r.

WYDZIALY POLITECHNICZNE KRAKOW

BIBLIOTEKA GfcÖWNA

II. 4597

l:

|6f

' *>

lv;

7~m.'

tv!

;re 7

•\3

;;

ry

L.q

L.a

•-⁴

,7t,

r-

R5

T'

>f*

Biblioteka Rolitechniki Kr akowskiej

100000294687

öffentlichen Arbeiten

-

Gutachten

betreffend die Melioration der in den Aemtern

Brnchhaufcn, Syke und Thedinghausen

belegenen

-ZV.

/y

Niederungen

von betn

Baurath Heß.

öffentlichen Arbeiten

Mit einer Uebersichtskarte.

1885.

Klindworth's Hof-Druckerei.

2Z

^ucfoq^

k::a::ov/ J

•^^ec .1

II 4591

Äfcc. i\

Einleitung.

Januar 1878 wurde von dem Verfasser ein Project bearbeitet zur Ent- und Bewässerung der Niederung von Hoya bis zur Oldenburger und Bremer Grenze, die Bewässerungsflache betrug rund 7000 ha, der Nutzen der Entwässerung ging über diese Fläche hinaus.

Leider war ein Theil der Ortschaften im Amte Syke, namentlich Kirchweyhe, Sudweyhe und Riede der Ausführung entgegen und mußte daher das Projekt auf eine Fläche von rund 4800 ha beschränkt werden.

Der Plan wurde von den Betheiligten angenommen und die Genoffenschast durch Erlaß des Statuts vom 28. Juli 1882 konsti-tuirt. Nach weiteren Verhandlungen hat die Ausführung begonnen, die Correction mehrerer Bäche ist bereits vollendet, der Hauptzuleitungskanal und die Correction der Eyter, sowie die Herstellung der Revierdämme ist in Angriff genommen, bislang sind die Anschläge nicht überschütten.

Geringe Aenderungen des Projects sind während der Verhandlungen noch eingetreten, namentlich die Ausscheidung des Braunschweigischen Reviers XXXXIII und der Zutritt von Grundstücken zu den Revieren IV—VI; in der anliegenden Karte sind diese Abänderungen bereits berücksichtigt.

Für die Ortschaften Leeste und Brinkum, deren Grundstücke nach dem größeren Project bewässert werden sollten, die aber durch das Ausscheiden der Kirchweyher u. s. w. Wiesen ebenfalls gezwungen wurden, von dem größeren Project zurückzutreten, hat der Verfasser ein Project entworfen, welches bereits ausgeführt und int Jahre 1884 gute Erträge gegeben hat. Das Waffer wird vermittelst einer Schleuse direct aus der Weser entnommen, jedoch kann nur bei höheren Wasserständen der Weser gewässert werden. Die Fläche beträgt ca. 1000 ha.

Hannover, im Februar 1885.

Der Baurath

A. Heß.

Verzeichniß der Anlagen

zu dem Gutachten des Baurath Heß

vom Januar 1881.

Bezeichnung der Anlagen.

Stück.

zahl.

A. Starten-

hinter pag.

336

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

Papensche Karte, in welche die Bewässerungsfläche mit Dunkelgrün eingetragen ist. (Dem Gutachten beigefügt hinter pag. 336.)

Uebersichtskarte des Hoyaer Deichverbandes mit Thedinghausen und einem Theil von Gödestorf, Wachendorf und Osterholz.

Uebersichtskarte der Weser-Niederung von Osterholz bis Bremen.

Karte der im Hoyaer Deichverbande projectirten MeliorationsAnlagen Planche I Hoya, Maßstab 1:6400.

Desgl. Planche II Bruchhausen, Martfeld, Maßstab 1:6400.

Desgl. Planche III Süstedt, Uenzen, Maßstab 1:6400.

Desgl. Planche IV Schwarme, Maßstab 1:6400.

Karte der in den Feldmarken Wachendorf, Gödestorf und Osterholz projectirten Meliorations-Anlagen, Maßstab 1:6400.

Karte von einem Theil des Amtsgerichtsbezirks Thedinghausen, Maßstab 1:12000.

Karte der in den Feldmarken Osterholz und Okel projectirten Meliorations-Anlagen, Maßstab 1:6400.

Karte der Ochtum.

Hydrographische Karte.

Bezeichnung der Anlagen.

Stück

zahl.

B. Profile u. s. w.

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Längenprofil des Hauptzuleitungskanals von der Weser bis Hoyerhagen.

Desgl. von Hoyerhagen bis zur Grenze des Amts Syke. Desgl. von der Syker Amtsgrenze bis zur Okel-Sudweyher Grenze.

Querprofile des Moorgrabens.

Desgl. des Hauptzuleitungskanals.

Längenprofil des Wöpser Zuleitungsgrabens.

Desgl. des Süstedt-Uenzener Zuleitungsgrabens.

1. Längenprofil des Zuleitungsgrabens für das Eyterbruch.

„dieRethwiesen.

Feldmark Martfeld.

2.

3.

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

Längenprofil des Schwärmer Zuleitungskanals.

Desgl. des Thedinghäuser Zuleitungskanals.

Längenprofil der Eyter von der Hoyaer Weide bis zur Weser.

Desgl. des Süstedter Baches und der Ochtum von der oberen Grenze des Osterholzer Bruches bis zu der unteren Brinkumer Grenze am Stuhrgraben.

Längenprofil des Ochtum-Flusses von dem Stuhrgraben bis unterhalb der Delme.

Querprofil der Ochtum.

Desgleichen.

Durchzeichnung eines Theils der Feldmarken Bücken, Duddenhausen und Dedendorf mit eingetragenen Höhencoten.

C. Klappkarten.

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

Hoya und Hoyerhagen.

Wöpse, Bruchhausen, Martfeld, Kl.-Borstel und Vilsen. Berxen, Uenzen, Süstedt und Spracken.

Schwarme.

Thedinghausen.

Wachendorf, Gödestorf und Osterholz.

Osterholz, Okel und Sudweyhe.

XXXVI 1

D. Graphische Darstellungen.

Graphische Darstellung der Winterhochwasser der Weser bei Hoya und Baden.

Bezeichnung der Anlagen.

Stück

zahl.

XXXVII

XXXVIII

Graphische Darstellung der Sommerhochwasser in der Weser bei Baden von 1855—1875.

Graphische Darstellung der Wasserstände am Pegel zu Ochtum und Vegesack.

38

Karten, Profilzeichnungen u. s. w.

E. Schriftstücke.

co

»Q

*6

*8

10

11

10

12

*13

14

54

15

Die der Broschüre beigefügten Schriftstücke sind mit einem Stern bezeichner.

Festpunkt. Verzeichniß.

Verzeichniß die Breite der Gräben und lichte Weiten der Brücke und Siele betreffend.

Der Wasserstand der Weser bei Vegesack in den Jahren 1862—1874.

Vergleichung der chemischen Beschaffenheit des Weser- und Allerwassers.

Zusammenstellung der Beobachtungen am Hoyaer Pegel vom Jahre 1850—1874 in der Zeit vom 1. Januar bis 15. April und 15. Oktober bis ultimo Dezember.

Zusammenstellung der Tage, an welchen das Weserwasser in bestimmter Höhe am Hoyaer Pegel gestanden hat von 2—12 Fuß vom Jahre 1850—1874.

Zusammenstellung der durchschnittlichen Wasserstände am Hoyaer und Badener Weser-Pegel vom Jahre 1862—1874.

Uebersicht der Wasserstände der Weser bei Hoya in den Jahren 1860 -1874 vom 1.—20. Juli.

Zusammenstellung der mit frischen und mit Abfallwasser zu bewässerndeil Fläche.

Kosten-Uebersicht über die Bewässerungsanlagen, Entwässerungsanlagen, sowie Hochbauten (Generelle Kosten).

Kosten-Anschläge, betreffend die generellen Kosten der Bewässerungsanlagen Nr. I—X.

Kosten-Anschläge, betreffend die generellen Kosten der Entwässerungsanlagen Nr. XI—XVII.

Uebersicht der Flächengrößen und der speciellen Kosten der Reviere I-LIV.

Specielle Kosten, Kosten-Anschläge über Einrichtung der Reviere I—LIV.

Kosten-Anschlag über Hochbauten und Nebenanlagen Nr. XVIII.

Bezeichnung Stück-der Anlagen, zahl.

*16

17

*18

19

20

21

22

*23

Kosten-Anschlag über Unterhaltung der Melioratrons-Anlagen.

Kosten-Anschlag über die den einzelnen Specialgenossenschaften zu leistende Beihülfe.

General-Kosten, Uebersicht über die von der Gesammtgenossen-schaft herzustellenden Meliorations-Anlagen.

Uebersicht der bei der Bruchhausen-Syke-Thedinghauser Melioration betheiligten Grundstücke.

Concurrenzrolle für das Amt Bruchhausen a—k.

Desgl. für den Amtsgerichtsbezirk Thedinghausen 1.

Desgl. für das Amt Syke m—p.

Analyse des Weserwassers.

Summa

103

Dazu

38

Karten und Profilzeichnungen.

Sa. tota

141

Außerdem ist beigefügt:

Landwirthschaftliches Gutachten von dem Amtsrath Struckmann

zu Hannover und Oberboniteur Knop zu Celle .... Seite 99—136

Inhalts-Verzeichniß.

y*xyxvxyxyxyxyxzxv>

Seite

11

1.    Einleitung....................

2.    Allgemeine Beschreibung des Ent- und Bewässerungsobjects und die

Begrenzung Desselben................

3.    Die Bodenbeschaffenheit des Meliorations-Objects.......

4.    Die Höhenverhältnisse und die natürlichen Wasserzüge.....

A.    Das Eyter-Gebiet................

a.    Der Moorgraben...............

b.    Die Wasserzüge nordöstlich des Moorgrabens......

c.    Der Benken-Bach...............

d.    Die Alte Eyter................

e.    Die Neue Eyter................

f.    Die Eyter..................

g.    Die Entwässerung der Feldmarken Berxen, Uenzen und Süstedt

h.    Das Fleth..............? . .

B.    Das Ochtum-Gebiet...............

a.    Die Entwässerung des Braunschweigischen Gebiets Thedinghausen ...................

b.    Der Süstedter Bach und der Sudweyher und Kirchweyher See

c.    Der Ochtum-Fluß...............

5.    Die Vorarbeiten und die Methode der Projectirung......

6.    Die Bewässerung des Meliorations-Objects mit Weserwasser . . .

A.    Methode der Bewässerung.............

a.    Die düngende Bewässerung............

b.    Die anfeuchtende Bewässerung...........

B.    Die Beschaffenheit des Weserwassers und die erforderliche

CO

Wassermenge................ . .

7. Das EnLwässerungs-Project ..............

A.    Die Entwässerungsanlagen im Amte Bruchhausen und im Amtsgerichts-Bezirke Thedinghausen............

a.    Die Correction des Eyter-Flusses..........

b.    Die Correction der Wasserzüge bei Bruchhausen.....

c.    Verbesserung kleinerer Entwässerungszüge in den Feldmarken

Wöpse, Bruchhausen, Uenzen und Süstedt.......

d.    Anlage eines Abzugskanals von dem Reviere VIII bis zur Eyter

e.    Verbesserung kleinerer Entwässerungszüge in der Feldmark

Schwarme.................

B.    Die Entwässerungsanlagen im Amte Syke........

Die Correction des Süstedter Baches........

C.    Einfluß der Meliorations-Anlage auf die Grundstücke im Amte

Syke und an der Ochtum.............

8.    Die Hochbauten und Nebenanlagen............

9.    Die Kosten der Meliorationsanlage............

10.    Die Unterhaltung der projectirten Meliorations-Anlage.....

11.    Voraussichtlicher Nutzeffect..............

QC

tD CD tO h-i hi O

Seite

C.    Das Bewässerungsproject.............

a. Die Zuleitungskanäle und Gräben.........

aa. Der Hauptzuleitungskanal von der Weser bis zur Ausmündung aus dem Moorgraben bei Hoyerhagen .    . .

bb. Der Hauptzuleitungskanal von Hoyerhagen bis Okel im

Amte Syke und das Kanalnetz.........

ee. Der Martfelder Zuleitungskanal ........

dd. Der Zuleitungskanal für die Vilsener, Uenzener und Süstedter Grundstücke, Reviere XIX—XXIII ....

ee. Der Schwärmer Zuleitungskanal........

ff. Der Thedinghäuser Zuleitungskanal.......

D.    Die Stau-Reviere................

48

48

51

55

63

65

66

68

70

Gutachten betreffend

die Melioration der in den Aemtern Bruchhausen und Syke und im Braunschweigischen Amtsgerichts-Bezirke Thedinghausen belegenen Niederungen.

1. Einleitung.

In der Broschüre „Die Melioration der in den Preußischen Aemtern Bruchhansen und Syke und im Braunschweigischen Amtsgerichts-Bezirk Thedinghausen belegenen Niederungen" vom Jahre 1878, hat der Unterzeichnete das Project einer Be- und Entwässerungs-Anlage für diesen ausgedehnten Landstrich dargelegt. Die Fläche des Objects betrug 27801 Morgen 10 Quadratruthen.

Bei den Verhandlungen ergab sich, daß die Grundbesitzer in Riede, Heiligenbruch, Sudweyhe, Kirchweyhe, Leeste und Brinkum zune größeren Theil gegen die Ausführung des Projects stimmten und wurde daher beschlossen, diese an dem westlichen Ende des Objects belegenen Flächen von der Melioration in Gemäßheit ihres Wunsches auszuschließen.

Diese erhebliche Veränderung in dem Objecte machte eine Umarbeitung des Projects und der Kosten-Anschläge und Anlagen erforderlich und enthält die nachstehende Bearbeitung das auf rund 4800 ha reducirte Project.

2. Allgemeine Beschreibung des Ent- und Bewässerungs-Objectes und die Begrenzung desselben.

Das Meliorations-Object, welches auf der beigefügten Uebersichts-/ karte mit Dunkelgrün angegeben, ist auf dem linken Ufer der Weser ' belegen, beginnt unterhalb Hoya und erstreckt sich auf etwa 26 km Länge

bis zur Sudweyher Grenze. Das Object bildet einen etwa 1—2 km breiten Streifen, welcher bei Stapelhorn beginnt und sich in der Richtung von Südost nach Nordwest bis zu der Sudweyher Grenze erstreckt, getrennte Abtheilungen finden sich bei Normannshausen, Klein-Borstel und Martfeld, außerdem ist das breite Thal der Eyter, welches nach Norden abzweigt, bis fast nach Thedinghausen in das MeliorationsObject aufgenommen.

Diese bedeutende fast 3¹/* Meilen lange Ausdehnung des Meliorations-Objects, sowie die vereinzelte Lage der oberen Abtheilungen bedingt eine erhebliche Länge der Hauptzuleitungskanäle.

Aus der hydrographischen Karte Anlage XII ergeben sich die y/ Höhen und Abflußverhältnisse der in Frage stehenden Gegend. Im / Allgemeinen ist das Gefälle des Terrains von Süden nach Norden und fließen die sämmtlichen Wasserzüge in dieser Richtung.

Im Südosten wird das Object begrenzt durch den Bückencr Mühlenbach, welcher bei Wietzen entspringt und sich unterhalb Bücken in die Weser ergießt.

Die in Süden des Objects sich hinziehende Wasserscheide, welche südlich von Bruchhausen und Vilsen nach Sudwalde, Neuenkirchen und Ehrenburg sich erstreckt, enthält zum Theil die Quellen der nach Norden durch das Object abfließenden Gewäsier und trennt diese kleineren Flußgebiete von der Aue, welche in der Richtung von Westen nach Osten fließend, oberhalb Nienburg in die Weser einmündet.

An der Westseite hat das Object in der Ebene des Sudweyher Bruchs eine bestimmte Begrenzung nicht.

Im Norden bildet das höher belegene Terrain, welches sich von Wechold nach Martfeld und Schwarme erstreckt, durch das Eyterthal unterbrochen sich im Braunschweigischen Gebiete bei Emtinghausen fortsetzt, die Grenze. Eine bestimmte scharfe Begrenzung durch einen

Höhenrücken ist nicht vorhanden, es hat das Terrain im Allgenieinen eine so hohe Lage, daß z. B. die Wiesen bei Martfeld, welche noch mit zur Bewässerung gezogen sind, den größten zulässigen Stau erfordern.

Bei der Bestimmung der Grenzen des Meliorations-Objects sind verschiedene Rücksichten maßgebend gewesen. Es ist nicht verkannt, daß die hoch belegenen Grundstücke vorzugsweise einen hohen Nutzen von der Bewässerung haben werden und ist daher auch so weit irgend thunlich der Hauptzuleitungskanal an die südliche Höhe gelegt und so weit solches wegen der Lokalverhältnisse nicht zweckmäßig erschien, durch Seitenkanäle (in der Wöpser, Vilsener, Uenzener und Süstedter Feldmark) das höhere Terrain so weit möglich und sich durch Vergrößerung des Profils und Verringerung des Gefälles erreichen ließ, mit in das Meliorations-Object hineingezogen. Der Zufluß für diese hoch belegenen Grundstücke, sowie für die einzelnen Complexe bei Martfeld und Kl.-Börstel ist dadurch gesichert, daß unterhalb der Ausmündung Stauschleusen projectirt sind.

Auf der anderen Seite durfte man die Forderung, die Stauhöhe hoch anzunehmen, nicht zu weit treiben und mußte eine genaue Abwägung des Gewinnes, welcher durch eine weitergehende Erhöhung erreicht wird und der Kosten, welche dadurch herbeigeführt, sowie der Gefahren, welche damit verbunden sein würden, stattfinden. Außerdem war zu berücksichtigen, daß die mit erheblicher Kostenersparung verbundene Benutzung des Moorgrabens bis Hoyerhagen, nur dann zulässig erscheint, wenn eine bestimmte Stauhöhe, welche für die Entwässerung der östlich belegenen Grundstücke genügt, eingehalten wird. Die Ausscheidung der 6 Gemeinden im Amte Syke ist, wie bereits oben bemerkt, in Folge des widerwilligen Verhaltens dieser Gemeinden geschehen.

Wenn nun auch nach dem vorliegenden Plan der Hauptzuleitungskanal mit den beiden nach Süden auszweigenden Seitenkanälen (Wöpser und Uenzen-Süstedter Kanal) die südliche Grenze des Objects bildet und für die Feldmark Wöpse eine weitere Heranziehung nach den Lokalverhältnissen unthunlich erscheint, so wird doch von Bruchhausen bis Osterholz an verschiedenen Stellen ein späterer Beitritt der außerhalb belegenen Grundstücke geschehen können. Es mag hier nur darauf hingewiesen werden, daß die Wiesenflächen östlich von Bruchhausen unter denr Stauspiegel belegen sind und durch die Eyter eine genügende Ableitung des Bewässerungswassers erhalten können, daß es aber bei der Lage der Wiesen, welche die Gärten begrenzen, nicht angemessen erschien, diese Fläche schon jetzt in das Object aufzunehmen; daß ferner in dem Vilsen, Uenzen und Süstedter Moor durch Ab torfung größere Flächen zur Bewässerung aptirt werden können, daß es aber nicht angemessen erschien, Flächen in das Object hineinzuziehen, bei denen man eine Abtorfung als Bedingung der Ausnahme hätte stellen müssen. Auch in der Wachendorfer und Gödestorfer Feldmark werden einzelne Flächen durch Einlegen von Sielen in den linksseitigen Damm zur Bewässerung herangezogen werden können. Da für die Ableitung des Bewässerungswassers durch Unterleitung der vorhandenen Wasierzüge unter den Hauptkanal durch gesorgt wird, so hat ein späterer Zutritt keine Bedenken, wenn die Erfahrung ergeben hat, daß die Ableitung des Abfallwassers unschädlich für die unterhalb belegenen Grundstücke geschehen kann, und wird der Vorstand um so weniger die Genehmigung versagen, als dadurch die generellen Kosten vermindert werden und wie weiter unten nachgewiesen wird, die zur Disposition stehende Wassermenge reichlich bemessen ist.

Von Osterholz bis zur Sudweyher Grenze wird der Hauptzuleitungskanal im Wesentlichen die Grenze des Objects bilden müssen, da derselbe soweit thunlich an die Höhen herangerückt ist.

Die östliche Begrenzung des Objects ist durch die hochbelegenen Hoyerhagener Grundstücke gegeben, einige niedriger belegene Wiesen hätten wohl mit in das Object hineingezogen werden können, es erschien aber bei dem Widerwillen der Hoyerhagener Interessenten gegen die Bewässerung zweckmäßiger die Grenzen der Aemter Hoya und Bruchhausen thunlichst einzuhalten und so ist denn die östliche Grenze der Martfelder Wiesenfläche auch als Grenze des Objects angenommen, soweit nicht etwa die an der Grenze belegenen Wiesen eine so hohe Lage haben, daß dieselben von der Bewässerung ausgeschlossen werden mußten.

An der östlichen Seite des Eyterthales bildet der unmittelbar an den Höfen und Gärten des langgestreckten Dorfes Schwarme entlang laufende Zuleitungskanal die Grenze des Objects, an der östlichen Seite des Dorfweges findet sich höher belegenes Ackerland. Nach der Weser zu ist die Bewässerung bis an die Grenze des Amtes Verden geführt, weiter unterhalb haben die Grundstücke schon jetzt eine ziemlich regel- . mäßige Ueberstauung durch das in das Eyterthal hineinstauende Weserwasser und würde daher der Beitrag dieser Flächen ein verhältniß-niäßig geringer gewesen sein, zumal durch die Umfangsdämme bei der

tiefen Lage nicht rote in der oberen Strecke auch ein Schutz gegen die Sommerfluthen hergestellt wird, überdies ist die Stimmung der Eingesessenen im Amte Verden der Melioration nicht günstig und erschien es nicht ohne Bedenken, den freien Abfluß in die Eyter, welche jetzt bei Deichbrüchen an der Weser stattfindet, durch Verwaltungen zu schmälern.

An der Westseite des Eyterthales im Braunschweigischen Gebiete ist die Grenze des Objects im Wesentlichen durch den vorhandeneit Wasserdamm gegeben, nur in dem unteren Theile mußte ein Streifen zwischen der Bewässerungsfläche und dem Damme ausgeschlossen bleiben, weil trotz des möglichst hoch gehaltenen Wasserspiegels im Zuleitungskanal diese Grundstücke nicht zur Bewässerung zu bringen sind.

In der Feldmark des Braunschweigischen Dorfes Bahlum hätte die Bewässerung von dem Willenbruch her bis auf die Blankenwater Wiesen fortgesetzt werden können, es hätte alsdann aber die Genossenschaft für den unschädlichen Abzug des Wassers Sorge tragen muffen und diese Kosten würden verhältnißmäßig sehr hoch geworden sein.

Es ist daher die Einrichtung getroffen, daß der Normalwasserstand im Revier XXXVI so hoch gehalten wird, daß für den Fall, daß die Interessenten der Blankenwater Wiesen für Abzug des Bewässerungs-waffers Sorge tragen, die Einleitung des Abfallwassers aus dem Revier XXXVI auf die bezeichneten Wiesen erfolgen kann.

Westlich der Braunschweigischett Grenze in den Feldmarken Osterholz und Okel bildet im Wesentlichen der Süstedter Bach die nördliche Grenze.

Die im Vorstehenden begrenzte Fläche des Bewässerungsgebiets hat eine Ausdehnung von 4800 ha. Die projectirte Bewässerungsanlage wird demnach die größte derartige Anlage in Mitteleuropa sein, die größte Anlage in Preußen (Bromberg-Labischin) hat nur etwa ⁸A, die Anlage in der Campine in Belgiett die Hälfte der vorstehend angegebenen Fläche.

3. Die Bodenbeschaffenheit des Meliorations-

Objeets.

Die Hydrograp ische Karte Anlage Lit. XII ergiebt, daß die Weser von Hoya bis Bremen und Vegesack einen nach Nordosten ge- \ richteten Bogen beschreibt, dessen größte Abweichung von der geraden '

Linie etwa 2 Meilen beträgt, es ist daher natürlich, daß die Niederung des Meliorations-Objects zur Abführung des Hochwassers bereits in den ältesten Zeiten diente, als die Weserdeiche noch nicht angelegt waren, die Abkürzung des Weges von Hoya bis Vegesack betrug etwa 19 km. Als später die Weserdeiche angelegt wurden, verminderten sich die Jnundationen, die häufig eintretenden Deichbrüche wiesen aber auf die Nothwendigkeit hin, dem Hochwasser einen Abzug nach der Niederung bei Bruchhausen u. s. w. zu erhalten und wurde wahrscheinlich im Jahre 1695 der Ueberfall in der Alten Hoya oberhalb des Fleckens Hoya angelegt; den Ortschaften Martfeld und Schwarme lag die Unterhaltung der Ueberfallstrecke ob und scheint daraus hervorzugehen, daß schon zu jener Zeit die Bewohner jener Dörfer den Vortheil der düngenden Bewässerung mit Weserwasser erkannt hatten. Im Jahre 1816 wurde von der Regierung die Höhenlage des Ueberfalls auf 16 Fuß 10 Zoll Hann, am Hoyaer Pegel festgesetzt. Der Ueberfall hatte eine Länge von 40 Hann. Ruthen, welche indeß im Jahre 1829 bereits auf 21 Hann. Ruthen sich vermindert hatten. Im Winter 1830 auf 31 riß der Eisgang den Ueberfall fort, im Frühjahr 1831 wurde die Lücke in Winterdeichshöhe geschloffen, nach weiteren Verhandlungen im Jahre 1833 aber in der alten Höhe wieder hergestellt. Im Jahre 1848 wurde der Ueberfall probeweise geschloffen, um Erfahrungen zu sammeln und ist seit jener Zeit im Wesentlichen geschlossen geblieben. Die Königliche General-Direction des Wasserbaues äußert sich in ihrem Schreiben vom 27. Juni 1853 an die Königliche Landdrostei dahin, daß man keinen der vorhandenen Ueberfälle hätte schließen, sondern dieselben in ihrer ursprünglichen Lage, Länge und Höhe hätte erhalten sollen bis dahin, daß die Aufhebung ihrer Wirkung durch anderweitige Maßregeln unschädlich für die Betheiligten gemacht wäre.

In einem Rescripte vom 9. November 1858 spricht die Königliche Landdrostei Hannover nach Maßgabe höherer Verfügung aus, daß die Königliche Negierung die Frage, ob der Ueberfall wieder herzustellen ist, nach den für deichpolizeiliche Verfügungen maßgebenden Gesichtspunkten des öffentlichen Jntereffes selbständig zu prüfen und zu entscheiden habe. Nach den Berechnungen des Deichinspectors Bindorf führte den Ueberfall auf den Alten Hoya etwa 4217 Kubikfuß in der Sekunde ab.

Diese Verhältnisse haben die großen Verschiedenheiten der Bodenarten herbeigeführt, so weit das Weserwaffer seine düngende und ab-

lagernde Wirkung ausüben konnte, finden sich Schichten guten Bodens, während außerhalb dieses Bezirkes nur reiner Sand- und Moorboden sich vorfindet.

Es findet sich der Moor- und Bruchboden ohne Beimischung fruchtbarer Bestandtheile in der Feldmark Wöpse, zum Theil in der Bruchhauser Feldmark und in den höheren Lagen der Vilsener, Berxener, Uenzener und Süstedter Wiesen, während die höher be-legenen Flächen in der Martfelder, Kl.-Borsteler und zum Theil Bruchhauser Feldmark einen guten sandigen oder lehmigen Boden und einen verbesserten Moorboden zeigen. In dem unteren Theil der Uenzener und Süstedter Feldmark beginnt eine bessere Beschaffenheit des Bruchbodens, welche sich weiter abwärts in den Feldmarken Schwarme und Thedinghausen durch den Einfluß der von unten im Eyterthale aufwärts stauenden Weserhochwasser noch erheblich verbeffert, so daß einzelne Flächen fast marschartig erscheinen.

Im Amte Syke ist in der Feldmark Wachendorf, Gödestorf und Osterholz ein zuin Theil sandiger, zum Theil bruchiger Wiesenboden, welcher nach Sudweyhe zu nur eine geringe Qualität besitzt.

Die specielle Beschreibung der Bodenverhältniffe findet sich in dem landwirthschaftlichen Gutachten, welches von Seite 99—136 beigefügt ist, und kann daher hier übergangen werden. Die Be-dürsniffe der Ent- und Bewässerung für die einzelnen Bodenarten wird weiter unten bei der Erläuterung des Ent- und BewässerungsPlanes erörtert werden.

4. Die Höhenverhältnisse und die natürlichen Wasserzüge.

5. Die Vorarbeiten und die Methode der Projectirung.

siebter Bachs in der oberen Strecke zn vermeiden,

8. Die Hochbauten und Nebenanlagen.

Der gesummte Reingewinn aus der anfeuchtenden Bewä

Analyse des

4. Die Höhenverhältnisse und die natürlichen Wasserzüge.

Die Klappkarten Anlage XXIX—XXXV ergeben eine vollständige Uebersicht der Höhenverhältnisse; in dieselben sind über die Grenzen des Meliorations-Objects hinaus die sämmtlichen Coten des Netz-Nivellements in Schwarz eingetragen, der leichteren Uebersicht wegen mögen hier nur die Höhen größerer Complexe zusammengestellt werden. Sämmtliche Höhen sind auf Amsterdamer Null bezogen.

. .    13,80 m

. . 20,2 „

- - 17,8 „

Nullpunkt des Hoyaer Pegels......

Krone des Weserdeiches an der alten Hoya . .

Terrain bei den Flecken Hoya......

Terrain in der Kanallinie gegenüber Hoyahagen .    . . 15,5 m

Terrain vor den Wöpser Moorwiesen bis Bruchhausen 15,5—14,0 „

Martfelder Wiesen. Kl.-Borsteler Wiesen

. 14,3-14,0 ..

. 13,3-12,7

Wiesen bei Bruchhausen westlich des Fleckens . . 13,4—13,3    „

13,4-12,6    ..

Bruchhäuser Eyter-Wiesen........

Vilsener Bruch, Uenzener und Süstedter Moorwiesen

in der Richtung des Hauptzuleitungskanals . . 12,2—12,0    „

12,2-10,3    ..

. . 11,0 „

Von dem Hauptkanal bis zur Braunschweigischen Grenze fällt das Terrain ab Wiesen bei Spracken ....

Schwärmer Wiesen an der Landstraße von Schwarme

10,0 „

nach Thedinghausen............

Schwärmer Wiesen an der Grenze des Amtes Verden fallen

GO H

10,4- 9,0    „

• •    8,5 „

Wiesen im Gödestorfer Bruch von Osten nach Westen abfallend ......

Wiesen neben Osterholz . .

Terrain an der Landstraße von Okel nach Riede neben der Okeler Kuhweide .

7,8— 7,    „

Aus dem Vorstehenden geht hervor, daß das Kanalterrain und das Meliorationsobject im Wesentlichen ein Gefälle von Südost nach Nordwest hat, dasselbe beträgt von dem Terrain bei Hoya bis zu dem Okeler Bruche rund 10,8 m oder auf 1 km 0,4 m, erheblichere Abweichungen von dieser Durchschnittszahl finden sich namentlich in der Strecke des Hauptzuleitungskanals von der Weser bis zu dem Meliorationsobjecte, woselbst die Durchschnittszahl nicht erreicht wird.

Außer diesem Gefälle von Osten nach Westen findet aber noch ein zweites Gefälle von Süd nach Nord statt; dasselbe ist in den Martfelder Wiesen, welche nach Norden von hohem Terrain begrenzt werden, nicht ausgesprochen, findet sich dagegen sehr deutlich in dem Eyterthale. Von der Linie des projectirten Hauptzuleitungskanals bis zur Braunschweigischen Grenze ist das Gefälle des Terrains sehr

Terrain int Okeler Bruche

bedeutend und beträgt 0,68 m auf 1 km, weiter unterhalb verringert sich das Gefälle erheblich und beträgt bis zu dem Ende des Meliora-tions-Obfects in der Thedinghäuser Feldmark nur 0,175 m auf 1 km.

Im Amte Syke ist bei der geringeren Breite des Objects von etwa 1—2 km das Gefälle von Süd nach Nord nicht sehr bedeutend und finden sich Flächen, welche überall kein oder nur ein sehr geringes Gefälle in dieser Richtung haben.

Die natürlichen Wafferzüge des Meliorations-Gebietes. finden sämmtlich ihren Abfluß in die Weser, es sind zwei getrennte Gebiete vorhanden, das Eyter- und das Ochtum-Gebiet, von denen das erstere bei Thedinghausen, das letztere bei Vegesack in die Weser einmündet.

A. Das Eytrr-Gcbiel.

Das Eyter-Gebiet wird östlich durch den Bückener Mühlenbach, welcher sich unterhalb Bücken in die Weser ergießt, begrenzt, nördlich durch die Geesthöhen, welche sich von Martfeld nach Schwarme ziehen und durch die Weser, westlich durch den Süstedter Bach und den Schutzdamm im Braunschweigischen Gebiete, südlich durch die Höhen, welche sich von Memsen nach dem Heiligenberge ziehen und dann in nordwestlicher Richtung nach Berxen, Uenzen, Süstedt sich fortsetzen (siehe Anlage II und XII.)

a. Der Moorgraben.

Die Entwäsierung der Grundstücke westlich des Bückener Mühlengrabens wird durch eine Reihe Gräben bewirkt, welche in den Moor-graben einmünden. Der Moorgraben beginnt an der Südseite des Fleckens Hoya ziemlich am Ende der Häuserreihe, welche sich von der Weser nach Osten erstreckt, als Entwäsierungsgraben, welcher das Wasser von dem östlich der Landstraße von Hoya nach Bücken abzweigenden Parallelwege aufnimmt und ebenfalls zur Aufnahme eines zweiten Entwäfierungsgrabens an dem großen Pfarrkampe dient. Unterhalb Hoya bis unterhalb des Dorfes Hoyerhagen hat der Moorgraben augenscheinlich als Abzug für die Weserhochwasier gedient und hat diesen Zweck auch noch später bei Deichbrüchen und für die den Ueberfall überfluthenden Hochwasser erfüllt, die Profilzeichnung Lit. XVI ergiebt Breiten von 20—30 m, welche sich nur in der vorhin angegebenen Weise erklären lassen. Jetzt dient der Moorgraben

von Hoya bis Hoyerhagen nur noch der Binnenentwässerung, welche verbältnißmäßig nur geringe Breiten erfordert, wie die korrigirte Strecke unterhalb Hoyerhagen ergiebt und zur Ableitung des Kuver-wassers bei länger andauernden hohen Wasserständen der Weser. Unterhalb Hoyerhagen scheinen die Weser-Fluthwasser sich vertheilt zu haben und zwar einerseits durch die Großen Wiesen nach den Wöpser und Bruchhauser Wiesenflächen und andererseits durch die Moor- und Bruchwiesen nach den Martfelder und Kl.-Borsteler Wiesen. Die Breite des Moorgrabens unterhalb Hoyerhagen übersteigt daher auch nur ausnahmsweise 5 m. Bei Normannshausen durchschneidet der Moorgraben niedrigere Wiesenflächen, tritt alsdann in höheres Terrain, durchschneidet die Landstraße von Bruchhausen nach Martfeld, durchfließt dann südöstlich der fiskalischen Forst Hoyaer Weide niedrige Wiesen und tritt dann in die Forst, um an der westlichen Seite heraustretend, in die alte Eyter einzumünden.

Die Brückenweiten zeigen ebenfalls eine Abnahme der Lichtweiten von der Weser abwärts. Die Brücke bei Vogt Schmidt in der Hoya-Bruchhänser Landstraße hat eine lichte Weite von 21,7 m, die Brücke bei Hoyerhagener Mühle von 12,6 m, die Brücke in der Bruchhausen-Martfelder Landstraße 5,8 m und die Brücke bei der Hoyaer Weide 3,8 m.

Der Moorgraben ist ein mangelhafter Wasserzug, die Sohle desselben liegt zu hoch, um eine genügende Entwässerung beschaffen zu können und die scharfen Krümmungen konsumiren einen großen Theil des Gefälles, es ist daher auch erklärlich, daß die Niederungen ant rechten Ufer des Moorgrabens, die Hoyerhagener, Martfelder und Kl.-Borsteler Wiesen nicht in den Moorgraben entwässern, sondern in nordwestlicher Richtung directe Abzüge in die Eyter gefunden haben, welche wahrscheinlich durch den Abfluß der Weser-Fluthwasser aus den inundirten Wiesenflächen sich gebildet haben. Diese Abzüge sind mangelhaft, haben weder regelmäßige Profile noch Gefälle und ziehen sich namentlich in dem höheren Terrain im Südosten des Eyterthales in vielen Krümmungen fort.

b. Die Wasserzüge nordöstlich des Moorgrabens.

Der Wasserzug, welcher zunächst des Moorgrabens belegen ist, .siehe Anlage II, bildet sich aus verschiedenen Gräben im Dorfe / Hoyerhagen, tritt alsdann in die Hoyerhagener und Normannshausener Wiesen und vereinigt sich bei dem Dorfe Normannshausen mit einem

zweiten Abzüge aus den Hoyerhagener Wiesen, durchschneidet die Landstraße von Bruchhausen nach Martfeld und tritt in das höhere Terrain südlich des Kl.-Borsteler Feldes. An dem Koppelwege südlich des Riedelaks und Water-Kampes entlang laufend tritt der Abzugsgraben nahe an den Moorgraben heran und behält diese Richtung bis in den Wiesenflächen, welche an die Hoyaer Weide grenzen, wendet sich dann nördlich und bildet in begradigten Grabenstrecken die nordöstliche Grenze der fiskalischen Forst Hoyaer Weide, durchschneidet den Uenzener Damm und mündet oberhalb des vormaligen fiskalischen Eyterbruches in die Eyter.

Der zweite Wasserzug, welcher zur Entwässerung der Grundstücke nordöstlich des Moorgrabens dient, beginnt in den Moorwiesen nördlich von Hoyerhagen, woselbst zwei Entwässerungsgräben sich vereinigen, der linksseitige entspringt in der Nähe des Dorfes Hoyerhagen an der Nordseite, der rechtsseitige längere beginnt in der Nähe des Moorgrabens bei Vogelfang, durchschneidet die Kämpe östlich vom Dorfe Hoyerhagen und vereinigt sich dann in den Moorwiesen mit dem ersteren Graben, nachdem in der Nähe von Wehrenberg ein Seitenarm sich nach den Bruchwiesen abgezweigt hat. Der Wasserzug tritt dann in die Martfelder Wiesen, durchschneidet den Weg von 'Normanns-hausen nach Martfeld und tritt in ein enges von höherem Terrain umgebenes Wiesenthal, bis nach dem Dorfe Kl.-Borstel, durchschneidet die Landstraße von Bruchhausen nach Martfeld und tritt in eine breitere Wiesenfläche nordwestlich vom Dorfe Kl.-Borstel, welche der Bach in vielen Krümmungen durchströmt. An der Nordseite aus dem Kl.-Borsteler größeren Wiesenkomplex austretend durchfließt der Bach ein engeres Wiesenthal und mündet sich auch theilweise zwischen höheren Ackerländereien in vielen Krümmungen hin, durchschneidet den Uenzener Damm westlich von Spracken und tritt dann in die Eyter-Niederung ein. Die Einmündung in die Eyter erfolgt 1 km oberhalb der Landstraße von Schwarme nach Thedinghausen. Die Grabenbreite beträgt oberhalb des Dorfes Kl.-Borstel 1 m, die Brücken haben Lichtweiten von 1,36—1,64 m (siehe Anlage 2). Von Kl.-Borstel, woselbst. der bachartige Charakter des Wasserzuges beginnt, vergrößert sich die X. Breite auf 2 bis 2,8 m, verringert sich aber weiter unterhalb wieder auf ' 1,6—2,2 m. Die lichte Weite der Brücken wechselt von 1,3—1,67 m.

Der Graben, welcher wie bereits oben erwähnt vor dem Eintritt des Hauptgrabens in die Moorwiesen bei Hoyerhagen abzweigt, durchzieht

die Martfelder Bruchwiesen und die Neue Weide, durchschneidet den Weg von Normannshausen nach Martfeld und dient zur Entwässerung der Grundstücke zwischen Hollen und Kl.-Borstel. Die Vereinigung mit dem Bache erfolgt etwa an der Stelle, wo der Bach aus dem größeren Kl.-Borsteler Wiesenkomplex heraustritt.

Der dritte Wasserzug beginnt östlich von Vogelfang zieht sich fast parallel mit deni Wege von Vogelfang nach Rohlßen fort bis zu letzterem Orte, durchschneidet den Weg und tritt bei Wesenberg in die Bruchwiesen und dann in die Loger und Martfelder Wiesen. Westlich von Martfeld tritt der Wasserzug in höheres Terrain und durchzieht dasselbe in vielfachen Krümmungen bis zu dem Dorfe Schwarme, woselbst in der Nähe der Biegung der Landstraße von Schwarme nach Thedinghausen der Wasserzug in die Eyter-Niederung tritt und etwa an der Grenze des Amtes Verden in die Eyter einmündet.

Zwischen dem zweiten und dritten Wafferzuge findet sich ein unerheblicher Wasserzug, welcher in den Martfelder Wiesen entspringt, das hohe Terrain zwischen Martfeld und Gr.-Borstel in vielen Windungen durchschneidet, bei Gr.-Borstel in die Eyter-Niederung tritt und in geringer Entfernung oberhalb der Landstraße von Schwarme nach Thedinghausen in die Eyter einmündet.

Ein vierter Wasserzug, welcher ebenfalls das Meliorationsgebiet in der Eyter-Niederung durchfließt, entspringt bei dem Dorfe Martfeld, durchschneidet in gekrümmtem Laufe das hohe Terrain zwischen Martfeld und Schwarme, durchschneidet die Schwärmer Dorfstraße und tritt in die Eyter-Niederung den letzten Koppelweg bis zur Eyter verfolgend. Die Entwässerungsgräben im Amte Verden, der Oitzer Graben, der Thedinghäuser Graben und der Landwehr-Kanal, bleiben außerhalb des Bewässerungs-Objects, sowie auch die Entwässerungsgräben, welche bei Wulmstorf entspringend südlich und nördlich von Morsum und Holtorf sich hinziehen und bei Thedinghausen in die Eyter einmünden.

Die Profile der Gräben sind nicht regelmäßig und wechselt die obere Breite von 2—3 m; im Sommer führen diese Gräben nur • ganz unbedeutende Wassermassen.

c. Der Benken-Bach.

