V

;

i

■

m

♦

• ! ■

m

*

■H

/

| KC.XÖWJ

'

.

J?ssw

(M

-e -

Fig. 656.

Fig. 657.

—j--

/■

•-------

5

J-"S ! -i

4/(1

__Hill Hill

llllllllll" llllifl

r.r

===

+-•

-----rfr-----

----o- Eg-E

ffi l!

IM“

------

---

m—

-Q-

fW

V->, ^ //.'

SB

° Ui^

■—,4==i.

-----,_J:

ö[ZT

ffi L---:

<X-

CO

£......

i-

w,

fän

ffiiaiiiiiiiiiiiiin» wimiiiP' nnn

Fig. 658.

p-------

—i-

Ausbohrmaschine

fr

CU

liiu

von H. "Wohlenberg in Hannover. 1 /20 wahrer Grösse.

H "TT

-es

" o-

.

~'r ßiiqs,

a % iw

\

■

MH

•;

Jl

V,

| f    ) VuZ/ccuri/u

—i rh 11 fHf ¹ =B"llFp scAeike

mH trfffi

IE

02 Z. ejpTlff.

-i

,!f?

-2tf0

szZ.eM.

-35^-73

<es>

/»s

zko----->«

fw

■4

706- >

1-

■10

iS

Liegende Bohrmaschine von Droop & Rein in Bielefeld.

rt -

- av

<66 >

4--

qo

671.

23i£sAf.

t-jj

Fig. 668.

.i fOffisfL /. GeTr. ^ yhsSte i$r.

z/Z.sAf.

----f-h-i—>\

i4. |? 700 •

■3.2.61 >'• > A. ,-y

Fig. 669.

■ i-

JJ

TT

:::t

fl!

7oZ.gM.

/: Steig,

-m

T#

■4::;

OiWy.

Wimm

’^Z.oiL.

trj— jrM >—f ; m

!m: g

iT

SiSSjk

||! Z?. /. S'rJrs/ /h “Steig.

Fig. 670.

<s>

.!

.1

......'/.«

_,. ,...... ,.................... .,..... ..........

TT ii T i^.iTTT-iTf^irm^

.>:

IHi----------- 4-Vs<

jW

•>

Wi-P

>|c—iw

T'

ofr.^Tlg.

^J6^.6Af\

303(f

-x

jßZ.ejzJfy

r—j444:

fgzs3zr,$

___1

ri-

li

42Z.⁷/2“77g.

i/Z.t/jLZig.

sM

ooZ.sM.

H

ft

-Jl____1

Sr//. t erÄmrady

Schn., dopp.

/M “Steig.

reckte

TSE⁷

ooZ.sM

fii.

soZ.sM.

Vs

\\

;■

äte

J-/I4

<rm\

Tor

IT

1'

zuT-- J

⁵\TT' 32Z.4M.

20Z.7/M.

is-

/L .

{-!-

-*■

•H-

//• i ;

—h~f—7 *444^-

1 jzz.ezzng. fr*/

tg:

w4-

WF¹-'

eoZ<>.x_y’/g.

^    7/^ 75oTeMr.#

t-2.

-Gco—|----p-*

^ 60 ~ro—

-J-p200—

<5oA*—/2e

-ÜB»-.......

--------SSO -

■u.

TT

7.'

3±

—!/-

T-

T-4    \ rmlim /    ¹

QJTTU

F ! ''

4K<-

£J£

\\\

.aj/“ W

TI

4-

iT

’N. '

Ü?

MM

-300

"Ti

300

4'

r.: 4 ■f ■—

' -Toi

: H-— '■(

r-

nZeM.

1~

/i

ffi

•<sk

Zo¹

öt

1-

vl

7SZ.OJP

Obtk

J--/00

///,

& 36Z&AL

¥-

3PI. ScAitv. 77s~Ste7g.

+ T4 f

f+Ti

4.__Jl..

mm

------3BZ.--

frwijZfay

< //•.

330

i.

U]

>-

Ti

200 -----

m.

l\ ]\!' coTV.Jtcute/ytcuxs' ojcrty. <?~225

GOZ.OAf.

17]

ö:

EElf

4-

20Z. LI eif. ■ ■

+--H ift

YK7Av.-<?

ZT

j-|

nnrn

0

ooZ.sM.

3ED-

tr

I— roA

-L

mn

30 Z.

74 i 77/arisß

Ti

juiZ/ojpy

I|

<4-

i'

k-i

006— -

, 3SZsM

"t

-T

Va

| R.rt .Gav.

"JT

:ii-

t—7-

76

P//////////////7

3sZ.eM.

<PSZ//////P//Zl

I

Lira

iiZ.S2t.Tb/.

—*so---

'7*

36Z.5M.

rasn

<776* <r----330------> <-----300

-><    300    >< 776

-*i

ess—

m-

JfT

g§:

520

GOO

jj§

■1

B

'

t,

u

m

m

y.

y ■:

i

« ¹

/

Fischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde 1.

fi

Tafel XXX111.

;<J

qiLZj

-225-

•ff l⁻ 7

-äüf

.-LJ.

Bg

k-

k-

!!

~K

Fig. 675.

3&ärtge auf /W/.

il

eMrI

Fig. 672.

1=

:i

t;

-----r-_i—

----\---

K-

7200

Fig. 673.

— -7600-—

■>!

■PHB

jp

Xf

■I

—Hi

wm

w.

■BB

•H-

"7

77<

rr

8$

650

T-

109

rti

Her”

srK=

pi|

>K-iS5»j

iztz!

Li

i , l// T

' I I_ 2JZ.6*

'    ----------t:'h_:::

“v ~¹--- ’XAr:vr?-3

^ -t- ri-". „rr

iH

rfr

__

Fig. 676.

wz/Z/Mm

»1

"X

A    ^

~$-------%-■

y    v

29 Z. 6*t/997'Z/cr.0

nS

ii

1!

