I <U YDZiALY fOLITECHKICZNE KRAKOW

BIBUOTEKA GLÖWNA

'

!

L. inw.

401

--«---

S «v

I ng

18

. :

ffinom !| ik P 9

8

M

, 11188 8S

y't%~ I I

'

_ ■*

1

■ m

m

9*'

•8

1

ÜÜ

_

8

I

lillili

^mmim

-

mM

W,

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000294600

mmmsm

km

MlpMWh

iwWfflhSp^F    *^

.. . & :

m *

r-5

ü&

■n

?IH|

BH|Ki|

IPKIIhMI

»Ml

■Kl

K3B3

...

■ Wmm.

Bl

PipMI

igg^y

■m

Ppfl

Sggfeag-a

Mag

E:j

7.*.

SS

f.-.-rv-Tö

£-;|V

:'l

E9H

pSpni

pawitfa

kMmmäm

:ISHSr®L‘

- L¹ »-‘i, 11¹

gma

fMSPf

il^py.

Twk^*“

taT

F^&ai

rj!

•3

;.v

Ü9

Up

mmmm

SKI:-

fiS

pH

■fei»,.

*/•

HP

_p|lj

PPfl f:SHÜ

t'.v’.v

raüP

^gLjMPr^vP

äRßMftäp

JrÄ

•V.V*.

p/i;

wWWI

mpi&c

IfiMVP

■% m

mm

h.vmmk

föv

r/:i

ffPWC&s

im*

IV.

■■MBl

Hhüu

MM

IS

eA

mmm

mm

;V>:5

If«1

:' '^- *• - j_

®s|§|l

I^hHB^hüIh

£*

‘S

wmmMjm

ist ■ ^yitfw ;4§ia

fl® ®M-.^\F*’ i

m.

Der

Praktische Baugewerksmeister

Praktische Baugewerksmeister

Ein Hand- und Nachschlagebuch aus der Praxis für die Baupraxis

Unter Benutzung von

Baurat C. Schwatlo’s Kostenberechnungen für Hochbauten, Baurat Osthoffs Kostenberechnungen für Ingenieurbauten und unter Mitwirkung von Architekt E. Wegener und Baumeister

Oskar Schade

Herausgegeben von

Emmanuel Siebdraht

4. Auflage

Mit vielen Illustrationen und Tafeln

nebst einer Gratisbeigabe: Album moderner Fassaden und Grundrisse

A. Burmeister 4

General-Vertrieb

HAMBURG 1904/5.

5.

f kraköw

\ fO r    _

© C L. •

mox

^kc. Nr. ...

...............rnM⁴⁰

Vorwort

er [in der Praxis stehende Baufachmann hat selten Zeit zu langen literarischen Studien — das ist eine allbekannte Tatsache. Sicherlich wird ihm damit gedient sein, ein Nachschlagebuch zur Hand zu haben, in dem er über jede auftauchende technische Frage, die das Baugewerbe betrifft, sofortige und zuverlässige Auskunft findet. Der Herausgeber hat mit großer Mühe, unterstützt durch eine Anzahl hervorragender praktischer Baufachleute, in dem vorliegenden Werke allen Baufachangehörigen ein Kompendium der gesamten Hochbaukunst zusammengestellt, wie es ähnlich in der Literatur nicht vorhanden ist. Für das augenblickliche Bedürfnis, einen Gegenstand unter den verschiedensten gang und gäben Namen zu finden, sorgt das mit größter Sorgfalt zusammengestellte „Alph. Stichwortregister“, dessen stete Benutzung ich jedem Besitzer empfehle. So findet z. B. jeder unter dem Stichwort „Dächer“ alles wiederum alphabetisch aufgeführt, was unter dieses Kapitel gehört. Im Texte ist dann eine sofortige Übersicht über das ganze Kapitel möglich, ein Vorzug, den ein solches Werk in Lexikonart niemals bieten kann.

So möge denn „Der praktische Baugewerksmeister“, der nunmehr in

4. Auflage erscheint, allen ein Führer und Berater auf dem weitumfassenden Gebiete der praktischen Bautätigkeit werden und sich immer mehr Freunde erwerben. Wer weitergehende, spezielle Studien über die im Inhaltsverzeichnis näher bezeichneten Gebiete beabsichtigt, dem empfehle ich den umseitigen „Quellennachweiser“ zur Beachtung.

Der Herausgeber

Emanuel Siebdraht

Quellennachweis für eingehenderes Studium der einzelnen Abschnitte

Von G. Wanderley.

1.    Handbuch der Baukonstruktionslehre.

2.    Der Steinbau. Von Dr. C. A. Menzel.

3.    Der Holzbau, von j. Promnitz.

4.    Die Feuerungsanlagen, von Dr. Fischer.

5.    Lehrbuch der Eisenkonstruktionen Von e. Brandt.

6.    Die Konstruktionen in Eisen.

Von Brey man.

7.    Musterbuch für Eisenkonstruktionen, von Scharowsky.

Von Fr. Engel.

8.    Handbuch des landwirtschaftlichen Bauwesens.

9.    Das landwirtschaftliche Bauwesen, von l. v. Tiedemann. 10. Kostenberechnungen für Hochbauten, von c. schwatio.

Inhalts - V erzeichnis.

I. Abschnitt.

Berechnung der Linien, Flächen und Körper. Hülfstabellen.

A. Berechnung der Linien, Flächen und Körper ....

B. Hülfstabellen ....

Seite

Seite

I.    Masstabellen.........

1.    Masse Verschiedener Länder

2.    Umwandlungstabellen......

II.    Gewichts und Festigkeits-Tabellen .

1.    Gewichte verschiedener Länder .    .

2.    Gewichts-Umwandlungs-Tabellen .

3.    Spezifische Gewichte verschiedener

Körper.........

4.    Belastungen von Decken, Dächern

und Mauern .    .......

6. Eigengewichte der im Hochbau am häufigsten vorkommenden Materialien und Konstruktionen.......

6.    Absolute Gewichte der mit Zwischen

räumen geschütteten oder geschichteten Körper ...........

7.    Festigkeit bezw. zulässige Inanspruch

nahme verschiedener Körper in Bezug auf Zug und Druck.......

8.    Eigengewichte und zulässige Beanspruchung von Baumaterialien, welche bei der Baupolizei in Berlin gelten

9.    Förstersche Decken......

9a. Dennersche Massivdecke ....

9b. Puldas Triumphdecke.....

9c. Kleinesche Massivdecke.....

9d. Brennersche Decke......

9e. Anker Dübel-Decke......

10.    Bestimmungen vom 16. Mai 1890 über die Aufstellung von statischen Berechnungen zu Hochbau-Konstruktionen, sowie über die hierbei anzunehmenden Belastungen bzw. Beanspruchungen

III.    Statische Berechnung einfach belasteter Träger und Stützen .    .    .

12

21

21

21

22

24

27

28

29

30

32

38

39

41

41

42

43

55

IV.    Trägheits- und Widerstands- Momente .......

V.    Münzen.......

VI.    Verschiedenes ....

II. Abschnitt.

59

60

. . 61

61

61

61

61

61

. . 61

Allgemeines über Veranschlagungen.

. . 73 . . 74

III. Abschnitt.

74

Anweisungen zur Entwurfs-Bearbeitung und Kosten-Veranschlagung 77

IV. Abschnitt.

Allgemeine Anweisungen für die Bau-Ausführungen von öffentlichen

und nichtöffentlichen Gebäuden.

A. Vergebung der Bauarbeiten ....

1.    Allgt-meine Bestimmungen, betreffend

die Vergebung von Leistungen und Lieferungen.........

2.    Bedingungen für die Bewerbung um

Arbeiten und Lieferungen im öffentlichen Anbietungs-Verfahren .    .    .

3.    Ausschreibungen an Unternehmer. .    169

159

161

166

Seite

169

180

183

206

208

212

214

232

238

240

243

257

259

266

266 '

268

268

270

269

269

270

271

271

272

272

273

273

274

276

277

277

283

283

283

284

284

286

. . 287

287

288

289

297

298

299

305

305

306

3< >7

307

308

308

. . 314

. . 317

318

.    .    321

331

337

oo O

346

386

386

387

387

388

395

395

403

409

410

417

417

419

420

424

445

XXXVII. Dach

447

447

448

4.    Allgemeine Vertragsbedingungen für

die Ausführung von Staatsbauten .    .

5.    Besondere Bedingungen für die Ausführung von Bauarbeiten und Lieferungen

6.    Besondere technische Bestimmungen

für die Ausführung von Bauarbeiten und Lieferungen.......

7.    Eröffnung der Angebote, die Ver-

dingungsterinine und die Zuschlagseiteilung ..........

8.    Vertragsabschluss.......

9.    Stempel-Berechnung......

B. Besondere Anweisung für die Bauausführung, Beaufsichtigung des Baues, Buch- und Rechnungsführung .

C Aufstellung eines Prüfungsanschlages, Zirkular an sämtliche König]. Regierungen u. s. w., Vereinfachung der Baukosten - Revisions - Nachweisungen betreffend..........

V. Abschnitt.

Berechnung der Baumaterialien nebst Baumaterialienkunde.

a)    Biberschwänze, Plattziegel ....

b)    Dachpfannen........

c)    First- und Hohlziegel.....

d)    Mass und Berechnung der Dachlatten 268

e)    Falzziegel.........

f)    Strangfalzziegel........

g)    Mönch- und Nonnensteine ....

h)    Ziegelkehlen........

i)    Zementziegel........

X.    Schwemmsteine.......

Xa. Bimssand.........

XI.    Korksteine.........

XIa. Torfsteine.........

Xlb. Kunsttuffstein.......

XII.    Fetter Kalk (Weisskalk) ....

XIII Wasser(hydraulischer)Kalk; Trass 276

XIV.    Zement.........

a)    Roman-Cement.......

b)    Portland-Zement.......

c)    Magnesia-Zement.......

di Puzzolan-Zement...... .

XV.    Trass, Puzzolanerde, Santorin-

erde, Marmorzement.....

XVI Kunststein........

a)    Kunstsandstein........

b)    Kalksandsteine........

XXV- Eisendraht, Drahtseile u. Ketten 310 XXVI Nägel und Schrauben XXVII. Bauholz.....

A Holz-Tabellen.....

C.    Schmiedeeisen........

D.    Stahl...........

XXIX    Blei..........

XXX    Zinn..........

XXXI    Kupfer.........

XXXII    Zink..........

XXXIII. Messing .    .......

XXXIV Röhren........

XXXV. Glas..........

XXXVa Luxfer-Prismen u. Elektroglas XXXVI Schiefer.......

Teer-, Asphalt- oder Steinpappe, Dachfilz, Superator, Ruberoid.........

XXXVIII. Holzzement

XXXVIIIa. Isolierschichten gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus Rube-

roid-Isolierpappe.......

XXXIX. Asphalt........

XL Schindeln.........

XLI. Werkzeuge........

XLII Geräte und Maschinen .    .    .

XLIII Verschiedene Materialien und Gegenstände...... .    .

VI. Abschnitt.

Transporte und Frachten.

I.    Kosten des Werfens......

II.    Kosten des Schubkarren-Transports

auf Bohlenbahn.......

III.    Kosten des Handkippkarren-Trans

ports ...........

IV.    Kosten des Transportes auf einstweiligen Gleisen durch Menschen 449

B. Frachtsätze

474

481

482

483

483

483

483

483

484

491

492

493

496

498

499

500

500

500

500

500

505

506

506

508

509

O O O

iß iß iß

511

513

513

513

525

Seite

V.    Kosten d. Frachten auf Eisenbahnen 450

A. Grundsätze für die Frachtberechnung 450

460

C. Bestimmungen über den Güterverkehr 461

VI.    Kosten der Transporte auf Wegen

durch Pferdefuhrwerke ....    465

VII.    Kosten der Frachten auf Flüssen und Kanälen

VII. Abschnitt.

Berechnung der Geldkosten für die einzelnen Bauarbeiten und für solche Materialien, welche in den Anschlägen nicht besonders aufgeführt sind. Innerer Ausbau.

Erdarbeiten.

aj Die Arbeitszeiten.......

e)    Wegschaffen hindernder Gegenstände

f)    Wegschaffen der ausgegrabenen Erde

g)    Ilinterfüllen der Fundamente .

h)    Sonstige Erdarbeiten......

Maurerarbeiten.

L Arbeitslohn.........

a)    Maurertagelohn.......

b)    Fundamentarbeiten......

k)    Gemauerte Säulen ......

l)    Feuerungen zu Pfannen, Blasen, Bratöfen ...........

m)    Anker, Eisenbahnschienen, Träger,

A.    Beton-Maue’-werk ......

B.    Bruchsteinmauerwerk.....

C.    Ziegel-Mauerwerk......

Asphaltarbeiten.........

Steinmetzarbeiten........

a)    Sandsteinarbeiten .......

b)    Granitarbeiten........

c)    Marmorai beiten .......

d)    Instandsetzung und Abbruch der Steinmetzarbeiten .........

Zimmererarbeiten.

1.    Grumlbauarbeitend.Zimmermanns 531

2.    Brücken ..........

3.    Balkenlagen und gewöhnliche Dachverbände ..........

4.    Dachfenster. Oberlichtfenster und

Luken ..........

5.    Hänge- und Sprenge-Werke .    .    .

6.    Bohlendächer und Kuppeln .    .    .

7.    Türme..........

8.    Fachwerkswände, Holzwände und

Verschläge.........

a)    Fa' h werkswände ......

b)    Holzwände und Verschläge .    .    .

9.    Fussi öden, Fussleisten und Schalung

10.    Zargen, Dübel, Ueberlagsbohlen .

11.    Treppen ..........

12    Thorwege und Thüren .    .    .    .    .

13    Einfredignngen und Zäune.

14.    Abtritte und Gruben, Radschwellen .

15.    Verbundene Rüstungen, Absteifungen

und Lehrbögen........

16.    Gesims^, Akroterien......

17 Hobeln, Fasen und Profilieren von

Hölzern..........

18.    Viehställe.........

19.    Preise verschiedener Arbeiten .    .    .

20 Gerätschaften, Maschinen und Werkzeuge ...........

21. Abbruchsarbeiten u. Instandsetzungen Staker- und Lehmerarbeiten . Schmiede-, Walz- u. Gusseisenarbeiten Dachdeckerarbeiten.

a)    Stein- und Glasdächer.....

b)    Metall-Dächer........

c)    Asphalt-, Papp- und Holzzement-

Dächer ..........

3.    Verdachungen........

4.    Thüren von Yellowpine u. Cypressholz

5.    Thorwege u. Hausthüren von Yellowpine und Cypressholz ......

3    Thür beschlagteile.......

4    Fertige Thürbeschläge.....

527

530

■540

540

542

543

544

544

544

545

545

545

546

550

550

554

555

557

558

559

560

561

561

561

562

563

565

569

573

iß r» Iß iß

575

575

Cji Cfl O¹    CJ*    CJ¹    Cn    Cn

OO OO 00    OO    OO    00    ^1

Qs Q\ Qs    ü¹    Cn    >0

588

593

596

597

598

599

601

602

605

Seite

8.    Amerikanische Yale- und Standard- .

schlösser ..........

9.    Kunstschlosser-, bezw Kunstschmiede-

Arbeiten ...    ......

10.    Verschiedenes aus Schmiedeeisen

11.    Instandsetzungen.......

Glaserarbeiten.........

Anstreicher-, Maler- und Tapeziererarbeiten.

Ofenarbeiten, Zentralheizungen,

Schornstein-Aufsätze, Lüftungen.

a)    Einzelheizungen

1.    Kachelöfen

2.    Chamotteöfen

3.    Eiserne Oefen

4.    Kochherde .

b)    Sammelheizungen (Zentralheizungen) 654

1.    Kanalheizung ....

2.    Luftheizung.....

3.    Warmwasserheizung .

d)    Hähne.......

e)    Ventile.......

f)    Verbindungs- und sonstige Zubehör

stöcke der Röhren, hauptsächlich für Gasleitungen........

g)    Preise über verschiedene Gegenstände

der Gasbeleuchtung......

h)    Preise über verschiedene Teile der Wasserleitungen .......

i)    Gartenbesprengungs- und Feuerlösch-

Gerätschaften......

Bauführungskosten.....

Insgemein.

1.    Böttcherarbeiten ....

2.    Seilerarbeiten .....

7.    Haustelegraphen. Sprachrohre. Te

lephone. Blitzableiter. Elektrisches Licht..........

608

O Tt- to

615

I^OOO CM CM CO

a)    Haustelegraphen, elektrische .    .    .

b)    Haustelegraphen, durch Luftdruck .

c)    Sprachrohre ........

d)    Telephone.........

e)    Blitzableiter.........

f)    Elektrische Beleuchtung.....

8.    Allgemeine Vorbereitungen, Maschinen,

Arbeitsräume u. s. w. zur Inangriffnahme des Baues.......

9.    Aufzöge..........

10. Fahnen ..........

Die Nebenanlagen.

1.    Die Pflastererarbeiten.....

2.    Die Brunnenmacherarbeiten .    .    .

3.    Anpflanzungen von Gärten u. Parks .

Sanierung und Austrocknung von Gebäuden ..........

VIII. Abschnitt.

698

700

701

702

702

705

CO

CH

718

719

724

731

732

645

647

654

654

. . 655

657

.    658

. . 658 . 659

659

660

CNl vO

668

.    . 671

674

674

675

675

677

vC

. . 686

687

. . 688 . . 688 .    .    693

.    .    695

698

Das Bauveranschlagen.

Einleitung...........

Massenberechnungen zum Kostenanschläge .........

I. Erdarbeiten........

II. Maurerarbeiten.......

Berechnung der Maurermaterialien .    .    749

Bemerkungen.........

Zusammenstellung.......

Massenberechnung der Balken, der Hölzer des Dachverbandes, der Fachwerkswände und der Lagerhölzer 757

Holzliste.........

Vorbemerkung .    ......

Kostenanschlag.......

Erdarbeiten........

Maurerarbeiten ......

Maurermaterialien.....

Asphaltarbeiten......

Steinmetzarbeiten u. Materialien . Zimmerarbeiten u. Materialien

Stakerarbeiten.......

Schmiedearbeiten......

Dachdeckerarbeiten . . / . . Klempnerarbeiten . . . . ^ .

Tischlerarbeiten......

Schlosserarbeiten......

Glaserarbeiten.......

Maler- und Anstreicherarbeiten .    .    .    785

Stückarbeiten ....

Tapeziererarbeiten Ofenarbeiten ....

Insgemein.....

737

738

738

.    739

749

756

.    .    757

757

762

762

762

768

770

. . 770 .    .    771

. . 775

775

.    .    776

778

779

782

784

790

. . 790

791

792

IX. Abschnitt.

Die Abschätzung vorhandener Gebäude u. die überschlägliche Kostenermittlung von Bauentwürfen.

Wohngebäude.........

Berechnung nach Quadratmetern bebauter Fläche ...........

794

794

Seite

Kostentabelle für Fabrik-, Werkstatt-und Speichergebäude nach qm

Schuppen ..........

Stallgebäude.........

Abortgebäude.........

Gewächshäuser ........

Seminare...........

Turnanstalten.........

Krankenanstalten........

Badeanstalten.........

Schlachthöfe.........

796

Bürgschaftsschein

Vollmachten

873

873

-^1 —I —1

vO «O '•O 'O o

OO

798

798

799

799

800

800

800

800

801

802

803

805

806

806

807

807

808

813

814

XII. Abschnitt.

X. Abschnitt.

Rechtskunde d. Baugewerksmeisters. A. Auszug

aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

I. Buch.

I.—III. Abschnitt. Personen. — Sachen .    874

1.    Titel Geschäftsfähigkeit. — Geschäftsunfähigkeit .    .......

2.    Titel. Willenserklärung. — Minderjährigkeit. — Rechtsgeschäft .    .    .

3.    Titel. Vertrag........

4.    Titel. Bedingung für Rechtsgeschäfte.

— Zeitbestimmung......

5.    Titel. Vollmacht .......

IV.    Abschnitt. Fristen. — Termine .    .    876

V.    Abschnitt Volljährigkeit.....

Verjährungsfristen. — Kurze Verjährung

Hemmung der Verjährung.....

Unterbrechung der Verjährung. — Vollendung der Verjährung.....

VI—VII. Abschnitt. Sicherheitsleistung. 877

Mündelgelder. — Bürge. — Bürgschaftserklärung

875

875

875

875

875

876

876

877

877

878

Das Feldmessen und Nivellieren. Das Abstecken der Gebäude.

Allgemeines ..........

Das Feldmessen........

Die Messung auf dem Felde ....

Das Abstecken gerader Linien

Die Längemessungen.......

Aufmessung von Geraden mit Hindernissen ...........

Das Aufmessen der Flächen ....

Das Teilen von Figuren.....

Das Nivellieren.........

Die Wasser- oder Kanalwagen .    .    .

Das Abstecken der Gebäude ....

818

819

819

819

821

826

827

834

837

837

842

XI. Abschnitt.

Kontorarbeiten etc.

A.    Die Buchführung des Baugewerksmeisters .......

I. Das Tagebuch (Journal) .    .

II. „ Hauptbuch ....

Der Abschluss......