Der Benken-Bach bildet sich durch den Zusammenfluß verschiedener Entwässerungsgräben im Dorfe Hoyerhagen am linken Ufer des Moorgrabens, tritt dann in die Gräse-Wiesen, welche der

Bach in starken Stimmungen durchfließt und setzt sich dann, bei der Verkoppelung von Hoyerhagen begradigt, als Entwässerungsgraben in dem höheren Terrain, welches größtentheils als Ackerland benutzt wird, fort. Von der Grenze der Aemter Hoya und Bruchhausen nimmt der Wafferlauf wieder den Charakter eines Baches an und bildet die Grenze zwischen den Feldmarken Bruchhausen und Kl.-Borstel bis zur Einmündung in die alte Eyter.

Der Bach führt verhältnißmäßig nur eine geringe Quantität Wasser und wird weiter unten über die Consumtion Näheres mitgetheilt werden.

d. Die Alte Eyter.

Das Sammelgebiet der Alten Eyter findet sich zwischen der Landstraße von Hoya nach Bruchhausen und dem Höhenterrain, welches südwestlich des Benken-Baches sich erstreckt. Die Entwässerungsgräben im Wöpser Moor und den Moorwiesen bei Stapelshorn, so wie die Abzüge aus der Hoyerhagener Feldmark (der rothe Brand und in den Gräsern) vereinigen sich in der Wöpser Feldmark bei dem großen Placken, durchschneiden denselben und den Weg von Wöpse nach der Stickheide und verfolgen alsdann die Grenze der Feldmarken Wöpse und Bruchhausen. Der Wasserzug wendet sich dann, in die Bruchhäuser Feldmark eintretend, mehr nach Norden und läuft, eine Anzahl Entwässerungsgräben aufnehmend und am nördlichen Rande der Bruchhäuser Stauwiesen sich fortsetzend, bis vor den Flecken Bruchhausen, woselbst die Landstraße von Bruchhausen nach Martfeld durchschnitten wird. Von der Landstraße verfolgt die Alte Eyter eine nordwestliche. Richtung durch die Eyter-Wiesen und tritt dann in vielen Krümmungen an die fiskalische Forst Hoyaer Weide und begrenzt dieselbe bis zur Vereinigung mit der Neuen Eyter an der südwestlichen Seite. Der die fiskalische Forst durchfließende Moorgraben wird von der Alten Eyter aufgenommen. Die Breite der Alten Eyter beträgt 2,5—2,8 m, die Brücke in der Landstraße hat eine lichte Weite von 2,9 m.

e. Die Neue Eyter.

Durch die Höhenzüge bei Vilsen und Moor einerseits und bei Gehlbergen und Wöpse andererseits wird der directe Abfluß des Wassers in die Niederung verhindert, die Gewässer müssen von Westen und Osten bei der südlich von Bruchhausen belegenen Wehlermühle sich vereinigen und nach dem Flecken Bruchhausen, woselbst sie zum Betriebe einer Mühle dienen, abfließen. Unterhalb Bruchhausen nimmt die Neue Eyter das Waffer aus der Kibitzheide und von dem Südwesten der Landstraße von Bruchbausen nach Hoya und aus den oberen Wiesen auf dem Stau auf und fließt in fast nördlicher Richtung zwischen den Eyter-Wiesen und Hinter-Wiesen bis in die Nähe der Hoyaer Weide und vereinigt sich auf der Grenze der Bruchhausen und Hoyaer Weide mit der Alten Eyter.

Die neue Eyter hat unmittelbar unterhalb Bruchhausen bei einer Breite von 2,2 m ein regelmäßiges Bett, weiter unterhalb aber sind die Krümmungen nicht unerheblich und die Breiten verschieden, von der Bereinigung mit der alten Eyter beträgt die Breite 3,5 m. Von Süden her nimmt die neue Eyter den Entwässerungsgraben auf der Bruchhausen Vilsener Grenze auf.

f. Die Eyter.

Die Eyter wird durch die Vereinigung der alten und neuen Eyter auf der Grenze der Bruchhauser und Hoyaer Weide gebildet, durchschneidet den Uenzener Damm und bildet weiter unterhalb die Grenze zwischen den Feldmarken Schwarme und Uenzen, begrenzt alsdann das vormalige fiskalische Eyterbruch an der Ostseite und tritt bei den neuen Fredebruchs-Wiesen an die Braunschweigische Grenze. In vielen und theilweise scharfen Krümmungen bildet die Eyter die Landesgrenze zwischen dem Königreich Preußen und dem Herzogthum Braunschweig und zwar zwischen den Feldmarken Schwarme in dem Amte Bruchhausen und den Ortschaften des Amtes Verden einerseits und den Feldmarken Bahlum, Emtinghausen und Thedinghausen andererseits und tritt dann etwa 3 km oberhalb Thedinghausen in das Herzogthum Braunschweig. Oberhalb Thedinghausen ist die Eyter fast gänzlich begradigt. Unterhalb Thedinghausen fließt die Eyter durch die Mühlenkuhle und umfließt dann in starkem Bogen den Kremper Ort und ergießt sich bei dem Dorfe Gr.-Eiflel in die Weser.

Die Brücke im Uenzener Damm hat eine lichte Weite von 5 m, die Breite der Eyter beträgt 7,2 m. Die Brücke in der Landstraße von Schwarme nach Thedinghausen hat ein Mitteljoch, die Vorsetzungen sind massiv, die lichte Oeffnung beträgt 9,0 m. Die Brücke bei Thedinghausen ist mit massiven Vorsetzungen und zwei Mitteljochen construirt, die lichte Oeffnung beträgt 16,9 m.

Die Breiten der Eyter finden sich in der Anlage 2 verzeichnet. und schwanken oberhalb der Landstraßenbrücke von 5,8—12 m, von X\ der Landstraßenbrücke bis Thedinghausen von 8—11 m und unterhalb Thedinghausen von 11 — 22 in.

Die Anlage XXIII ergiebt das Längenprofil der Eyter, die Sohle liegt 0,7—1,1 in unter dem Terrain.

Das Gebiet der Eyter hat incl. des Moorgrabens und der übrigen Zuflüsse eine Fläche von rund 3 Quadratmeilen; in Betreff der Consumtion wird weiter unten das Erforderliche mitgetheilt werden.

g. Die Entwässerung in den Feldmarken Berxen, Uenzen und Süstedt.

Die Wiesenflächen in den Feldmarken Berxen, Nenzen und Süstedt haben, wie solches die oben angegebenen Höhenverhältniffe ergeben, ein nicht unbedeutendes Gefälle von Südost nach Nordost; dies Gefälle genügt vollständig für eine ordnungsmäßige Abwässerung, durch die vorhandenen zum großen Theil mangelhaften und vielfach gekrümmten Abzüge können aber die günstigen Verhältniffe nicht ausgenützt werden.

Sämmtliche Wasserzüge münden in die Eyter in der Nähe der Fredebruchs-Wiesen, woselbst das Braunschweigische Gebiet bis an die Eyter tritt, nach Westen wird das Eyter-Gebiet durch den Süstedter Bach begrenzt, in welchen eine Abwässerung von Osten nicht stattfindet.

Die Hauptgräben sind auf der Specialkarte Anlage VI angegeben,, es ist hauptsächlich hervorzuheben der Graben auf der Berxen-Uenzener Feldmarksgrenze, die beiden in der Nähe des Dorfes Uenzen beginnenden Gräben und der Abzugsgraben in der Nähe des Süstedter Baches.

h. Das Fleth.

Das Braunschweigische Gebiet am linken Ufer der Eyter ist am Rande des höheren Terrains mit einem Schutzdeich versehen, um das Ueberströmen der Ackerländereien durch das Hochwasser der Eyter resp.

Weser zu verhindern. (Siehe die Karte von Thedinghausen Anlage IX.). Zwischen dem Schutzdeich und der Eyter findet sich ein Wasserzug, das Fleth, welches fast parallel mit der Eyter sich bei Thedinghausen

mit diesem Flusse vereinigt und zur Binnenentwässerung dient.

Das Fleth beginnt auf der Grenze der Feldmark Süstedt und des Braunschweigischen Gebiets, tritt sehr nahe an den Weg von

Thedinghausen nach dem Busen und wendet sich weiter östlich in die Wiesen, welche es in vielen Krümmungen durchzieht. Die obere Breite beträgt 3 m, eine Brücke in der oberen Strecke hat eine lichte Weite von 3,3 in. Das Fleth durchschneidet alsdann die Landstraße von Schwarme nach Thedinghausen, die Brücke ist mit massiven Vorsetzungen und einem Mitteljoch erbaut, die lichte Weite beträgt 6 m. Unterhalb der Landstraße hat das Fleth eine Breite von 4—6 m und steht etwa 3 km oberhalb Thedinghausen mit der Eyter in Verbindung. Unterhalb dieser Verbindung ist der Lauf weniger gekrümmt.

B. Das Dchtum-Gediet.

Auf der Anlage XII sind die Wasserzüge des Ochtum-Gebietes / in blauer Farbe angegeben. Das Gebiet wird südlich begrenzt durch ' die Wasserscheide gegen den Aue-Fluß, welcher sich südlich von Vilsen über Sudwalde, Neuenkirchen, Ehrenburg erstreckt und sich nach Twistringen fortsetzend die Scheide zwischen dem Ochtum- und Hunte-Gebiet bildet.

An der Westseite wird das Ochtum-Gebiet durch die Wafferscheiden gegen Hunte und Berne im Oldenburgischen Gebiet begrenzt; an der Nordseite bildet die Weser die Grenze und an der Ostseite das bereits beschriebene Eyter-Gebiet.

Die Fläche des ganzen Sammelgebiets beträgt 1572 Quadratmeilen; mit Ausschluß des Delme-Gebiets, welcher Fluß nahe oberhalb der Einmündung der Ochtum in die Weser sich in den ersteren Fluß ergießt, lOY* Quadratmeilen.

a.

Entwässerung des Braunschweigischen Bezirks Thedinghausen.

Das Braunschweigische Gebiet von dem westlichen Eyter-Schutz-damm bis zur östlichen Grenze gegen Preußen gehört freilich nur zu einem unbedeutenden Theil zu dem Meliorationsgebiete; es erschien indeß zweckmäßig, auch für diesen Landestheil eine kurze Uebersicht der Abwässeruugsverhältnisse zu geben und ist daher auf Anlage IX / und Anlage II das Braunschweigische Gebiet vollständig verzeichnet.

' / Der südwestliche Theil des Braunschweigischen Gebiets und zwar / die Ortschaften Bahlum, Neudorf, Busen haben eine gesonderte Ent-wäfferung, der Entwässerungsgraben beginnt bei dem Busen, läuft

parallel mit dem Süstedter Bach und wendet sich dann in mehr nördlicher Richtung in die Blankenwater Wiesen, verläßt dieselben am nördlichen Ende und läuft parallel mit der Emtinghausen-Bahlumer Feldmarksgrenze in die Bahlumer Feldmark bis an die preußische Grenze, woselbst das Wasser in die Entwässerungszüge der Feldmark Felde Übertritt. Die übrigen Feldmarken des Braunschweigischen Gebiets entwässern durch eine Schleuse im Weserdeich, das Horstedter Siel, welches auf der Preußisch-Braunschweigischen Grenze belegen, das gesammte Wasser aufnimmt und im Außendeich auf der Grenze entlang in die Weser führt. Das Horstedter Siel ist massiv erbaut und hat eine lichte Weite von 1,35 m.

Die einzelnen Abzugsgräben sind auf der Specialkarte angegeben. Die lichte Weite der Grenzbrücke in der Landstraße von Thedinghausen nach Bremen über den Hauptentwässerungs- und zugleich Grenzgraben beträgt 3,56 m. Die Entwässerungsanstalten genügen bei gewöhnlichen Wasserständen der Weser das Binnenwasser abzuführen, bei höheren Wafferständen der Weser schließen sich die Thore des Horstedter Sieles und die Entwässerung hört auf.

Da die Frühjahrshochwasser oft längere Zeit andauern, so ist ersichtlich, daß diese Verhältnisse eine mangelhafte Entwässerung namentlich in dem nordwestlichen Theile des Braunschweigischen Gebietes herbeiführen muß und hat man daher, um wenigstens einen nothdürftigen Abfluß zu erreichen,    mit den    Preußischen Gemeinden

eine Einigung dahin getroffen, daß ein Theil des sich in der Nähe der Weser ansammelnden Wassers in den nördlichen Graben an der Thedinghausen-Bremer Landstraße geleitet und durch denselben in den Rieder See geführt wird. Bei der Ausführung der Vorarbeiten ist dieser Wasserzug speciell nivellirt, die Sohle des Grabens beginnt an der Braunschweigischen Grenze mit einer Höhe von 6,96 m und fällt bis zur Vereinigung der beiden. Landstraßen von Hoya und . Verden nach Bremen oberhalb des Rieder Sees auf fast 3 km Länge auf 6,1 m Cote ab.

Die Oberbreite des Grabens    zunächst    der    Braunschweigischen

Grenze beträgt 2,0 m, verbreitert sich bis 600 m Entfernung von der    Grenze auf 2,2 m und beträgt    1200 m    von    der Grenze 2,8 m

und    behält diese Breite bis zur Vereinigung    der    Landstraßen. Die

ersten beiden Auffahrten haben Siele von 0,41 m lichtem Durchmesser, dann folgt eine Brücke von 1,16 m lichter Weite und darauf bei 925 m von der Grenze 4 Siele von 0,4—0,44 m Durchmesser, dann ein Siel von von 0,58 m Durchmesser bei 1 km Entfernung von der Grenze. Weiter unterhalb sind theils Siele von 0,36—0,81 m Durchmesser verwendet, theils sind Brücken von 0,57—2,6 m im Lichten aus Holz und aus Stein erbaut.

b. Der Süstedter Bach und der Sudweyher und Kirchweyher See.

Der Süstedter Bach entspringt westlich vom Dorfe Süstedt, durchfließt den nördlichen Theil desselben und tritt fast eine halbe Meile vorn Ursprung in das Meliorationsgebiet ein, bildet die Grenze zwischen den Aemtern Bruchhausen und Syke resp. zwischen den Feldmarken Süstedt und Wachendorf. Vor der Braunschweigischen Grenze wendet der Bach sich in die nordnordwestliche Richtung und bildet die Landesgrenze zwischen Preußen und Braunschweig, tritt darauf in der Feldmark Osterholz in das Preußische Gebiet, durchschneidet die Landstraße von Okel nach Riede, und ergießt sich, die nordnordwestliche Richtung beibehaltend, in den Sudweyher See. Die ganze Länge des Baches beträgt 2'/« Meilen.

Die Anlage XXIV ergiebt das Längenprofil des Baches, es geht aus demselben hervor, das die Sohle größtentheils nur 0,6 m unter dem Terrain liegt und daß man sich durch Erhöhen der Uferränder gegen Ausufern des Hochwassers zu sichern gesucht hat; damit in Verbindung stehen die Binnengräben, welche nur selten in gerader Richtung auf den Bach zu geleitet sind, sondern in der Regel auf längere Strecken parallel geführt werden, um eine bessere Vorfluth zu erhalten. Das Längenprofil ergiebt ferner die große Unregelmäßigkeit in dem Gefälle der Sohle, wodurch ebenfalls der Abfluß erheblich verzögert werden muß.

Die Breite des Baches, beträgt 3,5—4,1 m, die lichte Weite der Brücke im Okeler Damm 4,1 m und in der Landstraße bei Sudweyhe 5,1 m. Der Lauf des Süstedter Baches ist auf der Uebersichtskarte y/ Anlage III und auf den Specialkarten VIII und X angegeben, im '/ Großen hat der Bach von seinem Wiedereintritt in das preußische ' Gebiet bis zum Einfluß in den Sudweyher See eine gerade Richtung, doch finden sich eine große Zahl kleinerer Krümmungen, soweit dieselben nicht schon bei Gelegenheit der Verkoppelungen begradigt sind.

— 29

Die Entwässerungsgräben sind in den Karten verzeichnet, es mögen hier nur folgende Zuflüsse hervorgehoben werden: Der Entwässerungsgraben in der Gödestorfer Feldmark an den Düpen-Wiesen, die Entwässerungszüge an der Grenze der Gödestorfer und Osterholzer Feldmark, die Entwässerungsgräben von Riede und Heiligenbruch, welche die Entwässerung der Grundstücke zwischen diesen Ortschaften und der Braunschweigischen Grenze vermitteln und von denen der Abzug aus dem Landesgraben, ein kleiner See bei Heiligenbruch, zu bemerken ist.

Der Sudweyher und Küchweyher See sind durch eine erhebliche Bodensenkung nordöstlich von den Dörfern Sudweyhe und Kirchweyhe gebildet, die Länge der beiden miteinander zusammenhängenden Seen beträgt 2 km. Die durchschnittliche Breite des Sudweyher Sees beträgt 80 m, die durchschnittliche Breite des Kirchweyher Sees 50 m.

In den Sudweyher See, und zwar am oberen Ende desselben, mündet ein Abzugsgraben, welcher das Wasser aus dem Rieder See ableitet und die Grundstücke zwischen Riede, Sudweyhe und dem Weserdeich entwässert.

An der Vereinigung der Landstraßen von Verden und von Hoya nach Bremen fließt das aus dem Braunschweigischen kommende Wasser mit dem von Riede an der Landstraße entlang fließenden Wasser zusammen. Es finden sich an dieser Stelle drei Brücken, von denen zwei mit massiven Vorsetzungen ausgeführt sind. Die Brücken in der Landstraße von Thedinghausen und Verden nach Bremen hat eine lichte Weite von 2,3 m, die obere Brücke in der Hoya-Bremer Landstraße eine lichte Weite von 2,9 m, und die untere Brücke 0,88 m. Der Hauptgraben, welcher das sämmtliche Wasser an diesem Kreuzungspunkt aufnimmt, ist auf 380 m Länge an der östlichen Seite der Landstraße entlang geführt, durchschneidet dieselbe mittelst einer massiven, 2,8 m im Lichten weiten Brücke und mündet dann in den Rieder See. Das Kuverwasser aus den am Weserdeich befindlichen Kuhlen fließt ebenfalls in den Rieder See ab, außerdem entwässern die Grundstücke zwischen Ahausen und dem Rieder See und der Rieder und Weyher Simm er in den See.

An der westlichen Seite des Sees tritt ein Abzugsgraben aus dem See, welcher in westlicher Richtung an einem Koppelweg fortlaufend an der Landstraße von Sudweyhe nach Dreye sich mit einem Entwässerungsgraben an der östlichen Seite der Landstraße vereinigt.

30 —

welcher zur Entwässerung der nördlich belegenen Grundstücke dient. Die Brücke in der Landstraße zwischen Ahausen und Dreye neben der Mündung der Landstraße von Sudweyhe hat eine lichte Weite von 1,19 m und ist in Massivbau ausgeführt, die weiter unterhalb an dem Bereinigungspunkte der beiden Gräben belegenen Brücke im Koppelwege an der Ausmündung desselben aus der Landstraße hat eine lichte Weite von 1,6 m und ist in Holzbau ausgeführt. Der Entwässerungsgraben von dem Rieder See bis zur Landstraße hat eine Breite von 2,6—3 m, eine Brücke in dieser Grabenstrecke 2,65 m int Lichten.

Rach der Vereinigung der beiden Abzugsgräben wird das Wasser an der Landstraße entlang geführt, durchschneidet alsdann dieselbe und mündet in den Sudweyher See.

Von Norden münden in den Sudweyher See noch zwei Abzugsgräben, welche die Entwässerung des Terrains zwischen den Seen und dem Weserdeich bewirken und von denen der westliche zugleich den Abfluß des Felsensees bildet. Von Süden mündet auf der Grenze des Sudweyher und Kirchweyher Sees die Hache ein; dieser Fluß hat, in geraden Linien gemessen, eine Länge von fast 4 Meilen, entspringt südlich von Sudwalde, treibt in Syke und Sudweyhe Mühlen und hat einen ziemlich regelmäßigen Wafferzufluß. Ein östlich abzweigender Umlauf geht zwischen der Sudweyher Kuhweide und dem Dorfe Sudweyhe in den Sudweyher See. Die Normalbreite der Hache ist durch ein Reglement von Syke abwärts zu 4,67 m bestimmt. Unterhalb der Einmündung der Hache nimmt der Kirchweyher See einen Abzugsgraben auf, welcher mit dem Wittrock See in Verbindung steht.

c. Der Ochtum-Fluß.

Der Ochtum-Fluß (siehe Anlage III und XI) bildet den Abfluß / aus dem Sudweyher und Kirchweyher See und durchschneidet an der ' Ausmündung die Landstraße von Kirchweyhe nach Dreye. Nach kurzem Laufe wendet sich die Ochtum in einem großen Bogen nach Nordnordost, durchschneidet die Venlo-Hamburger Eisenbahn und tritt tu der Seester Marsch an die Preußisch-Bremische Grenze. Eine erhebliche Krümmung der Ochtum, welche sich bis zum Bremischen Dorfe Arsten erstreckt, ist bereits durch einen Durchstich abgeschnitten, eine

zweite Krümmung weiter unterhalb ist noch vorhanden. Die Ochtum durchschneidet alsdann die Chaussee von Brinkum nach Bremen und bildet von denl linksseitig einmündenden Stuhrgraben die Grenze zwischen dem Großherzogthum Oldenburg und dem Gebiet der freien Stadt Bremen auf ca. 2500 m Länge und tritt dann vollständig in das Bremische Gebiet. Während auf der Oldenburgisch-Bremischen Grenze die Ochtum einen gekrümmten unregelmäßigen Lauf hat, ist der Flußlauf im Bremischen Gebiete regelmäßiger und ist bei dem Dorfe Strohm eine Strecke von fast 2 km vollständig begradigt. Bei dem von Süden in die Ochtum niündenden Varreler Bach tritt die Ochtum wiederum auf die Oldenburgisch-Bremische Grenze und bildet dieselbe bis nach Vegesack, woselbst die Ochtum in die Weser einmündet.

Der Stadt Breinen gegenüber schneidet die Ochtum die Chaussee von Bremen nach Oldenburg und die Oldenburgische Eisenbahn.

Das Längenprofil der Ochtum von dem Kirchweyher See bis zur Oldenburgischen Grenze ergiebt die Anlage XXIV, die Sohle hat. verschiedene Tiefen und ist namentlich oberhalb des Kattenthurms eine \ Strecke, in welcher die Sohle 3,2 m unter Terrain liegt, während die Tiefenlage durchschnittlich 1,7 m beträgt und stellenweise noch erheblich unter dieses Maß herabsinkt.

Die Schwellen der beiden in der Ochtum angelegten Arstener und Neuländer Stauwerke liegen nicht unerheblich über der Sohle.

Die Normalbreite ist durch ein Reglement zu 4,67 m bestimmt, doch finden sich in erheblicher Ausdehnung breitere Flußstrecken, die Normal-wassertiese soll bei gewöhnlichem Sommerwasserstand 0,7 m betragen.

Die Brücke in der Kirchweyhe-Dreyer Landstraße hat eine lichte Weite von 7,88 m, die Arstener Ochtum-Brücke hat nur 5,26 m Lichtweite, die Brücke in der Chaussee von Bremen nach Brinkum beim Kattenthurm hat dagegen eine Lichtweite von 18,84 m, ist aus Holz erbaut und hat zwei Mitteljoche.

Oberhalb des Kattenthurms tritt der Deich, welcher das Bremische Gebiet gegen das Wasser aus dem Amte Syke sichert, an die Ochtum und verfolgt diesen Fluß bis an das westliche Ende des Bremischen Nieder-Viehlandes. Am linksseitigen Ufer beginnen die Bedeichungen bereits in der Feldmark Brinkum, sind indeß nicht nach einem Systenie ausgeführt und beschränken sich auf die Erhöhung der Niederungen, welche das Ausufern der Ochtum begünstigten.

Die Sohle der Ochtum ist zunächst unterhalb der Einmündung des Stuhrgrabens hoch belegen, weiter unterhalb in den geraderen Strecken bis zur Eisenbahn von Bremen nach Oldenburg ist die Sohlentiefe mit Ausnahme einzelner Stellen vollständig genügend; in der unterhalb der Eisenbahn belegenen Strecke bis zur Delme ist ein gleichmäßiges Gefälle nicht zur Genüge vorhanden. Um das Wasser der Ochtum in trockenen Zeiten aufstauen zu können, sind zwei Stauwerke, das Woltmershausen und das Stromer Stau, angelegt.

An der nordwestlichen Seite des Stuhrgrabens tritt der Olden-burgische Deich an die Ochtum (Siehe Anlage XXV) und verfolgt / das linksseitige Ufer in bald größerer, bald geringerer Entfernung ' vom Flusse.

Die Querprofile des Flusses von dem Stuhrgraben bis zur cor-rigirten Strecke bei Mühlenhaus sind aus den Anlagen XXVI und / XXVII zu ersehen, es ergiebt sich aus denselben, daß von dem Stuhr-/ graben bis zur corrigirten Strecke im Bremischen Gebiete die Breiten

sehr verschieden sind und sich in den regelmäßigen Flußstrecken zwischen 9 und 10Vs m halten, während die seeartigen Erweiterungen bis 40 m Breite zeigen.

In der corrigirten Bremischen Strecke beträgt die Breite 12 m, weiter unterhalb bis zu der gemeinschaftlich von Bremen und Oldenburg corrigirten Strecke beträgt die Breite in den regelmäßigen Flußstrecken 12—15 m, in der corrigirten Strecke 20—23 m und bei Mühlenhaus 35 m.

Die Brücke in der Bremen-Oldenburger Eisenbahn hat 3 Oeff-nungen von je 30,1 m lichter Weite, die Brücke in der Chaussee von Bremen nach Oldenburg 9,35 m Lichtweite und die Stromer Brücke zwei Oeffnungen von int Ganzen 13,5 m Lichtweite.

Die bedeutenderen Zuflüsse der Ochtum sind auf der Anlage XII / in Blau angegeben. Von Süden mündet westlich von Brinkum der ' Seester Mühlenbach ein, derselbe entspringt in der Nähe von Bassum und hat eine Länge von 3 Meilen. An der Oldenburgischen Grenze mündet der Stuhrgraben in die Ochtum, derselbe ist an der Oldenburgischen Seite gegen das Wasser aus dem Amte Syke mit einem Deich versehen und hat eine Breite von 3,5 m. Der Stuhrgraben entspringt bei Heiligenrode und hat eine Länge von einer Meile. Oberhalb der Stromer Brücke ist in dem linksseitigen Deiche das

Huchtinger Siel, unterhalb der Brücke vor der Schweineweide das Steinbruchsiel, die Abzugsgräben haben eine Breite von 3,4 und resp.

• 3 m. Das Oldenburgische Gebiet oberhalb der Eisenbahnbrücke entwässert vermittelst vier Siele, das größte hat 0,5 qm im Lichten. In der Nähe des Woltmershauser Staues findet sich ein massiver Durchlaß im sogenannten neuen Ochtumer Deich von 0,85 m Durchmesser. Das Siel zur Entwässerung des Bremischen Grollandes hat eine lichte Oeffnung von 0,73 qm. Von größerer Bedeutung ist der Varreler Bach, welcher an der Bremen-Oldenburger Grenze von Süden in die Ochtum mündet, derselbe entspringt in der Nähe von Twistringen und nimmt in der Nähe der Bremischen Grenze den Heiligenroder Mühlenbach, welcher weiter oberhalb auch der Bassumer Mühlenbach genannt wird und bei Neuenkirchen entspringt, auf. Die Breite des Varreler Baches beträgt in der Nähe der Ochtum 6,5 m. Der letzte Bach, welcher von Süden der Ochtum zufließt, ist die Delme, dieselbe entspringt zwischen Twistringen und Ehrenburg, durchfließt Harpstedt und das Oldenburgische Städtchen Delmenhorst und mündet bei Haßbergen in die Ochtmn. Die Länge der Delme beträgt in geraden Linien gemessen 5‘/s Meilen, das Sammelgebiet 5 Quadratmeilen. Die Breite der Delme an der Einmündung in die Ochtum beträgt 11,0 m. Das Bremische Gebiet zwischen der Weser und der Ochtmn entwässert vermittelst Siele in die Ochtum. Vor etwa 15 Jahren ist eine erhebliche Verbesserung des Wasserabflusses in der unteren Ochtum durch Kupirung eines Weserarmes bei der Morlosen Kirche und Benutzung des alten Weserarmes zur Abführung des Ochtum-Waffers herbeigeführt; nach den Mittheilungen des Oberbauraths Berg hält sich während der Ebbezeit der Wafferstand im Nebenarm in der Regel um 0,8 m niedriger, als wie im Hauptarm.

Bei hohen Fluthen in der Unterweser und bei sehr hohem Ober-wafier der Weser dringt das Wasser von unten in die Ochtum ein, und ist die Fluth in einzelnen Fällen bis zum Kattenthurm (Chaussee von Bremen nach Brinkum) bemerklich geworden.

Der Nullpunkt des Pegels an der großen Weserbrücke in der Stadt Bremen liegt 10,84 m unter dem Nullpunkt des Hoyaer Pegels (13,8 m), hat mithin nach der den sämmtlichen Nivellements zu Grunde liegenden Horizontalen die Cote 2,96 m. Der Nullpunkt des Vege-sacker Pegels liegt 13,11 m unter dem Nullpunkt des Hopaer Pegels, hat also die Cote 0,69 m.

Aus der Anlage 3 gehen die Wasserstände der Weser bei Vegesack / in den Jahren 1862—1874 hervor.

'    Die höchsten Fluthen erreichten in der Regel nicht völlig 4 m,

nur einmal, im Deceniber 1863, betrug die Höhe 4,32 m; die mittlere Fluth stieg von 1,6—2 m, die niedrigste Muth 0,5—1,0 m. Die höchste Ebbe überstieg nur in zwei Fällen 3 m und erreichte in der Regel nur die Höhe von 2—3 m, die mittlere Ebbe schwankte mit wenigen Ausnahmen von 0,7 —1,3, die niedrigste Ebbe fiel von 0,3 m über bis auf 0,17 m unter Null.

In der Anlage XXXVIII ist eine graphische Darstellung der / Pegelstände zu Vegesack und zu Ochtum bezogen auf die Horizontale ' durch Amsterdamer Null gegeben, es geht aus derselben hervor, daß die Differenzen zwischen Ebbe und Fluth bei Ochtum nur gering sind und bei hohen Wafferständen fast gänzlich verschwinden. Bei mittleren Wafferständen beträgt das Gefälle von Ochtum bis Vegesack sowohl bei Niedrig- als Hochwaffer etwa 0,3 m; bei hohen Wafferständen der Ochtum und Weser, welche letztere in die Ochtum hineinstaut, beträgt das Gefälle 0,6—1,0 m.

5. Die Vorarbeiten und die Methode der Projectirung.

/ benutzt

Die Vorarbeiten wurden mit der Anfertigung der sogenannten . Klappkarten Anlage XXIX—XXXV begonnen, Welche zu den Arbeiten / im Felde, sowie zur Projectirung bestimmt waren, mit Hülfe dieser Karten wurden die Nivellements ausgeführt. Die nivellitischen Untersuchungen wurden auf alle diejenigen Flächen ausgedehnt, welche möglicherweise bei der Melioration in Frage kommen konnten und wurden als Flächennivellement ausgeführt; an den bedeutenderen Wasserzügen wurden Nivellements entlang gelegt und Querproftle aufgenommen, sowie auch das Terrain, in welches voraussichtlich Kanäle zu legen waren, mit besonderer Sorgfalt in Betreff der Höhenlage untersucht wurde. Es sind alsdann die sämmtlichen Nivellements auf einen gemeinschaftlichen Horizont (Amsterdamer Null) reducirt, die Linien in die Klappkarten getragen und die Höhenzahlen (Coten) eingeschrieben. Im Amtsbezirk Syke wurden die schon vorhandenen Nivellements und durch speciellere Nivellements ergänzt. Die Anlage 1

ergiebt das Verzeichnis; der Festpunkte, welche bei späteren nivellitischen Arbeiten behuf der Ausführung zu benutzen sein wird. Gleichzeitig wurden die Originalkarten des Meliorationsgebiets in den Aemtern Bruchhausen und Syke (Anlage IV—X) angefertigt, sowie die Karte des Amtsgerichtsbezirks Thedinghausen, ein Theil dieser Karten mußte nach den Verkoppelungs- und Grundsteuerkarten reducirt werden, in andern Karten mußten die nicht verkoppelten Flächen aus den Grundsteuerkarten reducirt und eingetragen werden. Diese Karten enthalten die sämmtlichen Bezeichnungen der Koppeln und des Deichverbandes, Verkoppelungs- oder Grundsteuerkarten, in dieselben sind die Höhenzahlen nicht eingetragen, um die Uebersichtlichkeit nicht zu erschweren.

Die Aufstellung der Concurrenzrollen für die einzelnen Reviere nach den Deichverbandsrollen war nicht thunlich, da die Bezeichnung der Grundstücke auf der Karte das Aufsuchen derselben in hohen; Grade erschwerte, es ist daher von einem Geometer unter Zuziehung der Ortsvorsteher und Syndiken die Ermittelung der betheiligten Grundbesitzer und der betreffenden Flächen erfolgt und dann aus den Ver-koppelungsrecessen und aus der neuen Gmndsteuervermessung diese Register ergänzt. Da der größere Theil der Rollen die Angabe der Flächen in Morgen und Ruthen enthielt, so sind die in Hectare und Are angegebenen Flächen aus der Grundsteuervermessung in Morgen und Ruthen umgerechnet.

Die auf diese Weise ausgearbeiteten Rollen, welche dem Gutachten anliegen, sind für die Abstimmung genügend, sowie auch für die Hebung der Beiträge in den ersten Jahren. Nach Ausfühmng der Meliorationen wird von der Grundsteuerverwaltung der Absatz des zu den Kanälen, Gräben, Dämmen verbrauchten Terrains erfolgen und ist dann nach diesen rectificirten Grundsteuerrollen alsdann die definitive Concurrenzrolle und zwar für die einzelnen Reviere aufzustellen; auch wird es sich empfehlen, daß die Genoffen jedes einzelnen Reviers sich eine Copie aus den betreffenden Grundsteuerkarten extrahiren laffen, um die Fortschreibung für die Concurrenzrollen mit Sicherheit bewirken zu können.

Eine generelle Bearbeitung des Meliorations-Projectes erschien in dem vorliegenden Falle nicht angemessen, da einestheils die zweckmäßige Projectirung der Zuleitungskanäle und Gräben die specielle Projectirung der einzelnen Reviere unbedingt erfordert und anderntheils die Betheiligten stets eine genaue Angabe in Betreff der Einzelheiten

3*

des Projekts wünschen. Es sind daher die einzelnen Reviere speciell projectirt, nachdem die Zuleitungskanäle generell projectirt waren und darnach die Lage, Profile u. s. w. der Kanäle dahin abgeändert, daß mit den geringsten Kosten auf die zweckmäßigste Weise die Bewässerung zu erreichen steht.. Das Project ist alsdann aus den Klappkarten in die Originalkarten und in die beiden Uebersichtskarten (Anlage II und III) eingetragen.

Von den Znleitungskanälen und Gräben, sowie von den Haupt-Entwässerungszügen sind Längenprofile und Querprofile (Anl.XIII-XX V) angefertigt, nach welchen auch die Erdaushebung berechnet wurde.

Die Veranschlagungen wurden in der Weise ausgeführt, daß für jedes Revier (es sind 54 projectirt) und für jeden Zuleitungskanal u. s. w. ein Kostenanschlag aufgestellt wurde, welcher in der Vorerinnerung die vollständige Beschreibung mit Angabe aller Dimensionen und Coten enthält, so daß nach diesen Anschlägen sofort die Ausführung erfolgen kann. Es erschien diese zeitraubende und beschwerliche Arbeit nothwendig, einestheils um die Veranschlagung mit thunlichster Genauigkeit zu bewerkstelligen, anderntheils aber auch um die Detailprojectirungen nach einem System und dem Gesammtprojecte passend durchzuführen.

6. Die Bewässerung des Meliorations-Objectes mit Weserwasser.

A. Methode der ptnmflerung.

a. Die düngende Bewässerung.

Die Bewässerung kann in verschiedener Weise ausgeführt werden:

aa) Durch Vorrichtung von Hängen oder Rücken; die ersteren sind vorzugsweise im Berg- und Hügelterrain anwendbar, die letzteren in ebenen Gegenden. Die speciellen Kosten dieser Anlagen belaufen sich bei einer Terrain- und Bodenbeschaffenheit, wie solche im Meliorations-Objecte vorhanden, auf 400—500 Mark auf den Hcctar; zu diesen Kosten würden dann noch die generellen Kosten für die Kanäle hinzuzufügen sein.

Es ist nicht anzunehmen, daß die Interessenten zu so bedeutenden Aufwendungen sich verstehen werden, ein Project, welches derartige intensive Kultur zu Grunde legt, würde nicht zur Ausführung gelangen.

überdies ist zu bemerken, daß nur ein Theil des Meliorations-Objects im Sommer bewässert werden kann und daß sich daher schon aus diesem Grunde die Aufwendung so bedeutender Mittel nicht enipfehlen würde, da Rieselanlagen nur dann gedeihen können, wenn das Wasser zu allen Zeiten zur Disposition steht. Die Ableitung so bedeutender Wassermassen, wie solche zur Berieselung erforderlich sind, würde mit Schwierigkeiten verknüpft sein, es würde im Sommer die Ableitung durch die Eyter und namentlich durch die Ochtum Widersprüche der Anlieger Hervorrufen; schließlich ist noch zu bemerken, daß die von vielen Interessenten gewünschte Beweidung der Grundstücke durch Beeteberieselung sehr erschwert würde.

bb) Die wilde Ueberrieselung ist da anwendbar, wo das Terrain ein ziemlich regelmäßiges Gefälle hat; in dem vorliegenden Falle ist bei dem fast durchgängig ebenen Terrain oder sehr schwachem Gefälle diese billige aber auch unvollkommene Bewässerungsmethode nicht anwendbar.

cc) Die Ueberstauung durch Eindämmung der einzelnen Theile des Bewässerungs-Objectes; das Wasser wird durch eine Einlaßschleuse zugelassen, setzt die Sinkstoffe ab und wird alsdann durch Oeffnen einer Ablaßschleuse wieder abgelassen. Die Einwirkung dieser Art der Bewäfferung ist aber nicht günstig, da die Zuführung von Sauerstoff und Kohlensäure, welche bei dem fließenden Wasser stattfindet, ausgeschloffen bleibt, auch die Ausscheidung der chemisch gelösten Stoffe nicht vollständig erfolgt.

Es ist daher bei der Projectirung:

dd) die Stauberieselung durch Eindämmung in Reviere bei fortwährendem Zu- und Abfluß während der Bewässerung angenommen. Die Zuleitung des Waffers aus dem Hauptzuleitungskanal oder aus den Zweigkanälen erfolgt an der oberen Seite des Revieres je nach der Wassermenge durch Siele oder Schleusen; die Ablaßschleuse oder das Ablaßsiel am untern Ende des Reviers bleibt nach dem Oeffnen des Einlasses so lange geschlossen, bis der Rormalwasserstand, welcher für jedes einzelne Revier nach den Lokalverhältnissen bestimmt wird, erreicht ist; alsdann wird die Ablaßschleuse so weit geöffnet, daß die abfließende Wassermenge dem Zuflusse entspricht, also der Normalwasserstand erhalten bleibt. Soll die Bewässerung aufhören, so schließt man die Einlässe und kann dann durch Verminderung des Abflusses einen Theil des Wassers durch den Boden filtriren lassen, oder man kann, was namentlich bei dem Beginne der Vegetation zu empfehlen ist, die Ablässe vollständig öffnen, so daß eine rasche Trockenlegung des Reviers herbeigeführt wird.

Die Höhe der Ueberstauung muß wegen des nicht völlig ebenen und im untern Theile des Reviers niedrigeren Terrains höher angenommen werden, als wie es unter anderen Verhältnissen erforderlich wäre. Einzelne Höhen können bei der Bestimmung des Normalwasserspiegels eine Berücksichtigung nicht finden, doch kommen bei dem sehr günstigen, verhältnißmäßig ebenen Terrain derartige Fälle nur vereinzelt und in sehr geringem Umfange vor und können die Grundbesitzer entweder zur Planirung dieser unerheblichen Flächen schreiten oder auch darauf antragen, daß ihnen der Beitrag zu den Meliorationskosten für derartige Flächen erlassen werde.

Die Höhe der Ueberstauung nimmt in der Regel von dem oberen bis zu dem unteren Damm zu und zwar von 0,2 bis etwa 0,5 m.

Die Größe der Reviere ist je nach den Lokalverhältnissen sehr verschieden, im Durchschnitt kann nian etwa 70 ha annehmen.

Ist das Gefälle in einem Reviere so stark, daß man zur Ueberstauung der oberen Flächen den unteren Theil mit hohen Dämmen versehen muß, so sind Querdämme angeordnet, welche das Gefälle des Wassers an dieser Stelle konzentriren; entweder sind diese Querdämme als Ueberläufe hergestellt, oder als wasserfreie Dämme mit einzelnen Ueberläufen, was namentlich in dem Falle zweckmäßig erscheint, wenn die Länge sehr bedeutend ist und daher ein gleichmäßiges Ueber-schlagen schwer zu erreichen steht, oder es sind auch Siele oder Schleusen zur Durchführung des Wassers durch die Querdämme projectirt. Das Letztere ist für die Durchführung von vorhandenen Abzugsgräben durch diese Querdämme zu empfehlen.

In den Revieren finden sich Leitdämme in der Richtung des fließenden Wassers, wenn entweder die Fläche sehr groß ist, so daß eine regelmäßige Vertheilung des Wassers gesichert werden muß, oder wenn das Revier normal zum fließenden Wasser erhebliche Höhenunterschiede zeigt, so daß zu befürchten steht, daß die Strömung sich nach dem niedrigen Theile des Reviers hinziehen wird und das höhere Terrain erst durch Rückstau von unten mit Wasser bedeckt wird.

Um eine gehörige Vertheilung des Wassers und Zusammenführung am unteren Theile des Reviers zu erreichen, wird unterhalb des oberen Dammes, sowie auch der Querdämme, durch Aushebung des

Materials für die Dämme eine Mulde hergestellt, welche an der unteren Seite mit horizontalem Borde versehen, das gleichmäßige Austreten des Wassers bewirkt. Oberhalb des unteren Dammes, sowie der Querdämme, wird durch Ausheben der Dammerde ein flacher Graben hergestellt, welcher den Zufluß des Masters nach der Ablaßschleuse resp. Siel sichert. In Revieren von bedeutender Ausdehnung oder bei Zuleitung fremden Wassers oder tiefer Lage kann es auch erforderlich werden, oberhalb des unteren Dammes einen tieferen Abzugsgraben anzulegen.