?/Z.8.rr /62. Tfi/ZZ,

r⁻;

-----$-

v:0

->l

ii

slI

II

22Z.dyzS \ | IJ4<.

>«*■    >- --T ^

' iTT 7

3 - -

1 “tpirf

v--,:~ T :_>

Z2 "Siels/. 89,72 T/Ar. tf

^ Tty- ZL.26Z.6.7 ,_ VsoT/Jcrä

- ^

670

25 Z. 6.7V \ 7.57? T/Ar.0

W)

*5

- 3

202.6*7 768 TlZcr.0

_§1§

Z/z^SMu/. 89,78TUcr. 0

ssj

1/2 “St<Z: 65T/Ztr0

zk

iVvvKvsfT

fiWS#p ^--------

_    ■ N - ^\\|N\\\X^XvSS^.    _J,

! [; -T

•--1--' M=-.. I.-—r 202 7YA6//

"|-r- d

ifa</V

rt

- ä—M

^Zzw///z///.

ip

m.

y7z/

~~z

96 Z.,

tV/

mm.

WZ

y/y.

Ä'7A' ’/2 ~hff. 277Tlßrf&

/tZsjirr

' ■'/YA-Uv

I \ha w 1/ ''lotiz:

T^yplTIfi

FT

,.y

=F5

'^p⁷

:.4

T-----rf'pj

II I

K--------

---775------

aSfflffll

Bi i

35%fy\A₇}^ /oZ'/YÄ-y'

Fig. 674.

*5 \

J..f

—'Ll.l________S______

[I ¹. !    F    1 L-

ll    !

%y?.

<5s

2910

PTI1

IlT! J il

,.j.

->l

Liegende Bohrmaschine von Droop & Rein in Bielefeld. 1/10 wahrer Grösse.

TP

ih

26 z ,0ä'^z.yas.

Tp

lüjjp

-4

-y

Z)

4-^4-P-i Ja» S i

;>xj

y-/yy-/ ■ / /\/

'TT-tet;

— kJ—;:—

. ~    ^4= - •t- -tf-----~:

—|^M-

......jTrjr"

-"U"

=i

trHi

------

“1

"V

T-HT

_Y

/:TnP\

Fig. 677.

<-

ffr

wLi

v 8* 5/2 r 15/70

J.

■m

44

TV

l'l

E£E

y-

- | —200-— ------>j

.-±

^E>

-J

79 Z. ß.rz. 979 TlZcr.0

660

»1

20 Z. 7.7V /OOTZAr. \f

lLHztMzoA

169 Tl/cr.y

/y.Y >< 700

—120—><k

——fczz& r-=Z3»--

/so - |i- y <,ss>

TT

j<--------------330

-r

=1

900

iLJ

iiS«

4--_: 1-—-

---7

äifefT

2027'ZWo

-r;

rts

<7‘ÖS0'

-y

^ss

XXlTSML. ™3lJ_

-------:—j—j—Ki~\-v\----V—f—

_ _______l .x. -L.[a-.j1’y ______\

■- -- ---^-..-■-j----j----j-"j.V._y_i_ - t-____!__\-Lajifes

nl®#

j---1L_k ^---1-—a---1—!—\>---a------

ix"

cL

----\------V-t-W-T--

■—-v-----VTtH~

~—; \---^"Kv pf;-f ~4~

iTGänffe w/T7³en{.

J-.

rd

-i

rr

Jl...

L.

EJB

3E3>-

TT

Pv

y^\ 1

!=äL=

/8OZYA60A

tt

.yypkTv 22 Z 6JT 132 77Ar.<P\

^7 Tr

y /

6ö

K-

'^-t:

I r    Pi ■¹ tv ¹¹

95Z.f'2uTdZ(/.

.—i__

/fiT

si

F-

-Z*—

“ nr~j

1    1 f

_UlJ

ry

J7i9

fTpr-tri—^

-i-J

.-tT'f--rffa

262.6* \ 166 7ZJir0

<261 -->

Y-

-------^---------

<r.7r.

732 TIA*sr

ssfes

*?

t-

70Z.7*

9M TZAZy

i ; yyv'

—-{süss^-j—rvA\\ , i

! l ! I K--\-\-\- v;--j----------------

;- -\ \\:H----—

JPxpr

txyyyj.

2/60

i------1

s=

------7050 -------------

------—-J-P------

-y=m

-^><A----CA~

-pfV

i yji

Lp

0 ip^SZcü/. m tu/q-0

¥—i____i-L

-I

,-i.

T"

-<j>- j

p 55^5570 55Z<-55->\<90r.

-!<-

*r

-ZÄW-

7760 \

_1 — L

rr

520

Y.

'/////a

m.

ä-

Y—

fl*

___

*

'

.

!

f\

■

V'

K C J VV

^s2f^«cbf»ic*3^

,

*»'*v*B

^T\OT£<4^

yiii&c »*%**

Fischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde I.

Tafel XXXIV.

! r---; T"i-----'1 !

II rapi H

n ü

i!

I!

Hilfsständer

zur liegenden Bohrmaschine von Droop & Rein in Bielefeld.

1/10 wahrer Grösse.

"1

mB,\\

i

! ,0-'- 0

\m

\/

Ü!

In

LL

in

\!

-M

-330

)i\l

jli^

Mt

—|4r tr--:

!!!

2W

EfSW

I -!!!!

i! i

i T-©

L L-.|

hj V

!! !

!ÜW

n-

—735—

*- 7S->

2!

-i

Fig. 678.

Fig. 679.

l!

i!

t: j

fr

K-

■~j- 073

>1

&7rrf’

1    !

\\

-v~

IÖ1

4-,

rtt

370

-----2.70

>)ZW<

->jwj*-------230------^

I i

------------------|L—>|

v>

: ■

iiS

K«i

.sä

%

!

il

i

'

:

K £ A K Ö VV

—

.

Tafel XXXV.

Fischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde I.

-gp

-U-

-+=

IH*

h*

Tri

4-

\

SS

slk vs

Liegende Bohrmaschine von Ernst Schiess in Düsseldorf.