B.    Die Wechselordnung .    .

C.    Verträge.......

Bauvertrag.......

Baubeschreibung.....

Lehrvertrag......

Quittungen, Scheine etc. .    .

Quittungen.......

Schuldscheine......

850

850

856

.    .    856

. . 860

862

862

866

867

872

872

.    872

II. Buch.

Recht der Schuldverhältnisse ....

I. Abschnitt. Verpflichtung zur Leistung

Zinsen ...........

Kündigungsrecht........

Schadenersatz.........

Zwangsvollstreckung.......

Übermittelung von Geld.....

Zeit der Leistung. — Zwischenzinsen .

Zurückbehaltungsrecht......

Auskunftspflicht des Verkäufers .    .    .

Kosten der Auflassung. — Verzinsung

des Kaufpreises.......

Gewährleistung wegen Mängel der Sache.

— Verjährung........

Verkaufsrecht. — Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung......

II Abschnitt. 1. Titel. Schuldverhältnisse aus Verträgen ......

Verträge über Vermögen. — Übertragung des Eigentums an einem Grundstück

2.    Titel. Gegenseitiger Vertrag. — Einrede des nicht erfüllten Vertrages

3.    u. 4. Titel. Draufgabe. — Vertrags

strafe. — Strafermässigung durch den Richter ..........

III.    Abschnitt. 1. Titel. Erlöschen des

Schuldverhältnisses......

Erfüllung. — Quittung......

Rückgabe eines Schuldscheines .    .    .

2.    Titel. Übersendung durch die Post .

3.    Titel. Aufrechnung......

IV.    Abschnitt. Übertragung der Forderungen. — Abtretung......

879

879

879

879

879

879

880

880

880

880

880

880

880

880

880

880

880

881

881

881

881

881

882

Seite

V.—VII. Abschnitt. 1.Titel. Kauf,Tausch, Rechte und Pflichten der Vertrag-

schliessenden........

Grundstück verkauf. — Auskunftspflicht

des Verkäufers........

Kosten der Auflassung. — Verzinsung

des Kaufpreises........

Gewährleistung wegen Mängel der Sache und Verjährung .    .

Verkaufsrecht. — Verkauf im Wege der

Zwangsvollstreckung......

2. u. 3. Titel. Miete. — Ungesunde Wohnung. — Verschlechterung der

Sachen ..........

Untermiete, Mietzins. — Verjährung von

Ansprüchen.........

Rechte des Vermieters. — Kündigung 883

Mietvertrag..........

4.-6. Titel. Dienstvertrag — Kündigungsfristen .........

7.    Titel. Werkvertrag. — Abnahme. —

21.    Titel. Anweisung......

22. — 25. Titel. Schädigung des Kredits.

— Einsturz eines Gebäudes

882

882

882

. . 882

883

883

883

883

884

. 885

885

O' O O'

886

. . 887

III. Buch.

Grundstückleilung. — Verjährung. — Besitzschutz.........

2.    Titel. Niessbrauch......

Inventar eines Grundstücks. — Sicherheitsleistung .........

Überschreitung. — Verjährung. — Übertragung ...........

Gebäudeversicherung. — Zugeschriebene

Grundstücke.........

Gesamthypothek. — Kündigung der

Hypothek.........

Urkunden. — Befriedigung aus dem

Grundstück.....

Übertragung. — Abtretung.

hebung der Hypothek .....    901

Sicherheitshypothek ....

2. Titel. Grundschuld. — Rentenschuld 902

IX.    Abschnitt. Pfandrecht an beweglichen

Sachen und Rechten .    .

Nutzungspfand. — Rechtsgeschäft. — Pfandrecht an Rechf-u ..... 902

Auf-

895

896

897

897

898

898

899

900

900

901

901

901

. . 902

I.—II. Abschnitt. Erwerb. — Rechte an Grundstücken III Abschnitt. 1.

887

H-wQ S

Grundeigentum.

. . 888

npfe, Rauch u. s. w. 888 — Vertiefung des

Gefährdete Bodens

Überhangsrecht. — Gefahr des Einsturzes 888 Überbau. — Recht auf Rente Notweg. — Grenze. — Abmarkung . Grenzermittelung. — Grenzeinrichtung. — Grenzbäume .

2. Titel. Erwerb und Verlust des Ei-

888

. . 888 . 888

. . 889

gentums an Grundstücken Auflassung. —

Zubehör .

. .    891

Veräusserung auf das

891

Aufgebot. — Verzicht und Aneignung .    891

3. Titel. Erwerb und Verlust an be- *

weglichen Sachen.......

Übertragung. — Ersetzung. — Verarbeitung .......

Eigentum an Urkunden .    .

Erwerb des Eigentums. -Finderlohn.....

892

. .    892

. . 893

Fund. —

893

. . 894

.    .    894

B. Gewerbeordnung für das deutsche Reich.

Zwangsinnungen........

Innungsausschüsse........

Handwerkskammern.......

Innungsverbände........

Gewerbliche Arbeiter (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker, Fabrikarbeiter) .    . .    . 917

Allgemeine Verhältnisse Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen. 918

Lehrlingsverhältnisse.......

Besondere Bestimmungen hierüber für

Handwerker .    .    .......

Meistertitel..........

Verhältnisse der Betriebsbeamten, Werkmeister, Techniker ......

Verhältnisse der Fabrikarbeiter . .

. . 902

. . 903 . 904

.    .    904

- . 905

912

912

913

916

917

920

923

925

925

Seite

Gewerbliche Hilfsklassen .    .    .

Statutarische Bestimmungen . Strafbestimmungen......

927

927

927

Die vulkanischen Gesteine:

Der Basalt.......

Der Trachyt......

Seite

947

948

C. Das Gewerbegerichtsgesetz.

Errichtung und Zusammensetzung der

Gewerbegerichte.......

Das Rechtsverfahren.......

Thätigkeit des Gewerbegerichts als Einigungsamt ..........

Gutachten und Anträge des Gewerbegerichts ..........

Verfahren vor dem Gemeindevorsteher. Schiussbestimmungen.......

929

933

935

935

935

935

D. Das Unfallversicherungsgesetz.

936

Allgemeine Bestimmungen Ermittelung des Jahresarbeitsverdienstes 936 Gegenstand der Versicherung und Umfang der Entschädigung .    .

Verhältnis zu Krankenkassen-, Armenverbänden ..........

. . 937

937

Die krystallinischen Gesteine:

Der Glimmerschiefer. —Der Thonschiefer 948 Die neptunischen Gesteine:

Der Sandstein. — Der Kalkstein Der Marmor. — Der Baukalkstein .

.    .    949

. 950

B. Die künstlichen Steine: Die Luftziegel 950 Die Ziegelsteine Die Verblendsteine. — Die Baustücke. 952 Die Dachziegel

Verschiedene andere künstliche Steine: Mörtelsteine. — Betonziegel. — Zement-Steine ...........

.    951

. . 953

953

Träger der Versicherung (Berufsgenos-

serischaften.........

Aufbringung der Mittel ......

Ermittelung der versicherungspflichtigen

Betriebe..........

Vertretung der Arbeiter.....

Schiedsgerichte........

Anzeige und Untersuchung der Unfälle Feststellung der Entschädigungen Unfallverhütung. Ueberwachung der Betriebe ...........

Das Reichsversicherungsamt .... Haftpflicht der Betriebsunternehmer und Betriebsbeamten

2. Die Bauhölzer: Allgemeines .    .    .    954

Die Lärche. — Die Kiefer Die Fichte. — Die Tanne — Die Laub-liölzer (Rotbuche, Weissbuche, Birke, Ahorn, Esche, Erle, Linde, Pappel,

Ulme, Kastanie, Platane, Nussbaum,

Obstbaumholz)........

Die ausländischen Hölzer.....

. . 95'6

958

958

938

938

938

938

3.    Die Metalle: Das Gusseisen. — Das

Schmiedeeisen........

Das Zink. — Das Kupfer — Das Zinn 959

4.    Die Mörtel: Der Luftmörtel. — Der

958

938

939

939

939

939

. 940

Lehmmörtel. — Der Gipsmörtel .    .    959

Die natürlichen hydraulischen Kalke. —

Die Zemente

5. Die Nebenmaterialien: Der Bausand. — Der Asphalt Das Glas .    .

XIV. Abschnitt.

960

.    . 961

Die Arbeiten des Maurers.

E. Das Invaliditätsgesetz.

941

.    .    941

941

942

942

.    .    942

. . 942

F. Das Krankenversicherungsgesetz. Allgemeines

943

XIII. Abschnitt.

Die Baustoffe.

1. Die Steine. A. Die natürlichen Steine 945

Die granitischen Gesteine:

Der Granit. — Der Syenit.....946

Der Gneis. — Der Grünstein und Serpentingesteine. — Die Porphyrgesteine .    947

Seite

Das Ziegelmauerwerk: Die Regeln des

Verbandes .........

Der Verband der Wände.....

Der Strom- oder Festungsverband .    .

Die Verbände der Pfeiler und Säulen Der Verband hohler Mauern .

Der Verband mit Hohlsteinen .

Die Schornsteinver bände.....

Mauerwerk aus Feld- und Bruchsteinen, sowie deren Verbindung mit Ziegelsteinen ..........

Mauerwerk aus Werk- oder Schnittsteinen: Die Werkzeuge des Steinmetzen ..........

Die Hebevorrichtungen beim Versetzen

der Werksteine........

Die Verbindung der Werksteine .    .    .

Die Verbände mit Werksteinen . Verband für das Ausmauern und Verblenden bei Fachwerkswänden

Wände aus Lehmsteinen.....

Die Piseemauern: Der Lehmpisee .    .

Der Kalksandpisee.......

Pisee von hydraulischem Mörtel .    .    .

Mauern von Gusswerk......

CO r+-

974

975

978

980

981

981

982

984

985

985

985

986

XV. Abschnitt.

Die Steinfussböden.

Sei te

Das Pflaster.........

Platten- und Fliesenbeläge .    .    .    .

Die Estriche: Der Lehm- und Thonestrich Der Gips-, der Zement-, der Asphaltestrich

988

989

989

990

Seite

2.    Treppen aus Holz: Allgemeines. . 1061

Eingestemmte Treppen. — Gerade, gebrochene Treppen .......

Freitragende Treppen. — Wendeltreppen.

— Aufgesattelte Treppen .... 1066 Massive Holztreppen. Wendeltreppe mit hohler Spindel .    .

3.    Treppen aus Eisen

1063

. 1071

1074

XVI. Abschnitt.

Die Putzarbeiten.

1.    Die Putzarbeiten.......

2.    Das Ausfugen (Fugenverstrich) .    .

XX. Abschnitt.

991

992

XVII. Abschnitt.

Die Benennung und Bestimmung der Wände.

1. Die Benennung und Bestimmung der Wände

.    .    994

2. Die Stärke der Wände .    .

Mauern von Bruch-, Feld- und Ziegelsteinen ..........

. . 995

995

Die vorschriftsmässigen Wandstärken .    996

XVIII. Abschnitt.

Bögen und Gewölbe.

Allgemeine Bezeichnungen .    .    .

. . 998

1. Die Bögen: Die Bögenformen . .    999

. 1001

. 1005

Bögen aus Schnitt- und Werksteinen Bögen aus Ziegelsteinen ....

2. Die Gewölbe: Das Tonnen- oder

Kuffengewölbe.....

Das preussische Gewölbe .    ,

Das Kreuzgewölbe ....

Das Stern-, das Fächergewölbe .    .    . 1021

Das Kloster-, das Kuppelgewölbe .    . 1022

Das böhmische Gewölbe, das Muldengewölbe ..........

Das Spiegelgewölbe.......

Die Spannweite, Widerlager und Stärke der Bögen und Gewölbe.....1036

1007

. .1011

, . 1020

1028

1029

XIX. Abschnitt.

Der Treppenbau.

Die Arbeiten des Zimmermanns.

1.    Die einfachen Holzverbindungen:

Die Verlängerung der Hölzer. — Die

Verknüpfung der Hölzer.....

Die Überblattungen. Die Verzapfungen

der Hölzer.........

Die Versatzungen. Die Aufkämmungen 1082 Die Unterkämmungen. Die Verzinkungen 1084

2.    Die Verstärkung der Hölzer: Die

Verschränkung. Die Verzahnung. Die verdübelten Träger

3.    Die Holzwände: Die Fachwerkswände 1087

Die Hängewände. — Mehrstöckige Fachwerksgebäude ........

Die Bohlenwände. — Die Bretterwände.

— Die Block wände......

4.    Die Balkenlagen.......

Die Bildung der Holzdecken. — Die Fuss-

böden ...........

Die Fussbodenleisten. — Hilfskonstruktionen für weitgespannte Decken .    . 1108

Sprenge- und Hängewerke. — Die Hänge-und Sprengewerke

5.    Der Dachbau: Die Dachformen .    .1122

Das Satteldach, Kehlbalkendächer, Dächer

mit stehendem Dachstuhl, Fettendach-stühle, Dächer mit liegendem Dachstuhl 1122 Die flachen Dächer Mansarddächer.    .

Pultdächer. Die Dachausmittelungen . 1138 Windschiefe Dächer—Zusammengesetzte Dächer

Das Austragen der Schiftsparren.    .    .1144

Freitragende Dächer mit und ohne Balkenlagen ....

Die Bohlendächer.

Turmdächer .

Die Zelt- und

1076

1079

1085

1091

1093

1096

1101

1111

1132

1137

1139

1152

1158

1. Die Steintreppen: Allgemeine Bemerkungen, Bezeichnungen und Regeln 1037 Die Anordnung der Treppenläufe .    . 1039

Die inneren Treppen. Treppen aus

Werksteinen.........

Unterstützte und freitragende Hausteintreppen...........

Die Wendeltreppen.......

Treppen aus Ziegelsteinen.....

Baupolizeiliche Bestimmungen .... 1054 Besondere Konstruktionen für Stufen aus

Ziegelsteinen.........

Die Freitreppen. — Freitreppen aus Werksteinen ..........

XXI. Abschnitt.

1042

Die Eindeckung der Dächer und die Dachrinnen.

1044

1163

1049

1050

1055

1059

Allgemeines..........

Die Stroh- und Rohrdächer. — Die Eindeckung mit Brettern Die Schindeldächer. — Die Steindächer 1165

. 1164

Eindeckung mit Dachzungen: Das Spliess-

dach...........

Das Doppeldach. — Das Kronen- oder Ritterdach.........

1165

1167

Seite

Eindeckung mit Dachpfannen. — Eindeckung mit Falzziegeln.....

Das Schieferdach: Die deutsche Eindeckung (Schuppendach) .....

Eindeckung mit deutschem Schablonenschiefer. — Das Dach mit englischem

Schiefer........

Die Dachrinnen........

XXIV. Abschnitt.

Ein

1169

Die Feuerungsanlagen.

1170

1174

1175

1180

1180

1181

1184

1186

Seite

1244

Allgemeines..........

Die Brennstoffe. — Das Holz. — Die Holzkohle Der Torf. -Steinkohle

Die Koks. — Flüssige Brennstoffe .    . 1248

Die Quantität der Wärme und der

Temperaturgrad.......

Schornsteine und Rauchrohren. — Die Schornsteinanlagen in Wohngebäuden 1249 Das Ziehen oder Schleifen der Schorn-

Die Braun ohle. — Die

. . 1244

. 1246

1248

steine. — Der Zug der Schornsteine 1250 Die Schornsteinaufsätze. — Die Fabrikschornsteine

1256

XXII. Abschnitt

Die Gründungsarbeiten.

1192

Allgemeines..........

Die Untersuchung des Baugrundes. — Gründung auf tragfähigem Baugrund 1193 Künstliche Gründungen: Gründung auf Sandschüttung .    .

Gründung auf Sandpfählen. — Gründung auf Betonschüttung .    .    .    .1197

Gründung auf Brunnen. — Gründung auf Senkkasten

.    . 1196

Die Heizung der Wohnräume: Allgemeines ..........

Die Anordnung des Rostes. — Die Kaminheizung .    .

Die Heizung durch Öfen. — Eiserne Öfen ...........

Thöneme Öfen. — Füllöfen. — Mantelöfen ...........

1259

. . 1260

1262

1263

1198

Fundamentierung auf liegendem Rost. —

Fundamentierung auf Pfahlrost .    . 1203

Die Trockenlegung und Umschliessung der Baugruben

Fangdämme. — Spundwände .... 1208 Die Rammen .    .

1208

1213

XXIII. Abschnitt.

Die Bautischler- u. Schlosserarbeiten.

1215

Die Thüren.........

Bohlen-Blockzarge, Dübel und Unter lagsbohlen ........

Die Anfertigung der Thüren. — Thür breiten und Thürhöhen ....

Das Material zu den Thüren. — Die ge

spundeten Thüren......

Die Füllungsthüren. — Die Thürbe

Schläge .    .......

Die Thürverschlüsse. — Schiebethüren

und Thorwege.......

Die Fenster........

Nach aussen schlagende Fenster .    .

Nach innen schlagende Fenster. — Fenste mit feststehendem Mittelpfosten Die Verschlussvorrichtungen. — iFenste ohne feststehenden Pfosten ....

Die Doppelfenster. — Die Rolljalousien 1236 Die Verschlussvorrichtungen.

Fenster ohne Mittelpfosten .... 1240 Der Basküleverschluss. — Der Espagno-

letteverschluss........

Die Schiebefenster. — Die Dreh- oder

1216

1217

1218

1220

1227

1230

1230

1232

1234

Das

1240

Der Perry’sche, sogenannte amerikanische Ofen. — Der Lönholdt’sche Ofen. — 1267 Öfen, zum Heizen undKochen eingerichtet 1270 Leuchtgasheizung Badeöfen .    .    .

Die Kochanlagen. — Kochherde und

Kochmaschinen......

Die Waschkesselfeuerung .    .

Die Einmauerung der Braupfannen 1281 Die Schmiedefeuer. — Schmiedefeuer für kleine Werkstätten. — Doppeltes freistehendes Schmiedefeuer.    .    .

Schmiede mit vierfachem Feuer. — Schmiedeessen mit von unten ein

tretendem Windstrom.....

Die Backöfen. — Backöfen mit perio

dischem Betriebe......

Die Ausführung der Backöfen. — Back Öfen mit kontinuierlichem Betriebe

. 1272

1273

1274

. . 1278

1285

1286

1287

1289

Klappfenster

1241

Die gewöhnlichen Dampfkesselfeuerungen: Allgemeines.....

Bestimmungen, betreffend die Einrichtung der Dampfkessel. — Die Anordnung der Roste. Die Kessel und deren Einzelteile (die Heizfläche, der Wasserraum, der Dampfraum, der Speiseraum, die Heizkanäle, die Abkühlungsfläche, das Kessel material, die Wanddicke der

Kesselbleche)........

Die Gesamtanlage. — Gewöhnliche cy-

lindrische Kessel.......

Kessel mit einem Feuerrohr .... 1299 Kessel mit 2 Feuerröhren. — Der Röhrenkessel

Die Centralheizungen: Allgemeines . 1304 Die Kanalheizung. — Die Luftheizung 1304 Die Wasserheizung: Die Warmwasser-* heizung

1290

1291

1298

1302

1311

Seite

Die Heisswasserheizung. — Die Dampfheizung ..........

Die Anlage von Räucherkammern . 1317

1316

XXV. Abschnitt.

Die Eisenkonstruktionen.

. 1319

Einleitung

1.    Die Berechnung einfacher Hochbau

konstruktionen ....

a)    Volle Belastung

b)    Winddruck ....

c)    Schneedruck ....

d)    Annahmen über Eigengewichte

und Belastung von Bauteilen . 1321 Zwischendecken Dächer .

Baumaterialien

2.    Die Berechnung eiserner Träger . 1324

3.    Unterzüge für Zwischenwände .    . 1326

4.    Unterzüge aus einem und zwei

Trägern ..........

5.    Deckenkonstruktionen mit Holzbal

ken und eisernen Trägern .

6.    Deckenkonstruktionen mit eisernen

Balken und eisernen Unterzügen 1330

7.    Tabelle über Wellbleche .... 1332

8.    Anordnungen von Konsolträgern aus

I-Eisen .    ....

9.    Auflager für Träger .    .

10.    Die eisernen Stützen

11.    Die Kleine’sche Decke

Die Konstruktion der Innenwände

Konstruktion der Binder und Gesamtkonstruktion derScheu-

. 1360 . 1361 . 13' 4 . 13(5 . 1365 . 1367

.    . 1371

1320

1373

. . 1320

1321

1321

1321

.    . 1322

.    . 1322

1327

. 1329

. . 1333

.    . 1335

1337

.    . 1342

nen........

4.    Aufbewahrung der Kartoffeln, Rü

ben u. s. ........

5.    Kornböden und Speicher .    •

6 Remisen und Schuppen

7.    Eiskeller und Eishäuser

8.    Die Dungstätte......

9.    Die Stallgefcäude .....

Allgemeines......

Raumbedarf .

Die Konstruktion der Krippen .    . 1405

Die Jaucheableitung Anordnung zur Tränkung des Viehes 14< 9 Knechtekammem

. . 1383 . . 1384 .    .    1391

.    .    1392

1394

1396

1396

. 1398 . 1403 . . 1403 .    . 1403

1407

1409

1410

XXVI. Abschnitt.

Die landwirtschaftlichen Bauten.