Die Bestimmung der Höhe der Dämme ist nicht ohne Schwierigkeit, da der Normalstauspiegel durch Berechnung nicht gefunden werden kann; das Gefälle des Stauspiegels in dem Reviere ist von der Quantität des zugeleiteten Wassers abhängig, ferner von der Ueber-stauungshöhe, nicht weniger aber von der Beschaffenheit des Terrains; unebene Flächen konsumiren ein größeres Gefälle, namentlich wenn die Unebenheiten sich vorzugsweise in der Richtung normal zum fließenden Wasser erstrecken und die Strömung an einzelnen Stellen zusammen gedrängt wird. Da der Wind bei größeren Wasserflächen einen nicht unerheblichen Einfluß ausübt, so kommt auch die mehr oder weniger freie Lage und die Richtung gegen den herrschenden Wind in Betracht.

Unter Berücksichtigung aller dieser Verhältnisse sind die Höhen der Dämme bestimmt, es ist aber immerhin möglich, daß an einzelnen Stellen späterhin noch Erhöhungen als erforderlich sich herausstellen werden, jedoch können diese Arbeiten von irgend welcher Bedeutung nicht sein. Im Allgemeinen ist die Höhe der Dämme 0,4 m über dem Normalwasserspiegel angenommen, da bei der flachen inneren Böschung 0,3 m Bordhöhe nöthigenfalls genügen wird, so möchten sich im Ganzen die angenommenen Höhen als genügend erweisen. Die Kronenbreite der Außendämme ist zu 1,5 m angenommen, bei der nicht unbedeutenden Ueberstauungshöhe und dem zeitweise zu erwartenden Wellenschläge erschien es zweckmäßig, nicht unter das angenommene Maß hinunterzugehen; die innen dem Reviere zugekehrten Böschungen sind dreifüßig angenommen, um einestheils die Flächen bester nutzbar zu machen, anderntheils auch den Wellenschlag zu ermäßigen; die äußeren Böschungen sind l'/rfüßig projectirt.

Die Leitdämme erhalten eine niedrigere Lage als die Außendämme, da ein Ueberschlagen des Wassers bei den flachen Böschungen der Leitdämme unschädlich bleibt, die Krone erhält eine Breite von 1 m, die Querdämme erhalten ebenfalls eine geringere Breite von 1,2 m, wenn dieselben nicht etwa zugleich Kommunikationswege sind, die Ueberläufe erhalten, um Ausspülungen zu vermeiden, die fünffüßige untere Böschung. Die Dimensionen und Höhenlage dieser Dämme sind in jedem einzelnen Falle nach den einschlagenden Verhältnissen bestimmt und in den Vorerinnerungen, in den Anschlägen der speziellen Kosten angegeben. Die Zuführung des Wassers in die Reviere geschieht bei größeren Wassermassen und geringeren Druckhöhen durch Schleusen, bei größeren Druckhöhen und nicht sehr bedeutenden Wassermengen durch Siele. Die Siele werden zweckmäßige aus Steinplatten konstruirt, da dieselben bald trocken, bald naß liegen und daher aus Holz konstruirt, der Fäulniß ausgesetzt sind. Bei der großen Anzahl dieser Auslässe erscheint es auch für die Unterhaltung der Dämme und für die Ersparung an Wasser von der größte» Wichtigkeit, daß Undichtigkeiten und Beiläufe an den Sielen, welche bei Abgängigkeit derselben sich stets einstellen, vermieden werden.

Die Ableitung des Tagewassers aus den Revieren geschieht entweder vermittelst der für die Ableitung des Bewässerungswassers gemachten Anlagen (Gräben, Siele, Schleusen) oder durch Mulden, Gräben und Siele, welche lediglich zu diesem Zwecke projectirt sind, namentlich kommen hier die Mulden in Betracht, welche an der oberen Seite der Dämme angelegt werden und zugleich zur Gewinnung des Materials zu den Dämmen dienen. Es ist bei dem Entwürfe stets der Grundsatz festgehalten, daß in jedem Reviere zu allen Zeiten, sowohl das Tage- als Bewässernngswasser in kurzer Frist abgelaffen werden kann und daß die Entwässerung anderer nicht zum MeliorationsObject gehörigen Grundstücke, sowie der zeitweise nicht bewässerten Grundstücke des Meliorations-Objectes nicht durch das Abfallwasser abgeschnitten oder geschmälert werden darf.

In den Anschlägen der speziellen Kosten sind zur Ausführung kleinerer Planirungs-Arbeiten Beträge ausgesetzt, es sind dies solche Arbeiten, welche erforderlich sind, um einzelne Rücken, welche den Ueberlauf des Wassers hinderlich sind, abzuflächen oder Niederungen, welche in der Richtung des fließenden Wassers die Strömung an sich ziehen, auszufüllen. Diese kleineren Arbeiten werden zweckmäßig erst nach der Zuleitung des Wassers ausgeführt.

Andere PlanirungSarbeiten werden zwar mit der Zeit von den

einzelnen Grundbesitzern ausgeführt werden, dieselben sind aber zur Bewässerung nicht unumgänglich erforderlich und erhöhen alsdann den Reinertrag über das Maß hinaus, welches in dem vorliegenden Plane und ökonomischen Gutachten angegeben ist. In erheblichem Umfange werden diese Arbeiten indeß nicht erforderlich werden, da namentlich die schon jetzt als Wiesen benutzten Flächen größtentheils eine so ebene Lage haben, daß Planirungen für diese Grundstücke überall nicht erforderlich werden. Im Allgemeinen ist in dem vorliegenden Projecte die Einrichtung getroffen, daß den einzelnen Revieren frisches Wasser zugeleitet wird, bei einzelnen Revieren hat sich diese Zuleitung nicht erreichen lassen, da die Kosten der Zu- und Ableitung unverhältniß-mäßig hoch waren und überdies bei den bedeutenden Kosten der Zuleitung aus der Weser eine thunlichste Oekonomie mit dem Wasserverbrauch geboten erschien. Die Fläche, welche nicht voll mit frischem Wasser bewässert wird, beträgt rund 800 ha, also V« des Mcliora-tionsgebiets, da indeß Vorsorge getroffen ist, daß ein nicht unbedeutender Theil dieser Fläche zeitweise frisches Wasser erhalten kann, so ist die lediglich mit Abfallwasser zu bewässernde Fläche zu etwa 12% des ganzen Meliorationsgebiets anzunehmen.

Bei der Projectirung ist mit Sorgfalt darauf gesehen, daß die mit Absallwasser zu bewässernden Flächen durch Zuführung größerer Wassermasien schadlos gehalten werden, da überdies die Concurrenz zu den Kosten nach dem Nutzen geregelt wird, so kann eine Benach-Iheiligung einzelner Grundbesitzer nicht stattfinden.

b. Die anfeuchtende Bewässerung.

Durch die sub a. angegebenen Anlagen ist die düngende Bewässerung der Wiesen auszuführen, die Erfahrungen haben aber hinlänglich ergeben, daß eine Anfeuchtung namentlich nach dem ersten Schnitt von außerordentlicher Wirksamkeit für die Entwickelung des zweiten Schnittes ist. Nach der Ernte ist der Boden den Sonnenstrahlen ausgesetzt, derselbe dörrt aus und tritt Regen in dieser Zeit nicht ein, so verkümmert der Graswuchs und der zweite Schnitt geht größtentheils verloren. Diese Erscheinung ist den Grundbesitzern sehr wohl bekannt und tritt, um ein Beispiel aus der Nähe zu wählen, an der Leine in hohem Grade auf. An der Oker haben die Bewässerungs-Anlagen im Winter in der Regel genügendes Wasser zur Bewässerung, das Wasser zur Anfeuchtung im Sommer fehlt aber und scheuen die

Interessenten nicht zurück, 425 M pro ha aufzuwenden, um die im Sommer leeren Gräben mit Wasser anfüllen zu können. Auch in dem nachstehenden ökonomischen Gutachten ist der Nutzen der Anfeuchtung im Sommer in vollem Maße anerkannt und namentlich für die werthvolleren Marschgrundstücke in der Schwarmer-Thedinghausener Feldmark und im Amte Syke.

Im Allgemeinen genügen die Anlagen für die düngende Bewässerung auch für die Zu- und Ableitung des Wassers bei der anfeuchtenden Bewässerung, da die zu führenden Wassermengen nur einen geringen Bruchtheil der erforderlichen Wassermengen int Winter betragen, namentlich wird der Abfluß des Wasser sehr gering sein, da der trockene Boden den größten Theil der zugeführten Wassermengen festhalten wird. Die speciellen Anlageit für die Sommerbewässerung bestehen daher vorzugsweise in einem System kleiner Grübchen und Grippen, welche zur Vertheilung des Wassers dienen und einzelner Entwässerungsgräbchen, welche aber auch für die rasche Ableitung des Wassers nach der düngenden Bewässerung zweckmäßig sind. Die Siele oder Schleusen in den Querdämmen können zur Durchführilng des Wassers zur Anfeuchtung benutzt werden, nur in einzelnen Fällen wird die Anlage von Sielen speciell zu diesem Zweck erforderlich werden, die Zu- und Ableitungsschleusen oder Siele in den Umfangsdämmen werden ebenfalls benutzt.

Diese Anlagen sind nicht speciell projectirt, da es sich erst später entscheiden wird, welche Reviere zu dieser erhöhten Kultur schreiten werden, es können diese Detailarbeiten den Wiesenbaumeistern füglich überlassen bleiben, welche sich den vorliegenden Projecten der einzelnen Reviere anschließen müssen.

Da nach dem vorliegenden Projekte nur etwa die Hälfte des ganzen Meliorations-Objectes anfeuchtend bewässert werden kann, weil einestheils die Grundstücke in den Feldmarken Wöpse, Martfeld, Kl. Börstel und zum Theil Bruchhausen, Vilsen, Uenzeit und Süstedt wegen der hohen Lage überall im Sommer nicht bewässert werden können, so erscheint es bei der Ungleichheit in der Benutzung des Sommerwassers nicht zweckmäßig, daß die Gesammtgenosienschaft die Verpflichtung zur Lieferung desselben ohne Weiteres übernimmt.

Es ntöchte sich vielmehr empfehlen, daß nur das Winterwasser gleichmäßig allen Betheiligten geliefert wird, daß aber die Benutzung des Sommerwassers nur auf Antrag einzelner Reviere gegen eine vom

Vorstande festzusetzende Zahlung eines Wasserzolles in die Lasse der Gesammtgenoffenschaft erfolgt. Es wird sich dabei Herausstellen, daß diejenigen Specialgenossenschaften, welche der Anfeuchtung am meisten bedürfen und für welche nach den Bodenverhältnissen die Anfeuchtung den größten Ertrag liefert, zuerst die Anträge auf Abgabe von Wasser-stellen, und so wird sowohl das national-ökonomische Interesse als auch das pecuniaire Interesse der Gesammtgenoffenschaft gewahrt. Sollten die Specialgenossenschaften nur in einzelnen trockenen Jahren das Wasser beziehen wollen, ein Fall, der vielleicht in der ersten Zeit eintreten könnte, so würde der Preis erheblich höher zu setzen sein, als wenn der jährliche Bezug des Sommerwaflers beantragt wird.

B. Die Beschaffenheit des Weftrwaffers und die erforderliche Waffermenge.

Eine Untersuchung, ob das Weserwasser zur Bewässerung geeignet ist, braucht kaum angestellt zu werden, da die Wesermarschen, namentlich die von dem Weser-Hochwasser regelmäßig überströmten Flächen durch ihre bedeutenden Erträge die Güte des Weserwassers hinreichend documentiren. Die bedeutend höheren Pachtpreise der Außendeichsländereien gegen die Pachtpreisr des Binnenlandes ergeben in klingender Münze den Nutzen der Ueberfluthung durch Weserwasser. Die Grundstücke. welchen durch Schließung der Ueberfälle das Weserwasser genommen ist, geben eine traurige Illustration zu der Nothwendigkeit, den Wiesenflächen düngende Bestandtheile zuzuführen, wenn nicht mit der Zeit vollständige Verarmung des Bodens eintreten soll. Die Mittheilungen aus dem agrikulturchemischen Laboratorium von Professor Wicke in dem Journal für Landwirthschaft von Henneberg 1868 enthält

die in der Anlage 4 mitgetheilte Vergleichung der chemischen Bestand- x theile des Weser- und Allerwassers. Von Interesse ist der Umstand, \. daß die Weser erheblich mehr Thonerde führt als wie die Aller, auch fand sich in den in Salzsäure löslichen Bestandtheilen der Kalk- und Magnesia-Gehalt erheblich höher in dem Weserwasser; im Rückstände des Weserwassers fand sich Natron, welcher in dem Rückstände des Allerwasiers gänzlich fehlte. Bei der Anlage der Bremer Wasserleitung würde das Weserwasser bei 1,8 m am Pegel der großen Weserbrücke untersucht. Das Wasser enthielt per cbm 32 Gramm Lehm.

Das durch Filtration geklärte Wasser enthielt in einem Liter Chlornatrium .    . .

40,163 mg 9,470 „ 61,862 „ 62,812 „ 11,722 „ 3,500 „ 13,000 „

Schwefelsaures Natron Schwefelsauren Kalk.

Kohlensauren Kalk .

Kohlensaure Magnesia Kieselsäure ... .

Organische Substanz .

zusammen = 202,529 mg Durch Abdampfung wurde 201 mg festgestellt. ,

Da die Weser im Winter jede zur Bewässerung erforderliche Wassermenge abzugeben im Stande ist, so kann die Wassermenge danach bemessen werden, daß die düngende Bewässerung in reichlichem Maße ausgeübt wird; eine Beschränkung tritt nur dadurch ein, daß die Zuführung größerer Wassermassen auch die Kosten der Anlagen erheblich vergrößert und daß im Amte Syke zeitweise die Zuführung ermäßigt werden muß.

Die bei einer Stauberieselung erforderliche Wassermenge hängt einestheils von der Qualität des Wassers und anderntheils von der Zeitdauer, in welcher das Wasser benutzt werden kann, ab, sowie von der Bodenbeschaffenheit.

Die Qualität des Weserwassers ist bereits oben besprochen, desgleichen die Bodenbeschasfenheit des Meliorations-Objects, es erübrigt daher nur noch zu untersuchen, wie viel Tage jährlich das Wasser der Weser zur Bewässerung benutzt werden kann.

Die Anlage XXXVI ergiebt eine graphische Darstellung der Winterhochwasser ant Hoyaer und Badener Pegel. Bei Hoya sind im Allgemeinen die Anschwellungen erheblich höher als wie bei Baden, der Badener Pegel zeigt ant Ende der Fluth häufig höhere Wasserstände, ivelche durch das längere Andauern der Allerhochwasser herbeigeführt werden.

Sollte durch Zurückverlegung der Hoyaer Weserdeiche eine Senkung des Hochwasiers bei Hoya herbeigeführt werden, so würde dies für die Meliorationsanlage ohne Nachtheile bleiben, da nach Ausweis der y Anlage XXXVI die anormale Ansteigung bei Hoya erst bei sehr hohen / Wasserständen eintritt.

Die Anlage 5 ergiebt eine Zusammenstellung der Beobachtungen

mit Hoyaer Pegel vom Jahre 1850-1874 in der Zeit vom 1. Januar bis 15. April und vom 15. October bis ultimo Deceinber.

Der Normalwasserstand im Hauptzuleitungskanal ist zu 8 Fuß am Hoyaer Pegel angenomuien; aus der Anlage 6, welche aus An- > läge 5 zusammengestellt ist, findet sich, daß Wasserstände von 8 Fuß am Hoyaer Pegel und höher 43 Tage, bei fünftägiger Rotation rund 9 Tage für jedes Revier, im Winter vorkommen, es kann also nach 25 jährigen Beobachtungen das volle Wasser fast V/ü Monate int Durchschnitt bezogen werden, einzelne Jahre wie 1858 und 1874 wurden den Bezug des vollen Wassers nicht verstattet haben, da die höchsten Wasserstände nur 6 Fuß 6 Zoll bis 7 Fuß ant Pegel erreicht haben. Da indeß auch bei niedrigeren Wasserständcn nicht unerhebliche Quantitäten Wasser durch den Kanal bezogen werden können, wie solches in Zahlen weiter unten nachgewiesen wird, so kann man annehmen, daß auch in ausnahmsweise trockenen Jahren wenigstens eine nothdürstige Bewässerung stattfinden kann. Im Durchschnitt kann von 5 Fuß bis 8 Fuß mit Hoyaer Pegel außer den oben angegebenen 43 Tagen noch an 39 Tagen das Wasser dem Meliorationsobjecte zugeleitet werden und rechnet man diese Tage gleich 25 Tage, an welchen mit vollem Wafier bewässert werden kann, so erhält jedes Revier 9 + 5 = 14 Tage durchschnittlich int Jahre die düngende Bewässerung.

Behuf Ermittelung der erforderlichen Wassermenge ist die bei normalem Wasserstande zu bewässernde Fläche zu berechne». Die Gc-sammtfläche beträgt 4771 ha, davon sind in Absatz zu bringen 1144 ha, welche theils mit Abfallwasser bewässert werden, theils so hoch belegen find, daß die Bewässerung nur bei einem Wasserstande über Normal geschehen kann, es bleiben mithin 3627 ha, oder rund 4000 ha. Es werden mithin bei einer fünffachen Rotation gleichzeitig bewässert

— 800 ha und rechnet man 15 Liter auf den ha und die Sekunde 800.15 — 12 cbm in der Sekunde. Mit Rücksicht auf das Spillwasser ist der Kanal so anzulegen, daß derselbe bei normalem Wasserstande 13 cbm führt. Der Hochwasserstand zur Bewässerung der hoch belegenen Grundstücke ist zu 0,8 m über vem Normalwasserstand angenommen und die Quantität Wasser zu 20 Liter zur gleich

zeitigen Bewässerung von 1 ha. Nach der Anlage 6 ist die durch?. schnittliche Anzahl Tage, an welchen dieser höhere Wasserstand im Hauptzuleitungskanal gehalten werden kann, 25—30.    '

Es wird weiter unten nachgewiesen, daß bei einer Sohlenbreite des Hauptzuleitungskanals von 6m die Konsumtion bei 0,8 m über Normalwasser 25,5 cbm beträgt; die Berechnung ergiebt daher, daß die hoch belegenen Grundstücke in ca. 36 Stunden unter Wasser gesetzt werden können. Es ist dabei zu bemerken, daß diese Konsumtion für

2,8 m Wassertiefe berechnet ist, während nach dem unten weiter darzulegenden Project die Wassertiefe bei der Einlaßschleuse mit 3,58 m beginnt und erst bei 10 km auf das normale Maß von 2,8 m herabsinkt.

Wird die hohe Fläche und die Feldmark Schwarme, zusammen 2104 ha, gleichzeitig mit Wasser gefüllt, so sind dazu erforderlich 6312000 cbm, da der Kanal bei Hochwasser 0,8 m über Normal in 24 Stunden 2203200 cbm liefert, so können die 2104 ha in 3 X 24 Stunden unter Wasser gesetzt werden.

Es ist diese bedeutende Leistung des Kanals von Bedeutung, da auf diese Weise quch die nur kürzere Zeit andauernden Hochwasser ausgenutzt werden können, um wenigstens die Flächen unter Wasser zu bringen.

Zur vollständigen Jnnudation der Reviere sind dann noch 2667 ha a 3000 cbm übrig und erfordern 800100 cbm. Da es in solchen Fällen, in welchen eine rasche Stauung erforderlich ist, gestattet werden kann, den Normalstauspiegel etwas zu erhöhen, so kann die Konsumtion des Hauptkanals für derartige Zeiten zu durchschnittlich 15 cbm 'in der Sekunde angenommen werben oder per Tag 1296 000 cbm oder rund 1300000 cbm, es sind mithin 6 Tage erforderlich, um die Fläche unter Wasser zu bringen oder die Gesammtfläche in 3 -s- 6 — 9 oder wegen der Verluste bei dem Anlassen 10 Tage.

In der Praxis wird sich diese Zeit auf ca. 8 Tage ermäßigen, da anzunehmen steht, daß die Reviere im Amte Syke schon während der niedrigeren Wasserstände mit Wasser angefüllt sein werden.

Die Bewässerung zur Anfeuchtung im Sommer bedarf bedeutend geringerer Wassermassen, es soll dem Boden nur diejenige Feuchtigkeit wieder zugeführt werden, welche durch die Vegetation und durch die Verdunstung demselben entzogen ist, die Vegetation bedarf erheblicher Wassermassen und ist es daher natürlich, daß nach dem ersten Schnitt der Oberboden ausgetrocknet ist, die brennende Sonne zehrt den letzten Nest der Feuchtigkeit und die Wurzeln finden keine Nahrung zum Treiben neuer Keime. Die anfeuchtende Bewässerung soll also hauptsächlich dazu dienen, den mangelnden Regen zu ersetzen und die obere Krume

In der Anlage 8 ist für die Zeit nach dem ersten Schnitt öom<

1.—20. Juli eine Zusammenstellung der Wasser-stände am Hoyaer Pegel aufgestellt, für etwa schon vor dem ersten Schnitt erforderlich werdende Anfeuchtung sind die Verhältnisse jedenfalls günstiger, da das Wasser der Weser in der Regel vom Frühjahr bis zum Herbste abnimmt. Es geht aus der Anlage 8 hervor, daß in den Jahren 1860—1874 ein Hochwasserjahr (1871) eintrat, in welchem die Anfeuchtung wegen der erheblichen Niederschläge nicht erforderlich gewesen sein würde, in zwei Jahren 1862 und 1864 fanden sich höhere Wasserstände der Weser, welche eine vollständige Anfeuchtung des gesarnrnten Bewässerungsgebiets mit Ausschluß der hoch belegenen Grundstücke im Amte Bruchhausen gestattet haben würden, in 7 Jahren fanden sich mittlere Wafferstände (im Mittel 1 Fuß 5,5 Zoll am Hoyaer Pegel) und in 5 Jahren niedrige Wasserstände mit durchschnittlich 1 Zoll am Pegel.

mit Wasser zu tränken, dann entwickelt sich die Vegetation rasch und der Boden wird durch die jungen Gräser gegen eine zu rasche Verflüchtigung der Feuchtigkeit gesichert.

In Deutschland hat man in der Regel so viel Wasser zur Disposition, daß man nach dem ersten Schnitt das Wasser überrieseln lassen kann, in Italien, Spanien u. s. w. begnügt man sich mit einer Anfeuchtung und erzielt bei einer öfteren Wiederholung, welche das wärmere Klima erfordert, hohe Erträge. In dem vorliegenden Falle ist es als ein sehr günstiger Umstand anzusehen, daß überall eine Anfeuchtung im Sommer thunlich ist, bei Anlage größerer Stauberieselungen, welche vorwiegend auf Benutzung des dungreichen Wassers größerer Ströme und Flüsse berechnet sind, ist man selten in der Lage, im Sommer Wasser zur Anfeuchtung verwenden zu können.

Aus der Anlage 8 geht hervor, daß mit Ausschluß der Jahre 1862 und 1871, in welchen höhere Wafferstände stattfanden, im Durchschnitt von 13 Jahren in der Zeit vom 1.—20. Juli der Wasserstand der Weser 1 Fuß 1 Zoll am Hoyaer Pegel — 0,3 m — 14,1 m Cote betrug. Bei 6 m Sohle, 0,7 m Wassertiefe und einem Gefälle von 0,172 m auf 1000 berechnet sich die durchschnittliche Consumtion bei einer Geschwindigkeit von 0,281 m auf 1,457 cbm in der Sekunde oder in 20 Tagen auf 1728000 cbm.

Rach den Erfahrungen in Italien genügt für eine gründliche Anfeuchtung eine Wassermasse von 1000 cbm auf den ha oder eine Höhe

der Wasserschicht von 0,1 m. Da die hier in Frage stehenden Grundstücke eine niedrige Lage haben und das Klima eine geringere Verdunstung bedingt, so kann man eine Wasserschicht von 0,08 m oder 800 cbm auf den ha als genügend annehmen und können demnach 2160 ha angefeuchtet werden. Da die Fläche in den Feldmarken Schwarme, Thedinghausen und im Amte Syke 10418 Morgen Fläche — rund 2700 ha beträgt, so ist es möglich, ca. 80 Prozent der Reviere in den benannten Feldmarken anzufeuchten.

In der Praxis wird sich das Verhältniß noch günstiger stellen, als vorhin angegeben. Wird durch Abschluß der Schleuse bei dem Schwärmer Ableitungskanal die normale Stauhöhe hergestellt, so beträgt das Gefälle auf 5,6 + 7,5 km — 13,1 km Länge im Wasserspiegel 1,1 m oder auf den km rund 0,08 m. Für eine Wassertiefe 0,7 + 2

von

— 1,35 m berechnet sich bei 6 m Sohlenbreite die

Geschwindigkeit v — 0,297 m und die Konsumtion Q — 3,46 cbm in der Sekunde.

Es beträgt daher der Gewinn durch Vergrößerung des Profils mehr als wie der Verlust durch Verminderung des Gefälles und ist daher die oben angegebene Konsumtion von 1,457 cbm in der Sekunde als ein durchschnittliches Minimum anzusehen.

C. Das BewässerungsproMt.

Das Bewässerungsproject zerfällt in das Project der einzelnen Zuleitungskanäle und Gräben und in das Project für die 54 Staureviere.

a. Die Zuleitungskanäle und Gräben.

Die Zuleitungskanäle und Gräben sind nach der für die einzelnen Reviere angegebenen Konsumtion mit Berücksichtigung des Terrains der Bewässerung berechnet, die Konsumtion ist für die einzelnen Kanäle und Gräben bei der folgenden Beschreibung angegeben und findet sich auch in der Vorerinnerung der betreffenden Kosten-Anschläge.

Die Berechnungen find nach den neuesten und zuverläßigsten Formeln. für die Bewegung des Wassers in Kanälen und Flüssen nach Ganguillet und Kutter durchgeführt.

Die Formeln lauten folgendermaßen: v = c V R J

und bedeutet:

C ~ 1 + -~

tVr

z 23 -|- — -(-n

x = (23 +

0,00155

0,00155,

J } 11

v die mittlere Geschwindigkeit des Wassers in der Secunde in Metern, R das Wasserquerprofil dividirt durch den benetzten Umfang,

J das Gefälle des Wasserspiegels per Längeneinheit, n den Rauhheitscoefficienten.

Es ist um ganz sicher zu gehen n — 0,030 also für etwas unregelmäßige und nicht sorgfältig unterhaltene Kanäle angenommen, es werden mithin die berechneten Sohlenbreiten bei einer ordnungsmäßigen Unterhaltung mindestens die berechnete Quantität Wasser liefern.

Die Vorerinnerungen der einzelnen Kostenanschläge ergeben die Hauptdimensionen der Bauwerke als Brücken, Schleusen und Unterleitungen, die Auslaßschleusen und Siele für die einzelnen Reviere sind nur für die hoch belegenen Reviere vollständig angegeben, im Uebrigen aber ist aus folgenden Gründen auf eine spätere Bestimmung die Lage und Dimensionen zu verweisen. Die Lage der Auslässe ist zweckmäßig nicht allein nach der Configuration des Reviers, sondern auch nach den Boden- und Höhenverhältniffen zu bestimmen, auch ist den Wünschen der Betheiligten Rechnung zu tragen, ferner ist bei der Bestimmung der Tiefenlage der Schwelle zu berücksichtigen, ob die Interessenten des Reviers die Sommeranfeuchtung wünschen und von der Tiefenlage der Schwelle hängt dann wieder die lichte Weite ab. Da der Normalwasserspiegel in den Zuleitungskanälen und Gräben in den Profilen und Vorerinnerungen vorliegt, desgleichen der Normalwasserspiegel in den Revieren in den Vorerinnerungen der einzelnen Reviere sich findet, so läßt sich ohne Weiteres die Druckhöhe berechnen, es würde sich indeß empfehlen, falls eine genaue Vertheilung des Wassers durchgeführt werden soll, den Durchflußcoefficienten nach ähnlichen Bauwerken in größeren und geringeren Dimensionen zu

bestimmen, da die üblichen (Koefficienten bei einer Art der Ableitung, wie solche hier vorliegt, etwa unter rechtem Winkel gegen die Stömung des Wassers zu groß erscheinen. Die Einlaßschleuseu für die Seitenkanäle und Gräben sind reichlich bemessen, damit auch für den Fall, daß der Normalwasserstand im Hauptkanal nicht zu erreichen steht, doch die Speisung erfolgen kann.

Die Bauwerke find größtentheils in Holz projectirt, der Unterschied in den Kosten gegen Massivbau ist erheblich und erschien es nicht zweckmäßig die erste Ausführung durch kostspielige Kunstbauten zu vertheuern. Wenn nach etwa dreißig Jahren eine nachfolgende Generation, welche so lange die Wohlthaten der Melioration genossen hat, an die Hauptreparaturen oder Neubauten herantritt, dann stehen derselben durch die ersparten Zinsen die Kosten eines neuen Baukapitals zur Verfügung und wird dieselbe sich alsdann die Frage ob Holz oder Massivbau abermals vorzulegen haben.

Die Brücken und Schleusen der Ober-Aller-Correction, welche der Verfasser vor 19 Jahren Ausführte, haben bislang nur höchst unbedeutende Reparaturen erfordert, es werden Hauptreparaturen voraussichtlich in den nächsten 10—20 Jahren nicht eintreten.

Bei den größeren Brücken ist die Construetion der Art gewählt, daß das Bauwerk über das ganze Profil reicht, so das die häufige Reparaturen erfordernden Vorsetzungen fast ganz wegfallen; bei anderen Brücken wird man zweckmäßig die Hinterkleidung der Endjoche und Flügel mit Sandsteinplatten wählen, welche sich bei den Bauten der Ober-Aller-Correction in hohem Grade bewährt hat.

Diejenigen Bauwerke, von denen die Sicherheit einer ganzen Gegend abhängt, sind in Massivbau projectirt, als die Einlaßschleuse im Weserdeiche und die erste Stauschleuse im Hauptzuleitungskanale, ferner sind die Vorsetzungen der Landstraßenbrücken in Massivbau angenommen, da für diese Brücken mit stärkerem Verkehr jede Reparatur lästig ist.

Die wichtigeren Unterteilungen sind in Eisen projectirt, namentlich ist diese kostspieligere Construetion auch da angewendet, wo die Unterteilungen in der Nähe der Ortschaften ausgeführt werden, in anderen Fällen sind Cementröhren angenommen, bei kleineren Unterleitungen auch Siele aus Steinplatten, auch können glasirte Thonröhren Verwendung finden. Die Anwendung von Holz zu Unterleitungen ist vermieden.

Die Projectirung dieser Bauwerke hat zu geschehe», wenn die Ausführung der Melioration gesichert und die Dimensionen festgesetzt sind. Da die Ausführung der Erdarbeiten einen erheblichen Zeitraum, etwa 2Vr Jahre erfordert, so kann der Entwurf der Kunstbauten allmählich mit dem Fortschreiten der Erdarbeiten erfolgen.

Die Anlage eines Entlastungskanals, um den Hauptzuleitungskanal jederzeit rasch trocken legen zu können, ist mit Rücksicht auf die erforderlichen bedeutenden Kosten nicht für unumgänglich nothwendig gehalten; sollten wider Erwarten an den oberen Weserdeichen Brüche entstehen, und das Wasser in den Hauptzuleitungskanal gelangen, so ist die zweite Schleuse sofort zu schließen und die Verbindung des Kanals und des Moorgrabens bei Hoyerhagen wieder herzustellen, auch ist nicht ausgeschlosien, daß der Kanal zur Abführung des Wassers mit benutzt wird, ohne daß jedoch der Genossenschaft eine desfallsige Verflichtung aufzulegen sein wird. Behuf Trockenlegung einzelner Strecken der Kanäle sind die Unterleitungen der bedeutenderen Wasserzüge als: Alte Eyter, Reue Eyter, Uenzener Bach, Süstedter Bach, mit Abläffen zu versehen.

Bei der Aufstellung der Kostenanschläge sind die Preise für die einzelnen Kunstbauten nach Erfahrungssätzen berechnet, der Grund und Boden zur Herstellung der Dämme ist mit voller Entschädigung in Ansatz gebracht, da es bei der Wichtigkeit einer guten Erhaltung der Dämme nicht angemessen erschien, dieselben, wie es bei den Revierdämmen geschehen kann, in dem Besitz der Grundbesitzer zu lassen.

aa. Der Hauptzuleitungskanal von der Weser bis zur Ausmündung anS dem Moorgraben bei Hoyerhagen.

Auf der Karte Anlage IV ist die Situation des Hauptzuleitungs-fanafö in Roth angegeben, auf der Anlage XIII das LängenprofilX. und auf der Anlage XVI Querprofile des Moorgrabens mit dem in Xv Roth eingetragenen Projekte. Die Situation des Kanals ist einestheils ' durch die Lage der Einlaßschleuse, welche zweckmäßig in der Concave oberhalb Hoya an dem fiskalischen Grundstücke Alten Hoya zu erbauen ist, anderntheils durch die schon vorhandene Fluthrinne des Moorgrabens und durch die Niederung an der Landstraße von Hoya nach Bruchhausen von Vogelfang bis zur Brücke über den Moorgraben gegeben. Die bedeutende Tiefenlage der Sohle unter dem Terrain ließ die Benutzung des alten Wasserlaufes und der Niederung als

dringend erforderlich erscheinen, obgleich dadurch der Kanal in mehrfachen Krümmungen geführt werden muß. Bis auf 1'/» km von der Weser ist der Kanal in gerader Linie durch die Alte Hoya und durch die Ackerländereien neben dem Flecken Hoya bis zum Moorgraben, welcher bei dem Kirchhofe beginnt, geführt, verfolgt dann den Moorgraben bis Vogelfang, zieht sich auf der Niederung an der Landstraße bis zur Brücke über den Moorgraben entlang, verfolgt abermals den Moorgraben die Krümmungen desselben abschneidend bis zur Ausmündung bei 5,6 km, woselbst die zweite Abtheilung des Hauptzuleitungskanales beginnt.

Die Sohle liegt in der normalen Kanalstrecke 2 m unter dem normalen Wasserstande, wegen der Zuleitung des Wassers bei niedrigen Wasserständen ist aber bei der Einlaßschleuse die Sohle auf 13,4 m Cote gesenkt, liegt also 16,18—13,4m — 2,78 m unter dem normalen Wasserspiegel. Die Sohlenbreite ist zu 6 m berechnet. Während der Normalwasserspiegel auf die ersten 10 km ein Gefälle von 0,25 m aus 1000 erhält, also bei 10 km auf 13,68 m Cote liegt, fällt die Sohle auf dieselbe Länge mit 0,172 m auf 1000 ab und hat demnach bei 10 km eine Cote von 11,68 m, liegt also an diesem Punkte 2 m unter dem Normalwasserspiegel. Die Wassertiefe nimmt daher von 2,78 auf 2,0 m ab.

Es berechnet sich demnach die Sohlentiefe bei 5,6 km zu 12,44 m Cote und beträgt die Wassertiefe daselbst 14,78—12,44 — 2,34 m.

Die durchschnittliche Wassertiefe beträgt demnach

Es berechnet sich daher nach den oben angegebenen Formeln die Geschwindigkeit zu 0,7453 und die Consumtion Q — 21,22 cbm, es führt mithin diese Kanalstrecke rund 8 cbm mehr, als wie in den normalen Kanalstrecken bei 2 m Wassertiefe, welche sich nach obigen Formeln auf 13,15 cbm berechnet. Nimmt man die Strecke von der Einlaßschleuse bis 10 km, so übersteigt die Consumtion um ca. 5 cbm die Consumtion in den normalen Kanalstrecken mit 2 m Wassertiefe.

Soll in den ersten 10 km des Kanals nur die normale Consumtion von 13 cbm eingehalten werden, so genügt eine mittlere Wassertiefe von 2,2 m von 2,4 m bei der Schleuse bis 2 m bei 10 km abfallend, es braucht daher das Wasser nur 6 Fuß 10 Zoll an der Schleuse zu stehen, um die Comsumtion von 13 cbm zu liefern.

2,56 m.

2,78-j-2,34

und entspricht diese Höhe einem durchschnittlichen Zeitraum in jedem Jahre von 53 Tagen (siehe Anlage 6) während bei den obigen Berechnungen eine Zeitdauer von nur 43 Tagen entsprechend 8 Fuß am Pegel zu Grunde gelegt ist.

Berechnet man die Consumtion für das Hochwasser 0,8 m über Normalwasser, so ergiebt sich für die mittlere Wassertiefe auf die ersten 10 km von 3,19 m v = 0,8467 m und Q — 33,44 cbm, also ca. 8 cbm mehr als wie bei den obigen Berechnungen angenommen.

Es geht daraus hervor, daß bei einer Füllung des Kanals von 10 km von der Einlaßschleuse abwärts auf die normale Wassertiefe von 2 m noch ca. 5 cbm zur Disposition stehen, um entweder in der oberen Kanalstrecke verwendet zu werden, oder zu einer Ueberspannung des Kanals über das normale Maß zu dienen, so daß mithin das oben angegebene Maß der Consumtion von 13 cbm für den Normalstand als ein Minimum anzusehen ist.

Die verhältnißmäßig tiefe Lage der Sohle an der Einlaßschleuse auf 13,4 m oder 0,4 m unter Hoyaer Null, welche für die Winterbewässerung nicht erforderlich gewesen wäre, ist vorzugsweise durch die Anwendung der Sommerstauung bedingt, kommt indeß auch der Winterbewäfferung in den Jahren zu Gute, welche außergewöhnlich niedrige Wasserstände haben.

Das Querproftl ergiebt die Anlage XVII Nr. Ia, die Sohlen-. breite beträgt 6 m, die Böschungen sind zweifüßig, die Breite des x. Banquets beträgt 2 m.    '

Der Hauptzuleitungskanal muß zur Entwässerung des linksseitig belegenen Terrains dienen, welches bislang seinen Abfluß in den Moorgraben gefunden hat, auch von der rechten Seite mündet ein Siel in der Nähe des Kirchhofes in den Moorgraben ein.

Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß für die Zeit, in welcher nicht bewässert, oder in welcher der Normalwasserstand eingehalten wird, der Kanal eine vollständig genügende Vorfluth für die Ländereien bietet, der am 5. Mai 1877 ermittelte Wasserstand int Moorgraben lag erheblich höher, als wie der Normalwafferspiegel und mag hier hervorgehoben werden, daß das niedrige Terrain von 2,3—3,7 km des Längenprofils die schmale Wiesenniederung an der Landstraße ist, hinter welcher die Ackerländereien ansteigen.

Der Hochwasserspiegel hat folgende Höhenlage:

2 km 4 km 5,6 km 16,48 15,98 15,58

an der Weser bei......

16,98 m Cote.......

9'3"    7'7"    6'1"

rund 11 Fuß Hoyaer Pegel . .

Das Terrain von der Weser bis Vogelfang (0—2 km) hat eine durchschnittliche Höhenlage von 17,5—18 m Cote weiter unterhalb etwa 17,0 m Cote liegt also 1—1V* m über dem Hochwasserspiegel im Kanäle, y Aus der Anlage XXVIII geht die Höhenlage des Terrains bei / Dedendorf, Bücken und Duddenhausen hervor, die Höhenzahlen sind bezogen auf ein Horizontale 30 Fuß über Hoyaer Null, der Hochwasserspiegel int Kanäle beträgt auf diese Horizontale bezogen bei 2 km 20 Fuß 9 Zoll und ergießt die Vergleichung her Zahlen, daß die niedrigsten Punkte noch 5³A Fuß — 1,68 m über hem Hochwasserspiegel liegen, im Durchschnitt aber 2,26 m.

Berücksichtigt man nun, daß der Hochwasserspiegel nur auf kurze Zeit eingehalten wird, daß die Consumtion des Kanals in der Weise berechnet ist, daß die hoch belegenen Reviere in sehr kurzer Zeit unter Wasser gebracht werden können, so erscheint die Anlage des Kanals für die benachbarten Ländereien in keiner Weise nachtheilig, im Gegentheil aber in nasser Zeit im Sommer oder Frühjahr von nicht unerheblichem Nutzen.

Es sind folgende Bauwerke in der Strecke des Hauptzuleitungs-kauals von der Weser bis Hoyerhagen auszuführen.

Die Einlaßschleuse int Weserdeiche, welche int Massivbau angenommen ist, der Deich wird, tvie solches in der Situation angegeben, verlegt, damit einestheils die Schleuse int Binnendeiche erbaut werden kann und anderntheils das Bauwerk dem Eisgänge weniger ausgesetzt ist. Die lichte Weite der Schleuse ist zu 9,9 m angenommen, um sowohl bei einer etwaigen Vergrößerung des Mcliorationsgebiets noch ausreichend zu sein, als auch um bei niedrigen und mittlren Wasserständen die Druckhöhe vor der Schleuse zu verringern. Bei einer Tiefenlage der Schwelle von 13,4 m Cote oder 0,4 m unter Hoyaer Null und bei Annahme einer freien Durchflußweite nach Absatz der Contraction von 8,1 m beträgt das Querprofil in der Schleuse bei Normalwasser 22,5 qm und bei Hochwasser 0,8 m über Normalwasser 29 qm, während die entsprechenden Profile im Kanüle 20 und 32,5 qm betragen. Es möchte daher die lichte Weite von 9,9 m als vollständig genügend anzusehen sein.

Da die Schleuse in der Nähe des Fleckens Hoya belegen ist, so genügt die Vorrichtung einer einfachen Schützenreihe, welche mit mechanischen Vorrichtungen zu heben ist; Dammfalze außen und binnen der Schleuse in dem Mauerwerk geben genügenden Schutz durch Einbringen von Damnlbalken, wenn an der Schleuse Reparaturen ausgeführt werden sollen oder wenn etwa ein Schütz beschädigt wird oder die Hebevorrichtungen den Dienst versagen sollten.

Es sind Brücken zu erbauen in der Landstraße von Hoya nach Bücken und in der Landstraße von Bruchhausen nach Hoya, außerdem ist eine Feldbrücke bei Vogelfang und eine desgleichen bei Hoyerhagen zu erbauen. Sämmtliche Brücken überspannen das ganze Kanalprofil.

Zur Wiederherstellung der Communikation sind außer dein an den aus der Karte und in der Vorerinnerung des Kostenanschlages angegebenen Stellen am linsen Kanalufer Parallelwege im Ganzen von 1230 m Länge anzulegen.

bb. Der Hausttzuleitnngskanal von Hoyerhagen bis Revier LIV in der Okrler Feldmark und das Kaualnetz.

Auf den Karten Anlage V, VI, VIII, X ist die Situation des. Hauptzuleitungskanals in Roth angegeben, auf den Anlagen XIV x\ und XV das Längenprofil und auf der Anlage XVII die Querprofile.