1/25 wahrer Grösse.

P-

X/BJ

------T-

tj

J_1

((«»

v=fFr

Tfl—

\l/l

xr

-    -n —O-— —

rn

T<a-H

------1

12

■’S»,ni h

“'1

—I—ppi^^qr

tpitih ä5

rwi

/fl

Fig. 680.

Fig. 681.

JD

iT

AP^-

v4

m.

TT

mt

-J.

PK

•r, \ >

*-

trt-

mj-

U'l

t-4br-

rv

-3

/!

kB

-U- -Haß

—1_

-4000------

!§

!//

/!

Vä

üfetid

Ti

BO-

Linh

s.

/I

t.....f

\.

EXZ-

J3

mm,

V/.

/.

mm

!/>

-5050

L_J

Techn.-art. Anst. von Alfred Müller in Leipzig.

*

>>

■£?

«■fc

fr* V

-fi n-

Fischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde I. ^

___a

ik

Ja,

Tafel XXXVI.

l'

Fig. 683.

C~~

Höchste SteZhaie/der Ho7trspindeL

Am

'Ü

=M

41.

E=

ZA~~S

Wj

fl

jF Jg jl/;C)

Fig. 682.

jä

UL

...j

<ä

7h

JF^TX-—i J—E

(6

~T

di X

°\.

ATie/sie Stellung derJioTirspiruleZ'

|F~3?

ftm "■

-#t

iftr

■V^

nf~

^HLQP

fF(

ÄB_

rf

LL LS LS | LS LS LS"

LS"

LT

LT

LS"

LS"

LT

L5 LS Lf

1S~\

-f

k---------------------^    ------------------

ir-j

ZF

ih

77V |

a/x

---71200

•k

LS"

=J-

v///////.

HÜ1

-e

e-

Hi- —

±_±h

Ga

Z)

:1V

+:

fl

Doppelte liegende Bohr-und Fräsmaschine von Ernst Schiess in Düsseldorf.

fr

rk:

.JTH-

e1§S

±Z

1/30 wahrer Grösse.

fl

Cb—

-h

SPI

Fig. 684.

~b

*85

Verlag von Julius Springer in Berlin.

Techn.-art. Anst. von Alfred Müller in Leipzig.

_i-

1

m

m

ff

■

_s_—.—

♦

■

%

.................

j

^«chn'tc*£S

——

——

wm,

m

-------------------------

.____

_

rTh /g-\\

4=1

m.

VA

mm,

£>

77

W urmfräsmaschine

von J. E. Reinecker in Chemnitz.

l/lO wahrer Grösse.

Fig. 798.

W/AAAA/AAAyA^y//AAA/////M

Vipmmfymzmwt ._

=&JL

c>-

i-Ö> o

<?

i.

™r

T7J

v\

//

"UeW

— /•

VS

Vi

II

öl ©

WZ//,

waa,

//;

I >;

rj,

rh

Ri

W////////////A

VA

V//.

Fig. 800.

Fig. 801.

*»

Afo-

050 rrzzzuM. J?rehunff

Fig. 799.

rL

yyyyyyyyy/yXy/y/yyyA/yVi

<oo >

<60^

i.

±_

Fl

vyyyyyyyyy///yyyyyyy//ZA

Eh

200 mirzutä. Z?re7iu?2gr

SS

=ä

-t

i \a

r77Z-

-4

i\

PHH

i-t

7*

f /fl V g-

.ZiE

fiiäa

x>

7t

Wä

V/.

iS

W

■

ü

X ~ <2

. 6

.

-I

m

i

->4

’f

33 ><    707

Fig. 802.

K-----7SS----->t

ra

Fräsmaschine mit lothrechter Spindel

von Droop & Kein m Bielefeld.

Ta"

La %

K--

f-

-i#

te-stg.

ri

|1 \

U+<-

>;>

SffS

—>

773

---->K -

770    ~ s 7<9

7(? >|

aaw

ri

]T

n;

II

-f'

750

052-

002 -

•37i?

ta

Hi

-Ä

I 1:4

!l* i[\

! Ir i I

4--

±ü

—a,—

--fe-

70

7/

774 Z. 2,5 SZ 79g-

iW

yll

SÜSS

mM

INZEST

aaaataa

li

Uli

■jz-7'tg.

\d

Mri

S2Z

■70Z.^ 7^, 77g.

2,5

i-

|L

MP1

ai4r4"'fe^

«pÜ I

s.

050

4'

.ZT

U*.77g.'

m?

Fig. 803.

\ nm im

MIÜI Itjirfttl

-f—**?------

------_>

_L

->1

779'

X/

^TviUsli

3oZ.2,6/v77i/!X.sri

MfU

iSÄflStR

gp-

Fig. 804.

3~

!+•

:::r:

------—5

<5-

220

-4

^-toZ.

tTTf**& ! v\\ /

ds....."im i

4 66 >~< — •■-—.....27t

i^Ssi

SM

^^SKäUtJ

77<£w

3jz77g.

K .SW

x-

Fig. 806.

:t

«P

---Zoo

n—|- - ■ -- gr ~T7T4-Jvv/--------------

Jtfnrfm^i-SFrFE

K>7-~'

*SP5-X

770

->i-i

350

i_

uM™'

WzX te^Steig. 'T soTtitAeg

-590

h-

220

■■ >t

pfT|

<EK

fh.....t|-XMXi

¹ \ ^ M^od/t'- tseor \T_ JV| j>^g -

~z.

I L”J!

u____!

<r55z

JO

y®

Ständer -JUtte

K—26

wmm

iiu

qr

iryajRji ll44ct4M4^-

!    ! rrr-'-fT'-*'*t i

ö

| 1    7/1

esZ. 2sz Ttg.

-9‘09g------->|<------9‘067---->1

Zs*

Yr--79S------

<----\--300-

Z7<5>

r;i

>-i >

S5

l'ij

■«11*

7700

7270

...r.t-.t:r A, ifi.r' i

.....«7Ä! ! jj^⁷ !