Einleitung ..........

1.    Kosten verschiedener Gebäude .

2.    Die Lage der Gebäude .    .

a)    Wirtschaftshöfe ohne Dampfbetrieb ........

b)    Wirtschaftshöfe mit Dampfbetrieb ........

3.    Gebäude zur Aufbewahrung der

Feldfrüchte

a)    Feimen, Mietengerüste, Schober 1352

b)    Scheunen

Berechnung des Raumbedarfes 1352 Allgemeine Angaben .    .    . 1354

Die Herstellung des Tennenbodens

1346

. 1347 .    . 1349

1350

1351

.    . 1352

1352

1358

Raufen und Krippen

c)    Die Schafställe .

Raumbedarf Stallhöhe, Wände .

Allgemeine Anordnungen .    .    .    .1415

d)    Die Schweineställe.....

Raumbedarf ......

Stallwände, Fenster ....

Fussboden........

Konstruktion der Buchten .    .    .1421

e)    Die Federviehställe......

Raumbedarf........

Hühnerställe........

Legeställe........

Mastställe........

Enten- und Gänseställe ....

Putenställe........

Taubenschläge.......

Gebührenordnung für Baugewerksmeister ....... ...

Alphabetisches Schlagwortregister .    . 1431

Tafeln.

1410

.    . 1410

.    . 1411

1413

1414

1414

1414

1416

1416

1417

1417

1424

1425

1425

1425

vO O O vO Cl Ci ~ I C4

1428

Erster Abschnitt.

Berechnung der Linien, FLächen und Körper. Hilfstabellen.

A. Berechnung der Linien, Flächen und Körper.

30 Z. 31 Z. 32 Z. 33 Z. 34 Z. 35 Z. 36 Z. 37 Z. 38

Demnach wird die zulässige Druckspannung k=n nicht

C. Norm zur Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten

§ 4-

B. Erlaß, betreffend die Abkürzung der in den Kostenüberschlägen den speziellen Kosten-Anschlägen und Rechnungen vorkommenden Maße und Gewichte.

G. Bestimmungen für die Konstruktion der Dachrinnen.*)

J. Bestimmungen über die Bauart der von der Staats-Bauverwaltung auszuführenden Gebäude, unter besonderer Berücksichtigung der Verkehrssicherheit.

§ 5.

Der Fensterverschluß ist überall so einzurichten,

C. Aufstellung eines Prüfungs-(Revisions-) Anschlages.

V. Formsteine und gebrannte Tonarbeiten.

a) Kunstsandstein.

Allgemein kann man für i qm halben Windelboden (di

B. Herrichten des Holzes.

= 35 „

3. Quadrat- und Rund-Eisen.

Die gröfste Spannung Sl in A durch das Biegungsm

Quadrat -Eisen.

14. Schmiedeeiserne Fenster.*)

3. Das sogenannte rheinische Glas.

37. Laufkatzen; ab Fabrik:

I. Kosten des Werfens.

C. Bestimmungen über den Güterverkehr,

Zu diesen Transportkosten müssen noch die Kosten f

Spannen sich Gewölbe oder Sprengwerke mit Seitendr

s) Platten.

3. Balkenlagen und gewöhnliche Dachverbände.

F. Zu Tit. VI. Staker- und Lehmerarbeiten.

5. Torwege und Haustüren von Yellow-pine und Cypreßholz.

Man berechnet häufig die schmiedeeisernen Gitter a

P. Zu Tit. XY. Ofen-Arb eiten, Zentralheizungen, Lüftungen.

b) Sammelheizungen (Zentralheizungen).

100 m an, einerlei ob sie Feuerlöschzwecken oder z

c) Elektrische Zentral - Uhren - Anlagen.

b) Gaskraftmaschinen.

65

Bemerkungen.

Titel XII.

Abtrittsgebäude für ländliche Schulen.

Aufmessung' von Geraden mit Hindernissen.

XI. Abschnitt.

5-

Nießbrauch.

Lehrlingsverhältnisse.

Marken, Quittungskarte.

Der Stromverband oder Festungsverband.

Der Asphaltestrich.

Das preußische Gewölbe.

= 35 cm

ijj

Mehrstöckige Fachwerksgebäude.

Dachformen.

Hl

i) Die Dachrinnen.

Die Anfertigung der Türen.

LJ

LG

o) Die Anlage von Räucherkammern.

5. Deckenkonstruktionen mit Holzbalken und eisernen Trägern.

2. Die Lage der Gebäude.

rrii nTTPFHTnTT 111 i 1111 jdl I

0 UlljfH

Berechnung, statische, von B;ianzkonto 8=17 8;o 06

Tonrohren 401, 672 Trägheitsmomente 399. Wasserlei

A. Berechnung der Linien, Flächen und Körper.

a) Berechnung der Linien.

Gerade Linien werden direkt gemessen, gekrümmte dagegen genauer durch Rechnung ermittelt.

I. Eine Kreislinie zu berechnen, wenn der Durchmesser gegeben ist. Es verhält sich der Durchmesser d zur Kreislinie x ungefähr wie 7 : 22 oder 1 : 3,14, genauer 1 : 3,1415926 Diese Werte werden mit n bezeichnet.

Es ist also

,    22 d

= d > 2,14 = —

oder nach der bekannten Formel: Kreisumfang \J = d n = 2r n.

d = -x

3.14

7x ,

= — und x

2. Die Länge eines Bogenstücks zu finden, wenn der Durchmesser des zugehörigen Kreises gegeben ist. Man verbinde die Endpunkte des Bogenstücks mit dem Mittelpunkte des zugehörigen Kreises und erhält so einen Kreisausschnitt (sector), man messe diesen Winkel zwischen den beiden Radien, er sei gleich HO Grad, der Durchmesser des Kreises sei = 2,15 in. Die Peripherie ist also nach obigem = 6,75 m. Da nun sämtliche um den Mittelpunkt eines Kreises liegende Winkel 360 Grad (n) ausmachen, so setzt man das Verhältnis an:

360 Grad verhalten sich zum gefundenen Umfang des Kreises wie HO Grad des gemessenen Winkels zu dem gesuchten Bogen, also:

360 : 6,75 ~ 110 • x; x = 2,063 m-

In eine Formel ausgedrückt:

Bogenstück b = rn    worin cp den Mittelpunktswinkel

bedeutet.

ir--S---ii---S----

I — cos

Bogenhöhe h = r — Vr‘² — s² =

S*' <N

Sehne

2 s = 2 V2 rh — h ² = 2 r sin

V    Ist der Winkel r/i nicht bekannt, so läfst sich das Bo

genstück angenähert aus folgender Formel finden:

b = 2 /s²-fh² +

Der Umfane einer Korblinie würde durch Wiederholung obiger Berechnung für jedes Kreisbogenstück, aus welchem sie besteht, ermittelt werden. .

B.

3) Die Umtanglinie einer Ellipse annähernd zu finden. 'Man addire das Quadrat der grofsen Axe zum Quadrat der kleinen Axe, dividiere das Resultat durch 2, ziehe dann die Quadratwurzel aus und multipliziere mit 3,14 (n); in Formel ausgedrückt:

n (a + b (i + -i u² + uH a — b

256

Umfang U= Va. 'l -j- b ² . tt, worin a u. b die beiden Axen bedeuten. Genauer berechnet: U =

worin U =

b) Berechnung der Flächen.

1. Den Flächeninhalt eines rechtwinkeligen Vierecks (Rechtecks) zu findest. Man messe Länge und Höhe und multipliziere beides mit-einand&j.

Fläche F = a h; beim Quadrat wird h = a und F = a ²

2. Den Flächeninhalt eines verschobenen Rechtecks (Rhom-boid) zu finden. Man multipliziere die Grundlinie mit dem senkrechten Abstande der parallelen Seiten.

Fläche F — ah.

Cb

3. Den Flächeninhalt eines Dreiecks (Dachgiebels) zu berechnen, 'an multipliziere die Grundlinie des Dreiecks mit der halben Höhe, d. h. mit dem halben senkrechten Abstande der Spitze von der Grundlinie.

o⁼

er

4- Den Flächeninhalt eines Trapezes zu finden. Man multipliziere den senkrechten Abstand der beiden parallelen Seiten mit der halben Summe derselben.

h.

Fläche F —

5.    Ein beliebiges, von geraden Linien eingeschlossenes Viereck oder Vieleck seinem Flächeninhalte nach zu bestimmen. Man teile dasselbe durch Diagonalen in Dreiecke ein, berechne diese und summiere den Inhalt derselben.

6.    Ein regelmäfsiges Vieleck (Polygon) seinem Flächeninhalte nach zu bestimmen, wenn die Seitenzahlen, der Halbmesser r des umschriebenen Kreises bekannt sind:

. n 2r sin -

n    2 TT

11

Fläche F = — r² sin . —; die Seitenlange a =

r* n „    , n

F = — a¹ cotg —.

4    & n

Für nachstehende Vielecke berechnet:

Flächeninhalt F =

Seitenlange a —

3eck 4eck Seck 6 eck 8eck , 12 eck 16eclc

i,73²¹ r I,4I4² » 1,1756 „ 1,0000 „ 0,7654 » 0,5176 ,,

0,3902 ,,

0,433° a2 oder 1,2990 r2 1,0000 „ oder 2,0000 „

1,7205 „ oder 2,3776 „

2,5981 „ oder 2,5981 „

4,8284 „ oder 2,8284 >,

11,1962 „ oder 3,0000,,

20.1094 >. oder 3,0615,,

7- Den Flächeninhalt eines Kreises zu finden. Man suche den Umfang des Kreises und multipliziere denselben mit dem halben Halbmesser desselben oder erhebe den Halbmesser zum Quadrat und multipliziere mit n.

F — r% 7t.

7?

,r

8.    Den Flächeninhalt eines Kreisringes (Material-Querschnitt einer Röhre) zu finden, wenn die Durchmesser beider Kreise gegeben sind. Derselbe beträgt, wenn der gröfsere mit D, der kleinere mit d bezeichnet wird:

Fläche F = 0,785 (D² — d²) = 0,785 (D + d). (D — d) bezw. F = n (R ² — r²).

9.    Den Flächeninhalt eines Kreisausschnittes zu finden. Man suche zunächst den Flächeninhalt des ganzen Kreises, so verhalten sich 360 Grad zu dem ganzen Inhalte, wie die Grade des den Ausschnitt bildenden Winkels zum gesuchten Inhalte des Ausschnittes, ln Formel ausgedrückt

F = r² zr

360

sin 9^. Angenähert für flache Segmente :

y,

10, Den Flächeninhalt eines Kreisabschnittes zu finden. Man berechne den ganzen zugehörigen Ausschnitt und ziehe dann das geradlinie Dreieck zwischen den Radien ab, so ist der Rest der Inhalt des Kreisabschnittes. In Formel ausgedrückt n cp

180

F = - b h.

II. Den Flächeninhalt eines Kappengewölbes zu berechnen. Man bestimme die Länge des Bogenstücks aus dem Radius und eingeschlossenen Winkel, und multipliziere mit der geraden Länge der Kappe.

12.

Den Flächeninhalt einer Ellipse zu finden. Man multipliziere

die halbe grolse Axe mit der halben kleinen Axe und das Produkt wiederum mit 3,14 = n,

oder F — — a b n.

13. Den Flächeninhalt einer Parabel zu finden Man multipliziere die Grundlinie mit der Höhe und nehme ²|3 davon.

F = - sh.

14. Den Flächeninhalt der runden Oberfläche eines Cy 1 inders zu finden. Man bestimme den Umfang des Grundkreises aus dem gegebenen Durchmesser und multipliziere denselben mit der senkrechten Höhe des Cylinders. Oberfläche 0 = d h = 2 r fr h.

15. Den Flächeninhalt der Oberfläche eines Kegels zu berechnen. Man multipliziere den Umfang des Grundkreises mit der Seitenlänge und halbiere das Produkt.

r 71 s.

U = — d rt s =

messer

16. Die Oberfläche einer Kugel zu berechnen, wenn der Durchgegeben. Man lege eine Ebene durch den Mittelpunkt der Länge, so entsteht eine gröfste Kreisfläche derselben und multipliziere letztere mit 4.

O = 4r²?r.

17 Die Oberfläche eines Kugelabschnittes zu finden. Man multipliziere den gröfsten Umfang der Kugel mit der Höhe des Kugelabschnittes,

O = 2 r n h.

18. Den Flächenabschnitt einer Zone zu berechnen. Man multipliziere den gröfsten Umfang der Kugel mit der senkrechten Höhe zwischen den beiden parallelen Kreisen, welche die Zone in der Kugel begrenzen.

c) Berechnung der Körper.

1 Denlnhalt irgend aines prismatischen K ör p e rs mit senkrechten Endflächen zu finden, dessen Grundfläche vieleckig oder rund ist. Man ermittle den Inhalt der Grundfläche und multipliziere mit der Länge des Prismas, J = r h; beim geraden Cylinder ist J = r²?rh.

2. Den Inhalt eines dreiseitigen, schief abgeschnittenen Prismas zu berechnen. Man addiere die Flöhe der 3 Seiten parallel der Längenaxe des Prismas und dividiere durch die Anzahl der Seiten, so erhält man die durchschnittliche Höhe. Dieselbe mit der Grundfläche vervielfacht giebt den Inhalt:

—~~t wenn a b c die 3 Seiten bedeuten.

3.    Den Inhalt eines vielseitigen, schief abgekürzten Prismas zu berechnen. Man schneide durch Diagonalebenen parallel der Längsaxe das vielseitige Prisma in lauter dreiseitige, verfahre wie vorhin mit jedem und addiere die Summen.

4.    Den Inhalt eines schief abgekürzten Cylinders zu finden. Man multipliziere die Grundfläche mit der Axe des Cylinders, von Endfläche zu Endfläche gemessen.

5. Den Inhalt jeder Pyramide sowie des Kegels zu finden.¹) Man multipliziere die Grundfläche mit dem dritten Teile der Höhe.

Fh; für den Kegel wird F =

J = ^r2<Ph-

r² TT, mithin

6.    Den Inhalt einer parallel mit der Grundfläche abgekürzten Pyramide zu bestimmen. Man ergänze die Spitze der Pyramide, berechne nach 5 die weggeschnittene Pyramide sowie die ganze, und ziehe beide von einander ab, so ergiebt sich der Kubikinhalt der abgestumpften Pyramide.

7.    Den Inhalt einer Kugel zu bestimmen. Man multipliziere den Flächeninhalt des grölsten Kreises der Kugel mit dem doppelten Durchmesser und dividiere das Produkt durch 3.

7rr³ = 4,i888r³.

8.    Den Inhalt eines Kugelausschnittes zu berechnen. Man berechne die Oberfläche der Kalotte des Ausschnittes und multipliziere diese mit dem dritten Teil des Radius der ganzen Kugel.

2

] — — nr²\\ = 2,0944 r² h.

9.    Den Inhalt eines Kugelabschnittes zu berechnen. Man verfahre wie vorhin in 8, und ziehe davon den Inhalt des Kegels zwischen den Kugelradien mit gerader Grundfläche ab.

T    7C h²    , ,

J = — (3 r — h).

10.    Den Inhalt eines Kugelgewölbes zu finden. Man berechne die äussere und innere Halbkugel,- so ist die Differenz der Resultate gleich dem kubischen Inhalt des Gewölbes.

11.    Den Inhalt eines Ellipsoids, d. h. eines Körpers, der aus der Ellipse durch Umdrehung um eine ihrer Axen entstanden ist, zu finden. Man multipliziere das Quadrat der bewegten Axe mit der festen und das Produkt wiederum mit 0,5236.

12.    Den Inhalt eines Paraboloids zu finden, d. h. eines Körpers, der durch Umdrehung einer Parabel um ihre Axe entsteht. Man multipliziere die Grundfläche mit der halben Höhe.

13. Den Inhalt eines runden Fasses mit geraden Endflächen zu finden.

a)    Die Form des Fasses kann zusammengesetzt gedacht werden aus 2 abgestumpften Kegeln. Nennt man D den Durchmesser in der Mitte, d denjenigen der Böden und L die Länge des Fasses, so ist der Inhalt annähernd

= A (D> + Dd + d») L.

b)    Ebenfalls annähernd kann ein Fafs als Cylinder berechnet werden, dessen Durchmesser je nach der Stärke der Wölbung angenommen wird und zwar bei starker Wölbung = d -f- ²|3 (D — d), bei mittlerer d -f- °>6 (D — d), bei schwacher d -f- 0,55 (D — d). Ist der mittlere Durchmesser so bestimmt, so verfährt man nach c) I. Seite 4.

14. Kappengewölbe von gleichmäfsiger Stärke.

f/.

<■

J = n (2 r d + d ²) 1 .

worin tang ^ cp — h : s.

15. Kappengewölbe mit Verstärkung nach den Widerlagern hin.

j _ [(,•

⁽r 1

180

id⁷¹

worin tang \ cp =

d = hi -f-— s = di sin

r 2 V 180

h    hi

s’ ta"g « V" = sT cos (/>

— msi

We

V...i

16.    Kreuzgewölbe über rechteckigem Grundrifs (ohne Ansteigung der Kappe und ohne Busen).

Sehr angenähert ist (siehe die nebenstehende Figur):

J = cp (2rd + d²) S -f xp (2RD 4- D²) s.

2S und 2 s bezeichnen die Sehnenlängen, 2 cp und 21// die zugehörigen Zentriwinkel. — Hat das Gewölbe quadratischen Grundrifs, so wird unter den gemachten Voraussetzungen bei gleicher Kappenstärke J = 2 cp (2 r d -f- d²) s.

17.    Den Inhalt unbeschlagener Hölzer zu finden.

a) Man betrachtet den Stamm als einen abgestumpften Kegel und berechnet ihn nach obigem. Dies findet namentlich Anwendung, wenn die beiden Endflächen sehr verschieden sind.

ZS(R,yDj

Jlfl

ZSfrrfd)

b) Kommt es auf keine sehr grofse Genauigkeit an, so addiere man den obern und untern Durchmesser, halbiere die Summe, berechne nach dem so gefundenen mittleren Durchmesser den Inhalt des zugehörigen Kreises und multipliziere mit der Länge des Stammes, d. h. man berechne den Baum als einen Cylinder mit dem mittleren Kreise als Grundfläche.

18. Einfache Methode, den Inhalt beschlagener Hölzer zu

finden.

a)    Wenn die Hölzer gleich stark unten und am Zopfende sind. Es ist dann der Körper ein regelmäfsiges Prisma. Man multipliziere Breite und Stärke, dies Produkt mit der Länge.

b)    Ist der Balken oben und unten gleich breit, aber ungleich stark, so multipliziere man die Breite mit der halben Summe beider Stärken, und das Produkt wiederum mit der Länge in Metern.

c)    Hat der Balken oben und unten verschiedene Breiten und Stärken, so multipliziere man die halbe Summe der beiden Breiten mit der halben Summe beider Stärken in Centimetern; dieses Resultat wiederum mit der Länge des Balkens in Metern und dividiere durch 10000.

Bemerkung. Wollte man letztere Aufgabe mathematisch genau losen, so müsste man den Balken als abgekürzte vierseitige Pyramide betrachten. Dies wäre für die Praxis viel zu weitläufig, gewöhnlich berechnet man auch ungleich stark beschlagene Hölzer nach a).

d) Berechnung von Flächen und Körpern, die nicht auf eine bestimmte Gestalt zurüekgeführt werden können, durch die Methode der gleich weit

abstehenden Ordinaten.

a) Berechnung der Flächen.

Wird eine gerade Linie A N in eine gerade Anzahl gleicher Teile geteilt und werden in den Teilungspunkten senkrechte Ordinaten, die sich in einer Kurve endigen, gezogen, nennt man ferner a die Summe der ersten und letzten Ordinate, b die Summe der zweiten, vierten, sechsten u. s. w., und c die Summe der übrigen, d. h. dritten, fünften u. s. w., so dais immer die erste und letzte ausgenommen wird, so ist ein drittel des genommenen Abstandes zwischen je zwei Ordinaten, multipliziert mit der Summe von a, 4 b und 2 c sehr nahe dem Flächeninhalt der ganzen eingeschlossenen Fläche. Das heifst

x d = Flächeninhalt,

3

worin d gleich dem Abstand zweier Ordinaten ist.

Z. B. In nebenstehender Figur sei die Grundlinie von 6 m Länge in 6 gleiche Teile geteilt, so wäre 3 -f 2 = 5 m.

3 -|- 2,8 m -f- 2,2 m c = 2,9 m -f- 2,5 = 54 m. so ergiebt sich der Ansatz nach obiger Formel.

5 ~f~ 4 x S -j- 2 x 5-4

2,2 m

2.5 m

2,8 m

= 8 m.

I = 15.95 qm.

2,9 m

ß) Berechnung der Körper.