Das Meliorationsgebiet hat, wie die kleinere Uebersichtskarte Anlage I, in welcher das Gebiet mit dunkel grüner Farbe bezeichnet. ist, ergiebt, eine so unregelmäßige Form, daß es ohne Weiteres zu übersehen ist, daß die Bewässerung aus einem einzigen Kanäle un-thunlich ist; es mußte daher der Hauptzuleitungskanal so hoch, als wie solches möglich war, an der Thalgrenze entlang geführt und von demselben die Zweigkanäle zur Bewässerung der entlegeneren Flächen abgeleitet werden. Dabei mußte als Grundsatz festgehalten werden, die Anzahl der Nebenkanäle und Gräben thunlichst zu beschränken und zur Vermeidung erheblicher Kosten einzelne Reviere mit Abfallwasser zu bewässern, namentlich wenn die Consiguration es gestattete, durch Zuführung einer größeren Wasiermenge den Verlust an Qualität des Wasiers zu ersetzen. Die weiter unten mitzutheilende Uebersicht ergiebt, daß verhältnißmäßig nur beschränkte Flächen mit Abfallwasser allein bewässert und daß in der Regel die Einrichtung der Art getroffen

ist, daß auch frisches Wasser zugeführt werden kann. Der bei weitem größte Theil der Grundstücke bewässert aber lediglich mit frischem Weserwasser.

Die abgesonderte Lage des Meliorationsgebiets bei Martfeld und Kl. Börstel erfordert die Anlage eines Kanales; die Fortführung desselben behuf Bewässerung der Schwärmer Grundstücke erschien nicht zweckmäßig, obgleich auch nach dem vorliegenden Projekte das Abfallwasser in die Eyter und durch Schwarme geführt werden muß.

Während nach dem vorliegenden Plane der Zuleitungskanal vor den Martfelder Wiesen endigt und mit Ausnahme einer kurzen Kanalstrecke der Ableitungskanal am unteren Ende der Kl. Borsteler Wiesen beginnt, hätte bei einer Bewässerung der Schwärmer Grundstücke dieser Kanal vollständig von dem Hauptzuleitungskanal bis zur Dorfschaft Schwarme durchgeführt werden müssen; außerdem wäre für Abzug des Abfallwaffers aus den Martfelder und Kl. Borsteler Grundstückeil zu sorgen gewesen.

Der größte Nachtheil würde aber den Schwärmer Grundstücken dadurch entstanden sein, daß die hohe Lage des Terrains in den Martfelder Wiesen eine hohe Lage des Kanals bedingt haben würde, wenn man nicht die Kosten in sehr bedeutendem Maße hätte steigern wollen und daß dadurch eine Bewässerung bei niedrigen Wasserständen un-thunlich geworden, sowie selbstverständlich eine Anfeuchtung im Sommer vollständig ausgeschlossen wäre. Es erschien daher angemessen, sowohl das rechtsseitige als auch das linksseitige Eyterthal durch je einen Nebenkanal zu bewässern.

Im Amte Bruchhausen sind noch kleinere Zuleitungsgräben pro-jectirt, deren genauere Bezeichnung weiter unten erfolgen wird.

Außer diesen rechtsseitig oder thalwärts abzweigenden Kanälen und Gräben sind aber noch zwei linksseitig oder bergwärts abzweigende Kanäle in den Feldmarken Wöpse und Bruchhausen und ferner in den Feldmarken Vilsen, Uenzen, Süstedt projectirt. Von den Interessenten wurde die Betheiligung dieser hoch belegenen Flächen, deren Bewässerung allerdings von erheblichem Nutzen sein wird, dringend gewünscht, der Hauptkanal war aber nicht so hoch zu verlegen, da einestheils die Kosten dadurch bedeutend gestiegen wären und anderentheils bei dem Halten des hohen Wasserstandes der Durchfluß nach dem unteren Meliorationsgebiete wegen des verringerten Gefälles hätte leiden .müssen.

Der Hauptzuleitungskanal ist, soweit solches zu erreichen stand, in geraden Linien projectirt, damit das Gefälle nicht verloren geht und die Unterhaltung des Kanales erleichtert wird. Von Wichtigkeit ist die Bestimmung der Höhe des Normalwasserstandes über dem Terrain. Die geringsten Kosten erfordert ein Kanal, dessen Aushub das Material zu den Dämmen liefert; es wird indeß selten eine vollständige Ausgleichung auf längere Strecken zu erreichen stehen und wird durch die hohe Lage des Wasserspiegels, welche das Bedürfniß übersteigt, das Gefälle verringert. Ueberdies hat die hohe Lage des Wasserspiegels noch den Nachtheil, daß dadurch die Gefahr der Durchbrüche sehr vermehrt wird und kommt dies namentlich bei einem ungünstigen Dammmaterial in Betracht.

Nach eingehender Erwägung aller einschlagenden Verhältnisse hat es der Verfasser in bent vorliegenden Falle nicht für zweckmäßig gehalten, den Wasserspiegel hoch über Terrain zu halten und hat solches namentlich im Amte Bruchhausen, woselbst die Bodenverhältnisse für Dammanlagen nicht günstig sind, vermieden. Wenn auch die Kosten durch diese Lage des Wasserspiegels vermehrt sind, so werden dieselben durch die größere Sicherheit ausgewogen.

Im Amte Syke hat der Wasserspiegel streckenweise in höherer Lage über beut Terrain projectirt werden muffen, da die unterhalb belegenen Grundstücke, welche der Melioration anzuschließen waren, eine verhältnißmäßig hohe Lage haben, der Kanal ist daselbst aber schon von geringerer Breite und Tiefe und das vorhandene Material zur Anlage der Dämme mehr geeignet.

Der Hauptzuleitungskanal von Hoyerhagen bis Okel bildet die Fortsetzung des Kanals von der Weser bis Hoyerhagen und beginnt an der Stelle des Moorgrabens bei dem Dorfe Hoyerhagen, woselbst die Kanallinie den Moorgraben verläßt.

Der Kanal verfolgt von dem Moorgraben aus die nordwestliche Richtung und tritt in der Nähe von Stapelshorn in das Bewässerungsgebiet in der Wöpser und Bruchhäuser Feldmark, welches derselbe bis zum Flecken Bruchhausen au der nördlichen Seite begrenzt.

Bei 2,4 km mündet der Zuleitungskanal für die Wöpser und Bruchhauser Reviere I—III nach Süden und 2,64 km der Zuleitungskanal für die Martfelder und Kl. Borsteler Reviere IV—IX nach Norden aus dem Hauptzuleitungskanal.

Bei 5,1 km durchschneidet der Kanal unmittelbar bei dem Flecken Bruchhausen die Landstraße von Bruchhausen nach Martfeld und Kl. Börstel und bildet, die Bruchhauser Kyterwiesen durchschneidend, bis zur Vilsener Feldmarksgrenze bei 6,2 km die Grenze des Bewässerungsobjectes. Von der Vilsener Grenze bis zum Süstedter Bache bei

11,8 km liegt der Kanal innerhalb des Bewässerungsobjects.

Bei 6,19 km mündet an der südlichen Seite der Zuleitungskanal für die Vilsener, Uenzener und Süstedter hoch belegenen Grundstücke aus, bei 7,13 km nach der Nordseite der Schwärmer Zuleitungskanal, bei 9,26 und 10,425 km münden die Zuleitungsgräben für die Reviere XVII und XVIII und für die Rethwiesen und am Süstedter Bache beginnt der Thedinghäuser Zuleitungskanal. Mit der Ueber-schreitung des Süstedter Bachs tritt der Kanal in das Amt Syke und bildet, sich an den Höhenrand hinziehend, die südwestliche Grenze des Bewässerungsgebiets. In der Feldmark Osterholz zieht der Kanal sich unmittelbar an den Gärten und Hofwiesen des Dorfes hin und sind dadurch einige Krümmungen bedingt. Die höheren Grundstücke östlich von Okel haben die nordöstliche Richtung von Osterholz bis zur Landstraße von Qkel nach Heiligenbruch als nothwendig erscheinen lassen.

Die ganze Länge des Kanals beträgt 21,2 km und von der Weser bis zu dem Revier LIV 21,2 + 5,6 — 26,8 oder rund 3¹/« Meilen.

Das Längenprofil des Hauptzuleitungskanals ergeben die beiden z Anlagen XIV und XV. Der Normalwasserspiegel beginnt am Moor-/ graben mit 14,78 m Kote und fällt bis 13,9 km in der Feldmark Gödestorf mit 0,25 m auf 1 km Gefälle auf 11,305 m Kote ab.

Die Sohle fällt von 0—4,4 km von 12,44 m Kote auf 11,68 m Kote ab und hat demnach ein Gefälle von 0,172 m auf 1000, und die Wassertiefe nimmt von 2,34 m auf 2 m ab. Das Querprofil ergiebt die Anlage XVII Nr. II, die Sohlenbreite beträgt 6 m, die Böschungen sind zweifüßig, die Banquets 2 m breit und steigen 0,2 m an, die Dämme erhalten eine Kronenbreite von 2 m und 1V* füßigen Böschungen.

Die Berechnung der Sohlenbreite des Zuleitungskanals geschieht ant zweckmäßigsten von unten nach oben.

Die Grundstücke int Amte Syke können schon bei niedrigeren Wafserständen der Weser bewässern, nach der Anlage 6 stand durch-/ schnittlich das Wasser in jedem Jahre vom 15. Octbr. bis 15. April an 139 Tagen über 2 Fuß — 0,584 m ant Hoyaer Pegel, rechnet

man die Zeit vom 15. Octbr. bis 1. Novbr. und vom 1.—15. April ab, so sind, da in dieser Zeit die niedrigen Herbstwasserstände fallen, 120 Tage zu rechnen und werden außerdem, unt ganz sicher zu rechnen, 40 Tage für Frostwetter und ungewöhnlich hohe Wasserstände in der Ochtum abgesetzt, so bleiben zur Bewässerung 80 Tage. Nimmt man an, daß V* der ganzen Fläche gleichzeitig bewässert werden soll, so beträgt die Dauer der Bewässerung 10 Tage und die gleichzeitig zu bewässernde Fläche 138 ha. Bei einer Bewässerung von 15 Liter auf den ha ergiebt sich demnach die erforderliche Wassermenge zu 2,07 oder rund 2,0 cbm.

Damit indeß bei niedrigem Wasserstande in der Ochtum die Bewässerung aus größere Flächen ausgeübt werden kann, sowie mit Rücksicht auf etwa noch beitretende Flächen und schleunige Anfüllung der Reviere soll der Kanal an der Grenze des Amts Syke der Art berechnet werden, daß von der Grenze bis Revier LII bei 19,2 km die Konsumtion 3,3 cbm in der Sekunde beträgt.

Oberhalb der Ausmündung des Thedinghäuser Zuleitungskanals muß die Konsumtion 3,3 —J— 2,77 — 6,07 oder rund 6 cbm in der Sekunde betragen, damit die Thedinghäuser Grundstücke bewässert werden können.

Bei 10,42 km mündet aus dem Hauptzuleitungskanal der Graben nach den Reth-Wiesen aus, derselbe bedarf 2,7 cbm in der Sekunde zur Bewässerung der betreffenden Reviere, ist daher bis 10,4 km der Kanal für eine Konsumtion von 6 Z- 2,7 — 8,7 cbm in der Sekunde einzurichten.

Das Revier XXVIII bedarf zur Bewässerung eine Wassermasse von 1,8 cbm in der Sekunde, da der Graben, welcher bei 9,26 km aus dem Hauptkanal ausmündet, 1,25 cbm führt, so soll mit Rücksicht auf die Möglichkeit die Reviere rasch zu füllen, die volle Konsumtion des Kanals bei normalem Stande von 12 und 13 cbm bis zu 9,26 km angenommen werden.

Mit Rücksicht auf die vorstehende Berechnung sind nach den Formeln von Ganguillet und Kutter die Dimensionen des Hauptzuleitungskanals folgendermaßen bestimmt.

Bon 4,4—9,26 oder dafür rund 9,0 km — 4,6 km Länge beträgt das Gefälle im Normalwasserspiegel 0,25 m auf 1000, die Sohlenbreite 6 m, die Böschungen sind zweifüßig und die übrigen Dimen-fronen wie oben angegeben. Das Querprofil ist aus Anlage XVII sub Nr. III angegeben. Die Konsumtion beträgt rund 13 cbm incl. Spillwasser und behuf der Bewässerung 12,0 cbm.

Die Sohle fällt von 11,63 auf 10,53, der Wasserspiegel von 13,68 auf 12,53 m Kote ab. Von 9—11,8 km (Grenze des Amtes Syke und Thedinghäuser Graben) fällt der Wasserspiegel auf 2,8 km Länge mit 0,25 m Gefälle auf 1000 ab, die Sohlenbreite nimmt von 6 auf 4 rn ab, die Böschungen sind zweifüßig, das Gefälle der Sohle beträgt 0,17 auf 1000. Das Querprofil ergiebt die Anlage XVII Nr. IV.

Der Wasserspiegel fällt in dieser Kanalstrecke von 12,53 auf 11,83 m und die Sohle von 10,53 auf 10,05 m Kote.

Die Konsumtion beträgt bei 11,8 km bei einer Geschwindigkeit v — 0,5826 m — 7,842 cbm. Von 11,8—13,9 km auf 2,1 km Länge fällt der Wasserspiegel mit einem Gefalle von 0,25 m auf 1000 ab, die Sohlenbreite beträgt 3 m, die Böschungen sind zweifüßig, die Wassertiefe nimmt von 1,78 auf 1,6 m ab. Die Anlage XVII ergiebt sub Nr. V das Querprofit.

Der Wasserspiegel fällt von 11,83 auf 11,305, die Sohle von 10,05 auf 9,705 m Kote ab. Die Geschwindigkeit v — 0,5334 und die Konsumtion Q — 5,80 cbm in der Sekunde.

Von 13,9—19,2 km auf 5,3 km Länge fällt der Wasserspiegel mit 0,35 m auf 1000 ab, die Böschung ist lVsfüfjig, die Wassertiefe beträgt 1,3 m, das Querprofit ergiebt Anlage XVII Nr. VI.

Der Wasserspiegel und die Sohle haben folgende Koten:

Sohle: 9,425 m 8,725 „

Wasserspiegel:

13.9    km

15.9    „

10,725 m 10,025 „ und unterhalb 9,975 „

17,5 „

9,415 „

9,15 „

19,2 „

8,115 „ unterhalb 7,85 „ 7,255 „

8,555 „ und unterhalb 8,53 „

Die Geschwindigkeit beträgt v — 0,5498 und die Konsumtion Q — 3,535 cbm in der Sekunde.

Von 19,2—21,2 km auf 2 km Länge fällt der Wasserspiegel mit 0,3 m auf 1000 ab, die Breite der Sohle von 3 auf 2 m und die Wassertiefe von 1,3 m auf 0,8 m, das Querprofil ergiebt die Anlage XVII Nr. VII.

Der Wasserspiegel fällt in dieser Kanalstrecke von 8,53 auf 7,93 und die Sohle von 7,23 auf 7,13 m ab.

Die Geschwindigkeit bei 21,2 km beträgt v — 0,355 m und die Consumtion Q = 0,910 cbm in der Sekunde.

Es ist bereits oben bemerkt, daß behuf Bewässerung der hoch belegenen Reviere im Amte Bruchhausen die Einhaltung des Normal-wafferstandes im Kanäle nicht genügt, es ist für die Zeit der Bewässerung dieser Reviere ein Hochwasserstand 0,8 m über Normalwasser angenommen und genügt auch dieser Wasserstand noch nicht vollständig, um die hoch belegenen Reviere unter Wasser zu setzen. Es muß daher durch theilweises Schließen der Stauschleusen bei

2,8 km und 6,25 km eine Aufstauung des Wassers stattfinden, welche vor dem Wöpser uno Martfelder Zuleitungskanal rund 0,3 m, für den Uenzener-Süstedter Zuleitungskanal 0,2 m beträgt. Da die Ent-wässerung der linksseitig vom Kanal belegenen Grundstücke vermittelst Unterleitungen unter dem Kanal durch geschieht, so hat diese streckenweise Erhöhung des Wasserspiegels kein Bedenken; die durchgängige Erhöhung des projectirten Hochwasserspiegels von 0,8 m über Normalwasser bis auf etwa 1,1 m erschien wegen der Sicherung der Entwässerung der Grundstücke von Hoya bis Hoyerhagen nicht zweckmäßig.

Wegen der hohen Lage des Stauspiegels von 5,1 km (Chaussee von Bruchhausen nach Martfeld) bis zur Stauschleuse für den Uenzen-Süstedter Kanal, etwa 1 m über Terrain, ist der linksseitige Damm durch Anlage einer 2 m breiten Außcnberme 1 m unter Dammkrone zu verstärken.

Die Consumtion des Kanals bei dem Hochwasserstande 0,8 m über normalen Wasser beträgt, wenn man die über den Banquets fließende Wassermenge unberücksichtigt läßt, nach den zugelegten Berechnungen 25,45 cbm (1018 Hann. Kubikfuß) in der Sekunde'bei einer Geschwindigkeit von 0,784 m, also 12 cbm mehr als wie bei denk Normalwasser.

— 3,19 m; wird das Wasserprofil über den Banquets

unberücksichtigt gelassen, so ergiebt sich der Querschnitt zu 39,49 qm und berechnet sich bei 0,25 m Gefälle auf 1000 die Geschwindigkeit

Da die Wassertiefe vor der Schleuse bei 0,8 m über Normalwasser 3,58 m beträgt und bis 10 km vor der Schleuse auf 2,8 m abnimmt, so beträgt die durchschnittliche Wassertiefe in dieser Strecke 3,58 -f 2,8

v — 0,8413 und die Konsumtion Q — 33,22 cbm in der Sekunde, also fast das Dreifache der Konsumtion bei normalem Wasserstande.

Da die drei Zuleitungskanäle für Wöpse, Martfeld und Uenzen-Süstedt zusammen eine Wassermasse von 9,9 cbm oder rund 10 cbm in der Sekunde fortschaffen können, so ergießt sich, daß die hoch be-legenen Grundstücke gleichzeitig unter Wasser gesetzt werden können, während noch rund 23 cbm für die Bewässerung der übrigen Grundstücke übrig bleiben.

Es ergiebt die vorstehende Darlegung, daß unter gewöhnlichen Verhältnissen die Einhaltung des Hochwasserstandes von 0,8 m kaum erforderlich sein wird und in der Regel beschränkt werden kann; es erschien indeß van Wichtigkeit, für Jahre, in welchen die Hochwasser nur kurze Zeit andauern, die günstigen Wasserstände möglichst rasch auszunutzen, und zu diesem Zwecke ist der Hachwasserspiegel in der projectirten Höhe angenommen, umsomehr, als vor den beiden Stauschleusen eine tiefere Lage des Wafferspiegels die Bewässerung der hach belegenen Grundstücke nicht verstattet haben würde.

Bei der Projectirung der Schleusen in dem Hauptzuleitungskanal ist, soweit thunlich, die Verbindung dieser Bauwerke mit den Brücken angestrebt, einestheils zur Ersparung der Kosten, anderntheils auch, um diese wichtigen Bauwerke durch die kreuzenden Wege in bessere Verbindung mit den Ortschaften zu setzen. Unterhalb der Nebenkanäle und Gräben sind Schleusen projectirt, um den Zufluß in diese Kanäle und Gräben reguliren zu können, sowie auch zur Aufstauung des Waffers bei geringerem Wasserzufluß. Derartige Schleusen sind projectirt bei km 2,83, 6,25, 7,6, 9,4, 10,6, 12,4, 15,9, 17,5, 19,17, 20,45, also 10 Stück, außerdem eine Schleuse bei 13,9 km, welche den Abfall in der Gödestorfer Feldmark vermittelt. Im Ganzen sind mithin außer der Einlaßschleuse im Weserdeiche 11 Schleusen zu erbauen. Sollte die Sommeranfeuchtung vollständig durchgeführt werden, so wird voraussichtlich die Einschaltung noch einiger Schleusen erforderlich sein.

Zur Wiederherstellung der Kommunikation sind im Ganzen 32 Brücken projectirt, also durchschnittlich eine Brücke auf 1 km; 8 Brücken sind mit Schleusen vereinigt, das Nähere ergeben die Profil- und Situationszeichnungen, sowie der Kostenanschlag Nr. II.

In Verbindung mit den Brücken sind im Ganzen (siehe den Kostenanschlag) 3970 m Parallelwege projectirt, welche roth punktirt in die Karten eingetragen sind.

Da den linksseitig des Kanals belegenen Grundstücken durch die Kanaldämme und den hohen Wasserspiegel im Kanal die natürliche Entwässerung abgeschnitten wird, so ist es erforderlich, die natürlichen Wasterzüge unter dem Kanal durch zu leiten und so weit erforderlich, durch Parallelgräben außerhalb des linksseitigen Kanaldammes diesen Unterteilungen von den Seiten das Master zuzuführen.

Nach den speciellen Angaben in dem Kostenanschläge Nr. II sind im Ganzen 11 Unterteilungen auszuführen, von der Weser bis zur Gödestorfer Feldmark unterhalb der Stauschleuse sind der größeren Sicherheit wegen sämmtliche Unterleitungen in Eisen projectirt, die übrigen Unterteilungen sind aus Cementröhren herzustellen angenommen.

Die Dimensionen sind im Kostenanschläge angegeben, es mögen hier nur einzelne wichtige Bauwerke hervorgehoben werden:

Durchmesser . . 1,2

Unterteilung der alten Eyter . .

1,2

Desgl. der neuen Eyter....

1,0 „

Uenzener Bach.......

Süstedter Bach, zwei Rohrleitungen zu je . 0,9 „

Die eisernen Rohrleitungen sind sämmtlich mit Trichtereinlauf zu versehen, auch werden Ablaßschleusen im rechtsseitigen Kanal-damme in Verbindung mit den Unterteilungen zum Abtasten des Masters aus dem Kanal angebracht.

Die Zuleitung des Masters nach den Unterteilungen geschieht durch Parallelgräben, welche in den Karten mit Blau angegeben sind, in dem Kostenanschläge sind die betreffenden Grabenstrecken zusammengestellt, und ergiebt sich die Gesammtlänge zu 9820 in. Die obere Breite ist zu 1,5—2—3 m anzunehmen.

Die Kosten des Hauptzuleitungskanals belaufen sich nach dem Kostenanschläge Nr. II auf 538000 Jl.

cc. Der Martfelder Zuleitungskanal.

Der Martfelder Zuleitungskanal mündet bei 2640 m aus dem Hauptzuleitungskanal auf der Hoyerhagen-Wöpser Grenze aus und dient zur Bewässerung der Reviere IV—IX in einer Gesammtfläche von 375 ha, von denen 271 mit frischem und 104 ha mit Abfall-wasser bewässert werden.

Die Situation ergiebt die Anlage V, das Längenprofil die An- x läge XX Nr. III. Der Kanal durchschneidet die Hoyerhagener Gräse- X\

wiesen und das höher belegene Bruch und die Tönjeswiesen, übersetzt den Moorgraben und endigt vor Revier VI in der Martfelder Feldmark.

Die Länge des Kanals beträgt 2590 m.

Da die Reviere nur bei dem höheren Wasierstande im Kanals stauen können, so ist die Consumtion bis zur ersten Einlaßschleuse für Revier IV zu 4,5 cbm, von der ersten bis zur zweiten Einlaßschleuse zu 4,0 cbm und bis zum Revier VI zu 3 cbm angenommen.

Der Wasserspiegel im Hauptzuleitungskanal wird durch Aufstau vor der Stauschleuse bis auf 15,35 m gehoben, der Wasserspiegel im Kanal beginnt unterhalb der Einlaßschleuse mit 15,3 m Gote und fällt mit 0,25 m Gefälle auf 1 km auf 14,65 m ab. Die Sohle hat die durchgängige Breite von 4,5 m, die Wassertiefe ergiebt sich nach den Berechnungen zu 1,4 m und nimmt bis 1 m ab. Die Normalprofile finden sich auf dem Längenprofile verzeichnet. Die Dämme erhalten eine Kronenbreite von 1,5 m und liegen 0,5 m über dem Normalwasserspiegel. Die Dimensionen der Einlaßschleusen sind reichlich bemessen, damit der Verlust durch Druckhöhe thunlichst vermieden wird und die Zuleitung des Wassers rasch geschehen kann. Die Einzelheiten finden sich in der Vorerinnerung zum Kostenanschläge Nr. IV, es mag hier nur hervorgehoben werden, daß 4 Brücken zu erbauen sind, außerdem eine Unterleitung für den Abzug aus den Gräsewiesen von 0,7 m Durchmesser und für den Moorgraben, welchem der größere Theil des Zuflusses durch den Hauptzuleitungskanal abgeschnitten wird 1 m im Lichten. Die Unterleitungen werden in Eisen construirt.

Sollten Dammbrüche an der Weser oberhalb Hoya eintreten, ein Fall, der nach den ausgeführten Verstärkungen der Deiche sehr unwahrscheinlich ist, so würde der Martfelder Zuleitungskanal an niehreren Stellen, vorzugsweise in den Niederungen durchstochen werden muffen, sofern die unschädliche Ableitung des zuströmenden Wassers durch den Wöpser und Martfelder Kanal und durch den Hauptzuleitungskanal nicht zur Genüge erfolgen kann. Die von Hoyerhagen zufließenden Gewässer werden bei der Rollake bei 1870 m des Kanals zusammengeführt und vermittelst einer Unterleitung von 0,8 m im Lichten unter den Kanal durchgeführt; der Abzugsgraben unterhalb des Kanales wird begradigt.

Die anzulegenden Parallelwege und Gräben sind in der Vorerinnerung zum Kostenanschläge angegeben.

Die Kosten betragen 35500 M>.

- 65

dd. Der Zuleitungskanal für die Vilsencr, Ucnzener und Silstedter Grundstücke Revier XIX-XXHI.

Dieser Kanal, dessen Situation auf Anlage VI und Längenprofil \ auf Anlage XIX angegeben ist, dient zur Bewässerung einer Fläche \ von rund 340 ha und mündet linksseitig bei 6,19 km aus dem Hauptzuleitungskanal aus. Der Kanal läuft in etiva 600 m Entfernung parallel dem Hauptzuleitungskanal bis zum Süstedter Bach und ist so weit in das höhere Terrain gelegt, wie es möglich war. Die Länge des Kanales beträgt 5,5 km.

Zur Berechnung der Consumtion ist für 1 ha der Zufluß von 20 1 angenommen, da der Kanal nur bei Wasserstünden über Normal wirksam werden kann, es ist daher aber auch die gleichzeitige Bewässerung der Hülste der Fläche der Berechnung zu Grunde gelegt und ergiebt sich alsdann die Consumtion in der Sekunde zu 3,4 cbm.

Durch Aufstauung oberhalb der Stauschlense im Hauptzuleitungs-kanal wird der Wasserspiegel während der Zuleitung des Wassers in den Uenzen-Süstedter Kanal von 14,03 aus 14,23 m Cote gehoben; im Zuleitungskanal beginnt der Normalwasserspiegel mit 14,2 m Cote und fällt mit dem wegen der hohen Lage der Grundstücke sehr mäßig angenommenen Gefälle von 0,16 m auf 1 km bis auf 13,32 m am Ende des Kanals ab. Die Waffertiefe (siehe die Querprofile auf Anlage XIX) beträgt von 0—3,7 km 1,4 m und nimmt bis zu dem Ende des Kanals aus 1 m ab; es berechnet sich demnach die entsprechende Sohlenbreite bei den Gefällverhältnissen und der zu Grunde gelegten Konsumtion zu 4,5 m von 0—3,7 km und nimmt von 3,7 km bis zum Ende auf 3,5 m ab. Die Dammkronen liegen 0,6 m über dem Normalwasserspiegel und erhalten eine Breite von 1,5 m.

Die Einlaßschleusen sind zur Verminderung des Gefällverlustes mit reichlich großen Oeffnungen projectirt, die Einlaßschleuse im Kanal an der Ausmündung erhält 5 Oeffnungen von je 1 m, es werden außerdem bei km 2 und bei km 4,4 Stauschleusen mit 4 und resp.

3 Oeffnungen zu je 1 m im Lichten erbaut, um den Wasserzufluß zu regulireu und zur Aufstauung bei geringerem Wasserzufluß. Die Einlaßschleusen für die Reviere sind in der Vorerinnerung zum Kostenanschläge Nr. VI im Einzelnen angegeben.

Zur Wiederherstellung der Communikation sind 5 Brücken zu erbauen, von denen eine mit der unteren Stauschleuse vereinigt ist,

außerdenl werden Parallelwege am Kanal in den in der Vorerinnerung des Kostenanschlages bezeichneten Strecken angelegt.

Für die Entwäsierung der oberhalb des Kanals belegenen Grundstücke ist durch Unterleitung des Uenzener Baches und Uenzener Entwässerungsgrabens Sorge getragen, sowie durch Anlage von 3860 m im Kostenans'chlage näher bezeichneten Parallelgräben.

Durch diese Anlagen, welche eine gründliche Entwässerung gestatten, da die Wasserzüge corrigirt und auch unter dem Hauptzuleitungskanal durchgeführt sind, wird es in späterer Zeit nach Ab-torfung der oberhalb des Kanals belegenen Flächen thunlich, auch linksseitig des Kanals die Bewässerung einzuführen. Die Unterteilung des Uenzener Baches erhält eine lichte Weite von 1,2 m und des Uenzener Entwässerungsgrabens von 0,6 m im Lichten. Die Kosten des Kanals belaufen sich nach dem Kostenanschläge Nr. VI auf 73300 M.

ee. Der Schwärmer Zuleitnngskanal.

y Die Situation dieses Kanals findet sich in den Anlagen VI und / VII und die Profilzeichnung in der Anlage XXI, derselbe mündet am Kiependamm bei 7,53 km aus dem Hauptzuleitungskanal rechtsseitig aus, läuft in nördlicher Richtung durch die Uenzener Wiesen, durchschneidet den Uenzener Damm und die Eyter bei dem Eyterbruch und tritt bei Spracken an das höher belegene Terrain heran und verfolgt dann int Wesentlichen die Grenze der Gärten und Höfe einerseits und der Wiesen in der Feldmark Schwarme andererseits bis zu den Höfen von Wackershausen.

Die Länge des Kanals beträgt 8,9 km.

Die aus dem Kanal zu bewässernde Fläche beträgt 930 ha, welche mit Rücksicht auf etwa später eintretende Vergrößerung des Meliorations-Objects und mit Rücksicht auf den Umstand, daß bei höheren Weserwasserständen die Zeitdauer der Bewässerungsperiode für die an der unteren Eyter belegenen Wiesen verkürzt wird bei 15 1 auf den ha erforderlichen Falls mit einem viertägigen Turnus bewässert werben soll.

Der Normalwasserspiegel beginnt am Hauptzuleitungskanal mit der Cote 12,8 m also 0,16 m unter dem Normalwasser im Hauptzuleitungskanal und fällt von 0—6,2 km mit 0,3 m Gefälle auf 1 km auf 10,94 m und mit Hinzurechnung der Druckhöhe in der Unterleitung von 0,2 auf 10,74 m ab. Von 6,2 km bis zu dem Ende bei 8,9 km beträgt das Gefälle auf 1 km 0,25 m und fällt der Normalwasserspiegel demnach bis auf 10,07 m Cote ab.

Die Konsumtion berechnet sich nach den obigen Annahmen auf 3,5 cbm in der Sekunde und ergeben die Formeln bei 1,2 m Wassertiefe die Sohlenbreite zu 4,0 m. Von 6,2 km bis zu dem Ende nimmt die Wassertiefe von 1,2 auf 0,8 m ab und berechnet sich die Sohlenbreite zu 3,5 m.

Die Dämme erhalten eine Höhenlage von 0,5 m über dem Normalivasierspiegel, von 6,2 km bis zum Ende wird jedoch der rechtsseitige Damm zur größeren Sicherheit des Dorfes Schwarme auf 0,6 m über Normalwasserspiegel gelegt, auch wird der linksseitige Damm an der Außenseite, welche der Eyter zugewendet ist, mit einer 2^/rfüßigen Böschung versehen, um gegen Wellenschlag bei Hochwasserständen der Weser größere Sicherheit zu gewähren. Die Querprvftle sind auf der Anlage XXI angegeben.

Die Bauwerke sind in der Varerinnerung zu dem Kostenanschläge Nr. VII speciell angegeben, es mag hier nur Folgendes bemerkt werden.

Die Einlaßschlense erhält eine lichte Weite von 4 m und ist mit einer Feldbrücke vereinigt, außerdem sind behuf Regulirung des Wasserzuflusses und behuf Aufstaming bei der Bewässerung der ausgedehnten Reviere drei Stauschleusen zu erbauen, dieselben sind vereinigt mit den Brücken im Wege van Spracken nach dem Eyterbruche, mit der Landstraßenbrücke und mit der Brücke im Koppelwege bis 7,69 km. In Wegen sind außerdem 5 Brücken anzulegen und ist im Kostenanschläge eine Entschädigung für den Ban van 14 Stück Feldbrücken hinter den Schwärmer Höfen ausgesetzt.

Die Unterteilung des Kanals unter der Eyter durch bei 2,12 km besteht aus zwei eisernen Rohrleitungen mit Trichtereinlauf van je 1,3 m Durchmesser mit massiven Häuptern. Die sämmtlichen Abzüge, welche von den östlichen höheren Grundstücken, zum Theil aus großer Entfernung nach dem Dorfe Schwarme sich hinziehen und in die Eyter münden, müssen unter dem Zuleitnngskanal durchgeführt werden und entstehen dadurch, da es angemessen erschien, diese Bauwerke aus Eisen herzustellen, nicht unbedeutende Kosten.

Der Kl.-Borsteler Entwässerungsgraben, welcher nach Ausführung der Melioration das Abfallwasser van Martfeld und Kl.-Borstel der Eyter zuführt, wird bei 3,2 km vermittelst zweier eiserner Rohrleitungen von je 1,2 m im Durchmesser unter dem Zuleitungskanal durchgeführt.

Bei 4,2 km an dem Wege in das Gr.-Barsteler Bruch wird eine Unterleitung von 0,6 m Durchmesser, bei 5,21 km am nördlichen

5*

Ende des Dorfes Gr.-Borstel eine Unterleitung von 1 m im Durchmesser angelegt. Unterhalb der Landstraße von Schwarme nach Thedinghausen ist ferner bei 6,32 km eine Unterleitung, bestehend aus zwei Rohrleitungen von je 1,0 m Durchmesser, projectirt und endlich bei 8,32 km am letzten durchgehenden Koppelwege eine Unterleitung von 1 m int Durchmesser. Sämmtliche Unterleitungen werden aus eisernen Röhren mit Trichtereinlauf und mit massiven Häuptern hergestellt; die Dimensionen derselben erscheinen ausreichend bemessen, da die Wasserzüge unterhalb des Zuleitungskanals sämmtlich corrigirt werden und daher die Annahme einer Druckhöhe in den Unterteilungen zulässig erscheint, außerdem wird • durch Correction der Eyter die Vor-fluth verbessert.

Die oberhalb oder rechtsseitig belegenen Grundstücke müssen, namentlich auch mit Rücksicht auf die nahe belegenen Hausplätze vollständig entwässert werden und ist daher die Anlage von 5,91 km Parallelgräben am rechtsseitigen Kanalufer in den in der Vorerinnerung des Kostenanschlags speciell angegebenen Kanalstrecken erforderlich.

Die Kosten der ganzen Anlage des Schwärmer Zuleitungskanals belaufen sich nach dem Kostenanschläge Nr. VII auf 153000 Jl.

ff. Der Thedinghäuser Zulcitiiiigskanat.

Die Anlagen VI und IX ergeben die Situation und die An-/ läge XXII das Längenprofil des Kanals, derselbe mündet bei 11,8 km östlich des Süstedter Baches an der Grenze der Aemter Bruchhausen und Syke aus dem Hauptzuleitungskanal aus, verfolgt den Lauf des Süstedter Baches an der Ostseite bis zur Braunschweigischen Grenze und geht int Wesentlichen auf der Preußisch-Braunschweigischen Grenze bis zum Fleth. Der Zuleitungskanal verfolgt alsdann die Richtung des Fleths, durchschneidet die Schwärmer-Thedinghäuser Landstraße mittelst der vorhandenen Flethbrücke und verläßt das Fleth, um das höhere Terrain in der Nähe des Eyter-Wasserdammes zu erreichen, läuft am Koppelwege zunächst des Dammes entlang und wendet sich schließlich nach Osten, um unterhalb der Verbindung von Eyter und Fleth an das letzte Revier XXXXIII zu treten. Die ganze Länge des Kanals beträgt 8,35 km. Die aus dem Kanal zu bewässernde Fläche (Revier XXXVI bis XXXXIII) beträgt 742 ha; mit Rücksicht auf etwaige Vergrößerung des Objects (Blankenwater Wiesen) und auf die zeitweise Verhinderung der Bewässerung durch Weser-Hoch-

Wasser soll, wie bei den Schwärmer Revieren, eine vierfache Rotation angenommen werden. Bei gleichzeitiger Bewässerung von 185 ha und bei einem Zuflusse von 15 1 auf den ha und Sekunde berechnet sich die Consumtion auf 2,77 oder rund 3 cbm.

Der Normalwasserspiegel des Kanals beginnt mit 11,67 m Cote und fällt mit 0,33 m Gefälle auf 1 km von 0—5 km auf 10,02 m Cote ab. Von km 5 bis zum Ende bei km 8,35 erhält der Normal-wasierspiegel wegen der hohen Lage der Grundstücke in den letzten Revieren das Gefälle von 0,2 m auf 1 km und fällt demnach der Wasserspiegel bis auf 9,35 m Cote ab.

Die Dämme erhalten eine Höhenlage von 0,5 m über Normalwasserspiegel, von Nr. 0—1,17 km ist indeß der linksseitige Damm auf die Höhe, welche die Nevierdämme in XXIVa und b erhalten müssen, zu erhöhen. Diese Höhe ist in der Proftlzeichnung in punk-tirten Linien angegeben.

Bei einer Wassertiefe von 0—5,8 km gleich 1,2 m und einer Abnahme derselben von 1,2 auf 0,8 m berechnet sich die Sohlenbreite nach den angegebenen Gefäll- und Consumtions-Verhältnissen von 0-5,8 km zu 3,5 m und dann abnehmend bis 2,5 m.

Die Einlaßschleuse erhält eine lichte Weite von 4 Oeffnungen zu je 0,8 m im Lichten.

Zur Wiederherstellung der Communikation sind 7 Brücken erforderlich, von denen die Brücken bei 4,4 und 6,25 km mit Stauschleusen vereinigt sind. Auf 1,3 km Länge sind an den in der Vorerinnerung des Kostenanschlages angegebenen Stellen Parallelwege anzulegen.

Die Unterleitung unter dem Fleth durch behuf Zuleitung des Wassers in das Revier XXXXIII wird aus zwei Röhrenleitungen von je 0,85 m Durchmesser aus Cement hergestellt.

Die gesummten Kosten betragen nach dem Kostenanschläge Nr. IX 77000 «iH.

Die übrigen Zuleitungsgräben sind in den Vorerinnerungen der Kostenanschläge genau beschrieben und kann auf diese speciellen Angaben Bezug genommen werden. Es mögen hier nur noch die Kosten der einzelnen Zuleitungsgräben angegeben werden:

9000 Jl.

Anschlag III. Anlage eines Zuleitungsgrabens für die Reviere I—III in den Feldmarken Wöpse und Bruchhausen . .

Anschlag VII. Anlage eines Zuleitungsgrabens für die

10100 Jl.

Reviere XVII und XVIII.........

Anschlag VIII. Anlage eines Zuleitungsgrabens für die

Nethwiesen-Reviere XXVI und XXVII..... 10500 „

Anschlag X. Anlage von Zuleitungskanälen für die Reviere VII und VIII in der Feldmark Kl.-Borstel. . 12100 „ Nach der Zusammenstellung in Anlage 10 belaufen sich die gesammten generellen Kosten für die Bewässerungs-Anlagen auf 1285500 Jl.

D. Die Stau-Reviere.

Die Projectirung der Stau-Reviere ist auf Grund der ausgedehnten Flächen-Nivellements, welche das ganze Meliorations-Gebiet umfassen und über dasselbe hinausgehen und nach eingehendem Studium der Höhen- und Abflußverhältnisse erfolgt. Die Höhenzahlen sind, wie bereits oben bemerkt, in die 7 Klappkarten Anlage XXIX bis XXXV mit Schwarz eingetragen und kann daher eine Prüfung der Ueberstauungshöhe in den einzelnen Revieren, der Dammhöhen u. s. w. leicht geschehen.

Die Motive für die Projectirung der einzelnen Reviere lassen sich im Einzelnen hier nicht erörtern, es mag nur im Allgemeinen bemerkt werden, daß hanptsächlich die Höhenverhältnisse entscheidend sind, dann aber auch das Bestreben eingewirkt hat, Durchschneidungen möglichst zu beschränken, es sind daher Wege und Eigenthums- oder Feldmarksgrenzen thunlichst zu Reviergrenzen angenommen, auch sind, wo es möglich gewesen ist, die Begrenzungen derart gewählt, daß eine Vereinigung der Grundstücke verschiedener Feldniarken zu einem Revier vermieden ist. Von Einfluß auf die Abgrenzung der Reviere ist ferner die Rücksicht auf Wiederbenutzung des Wassers gewesen, endlich auch der Umstand, daß voraussichtlich die einzelnen Reviere Special-Genossenschaften bilden und es daher angemessen erschien, die speciellen Kosten soweit solches möglich gleichmäßig zu vertheilen, endlich ist auch die Sicherung einer genügenden Entwässerung von Einfluß auf die Abgrenzung der Reviere gewesen.

Die Kostenanschläge über Einrichtung der Reviere Anlage 14 I—LIV enthalten in den Vorerinnerungen eine genaue Beschreibung der auszuführenden Anlagen nebst sämmtlichen Angaben der Dimen-

sionen und der Coten für die Dämme und Gräben, sowie der Hauptdimensionen der Bauwerke. Diese specielle Ausarbeitung findet bei derartigen großen Projecten nur selten statt, es erschien das mit bedeutendem Zeitaufwande verbundene specielle Eingehen auf die Details aber erforderlich einestheils, um mit größerer Sicherheit den Plan selbst mit Rücksicht auf alle einschlagenden Verhältnisse ausarbeiten zu können, anderentheils aber auch, um den Betheiligten eine genaue Kenntniß von den projectirten Anlagen zu verschaffen, da die Erfahrung ergeben hat, daß durch die Kenntnißnahme dieser Specialitäten das Vertrauen wächst.

Die specielle Bearbeitung gewährt endlich den Vortheil, daß in den Vorerinnerungen sämmtliche Daten sich angegeben finden, welche bei der demnächstigen Ausführung erforderlich sind, nach denselben ist die Absteckung der Gräben, Dämme u. s. tu. ohne Weiteres auszuführen. Nach den im ganzen Meliorationsgebiet angebrachten Festpunkten kann die Uebertragung der Höhen nach den Coten der Vorerinnerung mit Sicherheit erfolgen und kann daher die Ausführung dieser speciellen Arbeiten jeder Special-Genossenschaft unter Controle des Technikers der Gesammt-Genoffenschaft überlassen bleiben. Jeder tüchtige Wiesenbaumeister kann nach den vorliegenden Kostenanschlägen die Ausführung bewirken.