V-r-ö--------h

rn

⁰iBr4ffT^'

___

-725---->^<

7fii

jiL

»7

'ö»

Ri

TiramrTW

»i

s>~

7Ä-

mt{

7030

zo

FEBSr

o|i

Li.

io

Z/Z.roddM.-

f JOnooStetg. 3t?Z-²^T/Z-

Schnedce, doppetgdngig 7 "Steig. GOT'ed/ceg 7uerzus Srfmeakenrcui :

20Z. teerig.

tfi

II

*7*

t:

-w.

& 4r i'

eeI^PSp

-m\ B /

'yp SMZ.opst Tfe/

L_ _

-rr^Lrr

!i

Sdinecfte, rtoppr/g. 7aSteig. SOTeitAsg

2oZZ"7/7g.

===

5,

lli:

mm

092

IT

iL

z*

!Tf

V;

INe

iTR

f----/*v->

rn

©jte

ü I |i

Fig. 805.

LLI

.j

Sc/tneeke, doppeXg. I 7S.Steig. 227'ettA/ig J.L

4Ef£^il

il-

;n

7SS---->■

30,

%»^i44s X-j-‘ 7os\-\    ►

'SHi-

H-l—j

i i I fl 1 Brnl^'Ff :T

i| i| jjif“ || I,

M/|i

±bJ

j!

!/\ '-K ■

H

sä

i

020

-! —

Mi

20Z. te "77g.

Sdiräge d,. Zagste    °

rrrrr.__v

fflü

II i

70><----

— » < 70 ■

Je ss^p-'

\77//Z.2,Ssl.Z’p.

IX

i!

\Mc

111

II

Jj|

r~

375

|44W\

Y_

(<--------;Xl-------Ä-----^Htfrr------

—-------

----------• —

Oiirz

r! rfau

/;4rjfT1

L.I.Jyl-.itL

4-----/SO-----

-----720

>>

-----,-

7/77777/

u___n

M

.ir

!

*• ’

7

’&m

»*

*•»

V

\

VV

r# ■

• v.

C

K KÖW

A

?/./echo>c^

Auf Tafel XXXIX sind die 'Surennummern zu ändern:

799    in 815

i

Langfräsmaschine

Fig. 800.

rrf

Fig. 803.

SM

4

-4-

©

von J. E. Reinecker in Chemnitz.

1

1/10 wahrer Grösse.

i

3

1

I

I

I

1

1

1

1

1

1

i

1

1

i

1

Fig. 801.

l

I

i

0p

i

i

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

w

I

Fig. 799.

Rs“

a

¥

l y-jfy'

f^r

4—j—

—" M-H

A--

': z^2

J-

Fig. 8®.

Z— f:

v/a

mt.

m

• Z

ffl

1

m

m

.___L

X0

i-----<X

äT

M

■~r

i

jpg

/

s₇

/Tn

|y

£_

T

WMWML

>/¥

•v>ky

i

V

I

/>s-

y \\

1 1

I

7

/

nih.

nn

I

i

1

m

-

-

1

T

1

1

D

f

\

vj

/

1

I

i

-I r

-4 mmmmteis)!

&x. m

m. I jt

1

—

1

V//////////////Afcm_Pt-,,

'mjtzvmpu 4

■

\

P

m

T

r

-----------z

I

1

I

tit t^t

4r xir

.5'

-yr±-_-y

(X:. rXv.»

\

i

I

~"¹ ~~r-r^ ~

^ | z±zL

I

1

iWZ%WvvZZß?A .i

7

xzeez

m

\

1

c

\

y i

a

1

\t

I

1

E

■

-fc— f-

¥

s-

.

/

i -

----1

=i

a

i

"mmm,

0

n

x:

\/

i

L

J.

L

I[fW

i d_f

Lt

—^

^7^

I

I

I

I

1

I

1

1

1

I

i

ÜH

• >

—I5S

I

rqp,

i_L

rqiu

4

-U

ii

■iljPi..

-3260-

-44-ps

L

%

rjtr;

_a

T+Tl

r¹¹-

'77

ii

ijjn

X

-----ipe

__rü3L—

I____i

I

g

0

4

I

Cl-^rkz.=i

im

IR

Üi

—--------

.......—»i

t m

I

I

0

0

<!>

0

0

0

0-

I

4i

4¹

L

4¹

W

itr

¥

*

w

V

vy

¥ vy

V

i

J&

dbj-

!

T

1----1-

I—

•~1

I

l

o

rn

X.

-©■

0

-i

O

-fX

0

0

*

-B 0

¥+4

L

%

¥

4

0 0

£Z y

rf

z

(L-—\—x\

ne

\\

)!\

xn

§■

L

VAMfa

, , H -1 rf , , rX+xyp—tr \ r "7 ljjj

-E

V

H-

i

Y

A

/

V

/

1

x-Z ■

\    -t-T. /

=±

/!

mm

\

♦

-[

\!

Fig. 804.

~t

4

7

in

V¥V|

tf

»

E

- ^-----h

7

-E-

3

8

T

+1-

w

_____I

V/

*p

V/.

ZZZZZZZZ;

⁷7}

177/

VA

VA

-

xr

mmm

mmmm

v.

W//////////WA

m

A

VA

A/S

’smm

s//

y////y

y///,

I

£-

J 3-

V///A7,

m

m

V/,

Va

’■

/

VsV/A

Vs

’dßfHI 1128

gg«

-

(

1

■

$

*T

■

,

liieE

I

■

<

#

zoo-

Langloehfräsm aschine von Droop & Rein in Bielefeld.

Fig. 824.

i l.:r"S- -|-i

i-.......A ijiMSs

* ImwWk

ln iLLdMuij Ä

^pIi firMl!'ÜTirl

tjpHlrill

üüi^liiiii /] 'i i?

iUijj-r-j! i!

Fig. 826.

*V

JSk

aA

,:soZ..%oj7.