25

man

Obiger Lehrsatz findet auch für Körper statt, wenn statt der Ordinaten Schnitte anwendet, die auf der Axe des Körpers senkrecht stehen.

nung

Für alle barabolischen und geradlinien Flächenräume, für Körper, die durch Umdrehung von Kegelschnitten, oder geraden Linien um ihre Axe erzeugt werden, ebenso für Pyramiden und Stücke derselben ist obiger Lehrsatz ganz genau richtig. Für andere Flächen und Körper bildet er eine vortreffliche Annäherungsmethode, wobei noch zu bemerken, dafs die Berech-des Flächen- oder Rauminhalts desto genauer wird, je mehr Schnitte oder Ordinaten man angenommen hat.

Beim Messen von Fässern werden meistens 3 Schnitte hinreichen, z. B.: Ein Fafs von 1,80 m Höhe habe 1,60 m Durchmesser in der Mitte, 1,20 m Durchmesser an beiden Endflächen. Teilt man die Höhe des Fasses in 4 Teile, so wird h — 0,45 m, die Durchmesser der seitlichen Schnitte seien T42 m, so enthält

jede Endfläche 0,60 m X 0,60 m X 3,14 = 1,13 qm,

die mittlere Schnittfläche o,8o m X 0,80 m X 344 = 2>01 m,

die seitlichen Schnittflächen 0,71 m x 0,71 m x 3,14 = 1,58 qm.

Obige Formel ergiebt sonach

2 X 1,13 + 4X² x 2,01 + 2 x 1,58 ^ Gj45

— dem gesuchten Kubikinhalt rund = 3,23 cbm

B. Hilfs-Tabellen.

I. Mafs-Tabellen.

1. Mafse verschiedener Länder.

a) Das metrische System.

I Meter ist = 0,0000001 der Länge eines Erdquadranten im Meridian gemessen, = 443,296 Pariser Linien.

Geltungsbereich ist im Deutschen Reiche, in Österreich, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Italien, Griechenland, Rumänien, Spanien und Portugal, sowie in den meisten südamerikanischen Republiken und England.

Einteilung und Bezeichnung. 1 Meter (m) = 100 Centimeter (cm) = 1000 Millimeter (mm) = 0,001 Kilometer (km).

I Ar (a) = 100 Q-Meter (qm) = 0,01 Hektar (ha).

I Liter (1) = 1000 Kubik-Centimeter (ccm) = 0,001 Kubik-Meter (cbm) = 0,01 Hektoliter (hl).

b) Das alte preufsische Mals.

1 Fufs (') = 12 Zoll (") = 144 Linien ("') = 0,31385350 m.

1 Elle = 25^2" = 0,666938 m. — 1 Lachter = 80" = 2,092357 m. t Rute (°) = 12' = 3,76624 m. — 1 Meile = 2000° = 7532,484 m.

1 Morgen = 180 D° = 2553,224 qm.

1 Schachtrute = 144 Kubikfufs = 4,452 cbm. — 1 Klafter = 3,339 cbm.

1 Oxhoft = i¹^ Ohm = 3 Eimer = 6 Anker = 180 Quart = 206,105 !• 1 Scheffel = 16 Metzen = 48 Quart = 54,961 1.

1 Tonne (Kalkmfs.) = 4 SchfH. = 2,1984 hl. — 1 Wispel = 24 Scliffl. = I3,i9°7 hl. — 1 Last = 60 SchfH. = 32,9760 hl.

c) Das alte österreichische Mafs.

1 Fufs = 12" = 144'" = 0,316081 m. — 1 Klafter = 6‘ — 1,896484 m. — 1 Elle = 29" 6 V' = 0,777558 m. — 1 Meile = 24000' = 7585,936 m. 1 DKlafter = 36 □' = 3,59665 qm. — 1 Joch = 160 ClKlafter = 5754,642 qm. I Kubik-Klafter = 219 Kubikfufs = 6,821 cbm. — 1 Schachtrute = 100 Kubikfufs = 3,158 cbm.

1 Eimer — 40 Mafs = 160 Seidel = 56,589 1.

1 Metzen = 16 Mafsl = 61,4868 1.

d) Das englische (und amerikanische) Mafs.

i Fufs = 12 Zoll — 0,3047945 m. — 1 Yard — 3' = 0,914383 m. — i Rute (Rod) = 5,5 Yards = 5,029109 m. — 1 Kette (Chain) = 22 Yards = 100 Links = 20,116426 m. — 1 Meile = 8 Furlongs = 320 Ruten = 1609,315 m. — 1 League = 3 Meilen = 4827,945 m.

1 Acre = 160 QRuten = 4046,6944 qm. — 1 CjYard = 0,836096 qm.

1 Kubikfufs — 0,02832 cbm. — 1 Kubikyard = 27 cb' = 0,76464 cbm.

1 Gallone (Imperial Gail.) = 4,543458 1 (1 United States Gallon = 3,785 1) 1 Quarter = 8 Busheis — 64 Gallons = 290,7813 1.

1 palmo (italienisch) = 0,2233 m.

e) Norwegen hat noch die alten preufsischen Mafse.

f) R u Island.

1 Fufs = I engl. Fufs = 135,114 par. Linien = 0,3048 m. — 1 Arschine = 4 Tschetwert = 16 Werschock = 28 engl. Zoll. — 1 Werst = 3500 Fufs = 1066,78 m. — 1 Faden (sashen) = 3 Arschinen = 7 Fufs == 48 Werschock = 84 Zoll = 1008 Linien = 2,1336 m. — 1 Dessätine = 2400 Quadratfaden. — 1 Wedro = 620,019 Pr- — 750,568 russisch. Kubikzoll = 10 Kruschki oder Stoof. — 1 Tschetwerik = 1322,71 par. = 1601,212 russ. Kubikzoll = 1 Tschetwert = 2 Osminen = 4 Pajok = 8 Tschetwerik = 32 Tschetwerka = 64 Garnez = 209,902 1.

g) Schweden.

I Fufs = 131,615 par. Linien = 0,2969 m. — 1 Faden (fame) = 3 Ellen (alnar) = 6 Fufs (fot) = 72 Zoll (verktum). — 1 Rute =16 Fufs. — 1 Meile = 6000 famnar = 10688,436 m. — 1 Tonne Land oder Tonnstelle = 56000 Quadratfufs. — 1 Kanne = 100 schwed. Kubikdezimalzoll. — 1 Ohm (am) = 4 Anker — 60 Kannen =120 Stop. — 1 Tonne = 7388,58 par. Kubikzoll = 56 Kannen = 146,563 1. — 1 Tonne = 2 Span = 32 Kappen = 56 Kannen = 112 Stop.

h) Schweiz.

1 Fufs = 10" = 0,3 m. — 1 Elle = 2 Fufs. — 1 Rute =10 Fufs. — 1 Meile 1= 2 Wegstunden = 29629 Fufs — ⁶/s geogr. Meilen. — 1 Guchart = 400 Quadratruten. — 1 Mafs (Pot) = 1 ^2 1. — 1 Viertel (Quateron) = 15 1. — 1 Malter = 10 Viertel = 100 Immi.

i) Baden.

1 Fufs = 10" = 100'“ = 0,3 m. — 1 Elle = 2'. — 1 Rute = 10' = 3,0 m.

— 1 Meile = 29629,6' = 8888,889 m.

4000' = 36,0 Ar.

1 Morgen oder Juchart = 4000°

1 Kubikfufs = 0,027 Cbm. — 1 Ohm = 100 Mafs = 400 Schoppen = 150,0 1.

k) Bayern.

0,29186 m. — 1 Elle = 0,8330 m. — 1 Rute — 1 Meile = 2 Wegstunden = 25406'

1 Morgen (Tagewerk) = 34,0727 Ar.

1 Mafs = 0,043 Kubikfufs = 1,0690 1. — 1 Fafs = 25 Eimer 1 Scheffel

t F u fs

10"

10' — 120".

7414,974 m.

1600 Mafs.

6 Metzen = 222,3 1.

1) Braunschweig.

1 Fufs = 0,285362 m. — 1 Rute = 8 Ellen 2600' == 7419,4 nt.

1 □⁰ =; 256 □' = 20,8465 qm. — 1 Morgen = 120 D° = 25,0158 Ar.

1 Quartier = 0,93684 1. — 1 Oxhoft = 1,5 Ohm = 6 Anker = 240 Ouartier. 1 Wispel = 40 Himten = 160 Vierfafs = 640 Metzen = 1245,8 1.

16'

192". — 1 Meile

m) Bremen.

1 Fufs = 12" = 0,28935 m. — 1 Rute = 8 Ellen = 16'

= 1 geogr. Meile. — 1 □0 1 Oxhoft = 1,5 Ohm = 6 Anker = 30 Viertel = 67,5 Stäbchen 1080 Mengol. — 1 Stäbchen = 3,2214 1.

1 Scheffel = 74,1038 1.

21,4333 qm.

n) Frankfurt a. M.

192". — 1 Meile

270 Quart

1 Fufs

12"

0,2846 m. — 1 Feldrute — 12,5' = 150" = 3,5576 m. — = 4,5108 m. — 1 Elle = 0,5473 m.

1 Feldmorgen = 160 □Feldruten = 2025,07 qm.

1 Waldmorgen = 160 □ Waldruten = 3255,51 qm.

1 Eichmafs

1 Waldrute

1,7928 1. — 1 Fuder

6 Ohm =120 Viertel = 480 Eichmafs

= 1920 Schoppen.

1 Malter = 4 Simmer = 8 Mesten

16 Sechter = 64 Eichmafs.

o) Hamburg.

1 Fufs

12" = 0,28657 m. — 1 lange Elle = 2,4'. — 1 kurze Elle = 2'. — 1 Marschrute = 14'. — 1 Geestrute = 16'.

1 Morgen Marschland = 600 O⁰ = 96,58 Ar.

1 Scheffel Saatland = 200 D⁰ = 42,05 Ar.

1 Stäbchen = 3,6102 1. — 1 Fuder = 6 Ohm = 24 Anker = 30 Eimer = 126 Viertel

1 Fafs = 54,962 1. — 1 Wispel

240 Stäbchen.

10 Scheffel = 10 Fafs.

p) Hannover.

i Fufs

12" = 0,292 m. — 1 Rute = 8 Ellen = 19' 25400' = 7419,2 m.

I Morgen = 120 Q⁰ = 26,21 Ar.

1 Stäbchen = 3,894 1. — 1 Fuder 240 Stäbchen.

1 Himten = 31,152 1. — 1 Last = 15 Malter

192". •— r Meile

4 Oxhoft

6 Ohm = 24 Anker

96 Himten.

q) Grofsherzogtum Hessen.

I Fufs = 14" = 0,25 m. — 1 Klafter = 10' 1 Meile = 1,5 Wegstunden = 7500 m.

1 Morgen = oKlafter = 2500 qm.

1 Mafs = 2 1. — 1 Ohm

100". — 1 Elle

24 . —

4 Viertel = 80 Mafs.

1 Malter = 4 Simmer = 16 Kumpf = 64 Gescheid (Mafs).

r) Hessen-Kassel.

I Fufs

12" = 0,288 m. — 1 Meile = 32000k I Acker = 150L]⁰ = 23,87 Ar.

1 Mafs = 1,98 1. — 1 Fuder = 6 Ohm — 24 Viertel = 120 Eimer — 480 Mafs. 1 Viertel = 2 Scheffel

16 Metzen = 64 Mäfschen = 160,74 1.

s) Oldenburg.

9869,6 m.

1 Fufs = 12" — 0,2959 m- — ¹ Elle — 0,581 m. — 1 Meile 1 Morgen = 122,57 Ar.

1 Kanne = 1,37 1. — 1 Oxhoft = 1,5 Ohm = 6 Anker = 136 Kannen. 1 Scheffel

228 1. — 1 Last = 12 Molt =18 Tonnen = 144 Scheffel.

t) Königreich Sachsen.

1 Fufs = 12" = 0,2832 m. — 1 Rute — 15¹/₆' = 9062,08 m.

1 Acker = 3000° = 55,342 Ar.

I Kanne = 0,936 1. — 1 Fuder = 12 Eimer I Scheffel = 103,83 1.

182". — 1 Elle 2k — 1 Meile

864 Kannen.

u) Württemberg.

1 Fufs = 12"

0,2864 m. — 1 Rute = 26 000' == 7448,75 m.

1 Morgen = 384 a⁰ = 31,52 Ar.

] Helleichmafs

io°. — 1 Elle

2,144k — j Meile

1,837 1.

to

2. Umwandlungs-Tabellen.

a) Verwandlung von alten preufsischen Fufsen und Zollen in Meter.

Fufse und Zolle

i Fufs = 0,31385 m. 1 Zoll = 0,0261545 m.

Meter.

5 Zoll 6 Zoll 7 Zoll 8 Zoll 9 Zoll 10 Zoll 11 Zoll Fufs

©H51W^    l© © !>• GO ©>

© r* ©1 eo ^    i© © Gß ©    © i-h ©1

H ^ H H H    H H H H    M W 51 0KM

0,2877

0,6016

0,9154

1,2293

i,543i

O oo    n    m    7    n    hh    cnoo O    m    rf    n    h    oo vo    m    n n

O ^ 00 N voOror^r^ m Gi rn N O 00 N «O O

mNX    ON    w    N    Tt-    lOlO CO    C\    o    N    to    in    IO N    Ol    O N

00 H    IN    w    rf    N    O rovo    On    CO    vO    On    N    vnoO    vo00^

h m    m    nT    ro    ro    ro rp    p    m    m    invo    oio    nnn

0,2615 o,5754 0,8893 1,2031

1,5170

0,2354

o,5492

0,8631

1,1770

1,4908

0,2092

0,5231

0,8369

1,1508

1,4646

0,1831

0,4969

0,8108

1,1246

1,4385

1,8308

2,1447

2,4585

2,7724

3,0862

1,8047 2,1185

2,4324

2,7462

3,0601

1,7785

2,0924

2,4062

2,7201

3,0339

i,7523

2,0662

2,3801

2,6939

3,0078

3,4001

3,7i39

4,0278

4,34i6

4,6555

3-3739

3,6878

4,0016

4,3155

4,6293

3,3478

3,66x6

3,9755

4,2893

4,6032

3,32i6

3,6355

3,9493

4,2632

4,5770

4,9694

5,2832

5,597i

5,9io9

6,2248

6,5386

6,8525

7,1663

7,4802

7,4940

4,9432

5,257i

5,5709

5,8848

6,1986

4,9i7o

5,2309

5-5447

5,8586

6,1725

4,8909 5,2047 5>5¹86 5,8324

6,1463

6,5125

6,8263

7,1402

7,4540

7,7679

6,4863

6,8002 7, H40 7,4279 7,7417

6 4602 6,7740 7,0879 7,4017 7,7156

On GO vO vr> ro    0*O OnCO    nO    m m N O On    vO    tp n h    O On VO rf-

iO O i'CO M    NO O co    »-<    vo ON fO ^ O    'tCO    N O O    rj“ o>»    — io On

inNOO Oih    M rJ-mO 00    On O N m m    O N Ci O    01    m ^j-iO N00

i-i r^- i>. o ^    N O fOO ON    N O On N m    00 •“• 'tCO    w    r}- N O miO

6 O O « m ** o* o* o* M rn rn cn -p 4 rptovovovo vovcTr^t^t^

0,1308

0,4446

0,7585

1,0723

1,3862

1,7000

2,0139

2,3277

2,6416

2,9555

3,2693

3,5832

3,8970

4,2109

4,5247

4,8386 5,*524 5,4663 5,78oi 6,0940

6,4078

6,7217

7,0355

7,3494

7,6633

1 Zoll 2 Zoll 8 Zoll 4 Zoll

0,1046

0,4185

0,7323

1,0462

1,3600

1,6739

1,9877

2,3016

2,6154

2,9293

3,2432

3,5570

3,8709

4,1847

4,4986

4,8124

5,1263

5-4401

5,7540

6,0678

6,3817

6,6955

7,0094

7,3233

7,6371

vorOMOO t^vOrfro 00 M VO    O    fO    N M    in

1"^ On    O    W    rO    ThvO    N00

0_ ro    co    vOOnC^ijO

o 6    6    ~    -    -- h    m pr

0,0523

0,3662

0,6800

o,9939

1,3077

N O O'N'O VO O rONn N -3- irivO oo

O fOVO On N

6 6 6 d «

0,0000

o,3i39

0,6277

0,9416

i,2554

2,9031

3>² >70

3,5309

3,8447

4,1586

4,4724

4,7863

5,1001

5,4'40

5,7278

6,0417

6,3555

6,6694

6,9832

7,2971

7,6109

1,6216

i,9354

2,2493

2,5631

2,8770

3,1908

3,5047

3,8186

4,1324

4,4463

4,76oi

5,0740

5,3878

5,7oi7

6,0155

6,3294

6,6432

6,957i

7,2709

7,5848

i,5954

1,9093

2,2231

2,5370

2,8508

3,1647

3,4785

3,79²4

4,1063

4,4201

4.7340

5,0478

5.3617

5.6755

5,9894

6,3032

6,6171

6,3909

7,2448

7.5586

1,5693

1,8831

2,1970

2,5108

2,8247

3,1385

3,4523 3,7662 4,0801 4,3940

4,7078

5,0217

5,3355

5,6494

5,9632

6,2771

6,5909

6,9048

7,2186

7,5325

Fufs

2 rH tH rH 2 ^ rH rH 2 O jH öl 00 ^

Fuls

© QD -ci © Ox Ift C® t« Hi ®©©®© ®©®©®

100

110

120

130

140

_____ ©© © © © ns ® r- 00 ©    © rH ©i «

nnr^riH ©3 ©3 01 03 »3

© © ® O © ns © CO CS 03 01 “1 01 01

300

310

320

o ® © ® © ©

KS ©

es io

r-OCJSO

os ec oo

b) Verwandlung von alten preufsischen Fufsen in Meter, Fufse = Meter.

1 Fufs = 0,31385 m.

o,3H

0,628

0,942

4,080

7,219

0,00

3,139    3,452    3,766

6,277    6,591    6,905

9,4i6    9,730    10,043    10,357

12,554    12,868    13,182    13,496

15,693    16,007    16,320    16,634

18,831 21,970 25,108

28,247    28,561    28,875    29,188

31,385    31,699    32,013

I9,H5    19,459    19,773

22,284    22,597    22,911

25,422    25,736    26,050

3²,327 35,46 38,60 41,42    41,74

44,88

1,255

4,394

7,532

10,671

13,810

1,569

4,708

7,846

10,985

i4,i²3

11,926    12,240

H.437    I4.75I    15,065    15,379

1,883    ²,¹97

5,336 8,474

5,022 8,160 11,299    11,613

16,948

20,087

23,225

26,364

29,502

47,262

20,400

23,593

26,678

29,816

17,576    17,890    18,204    18,517

20,714    21,028    21,342    21,656

23,853 24,167    24,481    24,794

26,991    27,305    27,629    27,933

30,130    30,444    30,758    31,071

32,641

35,77

38,91

42,05 45,»9

32,955

36,09

39,23

42,37

45,50

33,268    33,582    33,896    34,210

47,07

50,21

53,35

56,49

59,63

47,39

50,53

53,66

56,80

59,94

47,70

50,84

53,98

57,i2

60,26

48,02

5i,i5

54,29

57,43

60,57

48,83

5i,47

54,6i

57,74

60,88

48,64

51,78

54,92

58,06

61,20

48,96

52,10

55,23

58,37

61,51

49,90

53,04

56,18

59,3i

62,45

63,08

66,22

69,36

62,77 65,90 69,04

72,18    72,50

75,32    75,63

78,46

81,60

84,74

87,87

91,01

63,39

66,53

69,67 72,81 75,95

94,i5 97,29 100,43    100,75

103,57    103,89

106,71    107,02

63,71

66,85

69,98

73,i2

76,26

79,40

82,54

85,68

88,82

9i,95

94,47    94,78    95,09

97,6o    97,92    98,23

101,06    101,37

104,20    104,51

107,34    107,65

309,85 112,99    113,30

116,13    116,44

119,26    119,58

64,02

67,16

70,30

73,44

76,58

64,34

67,47

7o,6i

73,75

76,89

64,65

67,79

70,93

74,o6

77,20

64,96

68,10

71,24

74,38

77,52

65,28

68,42

7i,55

74,69

77,83

65,59

68,73

71,87

75,01

78,15

79,7i

82,85

85,99

89,13

92,27

80,03

83,17

86,31

89,44

92,58

80,34

83,48

86,62

89,76

92,90

80,66

83,79

86,93

90,07

93,2i

80,79 84,11

87,25

90,39

93,52

81,29

84,42

87,56

90,70

93,84

95,4i

98,55

101,69

104,83

107,97

95,72

98,86

102,00

105,14

108,28

96,66    96,98

99,80    100,12

96,03

99J7 102,32

105,45    105,77    106,08    106,40

108,59    108,91    109,22    109,53

96,35 99,49

102,63    102,94    I03,²6

110,16    110,48    110,79

113,61    113,93

116,75    “7,07

119,89    120,21

122,40    122,72    123,03    123,34

125,54    125,86    126,17    126,48

111,10

114,24

117,38

120,52

123,66

126,80

111,42

114,56

117,70

120,83

123,97

127,11

111,73    112,05    112,36    112,67

114,87 115,18 115,50 115,81 118,01    118,32    118,64    118,95

121,15    121,46    121,78    122,09

124,29    124,60    124,91    125,23

127,42    127,74    128,05    128,37

Meter

c) Verwandlung von Metern in altes preufsisches Mafs.