In Betreff der Eindämmung der Reviere ist zu bemerken, daß die billigste Construction in dem vorliegenden Project angenommen ist, es findet sich daher häufig, daß Dämme neben Wege projectirt sind; es bleibt selbstverständlich den Betheiligten unbenommen, durch größere Aufwendungen den Weg als Damm zu erhöhen, sofern nicht etwa der Wegegraben zugleich als Abzugsgraben zu dienen hat.

Die Specialkarten Anlagen IV—X und XXX-XXXV enthalten die projectirten Dämme und Gräben, die Zuleitungsgräben sind mit\ rother Farbe, die Entwässerungsgräben mit violetter Farbe eingetragen; '

die Dämme sind mit Schwarz bezeichnet, die erhöhten Wege mit einer bräunlichen Farbe.

Die Lage der Einlaßsiele oder Schleusen, soweit solche nicht etwa durch das Ende eines Zuleitungsgraben gegeben ist, wurde in die Karten nicht eingetragen. Es erschien zweckmäßig, die Lage dieser Bauwerke nicht anzugeben, weil die Terrainverhältnisse zu berücksichtigen sind und die Nivellements selbstverständlich nicht so speciell

sein können, daß man an jedem einzelnen Punkte die Höhenlage genau zu ermitteln im Stande ist; es bleibt daher die Lage dieser Einlaßschleusen oder Siele bei der Ausführung nach speciellen Untersuchungen des Terrains zu bestimmen, was ohne Schwierigkeit von jedem geübten Wiesenbaumeister geschehen kann.

Die nachstehende kurze Beschreibung wird im Anschluß an die bereits oben gegebenen Mittheilungen über die Zuleitungskanäle genügen, um eine Uebersicht des Projekts zu geben; im Einzelnen muß auf die Vorerinnerungen der Kostenanschläge für die Reviere I—LIV Anlage 14 verwiesen werden.

Die Reviere I—III in der Wöpser und Bruchhäuser Feldmark bilden einen Theil der hochbelegenen Reviere, welche nur bei dem Hochwasserstande im Hauptzulcitungskanal bewässern können und für welche daher ein Zufluß von 20 Liter in der Sekunde in Aussicht genommen ist. Das Revier I erhält das Bewässerungswasser aus dem das Revier begrenzenden Zuleitungsgraben, der Abfluß des Wassers erfolgt in das Revier II, welches indeß auch frisches Wasser aus dem Zuleitungsgraben erhalten kann. Die gesammte Wassermasse geht durch Siele in dem erhöhten Koppelwege auf dem Stau in das Revier III und wird das Wasser vermittelst der Ablaßschleuse in die alte Eyter geführt.

Ein Parallelgraben oberhalb des südlichen Umfangsdammes, welcher neben Bruchhausen bis zur alten Eyter fortgesetzt wird, führt das von oben zufließende Tagewasser ab. Die mangelhaften Entwässerungszüge in den Revieren werden verbessert.

Die Reviere IV—IX gehören ebenfalls zu den hoch belegenen Revieren, welche nur bei dem Hochwafferstande im Kanal bewässert werden können und für welche daher der Zufluß von 20 Liter in der Sekunde in Aussicht genommen ist, dieselben erhalten das Bewässerungswasser aus dem Martfelder Zuleitungskanal. Das Revier IV, das Dornbruch, ist durch Erhöhung eines Weges in zwei Theile gebracht, die Ableitung des Abfallwassers geschieht in den Moorgraben, welcher begradigt wird. Das Revier V in den Feldmarken Rormannshausen und Martfeld läuft an der westlichen Seite in geringer Breite aus und endigt am Wege von Rormannshausen nach Martfeld, woselbst vermittelst einer Ablaßschleuse das Abfallwasser in das Revier VII geleitet wird.

Der Entwässerungsgraben an den Wulster Wiesen wird begradigt und bleibt außerhalb des Reviers, desgleichen der Entwäsierungsgraben aus der Grenze der Reviere V und VI, welcher an der nördlichen Seite des Umfangsdammes entlang und »ermittelst eines Sieles durch den Weg von Normannshausen nach Martfeld geführt wird.

Das Revier VI in der Loger und Martfelder Feldmark wird vermittelst zweier Schleusen direct aus dem Martfelder Zuleitungskanal gespeist; durch zwei Mitteldämme ist das 200 ha große Revier in drei Abtheilungen gebracht und erhält die Schleuse für die Abtheilung a 4m lichte Oeffnung, während die Schleuse für Abtheilung b nur 1 m lichte Oeffnung erhält. Das Wasier aus den Abtheilungen a und b fließt durch Ueberfälle und Siele in die Abtheilung c und wird vermittelst eines auf generelle Kosten anzulegenden Zuleitungskanals in das Revier VII geleitet, welches mithin das gesammte Abfallwasser aus den Revieren V und VI aufnimmt.

Die Binnenentwäfferung des Reviers VI wird durch Correction der gekrümmten Grabenzüge verbessert, das aus der Feldmark Hoyerhagen zufließende Wasser wird für die Zeit der Bewässerung durch einen Parallelgraben am östlichen Umfangsdamme um das Revier bis zur Wiedereinmündung in den natürlichen Wasserzug geleitet.

Das gesammte Abfallwasser des Reviers VI wird vermittelst eines auf generelle Kosten anzulegenden Kanals in das Revier VII geleitet und dann von der Ablaßschleuse dieses Reviers gemeinschaftlich mit dem Abfallwasser aus Revier V durch die Ortschaft Kl. Börstel die Landstraße von Bruchhausen nach Martfeld durchschneidend bis in das Revier VIII.

Das Revier VIII wird durch einen Mitteldamm in zwei Abtheilungen gebracht, die Ableitung des Bewässerungswassers aus der zweiten Abtheilung geschieht vermittelst eines auf generelle Kosten anzulegenden Entlastungskanals in die Eyter und zum Theil in das Revier IX. Wegen des Ausschlusses des Hauses, Hofes und Gartens an der Südseite des Reviers von der Bewässerung wird die zweimalige Durchschneidung des Umfangsdammes durch den Bach erforderlich.

Da die Bewässerung nur verhältnißmäßig kurze Zeit dauert, so erscheint es kaum erforderlich, für das Dorf Börstel einen Abzugsgraben anzulegen, sollte sich indeß die Nothwendigkeit Herausstellen, so haben die Interessenten des Reviers VIII eine Verbindung der Wegegräben im Dorfe und in der Nähe desselben mit dem Abzug an der Hoyaer Weide herzustellen.

Die Entwässerung der an der Nordostseite des Reviers belegenen Kl. Borsteler Höfe geschieht an der Nordseite des Reviers zwischen dem Revierdamme und dem Wege vermittelst des verbreiterten und vertieften Wegegrabens.

Das Revier IX erhält das Wasser aus dem Revier VIII und wird das Wasser in den Moorgraben abgeführt. Der in das Revier einmündende Entwässerungsgraben ist auf einer Strecke einzuwallen, damit das Wasser während der Zeit der Bewässerung nicht auf die Grundstücke tritt.

Das Revier X in der Feldmark Bruchhausen erhält das Wasser direct aus dem Hauptzuleitungskanal und ist durch einen Mitteldamm in zwei Abtheilungen gebracht. Aus der oberen Abtheilung kann das Wasser vermittelst einer Unterleitung unter der alten Eyter durch in das Revier XI geführt werden, ans der unteren Abtheilung wird das Wasser in die neue Eyter geführt.

Das Revier XI erhält zwei Abtheilungen, der Mitteldanim wird theilweise als Ueberlauf hergestellt, die Ableitung des Wassers geschieht in die Eyter.

Das zwischen der neuen Eyter und der Bruchhausen Vilsener Grenze belegene Revier XII erhält das Wasser direct aus dem Hauptzuleitungskanal, hat zwei Abtheilungen und wird das Abfallwasser aus der unteren Abtheilung in die Eyter geführt.

Das Revier XIII mit 110 ha Fläche erstreckt sich zwischen dem Hauptzuleitungskanal, dem Schwärmer Zuleitungskanal und der Eyter und wird durch zwei Mitteldämme in drei Abtheilungen gebracht. In die untere Abtheilung kann das Wasser auch aus dem Schwärmer Zuleitungskanal zugeleitet werden. Die Ableitung des gesammten Bewässerungswassers geschieht in die corrigirte Eyter.

Das Revier XIV zwischen dem Hauptzuleitungskanal und dem Schwärmer Zuleitungskanat erhält das Wasser direct aus dem Hauptzuleitungskanal und zwar wird es sich empfehlen, wegen der langgestreckten Lage des Reviers zwei Einlässe im rechtsseitigen Kanaldamme, von denen der zweite in die untere Abtheilung mündet, anzulegen. Durch einen Mitteldamm ist das Revier in zwei Abtheilungen

Das Revier XVI zwischen dem Zuleitungsgraben für das Eyter-bruch und den Uenzener Bach erhält das Wasser aus dem Hauptzuleitungskanal und ist durch einen Mitteldamm in zwei Abtheilungen gebracht. Aus der unteren Abtheilung wird das Abfallwasser durch Siele in das Revier XVII geleitet, welches außerdem auch aus dein Zuleitungsgraben für das Eyterbruch Wasser erhalten kann. Die Ableitung des Wassers geschieht in den Uenzener Bach in der Nähe der Einmündung desselben in den Eyter-Umlauf neben dem vormalig fiskalischen Eyterbruch.

gebracht. Die Ableitung des Bewässerungswassers geschieht durch den Uenzener Damm in das Revier XV, welches zwei Abtheilungen enthält; aus der unteren Abtheilung wird das Wasser in die Eyter abgeleitet.

Das Revier XVIII wird vermittelst eines Zuleitungsgrabens aus dem Hauptzuleitnngskanal mit Wasser versorgt; durch einen Ueberfalldamni wird das Wasser in die untere Abtheilung und aus dieser in die Eyter geführt.

Die Reviere XIX—XXIII werden vermittelst des aus dem Hauptzuleitungskanal unweit der Brnchhausen-Vilsener Grenze abzweigenden Uenzen-Süstedter Zuleitungskanales bewässert, die Grundstücke sind sämmtlich so hoch belegen, daß nur bei dem Hochwasserstande im Hauptzuleitungskanal die Bewässerung wirksam geschehen kann; es ist daher auf eine Zuleitung von 20 Liter in der Sekunde und auf den Hektar in Aussicht genommen. Sämmtliche Reviere entnehmen das Wasser direct aus dem genannten Zuleitungskanal und führen dasselbe vermittelst Schleusen oder Siele im linksseitigen Damme des Hauptzuleitungskanals in denselben zurück. Die erhebliche Differenz in der Höhenlage der Grundstücke macht die Anlage von Mitteldämmen in sämmtlichen Revieren erforderlich.

Damit die Entwässerung der Reviere XIX, XX und XXI nach Beendigung der Bewässerung auch ohne Rücksicht auf den Wafferstand im Hauptzuleitungskanal geschehen kann, ist ein Parallelgraben pro-jectirt, welcher neben dem Hauptzuleitungsgraben in den Uenzener Bach einmündet und dadurch genügende Vorfluth erhält, da dieser Bach unter dem Hauptzuleitungskanal durchgeleitet ist. In ähnlicher Weise wird die Entwässerung des Reviers XXII bewirkt.

Im Revier XXIII wird der Süstedter Entwässerungsgraben eingewallt und corrigirt, die Zuleitung des Bewässerungswaffers in den

Theil der Abtheilung a, welcher zwischen den Entwässerungsgraben und dem Süstedter Bache gelegen ist, geschieht vermittelst einer Rohr-Unterleitung. Der Süstedter Entwässerungsgraben wird unter dem Hauptzuleitungskanal durchgeleitet und wird während der Bewässerung mit einem Schütz verschlossen.

Das Revier XXIV, zwischen dem Zuleitungsgraben für die Reth-wiesen und dem Süstedter Bach belegen, erhält das Wasser direct aus dem Hauptzuleitungskanal, der erhöhte Weg zwischen den Rethwiesen und int Reth bildet den Mitteldamm, das Abfallwasser wird vermittelst einer Schleuse in das Revier XXV abgeführt.

Das Revier XXV ist zwischen dem westlichen Entwässerungs-graben an den Rethwiesen und Reuen Fredebruchswiesen und dem Süstedter Bach belegen und ist durch einen Mitteldamm in zwei Abtheilungen gebracht. Das Abfallwasser wird vermittelst des vorhandenen Wasserzugs an der Braunschweigischen Grenze in die Eyter geleitet.

Die Reviere XXVI und XXVII sind zwischen dem Zuleitungsgraben für die Rethwiese und dem Revier XXV belegen, das Revier XXVI erhält das Bewässerungswasser aus dem Zuleitungsgraben für die Rethwiesen und ist durch einen Mitteldamm in zwei Abtheilungen gebracht, die Ableitung des Wassers geschieht in den Entwässerungsgraben zwischen Revier XXV und XXVI.

Das Revier XXVII erhält das Wasser aus dem Zuleitungsgraben für die Rethwiesen, die Ableitung des Wassers geschieht vermittelst einer Schleuse in die Eyter.

Das Revier XXVIII mit 120 ha Fläche ist zwischen dem Hauptzuleitungskanal und der Eyter und zwischen den beiden Uenzener Entwässerungszügen belegen, durch zwei Mitteldämme ist das Revier in drei Abtheilungen gebracht, die Ableitung des Wassers geschieht in den Uenzener Bach nahe der Mündung desselben in den Eyter-Fluß.

Das Revier XXIX mit 166 ha Fläche ist zwischen dem Schwärmer Zuleitungskanal und den Sprakener Entwässerungsgraben einerseits und der corrigirten Eyter andererseits belegen und erhält das Wasser aus dem Schwärmer Zuleitungskanal durch eine resp. zwei Schleusen. Durch die Erhöhung des Weges nach dem Eyterbruch und die Fortsetzung als Mitteldamm und durch Anlage eines Mitteldammes in der Nähe der Eyter werden drei Abtheilungen des Reviers gebildet, welche durch Siele und Ueberläufe mit einander in Verbindung stehen. Das Abfallwasser wird in die Eyter abgeführt.

Die Reviere XXX—XXXV in der Feldmark Schwarme sind sämmtlich zwischen bent Schwärmer Zuleitungskanal und der corrigirten Eyter belegen, erhalten sämmtlich das Wasser aus bent Zuleitungskanal und gelangt das Abfallwasser mittelst Schleusen in die Eyter. Die Dimensionen der Ablaßschleusen sind reichlich angenommen, damit bei höheren Wasserstäuden in der Weser und eintretendem Rückstau die Druckhöhen in der Ablaßschleuse thunlichst verringert werden.

Im Reviere XXX hat ein am Zuleitungskanal belegener Complex wegen zu hoher Lage ausgeschlossen werden müssen. Die Reviere XXX und XXXI sind durch je einen Mitteldamm in zwei Abtheilungen gebracht.

Der Abschluß der Reviere XXXI und XXXII an der Landstraße von Schwarme nach Thedinghausen erfolgt durch Anlage von Dämmen neben der Landstraße, eine Erhöhung der Landstraße, welche mit erheblichen Kosten verbunden sein würde, liegt tticht im Interesse der Gesanimtgenossenschaft, wohl aber würden die behuf Herstellung der Dämme aufzuwendenden Kosten dem Landstraßen-Verbande als Beihülfe zu der Erhöhung in Aussicht zu stellen sein.

Das Revier XXXII, welches die bedeutende Fläche von 189 ha hat, ist durch Mitteldämme in fünf Abtheilungen gebracht, welche durch Schleusen und Ueberläufe mit einander in Verbindung stehen. An der nordöstlichen Seite des Reviers wird der Schwärmer Entwässerungsgraben zwischen dem Revierdamm und dem Koppelwege in die Eyter geführt.

In den Revieren XXXIV und XXXV ist der vorhandene Mittelgraben als Entwässerungsgraben beibehalten und erfolgt die Durchführung durch die drei resp. zwei Mitteldämme vermittelst Schleusen unb werden außerdem noch Siele in den Mitteldämmen angelegt, um das Wasser regelmäßiger zu vertheilen.

Das an der Grenze des Amtes Verden belegene Revier XXXV grenzt nicht an die Eyter und muß daher das Abfallwasser in den Grenzgraben und durch diesen in die Eyter geführt werden. Die erforderliche Verbreiteruitg ist bei den generellen Anlagen vorgesehen.

Das Revier XXXVI im Amtsgerichtsbezirk Thedinghausen erstreckt sich von dem Thedinghäuser Zuleitungskanal bis zum Stiftsbruche, in der oberen Strecke unmittelbar an den Süstedter Bach grenzend. Das

Wasser wird aus dem Thedinghäuser Zuleitungskanal zugeleitet; durch Erhöhung des Weges im Klaprump sind zwei Abtheilungen hergestellt. Die Ableitung des Wassers geschieht in den Süstedter Bach, die Höhenlage des Normalwasserspiegels in der unteren Abtheilung ist so hoch, daß nach einem Beitritt der Blankenwater Wiesen auch diese Wiesenfläche mit deni Abfallwasser überstaut werden kann.

Das Revier XXXVII, zwischen dem Thedinghäuser Zuleitungskanal und dem Wege nach dem Busen belegen, erhält das Wasser aus dem Thedinghäuser Zuleitungskanal, die Ableitung des Abfallwassers geschieht unter dem Zuleitungskanal durch in den Wasserzug auf der Preußisch-Braunschweigischen Grenze und in die Eyter.

Die Reviere XXXVIII - XXXXIII sind sämmtlich zwischen dem Thedinghäuser Zuleitungskanal und der corrigirten Eyter belegen, die Zuleitung des Wassers erfolgt aus dem Zuleitungskanal, die Ableitung in die corrigirte Eyter. Die Ablaßschleusen finb wie in der Feldmark Schwarme mit größeren Dimensionen projectirt, um die Druckhöhen in den Schleusen zu verringern.

Die Dämme an der Eyter sind mit Rücksicht auf die für die einzelnen Reviere erforderlichen Höhen an beiden Seiten der Eyter in gleicher Höhe projectirt, damit bei außergewöhnlichem Hochwasser der Weser das Ueberschlagen des Wassers nach beiden Seiten gleichmäßig erfolgt, die betreffenden Höhen sind bei der Correction der Eyter angegeben.

Die Reviere XXXIX, XXXXI und XXXXIII haben je zwei Abtheilungen, welche durch Schleusen resp. Ueberläufe mit einander verbunden sind.

Aus dem Revier XXXX kanil das Abfallwasser auch in das Revier XXXXI vermittelst zweier Schleusen abgeführt werden. In dein Reviere XXXXIII sind zwei Ablaßschleusen projectirt, um das Wasser thunlichst rasch ableiten zu können, auch ist durch Anlage von 4 Sielen im westlichen Damm für die Trockenlegung nach dem Aufhören der Bewässerung gesorgt, da das Fleth einen niedrigeren Wasserstand haben wird als wie die Eyter.

Die nachfolgenden Reviere sind sämmtlich im Amte Syke belegen.

Revier XXXXIV ist am linken Ufer des Süstedter Bachs belegen, erhält das Wasser direct aus dem Hauptzuleitungskanal und ist durch einen Mitteldamm in zwei Abtheilungen gebracht. Die Ableitung des Bewässerungswasiers geschieht, um eine Correction des Sü-

siebter Bachs in der oberen Strecke zn vermeiden, unter den Koppelweg und Entwässerungsgraben durch in das Revier XXXXV.

Die Reviere XXXXV—XXXXVIII sind sämmtlich zwischen dem Hauptznleitnngskanal und dem Süstedter Bach belegen, erhalten das Bewässernngswasser direct ans dem Hanptznleitungskanal und wird das Abfallwasser in den Süstedter Bach, welcher zn diesem Zwecke corrigirt wird, geführt. Die Reviere XXXXV—XXXXVIII erhalten je zwei Einlässe im rechtsseitigen Damme des Häuptzuleitnugskanals.

Das Revier XXXXV ist durch einen Längs- und einen Mittel-damm in drei Abtheilungen gebracht.

Das Revier XXXXVI wird durch den Entwässerungsgraben in den Bruchwiesen in zwei Abtheilungen gebracht und ist die zwischen der Wachendorfer Grenze und dem Entwäsiernngsgraben belegene Abtheilung durch einen Mitteldamm in zwei Unterabtheilungen getrennt. Die Durchschneidung des Reviers durch den Entwässerungsgraben bedingt die Anlage zweier Ablaßschleusen am Süstedter Bache, auch kann das Bewäsierungswasser aus der Abtheilung c in das Revier XXXXVII geleitet werden.

Das Revier XXXXVII ist durch einen Zwischendamm in zwei Abtheilungen a und b gebracht, jede derselben bezieht das Wasser direct aus dem Hauptzuleitungskanal und führt es getrennt in den Süstedter Bach ab; es sind demnach zwei Ablaßschleusen projectirt.

Das Revier XXXXVIII hat die bedeutende Fläche von 215 ha und ist durch Mitteldämme in vier Abtheilungen gebracht, außerdem ist in der Abtheilung c ein Leitdamm projectirt, um dem oberen Theil der Abtheilung c einen genügenden Wasserzufluß zu sichern. Die höheren Ackerländereien, welche am Süstedter Bach belegen sind, mußten von der Bewässerung ansgeschloffen werden.

Bei dem bedeutenden Zufluß von 3,2 cbm für das ganze Revier wird in der Regel nur einer der beiden Einlässe geöffnet und ein Theil des Reviers bewässert werden; das Abfallwaffer wird in den Süstedter Bach abgeführt.

Die drei Reviere XXXXIX—LI sind zwischen dem Haupt-zuleitungskanal und der Felder Feldmarksgrenze belegen und werden demnach von dem Süstedter Bach in eine größere linksseitige und eine kleinere rechtsseitige Fläche getheilt. Die erstere ist durch einen Zwischendamm in zwei Abtheilungen gebracht, von denen jede eine besondere Zuleitung aus dem Hauptzuleitungskanal erhält.

Aus der Abtheilung b wird das Bewässerungswasser unter dem ©ü siebter Bach durch in die am rechten User des Süstedter Baches belegene Abtheilung c geleitet und fließt durch zwei Siele in die entsprechenden Abtheilungen der Reviere L und LI. Aus der Abtheilung b des Reviers XXXXIX kann das Wasser aber auch direct in den Süstedter Bach abgelassen werden.

Das Bewässerungswasier aus Revier L kann sowohl in den Süstedter Bach abgelassen, als auch zur Bewässerung des Reviers LI benutzt werden, zu welchem Zwecke zwei Siele in dem Zwischendamm projectirt sind.

Das Revier LII ist zwischen dem Hauptzuleitungskanal und dem Süstedter Bach unterhalb der Landstraße von Okel nach Heiligenbruch belegen, die zwischen dem Koppelwege und dem Süstedter Bache zunächst der Landstraße hoch belegene Fläche wird von der Bewässerung ausgeschlossen. Durch zwei Mitteldämme, welche als Ueberfalldämme hergestellt werden, ist das Revier in drei Abtheilungen gebracht, von denen die Abtheilungen b und c am Süstedter Bache belegen sind. Die Ableitung des Bewässerungswassers aus der Abtheilung b geschieht vermittelst zweier Siele in den Süstedter Bach, aus der Abtheilung c vermittelst einer Ablaßschleuse ebenfalls in den Süstedter Bach.

Die Reviere LIII und LIV sind zwischen dem Hauptzuleitungskanal und Damm und den Revieren LII Abtheilung c resp. dem Süstedter Bach belegen und sind durch Mitteldämme in eine obere und eine untere Abtheilung gebracht. Das Bewäsierungswasser wird direct aus dem Hauptzuleitungskanal zugeführt und in den Süstedter Bach vermittelst Schleusen abgeleitet. Aus der Abtheilung b des Reviers LIII kann das Bewässerungswasser »ermittelst eines Ablaßsiels in die untere Abtheilung des Reviers LIV theilweise abgelassen werden.

In der vorstehenden kurzen Beschreibung der Reviere sind vorzugsweise die Anlagen für die Bewässerung dargelegt, die Einsicht der Vorerinnerungen zu den Kostenanschlägen ergiebt aber, daß auch die Ableitung des Tagewassers Berücksichtigung gefunden hat, es ist namentlich oberhalb der Mitteldämme für Ableitung des Wasiers Sorge getragen und in den Fällen, wo die Ableitung des Tagewaffers durch die Ablaßschleusen nicht in genügendem Maße erfolgen konnte, durch Anlegung von Sielen in den Umfangsdämmen die Entwäsierung gesichert.

7. Das Entwäfferungs-Projeet.

Die Entwässerung des Meliorations-Gebiets ist von der größten Bedeutung für das Gelingen des ganzen Unternehmens. Es ist erforderlich, daß einestheils die Reviere während der Bewässerung abwechselild trocken gelegt werden, damit bei dem Wiederbeginn der Bewässerung das Wasser nicht allein über dem Terrain abfließt, sondern auch in den Boden eindringt; anderntheils aber müssen die Grundstücke im Frühjahr nach dem Aufhören der Bewässerung . und nach dem Beginn der Vegetation rasch trocken gelegt werden können und endlich dürfen die Sommerhochwasser einen nachtheiligen Einfluß auf die Vegetation nicht mehr ausüben. Dagegen ist es auf der anderen Seite nicht erforderlich, die Berechnungen in der Weise aufzustellen, daß ganz außergewöhnliche Winterhoch-waster neben dem vollen Abfallwasser aus dem Bewässerungsgebiete zum Abfluß gelangen, da in derartigen Ausnahmefällen die Zuleitung während des stärksten Zuflußes ohne Nachtheil um so mehr vermindert werden kann, als bei außergewöhnlichen Niederschlägen, Schneeschmelzen und bergt, auch die Weser eine längere Dauer der Hochwasser haben wird. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß die hier in Frage stehenden kleineren Wasserzüge in der Regel den Hochwasserstand erheblich früher haben als wie die Weser und daß daher die Hauptbewästerungsperiode erst nach dem Ablauf der größten Masten des Binnenwassers eintreten wird. Durch die pro-jectirten Eorrectionen der Wasserzüge wird die rasche Abführung des Hochwassers befördert.

Die höchsten Sommerhochwasser werden vermittelst der corrigirten Gräben und Flüsse unschädlich abgeführt werden, da die sämmtlichen Wasterzüge für die Ableitung des Abfallwassers neben dem höheren Winterwaster eingerichtet werden müssen und daher so bedeutende Dimensionen erhalten, daß die Sommerhochwaster in der Regel die Bordhöhe der Gräben u. s. w. nicht erreichen; überdies schützen die Revierdämme gegen Jnnudation bei kurz andauernden außergewöhnlichen Anschwellungen.

Nach den Lokalverhältnissen zerfallen die Entwästerungsanlagen in zwei Abtheilungen.

A. Die Entwässerungsanlagen in dem Amte Bruchhausen und im Amtsgerichtsbezirk Thedinghausen.

a. Die Correction des Eyter-Flufses.

Die allgemeinen Verhältniffe des Eyter-Flusses sind bereits sul) 4 A f erörtert. Die starken Krümmungen des Fluffes und das streckenweise ungenügende Profil haben eine ungenügende Entwässerung der Eyter-Niederung herbeigeführt; es treten nicht allein Sommer-Ueberschwemmungen ein, welche die Ernten häufig verringern, sondern es verhindert der hohe Wasserstand im Frühjahre den rechtzeitigen Beginn der Vegetation und die rasche Entwickelung derselben.

Wenn die Ausführung der Bewässerung nicht zu erlangen sein sollte, so würde doch die Correction der Eyter ein dringendes Bedürfniß bleiben, wenn die Grundstücke in der Eyter-Niederung ordnungsmäßig genutzt werden sollen.

Die Gefällverhältnisse ergeben, daß durch Correction der Eyter die Abwäsierung bedeutend verbessert werden kann. Das Terrain hat von der Vereinigung der Alten und Neuen Eyter auf 4 km, also auf etwa eine halbe Meile Länge, ein Gefälle von 0,5 m auf den Kilometer, von 4 km bis zur Landstraße von Schwarme nach Thedinghausen beträgt das Gefälle noch 0,3 m auf 1 km, sinkt aber unterhalb der Landstraße auf 0,2 m auf den Kilometer herab.

Die Abwässerung unterhalb der Landstraße wird aber nicht allein durch das geringe Gefälle erschwert, sondern auch durch die Hochwasser der Weser, welche in die Eyter-Mündung hineinstauen. Es kommen hier vorwiegend die Sommerhochwasser in Betracht, da die Eyter-Niederung mit Ausnahme der verhältnißmäßig beschränkten höher belegenen Fläche bei Thedinghausen durchgängig als Grünland benutzt wird.

Aus der Anlage 7 geht hervor, daß die Hochwasser bei Baden, welches oberhalb der Eyter-Mündung belegen ist, einen erheblich niedrigeren Stand haben, als wie die Hochwasser bei Hoya, so fand sich z. B. bei 11 Fuß 10 Zoll am Hoyaer Pegel der Wasserstand am Badener Pegel zu 10 Fuß 10 Zoll, also 1 Fuß niedriger bei 14 Fuß

5,9 Zoll am Hoyaer Pegel war der Wasserstand am Badener Pegel 13 Fuß 4 Zoll, also 1 Fuß 2 Zoll niedriger. Das Hochwasser im Frühjahr 1876 ergab für Hoya 19 Fuß 4 Zoll und für Baden nur 15 Fuß 2 Zoll, also stand das Wasser in Baden 4 Fuß 2 Zoll niedriger.

Die Anlage XXXVII, welche eine graphische Darstellung der Sommerhochwasser bei Baden aus deu Jahren 1855—1875 enthält, ergiebt, daß in der Regel die Sommerhochwasser unter 10 Fuß am Badener Pegel bleiben, daß 11 Fuß nur 4 Mal in 21 Jahren überschritten ist und 12 Fuß nur 2 Mal, im April und Anfang Mai 1867, ein Hochwasser, welches über 12 Fuß auf den Monat April beschränkt bleibt und daher kaum als Sommerhochwasser zu bezeichnen ist, und Juli 1871, welches fast den Stand von 15 Fuß erreichte.

Die Vergleichung zwischen Hoyaer uud Badener Null nach dem Weser-Nivellement ergiebt auf Amsterdamer Nullpunkt (Hoyaer Null — 13,8 m gerechnet) reducirt den Badener Nullpunkt zu 7,058 m Cote. Das Hochwasser im März 1876 erreichte in Hoya den Stand 5,65 m, in Baden 4,42 m, also am letzteren Pegel die Cote 11,478 m. Das Gefälle vom Badener Pegel abwärts nach dem allgemeinen Gefälle angenommen beträgt 1,4 Fuß — 0,445, es würde demnach die Cote des Hochwassers bei Thedinghausen rund 11,0 m Cote betragen.

Die directen Beobachtungen haben indeß ein anderes Resultat ergeben und ist nicht unwahrscheinlich, daß die Weser von Baden bis zur Eyter-Mündung ein gleichmäßiges Gefälle nicht hat. Nach den Angaben des Hofbesitzers Joh. Tölke zu Emtinghausen hat das Hoch-waffer im März 1876 bei dem Festpunkt XXXXVIII am Eyter-Deich die Cote von 10,4 m erreicht und hat 1,3 m unter der Deichkappe gestanden; es ist diese Angabe als zuverlässig anzunehmen, da eines-theils die Anwohner des Eyter-Deichs ein großes Interesse an dem Stande des Hochwassers haben und daher genau iuformirt sind und anderntheils die Aufnahme der Marke nicht lange nach dem Hochwasser stattgefunden hat.

Nach der Anlage XXXVII tritt ein Hochwasser über 12 Fuß im Sommer nur sehr selten ein; es wird mithin, wenn man einen um 3 Fuß tieferen Stand, als wie im Jahre 1876 annimmt, das Sommerhochwasser nur sehr selten die Cote 9,5 m übersteigen, eine Höhe, welche von den Umfangsdämmen der Reviere erreicht und überschritten wird mit Ausnahme der Abtheilung b des Reviers XXXXIII, welche um 0,1 m niedriger, also auf 9,4 m Cote projectirt ist.

Diese eingehende Erörterung war erforderlich, weil von den betheiligten Interessenten mehrfach der Wunsch ausgesprochen ist, daß durch eine Schleuse der Eintritt des Weserhochwassers in die Eyter-Niedemng verhindert werden möge; es ist im Vorstehenden nach-

6*

gewiesen, daß nach Ausführung der Melioration die mit Umfangsdämmen versehenen Reviere gegen die gewöhnlichen Sommerhochwasser geschützt sind und daß man nach den 21jährigen Erfahrungen aus den Jahren 1855—1875 annehmen kann, daß ein Hochwaffer in den Sommermonaten nur etwa in Zwischenräumen von 20 Jahren die Höhe erreicht, daß die Umfangsdämme überfluthet werden. Sollten die Dämme wafferfrei hergestellt werden, so würde man dieselben in der unteren Strecke auf mindestens IVr m erhöhen müssen, auch mieten die Dämme weiter von der Eyter abgelegt werden, damit ein genügendes Vorland zunr Schutze des Deiches erhalten bleibt. Sollten die Betheiligten die Kosten der Anlagen aufbringen wollen, so wird die behuf Correction der Eyter ausgehobene Erde zur Herstellung des Deiches verwendet werden können; die Gesammtgenossenschaft wird voraussichtlich aber nur dann die Ausführung übernehmen, wenn die Betheiligten den Antrag auf eine derartige Ausführung richten und eine desfallsige Schätzung ergiebt, daß die Mehrkosten durch die Mehrbeiträge der Betheiligtcn mindestens gedeckt werden.

Die Anlage einer Schutzschleuse, uni das Sommerhochwasser und das spätere Frühjahrshochwasser der Weser von der Eyter-Niederung vollständig abzuhalten, kann nur dann von Nutzen sein, wenn gleichzeitig eine Entlastung aus der Eyter in ein anderes Flußgebiet statt-

/ finden kann. Die Anlage XXXVII ergiebt, daß die seltenen Hoch-/ wasser im Sommer 10 Tage einen Stand über 12 Fuß am Badener Pegel haben und im Frühjahr an etwa 20 Tagen. Der Wasierstand binnen oder oberhalb der Schutzschleuse müßte daher ansteigen und zunächst die Grundstücke oberhalb der Schleuse inundiren, wenn nicht eine Ableitung erfolgt. Diese Ableitung des Wassers ist in dem vorliegenden Falle aber in hohem Grade schwierig, dieselbe würde nach den Lokalverhältnissen nur durch das Brauuschweigische Gebiet in das Amt Syke erfolgen können und wäre es, wenn dieselbe überhaupt wirksam sein sollte, nicht thunlich, bei hohen Wasserständen im Amte Syke und in der Ochtum diese Zuleitung abzuschließen, wie solches bei gefährlichen Hochwassern mit dem Abfallwasser aus der Bewässerungsanlage geschehen kann. Der Ableitungskanal müßte seine Wirksamkeit hauptsächlich zu einer Zeit entfalten, in welcher die Zuführung des Wassers den unterhalb belegenen Landestheilen nachtheilig wird.

Der Unterzeichnete hält nach reiflicher Erwägung aller einschlagenden Verhältnisse das Project der Schutzschleuse in der Eyter

für nicht zweckmäßig und nach den gesetzlichen Bestimmungen überhaupt für nicht durchführbar. Es ist bei der Projectirung der Entwässerungsanlagen mit Sorgfalt darauf gesehen, daß das Tagewasser nicht aus einem Flußgebiet in das andere Flußgebiet geführt wird und daß ferner auch das Abfallwasser aus den Bewässerungsanlagen aus dem Eytergebiete durchaus nicht in das Ochtumgebiet geleitet wird. Es biloen daher die beiden Entwässerungsgebiete Eyter und Ochtum auch nach der Melioration zwei vollständig getrennte Gebiete.

Die Consumtion im Eytergebiete ist am 7. März 1876 bei einem Wasserstande, welcher fast den höchsten bekannten Wasserstand (Deichbrüche und Ueberlauf abgerechnet) erreichte, von dem Unterzeichneten in der Linie der Landstraße von Bruchhausen nach Martfeld gemessen und hat sich folgendermaßen ergeben:

1)    Neue Eyter bei dem Hause des Zimmermeisters Schirmer in Bruchhausen . 0,47 cbm in der Sekunde

. . 0,52    „    „

2)    alte Eyter unterhalb der Brücke in der Landstraße . . .

.    .    0,10    „    „

.    .    1,60    „    „

3)    Benken-Graben . . .

4)    Moorgraben....

Zusammen 2,69 cbm in der Sekunde

oder rund 2,7 cbm in der Sekunde.

Für die Berechnung des während der Bewäsierung abzuführenden Tagewassers ist zu berücksichtigen, daß nach der Correction der Wasier-züge der Abfluß rascher stattftndet und daher in der Regel vor Eintritt der höheren Wasserstände in der Weser die höchste.Fluth bereits abgelaufen sein wird, ferner daß das Zuflußgebiet des Moorgrabens nach der Melioration erheblich vermindert wird, es wird daher genügen 0,7 der gemessenen Quantität als zugleich mit dem Bewässerungswasser abzuführen, anzunehmen.

Das Abfallwasier, welches durch die Eyter abzuführen ist, berechnet sich folgendermaßen.

Während der Bewässerung der Reviere X und XII mit vollem Wasser sind 1,33 cbm oder rund 1,4 cbm in der Sekunde abzuführen; wegen des einzuhaltenden Turnus in der Bewäsierung wird diese Wassermenge bis zu der Braunschweigischen Grenze sich nicht vergrößern und berechnet sich darnach:

1)    Die Wassermenge von der Vereinigung der Alten und Neuen

Eyter bis zum Moorgraben auf 1,4 -f- 0,7 x 1,09 — 2,2 cbm

2)    vom Moorgraben bis zur Braunschweigischen Grenze . . . . 1,4 -f 0,7 X 2,7 — 3,3 „ An der Braunschweigischen Grenze gelangen die Zuflüsie aus

den Feldmarken Uenzen und Süstedt und weiter unterhalb bis zur Landstraße von Schwarme nach Thedinghausen die Zuflüsse aus der Sprackener und Gr. Borsteler Feldmark in die Eyter. Das ganze Zuwässerungsgebiet ist auf l¹/* Quadratmeilen bis zur Landstraße anzunehmen; rechnet man mit Rücksicht auf die obigen Bemerkungen die Consumtion auf die Quadratmeile mit 2 cbm, so ist die gesammte Consumtion oberhalb der Landstraße zu 3 cbm und an der Braunschweigischen Grenze zu 2,5 cbm zu rechnen.

Mit Rücksicht auf den Bewässerungs-Turnus ist die an der Braunschweigischen Grenze abzuführende Menge des Abfallwassers zu 2,6 cbm in der Sekunde und an der Landstraße von Schwarme nach Thedinghausen zu 5,35 cbm anzunehmen. Es berechnet sich demnach die abzuführende Wassermenge

3)    an der Stelle wo die Eyter in das Braunschweigische Gebiet tritt, zu 2,6 -j- 2,5 — 5,1 cbm in der Sekunde und allmählig zunehmend bis zur Chaussee;

4)    an der Schwarme-Thedinghäuser Chaussee 5,35 -j- 3,0 — 8,35 cbm in der Sekunde.

Das gesammte Zuwässerungsgebiet der Eyter beträgt 3,15 Quadratmeilen, die von einer Quadratmeile abzuführende Wassermenge beträgt mit Rücksicht auf die Lokalverhältnisse, namentlich auf das östliche Höhenterrain, auf die Quadratmeile IVü cbm in der Sekunde, also im Ganzen 4,7 cbm in der Sekunde. Die Quantität des Abfall-wassers, welches bei Thedinghausen von der Eyter abzuführen ist, beträgt nach den obigen Angaben int Ganzen 7,7 cbm.

Die Consumtion der Eyter nimmt daher von der Landstraße bis Thedinghausen zu

5)    auf 7,7 + 4,7 — 12,4 cbm.

Bei der Projectirung ist, um nach Senkung der Hochwasser in der Weser einen raschen Abzug zu erreichen, und die rechtsseitigen, zum Meliorations-Objecte nicht gehörigen Wiesen gegen nachtheilige

Erhöhung des Wasserstandes zu sichern, diese Konsumtion von 12,4 cbm bei 8,2 km am Ende der Bewässerungsanlage angenommen und unverändert bis zur Weser beibehalten.

Von der Vereinigung der Alten und Neuen Eyter bis 9,6 km, woselbst das Braunschweigische Gebiet, auf dem rechten Ufer der Eyter beginnt, erfordert der gekrümmte Lauf eine Reihe von Durchstichen, weiter unterhalb bis zu dem Dorfe Kl. Eyssel bei 15,3 km wird im Wesentlichen der alte Flußlauf benutzt. Von 15,3 bis 17,35 km, also auf 2,05 km Länge, ist behuf Abschneidung der bedeutenden Krümmung der Eyter ein Durchstich projectirt, welcher für die Trockenlegung der Grundstücke bei und oberhalb Thedinghausen von großer Bedeutung ist; die Abkürzung der Eyter, welche durch diesen Durchstich bewirkt wird, beträgt 1,6 km. Das Längen- und die Querprofile der corrigirten Eyter enthält die Anlage XXIII, in welche das Project in Roth eingetragen ist.

Der Rormalwasierspiegel der corrigirten Eyter während der Bewässerung fällt von Nr. 0 bis 4 km mit einem Gefälle von 0,5 m aus 1 km, von 12,2 auf 10,2 m ab; von 4 — 6,2 km bei der Landstraße mit 0,3 m Gefälle auf 1 km auf 9,54 m. Von der Landstraße bei 6,2 km bis zur Weser bei 17 km -j- 35 rn fällt der Normalwasser-spiegel, welcher sich in der Nähe der Weser nach dem zeitigen Wasserstande dieses Flußes reguliren wird, mit 0,2 m Gefälle auf 7,38 m Kote ab.

Von 0—4 km beträgt die Wassertiefe 1 m, von 4—6,2 km nimmt dieselbe von 1 auf 1,2 m und bis 8,2 auf 1,4 m zu und bleibt diese Tiefe bis zur Weser.

Die Sohlenbreiten sind nach den oben angegebenen Konsumtionen folgendermaßen berechnet:

1)    Von der Vereinigung der Alter und Neuen Eyter bis zur Einmündung des Moorgrabens 2,5 m,

2)    von der Einmündung des Moorgrabens bis zur Braunschweigischen Grenze 4 m,

3)    von der Braunschweigischen Grenze bis zur Landstraße von Schwarme nach Thedinghausen von 8,7 auf 10,5 m zunehmend;

4)    von der Landstraße bis 8,2 km nimmt die Sohlenbreite von 10,5 auf 14,5 m zu und behält diese Breite bis zur Weser.