»i

IS

Ss

Ti

i-

-4tJl -p

i iil ü 'A

!!

Fig. 825. B

k-

ff

k-

k-f-

— X----i

M;;-

:ie

l°°

---|-----

-N--

'«S.1

--------

Fi|-

' 705

rv_

FF

_l_

jil |p |j ili

700---

XXi»r..W₄j,

■X

aif|

Iffirr

H»

fifllÄ

V -_- h- - - - \ri — - - n---_tr-t; —_ - Z~ L.-p^.- - =. b . =l i: _r~ssF_:-_    .--. -_-_L    : -p —_-_r-_c;_—_ _

l _ r)o/t-___|__i:4~~IC~ TJ Fi ffeu?tesrbc/ii. Gar. JA ^(dy. S- ^

L_.'| i;_5 |    [

-f/o-Y

-----200----

OSO -

< -75- -> <-1 770 - - > < —

-n-

.3

ooZ.

1,5 JC

n*

r.£yz-

Spa-/ a 2oo.

t5>—

^S/775------

75 >

:sa-

2?

7S

33Z.3.7 T/y.

öfc-

3-

-/d,5\

I J]|p

s.

A.

’.ZM.

2M

------->t:    .,

33Z.

;’iz

m

¹F=³Fl

nrbzi

3jo: "üj-.

piSI

<9 -

rll

h=~=:.Z-.

-r^-

-2OS-

1______J

7/,/

fr

rnk

4~—

Mpfk

inftßpy^

mm

.Ule

v:,

ic

J_

/5i%?

111t

~mi

Kt-T.-f-

6vZ.:fJ2-----

3

r /''TSSSSZ. r A

O’JfoJ/. ~rK -

sT

Id

't*-525X

72S

->j<

72

<$SO->i<--------------

\555-^

!x—p^n33feKWk?—'!

I S\ 12

-ZlV. .    7 )j    I pjjt

11

-es-

^Q—H-----

1__*

\7i

5. T Zp j

/    i    !    ;

-“J-T

ü,

V-

!;!:L5

xi-

öa ' “1: -f-1 : -w >:

!    !    ! /—r -

-75/^-

!l

%r“

L~_

tfpprj_______

[T

203

3SStM"

-7705

I- I -~JSSZ

_____ J____

rliP

53ÖWS» -

!L

---J---

TTTHTT

- j*.

ür

— «H-

-p

--4-1__

'“h—h-----1----1----r

i! i r-iTTV

-V -

•^n_

-l¹-

I»

u-

- -11 - r -1----1“| i J“p rX:-_->k- [730-1 k

|i !    j i

IU rifn !\

\ ßw¹ '

’iffTcSryG/pp. G;/A-.v/".fly.

->k-----755---ypifS-

nn J

-A----Z2S---

G |~j

4-

ffl;

jTX

r-T-

Sc

.. o . jl

n^p-ir

3.3ZtrsS\ ! !i

:Jir eoZ.3M

m^-4

(s

y-j-p-nä

-----700-------

- 730

i ¹

775 -1+ Af<-J

----,

Jl ijj iln

\!

<35/ «W> K <

ii

!"i

-!— I

|<-------L-

IffjfelS-j

@3bs-s

----    -203

■.

\\ frT

//

i 3/7--------->k

< - 50- ->

lld-A

T~t

-----775---

/

/

135 Z. '/M

-1-

"1

-SSO—I----->

77

/■i ;

■Hl

=•*

700

⁻rt

La

Sehne.

WS/,

s~

RHII

Sir-■ |

Jl

TO

ii

jf

ii

I

- -i‘l- lUs

4-Jf

IX

z'£

äs-ES

cirid

X.....—

WZ. V2&T^o

II Ii

Fig. 837.

k- «?,/--

fX

\2i

-i-

09 Z. ’/2nTS/

■" A^t /- - ^

!fk„, , :4mr47,

lÄi

clIBl

la

f"

/,

\\i

iX

ÄiS

Fräsmaschine für Weichenzungen-Wurzeln von Droop & Rein in Bielefeld.

------200

FxH

VQQWy//

wtfe/

/ 7^~ |—"•***

SciuiccAt- rLsuCr.

'N

h----

76 ZäÄn&

Fig. 839.

>w t/5 >-K4 5 >r<46->

!    ;    ! i !

Zähne 25/

hr^P-,

%%%

4-vu- -+43PE?g®

22Z.'ffJ/

Fig. 838.

->

<■

200

i m

fil|'! ii in —|---------f- p\m^wroo\zoü ~ ~m

n JSSZ.OM.

%-r-rri—t't—n—j—irjjto—t-s-i ptirb ¹1 j i / w ¹¹

!    ! ! y M \

Wr

Jgy

rt]

iS

.....

ÄH: 33±

—-"Ti itzzrl

x ! 1 Iw ?

-—V—i-fc 1--------

Es:

rW.

iffSy

w

c-a-

IJ

3-

\!

snsfi

-X-

iJ

X,

— -20S9-—><— - +

----736,t---

:P

.Enaa

a-...............-

- -'---------------ess-------

SOZ<sAf

TT

JÜ

ü-

r-

1.

L.

•■*?    •$■-----------1?'---------------H—

' —-----------i----------Ttn

Sc/meckhjljj jjjlj doppehff üfH A’.% Ii] >1

/%

einfache

S-eAZi^W S/ff. \\ jjsoZ.HStg.

§pi=

<----2.-----

—?b

r.:t:

~~r

TI

TjjjT

7S:30Z.

-J,

TSOBlEIkffi

Oz

_j___U

V'-'

so Z. oM.

>o!

i>

--734h

SOZ.oM.

-09Z. ’WStg

SSS

«ä

77 Z. OM.

590----SyT-

f-

r:

d-

\z-

^r:______

--500 —

-h

--V--

O'WTlg.

'€S

k±r.

.__Y_

_____y_____

C™rr^±i

___________1-4-

!l

::SSü

77 Z.oM.

4/

//

1«

\ A^Ty

\ VSchneck^ einSr. rWStff.