Altes, preufsisches Mais

Fufs

Zoll

Linien

Fufs

Zoll

Linien

2,81

5,63

8,44

11,25

2,06

4,88

7,6o

10,50

i,3i

3,18620

6,37240

9,5586o

12,74480

i5,93ioo

19,11719

22,30339

25,48959

28,67579

38,234

76,469

114,703

152,938

¹91,172 229,406 267,641 305,876 344,io9

458,8i

917,63

1376,14

1835,26 2294,07 2752,88 3211,70

3670,51

4129,31

d) Verwandlung von alten preuisischen Q_uadral zollen in Quadrat cent im et er.

I Quadratzoll = 6,84056 qcm.

Qu.-Zoll |    0

© QO © Ol ^ CO t® h* ©©©©© ©©©©©

0,0000    6,8406    13,681    20,522

68,406    75,246    82,087    88,927

136,81    143,65    150,49    157,33

205,22    212,06    218,90    225,74

273,62    280,46    287,30    294,14

27,362

95,768

164,17

232,58

300,98

342,03    348,87    355,71    362,55

4x0,43 417,27 424,” 430,96 478,84    485,68    492,52    499,36

547,24    554,09    560,93    567,77

615,65    622,49    629,23    636,17

369,39

437,8o

506,20

574,6i

643,01

100

110

684,06    690,90    697,74    704,58

752,46    759,30    766,14    772,98

820,87    827,71    834,55    841,39

889,27    896,11    902,95    909,79

957,68    964,52    971,36    978,20

711,42

779,82

848,23

916,63

985,04

34,203    41,043    47,884    54,724    61,565

102,61    109,45    116,29    123,13    129,97

171,01    177,85    184,70    191,54    198,38

239,42    246,26    253,10    259,94    266,78

307,83    314,67    321,51    328,35    335,19

376,23    383,07    389,91    396,75    403,59

444,64    45^48    458,33    465,16    472,00

513,04    519,88    526,72    533,56    540,40

581,45    588,29    595,13    601,97    608,81

649,85    656,69    663,53    670,37    677,22

7x8,26    725,10    731,94    738,78    745,62

786,66    793,50    800,35    807,19    814,03

855,07    861,91    868,75    875,59    882,43

923,48    930,32    937,16    944,oo    950,84

991,88    998,72    1005,6    1012,4    1019,2

e) Verwandlung von alten preufsischen Quadratfulsen in Quadratmeter.

I Quadratfufs = 0,098504 qm.

Qu.-Fufs

©©©©© ©©©©©

0,0000    0,0985    0,1970    0,2955    0,3940    0,4925    0,5910

0,9850    1,0835    1,1820    1,2806    1,3791    1,4776    1,5761

1,9701    2,0686    2,1671    2,2656    2,3641    2,4626    2,5611

2,955i    3,0536    3,1521    3,2506    3,349i    3,4476    3,546i

3,9402    4,0387    4,1372    4,2357    4,3342    4,4327    4,53i2

0,6895

1,6746

2,6596

3,6446

4,6297

4,9252    5,0237    5,1222    5,2207    5,3192    5,4177    5,5162

5,9102    6,0087    6,1072    6,2058    6,3043    6,4028    6,5013

6,8953    6,9938    7‘o923    7,1908    7,2893    7,3878    7,4863

7,8803    7,9788    8,0773    8,1758    8,2743    8,3728    8,4713

8,8654    8,9639    9,0624    9,1609    9,2594    6,3579    9,4564

5.6i47

UlUlUiü,

ln ON C/O vO

0,7880 0,8865 i,773i    1,8716

2,7581    2,8566

3,7432 3,8417

4,7282    4,8267

5,7132 5,8117

6,6983    6,7986

7,6833    7,7818

8,6684    8,7669

9,6534 9,75i9

Qu.-Fufs

00000 o ¹ ®-i    ^

H ^ H Ti H

9,8504 9,9489

10,835    10,934

11,820    11,919

12,806    12,904

13,791    13,889

HM l—I 1-4 l-H

oj oj w h o ö o o o o

00 o H OJ ^

OOC-K) VJ w vj

10,146    10,244    10,343    10,441    10,540    10,638    10,737

11,131    11,229    11,328    11,426    11,525    11,623    11,722

12,116    12,214    12,313    12,412    12,510    12,609    I2,7°7

13,101    13,200    13,298    13,397    13,495    13,594    13,692

14,086    14,185    14,283    14,382    14,480    14,579    14,677

f) Verwandlung von alten preufsischen Quadratruten in Quadratmeter.

I Quadratrute = 14,184578 qm.

Qu.-Rut. 0

Ox CO t« M

000000

vj (_n tO h c Ob to CO

«O vi (_n OJ h O

lo k. Cn *^4 00

N O Ob    rf

►h CO

00 N

l-O |>.

4^ io »h

w lO cn H

vO ^4 Ob 4^

O^OO^vq^ CO O oT ro M N h 10 h CO ’t

**4 Ln 0-> vO

Ln

■<r Ob -P» oj hh

01 o Ob to 00

JH vo O0O\4^ jO

'bovb ~to Ik "bb

56,7

198,6

340,4

482,3

624,1

766,0

G\4^ Oo tO

00 Oo kO Ln hh ^4

O 00 Ob tO O

» cb ui Ob ooCo

O 00^ vo IO CO 10 r^oo* o

CO n Q) M W CO ro

Ob vO 01

co *-< O 00 m t-t ro rf- vo" 00 ^-00 N vq O N CO u~>kO 00

Ob

Ob

H3,5

255,3

397,2

539,o

680,9

822,7

127,7

269,5

4H,4

553,2

695,0

836,9

g) Verwandlung von alten preufsischen Morgen in Ar.

I altpreufsischer Morgen =r 180 dergleichen Quadratruten = 25,532241 Ar.

Morgen

255,3

510,6

766,0

1021,3

O    10

^ vO 00 00 10 O h 01 O Ui 00 Cn N> Cb Cn

5i,i

306,4

56i,7

817,0

1072,4

CO CO ^ Ob

co i-ooo O

VO Ob C^VO_ CTS *-T rC cf

127,7

383,0

638,3

893,6

102.1

357,5 612,8

868.1 1123,4    1149,0

« 1000 01 *0 CO 00 CO Ob 10 o bO hh i-t rj- vO

1200,0    1225,5    1251,8

h) Verwandlung von alten preufsischen Kubikzollen in Kubikcentimeter.

I Kubikzoll = 17,8911 cctn.

Kub.-Zoll 0

00000    000

H«{0 ^

0,0000

178,91

357,82

536,73

715,64

17,891

196,80

375,7i

554,62

733,54

35,782    53,673

214,69 232,58 393,60    411,50

572,52 590,41 75i,43 769,32

71,564    89,456    107,35    125,24

250,48    268,37    286,26    304,15

429,39 447,28 465,17 483,06 608,30    626,19    644,08    661,97

787,21    805,10    822,99    840,88

143,13

322,04

5oo,95

679,86

858,77

161,02

339,93

518,84

697,75

876,66

O 00

o o

894,56

1073,5

1252,4

I43i,3

1610,2

912,45

1091,4

1270,3

1449,2

1628,1

930,34    948,23

1109.2    1127,1

1288.2    1306,1

1467,1    1485,0

1646,0    1663,9

966,12    984,01    1001,9    1019,8

1x45,0    1162,9    1180,8    1198,7

1323.9    1341,8    1359,7    1377,6

1502.9    1520,7    1538,6    1556,5

1681,8    1699,7    1717,5    1735,4

1037,7

1216,6

*395,5

i574,4

i753,3

1055,6

1234,5

I4i3,4

1592,3

1771,2

i) Verwandlung von alten preufsischen Kubikfufsen in Kubikmeter.

1 Kubikfufs = 0,03092 cbm.

K.-Fufs 0

00000    00000

W M ^    «»4*CCC5

0,0000    0,0309    0,0618    0,0927    0,1237    0,1546    0,1855    0,2164    0,2473    0,2782

0,3092    0,3401    0,3710    0,4019    0,4328    0,4637    0,4947    0,5256    0,5565    0,5874

0,6183    0,6492    0,6801    0,7m    0,7420    0,7729    0,8038    0,8347    0,8656    0,8966

0,9275    0,9584    0,9893    1,0202    1,0511    1,0821    1,1130

1,2366    1,2675    1,2985    1,3294    1,3603    1,3912    1,4221

1,1439    1,1748    1,2057

1,4530    1,4840    1,5149

1,5458    x,5767    1,6076    1,6385    1,6695    1,7004    1,7313    1,7622    1,7931    1,8240

1,8549    1,8859    1,9168    1,9477    1,9786    2,0095    2,0404    2,0714    2,1023    2,1332

2,1641    2,1950    2,2259    2,2569    2,2878    2,3187    2,3496    2,3805    2,4114    2,4424

2,4733    2,5042    2,5351    2,6560    2,5969    2,6278    2,6588    2,6897    2,7206    2,7515

2,7824    2,8133    2,8443    2,8752    2,9061    2,9370    2,9679    2,9988    3,0298    3,0607

k) Verwandlung von alten preulsischen Schachtruten in dergleichen Kubikfufse und Kubikmeter und umgekehrt.

1 Schtr. = 144 Kubikfufs = 4,4519 cbm.

Scbtr. K.-F.

cbm

Schtr. K.-F.

cbm

Schtr. K.-F.

cbm Schtr.

K.-F.

cbm

Vl44

¹h2

V 48

V 40

Vs 6

cOkQ

o o

cf cf o o o

Vso

V28

V24

V20

Vl8

00 C\Ln

"Sr "irs?

ro H rj- CO OMOCON w N rj- 00 M Tf-

H H N C*

6 6 o o o

CO    ^    CD 00    CD

rjt OJ CO    OJ    CO    CO CO

t-H OJ    r-< lC <N

57

60

63

64

66

68

69

72

75

76

1,763

1,855

1,948

i,979

2,040

2,102

2,134

2,226

2,3*9

2,350

144

00 N VO 00 ro N

720

6624

6768

6912

7056

7200

204,79

209,24

213,69

218,14

222,59

7344

7488

7632

7776

7920

227,05

23150

235,95

240,40

244,85

*/l6

®/7 2

Vl3

*/l 2

>/u

V¹⁰

V»

Vs.

fr

⁷/48

S/₂0

V⁶

7»

³/ig

⁷,/3 6

⁶/2 4

7«

10

12

15

18

20

21

24

27

28

30

32

2016

2160

8064

8208

8352

8496

8640

249,31 253,76 258,21 262,66 267,11

87

88

90

92

93

IOO

102

104

105

108

112

2304

2448

2592

2736

2880

8784

8928

9072

9216

9360

271,57

276,02

280,47

284,92

289,37

22

3024

3i68

3312

3456

3600

68

vO vO vO vO VD '-4 OkUv

10080

293,83 298,28 302,73 307,18 3",63

3744

3888

4032

4176

4320

10224

10368

10512

10656

10800

316,08

320,55

324,99

329,44

333,89

Schtr. K.-F.

cbm

Schtr. K.-F.

cbm

Schtr. K.-F.

cbm

Schtr. K.-F.

cbm

33

36

39

40

4¹ V⁷

1,020

I,II3

1,206

1,237

1,272

42

43 V*

44

45

48

1,298 1,336 I.36O I ,39 1 1,484

50

5i

52

VD IDO

54

56

1,670

i,73i

^ CD CO    00    CD    00 ei    (C CO v ID CO

co x f h th »-« ci eo

120

123

124

126

128

129

132

135

136

138

140

141

vn vo o co

Ol CO H H O vn ur>\O t^OO tO fO ro fO tO

3,834

3,895

3,957

3,988

4,081

4J74

4,205

4,267

4,328

4,359

3i

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

4464

4608

475²

4896

5040

5184

Ln Ln Ln Oh -£*■

5760

5904

6048

6192

6336

6480

138,01

142,46

146,91

i5i,36

155,82

160,27

164,72

169,17

173,62

178,08

182,53

186,98

I9R43

195,88

200,34

338,34

342,80

347,25

35R70

356,15

360,60

365,05

369,51

373,96

378,41

382,86

387,31

400,67

422,93

445,19

Diese Tabelle kann auch zur Verwandlung der Q.-Zolle in Q.-Fufse, ferner der Q-Fulse in Q.-Ruten und umgekehrt benutzt werden.

1) Tabellen für die Verwandlung von Fufs- und Zollmafsen anderer Staaten in Metermafs und umgekehrt.

Rut.

ul

in | cm

Zoll | Qu.r. | Qu.' | Kb.' m | m | cm cbm Rut. Fufs Zoll

in

-.5

qm |

qm | qm

Qu.r.

qm | cbm Qu.' Kb.'

I. Baden

VO 00-4 ONCn 04 t4 m

12,00 1,200 12,00 36,00 15,00 1,500 15,00 45,00 18,00 1,800 18,00 54,00 21,00 2,100 21,00 63,00 24,00 2,400 24,00 72,00 27,00 2,700 27,00 81,00

O O p p O Opp O

OC'fj Oh Ln 4» 00 lo H O h 10 L) -fL Ln Oh^-r 00vO OOOOO

«000 •-< 00 Oh O0 O 00 Ln 10 O-i Oh \Q tO Ln 00 •-< 4L ^-j

OOOOOOOOO

£ “ " ~.....

cot'-O co n O co n O

CO vO o CO hO O CO hO O

cOhO p co kO O cokO O cf cf hT hT hT cf rf cf co

3,33 0,333 0,111 6,67 0,667 0,222 io,oo 1,000 0,333

13.33    i,333 0,444

16.67    1,667 0,556 20,00 2,000 0,667

23.33    2,333 0,778

26.67    2,667 0,889 30,00 3,000 1,000

CO Th kO t^.00 Oh O

h m cn ^ lovcT r^cxf cf

h 01 cot 100 r^oo o

37,o

74,i

111.1

148.1

185.2

222.2

259.3

296.3

333.3

2. Bayern

tD 00-1 CMJ\ -ft. 04 10 w

29,19

58,37

87,56

116.7 145,9 175,1 204,3 233,5

262.7

000«

CnCO

CI LOCO

167

i,459 ¹,751 2,043 2,335 2,627

N iOC<f hT

67

i4,59

17,5¹

20,43

23,35

26,27

8,518

17,04

25-55

34,07

42,59

5Dii

59,63

60,15

76,66

0,085

0,170

0,256

o,34i

Ln Ln 4L

0,681

0,767

o o o o o o o o p L L L L L “o o o ~o

10 C<I 4!“ N v£5 —1 Ort 10 A « 4^ O Ji Ci OCn

o,343    3,43    o,343

0,685    6,85    0,685

1,028 10,28 1,028 1,371 13,71 1,371 1,713 17,13 1,713 2,056 20,56 2,056 2,398 23,98 2,398 2,741 27,41 2,741 3,084 30,84 3,084

N 10 N O N t M Oh In hh co Ln r^oo O co co lo CO t- 10 GO Oh o^

6 d o d d d d d ~

n vn n O n f N Oh w ro in r^oo O M co lo h ci co t m t>* 00 Oh O

N t^CJw^fOvOOO O^

o d d d *-f >-f *-f * rf

^ CO M vo O ^ CO N hO h h n n m cn cn

3. Braunschweig

vO 00—4 O\Crt 4- Oj ,5 —

4,566 0,285 9,132 0,571 13,70 0,856 18,26 1,141 22,83 1,427 27,39 1,712 3i,96 i,998 36,53 2,283 41,09 2,568

U « w

J-ippN-f^jHtp—j-ft. N

i "O 0,1) COOrt 5h —I 04 O M Ov -1 45 MO) Ct 00

20,85

41,69

62,54

83,39

104,2

125,1

i45,9

166,8

187,6

>-h co rf vO N Oh O h* co 00 vO rh M O 00 lo co

O^'-^C^COTt'Tt'LOVO

o o 6 6 6 o o d d

rOkO

S S"

O O

o cf o o 6 d d 6 o

Oh COVO Oh N On w co kO OO O

O O H-. h-.

CJhU> o

O 6 t-T hT cf cT of co co

OHHNdfOfOrOT}-o lo o to O in O lo fO N o" T? tC »-T rf CO hT — — — c, ci ci co

W> I— O w « ui N

\0 00 O co in r- on cT o o o w" « m L hT

4^ io

Ou I-H

Oh^-1 OQVD

W (OU

M OJ v£) Ln *-h Osts) CO 4L

00 On4^ 10 o 00 Oh 4^ to 01 4" 4^ ui oj io io »-< i-c

0,048

0,095

0,144

0,192

0,240

0,288

0,336

0,384

o,432

49

CO vo (X) H rt N O

98,1

110,5

43,0

86,1

129.1

172.1

215.2

258.2

301.2

344.3

387.3

4. Bremen

bO 00 ^4 Ob Ln 4^ 00 N H

Rut. | Fufs | Zoll | Qu.r. | Qu/ | Kb/ m | in

in

4,ö3o 9,259 13,89 18,52

41,67

in

| m | cm

0,289

o,579

0,868

i,i57

i,447

1,736

2,025

2,315

2,604

qm

qm | qm | cbm

qm | cbm Rut. | Fufs Zoll Qu.r. | Qu/ | Kb/

cm

a-

5, Hamburg

vO 00^4 CbLn 4^ 04 *0 —

4,585

9,170

i3,/6

18,34

22,93

27,51

32,10

36,68

41,27

0,287

o-573

0,860

.1.146

i,433

i,7i9

2,006

2,293

2,579

6. Hannover

bO 00 ^4 Gb bn 4* 04 IO

4,674

9,347

14,02

18,69

23,37

28,04

32,71

37,39

42,06

Cd tJ* bO 00 Ob 00 NbO b£)

Cd 1-0 00 hh rj-

d o o ~ ~ ~ cT cf ei

7. Grofsherzog-tum Hessen

bO 00^-J ObLn 4^ O0 M *h

2.500 5,000

7.500 10,00

12.50 15,00

17.50

20,00

22.50

8. Oldenburg

bO 00^4 Ob Ln 4» OJ 10 h

5,326

10,65

15,98

21,30

26,63

3R95

37,28

42,61

47,93

9. Sachsen

bO 00-<l ObLn 4* CU tu

4,295

8,590

12,89

37,18

21,47

25,77

30,07

34,36

38,66

21,43 0,084 0,024 42,87 0,167 0,048 64,30 0,251 0,073 85,73 0,335 0,097 107,2 0,419 0,121 128,6 0,502 0,145 150,0 0,586 0,170 171,0 0,670 0,194 192,9 0,754 0,218

Ob Ob 00 00    bO i-o

Hi co 10 N Ob H CO 10 N

h n co t 10 r^oo Ob o

WWWNtdHHOO Mwiioo,» 00 i-

W » O CO "-4 U, -pk 10 M 00-P^ « A ,o u,

o p o p o p p o o

M H H O O Oj OO 4b. bO 4“ 04 ^4 o 04 Ob

bO N CO HH CO ^ bO 00 Cd Tj-bO 00 o

o o 6 o «

3,46

6,91

io,37

13,82

17,28

20,74

24,19

27,65

3i,io

H H H H    to H H M H    tO HH 1-t    HH

tu bO •<! 4^ tO    bO Ob 4^ ►-! bp ^4 4^ JO J-» vO J3b 4^    ^

4^ "o ~Gb w vj GJ CO 4^    4^ HvjWOln hvjoj *<rtOOo3^00btOC04^

SJA 0^4^    bO O tU LU 4- Ln Ob 00 bO    o bO 00M C\bn Od W h

4i,3

82.6

i,944

CO 00 co

04 tU tU 00 ^4 O

4* 04

tu ^4

O 04

123.8

165.1

206.4 247,7 289,0

330.2

371.5

21,02 0,082 0,024 42,05 0,164 0,047 63,07 0,246 0,071 84,09 0,328 0,094

105.1    0,411 0,118

126.1    0,493 0,141 H7,2 0,575 0,165

168.2    0,657 0,188

189.2    0,739 0,212

0,218

0,436

0,654

0,872

1,090

1,309

1,527

i,745

1,963

3,49

6,98

10,47

13,96

17,55

20,94

24,43

27,92

3i,4i

0,419

0,837

1,256

1,675

2,094

2,512

2,93i

3,350

3,769

Cd    Tj-    IC    N Ob    W    Cd    rJ-bO

cT rf bO cd O CCIGN Ob Hi Cd co ^ bO t^OO Ob o

N    lT)    CO    O co    VO    ro    H 00

Tf    Cb    Tf    Ob cooo    COGO Cd

o    C    H-    t-H Cd    Cd^    CO    CO

o    d    o    o o    o    d    o o

04 04 tu tu tu H h 00 04 VO Ul M Vj W 004^ tu Q) vj 44 tu o ^4 'Ul NJ

Q) +* bb Ul V] Ui o 0/1

bO d N co Ob i-O O bO Cd ^•ObCOGO Cd r^CdbO hh 0^_ hh hh Cd Cd co CO

• o o o o o o o o d

uobO

h cd co Tj⁻ 10bO t^oo Ob Cd^bO O ^}-CO^ Cd^bO d d h-T h-T cd*~ cd*~ cd*' co co

Cd Ob bO co O 00 VC)