In der Strecke der Eyter, wo dieselbe die Grenze zwischen

Preußen und Braunschmeig bildet, ist es erforderlich, die beiderseitigen

Revierdämme in gleicher Höhe auf beiden Ufern anzulegen, damit das Ueberströmen des Weserwassers bei den höchsten Ständen auf das linke und rechte Ufer erfolgt. Es sind nach den für die einzelnen Reviere erforderlichen Höhen der Umsangsdämme die mit Roth eingetragenen Dammkronen projectirt; dieselben beginnen demnach an dem Punkte, woselbst die Eyter an die Braunschweigische Grenze tritt, mit 11,1 m Cote, haben bei 5,8 km die Cote 10,90, bei

6,2 km die Cote 10,70, und fallen bis zur Grenze des Amtes Verden bei 8,2 km auf 9,80 m ab.

Die Kosten der Correction der Eyter belaufen sich nach dem anliegenden Kostenanschlag Lit. XV auf 216000 Jl.

b. Die Correction der Wafferzüge bei Bruchhausen.

1)    Der Benken-Bach. Dieser Wasserzug wird von der Alten Eyter bei der herrschaftlichen Maasewiese aufgenommen. Die starken Krümmungen des Baches ließen es als angemessen erscheinen, einen Durchstich von 250 m zu projectiren und den Benken-Bach direct in die Alte Eyter zu führen, wie solche auf der Karte in Blau angegeben. Die Sohlenbreite ist zu 1 m und die obere Breite zu 2 m angenommen.

2)    Die Alte Eyter hat nach Ausführung der Melioration außer den zu 0,52 cbm ermittelten Quantität natürlichen Zuflußes das Abfallwasser aus den Revieren I—III abzuführen, da anzunehmen steht, daß bei hohem Binnenwasser der Zuschuß von frischem Waffer in das Revier II nicht zu erfolgen hat, so genügt die Ausführung von 3 Durchstichen von im Ganzen 380 m Länge und Herstellung einer durchgängigen Sohlenbreite von 2,5 m und 3,5 m oberer Breite.

Die Vorfluth in der Alten Eyter wird ganz erheblich verbessert, da dieser Wasserlauf nicht wie unter jetzigen Verhältnissen in stark gekrümmtem Laufe an der Hoyaer Weide entlang fließen, sondern vermittelst eines Durchstiches mit der Neuen Eyter an den Hinterwiesen vereinigt wird. Die Hoyaer Weide hat einen erheblichen Vortheil von dieser Abänderung des Flußlaufes, da nunmehr das Bett, welches früher für Moorgraben und Alte Eyter gemeinschaftlich diente, lediglich für das Wasser des Moorgrabens dient und daher die nachtheiligen und weit in das Frühjahr reichende Hochwasserstände vermieden werden.

Sollte übrigens die Forstverwaltung die Zuleitung von Wasser bei niedrigen Wasserständen wünschen, so würde sich durch Erhaltung des Alten Eyter-Flußbetts und Einlegung eines Stauwerks in die Alte Eyter auch ein Zufluß nach der fiskalischen Forst schaffen lassen.

3)    Die Neue Eyter erhält von dem Hauptzuleitungskanal bis zur Vereinigung mit der Alten Eyter Zuflüsse von Absallwaffer nicht.

Die Genossenschaft würde daher nicht verpflichtet sein, diesen Wasserlauf zu verbessern, es empfiehlt sich indeß, auch diesen Wasserzug zu corrigiren, weil einestheils dadurch die Vorfluth für die oberhalb des Zuleitungskanals gelegenen Wiesen verbessert und die Druckhöhe in der Unterleitung vergrößert wird, anderntheils weil das ausgehobene Erdmaterial zu der Herstellung der Revierdämme Verwendung finden kann. Die Consumtion betrug bei dem nahezu höchsten Wasserstande 0,47 cbm in der Sekunde und ist demnach die Sohlenbreite zu 2 m und die obere Breite zu 3 m bestimmt. Die Länge der Durchstiche beträgt im Ganzen 570 m.

4)    Der Abzugsgraben auf der Bruchhausen-Vilsener Grenze ist durch gründliche Räuniung und Ausführung einzelner Durchstiche zu verbeffern und das Material zur Herstellung der Revierdämme zu benutzen.

Die gesummten Kosten dieser Verbesserungen belaufen sich nach dem Kostenanschläge Nr. XI auf 2100 «Jtt.

c. Verbesserung kleiner Entwäfferungszuge in den Feldmarken Wöpse, Bruchhausen, Uenzen und Süstedt.

Oberhalb des südlichen Umfangsdammes der Reviere II und III und fortgesetzt bis zur Alten Eyter ist ein Parallelgraben zur Ableitung des von oben herabfließenden Tagewassers anzulegen, die Gesammt-Genossenschaft hat den Grund und Boden anzukaufen, die Special-Genossenschaften heben den Graben zur Gewinnung von Material für den Umfangsdamm ans.

In den Moorgraben fließt das Abfallwasser des Reviers IX, wenn nun auch durch Abschneidung des Moorgrabens durch den Hauptzuleitungskanal der Zufluß sich ganz erheblich verringert, und in dem unteren Lauf durch die Ableitung der Alten Eyter die Wassermenge bedeutend verringert wird, so ist doch im Project eine gründliche Ausräumung und Abschneidung der vorspringenden Ecken int Moorgraben

von der Ablaßschleuse des Reviers IX bis zur Vereinigung mit der corrigirten Eyter vorgesehen.

In den Feldmarken Uenzen und Süstedt ist die Begradigung der drei Entwässerungsgräben, welche den Hauptzuleitungsgraben ^schneiden, in Aussicht genommen, das Nähere ergiebt die Karte An-yZ läge VI und der Kostenanschlag Nr. XIII.

Die Gesammtkosten dieser Verbesserungen belaufen sich incl. einer Summe von 882 «A/l 50 4 für kleinere Correctionen und Aufräumungen auf 4000 M>.

d. Anlage eines Abzugskanals von dem Revier VIII bis zur Eyter.

Die Wassermenge von 3 cbm in der Sekunde, welche dem Reviere VI behuf der Bewässerung zugeführt wird, gelaugt durch die Zuleitungskanäle in das Revier VIII, fließt dann zum Theil, etwa 1 cbm, in das Revier IX ab und ist der Rest in Vereinigung mit dem Tagewasser von der Ablaßschleuse des Reviers VIII bis in die Eyter zu führen. Die Consumtion ist im Ganzen mit Rücksicht auf die Wasserverluste durch Verdunstung und Versickerung und mit Rücksicht auf den Zufluß des Tagewassers zu 4 cbm anzunehmen.

Der Kanal verfolgt im Wesentlichen die Richtung des vorhandenen Baches, doch ist der Kanal in thunlichst geraden Richtungen geführt (s. die Karten Anlage VI und VII). Unter den Schwärmer Zuleitungskanal wird der Entwässerungskanal vermittelst einer Unterleitung durchgeführt.

Das Gefälle oberhalb des Schwärmer Zuleitungskanals beträgt 0,5 m auf 1 km, von dem Zuleitungskanal bis zur Eyter 0,8 m auf 1 km, es berechnet sich darnach die Sohlenbreite zu 3,5 und resp. 3 m bei einer durchschnittlichen Tiefenlage der Sohle unter Terrain von 1,5 m.

Die Kosten belaufen sich nach dem Kostenanschläge Lit. XIV auf 22000 Jl.

e. Verbesserung kleinerer Eniwässerungszüge in der Feldmark Schwarme.

Der Borsteler und Schwärmer Entwässerungsgraben sind zu corrigiren resp. zu verlegen (1. die Karte Anlage VII), die Einzel-

heilen sind in dem Kostenanschläge Lit. XIV angeführt. Von betv Gesammt-Genossenschaft ist nur das erforderliche Terrain anzukaufen, \ da die ausgehobene Erde zu den Revierdämmen Verwendung findet.

Der Verdener Grenzgraben hat auf 600 m Länge das Abfallwasser aus deni Revier XXXV abzuführen und muß daher um 2 m verbreitert werden.

Die Gesammtkosten dieser Verbesserungen und einiger kleinerer Anlagen in der Feldmark Schwarme belaufen sich nach dem Kostenanschläge Lit. XIV auf 3500 M.

Rach der Anlage 10 betragen die Gesammtkosten für die Ver- x besserung der Entwässerungsanlagen in dem Amte Bruchhausen und \ im Amtsgerichtsbezirk Thedinghausen 247 6GÖ M>.

B. Die Entwässerungsanlagen im Amte Syke.

Die Abflußverhältnisse im Amtsbezirke Syke sind bereits unter Nr. 4Bb eingehend erörtert und ist daher nur das Project der Verbesserung der Entwässerung näher darzulegen.

Correction des Süstedter Baches.

Die Situation ergeben die Anlagen VIII und X und das Längenprofil die Anlage XXIV.

Das Profil des Süstedter Baches ist in der Weise zu vergrößern, daß dieser Wasserzug nicht allein die Tagewasser, sondern auch das Abfallwasser in der Bewässerungsperiode gleichzeitig ohne erhebliche Erhöhung des Wafferspiegels in den Sudweyher See ableiten kann. Es läßt sich ohne Weiteres übersehen, daß das Profil, welches der vorstehenden Forderung entspricht, also neben dem Tagewafier die Quantität von 2,0 cbm in der Sekunde Bewäsierungswasser in den Sudweyher See abzuleiten hat, eine vollständige Entwässerung in der Sommerzeit bewirken muß und den Abzugsgräben stets eine genügende Vorfluth gewährt.

Die Menge des Abfallwaffers ist oben zu 2,07 oder rund 2,0 cbm in der Sekunde berechnet, der Kanal hat freilich eine größere Capacität von 3,3 cbm erhalten, um bei günstigen Wasserständen der Weser die Reviere rasch füllen zu können oder bei niedrigen Ständen der Ochtum auch zeitweise mehr Wasser zulassen zu können. Da die Bewässerung im Amte Syke nur bis zum 1. April in Aussicht genommen ist und bei außergewöhnlich hohen Ständen der Ochtum überall nicht ausgeübt werden soll, so wird es genügen, wenn das Tagewafser mit 1,5 cbm auf die Quadratmeile zur Berechnung gezogen nnd das Abfallwasser mit 2,0 cbm angenommen wird.

Es ergeben sich darnach die Consumtionen des Abfall- und Tagewassers in den einzelnen Bachstrecken folgendermaßen:

Ausmündung des Reviers XXXXV bis Ausmündung des Re-

viers XXXXVIII

2 -f- 0,8 — 2,8 cbm

Oberhalb der Landstraße von Okel nach Riede 2 Z- 1,1 — 3,1 „ Von der Landstraße bis zum Wege von

Okel nach Heiligenbruch . . . . 2,0 -f- 1,4 = 3,4 „

Vom Dieter Wege bis zum

Sudweyher See . . . 2,0    1,4—1,9 = 3,4—3,9 „

zunehmend.

Der Wasserspiegel während der Zeit der Bewässerung und bei gleichzeitigem höherem Stande des Baches ist in das Längenproftl XXIV / in Blau eingetragen, es beginnt darnach der Wasserspiegel an der ' Ausmündung des Reviers XXXXVIII mit der Cote 8,8 m und fällt

bis 7 km mit 0,4 m Gefälle auf 1 km auf 6,0 m Cote ab; von 7—8 km beträgt das Gefälle 0,3 m und fällt darnach der Wafser-spiegel bis auf 5,7 m Cote ab.

Nach den Gefällverhältnisseu und der Consumtion berechnen sich die Wassertiefen und Sohlenbreiten folgendermaßen:

Von der Ablaßschleuse des Reviers XXXXV bis zur Osterholzer Grenze beträgt die Sohlenbreite bei 1 m Wassertiefe 3,3 m, von der Osterholzer Grenze bis zur Ablaßschleuse des Reviers XXXXVIII nimmt die Wassertiefe von 1 m auf 1,2 m zu und wird die Sohlenbreite beibehalten. Die Sohle erhält die Cote 7,6 m. Von der Ablaßschleuse des Reviers XXXXVIII bis zur Kreuzung mit der Okel-Rieder Landstraße beträgt bei 1,2 m Wassertiefe die Sohlenbreite ebenfalls

3,3 m, unterhalb der Landstraße beträgt die Sohlenbreite 3,3 m bis zum Okel-Heiligenbrucher Wege und bleibt dieselbe bis 7 km ungeändert, während die Wassertiefe sich auf 1,4 m vergrößert (4,6 m Cote). Von 7—8 km vergrößert sich die Wassertiefe von 1,4 auf 1,6 m (4,1 m Cote) und nimmt die Sohlenbreite auf 3,5 m zu.

Die Correction wird in längeren geraden Linien ausgeführt und der vorhandene Bach so weit thunlich benutzt.

Bei der Bearbeitung des Projects ist eine tiefere Lage der Sohle, als wie solche im Project angenommen, nicht für zweckmäßig erachtet, um den Grundwasserstand nicht zu tief zu senken.

Die Einzelnheiteu der Correction ergiebt der Kostenanschlag Nr. XVI, es ist eine Brücke im Wege von Okel nach Heiligenbruch von 4,5 m im Lichten zu erbauen, ferner eine Brücke von 2,5 m im Lichten in der Landstraße von Sudweyhe nach Dreye neben der vorhandenen massiven Brücke zu erbauen oder eventuell falls solches geringere Kosten verursachen sollte, die vorhandene Brücke um eine Ocffnung zu erweitern.

Die Kosten der Correction des Süstedter Bachs belaufen sich nach dem Anschlage XVI auf 20000 Jl.

C. Einfluß der Mklioralionsanlage auf die Grundstücke im Amte Syke und an der Dchtum.

Das Abfallwasser aus dem Amtsbezirk Bruchhausen wird sämmtlich der Cyter zugeführt und durch dieselbe in die Weser abgeleitet, kommt also hier nicht in Frage.

Für die Feldmarken Wachendorf, Gödestorf, Osterholz und Okel ist bei der lang andauernden Zeit, in welcher das Wasser für diese Grundstücke der Weser entnommen werden kann, ein Zufluß von 2 cbm in der Sekunde projectirt und soll die Zuführung des Wassers nur in der Zeit vom 1. November bis ultimo März erfolgen. Cs kann nach den obigen Erörterungen das Wasser der Weser schon bei niedrigen Wasserständen (2 Fuß am Hoyaer Pegel) zur Bewässerung benutzt werden, so daß ein Nachtheil für die Niederungen im Amte Syke und weiter unterhalb an der Ochtum nicht eintreten kann; bei höheren Wasserständen in der Niederung, welche für die Ackerländereien Nachtheil herbeiführen oder bei Zuleitung fremden Wassers herbeiführen würde, muß die Bewässerung eingestellt oder doch ermäßigt werden. Die Wiesen und Weiden, welche den bei weitem größten Theil der Niederung bilden, können einen Nachtheil durch Zuführung dungreichen Wassers in der Winterzeit überall nicht erleiden.

Diese beschränkte Bewässerung ist für die vier Feldmarken des Amts Syke allerdings lästig, dieselbe wird indeß bei der langen Dauer

(139 Tage) in welchen die Bewässerung stattfinden kann, doch so oft und so lange ausgeübt werden können, daß eine Befruchtung der Grundstücke eintritt.

Es ist dieser durch die Verhältnisse gebotene Zustand als ein Uebergang anzusehen, da mit Sicherheit anzunehmen steht, daß die Grundbesitzer der Niederungen im Amte Syke baldigst Vorkehrungen treffen werden, um das zugeführte gute Wasser für ihre Grundstücke nutzbar zu machen.

Die Anfeuchtung int Sommer kann für Niederungen von Nachtheil nicht sein, da in nassen Jahren eine Anfeuchtung nicht erforderlich ist, während in trockenen Jahren das Wasser nur zum geringsten Theile zum Abfluß gelangt und zum größten Theile durch Verdunstung und durch die Vegetation consumirt wird.

8. Die Hochbauten und Nebenanlagen.

Die Erbauung einer Wohnung für den anzustellenden Kanal-Jnspector erschien nicht erforderlich, derselbe wird am zweckmäßigsten in Bruchhausen seinen Wohnsitz nehmen, desgleichen sind Wohnungen für die Aufseher, von denen der eine an dem Wohnsitz des Kanal-Jnspectors sich niederzulassen hat und der andere in Osterholz ein Unterkommen finden wird, nicht erforderlich.

Die Handhabung der Einlaßschlcuse an der Weser erfordert die Erbauung einer Wohnung neben der Schleuse, ferner sind Wohnungen zu erbauen an der Stauschleuse im Hauptzuleitungskanal für die Martfelder und Wöpser Zuleitungskanäle, ferner für den Uenzen-Süstedter Kanal und für die Stauschleuse im Hauptkanal in der Gödestorfer Feldmark. Diese Wohnungen sind zu je 13000 <A/l im Kostenanschläge berechnet, für das Etablissement an der Weser sind 15000 M ausgesetzt.

Die schon mehrfach in Anregung gebrachte Telegraphenleitung von Hoya nach Bruchhausen ist für die rasche und sichere Handhabung der Bewässerungsanlagen von Wichtigkeit und ist daher ein Beitrag von 1000 «M, in dem Kostenanschlag aufgenommen.

Die gesammten Kosten der Hochbauten und Nebenanlagen belaufen sich nach dem Kostenanschläge Nr. XVIII auf 55000 «il/l.

9. Die Kosten der Meliorations-Anlage.

Die Kosten der Melioration belaufen sich nach der Anlage 13

und 18:

1)    Generelle Kosten .    .

2)    Specielle Kosten    . .

...... 1730000 «41

243683 — 4968    238715 „

zusammen 1968715 «41 Die in Absatz gebrachten Kosten von 4968 «41 beziehen sich auf die Beihülfen für die Einzelgenossenschaften (siehe Anlage 17), welche auf generelle Kosten übernommen in der ©imune 1 enthalten sind. Diese Beihülfe wird geleistet, wenn der Betrag der speciellen Kosten 100 «4/1 für den Hectar übersteigt.

Als betheiligte Fläche ist ermittelt nach den überschläglichen Berechnungen in den Vorerinnerungen der einzelnen Reviere (siehe Anlage 13)

4664,3 ha. Um ganz sicher zu gehen und mit Rücksicht auf die innerhalb des Gebietes zu den Zuleitungskanälen u. s. w. abzutretenden Grundflächen soll die betheiligte Fläche zu 4600 ha angenommen werden.

Der Durchschnitt der generellen Kosten beläuft sich demnach bei der Gesammtfläche von 4600 ha auf 376 «4/1, der Durchschnitt der speciellen Kosten beträgt 52 «41 für den Hectar, mithin die Gesammt-kosten pro ha durchschnittlich 428 «41.

Die Trennung der Kosten in generelle von der Gesammtgenoffen-schaft zu tragende und specielle, welche von den Interessenten der einzelnen Reviere zu tragen sind, somit die Theilung in eine General-Genoffenschaft und 54 Special-Genossenschaften, erschien dringend erforderlich, um die Verwaltung der Anlagen zu erleichtern. Die Herstellung der Dämme, Gräben und der kleineren Bauwerke für die einzelnen Reviere wird billiger zu beschaffen sein, wenn den einzelnen Special-Genossenschaften die Herstellung überlassen bleibt, als wenn von einer Centralstelle die gesammte Ausführung bis in das Detail geschehen muß, zumal die Interessenten innerhalb der Zeit der Ausführung der ganzen Meliorations-Anlage ihre eigenen Arbeiter zweckmäßig zu beschäftigen im Stande sind. Wie bereits oben ausgeführt, sind die 54 Special-Kostenanschläge mit den Vorerinnerungen in der Weise aufgestellt, daß die Ausführung nach denselben von jedem Wiesenbaumeister geschehen kann und bleibt der Bauleitung dann nur die Controle nach vollendeter Ausführung.

Die Einheitspreise der Kosten sind in Betreff der Erdarbeiten nach den in der Provinz Hannover gebräuchlichsten und durch die Erfahrung bewährten Sätzen angenommen; die Aushebung voll 1 cbm behuf Herstellung der Kanäle u. s. w. ist mit 35—60 ^ berechnet; für die Herstellung der kleineren Arbeiten in den einzelnen Revieren mit 20—35^; die Preise der Besodung sind für die speciellen Kosten erheblich ermäßigt, da bei den flachen Böschungen die Belegung mit Plaggen genügt, wenn nur die richtige Jahreszeit gewählt wird.

Die Kosten der Grundentschädigungen sind nach den an Ort und Stelle von Sachverständigen aus der Mitte der betheiligten Grundbesitzer eingezogenen Erkundigungen bemessen.

Im Amte Bruchhausen ist im Durchschnitt die Entschädigung pro ha mit 1800—2400 JVL berechnet, im Amte Syke 1200 bis 1800 M,. Für die Belastung durch Dämme in den einzelnen Revieren ist eine geringe Entschädigung angesetzt, da die Dämme im Eigenthum der Besitzer verbleiben.

Die Kosten der Bauwerke sind für die von der Gesammtge-nossenschaft auszuführenden Bauten nach den üblichen Preisen berechnet, die Kosten der von den Special-Genossenschaften auszuführenden Bauten sind für etwas leichtere Construction, welche indeß immer noch erheblich solider ist, als wie bei den gewöhnlichen Wiesenbauten berechnet.

10. Die Unterhaltung der projeetirten Meliorations-Anlage.

Die Unterhaltung der Anlagen, die Handhabung der Bewässerung ist einem Kanal-Jnspector zu übertragen, welcher diese Geschäfte unter Leitung eines höheren Baubeamten auszuführen hat. Es werden demselben zwei Kanal-Aufseher untergeordnet, von denen der eine in Bruchhausen, der zweite in Osterholz seinen Wohnsitz zu nehmen hat. Für die Handhabung der Einlaßschleuse 4m Weserdeich ist ein Schleusenwärter anzustellen, außerdem 10 Wärter, von denen 3 Wohnungen bei Schleusen im Hauptzuleitungskanale erhalten und zugleich als Schleusenwärter fungiren. Etwa die Hälfte der Wärter wird nur während der Zeit der Bewäfferung und Räumung in Dienst zu treten haben, es sind auch die Entschädigungen für dieselben im Durchschnitt nur zu 600 Jl berechnet, während für die Aufseher (siehe Anlage 21)

mit Rücksicht auf den ausgedehnten District Gehalte u. s. w. zu je 1300 Jl angenommen sind.

Für die polizeiliche Bewachung ist im Kostenanschläge der Betrag von 350 Jl in Ansatz gebracht, es ist dabei angenommen, daß aus dieser Summe Gendarmen, Feldhütern u. s. w. Vergütungen gewährt werden sollen.

Die Unterhaltung der Anlagen selbst ist nach Erfahrungen an ähnlichen Anlagen zu 4 «Ad auf den Hectar anzunehmen und beträgt nach Anlage 21 der gesammte jährlich aufzuwendende Kostenbetrag. 35400 Jl. Von dieser Summe ist abzusetzen die Auskünfte von den x\ Grasverpachtungen an den Dammböschungen mit rund 1200 Jl, ' also bleiben jährlich zur Unterhaltung der Anlagen aufzubringen 35400—1200 = 34200 Jl.

Die Unterhaltung der Anlagen für die einzelnen Reviere ist nicht speciell berechnet, da dieselbe verhältnißmäßig nur sehr geringe Summen erfordert; der bei weitem größte Theil der Kosten betrifft die Herstellung von Dämmen und Sielen, die ersteren aber erfordern nach ordnungsmäßiger Herstellung und Besodung nur sehr geringe Unterhaltung, desgleichen die letzteren der Herstellung aus Steinplatten angenommen ist.

1L Voraussichtlicher Nutzeffekt.

Nach dem Vorstehenden ist jährlich behuf Verzinsung und Unterhaltung der Anlagen aufzuwenden:

34200 „

Verzinsung des Kapitals von 1968715 Jl zu 4Vs % = 88592 Jl Unterhaltung

zusammen 122792 Jl

also auf 1 ha 26 Jl 70 H.

Nach dem beigefügten Gutachten der ökonomischen Sachverständigen beträgt mit Berücksichtigung der Ausscheidung der Grundstücke in der Niederung des Amtes Syke der Mehrreinertrag durch die Ausführung der Melioration pro ha rund 59 Jl, nach Absatz der jährlich aufzuwendenden Kosten beläuft sich demnach der effective Gewinn auf den Hectar zu: 59—26,7 — 32,3 oder rund 32 Jl, also die Vermehrung des Grundwerths pro Hectar zu 32x25 — 800 Jl oder im Ganzen auf 4600 ha

die Vergrößerung des nationalen Kapitalvermögens zu 3680000 oder rund 3700000 Ä

Bei dieser Berechnung ist aber, wie bereits in dem ökonomischen Gutachten hervorgehoben, die allmählig durch Entziehung des düngenden Weserwassers fortschreitende Eutwerthung des Grund und Bodens, so wie sonstige in Zahlen nicht wohl zu fassende Vortheile nicht berücksichtigt, so daß man den Gewinn durch die MeliorationsAnlage in Wirklichkeit auf mindestens 4000000 Jl veranschlagen kann.

Hannover, im Januar 1881.

A. Hess.

KmdmrthschaMches Gutachten

über

die projectirten Cnt- und Bewässerungs-Anlagen

in de» Preußische» Amtsbezirke»

Bruchhaufen und Syke

und in dem Braunschweigische» Gebiete

Thedinghausen.

Von dem Amtsrath Struckmann in Hannover und dem Oberboniteur Knop zu Celle.

7*

iU -

....., . . ■ ... .

’j B 4ta> ■ •    4 di ii

' :: . • , : /. .: . ; , , ■

'

.

LaildwirthschaMiches Gulschten

über

die projectirten Ent- und Bewässerungs-Anlagen in den Preußischen Amtsbezirken Bruchhausen und Syke und in der Braunschweigischen Enclave Thedinghausen.

1. Einleitung.

umfangreiche Meliorationsgebiet, auf welches sich die vom Meliorationsinspector A. Heß zu Hannover projectirten großartigen Ent- und Bewässerungsanlagen demnächst erstrecken sollen, umfaßt nach den uns gemachten Angaben einen Flächenraum von etwa 7400 ha und begreift den größten Theil der von ausgedehnten Wiesen und Weiden, stellenweise auch von Sumpf und Torfmoor erfüllten Niederung, welche sich zwischen Hoya und Bremen fast parallel dem Weserstrom, aber von diesem durch einen Geestrücken getrennt, durch die Preußischen Aemter Bruchhausen und Syke und durch das Braunschweigsche Gebiet Thedinghausen erstreckt.

Zwischen den Städten Hoya und Brenien beziehungsweise Vegesack beschreibt der Weserstrom gegenwärtig einen großen Bogen nach Osten, während durch die gedachte Niederung die Gewässer auf einem kürzerem Wege zum üDieere abgeleitet werden würden.

Auch ist es höchst wahrscheinlich, daß diese Bodensenkung einen alten Stromlauf der Weser bezeichnet; sicher ist es aber, daß bis in die neuere Zeit bei Hochwasser ein großer Theil der Fluthen durch diese Niederung auf einem kürzeren Wege zur Unterweser abgeführt worden ist. Es sind diese natürlichen Stromverhältnisse erst «Untätig durch die künstlichen Anlagen der Weserdeiche verändert worden; die Entlastung des Hochstroms der Weser durch Ableitung einestheils der Gewässer bei Hoya in die Thalsenkung des Moorgrabens und des Eyterflusses hat indessen noch lange Jahre stattgefunden, nachdem weiter unterhalb der Strom durch Deiche bereits eingeengt war; es ist kaum ein Menschenalter verflossen, seitdem der vollständige Durchfluß bei Hoya durch Zudämmung des bisherigen f. g. Ueberfalls bewirkt wurde.

So wohlthätig nun auch die Eindeichung des Weserstromes behufs Sicherung der Erndten und des sonstigen menschlichen Eigenthums gewesen ist, so läßt sich doch auch nicht leugnen, daß mit der Ausschließung des Weserwaflers für ausgedehnte Bezirke ein nicht unerheblicher Nachtheil verbunden gewesen ist.

Ein großer Theil der jetzigen Meliorations-Objecte und namentlich diejenigen im Flußgebiete der Eyter erhielten bis vor etwa 30 Jahren die befruchtenden Winterfluthen der Weser; seitdem nach dem Durch-flusie bei Hoya diese natürliche Düngerquelle versiegt ist, sind die Erträge der ausgedehnten Wiesen und Weiden allmählig ganz erheblich zurückgegangen, und droht großen Flächen völlige Verarmung des Bodens, wenn nicht für eine künstliche Düngerzuführung Sorge getragen wird.

Aber auch in denjenigen weiter unterhalb, im Gebiete des Süstedter Bachs bezw. der Ochtum belegenen Meliorations-Objecten, welchen in neuerer Zeit und namentlich durch den Ueberfall bei Hoya kein Weserwasser zugeführt wurde, zeigt sich dasselbe Bedürfniß; dem zum großen Theil reichen Boden sind seit langen Jahren die Erndten entnommen, ohne daß man Bedacht genommen hat, die entzogenen Pflanzennahrungsmittel wieder zuzuführen.

Die Erträge gehen daher allmählig zurück; früher zweischürige Wiesen können nur mehr einmal gemäht werden, viele Wiesen haben in Weiden umgewandelt werden müssen, um einer weiteren Verarmung des Bodens vorzubeugen. Die Zuführung von Dünger ist bei der großen Ausdehnung der Flächen und bei der vielfachen mangelhaften Zugänglichkeit derselben sehr schwierig und theilweise unmöglich; die Anwendung von s. g. künstlichen Düngungsmitteln, wie Knochenmehl, Superphosphaten und Kalisalzen ist kostspielig und nicht immer von Erfolg begleitet.

In dieser Norhlage gedachte man wieder des großen Stromes, welcher in seinen Fluthen die größten Düngerschätze dem Meere zuwälzt; man sann auf Mittel, sich diese wiederum zugänglich und durch künstliche Anlagen dienstbar zu machen; hatten die Fluthen des Stromes im allgemeinen Interesse eingeengt werden müssen, so wollte

man versuchen in künstlicher und geordneter Weise wieder einen Theil derselben sich anzueignen.

Aus diesen Verhältnissen ist vorzugsweise die Idee des jetzigen Meliorations-Projects entstanden; durch einen künstlich gegrabenen Kanal soll ein Theil des Wescrwassers bei Hoya abgeleitet und in verschiedenen Zweigen dem Gebiete behufs Ausführung einer künstlichen Bewäsierung zugeführt werden.

Den Unterzeichneten ist die Aufgabe zu Theil geworden, dieses Project vom landwirthschaftlichen Gesichtspunkte aus zu prüfen und über die voraussichtlichen Erfolge der Melioration sich gutachtlich zu äußern.

Indem wir diesem Aufträge auf Grund sorgfältiger örtlicher Untersuchungen nachkommen, werden wir uns zunächst nach einer kurzen allgemeinen Beschreibung des Meliorationsgebiets und des aufgestellten Projects über die Wirkungen der beabsichtigten Melioration im Allgemeinen aussprechen, und sodann zu den speciellen Resultaten unter Berücksichtigung der einzelnen Bewässerungsreviere übergehen.

2. Allgemeine Beschreibung des Meliorationsgebiets.

Das ganze Meliorationsgebiet zerfällt naturgemäß in zwei Hauptabtheilungen und zwar einmal in das Flußgebiet des Moorgrabeus und der Eyter in den Amtsbezirken Bruchhausen und Thedinghausen und sodann in das Flußgebiet des Süstedter Bachs bezw. der Ochtum im Amtsbezirke Syke.

a. Der erste Hauptbezirk umfaßt vorzugsweise Grundstücke der Gemeinden Wöpse, Bruchhausen, Vilsen, Kl. Börstel, Martfeld, Bruch-höfen-Uenzen, Süstedt, Schwarme und Thedinghausen. Es wird dieses Gebiet entwässert durch das vielfach verzweigte Flußsystem der Eyter, welche in verschiedenen Armen in den Moor- und Bruchwiesen in der Nähe von Bruchhausen entspringt und schließlich etwas unterhalb Thedinghausen in die Weser fällt. Der s. g. Moorgraben kommt aus der Gegend von Hoya und ist ursprünglich wohl nur als ein Hinter-wasier der Weser, als ein Ableitungskanal bei Hochfluthen zu betrachten; von demselben zweigt sich unweit der Ortschaft Hoyerhagen der s. g. Benkengraben ab; beide Wasserläufe aber vereinigen sich in der Nähe der Bruchhäuser Kuhweide mit dem Eyterfiusse.

Die höher belegenen Theile dieses Gebiets bei Wöpse, Kl. Börstel, Martfeld und theilweise auch Bruchhausen, besitzen theils sandigen, theils lehmigen Boden, stellenweise von außerordentlich günstiger Zusammensetzung. Seitdem aber die Hochfluthen der Weser diesen Revieren keinen befruchtenden Schlamm mehr zuführen, haben die früher reichen Erträge außerordentlich nachgelassen, mtb es droht völlige Verarmung des Bodens, wenn nicht baldige Abhülfe gewährt wird.

Durchweg sind die Entwässerungsverhältnisse in diesem Gebiete als sehr ungünstige zu bezeichnen, indem die Gewässer in vielfach gewundenem Laufe und mit mangelhaftem Gefälle abgeführt werden. Der obere Theil des Gebietes ist daher abgesehen von einigen höher und trocken belegenen Revieren bei Wöpse, Martfeld und Kl. Bostel größtentheils mit niedrig belegenen Moor- und Bruchwiesen bedeckt, welche namentlich unter den Namen des Vilser, Uenzener und Süstedter Bruchs große Flächenräume einnehmen. Hier besteht der Boden zum geringeren Theile aus eigentlichem Torf und Moor, vielmehr vorwiegend aus einem mehr oder weniger mit Sand, theilweise auch mit lehmigen Bestandtheilen vermengten Bruchboden. Die meist nur aus einen Grasschnitt gewährenden Wiesen erzeugen größtentheils saure und wenig nahrhafte Gräser, theilweise freilich in erheblichen Mengen. Wird der Boden dagegen entwässert und Dünger in der Forni von befruchtendem Wasser zugeführt, so ist derselbe nach seiner günstigen Zusammensetzung im Stande, reiche Erndten an nahrhaften Gräsern zu liefern.

Im Ganzen günstiger gestalten sich die Verhältnisse im mittleren und unteren Laufe der Erster in der Gemarkung Scharme und in den angrenzenden Braunschweigischen Gemarkungen.

Fehlt es auch hier nicht an theils unfruchtbaren sandigen, theils schlecht entwässerten Bruchrevieren, so sind doch vorwiegend ausgedehnte Flächen Grünland mit sehr fruchtbarem und ertragreichem Boden vorhanden; in der Gemarkung Thedinghausen ist sogar ein milder Marschboden mit sandigem Untergründe vorherrschend.

Bei Hochfluthen dringt das Wasser der Weser im Ersterthale aufwärts und wird ein großer Theil des Grünlandes dadurch über« fluthet und bedüngt. Da indessen diese Bewässerung und Bedüngung nicht regelmäßig geschieht, so wird diese projectirte Bewässerungsanlage auch hier keineswegs nutzlos sein.

Andererseits leiden sowohl diese unteren wie ein großer Theil der oberen Bruchreviere vielfach von unzeitigen Sommerüberschwemmungen in Folge von Gewittern oder längere Zeit anhaltendem Regenwetter; die schlecht regulirten Wasserläufe vermögen die Gewässer nicht rasch genug abzuführen und wird die Heuerndte dadurch häufig in sehr empfindlicher Weise geschädigt. In dieser Beziehung wird daher eine Melioration von sehr wohlthätigen Erfolgen begleitet sein.

b. Der zweite größtentheils im Amte Syke belegene Hauptbezirk erstreckt sich in einer Länge von etwa 22 km bei einer wechselnden Breite von 1,5—3 km durch die Gemarkungen Wachendorf, Gödestorf, Osterholz, Okel, Riede, Sudweyhe-Ahausen, Kirchweyhe-Dreye, Leeste und Brinkum; derselbe wird entwässert durch die Ochtum, welche unter dem Namen Süstedter Bach im oberen Theile des Gebietes entspringt und sich bei Vegesack mit der Weser vereinigt. Das Wasser dieses kleinen Flusies wird stellenweise und zwar nicht ganz ohne Erfolg zur Bewäsierung der angrenzenden Wiesenflächen benutzt; bei Brinkum, bis wohin sich der Rückstau der Weser bei Hochfluthen bemerkbar macht, leiden die niedrig belegenen Wiesen und Weiden nicht selten von unzeitigen Sommerüberfluthungen.

Die Wasserscheide des Flußgebiets der Eyter und Ochtum befindet sich an der Grenze der Feldmarken Süstedt, Wachendorf und Balun,; es findet hier eine s. g. Gabelung statt, indem ein Arm des Süstedter Bachs durch das s. g. Fleet zur Eyter abfließt, während der Hauptfluß sich nach Norden zur Ochtum wendet.

Der obere Theil dieses Meliorationsgebiets in den Gemarkungen Wachendorf und Gödestorf besteht zum größten Theil noch aus bruchigen Wiesen, meist jedoch in günstiger Mischung mit sandigen und lehmigen Bestandtheilen; auch sind die Entwässerungsverhältnisse weniger ungünstig, wie in dem angrenzenden Gebiete der Eyter.

In den Feldmarken Osterholz und Okel, theilweise auch noch Riede und Südweyhe folgen sodann große Flächen eines schlecht cultivirten anmoorigen Sandbodens mit geringen Erträgen, welcher der Melioration dringend bedarf.

Der Rest, also vorzugsweise der untere Theil des Gebiets, besitzt sehr werthvolle Wiesen und Weiden mit einem bald leichteren, bald schwereren Marschboden, der jedoch vielfach zu hoch und trocken liegt, um diejenigen Erträge zu gewähren, welche man nach seiner Zusammensetzung erwarten dürfte.

Eine Bedüngung dieser so werthvollen Grundstücke findet nur

in den fettesten Fällen Statt, und ist es daher nicht zu verwundern, wenn ein allmähliges Zurückgehen der Erträge beobachtet wird.

Eine künstliche Bewässerung dieser ausgedehnten und vorzüglichen Reviere wird sicher von einem erheblichen Erfolge begleitet sein.

Neben diesen Grundstücken mit Marschboden finden sich jedoch in den unteren Gemarkungen auch größere Wiesenflächen mit sandigem Boden neben bruchigen und selbst moorigen Flächen. Bei der Beschreibung der einzelnen Reviere werden diese Verhältnisse näher erläutert werden.

3. Die allgemeinen Wirkungen der projectirten Melioration.

Das vorliegende Meliorations-Project bezweckt eine gleichzeitige Ent- und Bewässerung der beschriebenen Meliorationsobjecte.

Die Entwässerung, vorzugsweise wichtig für das Gebiet der Eyter, wird durch eine Correction und Begradigung der vielfach gewundenen Wasserläufe und demgemäß durch eine Senkung des Wasserspiegels bewirkt werden. Es ist dieses eine nothwendige Vorbedingung der Bewäfferung und ist nach den Angaben des Wasserbau-Jnspectors Heß bei der Ausarbeitung des Projects darauf die sorgfältigste Rücksicht genommen.

Die Bewässerung wird dadurch bewirkt werden, daß gleich oberhalb Hoya durch einen Hauptzuleitungskanal mit 10 m Sohlenbreite das dem Umfange der Meliorationsobjecte entsprechende, befruchtende Wasser aus dem Weserstrome entnommen und durch verschiedene Seitenkanäle im Gebiete dem Bedürfnisse entsprechend vertheilt wird.

Indem wir rücksichtlich der näheren Beschreibung der projectirten Anlagen auf das Gutachten und die technischen Erläuterungen des Wasserbau-Jnspectors Heß hinweisen, beschränken wir uns hier darauf, auf diejenigen Verhältnisse kurz aufmerksam zu machen, welche zum Verständniß der nachfolgenden landwirthschastlichen Erläuterungen durchaus erforderlich sind.

Durch die projectirten Anlagen wird einmal eine düngende Bewässerung im Winter und sodann eine anfeuchtende Bewässerung im Sommer bezweckt.

Es liegt zunächst auf der Hand, daß nicht zu beliebigen Zeiten und in beliebigen Quantitäten das Wasser dem Strome durch die Einlaßschleuse bei Hoya entnommen werden kann.

Der Techniker ist in dieser Beziehung von dem sehr wechselnden Wasserstande der Weser abhängig, und kann derselbe seinen Berechnungen nur die während einer langen Reihe von Jahren beobachteten durchschnittlichen Wasserstände zu Grunde legen.

Was nun zunächst die düngende Bewässerung anbelangt, so wird eine s. g. Stauberieselung Statt finden; es wird eine große Anzahl von durch Umwallungen von einander getrennten Revieren gebildet, in welche das befruchtende Wasser durch Schleusen ein- und abgelassen wird; die in dem Wasser suspendirten feinen Schlickbestandtheile senken sich zu Boden und führen den Grundstücken dadurch den werthvollsten Dünger zu, abgesehen davon, daß die oberen Erdschichten von dem befruchtenden Wasser durchdrungen werden. Das den einzelnen Revieren zugeführte Wasser ist theils frisches Wasser direct aus den Zuleitungskanälen, theils s. g. Abfallwasser, welches bereits zur Bewässerung oberhalb liegender Reviere gedient hat. Einzelne Reviere erhalten gleichzeitig frisches und s. g. Abfallwasser. Daß das letztere nicht den vollen Werth des ersteren besitzt, liegt auf der Hand, weil von den düngenden Bestandtheilen durch die oberen Reviere bereits ein großer Theil absorbirt ist. Dieser Nachtheil wird freilich zum Theil dadurch ausgeglichen, daß den mit Abfallwasser bewässerten Revieren relativ ein erheblich größeres Quantum Wasser zugeführt wird.

Das erforderliche Quantum Wasser ist vom Wasserbau-Jnspector Heß auf Grund der bei ähnlichen Anlagen gemachten Erfahrungen in reichlicher Weise bemessen worden, indem angenommen ist, daß als Minimum 15 Liter in der Secunde auf den Hectar zur gleichzeitigen Bewässerung erforderlich sind.

In den Revieren wird der Wasserstand darnach je nach der Höhenlage 0,2—0,5 m Höhe betragen.

Die düngende Bewässerung findet in den Wintermonaten Statt.

Bei einem Normal stände von 8 Fuß am Hoyaer Pegel kann dieselbe nach dem Durchschnitt längerer Jahre an 43 Tagen überhaupt Statt finden, und zwar können 1140 ha gleichzeitig bewässert werden; bei einer fünftägigen Rotation erhalten demnach 5700 ha 9 Tage lang das volle Wasser.