-1

fc:4:-r

l> i

7rrr,

Mp

--—j_ -yW Schnecke ’WStg.r..

<i\

K-~ -7

^735Z OM.

-------

©n

mz.oM. v

tü

/47^---------

J"]'T| t \ X

LLL;._:v_.b

t.__

=7

—xfSgÖEÖ^-¹

-€-~ :-t=pp?..

. i !i

i'TUl i ii

#TTi

Hb:

~fc24=~=1

♦i

Ja

■^-7-^p-----72ZSe---^.— *f<O5>r<-SS^---720--\- i*C—-- 700-J.^SS^-- 100—pp720

Ii-;—'    —i_itrT—Hi—Y~~

i-4 ßi \    iT*    ¹

"-H-^    ! j

dön.itr

---7-p=p

23S

“t

i\

'Es

■~r

r~L

1177

LY,

-;f

«r

X»

.L

./

/f-fb'-ttli \

//

\\

*-

ZFf7

7JÖ-------

---M>

•••;

*

\ . .

L

Hy

T .

- ,Ä;>.. ■

y%:

i ?• J ^

Vi&‘«*r.<!222^

42 Z. 4M

.1?/

'mecke5/buhy links

72oZ. -h " Z'ky.

Fig. 844.

---A---

i.

"Xi

S2

_ -----

723

027-----

Fig. 843.

42X.

Z/

kif-

Sie#.

±z

-232-;

6SZ.4M

-I-

_Y.

I-

2f:

---77(70---

JE

'A\ ''

r/5-->\<

—\---------397 -    ----4-777777»

IT

1~

i / / N

4 Gänkeiauf 7alinics

bizxSJJ.

Y~----\Jz70

a8Ak^

727,67

ef|8111|

Mp

]TT~4

------—

±■8x4^ k- -kl —^ fczEbS--?

J»

TfT

b-

"öi

PSF"

TÖ>-

Schn,. 2kl /"Slf/.

^    >fä* — ZT»- - - -.9(7- - ->t< - 40- *7* - 40 - 4

I Ml II ryxJ

i-----

—S-—    ¹    ^ • '

JoZ.sM

---7(5»—

-7(5(5»---

—->j<—

1:

W\*

w-

I

mmmmmm.

-^7»—

i\

//

13

iTl

*5

-400

L.±

/i!

^fy72oZ. Yo uSteüjr.

kk

z/i

i!

._y_

Ui

///

in

//

\\\

777/

\ (/,

--I

-------\------e70

4/|

WW

X-it

h r

| j_    Hrr-*.-_

"JE i!

jX'

//

'//

-Zfl-

*§|F

L--Y-

-730

735

MHHH-

S0S.5M

---ä*

4_____

7&

--s

T-----1    ¥

-&

//

11

-----y

--H-

—X---------!iy

\\

.x

\\\

.7.

rr

z?

;;

IN,

Tf

UL

\V.

\v

\\\

k 703 -

A.

\-:J ;IWJ

Schnecke, an/l links / iJsvkL l ~ 3/4aSteä?. \ j htJJF&jm

.'

i\

iül

JJtf

.4:______

tl

//

Fig. 847.

i’!    ■'i'Z/sieche,e/n/lTv* fair o/o^Siff.

' 7*l=£d itA ~j A.,rjiY 'Y \

Tri—-' s

:li •'' Ta>

charons SOZ. eüvtbäscn,

■wMm

<1-

~r

37:37z.

_4M

,1;

<7

G>i

77SZ. 307 * Slgr.

JSchnc»k6,anh_rechis.________

y WStcigr.

>,

.—JiL-----₁

-336---------->k--7^«f]--->[«-"!

^S=S^Ö

^^^=-dz;--d±=:

■*U-----------

----------7^(5»---

-----350------Ja.—

--i-k—ij-i—-Itfefo

__:i__—_l_—iitx

--4—

fr-----

uyJ ^

¹ \S

c-riSf

------476--

:- -4F    -i ~ --1;~

/

issJfMät* mm$iK

S6Z.3Ab~kbjb4} I ^

1 JZ^z

00Z.3M [ffil /£

Sfe

4-

—^HH

22Z. sM

- “1---l_ “•

’f-ln 1

:rtif —

öfe

j.k—=

M<J ( Itl^=3

M*-kFAtlnä^x"^'

17

.4

goZ.oM

.5’

Kfr

tk4

iT

7700- ;

-jSfk*

<r----------32g---------!-36- Jk. 37 ->i

.Jtfixik

Sak-.-.-,

7TT”

_____•

- -570+

r-

-0077

-J.

-f(.

sl

-_y

J___

x-

ir-

Ifc

r*

k'

2X.

.444

TT

11!

""“t ti

[Til

:ii

ffl

!J

li=£

^ f r

—J—f-

4l

:rF:

:rfnz~A

'*40hCr-t-\—

\H--\-

------ --062\

JtT,

n,iy

:r-X4:Ti“X}tF kcpgsgjjj— -Sch/tecke einP links -

1042--------

-ri“

ix

J>oe

=*t

riilr!

Mj&

ITl

fixrrWfH

■*'JMs jl !!

1*

=i

_

!B-Ifl"fffh\j

-=fe3SS%

40Z.6M -

~T

ÄJ1

m.

=b572

=^r-------p-

!>!

iü»“

seZ.3M

4oz.sm

>C!

'S

-+

/_

WMmrn,

' ...¹ -~y

«■5^ 3M45Z.

J"

40Z.6*

II ii

1!

Jl

2060

-j4-4--4 ¹ WH

4il~4

----3/0

\ X-

; >:

444

T^v

\ 'i*

k—|—j

ät.

------'/

ii!

-i-

j§

TT,

w.

4 7176

Y/////

Yy

Y7/z

s*

■\

\.

llllllljlllllllll

i nrjj>.r

Irr

<&

Fig. 846.

yriziM

\.

nnu

1 <X

Allgemeine Bäderfräsmaschine von Droop & Rein in Bielefeld.