*-T couobd'oö' o d co^o H Cd co ^ IO !>• 00 Ob O

IO H-4 bO CO NbC) ^

O cd^

d d o d o o d d 6

21,84

43,68

65,52

87,37

109,2

131,1

3,42

6,85

10,27

13,69

17,12

20,54

23,96

27,39

30,81

0,025

0,050

0,075

0,100

0,125

0,150

0,174

0,199

0,224

Tfoo

cd ^

o“ o“ o' d U «

40

Cd bO O CO CO Cd bO rj- 10 r>»GO Ob *-( cd bo 00 cd^ rt Ob

Cd co

’t Cl H Ob 00 CO Tj- 10 IO bO

«-H co

Ob

10 o J 4^ cn bO M Ui

O co

21,91

Ob*<i bb

00

bO

361,1

0,250 2,50 0,500    5,00

0,750    7,50

1,000 10,00

1.250    12,50 1,500 15,00 1,750 17,50 2,000 20,00

2.250    22,50

6,250

12.50

18.75 25,00

31.25

37.50

43.75 50,00

56.25

0,063

0,125

ZJ 1-0 N fO O 'O Cd CO ro IGVO r-.

bO »h co CO rf Ob iC) w 1-.    cou-ibo    N    Ob    o    Cd    rj-

O    O <D O    O    O    HH    NH    HH

o    6 d d    o    d    o    d    o

0,400

0,800

1.200

1.600 2,000 2,400 2,800

3.200

3.600

20,00

24,00

28,00

32,00

36,00

0,400

0,800

1.200

1.600 2,000 2,400 2,800

3.200

3.600

OOOO O O »-T hT

120

280

1,440

bO

Ob

tu K) to HH H H O O O

Ob 04 Ovdi HH "co Ul tu O Ob ^4 VJ M 00 00 bO bO 04 ^4 M unO Ä

cd 00

2,47 28,36 0,088 0,026 4,93 56,73 0,175 0,052 7,40 85,09 0,263 0,078 9,86 113,5 0,35° °,io4 12,33 141,8 0,438 0,130 14,80 170,2 0,525 0,135 17,26 198,6 0,613 0,181 19,73 226,9 0,700 0,207 22,19 255,3 0,788 0,233

o" o~ 6 6 6 ~

t^bO bf h OiN 00 t^bO i-O CO Cd h-i ro IO N O H

i,3H

1,502

1,690

3,38

6,76

10,14

13,52

16,90

20,28

23,66

27,04

30,42

bo f r^cdoo ’t Ob in o

OHHCdNCOCOrfiO Tj-00 Cd^ bO_    00^ Cd_ bO^

d o ** cf cT cf co co

0,035

0,070

0,105

0,141

0,176

0,212

0,247

0,282

o,3i7

■£• 10 m\0 OO Ol-fi Ul «

f‘ iÄF.°'.of“ 00 tu o\ ob 0000000

to tO    M    H    M    I    UlUl4l*040J (9 H    H

M 04    O    Ul    H    M    04    I    *<I H 4i 00 10 Ui VO    tU Ob

O h    oj    4^ i/i    *4    00    I    C'^CO4*pj3bj0    004k-

Cn 00 4o bi    b    4    00 h    oi    I    bbboooboo

00

O Tj-co co

Tj-00 ^ ^ *”1. ^ O. ^

^ ci rf 1-0 r^o<f O nT cf HH Cd co ^ vrjbO 00 Ob O

0,283 0,566 0,850 i,i33 1,416 1,699 1,982 2,266 2,549

00 CI -P» M V] M

4» 'boun L "coi* d -L 6j

^ÖONOiO-^CflNC

18,45 0,080 0,023 36,89 0,160 0,045 55,34 0,241 0,068 73,79 0,321 0,091 92,24 0,401 0,114 110,7 0,481 0,136 129,1 0,561 0,159 147,6 0,642 0,182 166,0 0,722 0,204

0,233

0,466

0,698

o,93!

1,164

i,397

1,630

1,863

2,095

19

31,78

00 k Cn ~ ONto 00 i. w vo Ob 4^ vO -4^ tu 4^ O Ob

o p o o o o p o o

4*. 4*. 04 04    ^ 3h o

00 04 •<! tu    h-< Ob O <-n

00 4^ bQ Ln w M OO 00 4^

10 bO Ln H vj 4^,

mvO 00 "^4 Ob 4^ 04 tO hh

lu '0004 0004 i> 4*. Ca

44,0

88,x

13².1

176.1

220.2 264,2 3°8,2

352.3

396.3

10. Württemberg

bO 00 -4 Ob Ln 4* Oh 10 hh

Rut. | Fufs | Zoll | Qu.r. | Qu.' | Kb.

in

cm | qm

qm | cbm Rut. | Fufs |

S 'S

— 5'—

<0    ,0

qm | cbm

Qu.' Kb.'

2,865 0,286    2,86

5.730 0,573    5,73

8,595 0,859 8,59 11,46 1,146 11,46 Mo² i,43² 14,32 17,19 1,719 17,19 20,05 2,005 20,05 22,92 2,292 22,92 25,78 2,578 25,78

8,208 0,082 0,024 16,42 0,164 0,047 24,62 0,246 0,071 32,83 0,328 0,094 41,04 0,410 0,118 49,25 0,492 0,141 57,45 0,575 0,165 65,66 0,657 0,188 73,87 0,759 0,212

r p r P P

Cj o ono, O ^ M3 -f. t-n Q\ OOO

2,094

2,443

2,792

3,Hi

covo O N O rj-

H H M N N

94

27,92

3i,4i

o,349

vq_ O CO

CC NVO Ob Tj- Ob

i,745

2,094

2,443

2,792

3,Hi

<N Tj-bO M Tj-O 00

h N fj't

d o o d d o d o ~

v0 00^4 Ob MLnOJ O

Ln OJ h o

Ob

W rd-VO t^Ob*-» io N

of rf vo OcT o fO'in N db N CO    C^CO Ob O

42,5

8₅,i

127.6

170.1

212.6

²55.²

297.7

340.2

382.7

m) Verwandlung von Wiener Zollen und Linien aul Millimeter.

1 Wiener Zoll = 26,3400 mm, 1 Wiener Linie = 2,19500 mm.

Linien

0 Z. 1 Z.

2 Z.

3 Z.

4 Z. 5 Z.

6 Z.

7 Z. 8 Z. 9 Z.

0,0

2,2

4,4

6,6

ro »L N Cb

8,8

35,i

11,0

13,2

15-4

17.6

19.7

21,9 24,1

46,1

Ln Oh

4 4 4 4 Ob Ob Ob Ob Ln Ln Ln Ln Ob 4^ 10 O 00 Ln Oh h O    10

00 Ob i b O co Ob Ln Oh hh vb 4

79,o    105,4

107.5

109.7

111.9

114.1

116.3

118.5

120.7

122.9

125.1

127.3

129.5

81,2

83,4

85,6

87,8

90,0

92,2

94,4

96,6

98,8

101,0

103,2

Ln Ln Ln 4^    40.    4^    4^    4^ Oh Oh Oh    Oh

Ln Oh hh O    -4    4^    14    O 00 Ob Oh    h

bo Obi Gh    i    b    M    vnb H b    *4

00 00 *-4 *4 -4    M    Ob    Ob Ob Ob    Ob Ln

to o M Ln Oh    H    vo    Ob4^ (o    o 00

lo o 00 Obi    lo    o    öobi    b o

rf VO CO_    CO vo

rp vO CO *-< CO vo t->» CO CO 00 Ob Ob Ob Ob

10 10 10 10 10 10 10 10 IO »KH HH HH »-•

Oh h vO 4 Ln 10 O vb "4 Ln Oh h vO M

199,7

201,9

204,1

206,3

208,5

226,1

228,3

230,5

232,7

234,9

237.1

239.2

241.4

243.6

245.8 248,0

250.2

252.4

254.6

256.8 259,o

261.2

10 Z.

11 Z.

12 Z.

13 Z. 14 Z. 15 Z. 16 Z. 17 Z. 18 Z.

19 Z.

£7 © © cd © ®r ^ eo t® m, ©

LO 00^ O^M’^fvO 00 O ►h CO vo cb vo cT C4 vo 00 h coxon vo vo vo i>» r-* r^. r>.oo 00 00 00

N n N N    N N

10 10 10

10 10 10

20 Z.

526.8 529,0 53¹ >2 5334

535.6 537,S 54o,o 542,2

544.4

546.5

548.7

550.9

289,7

291,9

294,1

vo CO Ob Ob

ro xl N Ob

305,1

307,3

309,5

3n,7

3i3,9

21 Z.

553,i

Cb mOx Gh

564,1

566,3

568,5

570,7

572,9

575,i

577,3

3¹6>, 1 318,3 320,5 322,7 324,9 327,0 329,2

33K4

333,6

335,8

338,0

340,2

22 Z.

579.5

581.7

583,9

586.1

588.3

590.4

592.6

594.8 597,o

599.2

601.4

603.6

342,4

344.6

346.8 349,o 35F2

353.3

355.6

357.8 360,0 362,2

364.4

366.6

23 Z.

605.8 608,0

610.2

612.4

614.6 6x6,7 619,0

621.2

623.4

625.6

627.8 630,0

368.8

370.9

373.1

375.3

377.5

379.7

381.9

24 Z.

Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ln Ln Ln 4-^ 4^    4* 4^* L»h Oh Oh Oh

Ov-^hhvO^I Ln Oh O 00 Cb 4*- 14 Oh^-ibb'CjLn OJ h b M Cn Oh t)

395.¹

397.3 399,5

301,7

403,9

406.1

408.3

^ 4^ 4^ 4^ 4^ 4A 4A Oh Oh Oh W to 10    19

4    10 o 00 Ln Oh JH

Obi ih 0 00 Obi 10 o 00 Obi

4A 4^ 4^ 4^ 4^

4^ 4a 4^. Oh Oh Ln Oh h vO Cb

> -p.

4 Ob Ob Ob Ob Ob Ln Ln Ln Ln Ln A h O M Ui OJ O 00 Ob 14 0^4

vb ''4 Ln Oh    b M Obi W O 00

474,i

vb ~4 Ln Oh

485,1

487,3

500.5

502.6 504,8 507,0 509,2 5n,4

513.6

4-

489,5

49F7

493,9

496,i

498,3

00 O CI rf VO

xnod O m rf

»-h hh M C4 CI irb i/b vo vo vo

25 Z.

26 Z.

27 Z. 28 Z. 29 Z.

Ln

00

LTb    Gb ^    CO XL)    OH    m    rj- vo

cT    of xn cC b    h    ro vo    CO    O    co

vo    vo vo    vo vo    r-»    r--»    r^-oo    co

O    VO    bO vo    VO vO    bO    VO VO    VO    vo    vo

684.8 687,0

689.2 691,4

693.6

695.8 698,0

700.2 70? ,4

704.6

706.8 709,0

•^4 •<!    -4    4|    *»4    -4    ^1    ^1    41    -4    *4    -4

Oh Oh    Oh    19    W    10    W    W    W    H

Ln Oh    O    00 Cb    4^-    J4    O    *^4    Ln    Oh    jh

Lh H    b    *4    Ln    Oh    H    O    CO    0 4*    19

737.5 739.7 741,9 744,1 746,3

748.5 75°,7

•<1 ^4 ^4 **4 Ln Ln •<1 Ln

■<1 Ln OO i-i vb

Ln

10

Ob Ln ~ vO

.<1    ^4 ^4    ^4 ^4    "4    ^4 ^4

00 OO OO CO'4    ^4    ^4 -4 **4    Ob    Ob Ob

OO Ln Oh ►-< VO    *4    44 O    CO    Ob Oh

o bo c. L n    o    00 bsA    n    o Cb

¹

Der Cylinder ist als vielseitiges Prisma, der Kegel als ebensolche Pyramide zu betrachten.

Linien

30 Z. 31 Z. 32 Z. 33 Z. 34 Z. 35 Z. 36 Z. 37 Z. 38 Z. | 39 Z.

N T O 00^    N    Tj-    V£q00 Ob bt CO

d N «fvo    Ch    H    CO    in 1^ Ob cT rf

Ob Ob Ob Cb    Ob    O    O    OOO'-'i-t

N N N N t^CO CO 00 00 00

00 00

io    Ob    h    ro    xo n    Ob h ro tn N

VO 00    o    (O    1^1    N Cb    >-1 rfvo 00 O

h h    ci    M    N    N W    fOfOfOrO’t

00 00 00 00 00 00 co 0000000000

Ob w rO vo t''» 00 O of io b h oSvb*

^ ^ ^ Tf IO LO U")

00 00 co 00 00 00 co

869.2

871.4 873,6 875,8 878,0

880.2

882.4

VO vO 00 00 00 c O VO VO vO 4^ 19 O vj kn vj kn Oo vb Ov

vO vO

o o

00 Ob

921.9

924.1 926,3 928,5 930,7

932.9

935.¹

948.2 95°,4 952,6 954,8 957,o

959.2

96i,4

974.6 976,8 979,o 98i,2

983.4

985.5

987.7

1000.9

1003.1 1005,3 1007,5 1009,7

1011.9

1014.1

1027.3

1029.4 1031,6 1033,8

1036,0

1038,2

1040.4

858,2

86o,4

862,6

864,8

867,0

884,6

886,8

889,0

891,2

893,4

9X0,9

9i3,i

915-3

917-5

919,7

vO vO vO vO vO 4^ 4^ Oj U> J-H vp O 00 Ob Cn Ci

963,6

965,8

968,0

970,2

972,4

v£> vO vO O vO 00 4^ NJ vO M hn Cj t-i MO

vO vO vO vO 00 Ob

1016,3

1018,5

1020,7

1022,9

1025,1

1042,6

1044,8

1047,0

1049,2

1051,4

Fufs

n) Verwandlung des englischen Mafses in Metermafs. a) Tafel für die Umwandlung des englischen Mafses auf Metermafse.

Zoll

Quadr.-F.

Kubik-F.

qm

cbm

Quadr.-Z.

Kubik-Z.

cm

qcm

ccm

0,304794

0,609589

0,914383

1,219x78

1,523972

1,828767

0,092900

0,185799

0,278699

o,37i599

0,464498

0,557398

0,028315 0,056630 0,084946 0,113261 0,141576 0,169891

Si®

2,133561

2,438356

2,743150

3,047945

3,352739

0,650298 0,743198 0,836097 0,929997 1,021897

0,198207

0,226522

0,254837

0,283152

0,311467

£ O SS QD

2,5400

5,o799

7,6199

10,1598

12,6998

15,2397

17,7797

20,3196

22,8596

25,3995

27,9395

6,45*3 12,9027 19,3540 25,8054 32,2567 38,7081

16,386

32,773

49,158

65,544

81,930

98,317

45,1594

51,6108

58,0621

64,5135

70,9648

114,703

131,089

!47,475

163,861

160,247

ß) Tafel für die Umwandlung des Metermafses auf englisches Mafs.

m, qm cbm

Fufs

Zoll

Quadr.-F.

Quadr.-Z.

Kubik-F.

Kubik-Z.

2,2809

6,5618

9,8427

13,1236

16,4045

39,37o8 78,7416 118,1124

157,4831

196,8539

10,7643

21,5286

32,2929

43,0572

53,8215

1550,06

3100,12

4650,18

6200,24

775o,3o

35,3165 70,6331 105,9497 141,2663 176,5828

61025,8

122051,7

183077,5

244103,3

305129,1

19,6854

22,9663

26,2472

29,5281

236,2247

275,5955

3t4,9663

354,3371

64,5857

75,35oi 86,1143 96,8787

9300,35

10850,41

12400,47

13950,53

211,8994 247,2160 282,5326 3U,849i

366155,0

427180,8

488206,6

549232,5

II. Gewichts- und Festigkeits-Tabellen.

1. Gewichte verschiedener Länder.

a) Das metrische Gewichtssystem.

Dasselbe ist ebensoweit verbreitet wie das metrische Mafssystem.

Kilogramm (kg) = 1000 Gramm (g). i Gramm = 1000 Milligramm (mg), i Tonne (t) = 1000 kg.

b) Das alte preufsische Gewicht.

i Pfund = 30 Lot = 300 Quentchen = 3000 Zent = 30000 Korn = 500 Gramm. 1 Zentner = 100 Pfund = 50 kg. 1 Schiffslast — 40 Zentner.

c) Das alte österreichische Gewicht.

1 Pfund = 32 Lot = 128 Quentchen 89276 Pfund = 50 kg.

560,06 Gramm. 1 Zollzentner

d) Das englische und amerikanische Gewicht.

I Pfund — 16 Unzen = 768 Skrupel = 7680 Grains = 453,5927 Gramm.

20 Zentner = 1016,0476 kg. 1 Schiffstonne = 2000 Pfund = 907,1854 kg oder gleich dem Raume von 42 Kubikfufs oder 1,18944 Kubikmeter.

1 Pfund Troy Gewicht = 373,246 Gramm. i Zentner (Centweight) = 112 Pfund = 50,80238 kg. t Tonne

e) Das norwegische Gewicht. Wie das alte preufsische.

f) Das russische Gewicht.

( Pfund = 409,531 Gramm.

1 Pud — 40 Pfund = 1280 Lot = 3840 Solotnick — 728640 Doli, i Berkowitz (Schiffspfund) = 10 Pud = 400 Pfund.

g) Das schwedische Gewicht.

[ Skalpund = 425,3305 Gramm = 100 Ort = 10000 Korn.

1 neuer Zentner = 100 neue Pfund = 100 Skalpund.

( Schiffspfund = 20 Liespfund = 400 Skalpund

h) Das schweizerische Gewicht. Wie in Deutschland.

2) Ge wich ts-U mwandlungs-Ta b eilen.

a) Vergleichungstabelle der Pfunde verschiedener Länder.

Kilogramm

Österreich alt. Pfund

Zollverein

Pfund

Preufsen alt. Pfund

England

Pfund

(Avoirdupoids)

Schweden

Pfund

Rufsland

Pfund

1,7857

1,0000 0,8928 0,8352 0,8352 0,8100 o,7595 0 73*3 2,0000 1,1200 1,1200 0,9355

o,9354

0,9072

0,8507

0,8191

M3⁸* 1,1974 1,1973 1,0690 1,0000 0,9698

0,9094

0,8756 2,2046 1,2346 1,2346 1,1023 1,0312 1,0311 o,9377

0,9028 2,3s¹¹

1.3¹66

1.3¹66 i,I755 1,0997

1,0996 1,0664 0,9628

2,4418 U3675 G3674 1,2209 1,1421 1,142 J 1,1076 1,03' 6

b) Verwandlung von alten preufsischen Fufspfunden in Meterkilogramme und umgekehrt.

I. Preufs. Fufspfunde = Meterkilogramme.

Fufs-

Pfund

tO VOOO

O 00

kO CO O 4'" in HIN N

>-> trt rf MD

0,1569 0,3139 1,7262    1,8831

3,2955 3,4524 4,8647    5,0216

6,4340    6,5909

0,4708

2,0400

3.6093

5,1786

6,7479

0,6277 0,7846 2,1970 2,3539 3,7662    3,9232

5,3355    5,4924

6,9048    7,0617

0,9416

2,5108

4,0801

5,6494

7,2186

1,0985

2,6678

42370

5,8063

7,3756

1.2554

2,8247

4,3939

5,9632

7,5325

1,4123 2,981 5 1,5509 6,1201 7,6894

7,8463

9,4156

10,985

12,554

14,123

8,0033    8,1602

9,5725 9,7295 11,142 12,711 14,280    14,437

11,299

12,868

8,3171

9,8864

h,456

13,025

H,594

8,4740    8,6310

10,043    10,200

11,613    11,770

13,182    13,339

I4.75¹    14,908

8,7879 io,357 11,926 13,496 15,065

8,9448 10,514 12,083 13.653 15,222

9,1018

10,671

12,2^0

13,810

15,379

9,2587

10,82s

12,397

13,966

15,536

Fufspfunde.

(i

2. Meterkilogramtne

Meter-

Kilogr.

63,724

127,45

19M7

254,90

6,3724 I 12,745 70,096 j 76,469 133,82    140.19

197.54    203,92

261,27    267,64

19,117    25,490

82,841    89,214

146,57    15294

210,29    216,66

274,01    280,39

31,862

95,568

i59,3i

223,03

286,76

38,234

101,96 165,68 229,41 293, «3

44607

108,33

172,05

235.7⁸

299,50

50,979

114,70

178,43

242.15

305.88

57,352 121,08 184,80 248,52 312,25

318,62

382,34

446,07

509,79

573,52

324,99

388,72

452,44

516,16

579,89

331.36

395.09

458,81

522,54

586,26

337,74 401.46

465,19

528,91

592,63

344,11    350,48

407,83    414,21

47‘,56 477,93 53528    541,65

599,01    605,38 j 611,75

356,85

420.5S

484,30

548,03

363,23

426.95

490,67

55440

618,12

369,60

433,32

497,05

560,77

624,50

37.5,97

439,7o

50342

567U4

630,87

3. Spezifische Gewichte verschiedener Körper.

Ahornholz 0,65—0,69. Alabaster 2,70.