Außerdem können die Wasserstände unter Normalwasser noch in der Art nutzbar gemacht werden, daß dieselben Flächen noch an 5 Tagen bewässert werden können.

Es liegt daher die Möglichkeit vor, jenen 5700 ha, von denen jedoch die hochbelegenen Reviere im Amte Bruchhausen ausgeschlossen sind, eine jährliche 14tägige Bewässerungsperiode mit vollem Wasser zu gewähren.

Die hochbelegenen Reviere im Amte Bruchhausen sind dagegen auf die höheren Wasserstände über Normal angewiesen; nach den gemachten Pegel-Beobachtungen wird indessen bei einem 0,8 m höheren Wasserstande im Durchschnitte der Jahre eine volle und überaus reichliche Bewässerung derselben an etwa 30 Tagen jährlich und zwar mit etwa dem doppelten Wasserquantum wie bei den vorhin genannten Revieren Statt finden können. Sollten daher auch in einzelnen seltenen Jahren die Hochfluthen ganz ausbleiben, so sind die betreffenden Reviere im Durchschnitt doch keineswegs ungünstiger gestellt wie die übrigen; int Gegentheil werden dieselben den Vorzug genießen, ein sehr erhebliches Quantum des befruchtenden Schlicks zu erhalten.

Die hier in Betracht kommenden Reviere, so weit dieselben mit frischem Wasser bewässert werden, sind Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22 und 23 im Umfange von 700—800 ha.

Der Rest der Reviere im Umfange von etwa 1000 ha und zwar die Nummern 3, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 25, 50, 51, 58, 61, 62, 64, 66, 67, 70, 71, 73, 75, 78, 81, 88, 89, 94 und 102 werden mit Abfallwasser wenigstens theilweise bewässert; daneben erhält ein großer Theil jedoch noch ein gewisses Quantum frisches Wasser, und da das Abfallwasser erheblich reichhaltiger bemessen wird, wie das frische Wasser, so wird in den meisten Fällen der Erfolg der Bewässerung aus diesem Grunde nicht erheblich geringer veranschlagt werden dürfen, wie bei den ausschließlich mit frischem, Wasser bewässerten Grundstücken.

Es gilt dieses aber auch von den Revieren Nr. 3, 7, 8 und 9, obgleich dieselben ausschließlich Abfallwasser erhalten.

Denn da dieselben zu den hochbelegenen Revieren gehören, welche nur bei Wasserständen über normal, aber trotzdem häufig und mit außerordentlich reichlichen Wasserquantitäten bewässert werden können, so darf mit Sicherheit angenommen werden, daß hier das größte Quantum ohnehin nur unvollständig ausgenutzten Wassers die directe Zuführung von frischem Wasser völlig oder wenigstens fast völlig ersetzt.

Was sodann die anfeuchtende Bewässerung während der Sommermonate anbelangt, so wird dieselbe nach den Berechnungen und Mittheilungen des Wasserbau-Jnspectors Heß im Monate Juli, also in der Zeit nach dem ersten Grasschnitte, mit einem durchaus zureichenden Wasserquantum innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren, von denen 1 Jahr wegen Hochwaffer in Absatz gebracht wird, in 7 Jahren auf mindestens 4000 ha, welche im Amte Syke und den Bezirken von Schwarme und Thedinghausen zur Genüge vorhanden sind, Statt finden können, ferner in 5 Jahren auf mindestens 2600 ha und zwar ebenfalls in den niedriger belegenen Revieren von Schwarme, Thedinghausen und des Amts Syke.

In zwei Jahren wird außerdem nach den geniachten Beobachtungen so viel Wasser vorhanden sein, daß die gesummte Wiesenfläche mit Ausnahme der hohen Reviere im Amte Bruchhausen im Umfange von etwa 1000 ha also rund 6400 ha ausreichend angefeuchtet werden können.

Es ergiebt dieses in 7 Jahren 7X4000 = 28000 ha,

in 5 Jahren

5X2600 — 13000 „ und in 2 Jahren .... 2x6400 = 12800 „

zusammen in 15 Jahren . .

. . 53800 ha, oder durchschnittlich jährlich 3586, abgerundet 3600ha.

Davon entfallen rund 50 °/o in die mittleren Jahre, 25 % in die trockenen und 25 °/o in die nassen Jahre.

Dabei ist das Hochwasser, welches alle 15 Jahre einmal im Sommer einzutreten pflegt, wie bereits erwähnt, ganz außer Berechnung geblieben, weil dasselbe keinen Nutzen gewährt.

Nach diesen kurzen, zum Verständniß der später folgenden Berechnungen und Veranschlagungen jedoch unentbehrlichen technischen Auseinandersetzungen wenden wir uns nunmehr zu einer allgemeinen Beleuchtung über die voraussichtlichen Wirkungen und Erfolge der projectirten Melioration.

1) Wie bereits int Eingänge erwähnt, handelt es sich bei dem vorliegenden Projecte nicht allein um eine Bewässerungs-, sondern auch wesentlich um eine Entwässerungs-Anlage.

Es ist dieses von der größten Bedeutung und zwar in doppelter Hinsicht; denn einmal leiden die bedeutenden Bruch- und Moor-Reviere, welche innerhalb des Meliorationsgebiets liegen, namentlich diejenigen in den Gemarkungen Bruchhausen, Vilsen, Uenzen, Wachendorf, Süstedt und Schwarme ganz erheblich von stagnirender Nässe und Versumpfung, welche nicht etwa durch den Fleiß und die Intelligenz der einzelnen Grundbesitzer oder Gemeinden, sondern nur durch umfassende gemeinsame Anlagen zu beseitigen sind.

Durch die Correction der Wasserläufe und durch die Senkung des Grundwasserstandes wird diesen Revieren schon an und für sich ein erheblicher Nutzen gewährt. Es wird nicht allein durch die Entwässerung eine bessere Cultur ermöglicht, es werden nicht allein bessere und nahrhaftere Gräser erzeugt werden, sondern es werden auch die Erndten dadurch gesicherter und billiger; der Reinertrag der Grundstücke wird daher schon durch die Entwässerung allein erhöht.

Dazu kommt nun aber der wichtige Umstand, daß eine Bewässerung auf diesen nassen und versumpften Revieren überhaupt nicht thunlich und von Erfolg begleitet sein wird, wenn nicht gleichzeitig eine durchgreifende Entwässerung erfolgt; diese letztere ist als die unerläßliche Vorbedingung einer erfolgreichen Staubewässerung anzusehen.

Andererseits wird der Erfolg der Entwässerung besonders wirksanr sein, wenn eine düngende Bewässerung damit verbunden wird.

Auf den genannten niedrig bclegenen Revieren läßt sich also der Erfolg der Entwässerung und Bewässerung nicht von einander trennen; beide bewirken gemeinsam eine Erhöhung der künftigen Reinerträge. In welchem Umfange eine solche zu erwarten steht, wird weiter unten von uns auseinander gesetzt werden.

2) Die düngende Bewässerung, die Zuleitung des befruchtenden Weserwassers wird ihre günstige Wirkung auf den gesummten Meliorationsobjecten nicht verfehlen, allerdings in einem erheblich verschiedenen Unifange.

a. Die niedrig belegenen Reviere mit einem stark humosen Bruch-und Torfboden, welche zugleich eine durchgreifende Entwässerung erfahren, werden in Folge der Melioration überhaupt erst einer bessern Cultur zugänglich. Der Boden, dem bislang nur in den seltensten Fällen Dünger gegeben werden konnte, erfährt durch die Zuführung der Sinkstoffe eine Bereicherung an mineralischen Nahrungsmitteln, welche bisher fehlten; auch die mechanische Zusammensetzung wird durch die innige Vermischung mit den zugeführten lehmigen Gemengtheilen wenn auch nur allmählig verbessert. Die Pflanzendecke, die Grasnarbe, wird dadurch eine günstige Veränderung erfahren; die sauren

wenig nahrhaften Gräser werden allmälig verschwinden und durch bessere ersetzt werden.

War ein Theil der Bruchwiesen auch vielleicht schon bisher von einer üppigen Vegetation bedeckt, so hatte das gewonnene Heu mit seinen vielen halbverfaulten Pflanzenresten doch geringen Nahrungswerth, während künftig, wenn auch nicht immer größere Massen, so doch ein erheblich werthvolles Futter gewonnen wird. Im Allgemeinen werden durch die Bewässerung jedoch auch größere Quantitäten erzielt werden, namentlich da es nicht zweifelhaft ist, daß die meisten der bisherigen einschürigen Wiesen künftig zweimal geschnitten werden können.

Auch wird die bisher auf den versumpften Wiesen ziemlich werthlose und schwer auszuübende Nachweide künftig einen beachtenswerthen Ertrag gewähren.

Welchen Erfolg die düngende Bewässerung auf diesen Revieren durch die vermehrten Futtererträge bezw. durch einen erhöhten Reinertrag gewähren wird, läßt sich im Allgemeinen durch Zahlen nicht ausdrücken, weil die Verhältnisse der einzelnen Grundstücke außerordentlich große Verschiedenheiten bieten; es müssen derartige genauere Ermittelungen vielmehr dem nachfolgenden speciellen Theile vorbehalten bleiben.

b.    Nicht minder günstig wird sich der Erfolg aus den hochbe-legenen sandigen Revieren gestalten; der an und für sich arme Boden erfährt dadurch eine dauernde Bereicherung, und muß die Bewässerung sogar als das einzige praktische und nicht zu kostbare Mittel angesehen werden, um auf den ausgedehnten innerhalb des Meliorationsgebiets belegenen völlig verarmten Grundstücken widerum einen befriedigenden Graswuchs zu erzeugen.

Dasselbe gilt von den umfangreichen, schlecht cultivirten und überall mit Heidekraut durchwachsenen Grundstücken mit einem anmoorigen Sandboden in den Gemarkungen Okel und Osterholz; die gewöhnlichen wirthschaftlichen Mittel werden nur in den seltensten Fällen ausreichen, durch eine reichliche Zufuhr von Dünger eine bessere Cultur zu erzwingen; das vorliegende Meliorations-Project dagegen bietet die sichere Handhabe, diese wenig ertragreichen und mageren Flächen in werthvolles Grünland umzuwandeln.

c.    Aber auch aus den zahlreichen Wiesen und Weiden mit besserem und gutem Boden wird die düngende Bewässerung von einem wescnt-lichen Erfolge begleitet sein; es werden sogar durchschnittlich auf den besseren Bodenarten die größten Mehrerträge erzielt werden.

Es gilt dieses sowohl von dem besseren lehmigen Sandboden und dem leichteren Lehmboden, als auch von dem eigentlichen kräftigen Marschboden, wie derselbe im Amte Syke namentlich in ausgedehnten Flächen sich findet.

Selbst dieser bessere Boden wird allmählig erschöpft, wenn demselben jährliche Ernten entnommen werden, aber kein Ersatz wieder zugeführt wird. Derselbe ist gegen eine Düngung außerordentlich dankbar, und wird eine solche durch die Bewässerung jedenfalls am billigsten beschafft.

Außerdem leidet ein erheblicher Theil dieser Grundstücke an zu großer Trockenheit und wird daher die Zuführung des Wassers in doppelter günstiger Weise wirken.

Fast die sämmtlichen Marschgrundstücke innerhalb des Meliorationsgebiets, zum größten Theil aus Wiesen und Weiden und zum geringeren Theil aus Ackerländereien bestehend, liefern nach den eingezogenen Erkundigungen nicht diejenigen Erträge, welche man nach der günstigen Zusammensetzung des Bodens von denselben erwarten dürste.

Der Boden ist vielfach erschöpft; durch die projectirten Bewässerungsanlagen aber werden denselben die natürlichen Quellen seiner Fruchtbarkeit wieder eröffnet, und werden die günstigen Erfolge schon in den ersten Jahren nicht ausbleiben. Die jetzt größtentheils dünne Grasnarbe wird sehr bald durch einen dichten Graswuchs ersetzt werden.

3) Wir müssen bei dieser Gelegenheit noch ganz besonders darauf aufmerksam machen, das erfahrnngsmäßig die Ertragsfähigkeit derjenigen Grundstücke namentlich im Amte Bruchhausen, welche vor dem Deichschluß bei Hoya fast regelmäßig in den Wintermonaten von der Weser überfluthet wurden, allmählig in den letzten 30 Jahren ganz bedenklich zurückgegangen ist.

Da es den Besitzern an geeigneten Mitteln gefehlt hat, die bisherige natürliche Düngerquelle zu ersetzen, so hat man seit einer Reihe von Jahren vom Kapitale gezehrt, und ist dieses an vielen Stellen der Erschöpfung nahe. Nach den übereinstimmenden Nachrichten hat überall in dem früheren Jnundationsgebiet des Weser-Hochstroms die Fruchtbarkeit des Grünlandes außerordentlich nachgelassen, und ist der Rückgang der Erträge in den hochbelegenen Revieren mit einem leichteren Sand- und Lehmboden und so namentlich in den Gemarkungen Wöpse,

Martfeld, Kl.-Borstel und Bruchhausen am meisten bemerkbar. Viele dieser Grundstücke, und wollen • mir in dieser Beziehung namentlich auf die Wiesen in der Gemarkung Wöpse aufmerksam machen, sind fast völlig erschöpft und sind die Reinerträge auf das geringste Maß zurückgegangen. Wenn hier keine Abhülfe geschieht, so wird die Verarmung des Bodens stets weitere Fortschritte machen, und wird schließlich der Reinertrag der Grundstücke fast ganz aufhören.

Die projectirte Bewässerungsanlage nmß als das geeignetste und natürlichste Mittel zu einer dauernden Besserung dieser unhaltbaren Zustände angesehen werden, und müssen wir zur richtigen Beurtheilung ihrer wohlthätigen Wirkungen ganz besonders darauf Hinweisen, daß nicht der geringste Erfolg der Melioration darin zu suchen ist, daß der ferneren Verarmung des Bodens, dem weiteren Rückschritte der Reinerträge mit Sicherheit vorgebeugt wird. Es ist bei der Beurtheilung der Erfolge nicht allein der die jetzigen Erträge übersteigende voraussichtliche Mehrertrag zu berücksichtigen, sondern auch der wichtige Umstand, daß die fortschreitenden Mindererträge aufhören werden.

4)    Als ein fernerer günstiger Erfolg der projectirte» Melioration ist hervorzuheben, daß die Erträge nicht allein vermehrt, sondern in einem großen Theile des Gebiets auch gesicherter werden. Durch die Corrcction der Wasserläuse und durch die Umwallungen der Reviere werden die Grundstücke künftig vor unzeitigen Sommer-Ueber-fluthnngen geschützt sein. Den Grundbesitzern an der Erster sowohl, namentlich in den Feldmarken Bruchhausen, Uenzen, Schwarme und den Braunschweigischen Gemeinden, wie theilweise auch an der Ochtum, namentlich in der Gemarkung Brinkum werden dadurch künftig sehr empfindliche Verluste erspart werden, indem es bislang keineswegs zu den Seltenheiten gehörte, das ein großer Theil der Heuerndte durch unzeitige Ueberschwemmungen entweder ganz vernichtet oder mindestens im Werthe ganz erheblich herabgemindert wird. Auch wird die Nachweide für das Vieh eine bessere und gesundere, wenn die Sommer-Ueberfluthungen aufhören.

5)    Endlich ist noch auf den Nutzen der anfeuchtenden Bewässerung im Sommer hinzuweisen. Wie bereits oben hervorgehoben, wird dieselbe vorzugsweise den Revieren im Amte Syke und den niedrigeren Revieren bei Schwarme und Thedinghausen zu Gute kommen.

Von allen Bodenarten ist keiner so dankbar für eine anfeuchtende Bewässerung wie der hochbelegene Marschboden, der im Sommer schwindet und rissig wird; hier wird die Beförderung des Nachwuchses durch eine rechtzeitige Anfeuchtung in der Regel ein erheblicher sein.

Die große Nützlichkeit der anfeuchtenden Bewäsierung kann nach den vielfachen Erfahrungen an anderen Orten nicht bestritten werden. Jedoch ist der Erfolg je nach der Zeit, den Witterungsverhältnisien und der Bodenart ein ganz außerordentlich verschiedener.

Als der günstigste Zeitpunkt muß die Periode unmittelbar nach dem ersten Schritte angesehen werden; diese fällt in der Regel in den Monat Juli, und basiren die Berechnungen des Wasserbau-Jnspectors Heß daher auf die durchschnittlichen Wasserstände dieses Monats. Die Wirkungen der rechtzeitigen Anfeuchtung der Wiesen auf den ferneren Graswuchs sind vielfach ganz außerordentlich günstige; in trockenen Jahren und auf trockenem Boden ist der Ertrag des zweiten Schnitts oft allein davon abhängig. Daß in nassen, regenreichen Jahren die Erfolge weniger bedeutend sind, wie in dürren Sommern liegt auf der Hand.

Den ausgedehnten hohen Wiesen mit gutem Boden bei Thedinghausen, Riede, Sudweyhe und Kirchweyhe, Leeste und Brinkum bietet sich namentlich durch die anfeuchtende Bewässerung im Sommer ein ausgezeichnetes Mittel, die Erträge zu erhöhen und sicher zu stellen.

Da diese Art der Bewäsierung gleichzeitig nur einem Theile der Grundstücke zu Gute kommen kann, das Sommerwasier auch in der Regel zum Besten der Genossenschaftskasse verkauft wird, so war es nicht thunlich, den voraussichtlichen Erfolg bei den einzelnen Revieren zu berechnen; vielmehr werden wir versuchen, weiter unten für den zu erwartenden Nutzen eine Durchschnittssumme zu finden.

Nach diesen allgemeinen Erörterungen wenden wir uns nunmehr zu den speciellen Resultaten unserer Untersuchungen.

4. Beschreibung der einzelnen Bewäsierungs-Reviere und specielle Veranschlagung über die Erfolge der

Melioration.

Indem wir uns nunmehr dem wichtigsten und schwierigsten Theile unserer Aufgabe zuwenden, bemerken wir erläuternd, das die Beschreibung der einzelnen Reviere selbstverständlich möglichst kurz zu fassen

Die Erfolge, die von der düngenden Bewässerung und der davon nicht zu trennenden Entwässerung zu erwarten sind, haben wir für die einzelnen Reviere beziehungsweise gleichartigen Reviergruppen berechnet und zwar in der Art, daß wir den jetzigen und den nach Ausführung der Melioration zu erwartenden Reinertrag veranschlagt und gegenüber gestellt haben. Den Mehrertrag in Gewichtstheilen Heu anzugeben erschien uns bei der großen Verschiedenartigkeit der Grundstücke und dem sehr verschiedenen Werthe des darauf erzielten Heues weniger zweckmäßig und einfach zu sein.

war, auch haben wir soviel wie möglich gleichartige Reviere zusammengefaßt.

Den Nutzen der anfeuchtenden Bewässerung dagegen und den durch den Schutz vor unzeitigen Sommerüberschwemmungen zu erwartenden Nutzen haben wir dagegen am Schluß für das ganze Meliorationsgebiet in annähernden Zahlen zu berechnen versucht.

A. Kurze Beschreibung der einzelnen Reviere und Darstellung des in Folge der Entwäfferung und der düngenden Bewässerung zu erwartenden erhöhten Reinertrags der

Grundstücke.

1.    Revier 1 und 2a in der Gemarkung Wöpse, vollständig verarmte, an vielen Stellen dem Heidewuchse nahe und kaum mähbare, größtentheils hoch und trocken belegene Wiesen mit theilweise anmoorigem Sandboden, theils sandigem Lehmboden, welche der Bedüngung bzw. Bewässerung dringend bedürfen. Der bisherige Reinertrag pro ha kann auf 24 bis 28 Jl veranschlagt werden, und steht in Folge der Bewässerung eine allmähliche Erhöhung derselben um 160— 180 °/o zu erwarten.

2.    Revier 2b und 2c, ein Theil der in der Gemarkung Bruch -Hausen belegenen Stauwiesen in größtentheils hoher und trockener, zum geringen Theil nasser Lage und vorwiegend aus einem guten humosen Sandboden bestehend. Diese Grundstücke wurden vor dem Deichschluß bei Hoya fast regelmäßig jährlich von der Weser überfluthet bzw. befruchtet; seitdem diese Ueberfluthungen aufgehört haben, sind die Erträge wesentlich zurückgegangen; wo nicht gedüngt wurde, ist theilweise Verarmung des Bodens eingetreten; an den höheren Stellen

- 116

ist das Grünland auch vielfach in Ackerland umgewandelt. Die bisherigen Reinerträge sind von 48—60 «jl/l pro ha zu veranschlagen; die düngende Bewässerung wird voraussichtlich sehr wohlthätig wirken und steht eine Erhöhung der jetzigen Reinerträge von 75—80 °/o zu erwarten.

3.    Revier 3, der bessere in unmittelbarer Nähe der Ortschaft belegene Theil der Bruch Häuser St au wiesen mit ähnlichen Bodenverhältnissen wie in den vorhergehenden Revieren, jedoch erheblich besser gepflegt; namentlich sind diese Wiesen häufiger gedüngt und ist der Boden daher nicht so verarmt. Bisheriger Reinertrag 60—80 41 pro ha. In Folge der Bewässerung steht eine Steigerung desselben um 50—60 % zu erwarten.

4.    Revier4a, 4b und 5 in den Gemarkungen Kl. Börstel und Martfeld, größtentheils trocken belegene Wiesen mit einem guten lehmigen Sandboden, der werthvolle Gräser erzeugt.

Indessen sind die Erträge seit dem Deichschluß bei Hoya allmählich in erheblichem Maße zurückgegangen; auch sind seitdem namentlich an den höheren Stellen die Wiesen vielfach in Ackerland umgewandelt. Die bedüngende Bewässerung wird sehr wohlthätig wirken und wird der jetzige auf 72 * pro ha zu veranschlagende Reinertrag der Grundstücke voraussichtlich um etwa 60 % gesteigert werden.

5.    Revier 6a, 6h und 6o in der Feldmark Martfeld, meist trocken belegene Wiesen mit sehr günstigen Bodenverhältnissen, namentlich einem aus alten Weser-Alluvionen gebildeten leichten Marschboden, der sehr werthvolle Gräser erzeugt, jedoch an Trockenheit leidet; auch sollen die Erträge in den letzten 20 Jahren ganz erheblich, zum Theil um die Hälfte aus Mangel an befruchtendem Wasser zurückgegangen sein. Bisherige Reinerträge 80—8444 pro ha, und läßt sich eine Steigerung derselben in Folge der Melioration um 60—70% erwarten.

6.    Revier 7 in der Gemarkung Kl. Börstel, mit den vorhergehenden Revieren ganz ähnlichen Bodenverhältnissen, jedoch etwas niedriger und feuchter belegen. Die zu etwa 86 4L pro ha zu veranschlagenden bisherigen Reinerträge werden durch die düngende Bewässerung voraussichtlich um 55—60 % erhöht werden.

7.    Revier 8a und 8b in der Gemarkung Kl. Börstel, bestehend aus Wiesen, Hutekämpen und stellenweise auch Ackerländereien, mit sehr verschiedenem Boden, theils leichtem Lehmboden, theils anmoorigem Sandboden, durchweg trocken belegen und in früheren Zeiten

von der Weser überfluthet. Die bisherigen Reinerträge sind auf 60—72 Jl pro ha zu veranschlagen, und darf in Folge der düngenden Bewässerung eine Steigerung von 60—70 °/o erwartet werden.

8.    Revier 9 in der Gemarkung Kl. Börstel, besitzt größten-theils einen guten lehmigen Sandboden, diente früher als gemeinschaftliche Weide, nach der Theilung aber größtentheils als ziveischürige Wiesen, wurde vor dem Deichschluß von der Weser überfluthet, und besitzt durchweg eine trockene Lage. Rachdeni der alte Weidereichthnm erschöpft ist und kein neuer Dünger zugeführt wird, gehen die Erträge merklich zurück. In neuerer Zeit ist ein Theil in Ackerland umgewandelt. Der bisherige Reinertrag ist auf 84—96 Jl pro ha und die künftige Steigerung in Folge der düngenden Bewässerung auf 55—65 % zu veranschlagen.

9.    Revier 10a und 10b, die Eyterwiesen in der Gemarkung Bruchhausen, größtentheils einschürige Wiesen mit sandigem Boden und in trockener Lage, der Bedüngung dringend bedürftig. In der Nähe der Ortschaft, wo die Wiesen zuweilen gedüngt werden, werden dieselben theilweise zweimal gemäht. Der bisherige Reinertrag ist nur auf 40—56 M, durchschnittlich 48 M pro ha zu veranschlagen, während in Folge der Melioration eine Verdoppelung der Reinerträge erwartet werden darf.

10.    Revier 11a in der Gemarkung Bruchhausen, größtentheils aus den s. g. herrschaftlichen Maasewiesen bestehend und neben der alten Eyter belegen. Die Grundstücke besitzen größtentheils einen guten Bruchboden mit lehmigen Gemengtheilen (aus früheren Weserüberfluthungen) leiden jedoch sehr durch die jetzige mangelhafte Ent-wäflerung. Theilweise ist bereits völlige Versumpfung eingetreten; das Futter ist wenig werthvoll und mit vielem Duwock gemischt. Die jetzigen Erträge können nur zu 40—48 M pro ha veranschlagt werden, während dieselben in Folge der Entwässerung und düngenden Bewässerung voraussichtlich künftig verdoppelt werden.

11.    Reviere 11b und 13c bilden zur Zeit die s. g. Bruchhäuser Kuh weide an der Eyter, besitzen durchschnittlich einen guten mit Lehm vermischten Sandboden, liegen ziemlich hoch und haben günstige Entwässerungsverhältnisse. Es wird jährlich etwa der dritte Theil des Areals gemäht, die übrigen V» geweidet. Die Gräser besitzen eine gute Qualität; jedoch wird auch hier geklagt, daß die Erträge allmählig zurückgegangen sind. Der bisherige Reinertrag ist auf 62 M

12.    Reviere 12a und 12b, die s. g. Hinterwiesen in der Feldmark Bruchhausen von sehr verschiedener Beschaffenheit, theilweise mit magerem Sandboden, stellenweise mit lehmiger Beimischung, zum geringeren Theil Bruchboden, theilweise hoch und trocken belegen, stellenweise aber auch in Folge mangelhafter Entwässerung sehr versumpft; im Allgemeinen sind die Wiesen wenig gepflegt und stark mit Binsen bewachsen. An einem günstigen Erfolge der Melioration ist nicht zu zweifeln. Die bisherigen Reinerträge sind auf 40—52 «M, pro ha, die künftige Steigerung derselben auf 85—90 % zu veranschlagen.

pro ha, die künftige Steigerung desselben auf 60—68 % zu veranschlagen.

13.    Reviere 13a und 13b im Vilserbruche, größtentheils schlecht entwässerte, vielfach versumpfte Wiesen, mit sauren wenig nahrhaften Gräsern. Der Boden ist vorwiegend bruchig, theilweise jedoch in günstiger Mischung mit lehmigen Bestandtheilen; an anderen Stellen von völlig mooriger Beschaffenheit. Der jetzige Reinertrag ist sehr verschieden und wechselt von 36—60 M pro ha; die günstigen Erfolge der Entwässerung und düngenden Bewässerung sind auf 85—90 °/o der bisherigen Reinerträge zu veranschlagen.

14.    Revier 14 und 14a in den Gemarkungen Bruchhöfen und Uenzen, einen Theil des Uenzener Bruchs bildend, von der Weser früher niemals überfluthet, ausgedehnte Wiesen mit Bruchboden und der Entwässerung bedürftig; der durchschnittliche Reinertrag ist pro ha auf 58 M> zu veranschlagen und wird die künftige Steigerung der Erträge in Folge der projectirten Melioration voraussichtlich 70—75 °/o betragen.

15.    Reviere 15a und 15b, die Eyterwiesen in der Gemarkung Uenzen, mit größtentheils sandigem Boden, jedoch theilweise auch in günstiger Mischung mit lehmigen Bestandtheilen, namentlich in der Nähe des Eyterflusses. Hier sind die Wiesen vorwiegend zweischürig, leiden jedoch vielfach durch ungünstige Entwässerungsverhältnisse und namentlich durch unzeitige Ueberschwemmungen. Die höher belegenen sandigen Wiesen sind trocken und können nur einmal gemäht werden. Der bisherige Reinertrag der Grundstücke ist unter den kurzgeschilderten Verhältnissen ein sehr verschiedener und wechselt von 56—96 «ZU pro ha; ebenso verschieden werden sich die Erfolge der Melioration gestalten, indem die Reinerträge eine Steigerung von 50—70 % erfahren werden.

16.    Reviere 16a, 16b, 17, 28a, 28b und 28c, ein Theil der

s. g. Bruchwiesen und Rethwiesen in der Gemarkung Uenzen. Die ausgedehnten Wiesenflächen besitzen eine ziemlich gleichmäßige Beschaffenheit, meist einen guten Bruchboden, der aus früheren Weser-Alluvionen mit lehmigen Bestandtheilen vermischt ist; die Entwäfferungsverhältniffe sind daneben als ziemlich günstige zu bezeichnen, obwohl in dieser Beziehung noch eine wesentliche Verbesserung in Folge der Melioration eintreten wird. Während die jetzigen Reinerträge auf 72—80 M pro ha zu veranschlagen sind, wird demnächst ein Mehrertrag von 55—65 o/o zu erwarten sein.

17.    Reviere 18a und 18b, das herrschaftliche Eyterbruch in der Gemarkung Uenzen, mit fast durchweg gutem Boden, theils Sand, theils leichteren Lehmboden, in der Nähe der Eyter mit ungünstigen Entwässerungsverhältnissen, und namentlich an unzeitigen Ueber-schwemmungen leidend. Der bisherige durchschnittliche Reinertrag ist auf 75—85 M> pro ha, der künftige Mehrertrag dagegen auf durchschnittlich 55 o/o zu veranschlagen.

18.    Reviere 19a und 19b im Vilser Bruch, mehr oder weniger der Entwässerung bedürftige, theilweise sogar völlig versumpfte Wiesen mit Bruch- und Moorboden, vielfach mit den schlechtesten Gräsern bestanden. Bisheriger Reinertrag von 36—48 JlA> pro ha; der künftige Mehrertrag in Folge der Entwässerung und düngenden Bewässerung ist auf 85—95 % der bisherigen Reinerträge zu veranschlagen.

19.    Reviere 20a und 20b, die herrschaftliche Kiepenwiese im Uenzener Bruche, völlig versumpfte Moor- und Torfwiesen, denen die Entwässerung vollständig fehlt, in der Art, daß dieselben sogar den größten Theil des Sommers unter Wasser stehen. Die bisherigen Reinerträge sind nur auf 38 M pro ha zu veranschlagen, während nach der Melioration ein um 90 °/o höherer Ertrag zu erwarten steht.

20.    Reviere 21a, 21b und 22b höher belegene Wiesen int Uenzener Bruch mit Bruchboden und weniger ungünstigen Ent-wäfferuugsverhältnissen, welche theilweise sogar Gräser besserer Qualität erzeugen. Weserwasser haben dieselben auch vor dem Deichschluß nur theilweise und in seltenen Fällen erhalten. Bisheriger Reinertrag 60—80 tlVL pro ha; der Mehrertrag in Folge der Bewäfferungsanlage ist auf 62—66 % zu veranschlagen.

21.    Reviere 23a, 23b, 24a und 24b in der Gemarkung Süstedt, Wiesen mit fast durchweg gutem Bruchboden, der jedoch mehr oder weniger der Entwäsierung bedarf. Die jetzigen nicht ungünstigen Reinerträge sind auf 84—92 Jl/L pro ha, die künftigen Mehrerträge auf 50 °/o zu veranschlagen.

22.    Reviere 25a, 25b, 26a, 26b und 27, ausgedehnte der Entwässerung sehr bedürftige, vielfach völlig versumpfte Wiesen, theils Moorboden theils mehr oder weniger mit Sand und Lehm vermengter Bruchboden. Die Erträge sollen seit dem Deichschuß bei Hoya allmählig in merklicher Weise abgenommen haben. Die bisherigen Reinerträge sind auf 48—60 M> pro ha, die künftigen Mehrerträge in Folge der Entwässerung und der gleichzeitigen düngenden Bewässerung auf 80—90 % zu veranschlagen.

23.    Reviere 29a, 29b und 29c in der Gemarkung Schwarme in der Nähe von Spracken, größtentheils zweischürige Wiesen an der Eyter mit gutem Boden, theilweisc leichtem Marschboden aus früheren Weser-Alluvionen, fast durchweg jedoch zu naß; auch leiden die Erndten häufig durch unzeitige Ueberschwemmungen. Andererseits erhalten diese Wiesen bereits einige Befeuchtung, wenn die Eyter vor dem Hochwasser der Weser aufstaut. Die jetzigen Reinerträge sinh auf 95—105 M pro ha zu veranschlagen, während in Folge der besseren Entwässerung und Befeuchtung künftig ein Mehrertrag von 42—46 % zu erwarten steht.

24 Reviere 30a und 30b in der Gemarkung Schwarme zwischen Spracken und Gr.-Borstel, zum großen Theil hoch und trocken, stellenweise auch feucht belegene Wiesen, die freilich fast durchweg eine günstige lehmige Bodenmischuug besitzen, dabei aber sehr mager und wenig ergiebig sind. Die Erträge sollen, seitdem die Weserüberfluthungen aufgehört haben, ganz erheblich zurückgegangen sein. Die bisherigen Reinerträge betragen von 48—60 Jll, durchschnittlich 54 Jl/l pro ha; dagegen kann der künftige Mehrertrag auf 75—80 °/o veranschlagt werden.

25.    Revier 30c in der Gemarkung Schwarme, bedeutende Wiesenflächen in der Nähe von Gr.-Borstel, theilweise an der Eyter belegen und hier mit gutem Boden und ertragreich, indem dieselben durch Rückstau der Weser ab und zu befruchtet werden, dagegen aber auch durch unzeitige Ueberschwemmungen leiden; in den höheren Theilen sehr sandig und mager, theilweise sogar verarmt. Die Reinerträge wechseln unter diesen Umständen sehr erheblich, können jedoch durchschnittlich auf 70 Jll pro ha veranschlagt werden, während ein künftiger Mehrertrag von 55—60 °/o zu erwarten steht.

26.    Reviere 31a und 32a in der Gemarkung Schwarme, die höheren Wiesen zu beiden Seiten der Landstraße, zum großen Theil trocken und sandig, stellenweise aber auch von saurer Beschaffenheit in Folge schlechter Entwässerung. Durch den Rückstau der Weser werden diese Grundstücke nur selten befruchtet; die jetzigen Reinerträge sind von 60—77 M pro ha durchschnittlich auf 68 M zu veranschlagen, während die künftigen Mehrerträge zu 60 % durchschnittlich angenommen werden können.

27.    Reviere 31b, 32b, 32c, 32d und 32e in der Gemarkung Schwarme zu beiden Seiten der Landstraße und an der Erster belegen, größtentheils zweischürige, dicht bestandene Wiesen mit guten Gräsern, welche bei Hochwasser der Weser häufiger düngendes Wasser durch Rückstau erhalten, jedoch auch von unzeitigen Ueberschwemmungen zu leiden haben.

Die jetzigen Reinerträge können bereits zu dem ansehnlichen Betrage von 120 M pro ha veranschlagt werden, und liegt es daher auf der Hand, daß durch die düngende Bewässerung hier nicht diejenigen Mehrerträge erzielt werden können, wie bei den geringeren Wiesen; dieselben sind auf 25 % des bisherigen Reinertrages zu veranschlagen.

28.    Revier 33a „vor dein Wischhagen" in der Gemarkung Schwarme, Wiesen mit theils sandigem, theils saurem Bruchboden und mangelhaft entwässert, erhalten kein Weserwasser und sind daher mager und wenig ertragreich. Die bisherigen Reinerträge sind auf 48—52 M> pro ha, die künftigen Mehrerträge auf 80 °/o zu veranschlagen.

29.    Revier 33b „auf dem Hollen" in der Gemarkung Schwarme, durchweg schlecht cultivirtes Wiesen- und Angergrundstück mit Moorboden, mangelhaft entwässert und übermäßig mit Binsen bewachsen. Durch bessere Entwässerung und düngende Bewässerung sind jedoch mit der Zeit bessere Erträge zu erzielen. Die bisherigen Reinerträge sind aus 24 Jll pro ha, die künftigen Mehrerträge auf 150 °/o zu veranschlagen.

30.    Reviere 34a, 34b, 34c, 34d, 35a, 35b und 35c ausgedehnte, ziemlich gleichmäßige, größtentheils zweischürige Wiesen im Schwärmer Bruche, an der Grenze des Amtes Verden, mit gutem lehmigen Boden, sehr niedrig belegen und daher an Räffe und vielfach von unzeitigen Ueberschwemmungen leidend. Dieselben erhalten durch Rückstau befruchtendes Waffer aus der Weser, liefern schon jetzt erheb-

31.    Reviere 36 und 37 in der Braunschweigischen Feldmark Balum, fast durchweg sehr vernachlässigte Grundstücke, theils Wiese, theils Anger, zum größten Theil aus einem versauerten Moorsandboden bestehend mit völlig ungenügender Entwässerung. Die bisherigen Reinerträge betragen von 24—40 M pro ha; werben in Folge der Melioration dagegen die Wasserverhältnisse regulirt und düngende Bewässerung eingeführt, so ist eine Steigerung der bisherigen ungenügenden Reinerträge um 125 % zu erwarten.

liche Erträge, welche jedoch nicht immer sicher sind; auch können die Wiesen wegen ihrer weichen Beschaffenheit jetzt nicht gehütet werden.

Die bisherigen Reinerträge sind zu 120 M pro ha, die Mehrerträge in Folge der düngenden Bewässerung auf 25 % zu veranschlagen.

32.    Reviere 38, 39a und 39b in der Braunschweigischen Feldmark Balum, ausgedehnte Wiesen von sehr verschiedener Beschaffenheit, in ihren unteren an der Eyter belegenen Theilen mit gutem meist lehmigen Boden und durch den Rückstau der Weser befruchtet, hier zweischürig, aber auch häufiger von unzeitigen Ueberschwemmungen leidend; in ihren oberen Theilen dagegen an der Grenze der Geest aus einem dürren und mageren Moorsandboden bestehend mit gegenwärtig äußerst geringen und immer mehr zurückgehenden Erträgen.

Die jetzigen Reinerträge sind natürlich in den verschiedenen Theilen sehr abweichend und von 36—96 M> pro ha zu veranschlagen; ebenso verschieden werden die Wirkungen der Melioration sich äußern; die Mehrerträge können jedoch durchschnittlich auf 60 % geschätzt werden.

33.    Reviere 40, 41a und 4lb in den Braunschweigischen Gemarkungen Emtinghausen und Thedinghausen, im Thale der Eyter, in der Nähe des Flusses mit einem reichen lehmigen Boden, und durch den Rückstau der Weser häufiger befruchtet, aber auch an uuzeitigen Ueberschwemmungen leidend; höher herauf an der Grenze der Geest wird der Boden sandiger und sollen hier die Erträge seit dem Deichschluß bei Hoya erheblich zurückgegangen sein.

Die bisherigen Reinerträge sind auf durchschnittlich 100 Jl/l pro ha, die künftigen Mehrertäge in Folge der düngenden Bewässerung auf 25—35% zu veranschlagen.

34.    Reviere 42, 43a und 43b in der Braunschweigischen Gemarkung Thedinghausen, durchweg werthvolle zweischürige Wiesen zwischen den beiden Armen der Eyter mit einem guten leichten Marschboden und sandigem Untergründe, durch das Rückstauwasser der Weser häufiger befruchtet. Die Wiesen liegen dabei so hoch, daß dieselben von unzeitigen Sommerüberfluthungen weniger zu leiden haben, wohl aber von Dürre. Dabei sollen die Erträge seit dem Deichschluß bei Hoya nicht unwesentlich nachgelassen haben. Die bisherigen Reinerträge sind auf 120 Jl/l pro ha, die künftigen Mehrerträge in Folge der düngenden Bewässerung aus 30% zu veranschlagen.

35. Revier 44a, 45a und 45b, die oberen Theile des Wachendorfer Bruch's, durchschnittlich Wiesen mit einem guten gemischten Bruchboden, der jedoch einer besseren Entwässerung bedarf. Weserwasser haben dieselben niemals erhalten; ein Theil wird mit Erfolg vermittelst des Süstedter Mühlenbachs bewäsiert. Die bisherigen nicht ungünstigen Reinerträge sind zu 96 M> pro ha zu veranschlagen und ist eine künftige Vermehrung derselben um 50% zu erwarten.

36.    Reviere 44b und 45c, die unteren durchweg sehr schlecht cultivirten Theile des Wachendorfer Bruch's, theils Wiesen theils Angerboden von geringer Beschaffenheit. Der Boden besteht größten-theils aus einem unfruchtbaren Moorsande und ist schlecht entwäffert und versauert; an vielen Stellen ist derselbe mit Heidekraut bestanden. Die jetzigen durchschnittlichen Reinerträge können nur zu 32 M pro ha veranschlagt werden, während in Folge der Melioration ein Mehrertrag von 125 % zu erwarten steht.

37.    Reviere 46a, 46b, 46c, 47a, 47b, 48a, 48b, 48c, 48d; dieselben umfassen ansgedehnte Wiesen und Weiden in den Gemarkungen Gödestorf, Balum und Osterholz mit einem durchweg feuchten, theilweise auch nassen anmoorigen Sändboden, der durchschnittlich eine gute Humusdecke besitzt. Die Entwäfferungsverhältniffe sind als nicht ungünstige zu bezeichnen; bei Zufuhr von Dünger werben von den Wiesen fast überall zwei Grasschnitte erzielt werden können.

Der bisherige Reinertrag beträgt 72—96 M, durchschnittlich 84 jUj pro ha und ist eine künftige Steigerung in Folge der be-düngenden Bewässerung von 50—60 % zu erwarten.

38.    Reviere 49a, 49b, und 49c im Osterholzer Bruche, größtentheils Wiesen und Weiden mit sandigem anmoorigen Boden «Moorsand), dem genügende Entwäfferung gegeben werden kann. Der an und für sich arme Boden vermag nur durch Zufuhr von Dünger befriedigende Erträge zu liefern; auf großen Strecken ist derselbe jetzt noch mit Heidekraut bewachsen; . die jetzigen Reinerträge sind von 24—28 Jl pro ha zu veranschlagen; die düngende Bewässerung wird von außerordentlich wohlthätigen Folgen begleitet sein, und werden große Flächen dadurch erst einer besseren .Cultur erschlaffen werden; die künftigen Mehrerträge sind auf 120—125 % zu veranschlagen.