-4-Y.

*ii

30.30

k. 0jM.

775

.ix

4k~4Xr----p----f--1—

Zrip lll i;

--Qi K"

------rt;M„L7 ~ 1 i_

■—-----J. 1_____i____

h-—i----y

1---J

--P -

.9(7^. J7?T7

11

\43Z.5^

4X4}----M-

y-X-~n:

ii-

W-*

'73Z.3M

---Z----

-I—12673----[--j------1----------

A-\—\376

--------l|-V—

30 :3öZ. 4M

• ~~4"

S4-

,-077-

P4?

‘00-----

iti

-41.^

--------400

/////

YZYY/,

rh

Fig. 845.

ZT

11

-----J'«’-------------s+e

435

ra

.sp

H-

YFrs

Techn.-art. Anst. von Alfred Müller in Leipzig.

%

mm

✓T tot^!

JW

‘'«cJu»ic*SS

Fischer, Handbuch der Werkzeugsmaschinenkunde I.

Fig. 850.

Tafel XXXXril.

X,

Fig. 852.

3S

<1>

yp>

V,

7/

i.

X?

Fig. 849.

r-.-A-

- 4f—

fl

Ü

-r

'i!

—hl

------

///-}

-f

xr

Vv

rh

rb.

\.

sS

<>-

rp—:

-4-

II

-t- M '^--1 1

djm

r LL)U

2-fJ

“TL

«i

/TN

A0O

-r

\ii

~T

•414-4

Ä!|

H-

7*

r(4

Fig. 851.

isr

mr

lll

nt

■]

jj

1 Ti 44 j - .-4 iT¹1

4fcx444:-44⁼.t-Ül

j'iv4

B----1-----

P9

rx

-e

HBV

4T

±1

---

'—rA

---r

fÜ-Ui

Lp ! f

#1

i-4

‘T

4'

vL

T'-.

■mm

----7äo-~

<z

K—

Kl

j

J3

_4'i

-ifF

Iffl ftl

Üi

TP

-m JMgfSAfr-

- i!7 ¹    f|'    . : .

,    . rrt_ <? W

tmsnr° nr t™ü?

!Ü

si

-ft- ;

«-3-

m.

V,

p-3

0 g-

mV

44..:

du

1111

ijl

“T

-----f-----

JB-

•TV-

_____/;-----

jmm

r>)

'TT

-r

■7

W urnifräsmaschine

von

J. E. Reinecker in Chemnitz.

1/10 wahrer Grösse.

Techn.-art. Anst. von Alfred Müller in Leipzig.

_

_

—

—

©sr' -

O 8

ite

—

"LT

TU

<--

0 oo

Hia

4-

oj

lOj

§€

0 oo

TE

4~

^ ^4~N

wdSLia^

rx

ga csa.

P»4

77/,

Fig. 986.

Ml

Am.

k-—*

—t---

oo_p

00

00

7}

Blechschere von Otto Froriep in Rheydt. 1/30 wahrer Grösse.

iL p

um

rTh

wy

S±L

fl

yy

Trr

..U-"

.X

Fig. 985.

N.

/\

Mm

A~kW ⁷1

!#?>

//

i!

X'P\ \ i!

4—4---r|r-i-|---------

Ülii

~r

Ij

/T>

i| fml|/

nr

VT

01

f~7

r~

_-,    <?4-----<RS»------

^ !

um

i..jj§y44hp-^F

Jlj® iji

|| |#rz-—'!p::=:#i

tev

ü>'!

iH

3a

WA

V.

liSif

.

4

,

.

k: row⁷

j

OTi

~T

■\------

;w

Fl

f‘T

ü>dZZG

-L

Fig. 988.

mm.

mk ■.>

« !!'«

F/iih F

«'

vH.

jlZ. 75 M

15 Z. 30 M.

4-

\v^

-j—

HJ i H

-ßfr\ f ' ■^\ '

t0;

ij r@~ i—5    ■ ■ f

^gi|==y=^=9|

\ NFV

____\

44« /5 y. mm:

"F4Ü__-

7p

Ss-Vil—

)//i

665 m in . Dre/u.

4.

=i

= £^öLQ.4_J \-

-E=-=|-

Wäi

FpttF

i T4

4 7SO

TFFprr

4-

c£h

mz

XT3

. ,__₁

Äjfei

Mi i!

rL

|h

tnX v

->

7/

V/

Blechschere von Otto Froriep in Rheydt. 1/30 wahrer Grösse.

ßjil

Fig. 989.

AW

LU

I-

j-t--.

"i

refeHp

j—i——n

_L

fFofe-

40 min,. I£üb&

P^^NNNNNNV.

V/.

i|!:

Mw

_____4lj

.====■ r^r^lf^' I

gr-z^F-i⁻

rr

wy.

fc

-m

•y

f'jfi

! //

_______i5_._

•li M;Sr

“TfrCtliL

iur

⁼ Ö""

li

-ip:

£=m

V/

Mir

,Ü®

Öte

Oli

Sfct

O^-⁰

ul ®

o Tori

I I H

-~i-----1—Hhi4

i l-i il 8

-jH-Hr—{4-1

li

4k

LJ

r|rfa

l-ht----lf----ifjv:₌__i.

.1

iti

----

<----500

-><—i

yyyyyyy

CU

il

!!

\ flu

■) t=p

■c

cu

’ tfc-j o o

®I|Q Q

hwr

rftti

0_l

-S

II

hm rzrFdL

o_

'Tö :

Q.

S-O-^

3600 —

© j© © ©

\3750

rfjli

io o

r_-

_i

o¹1

i>t—

O 0    0

tri 0    0

4QsF-0-~-4

-> <----^00----->

rfth

V/

«!

^t|

1 I

ft^n    -0)[

y/y

y///.

w,.