Alaun 1,7—1,8. Alaunschiefer 2.34—2,59. Aluminium 2,5.

Amalgam, natürlicher 13,76. Anthracit 1,4—1,5.

Antimon 6,7.

Apfelbaumholz 0,67—0,79. Arsenik 5,7—5,9.

Asbest 2,10—2,80.

Asphalt 1,07—1,16.

Basalt 2,9—3,2 Bausteine, im Mittel 2,5.

ßergkrystall 2,65.

Bimstein 0,91 —1,65.

Birkenholz, frisch 0,90.

» lufttrocken 0,74. Birnbaumholz 0,65—0,73.

Blei 11,44.

Bleiglätte 9,3—9,5-Bleiglanz 7,4—7,6.

Bleiweifs 2,4.

Braunkohle 1,2—1,5.

Bronze 8,29—8,62.

Buchenholz, Rot-, frisch 0,98.

„ lufttrocken 0,75 Weifs-, frisch 0,95

„ gegossen 19,25.

,, gehämmert 19,3.

Granit 2,5—3,0.

Grauwacke 2,71.

Graphit 1,8—2,24.

Plarz’ von Fichten 1,07.

Holz, Laubholz, trocken, im Mittel 0,66.

,, mit Wasser gesättigt 1,1.

,, Nadelholz, trocken im Mittel 0,45. Salpeter 1,95.

Buchenholz, Weiß-, lufttrocken 0,73. Holz, Nadelholz, mit Wasser ges. 0,84. Buchsbaumholz 0,91—1,03.

Butter 0,94.

Holzkohle, Nadelholz 0,28—0,44. ,,    Eichenholz 0,57.

,,    Fichtenholz 0,57.

Calcium 1,58.

Cement, Portland-, erhärtet 2,72—3,05.    Infusoritkorksteine 0,46—0,52.

,,    ,, in Fässern verpack- Kalium 0,87.

tes Pulver 1,7.

„ Roman-, desgl. 1,15 — 1,35.

Kalk, gebrannt 1,64—1,86.

„ Mörtel 1,64—1,86.

„ Stein 2,46—2,84.

Kautschuk 0,93.

Kiefernholz, frisch 0,91.

,, trocken 0,55.

Kieselsteine 2,3—2,7.

Kirschbaumholz 0,58-—0,72.

Kochsalz 2,1—2,2.

Korkholz 0,22—0,26.

Korkplatten u. Korksteine 0,32—0,45. Kreide, weiße 1,80—2,66.

Kupfer, gegossen 8,6—8,9.

,, geh. oder in Draht 8,8—9,0. Lärchenholz, frisch 0,92.

,,    trocken 0,52.

Magnesit, gebrannt 2,9—3,1. Mahagoni 0,56—1,06.

Marmor 2,52—2,85.

Mauerwerk von Bruchstein 2,40—2,46. ,,    ,,    Sandstein 2,05—2,12.

,,    ,,    Ziegelstein 1,47—1,70.

Pech 1,07.

Pflaumenbaumholz 0,79.

Platin 21,3.

Pockholz, (Franzosenholz, Guajak) 1,33. Porphyr 2,4—2,8.

Porzellan 2,3—2,5.

Porzellanerde 1,15.

Coks 1,4.

Dachschiefer 2,64—2,67. Diamant 3,5.

Dolomit 2,87.

Ebenholz, schwarz 1,19.

„ grün 1,23. Eichenholz 0,62—0,85.

Eis 0,926.

Eisen, geschmiedet 7,6—7,8. „    gegossen 7,0—7,5.

,,    in Draht 7,60—7,75.

Eisenerz 7,1—7,8.

Elfenbein 1,80—1,92.

Erde 1,36—2,40.

Erlenholz, frisch 0,68.

,, trocken 0,50. Eschenholz, frisch 0,90.

,, trocken 0,64.

Feldspath 2,66.

Fette 0,92—0,94. Feuerstein 2,58—2,60. Fichtenholz, frisch 0,87.

,, trocken 0,47.

Flußspath 3,15.

Franzosenholz (Guajak) 1,33. Gips, gebrannt, 0,97—1,46.

,, gegossen, trocken 0,97. Gipsstein (roh) 2,2—2,4.

Glas, Fenster- 2,64.

,, Spiegel- 2,46.

,, Krystall- 2,90.

„ Flint- 3,20—3,78. Glimmer 2,78—3,15. Glockenmetall 8,8.

Gneis 2,4—2,7.

Gold, gediegen 18,6—19,1.

Lehm 1,52—2,85. Lindenholz, frisch 0,82.

,, trocken 0,57.

Mehl, Weizen- 1,56.

Mennige 8,6.

Mergel 2,4—2,6.

Messing, gegossen 8,4—8,7.

,,    gewalzt 8,52—8,62.

,,    gezogen 8,42—8,72.

Mühlcnsteinquarz 2,24—2,61.

Natrium 0,97. Nickel 8,3—8,7. Nußbaumholz 0,66.

Pappelholz, trocken 0,39—0,48. ,,    frisch 0,86.

Quarz 2,5—2,8.

Roggen in Masse 0,78.

Wachs 0,97.

Weidenholz, frisch 0,99.

,, trocken 0,48—0,58.

Zink, gegossen 6,9.

,, gewalzt 7,19—7,86. Zinn 7,3—7,4.

Zinnober 8,1.

Sand, fein und trocken 1,40—1,64.

,,    ,, feucht 1,9—2,1.

,,    ,, grob und trocken 1,4—1,5.

Sandstein 1,9—2,7.

Schiefer 2,64—2,67.

Schwefel 1,9—2,1.

Schwemmsteine, rheinische 1,20—1,42. Silber, gegossen 10,10—10,48.

,, gehämmert 10,51 —10,62. Stahl, Zement- 7,3—7,8.

,, gefrischt 7,5—8,0.

„ Guß- 7,83—7,92.

Steineiche 0,71—1,07.

Steinkohlen 1,2—1,5.

,, Cannel 1,42.

Tannenholz, frisch 0,89, trocken 0,56. Thon 1,8—2,6.

Thonschiefer 2,76—2,88. Tuffstein, natürlicher 1,01 —1,68.

„    künstlicher 1,24—1,52.

Ulmenholz, frisch 0,95.

,, trocken 0,58.

Wismut 9,8.

Ziegelstein, gewöhnlicher 1,4—2,2. ,,    Klinker 1,5—2,3.

,,    Chamotte 2,12.

4. Belastungen von Decken, Dächern und Mauern für 1 qm Fläche

in kg.²)

Die erforderliche Stärke einer Konstruktion richtet sich nach der Größe der Last, welche dieselbe aufzunehmen hat, einerseits und nach der Art der Inanspruchnahme und der hierfür zulässigen Maximal-Spannung des angewendeten Materials andererseits.

Die Total-Belastung der Hochbau-Konstruktionen setzt sich zusammen aus der Eigenlast der Wände, Zwischendecken und Dächer und aus der auf diese einwirkenden fremden zufälligen Belastung (Nutzlast, Schnee- und Winddruck), deren Summe die Totallast (Gesamtbelastung) ergibt.

a) Eigenlasten von Zwischendecken usw.

Eigenlast kg pro qm

Gewölbte Decke oder preuss. Kappe, V₄ Stein stark, einschl. Hintermauerung-, zwischen eisernen Trägern für i —1,5 m Spannweite,

einschl. Putz und Fußboden .    ..........

Gewölbte Decke, ¹j₂ Stein stark, sonst wie vor......

Desgleichen für 2—3 m Spannweite..........

Patentzwischendecken (Kleine, Förster, Denner usw.)incl. Auffüllung, Träger, Putz, Holz- oder massivem Fußboden, mit Loch- oder

Schwemmsteinen 10 cm stark...........

Dieselben jedoch 15 cm stark............

Dieselben mit Vollsteinen je 20 kg mehr.

Stoltesche Zementstegdielen (ohneTuff-Füllung usw.)5 cm stark

300

4OO

500

220-29O

270—340

55

55

15

/    5)    ?)

8 ,,

IO „

dichter

Beton

1?

11

55

12 „

Q 19 i O ro i_n

Q\ ^ n i-o co

Eigenlast

kg pro qm

Dielen in porösem Beton 25% mehr.......

Auffüllung aus Sand oder Lehm für I cm Stärke .

Desgl. aus Kohlenasche, Bimskies für 1 cm Stärke

Kalkputz, Zementputz pp. für 1 cm Stärke.....

Zementbeton für 1 cm Stärke..........

Gipsestrich ohne Zusätze für 1 cm Stärke.....

>j    mit ,,    ,, 1 ,,    ,,    .......

Tonfliesen gesinterte Ware für 1 cm Stärke.......

Porzellanwandplatten für 1 cm Stärke.........

Guß-Asphaltbelag für 1 cm Stärke..........

Pflasterung aus Kiefernklötzen in Asphaltbettung für 1 cm Stärke FugenloseSteinholzböden(Xyloith,Terralith,Lignolith)f.icm Stärke

Korkplattenbelag für 1 cm Stärke..........

Decke aus Wellblech, Buckelplatten oder Barren-Eisen mit Beton

zwischen Trägern (13 cm dick im Beton).......

Elolzbalkendecke mit einfachem Fußboden.......

Holzbalkendecke mit doppeltem Fußboden oder mit einfachem

Fußboden und mit Deckenputz ■..........

Holzbalkendecke mit halbem Windelboden, Fußboden und

Deckenputz.................

Desgl. mit ganzem Windelboden...........

15-17

12—14

15

20

18

17

I₉

18

20

17-22

2,8

00 Ul

O O

IOO

300

400

b) Belastungen für Dächer. *)

Art der Dachdeckung

Dachhöhe dividiert durch die Dach weite

Wind

druck

Eigengewicht eines qm für I qm Dach-

Dach

fläche

fläche

Schneedruck für I qm Dachfläche

Größte Gesamtbelastung für I qm Dachfläche

kg

kg

kg

kg

1.    Doppel- und Kronziegeldach

oder Mönch- und Nonnendeckung' .......

2.    Desgleichen......

3.    Einfaches Ziegeldach oder Strangfalzziegeldach

4.    Desgleichen......

5.    Gewöhnliches Schieferdach .

6.    Desgleichen......

7.    Desgleichen......

8.    Desgleichen......

9.    Asphaltdachm.Lehmunterlage

10.    Desgleichen......

11.    Desgleichen......

12.    Desgleichen......

/ 2

Vs

/o

10

h-1

102

102

76

76

80

75

75

75

102

i_n w

o 4

00 vo

bO to bO bO-I^Ln C\ 00 C\ 00 00 w ui 00 m ro 4^ p L O b Ti b o b\ o hui hh ui

0\<-n Ln 4^

o b\

G\Ln Q\Ln Ln 0\ C\ Ln tO O Ln 4^ Ln ^

b' L o o b\ o on

Ln Ln

M VD \0 u~> CU w

211

Art der Dachdeckung

Eigengewicht dividiert eines qm durch die Dachweite

Dachhöhe

Dach

fläche

Windel ruck für I qm Dachfläche

Schneedruck für I qm Dachfläche

Größte Gesamtbelastung für I qm Dachfläche

kg

kg

kg

kg

13.    Asphaltdach mit Fliesenunter

läge.........

14.    Desgleichen......

15.    Solinger Plattendach auf Latten

16.    Desgleichen......

Vo

VlO

V,

Vs

102

102

I IO I IO

17-

I IO

17a. Zementplattendach, wie 15, 16, 17, abzüglich 15%

18.    Stroh- u. Rohrdach ohne Lehm

19.    Desgleichen......

20.    Stroh- u. Rohrdach mit Lehmbewurf ........

21.    Desgleichen......

22.    Dach mit Holzschalung und Zink oder Eisenblech .

23.    Desgleichen......

O IO IO hH O

IU d o f N

d d 00 VO 10

l^-vvo O O vo vo d" lj~> Ö xovo

204

201

245.

239

232

Ol tH

CO (N

^1    Ov Ov

Ov Ov

oovO O p

Vn 00

00 vO o p 0-1 00

tn    vn -P

-P Ov -P Ov 'bv'd ’ov'd

200

196

215

211

24.

33

25-

26.

27.

28.

29.

5)

30.

31.    Pappdachod.Ruberoiddeckung

32.    Desgleichen......

'Ci    "GC

I—I H—( I—I

33-

33

34-

35-

36.

go ca.

O MD uo o O    o O ^

o" d- cf cf \o *f 00" cf cf VO i-f 00 f cf OOVO lOxf-corON d d -q-cotod d d

1—1 i_n

Ov OV~ri Vn to Q\ OV~n <-n- -P- tO O V-n 4^.

Gi Gi 'ft OwbmGisi owwbbbv

176

170

163

156

Hi

148

145

143

140

145

141

137

134

132

37.    Holzzementdach bei 5 cm starker, trockener Kieslage .

38.    Desgl., Kieslage 10 cm hoch

129

GC ZC CO co

Ov O d o d co

12,5

12,5

310

390

c) Eigengewichte von verschiedenen Dächern.

Art der Dachkonstruktion

Gewicht für I qm Dachfläche in kg

1.    Glas auf Winkeleisen....................

2.    Schiefer auf Winkeleisen..................

3.    Ebenes Eisenblech auf Winkeleisen...............

4.    Eisenwellblech auf Winkeleisen................

5.    Zinkwellblech auf Winkeleisen................

6.    Gußeiserne Platten auf Winkeleisen...............

7.    Gußzinkplatten auf hölzernen Platten und Sparren..........

8.    Glasdach (Oberlichte), 5—6 mm starkes Rohglaskittdach in Sprosseneisen aus-

- schließlich Unterkonstruktion.................

9.    Glasdach, jedoch Patentdeckung (Fr. Basse-Kassel) mit 5—6 mm starkem Rohglas

IO. Dasselbe wie vor 7—8 mm' starkem Drahtglas...........

60

57

52

22

24

74

70

27—30

27,5

32,5

d) Eigengewichte der Wände.

W andkonstruktionen

Gewicht für I qm Ansichtsfläche in kg

Fachwand von ¹/₂ Stein Stärke, in Schwemmsteinen ausgemauert, von beiden

Seiten verputzt......................

Fachwand, */₂ Steine stark in Ziegelsteinen, sonst wie vor........

Wand von I Stein Stärke in Schwemmsteinen, von beiden Seiten verputzt .    .

„ Ziegelsteinen, sonst wie vor........

sonst wie vor ..............

130

220

280

••

77

7?    ¹    2    77

7?

460

7?

670

??

77

77

77

??

7?

7?

77

7?

77

77

77    »    ?7    77 mn 77    ??*•*’

Monierwand, 5 cm stark, beiderseits glatt .

Rabitzwand desgl.............

Scagliol-Bautafelwand, 5 cm stark, beiderseits glatt 7V2 r> T)

880

IO9O

1300

IOO

95

42

10

77

63

11

84

Für Wände und andere Materialien erhält man die Belastungen, wenn man die obigen Zahlen für Ziegelmauerwerk mit folgenden Koeffizienten multipliziert:

Mauerwerk in Hohlziegeln oder in porösen Steinen .

„ dichten Kalksteinen, Granit oder Trachyt

„ Sandsteinen..........

„ rheinischen Tuffsteinen .......

,, gepreßten Schlackensteinen.....

77

77

7?

5. Eigengewichte der im Hochbau am häufigsten vorkommenden Materialien und Konstruktionen.

Gegenstand

I Kubikmeter

Gewicht pro cbm in kg

Asphalt.....

Basalt.....

Beton.....

Holz: Eiche, trocken Fichte Kiefer Lärche Tanne

Nadelholz mit Wasser gesättigt —

Kalkstein

Kalkmörtel

Korksteine

0,0012 0,0029—32 0,00018—0,00247 0,00072—0,00086 0,0114

0,00136—0,0024 0,0018

0,0007—0,0008 0,00264

0,0025—⁰>⁰⁰3°5 0,0078 0,00062—85 0,00047 0,00065 0,0005 0,00056

0,00084

0,00249 — 284 0,0018 0,00028

2120

2900—3200 1800—2470 720—860 11400

1360—2400 1800

700—800 2640

2500—3050 7800

620—850

470

650

500

500

840

2400—2840 1800 280

Namen

I Kubikzentimeter

kg

I Kubikmeter

kg

Kies.......

Lehm und Erde . Mauerwerk aus Bruchsteinen Lochsteinen . porösen Steinen Sandsteinen . Schwemmsteinen

0,00305 0,00252—285

3050

1520—2850

Ziegelsteinen

Marmor

Messing......

Porphyr.....

Quarz......

Sand, fein und trocken „ fein und feucht .

„ grob.....

Sandstein.....

Schiefer......

Schmiedeeisen .... Schwemmsteine

Stahl .......

Stuckgips.....

Ziegelstein, gewöhnlicher „ Klinker .

Zink, gegossen gewalzt .

Zinn

0,024—²5 0,0011 0,0013 0,0021 0,00095 0,0016

0,00252—285 0,0085 0,0024—28 0,023—2 7 0,0014—0,00164 0,0019—0,00194 0,00137—149 0,0019—27 0,00264—267 0,0078 0,0008

0,00726—792 0,00165 0,0014—22 0,00152—229 0,00686 0,00719—786 0,00729

2400—2500 1100 130° 2100 950 1600

2520—2850 8500

2400—2800 2300—2700 1400—1640 1900—1950 1370—1490 1900—2700 2640—2700 7800 800

7260—7820 1650

1400—2200 1520—2290 6860

7190—7866 7290

6. Absolute Gewichte der mit Zwischenräumen geschütteten oder geschichteten Körper.

Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen, a) Landwirtschaftliche Gegenstände.

Lose geschüttet; in Säcken geschichtet auf 1 m Höhe beträgt das Gewicht ca. ⁴/₅ der nachstehenden Zahlen.

. 540—590 . 710—850 • 530—750 ' •    330—360

.    350—480

.    500—570

. 0,80—IOO Weizen .

100—120 Weiße Bohnen .    620—830 Wicken .

. 500—565

Buchweizen . Erbsen . Gerste

Gras und Klee Hafer

Hanfsamen . Heu, geringes „ gutes . Kartoffeln Mehl .    .    .

Mist.........

Roggen ........

Stroh von:

Erbsen und Wicken Gerste und Hafer .

700—900 600—800

Roggen und Weizen .

50— 60 70— 80 90—100 700—800 840—880 670—880

b) Brennmaterialien.

Lose geschüttet; in Säcken geschichtet auf I m Höhe beträgt das Gewicht ca. ⁴/₅ der nachstehenden Zahlen.

640—900 250—300

180—250 130— 180

Buchenholz . Braunkohlen

Eichenholz .

-Briketts

••

geflößtes

Fichtenholz . Tannenholz .

Torf, locker und hell brauner .

Erd-

400—440 650—730 7²5—750 430—580 420

300-340 300—380 120—I50 240—600 560—910

Torf, Pech-Torf-Koks .    .    .

Holzkohlen aus hartem Holze weichem „ Steinkohlen in

kleinen Stücken großen Steinkohlenbriketts Koks.....

••

.    850—950

. 900—1050 .    870—900

• 350—55°

7. Festigkeit taezw. zulässige Inanspruchnahme verschiedener Körper in Bezug auf Zug und Druck.

Für 1 qcm in kg

Material

F estigkeitsmodul

Elastizitäts

für

Zulässige

Belastung

modul

Zug

Druck

K¹

Zug Druck

Baugrund .......

Bauholz im allgemeinen

Basalt........

Blei.........

Buchenholz......

Bronze (mittel)......

Eichenholz......

50000

130

500

75

120

2300

1000

6000

120

Eisenblech, parallel der Fasern .

„ rechtwinklig der Fasern .

Eisendraht

1    700 ooo

2    190000

3200

6400

525

1070

ausgeglüht

4000

Eschenholz

Fichtenholz.........

Glas ...........

Gußeisen..........

Gußstahl zu Gebäudekonstruktion .

Gußstahldraht........

Guß (hämmerbar).......

Granit Gneis........

Hanfseile..........

1    000 000

2    OOO OOO

700

220

I IOO

10    OOO

11    ooo 3000

6300

3000

800

120

66

80

60

75

250

800

2100

Hölzerne eingerammte Pfähle

Kalkstein, Marmor......

Ketten (eiserne) ohne Stege .

„ mit Stegen......

Kiefernholz........

Klinker..........

Kupfer..........

Kupferdraht........

Lederriemen .    ......

I OOO ooo I 300 ooo

500

2400

3200

500

80

20—25

30—35

20—35

60

3000 4000 I50—200

145

14

7000

Mauerziegel.........

Mauerwerk aus guten Mauersteinen in

Kalkmörtel.....

aus Klinkern in Zement . aus leichtgebr. por. Steinen

IOO

HO

145

25—30

7—8

Messing.....

Messingdraht .... Nebraer Sandstein (roter)

650 ooo I ooo ooo

25—40

14

2,5—4

1200

5000

4000

16

(heller)

Quarz.....

Rüdersdorfer Kalkstein

1200

32

32

Schmiedeeisen (im allgemeinen) .

Stahl..........

Sandsteinmauerwerk.....

Tannenholz........

Tuffstein aus dem Brohltal

Zink ..........

Zinn ..........