39. Reviere 50a und 50b ebenfalls im Osterholzer Bruche, den vorhergehenden Revieren ähnlich; jedoch sind weniger uncultivirte Flächen und mehr alte Wiesen vorhanden.

Die bisherigen Reinerträge betragen 40—56 Jl pro ha, und darf eine Berdoppelung derselben in Folge der Melioration erwartet werden.

40.    Reviere 51a und 51b, die Dieter Kuhweide, fast durchweg magere Wiesen und Weiden mit einem etivas humosen, anmoorigen Sandboden in der Dberfläche, und einem unfruchtbaren sandigen Untergründe, vielfach nur mit sauren Gräsern bestanden. Der bisherige Reinertrog kann nur zu 34 Jl pro ha geschätzt werden; ein günstiger Erfolg der Melioration kann nicht bezweifelt werden, und sind die künftigen Mehrerträge auf 120—130 % zu veranschlagen.

41.    Reviere 52a, 52b, 53a, 53b, 54a und 54b, ausgedehnte geringe Wiesen und Weiden im Okel er Bruche mit ähnlichen Bodenverhältnissen wie in den vorhergehenden Revieren; jedoch sind noch mehr uncultivirte und mit Heidekräutern bestandene Flächen vorhanden. Ohne Zufuhr von düngenden Bestandtheilen ist hier keine bessere Cultur denkbar. Der bisherige geringe Reinertrag der Grundstücke beträgt 20—36 Jl pro ha, und darf in Folge der Melioration eine Steigerung derselben um 150 °/o erwartet werden.

42.    Reviere 55, 56, 57, 58a, 58b und 59 im Sud wer-her B r u ch e mit vielfach ähnlichen Bodenverhältnissen wie im Okeler Bruche; jedoch ist mehr Moor- und Bruchboden vorhanden und lagert durchweg eine stärkere Humusdecke über dem sandigen Untergründe. Der letztere ist an manchen Stellen in Folge einer eisenschüssigen Schicht undurchlassend, und sind hier die Grundstücke vielfach mit Binsen bewachsen. Am Süstedter Bache haben die Wiesen in Folge der Bewässerung im Ganzen eine bessere Beschaffenheit. Durchweg ist für eine ausreichende Entwäfferung, obwohl dieselbe ausführbar ist, nicht genügende Sorge getragen.

Die bisherigen Reinerträge betragen von 36—52 Jl, durch-

schnittlich 44 Jll pro ha, und sind die künftigen Mehrerträge zu 80—100 % zu veranschlagen.

43.    Revier 60, das Entenbruch in der Gemarkung Riede, besteht aus Bruchwiesen mit sandigem Untergründe und unschwer zu beschaffener Entwässerung, denen es jedoch an Dünger fehlt. Bisherige Reinerträge 54 Jl/l pro ha. Künftige Mehrerträge 75—80 °/o.

44.    Revier 61, Wiesen und Weiden „im Knick" der Feldmark Riede-Felde mit günstiger Bodenmischung, namentlich lehmigen Bestandtheilen, auch hinreichender Entwässerung, so daß es zur Erzielung hoher Enräge nur der Zufuhr von Dünger bedarf.

Bisherige Reinerträge 60—70 Jl/l pro ha. Künftige voraussichtliche Mehrerträge in Folge der düngenden Bewässerung 75—80 %.

45.    Reviere 62, 63, 64a und 64b, die Brandwiesen und der Bruch in der Feldmark Riede, größtentheils Wiesen mit einem hu-moscn, lehmigen Sandboden, in günstiger Mischung, theilweise auch gemischtem Bruchboden, jedoch mit günstiger Entivässerung und in guter Cultur. Diese Grundstücke werden theilweise durch den Süstedter Bach bewäffert. Die jetzigen Reinerträge sind durchschnittlich auf 80 Jl/l pro ha und die künftigen Mehrerträge in Folge der düngenden Bewässerung auf 65 #/o zu veranschlagen.

46.    Revier 65, die Rieder Wiesen, theils Wiesen, welche in der Regel einmal gemäht und sodann gehütet werden, theils Hute-kämpe, theils auch periodisches Ackerland, mit gutem leichten Marschboden in trockener Lage. Die Grundstücke sollen int Sommer leicht an Dürre leiden. Der bisherige Reinertrag ist auf 100—116 M pro ha, durchschnittlich auf 108 Jl/l zu veranschlagen, die düngende Bewässerung wird auf diesen Boden sehr wohlthätig einwirken, und darf eine Vermehrung des Reinertrags von 44—46 % erwartet werden.

47.    Reviere 66a und 66b, die Sudweyher Marschwiesen, bestehend aus einem sehr wechselnden Boden, theils Moorsand, theils leichtem Sandboden, theils leichtem und schwerem Marschboden in meist trockener Lage, daher auch mit sehr verschiedenen Reinerträgen, die zwischen 72 und 120 Jl/l pro ha schwanken, durchschnittlich daher zu 96 Jl/l angenommen werden können. In Folge der düngenden Bewässerung wird voraussichtlich ein Mehrertrag von durchschnittlich 40—44 % erzielt werden.

48.    Reviere 67 und 68, der Weyher und Rieder Limmer, in den Feldmarken Sudweyhe und Riede, größtentheils Hutekämpe, welche abwechselnd gemäht werden, mit durchweg strengem Marschboden, welcher sowohl der Anfeuchtung wie der Befruchtung sehr bedürftig ist.

Bisherige Reinerträge 108—120 Jl, durchschnittlich 114 Jl pro ha. Die Mehrerträge in Folge der düngenden Bewässerung sind auf 40 % zu veranschlagen.

49. Reviere 69, 70, 71 und 72, die große Sudweyher Marsch und die kleine Marsch in der Gemarkung Sudweyhe-Ahausen, vorwiegend Grünländereien, welche abwechselnd geweidet und gemäht werden, mit theils leichtem theils schwerem Marschboden, welcher vielfach vom Qualmwasser (Druckwasser) der Weser leidet, im Uebrigen'aber zu trocken liegt, gegen eine Bewässerung daher dankbar sein wird.

Die bisherigen Reinerträge werden auf durchschnittlich 108 Jl pro ha, die künftigen Mehrerträge auf 44 % geschätzt.

50.    Reviere 73, 74, 75, 76a und 76b, vorzugsweise zur großen und kleinen Marsch der Gemarkung Sudweyhe-Ahausen gehörig, zum größtentheil Grünländereien, welche abwechselnd geweidet und gemäht werden, zum kleinen Theil Ackerland, durchweg aus einem mittelschweren Marschboden bestehend. Die Grundstücke leiden ebenfalls stark vom Qualmwasser der Weser, liegen aber im Uebrigen behufs der Grünlandscultur reichlich trocken.

Die bisherigen Reinerträge werden auf 100 Jl pro ha, die Mehrerträge in Folge der düngenden Bewässerung auf 44 % geschätzt.

51.    Revier 77a, die s. g. Dellwendung in der Gemarkung Kirchweyhe-Dreye, zum größtentheil Ackerland mit mittelschwerem Marschboden, stark von Qualmwaffer leidend. Es würde daher die Umwandlung in Grünland zweckmäßiger sein, wenn nicht der Boden im Uebrigen eine zu trockene Lage hätte. Vermittelst der projectirten Bewässerungsanlage wird dagegen die Umwandlung ohne Schwierigkeit ausführbar sein.

Gegenwärtiger Reinertrag 90 Jl pro ha; der künftige Mehrertrag ist auf 50—55 °/o zu veranschlagen.

52.    Reviere 77b, 78a und 78b in der Gemarkung Kirchweyhe-Dreye, vorwiegend Grünländereien mit einem leichten mit Sand vermischtem Marschboden, deren jetziger Reinertrag auf 96 Jl pro ha und deren künftige Mehrerträge auf 48 % zu veranschlagen sind.

53.    Reviere 79a, 79b, 80a, 80b und 81, das Westerfeld und benachbarte Wiesen in der Kirchweyher Marsch an der

Ochtum, mit einem leichteren Marschboden, durchweg hoch und trocken belegen und mit sehr guten Gräsern bestanden. Obwohl dieselben ab und zu von der Ochtum überschwemmt werden, leiden die Wiesen im Sommer jedoch leicht an Dürre; auch ist der Boden nicht so reich, um ohne Dünger dauernd befriedigende Erfolge liefern zu können; in der Regel liefern die Wiesen nur einen Grasschnitt und werden dieselben alsdann behütet. Die düngende Bewässerung wird auf diesen Revieren sehr wohlthätig wirken.

Die jetzigen Reinerträge werden auf 80—88 M> pro ha, die künftigen Mehrerträge auf 55—60 % geschätzt.

54.    Reviere 82a, 82b, 83, 84a, und 84b, die Sudweyher Kuhweide und benachbarte Hutereviere, theils ein kräftiger lehmiger Sandboden, theils leichter Marschboden, überall zur Bewässerung besonders geeignet. Die jetzigen Reinerträge sind auf 100 JVL pro ha, die Mehrerträge in Folge der düngenden Bewässerung auf 50 °/o zu veranschlagen.

55.    Reviere 85a und 85b, der östliche Theil der Kirchweyher Kuh weide, welcher einen leichteren Marschboden besitzt, seit langen Jahren behütet wird, in guter Kraft steht und sehr nahrhafte Gräser erzeugt. Der jetzige Reinertrag wird auf 108 M pro ha geschätzt, während in Folge der düngenden Bewässerung voraussichtlich ein Mehrertrag von 45 - 50 °/o erzielt werden wird.

56.    Reviere 86a und 86b der westliche Theil der Kirchweyher Kuhweide, größtentheils im schweren Marschboden, zum geringeren Theil Moorsand, und stellenweise an Nässe leidend.

Jetziger Reinertrag wird auf 94—98 M pro ha geschätzt, die künftigen Mehrerträge zu 40—43 %>.

57.    Reviere 87, 88a und 88b in den Gemarkungen Kirchweyhe und Leeste, durchweg hoch und trocken belegene Wiesen an der Ochtum (Hohe Wiesen) mit einem leichten Marschboden, der sub pos. 53 beschriebenen Revieren fast völlig gleichend.

Die jetzigen Reinerträge werden auf 86—90 «jlb pro ha, die künftigen Mehrerträge auf 55—60 % geschätzt.

58.    Reviere 89aund 89h in der Gemarkung Leeste, „im Meen", größtentheils feuchter belegene Wiesen mit schwerem Marschboden.

Die jetzigen Reinerträge können zu 100 M pro ha, die künftigen Mehrerträge in Folge der düngenden Bewässerung auf 44 % geschätzt werden.

59.    Reviere 90a und 90b, Wiesen und Weideschläge in der Gemarkung Leeste, mit sehr ungleichartigem Boden, zum größeren Theile Moorsand, auf kleineren Flächen leichter Sand-, stellenweise auch Bruchboden, theilweise einer besseren Entwässerung bedürftig.

Die bisherigen Reinerträge werden auf 80—88 «il/l pro ha, die künftigen Mehrerträge in Folge der Melioration auf 55 -60 °/o veranschlagt.

60.    Reviere 91a, 91b, 92a und 92b, die s. g. Scheerweide in der Gemarkung Leeste, zum geringeren Theile leichter Sandboden, zum größeren Theile lehmiger Sand- und theilweise leichter Marschboden, durchweg trocken belegen und der Befeuchtung bedürftig, in einzelnen kleineren Parthien jedoch auch aus Bruchboden bestehend.

Der bisherige Reinertrag dieser Grundstücke kann durchschnittlich auf 86 JIÄj pro ha, die künftigen Mehrerträge auf 55 — 60 % geschätzt werden.

61.    Revier 93, die Schluchter- uud Rodewiesen in den Gemarkungen Leeste und Brinkum, größtentheils Bruch- und Moorboden, mit günstigen Entwässerungsverhältnissen.

Die jetzigen Reinerträge betragen 56—64 M pro ha, während die künftigen Mehrerträge in Folge der Melioration auf 65—70 % veranschlagt werden können.

62.    Reviere 94 und 97, Rodebruch, die Bruchholme und die Osterwiesen, in den Gemarkungen Leeste und Brinkum, vorwiegend zweischürige Wiesen, zuni geringeren Theile Ackerland, mit einem guten mittelschwercn Marschboden und ziemlich feucht belegen.

Die jetzigen Reinerträge werden zu 80—96 M> pro ha, die künftigen Mehrerträge auf 50 % veranschlagt.

63.    Revier 95, die s. g. Schlagen in den Gemarkungen Leeste und Brinkum, theils Ackerland, theils Wiesen mit leichtem Marschboden und trocken belegen. Das Ackerland wird ab und zu gedüngt und abwechselnd zu Grünlandscultur benutzt.

Bisheriger Reinertrag durchschnittlich 82 Jl/l pro ha, der künftige Mehrertrag in Folge der düngenden Bewässerung ist auf 60—62 % zu veranschlagen.

64.    Reviere 96a, 96b und 99, das Osterbruch und die Wiesen hinter dem Dorfe bei Brinkum, durchweg feucht, stellenweise sogar naß belegene, großentheils zweischürige Wiesen, mit einem mit Lehm vermengten guten Bruchboden; jedoch besteht ein Theil auch aus niedrigen Torf- und Moorwiesen.

Die Entwäfserungsverhältniffe sind im Ganzen nicht ungünstig, und liefern die Grundstücke durchschnittlich bei ihrer nahen Lage am Orte hohe Erträge.

Die bisherigen Reinerträge betragen 84-108 Jl, durchschnittlich 96 M pro ha, und sind die künftigen Mehrerträge in Folge der Melioration auf 40—44 % zu veranschlagen.

65.    Revier 98, die Lange Deele in der Gemarkung Brinkum, ein beständig zur Kuh- und Pferdeweide benutztes Grundstück mit einem leichten trockenen Marschboden, der leicht an Dürre leidet. Die erzeugten Gräser sind gut; jedoch ist die Grasnarbe nur dünn. Die düngende Bewässerung wird von den wohlthätigsten Erfolgen sein.

Der jetzige Reinertrag ist nur auf 72 M pro ha, der künftige Mehrertrag aber auf 65—70 °/o zu veranschlagen.

66.    Reviere 100 und 102, die neuen Kämpe und die langen Kämpe bei Brinkum, ziemlich niedrig belegene Wiesen und Weiden an der Ochtum in der Nähe der Bremer und Oldenburger Grenze, mit durchweg leichterem Marschboden, welche im Winter von der Ochtum überschwemmt werden, zugleich aber häufig von unzeitigen Sommerüberfluthungen leiden. Ein Theil der höher belegenen Grundstücke wird zeitweilig beackert und bedüngt. Der Erfolg der düngenden Bewässerung wird auch hier unzweifelhaft ein günstiger sein; während der jetzige Reinertrag auf durchschnittlich 84 Jlil pro ha zu veranschlagen ist, werden die demnächst zu erwartenden Mehrerträge voraussichtlich 45—50 °/o betragen.

67.    Revier 101 ganz in der Räche von Brinkum belegen, an der Grenze der Geest, besitzt größtentheils einen leichten sandigen Boden, der jedoch stellenweise in Bruchboden übergeht; auch ist in Folge von Ortsteinbildung mehrfach ein undurchlassender Untergrund vorhanden und hat hier die Binsenvegetation überhand genommen. Die Grundstücke werden theils beackert, theils geweidet; jedoch besitzen die Weidegräser größtentheils eine geringe Qualität. Die düngende Bewässerung wird unzweifelhaft sehr wohlthätige Erfolge aufweisen; die jetzigen Reinerträge können nur zu 48—56 Jll pro ha veranschlagt, während die künftigen Mehrerträge zu 90—94 % geschätzt werden.

Schließlich sind die Resultate unserer Untersuchungen über die voraussichtlichen Erfolge der Melioration, soweit dieselben durch die bessere Entwässerung und durch die düngende Bewässerung der Grundstücke demnächst bewirkt werden, in der nachfolgenden Tabelle für die einzelnen Reviere übersichtlich zusammengestellt.

Bezeichnung

Größe

Zu

der

Reviere

der

Reviere

derselben

Belegenh eit

in der

Gemarkung

in

Hek

taren

Bis-

heriger veran-durch- schlagen-

'S Wk£"f'-Pr-

ertrag der Rein- Zenten Grund- ertrag der des bis-

?ro° Ä herigen Hectar Hectar RelN-in Mark in Mark ertrags

Künftiger

Mehrertrag

Zu veranschlagen

der

pro

Hectar

in

Mark

künftiger Mehr-ertrag im Ganzen in Mark

1 u. 2a 2b u. 2c

4a, 4b u. 5 6a, 6b, 6c

8a, 8b

10a, 10b

11a

11b, 13c 12a, 12b 13a, 13b 14, 14a

15a, 15b

16a, 16b, 17, 28a, ) 28b, 28c 18a, 18b 19a, 19b 20a, 20b

21a, 23b, 22a, 22b 23a, 21b, 24a, 24b 25a, 25b, 26a, 26b

27

29a, 29b, 29c 30a, 30b 30c

31a, 32a

31b, 32b, 32c, 32d, 32e

33a

33b

34a, 34b, 34c, 344, 35a, 35b, 35c 36, 37

38, 39a, 39b 40, 41a, 41b 42, 43a, 43b 44a, 45a, 45b 4.4h 45p

46a, 46b,' 46c, 47a, 47b, 48a, 48b, 48c,

48d

49a, 49b, 49c |

Wöpse Bruchhausen Bruchhausen Kl. Börstel u. Martfeld Martfeld Kl. Börstel Kl. Börstel Kl. Börstel Bruchhausen Bruchhausen Bruchhausen Bruchhausen Vilsen

Bruchhöfen-Uenzen

Uenzen

| Uenzen

Uenzen Vilsen Uenzen Uenzen Süstedt

Süstedt

Schwarme (Sprachen)

Schwarme (Gr. Borste!)

Schwarme (Gr. Borste!) Schwarme

Schwarme

Schwarme Schwarme

Schwarme

Bahluml Amtsgericht

Bahlum/ Thedinghausen Emtinghausen und Thedinghausen Wachendorf Wachendorf

Gödestorf, Osterholz und Bahlum

Osterholz

103

51

28

71

200

45

50

47

57

55

42

76

85

45

224

32

100

70

90

180

203

166

109

81

124

139

38

30

247

86

307

202

147

89,5

66,5

468

98

t>- (N HO CM

tH

tfx Qi

to o

4532

2142

1064

3124

10800

350

1890

2700

2256

2508

2090

1680

3192

3570

1980

9856

1408

3800

2380

4050

7920

9338

7304

4578

3240

4960

4170

1520

1080

7410

3440

12280

6060

5292

4296

2660

22464

4312

Seite . . .

4261

Bezeichnung

Zu Künftiger 3U turnn-Mehrertrag schlagen-

Reviere

M.

derselben

Belegenheit

in der

Gemarkung

™    Bis.

U)rope    heriger    veran-

h    durch,    schlagen-

üer    schnitt!,    bet fünf.

Reviere Rein-    tiger    m    nm

ertrag der Rein- Zenten    Pro

Grund- ertrag der des bis- Hektar stücke Grund- b rj n pro stücke pro ^Igen Hectar Hectar Rein-in Mark in Mark ertragö

der

in

Hec-

taren

künftiger Mehrertrag im in Ganzen Mark in Mark

Uebertrag .

4261

177696

50a, 50b 51a, 51b

52a, 52b, 52c, 53a, 53b, 54a, 54b 55, 56, 57, 58a, \ 58b, 59

Osterholz

Okel

Okel

Sudweyhe

60

61

62, 63, 64a, 64b

65

Riede

Riede

Riede

Riede

221,1 80

101

108

66a, 66b 67, 68

69, 70, 71, 72 73,74,75,76a, 76b Sudweyhe-Ahausen Dreye-Kirchweyhe Kirchweyhe-Dreye

Sudweyhe

Riede und Sudweyhe Sudweyhe

129,6

96

108,3 114 242,5 108 118,1 100

77a

23

90

77b, 78a, 78b 79a, 79b, 80a, 80b,

81

Kirchweyhe

92,8    96

191    84

h-L t—^iMMM

03    >f*03>F*ÜiO503Öt03MCO    00    —I    —1    ©

bO    bOQOH^05© 05 05b005 05    *•»    ©    05    05

4416

3696

10479

82a, 82b, 83, 84a, \

84b

85a, 85b 86a, 86b 87, 88a, 88b 89a, 89b 90a, 90b

91a, 91b, 92a, 92b

93

94 u. 97

95

96a, 96b, 99

98

100 u. 102

101

Sudweyhe

Kirchweyhe

Kirchweyhe

Kirchweyhe und Leeste Leeste Leeste Leeste

Brinkum und Leeste Brinkum und Leeste Brinkum und Leeste Brinkum Brinkum Brinkum Brinkum

78.6    100

31.6    108

52

96

136,4    88

115    100

80

84

176,4    86

45

60

I—¹^ b— ►—i V-iMMm »—i. t—i >—i t—i I—i I—*

© to hl 03 03 03 © 03 03 ^ 03 03 © Ü* ©^©05b0t0©05b0^00 05©    ©

g *105 £ 2 © 85 §3 3 K S £ fe © S So S © ** £ § 2 oo ©

05^3 05    ^

8620

840

3224

11497

4848

5184

4982

11640

6196

1104

4269

9168

3930

1643

05

2080

6820

5060

3840

8820

1800

3982

1440

3008

3158

5620

4512

Summa . . .

7425,2

9*

Die gesammten, einen Flächeninhalt von 7425 ha umfassenden Reviere versprechen nach unseren Untersuchungen demnach in Folge der durch Ausführung des Meliorations-Projects zu erwartenden besseren Entwässerung und der gleichzeitigen düngenden Bewässerung gegen die bisherigen Reinerträge einen Mehrertrag von

322 572 M

zu gewähren.

Es entspricht dieses pro ha dem erheblichen Mehrertrage von

43,44 Ä.

Dabei ist indessen hervorzuheben, daß die günstigen Wirkungen nicht gleich in den ersten Jahren in ihrem vollen Umfange und nicht überall gleichmäßig rasch hervortreten werden.

Auf dem guten trockenen Marschboden wird sich der günstige Erfolg freilich bereits nach sehr kurzer Zeit in seiner ganzen Höhe äußern; der magere Sandboden und der vernachlässigte Bruch- und Moorboden, bei denen hauptsächlich eine Verbesierung der Bodenmischung in Frage steht, werden dagegen die vollen Wirkungen der Melioration, wenigstens in Bezug auf die düngende Bewässerung erst nach einer Reihe von Jahren erfahren, beziehungsweise die von uns berechneten Mehrerträge nicht sofort in den ersten Jahren aufweisen, während jedoch der Nutzen der besseren Entwässerung sofort eintreten wird.

Andererseits darf dagegen mit Sicherheit vorausgesetzt werden, daß auf diesen geringeren, erst allmählig sich verbessernden Grundstücken nach einer längeren Reihe von Jahren die Reinerträge sich höher herausstellen werden, wie voll uns in dem anliegenden Anschlage angenommen ist.

Jedenfalls dürfte aus den vorstehenden Zahlen hervorgehen, dast die Erfolge der besseren Entwässerung aus der düngenden Bewässerung so erhebliche sein werden, daß die dadurch erzielten Mehrerträge wahrscheinlich ganz allein hinreichen werden, eine reichliche Verzinsung und Amortisation des Anlagekapitals zu sichern.

Uns ist die Höhe der letzteren allerdings nicht bekannt; nehmen wir jedoch an, daß die Anlagekosten pro ha 400 M betragen, so würden die zu erwartenden Mehrerträge einer Verzinsung von nahezn 11 % entsprechen; aber auch selbst dann, wenn die Anlagekosten die unerwartete Höhe von 500 M pro ha erreichen sollten, würden die

von uns berechneten Mehrerträge von 43,44 Jl/l pro ha auch hinreichen, eine Verzinsung von 8,7 % zu gewähren.

Nun sind aber nicht allein die günstigen Erfolge der Entwässerung und der düngenden Bewässerung in Betracht zu ziehen; sondern es treten noch andere Wirkungen der Melioration hinzu, deren rechnungsmäßige Darstellung wir im Folgenden versuchen wollen.

B. Veranschlagung des von der anfeuchtenden Bewässerung zu erwartenden Nutzens.

Ueber den Umfang, in welchem die anfeuchtende Sommerbewässerung der Wiesen int Durchschnitte der Jahre wird ausgeführt werdet: können, und über die Art der Wirkung dieser Melioration sind bereits oben die erforderlichen Erläuterungen gegeben, und können wir uns hier darauf beschränken, die voraussichtlichen Erfolge, die zu erwartenden Mehrerträge kurz zu veranschlagen.

Nach den früheren Auseinandesetzungen werden durchschnittlich jährlich 3600 ha, und zwar namentlich die niedriger belegenen Reviere von Schwarme, Thedinghausen und des Amts Syke angefeuchtet werden können mtd entfallen davon nach den gegebenen Durchschnittsberechnungen 1800 ha in die mittlere, 900 ha in die trockenen und 900 ha in die nässeren Jahre. Die günstigsten Erfolge der Befeuchtung tverden selbstverständlich in den trockenen Jahren hervorgerufen und nehmen wir an, daß in diesen pro ha ein Mehrertrag von 20 bis 22 Centnern Hett zum wirthschaftlichen Werthe von 1,50 Jl/l pro Centner nach Abzug aller Unkosten erzielt werden wird; durchschnittlich daher 21 Centner Heu ä 1,50 Jl/l — 31 Jl/l 50 ^ vermehrter Reinertrag pro ha, oder für die berechneten 900 ha — 28350 Jl/l.

In den nassen Jahren kann dagegen der Mehrertrag an Heu nur zu 14 Centner ä 1,50 Jl/l = 21 Jl/l pro ha, oder 18900 Jl/l für die berechneten 900 ha angenommen werden. Für die mittleren Jahre endlich wird ein durchschnittlicher Mehrertrag von 18 Centnern ä 1,50 Jl/l = 27 Jl/l pro ha anzunehmen sein, entsprechend einem jährlichen Mehrertrage von 48600 Jl/l für die in Betracht kommenden 1800 ha.

Der gesummte Reingewinn aus der anfeuchtenden Bewässerung berechnet sich daher auf jährlich 95 850 M>; jedoch dürfte diese Zahl eher zu niedrig als zu hoch gegriffen sein.

C. Nutzen der Melioration in Folge des Schutzes vor unzeitigen Sommer-Ueberschwemmnngen.

In einem früheren Abschnitte ist bereits im Allgemeinen darauf hingewiesen, daß durch die nach betn Meliorations-Projeete zur Ausführung gelangende Correction der Wafferläufe und Umwallung der Reviere ein wirksamer Schutz gegen die bisherigen, große Schädigungen an der Heuerndte verursachenden, unzeitigen Sommer-Ueber-schwemrnungen geboten werden wird.

Genauere statistische Nachrichten über die bisherigen bezüglichen Verluste stehen uns allerdings nicht zu Gebote; jedoch haben die eingezogenen vielfachen Erkundigungen ergeben, daß der Schaden ein sehr empfindlicher ist. In den seltensten Fällen wird freilich die ganze Erndte zerstört; dagegen vergehen auch wenige Jahre, in denen nicht durch Sommer-Ueberschwernmungen die Qualität des Heues Schaden nimmt, abgesehen davon, daß die Erndtekosten dadurch ganz erheblich vermehrt werden.

Wir werden den durchschnittlichen jährlichen Verlust daher mit 10°/» der bisherigen Reinerträge keinenfalls zu hoch annehmen, und werden wir versuchen, auf dieser Grundlage den jährlichen Gewinn der Melioration in Zahlen nachzuweisen.

In der folgenden Uebersicht sind diejenigen Reviere mit ihren veranschlagten bisherigen Reinerträgen zusammengestellt, in welchen nach den eingezogenen Erkundigungen die Sommer-Ueberschwernmungen fast jährlichen Schaden zu verursachen pflegen, indem wir noch bemerken, daß bei Festsetzung der Reinerträge auf die Nachtheile der Ueberschwem-mungen von uns keine Rücksicht genommen ist. Hören diese Nachtheile auf, so liegt darin ein weiterer offenbarer Gewinn für die betheiligten Grundbesitzer, ganz abgesehen von den übrigen Erfolgen der beabsichtigten Melioration.

Zusammen 1534 ha mit einem

jährlichen Reinerträge von 134518 Ä Davon gingen bisher verloren durch unzeitige Sommer-Ueber-schwemmungen 10%; der Nutzen der Melioration in Folge des künftigen Schutzes ist daher zu veranschlagen auf jährlich

13452 44.

D. Zusammenstellung des gesammten Nutzens der Melioration.

A.    Der jährliche Gewinn aus der zu bewirkenden

Entwässerung und aus der düngenden Bewässerung ist veranschlagt zu...... 322572 44

B.    Der jährliche Nutzen der anfeuchtenden Be

wässerung beträgt anschlagsmäßig..... 95850 „

C.    Der jährliche Gewinn aus dem Schutze vor unzei

tigen Sommer-Ueberfluthungen ist veranschlagt zu 13452 „

431874 4/1

Uebersicht derjenigen Reviere,

welche vorzugsweise von unzeitigen Sommer-Ueber-schwemmungen leiden.

= 47 ha ä 4841 9teinertrag-2256jll imGanzen = 57 „ „ 44 „

= 42 „ „ 46 „

= 40 „ „ 58 „

= 45 „ „ 76 „

= 54 „ „ 76 „

= 32 „ „ 80 „

= 50 „ „ 54 „

=166 „ „100 „

= 81 „ „ 70 „

31b, 32b, c, d, e =139 „ „120 „

= 80 „ „120 „

= 60 „ „120 „

=150 „ „ 84 „

=202 „ „100 „

= 73 „ „120 „

100 und 102 =140 „ „ 84 „

Reviere 10a, b

11a

12a, b 14a, b, c 15a, b, c

17

18a, b

27

29a, b, c

30c

34c

35c

38 und 39c 40,41a, b

42

2508 „ 1932 „ 3648 „ 2320 „ 3420 „ 4104 „ 2700 „ 16600 „ 5670 „ 16680 „ 9600 „ 7200 „ 12600 „ 20200 „ 8760 „ 11760 „

Der gesammte rechnungsmäßige Gewinn der projectirten Ent- und Bewäsierungs-Anlage beträgt daher jährlich

Das ganze Meliorationsgebiet umfaßt einen Flächenraum von 7425 ha; der jährliche Reinertrag eines jeden Heetars wird daher in Folge der Melioration voraussichtlich um den erheblichen Betrag von durchschnittlich

58,16 M

erhöht werden.

Es muß dieses als ein ganz außerordentlich günstiges Resultat unserer Untersuchungen bezeichnet werden, und zwar umsomehr, da durch die vorstehenden Zahlen noch nicht einmal die wohlthätigen Wirkungen der Melioration in ihrem vollen Umfange dargestellt werden.

Denn des wichtigen Umstandes, daß durch die projeetirten Bewässerungsanlagen, daß durch die Zuführung des befeuchtenden Weserwassers der fortschreitenden Verarmung des Bodens auf einem großen Theile des Gebiets wirksamer Einhalt geschehen wird, ist freilich bereits im Allgemeinen Erwähnung geschehen; jedoch hat dieser sowohl für die betheiligten Grundbesitzer, wie für die Staatsökonomie sehr hoch zu veranschlagende Gewinn keine rechnungsmäßige Darstellung gefunden, weil es uns zu diesem Behufe an einer sicheren Unterlage fehlte.

Ferner ist sehr wohl zu beachten, daß in Zukunft die Erträge eines sehr ausgedehnten Gebiets nicht allein vermehrt, sondern auch weit geringeren Schwankungen wie bisher ausgesetzt sein werden; die Grundbesitzer werden in Folge der projeetirten Anlagen demnächst unabhängiger von den Einflüssen der Witterung, von den nachtheiligen Wirkungen zu trockener und zu nasser Jahre. Der wirthschaftliche Betrieb wird künftig viel seltener von den mannigfaltigen indirecten Nachtheilen, von den schädlichen Störungen einer gänzlichen Mißerndte heimgesucht werden; die Viehzucht namentlich, für deren ausgedehnten Betrieb das Meliorationsgebiet eine vorzügliche Grundlage bietet, wird dadurch den gedeihlichsten Aufschwung nehmen und werden naturgemäß auch die Erträge des Ackerbau's dadurch eine entsprechende Steigerung und Sicherung erfahren.

Vom landwirthschaftlichen sowohl wie vom staatswirthschaftlichen Gesichtspunkte aus ist es daher von der größten Wichtigkeit, daß das Meliorations-Project zur Ausführung gelangt, und daß die entgegenstehenden Schwierigkeiten beseitigt werden.

„Unitis viribus“

mag auch hier das Losungswort sein, und mögen die Einzelnen, die in den projeetirten Anlagen vielleicht ihren eigenen Vortheil nicht gleich handgreiflich vor Augen sehen, sich dem Jnterresse der Gesammtheit unterzuordnen verstehen.

Zusammenstellung

der Tage, an welchen das Weserwasser in bestimmter Höhe am Hoyaer Pegel gestanden hat, von 2' bis über 12' vom Jahre 1850—1874.

Laufende

Nummer.

Wasserstände

Fuß.

Tage.

Mittel in einem Jahr abgerundet in volle Tage.

12 und höher

448

18

<M CO Th iO CO

11

GO OO CO O

K>

569

694

846

945

1063

1182

23

28

34

38

43

47

O CO OC

1313

1482

1651

53

59

66

74

1843

(M CO Th iO CO tH tH tH rH tH

2040

2270

2481

82

91

99

CO <M

3018

121

3485

139

2.

3.

4.

5.

Hl

Jahr.

Juli

ix>

Fuß Zoll Fuß Zoll

Zoll

Zoll

ÜQ

1860

Hl

OO

1861

to

00

Hl

1862

11

11

1863

1864

ist CM CO

Ol

Oi

00

CM

CO

CM

CO

1865

-3

-3

-1

IO

<M

1866

rH

1867

rH

Hl

1868

GO

Hl

1869

—1/2

-1/2

-1

-IV2

-2

1870

GO

00

1871 16

16

8    17

1872

rH

CO CO

1    17

's

1873

tH

CO

rH

Hl

rH

Th ©

1874

rH

Hl

Ueber-

der Wasserstande

in den Jahren

vom 1. bis

der Weser bei Hoya

1860—1874

20. Juli.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

19.

Im

Mittel.

Juli

Zoll

Zoll

Fuß Zoll

ist

Fuß Zoll Fuß Zoll Fuß Zoll

Fuß

Zoll

Fuß Zoll

Fuß Zoll

Fuß

Zoll

Fuß Zoll

Fuß

Zoll

Fuß

Zoll

Fuß

Zoll

Oi

01

rH

ist Ist

c<

rH

CO

rH

CO

CO

7?

rH

CM

Th

CO

ist (M

CO

GO

CM

4—

CO

CO

-BV2

10

10

10

11

-31/2

-41/4

-51/4

■61/2

-7

-8

-2

rH

rH

10

10

rH

00

CM

Hl

IO

CO

to

H,

rH

Ü»

4*

11

Ist

CO

CM

11/2

IV*

11/2

21/2

-41/2

-41/s

j,

CO

Hl

CO

7?

to~

I »st

-91/2

-10

-10

-IO1/2

--11

-11

-11

-6

7?

9    10

7?

4*

CM

00

CO

CO

GO

GO

O»

GO

iß

rH

Ol

11

CO

rH

fco

Ist

rH

rH

to

K>

-2

-1

-3

CO

Uebersicht

der

Flächengrößen und der speciellen Kosten der Reviere I—LIV.

Mo.

Der Reviere

Größe nach

specieller Kosten. Ermittelung.

JVo.

Der Reviere

Größe nach specieller Kosten. Ermittelung.

ha

ha

54

2440

XXIX

173

9300

II

97

4700

XXX

188

7700

HI

27

IV

26

58

234

VII

11

VIII

54

IX

53

48

XI

87

XII

56

XIII

130

XIV

95

XV

44

XVI

59

XVII

52

XVIII

34

XIX

105

XX

87

XXI

38

XXXI

XXXII 4900    XXXIII

1800    XXXX VI

4750    XXXXVII

4300    XXXXVIII

3600    XXXXIX

1700

2400

1850

3230

79

184

64

126

123

53

33

99

208

101

101

73

74

42

110

129

121

176

103

3400

8500

4300

6400

9200

7700

1450

3200

6000

2400

3600

1400

5800

3800

6100

7400

4500

10200

5900

XXII

48

3100

97

5500

XXIII

XXIV

72

117

6000

4100

LI

89

3300

LII

105

4353

XXV

70

2500

LEI

61

4660

XXVI

XXVII XXVIII

84

61

118

2400

2600

7000

LIV

60

3900

Summa

4791

243683

Bemerkung.

ausgeführt.

Die speciellen Ermittelungen der Flächen sind im Jahre 1884

Pos.

Generelle Kosten.

Kosten-Anschlag

über

Unterhaltung der Meliorationsanlagen.

Gegenstand der Veranschlagung.

Geld-Betrag

«Ai

Unterhaltung der Kanäle und der Bauwerke auf den ha 4 Jl, oder für 4664 ha . . Gehalt für einen Kanal-Jnspector incl. Büreau-kostenvergütung und Entschädigung für Reisen und technische Leitung und Revision durch

einen Baubeamten........

Gehalt für zwei Kanal-Aufseher durchschnittlich 1300 M incl. der Vergütung für Reisen . Gehalt für einen Schleusenwärter am Weserdeich, welcher zugleich als Aufseher für die Kanalstrecke an der Weser bis Hoyerhagen

fungirt ............

10 Wärter, welche während der Zeit der Bewässerung und Räumung beschäftigt werden,

durchschnittlich zu 600 Jl/l......

(Drei Wärter erhalten Wohnung und fun-giren zugleich als Schleusenwärter). Polizeiliche Bewachung der Dämme, Objecte u. s. w. Meßungeu, technische Untersuchungen u. s. w. zur Abrundung . ........

18656

5500

2600

1000

6000

350

1294

Summa

Davon sind abzusetzen die Erträge aus den Grasverpachtungen im Ganzen.....

bleibt jährlich aufzubringen

35400

1200

34200

Hannover, im Januar 1881.

. Heß.

Pos.

Generelle Kosten.

Generalkosten-Ueberstcht

über

die von der Gesammt-Genossenschaft herzustellende Meliorationsanlage.

Gegenstand der Veranschlagung.

Geld-Betrag m, | L

Herstellung sämmtlicher Zuleitungskanäle und Gräben nach den Kosten-Anschlägen I—X .

Entwässerungsanlagen, Flußcorrectionen nach den Kosten-Anschlägen XI—XVII ....

Hochbauten und Nebenanlagen nach AnschlagXVIII

Beihülse für die Specialgenossenschaften . .

Zinsen für die Bauzeit, Unterhaltung während der Bauzeit, Kosten der Verhandlungen, Bauleitung, Bearbeitung der speciellen Projecte für die Bauwerke.........

1285500

278600

55000

4968

105932

Summa tota

1730000

Analyse des

Weserwassers vor der Ausmündung des Zuleitungskanals bei Hoya

von Dr. Skalweit.

In einem Liter Wasser waren enthalten:

bei Hoyaer Pegel 2 Fuß 8 Fuß 14 Fuß

mgr.

mgr.

mgr.

Organische Stoffe

97

32

62

Schwefelsaurer Kalk

146

62

47

Kohlensauren Kalk

16

69

60

Spur

Schwefelsaure Magnesia

Kohlensaure Magnesia

Salpetersäure .

Chlornatrium . .

64

35

18

Salpetrige Säure

Amoniak

Spur

Suspendiete Stoffe

11

Eisen und Thonerde

Spur

.

. . . . : . ;

.

. .

' öS-

■!

.

1. .

. -

g==»

X.

UEBERSIGHTS-KARTE

Br

des

Vv

WS

M iey

Feldmark

Vij/eiu^,

-M

Melioralions-Objectes.

Fläche: ^800 ha.

Wöpse>

Si

awp//>

Bruchhauseiis

/L« '.

i xe*

ft

ff

KJ

AÜJ

VC

jx

[»

Gewi'Bergen

»/ZL-Z'/Z l,

.// :

cl

c;

zz

ft

Xx

E-,

«s

fü

'edendon

UJ

r*

iSdonzdt

it

lliwerhhgen

xS

vy

/\\ ,1 o

Loge A/'

/z

\flenz

V'~

\_

<(>X

V/r

tx/

«qi

/V-

Z\

=^*\ * * / *

4 Bpi/aer Weijjde, Zl

rstebsF'-

rWf

ff

.V

ve

r*

»«

'Martfeld

Malsstab 1:50 000.

FArdaj^^chlei

Zo

-Co

y=y

Ft

SimeöC

VvxL

w)

15s ]

Feldmark

Waohenlldorf

1s.

Feldmark

R OL\Lp iZuVeilliLTtas

«ff

« ,11

v'

Mi

—I ^11

\ 2ß« ö

m

Jg»

fäb

ktl7

17

251

I jA,

IT

Er

•V?

y jTr%»

v <W

vW

ti/W

JZ*

JA

te

*>

■Vx

6 hfi.

j\OsterAoj^ .

HouivaV

Gödestorf I [ I    ZV

1 1 1 f ^

tiü

^----L

-*

Bahlum

[ff f

V.!

,'W

mTTW

7"

\x

•Feldmark

e>

timhausi

fm

v»

hP

\ LS.-

X?£r

sx

d»

«X?»

N\

X.

35*

zx

X xx

:7

Ab

Kirchweyhe>

Sk

.fr*^

’hedi

-A

5.

ös*

sif

Sm

3y<v>

x„

. Felde

' Riede

!©

?>;> r\ g.&*g-v

YvVX

jtr

""-X

Zeichen-Erklärung.

ZuleUuiujs-KanaL.

Bemässerungs - Object

Flösse dache und Fbrrectionen

Reoier-Dämme

L>

el

Mil/eldcbmne

sen

r. Eis sei

•i----- Feldmark#-Grenzen

S. bedeutet Stanschleuse

II

d»

^Vxotv;

Projecärt Hannover 1881.

A.ßess.

Baurath,

L>

VvT (L

KlindworÜis Hof-Druclcerei, Hannover.

i

>

*

■V.*

v'

k

■I

;

V

f'.

\

>:

<

v-.

v v'*'"

>

TFT

.

/

4

I

W

T-«e

**■>

I

dÄ5

•*». • • - *

ist

•

1

)

i

m*

W

*

.♦■-Ä

M

*

>

LL».'

4

# s

t

M

* f

' V \

sg

• M

Vii

‘t

r»*

#•

L

X

k>?

p

f

L.M

*

~ m

, v;

*• 2

- r

•<-.:. v*n

*' Y*

B

>■

b*

«2

JF' Ä-J

Li

Vj

t;

K

L,

* iZ> -XL    -> f

'

*2*1

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

*

rv

?h

100000294687

>1

**V

W*fr

^7 w

SK>'ä?