'//

3 "    O

I Ch m

*

I

</>

ho

■

—SS —

—>•

p—Ää"--ä»)

-T---

W/a

SS

mmm

''fr\

TP,

*—x—700--r -1-----§---

i-

J¹

vNS

mx,

i*— 90 —4p0*76<*—70—

Jt___I

3-1

W/77/.

«i

—e-t«

Fig. 1171.

j«-------7tf(?------

k— -oo-

SP

f-%~\

Ul

TT

von

Feststehende Nietmaschine

der Maschinenbau-A.-G. vorm. Breitfeld Danek & Co. in Prag.

vz.

-SSO ---

-700*-

Fig. 1177.

-ey--20--A8- «j-t --32 —>j

-I77L

730

\"~T~ 1

--773

yv

7/tf

•1

7Ö

5f&-&

+4r-d

"T‘

-40 -

\!

1+

ö

\28-rM

kü

uwf*4-

— ’S------%----

i'IS^

-----1-----

f--—:-------!

760

] a'Gange caiAj~\ !    -**-

i-i-4-l 44—444-

f-l-t—r-r-t--------r-H-

.t::;

____4___

-----(2--------

-4

H—

•i

u<

I?

?s ;

8 Gänge aufl"

■*i4

.4

---j--------^

nl

K"-----33-

-4-

—“Äf -i—>

K-35-->K—•

-90-

’O+c-

mm

mm

-40--33 ■ff auf/- K—-36—

r-

->K---

-------57.

----><--------

--67- ......>\9<-7#hZ<

-----------793------

---->

•709ängi

|:—4-.:

ffZöcher

-    ----37-----^>.

:i

40

fil/öc/ier

7v

! i 70 Gänge cucY/T¹

-----

i H4*+<-iw- -

: mYY/Ymmk

- 46-......-><-

730- —-

Fig. 1176.

£~

i.

ri

m.

'//

k------68

wSkPhb

»■

mm

4/y

V/

--------7m------

y<-

-80-

-3SWf-

^M—/3gJZw& - - -2:75-d/r

-20 -H

|<--------^— '90'

■A

SS

6Löcher j

Pi

mm

ÄV7-----}—

yy

-------AV?------1

520

-----^K-

-- 050-

-----.

kfr-itMrri-

v !    !    17 k__

v\

-vt------Q----V-

—?■—fr—t

v

Y/

---------3 tto----------

^V*~60~

-Ad

-----70----->K-------

--------1S0-------

--H

J3

42t

<77-

WfWz

7f

i Gasige^ aftjY/"

<z----

-750

--------335-------

■“*1

:n.

ii

X.

~8 Gähne auY 7-

900

§>

.....>

~T

7tf(5>

-"f

Fig. 1172.

-----4--4

U~

zeSj,.....—r

/oo

700

-90—S

M--------i-

-4

<r

--r⁻" 03-

r-

4 <72>U - 20 - > <-—-36-

-X - - 35......>

■Ihr

t?<77------X

Fig. 1173.

4j

*-25 >

,W:

lU

4-

Ui

-700-

-*h

Fig. 1174.

Fig. 1179.

;;

■90

■-M

fit

■U+L-»----*    .,

[ |

■H—4

4-

-r

J...

T'

ii

///,

"t

k-

-7f»-4—

-->j

Wf//ö35-

y.

--*!«■

50 -1-1

n <"P V

ri

r\

mm,\

\E

4-

.J

ms

-80

'A

6/Z

\o-

Tm_

33

-280

->

-V

T~

Z2

■Ya

Ss

>4^--

~M -**-25* 23^    :

.....

-700 i ------*.

—-441——---v-----«h

4li i_ _ _» ____J \    |

!\\

fl

A—

/f

Y?..___/_

i V-

.Y_

["■

-270—4

-U

77^

.......4<

■A?-

iO

-4—-

_i_

5<

II

z?

IH

!$-«-$-----1------

-----307—

•-’ *2(h '-20 > <27b

i⁵

I----4‘

?

-1—|—f

ih

sss

vT?

SS

§4

'yäsß:

r/R:

fW

UP

29—

m:

—Jo-

1-4

•4-

5p-

fl

4\

-W ■+-

25-

r$

U-

220

i 4p

.i.

//////

K----90 ■- >,

--i—

.1

SS

mmmm

li; Ir—yip

1«

ss

ip¹

230- -

SS

\S

fs

/.S

irr

Fig. 1178.

414

J\\

-96

....

Y____________SS

f.|B

Fig. 1175.

-sp

ho-

i.

V;

k-------4 036—■>

./

SS

!*"

9 00--------

—^-------

---■026

■->1

pvG '<yY

775

T*

x.

il

^77-------

Kämm

v<44>|

I i I

■■ ..

«V»

-4

kfi

|\

*r

Dei/a/ne/aU-

Yerlag von Julius Springer in Berlin.

22

4<V<.....«|7------->j<--- 33- -->4

7'*Göngc avY/f ^ -26—>-,

ff------------

^7.........—4#<Z»Hj8-----⁴⁽⁷.......‘>1

: 70 Gänge auf 7?

------7Ä*

f—

_4-------L.0^4

k-

6Lfiehrr

/sLör7icr

! U4>k------^

->k-

-/pj-

-*7—25—->U-

722

Techn.- art. Aust, von Alfred Müller in Leiqzig

5

ü

P»

"v

Jl

v

M00 ,

¹

R' »BySHRiiWL'SIiBÄS

i

'

.

>

' •

,

2

-

V

v-

• ST.-

H

■' A®

. '

f;;;

g'it.r

iw

’

PK

.**

: ■

...

3

V;.

gl

E ?■ :

i

i.

A¹

♦

§SP$h&

'

,'; -

«ÄS

s*->

S, 61 ’

I

fSR M ü

h ihB

* *!

ii'

;

■

*

Iü

<

• • . '** »

i

■

:

. " -• :

WYDZIAJLY P0LITECM1CZNE KRAKOW

«»«» tnmn» ■ BHH

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

l 111-306956

Druk. U. J. Zam. 356. 10.000.

Biblioteka Politechniki Ktakowskiej

100000300230