2 IOO OOO 2 OOO OOO

4000

8000

3000

750

1300

25

750

1400

150

60

50

250

3°°

620

8. Eigengewichte und zulässige Beanspruchung von Baumaterialien, welche bei der Baupolizei in Berlin gelten.

Bei der Baupolizei in Berlin gelten betreffs der Belastung des Baugrundes und der Baukonstruktionsteile, sowie betreffs der Beanspruchung der zur Verwendung kommenden Baumaterialien nachstehende Annahmen.

a) Eigengewichte der Baumaterialien.

Erde oder Lehm......

Ziegelmauerwerk aus vollen Steinen Desgl. aus porösen Steinen .

Desgl. aus porösen Lochsteinen

Sandsteinmauerwerk.....

Granit und Marmor......

Kiefernholz........

Eichenholz ........

Eisen..........

Beton..........

Für das qm

1600 kg 1600 ,,

b) Eigengewichte und Belastung von Bauteilen.

Balkenlage in Wohngebäuden.............

Desgl. einschl. der Belastung.............

Balkenlage in Fabrik- und Lagergebäuden.........

Desgl. einschl. der Belastung.............

Balkenlage in Getreidespeichern einschl. der Belastung zum Nachweis .................

Gewölbte Decke aus porösen Steinen in Wohngebäuden .

Desgl. einschl. der Belastung..........

Gewölbte Decke in Fabrikgebäuden einschl. der Belastung Desgl. unter Durchfahrten und befahrbaren Höfen einschl. der Belastung ...............

Wellblechdecken einschl. der Belastung zum Nachweis

Gewölbte Treppen..............

Desgl. einschl. der Belastung..........

Dachflächen in der Horizontal-Projektion gemessen, einschl. Schnee-und Winddruck bei Metall- oder Glasdeckung gemäß der

Steigung......

Desgl. bei Schieferdeckung .

Desgl. bei Ziegeldeckung Desgl. bei Holzzementdeckung Steile Mansardendächer ....

Für das qm 150 kg 500 „ 250 „ 750 „

85O IOOO

350

600 ,, IOOO ,,

125—150 „ 200—24O „ 25O — 3OO „ • • 350 „ . . 400 „

c) Zulässige Beanspruchung der Baumaterialien.

Schmiedeeisen*) für das Quadratzentimeter auf Zug ....

,, Druck ....

,, Abscherung .    .

»1 Zug ....

,, Druck ....

,, Abscherung .

Desgl.

Desgl.

Gußeisen

55

55

55

55

Desgl.

Desgl.

55

55

5?

55

750 kg 75o „ 600 ,, 250 „ 500 „ 200 „

*) Bei Flußeisen wird neuerdings in Einzelfällen bis zu 1000 kg zugelassen.

Bombiertes Eisenwellblech für das Quadratzentimeter auf Zug* .

,, Druck

Desgl.

Eisendraht für das Quadratzentimeter auf Zug......

Eichen- und Buchenholz für das Ouadratzentimeter auf Zug .

,, Druck .

77

77

?7

Desgl.

Kiefernholz für das Quadratzentimeter auf Zug' Desgl.

Granit

500

500

1200

100

80

IOO

,, Druck ,, Druck

Sandstein je nach der Härte für das Quadratzentimeter auf Druck 15—30 Rüdersdorfer Kalkstein in Quadern Kalksteinmauerwerk in Kalkmörtel

77

60

45

cuo

für das qcm auf Druck

25

Gewöhnliches Ziegelmauerwerk desgl. Ziegelmauerwerk in Zementmörtel Bestes Klinkermauerwerk desgl. Mauerwerk aus porösen Steinen Guter Baugrund

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

12 —14 3—6

77

2,5

Von der Berliner Baupolizei allgemein genehmigte Deckenkonstruktionen, ihre Stärken, Eigengewichte und für die verschiedenen Gesamtbelastungen zulässigen höchsten Spannweiten.

Name

Stärke

cm

Zulässige Spannweite in Metern

bei Gesamtbelastungen von kg — pro qm

kg/qm 5°°    600    750    850    1000 1100 1250

Eigen

gewicht

125

H. Behrens, Isoliergewölbe

180

12

220

Czarnikau

8    230

1,00

1,20

1,50

i,85

1,00

1,20

Dabbert & Hütten .

230

2,30

1,50

1,50

1,85

1,30 —    —

1,60 —    1.45

Donath

240

260

1,25

1,70

Donath, Zementeisen .

Düsing-.......

Foerster......

10

Lochsteine mit Eisen-

1,40 1,70 1,50 — 1,25

2,10

1,50

1,10

1,30

1,20 — 1,00

0,85

mit Eiseneinlage und mindestens 15 cm Betonplatte

L5°

77

einlage ....

,, Lochsteine ohne Eisen- | einlage .

10    110

2,50

77

Kleine Lochsteine

77

Vollsteine

O Cd O ^ Cd

90

220

1,40

1,50

1,90

1,80

1,07

1,16

1,60

M5

270 1 290

2,85

2,40

2,05

L/5

1,50

Name

Stärke

Eigen- j gewicht

cm

kg/qm

Zulässige Spannweiten in Metern

bei Gesamtbelastungen von kg — pro qm

500    600    750    850 1000 1100 1250

Müller, Marx & Co. Rippendecke .

Schäfer......

Schürmann, Vollsteine

mit Lochkeilsteinen

CO O M CS    O <N

240

250

200

350

250

300

330

2,10

4,20

0,90

i,3o

i,95

1,5° —

L55

1,50

3,oo

L30

2,70

1,25

L35

1,10

2,15

1,80

1,60

Schweizer’sche Patent-Gitterdecke

Stolte

Betondecke .

1.50 240 1,25 200 i,8o 300 2,50

—    1,10

—    1,40

2.50

i — 1,23

1,50:

2,00

1,00

2,00

1,06

1,30

o,95

Wilkens, Victoriadecke

mit Flacheisen . mit Rundeisen .

1,

1,70

1,501

P. Zöllner, Spanneisendecke . (Chrometzka’sche)

(i

120

140

1,18

200 12,

12    240

—    I,l8

—    ¹,95

—    i 2,35

NB. Für Monierplatten, Holzer’sche Decken, Beny’sche Decken, Hohlsteindecken mit Eiseneinlage von Donath, Otto’sche Steindecken und Könen’sche Voutenplatten wird seitens der Berliner Baupolizei für jeden Fall rechnerischer Tragfähigkeitsnachweis gefordert.

9. Förster’sche Massivdeeke.

Der Massivdecke ist in gesundheitlicher, konstruktiver, * feuer- und schwammsicherer Hinsicht unbedingt der Vorzug zu geben. Das Bestreben geht dahin, diese Decken möglichst leicht und billig bei großer Tragfähigkeit herzustellen und außerdem eine horizontale Unterfläche zu erzielen. Bei den bisher meist ausgeführten gewölbten Decken ist der Pfeilhöhe der Gewölbe wegen eine größere Geschoßhöhe und wegen der größeren Eigenlast ein höheres Irägerprofil erforderlich. Eine ebene Unteransicht bei Gewölben erforderte außerdem noch eine besondere Unterkonstruktion.

Die Feuer-Versicherungsanstalten gewähren bei Anwendung massiver Decken und massiver Treppen eine Prämienermäßigung bis zu 20%. Eine der besten Deckenkonstruktionen ist unstreitig die Försterdecke. (Patentamtlich geschützt.)

Die Försterdecke besteht aus eigens zu diesem Zweck hergestellten Wölbesteinen (Fig. 2), welche mit gewöhnlichem Zementmörtel auf Brettschalung, wie dies Fig. 3 auf Seite 34 veranschaulicht, genau wie Ziegelsteinpflaster in halbem Verband ausgeführt wird. Die Steine werden als gebrannte, poröse Lochsteine hergestellt, wodurch erstens ein geringeres Gewicht erzielt und zweitens ein schlechter Wärmeleiter geschaffen wird. Die Förstersteine können jedoch auch aus Gips, Zement usw. hergestellt werden.

Das „System Förster“ zeichnet sich anderen Systemen gegenüber besonders aus, daß es durch die den Steinen gegebenen, entgegengesetzten Widerlager auf konstruktiver Basis beruht und nicht in einfachem Ineinandergreifen der Steine, Platten usw. oder Einlegen von Eisen besteht.

■a

x--

ms

-X

iS

Fig. 2.

Fig. i.

Wenn auch die Försterdecke in ihrer bisherigen Gestalt durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit und den billigen Preis sich einer großen Beliebtheit zu erfreuen gehabt hat, so ist doch der Erfinder des Förstersteines bemüht gewesen, seine erste Erfindung noch zu vervollkommnen. Dieses Bestreben, welches darin gipfelte, größere Spannweiten zu erzielen, ist von besonderem Erfolge begleitet gewesen. Wie aus Fig. 3 zu ersehen, ist der neue Försterstein, D. R.-G.-M. No. 145281, an der vorderen Seite mit winkelförmigen Längsrillen a besetzt. Durch diese Anordnung wird eine innigere Verbindung der nebeneinander angeordneten Steine erzielt und demzufolge die Tragfähigkeit der Decke erhöht. Besondere Beachtung verdient, daß bei dem neuen Försterstein die Unterbrechung der Widerlagsflächen nicht wie bisher in der neutralen Achse xx des Steines liegt, sondern unterhalb des letzteren verlegt ist. Der neue technische Effekt dieser Form besteht darin, daß eine höhere Druckbeanspruchung des Steines als bisher ermöglicht wird.

Die neue Förstersche Abteildecke D. R. P. a. wird, wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, in der bereits bekannten Weise gebildet, indem die einzelnen Steine der neuen Form ebenfalls nebeneinander verlegt werden. In Abständen von 4—6 und mehr Steinreihen wird je ein Winkeleisen c als Einlage angeordnet, welches zwischen die Widerlagsflächen der Steine eingeschoben wird. Hierdurch erhöht sich die Tragfähigkeit der Decke bedeutend, da jedesmal die Anzahl der Steinreihen zwischen je 2 Eisen c eine Abteildecke bilden. Je geringer man die Abstände zwischen den Eisen c bemißt, desto höher gestaltet sich naturgemäß die Tragfähigkeit der Decke, doch ist nicht notwendig, unter 4 Steinreihen zu gehen, da diese Anordnung einer Decke mit höchster Belastung entspricht.

B.

Durch Verlegung der Winkeleisen zwischen den Widerlagsflächen der Steine ist es ausgeschlossen, daß Rosttröpfchen bis an die Unterfläche der Decke gelangen, welche sich bei anderen Deckenkonstruktionen mit Eiseneinlage, wo letztere nahe der Unterfläche der Decke liegt, durch gelbe Flecken nicht selten kenntlich machen.    ^

1. Beschreibung der Försterschen Decken.

Die Försterschen Decken bestehen aus besonders geformten Steinen, welche in der oberen und unteren Hälfte entgegengesetzte Widerlager aufweisen. Außerdem sind an der vorderen Seite winkelförmige Fängsrippen a

und an der hinteren Seite ähnlich geformte Längsrippen b angeordnet. Die neutrale Achse xx des Steines liegt, zur Erhöhung der Druckbeanspruchung, unterhalb der Unterbrechung der Widerlagsflächen, wodurch eine ebene Decke mit größerer Tragfähigkeit erzielt wird.

Die Steine haben eine Länge von 25 cm, eine Breite von 12 cm und eine Stärke von 10 bis 13 cm. Je nach der zu leistenden Tragkraft werden 10 er bis 1,70 m und 13 er Steine bis 3 m Spannweite verwendet. Die neue Förstersche Abteildecke gestattet jedoch bei Verwendung 10cm starker Steine eine Spannweite bis 2 m, bei 13 cm starken Steinen eine solche bis 3 m.

Bei Wohngebäuden sind die Steine am Trägerflansch auszuklinken oder besonders ausgeschnittene Trägersteine, Fig. 7, zu verwenden.

Die Träger werden mit Zementmörtel ausgeworfen oder mit Drahtgewebe überspannt. Hierdurch wird erreicht, daß der Träger isoliert liegt und arbeiten kann, ohne daß im Deckenputz Risse entstehen. Eine weit bessere, aber etwas teure Verkleidung des Trägerflanschen wird noch durch Anwendung von Zungensteinen, wie aus Fig. 8 ersichtlich, erzielt.

Diese Zungensteine haben den nicht zu unterschätzenden Vorteil, den Träger feuersicher einzumanteln. Die nachstehenden Figuren stellen verschiedenste Aufführungsarten der Försterdecke dar, womit jedoch nicht gesagt sein soll, daß damit die Anwendungsarten der Försterdecke erschöpft sind.

ft.

Ri

II

,11

LA

Al

Mt

Fig. 3.

Fig. 4.

mmzz

V//X///7/W

Y////A

TzZm

-t)

*) Holz- oder Massivfußboden, oder Estrich mit Linoleum. ** Schüttung.

■J") Försterdecke mit Zungensteinen.

Fig. 5.

_³=9

*) Massiv-Fußboden oder Estrich mit Linoleum.

**) hörsterdecke auf Zernentleisten oder Steinquartier. Statt dieser Leisten können auch Winkeleisen an den Träger angeschraubt werden.

Fig. 6.

...

■ V-

5P- t)

tTfr77X77777A

V/.

K/,-

r

mmm

*) Fußboden.

**) Försterdecke wie vorige Figur, j) Drahtputzdecke.

Fig- 7-

___

L>.    •' i

In welcher Weise beispielsweise feuersichere Treppen hergestellt werden, ist aus Fig. 9 zu ersehen. Fig. 10 führt eine bekannte Deckenkonstruktion in Försterscher Steinzwischendecke vor.

Leichte Wände lassen sich ebenfalls mit Förstersteinen leicht hersteilen.

Fig. 9.

3»f! ⁴.    t    t v**»o oQot A; //«tHUiiSFt-

rr^kst^.,l,- ?.'•.•♦./r .1 .■■<;■ .‘••'jli.t-^ ■ ~ vr.fry    *

yy//////Av//A

w&

Z7////Ä

im

vmvm

WM&

Fig. 10.

V7ZW///A

W4M

2. Die statische Berechnung.

Das Gewicht der Förstersteine ist bei 10 er Steinen 2,5 kg und bei 13 er Steinen 3 kg pro Stück. Demnach stellt sich das Eigengewicht einschließlich des Mörtels bei ioer Decke auf 90 kg und bei 13 er Decke auf 105 kg pro qm.

Die zur Auffüllung des Zwischenraumes von Oberkante Decke bis Oberkante I-Träger erforderliche Schlackenfüllung wiegt pro cbm ca. 600 kg.

Im allgemeinen nimmt man folgende Nutzlasten zur Berechnung der I-Trägerhöhen an:

für Wohnräume........

,, Säle, Tanzsäle........

,, Treppen, Podeste........

,, Werkstätten, Fabriken, je nach Zweck

,, Lagerräume.........

,, Höfe und Durchfahrten.....

200 bis 250 kg pro qm Decke,

400 „    „

4°° »

300 bis 1500 .

• 500 „ „

Das Eigengewicht der Försterdecke stellt sich pro qm:

Eigengewicht

10er Försterdecke 13er Försterdecke

Holz-

Massiv-

Holz-

Massiv-

Fußboden

Fußboden

kg

kg

st

10 cm starke Försterdecke bei ca. 1,30 m

Spannweite..........

13 cm starke Försterdecke bei ca. 2 m

Spannweite..........

Schlackenschüttung im Durchschnitt 10 cm

stark............

Schlackenschüttung im Durchschnitt 12 cm

stark............

I-Träger N. P. 20—22.......

do. N. P. 24—26.......

Fußboden ...........

Deckenputz .    .    ..........

in Summa demnach........

90

60

25

25

15

195

90

60

72

I—I

25

25

55

25

i5

15

Cn O

250

222

2 77

10 cm starke Försterdecke

Wohnräu m e

T anzsäle, Treppenpodeste

Werkstätten, F abriken

Lager

räume

D urch-f ahrt

Holz

fußboden

Massiv

fußböden

Holz

fußboden

Massiv

fußboden

Holz

fußboden

Massiv-

lußboden

Holz

fußboden

Massiv

fußboden

Massiv -fußbodeu

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Eigengewicht .

Nutzlast. .    .    . 200-250 200-250 400    400    500

200

250    200

250    200

200 250 500 500

to

§0"

Gesamtlast pro

1 qm. .    .    . 400-450 450-500 600    650 700    750    700    750    950

13 cm starke Försterdecke

Lager

räume

Tanzsäle,

Treppen

podeste

Werkstätten, F abrilten

Wohn-

räume

Durch

fahrt

Holz

fußboden

Massiv

fußboden

Holz

fußboden

Massiv

fußboden

Holz

fußboden

Massiv

fußboden

Holz

fußboden

Massiv

fußboden

Massiv

fußboden

St °ö

Cd

kg    kg    kg    !    kg    kg    kg    kg    kg

Es ist immer, von finanziellem Vorteil, die Spannweite der Decken nicht zu hoch zu wählen.

Bei Ausführung nach der Fig. 14 ermäßigt sich die Gesamtlast der Decke um 60—72 kg pro qm, weil die Schüttung in Wegfall kommt.

3. Die Herstellung der Försterdecke.

Nachdem die Decke eingeschalt ist, wird mit dem Verlegen der Steine begonnen und zwar in halbem Verband. Als Mörtel wird am besten 1 Teil gelöschter Kalk, 1 Teil Zement und je nach der Spannweite 3 bis 5 Teile scharfer Sand verwendet. Die Schalung ist im Sommer wenigstens zwei Tage, im Winter vier Tage unter der Decke zu belassen, damit der Zement erst genügend abbinden kann.

4. Die anzu wendende Decken stärke.

Es sind anwendbar, bei der einfachen Försterdecke ohne Eiseneinlage:

10er Steine

für Wohnräume .... bis 1,50 m ,, Tanzsäle, Fabriken .

13er Steine 2,00 m Spannweite

1,70 „

bei der Försterschen Abteildecke:

>>    1,3°    5)

für Wohnräume .... bis 2,00 m ,, Tanzsäle, Fabriken .    .    ,,    1,70 ,,

3,00 m Spannweite

V 50    ?>    5)

9a. Dennersche Massivdeeke.

(Ausführungen Denner & Funke, Cassel-W.)

Während die vorstehend beschriebene Förstersche Massivdecke aus besonders geformten Steinen mit oder ohne Eiseneinlage hergestellt wird, werden zu der vorbezeichneten Dennerschen Decke gewöhnliche Ziegelsteine, Schwemmsteine und ähnliches Material mit einer Drahteinlage in den Schichten verwendet.

Die Herstellung geschieht in folgender Weise:

Sobald die Einschalung in gewöhnlicher Weise geschehen ist, werden die Steine ebenso wie bei der Försterschen Decke im Verband gemauert. Als

Mörtel verwendet man 1 Teil gelöschten Kalk, i Teil Zement und 3 bis 5 Teile scharfen reinen Sand. Ein 3 mm starker geglühter Draht wird, wie dies Fig. 1 zeigt, in allen Schichten in den Mörtel eingelegt und ohne Ende durch diese in der Kettenlinie hindurchgeführt. Die Verwendung der Drahteinlage bietet insofern bedeutende Vorteile, als dieselbe unbedingt vollständig vom Mörtel umhüllt und bei etwaigem Brande dem zerstörenden Einfluß des Feuers nicht ausgesetzt ist. Der Draht, der in der Mitte Deckenfelder berührt, versteift dieselben außerordentlich, da derselbe auf Zug beansprucht wird; da erster bedeutend billiger wie die Eiseneinlage anderer Systeme ist, so hat die Decke auch hinsichtlich des Preises Vorzüge. Zu dieser Decke werden mit Vorteil rheinische. Schwemmsteine oder ähnliche Leicht-

Tig.S.

Schnitt t-i.

G"abtjeborjPK

Figi.

Figz

Fl9²

steine verwendet; es zeichnet sich diese Decke daher durch geringstes spezifisches Gewicht vor vielen anderen Systemen besonders aus. Die Tragfähigkeit der Dennerschen Decke kommt derjenigen aller ähnlichen Systeme völlig gleich und gilt für erstere das dort gesagte sinngemäß.

Fig+.

Die Decke kann auch so ausgeführt werden, daß die Drahteiseneinlage in einzelnen Strängen mit abgebogenen Enden durch die Steinschichten durchlaufen, so daß jede einzelne Schicht durch die eingespannten Drähte eine solide Verspannung in Form einer Verankerung erhält.

9b. Puldas Triumph-Decke.

(Ausführungen: Denner & Funke, Cassel-W.)

Puldas -Triumph - Decke stellt ein neues System einer scheitrechten Decke dar, deren Konstruktion auf der Gewölbe-Theorie basiert. Aus diesem Grunde ist die Decke, die meist in einer Stärke von 14 cm ausgeführt wird, ohne besondere Konzession von den meisten Baupolizeibehörden zugelassen. Die Decke wird aus drei verschieden geformten porösen Steinen, einem Maueranfängerstein, einem Trägerauflagerstein und dem gewöhnlichen Gewölbestein, sowie dem als Schlußstein gedachten Betonkeil hergestellt

(Fig- 1).

r.

Die gewöhnlichen Deckensteine sind Hohlsteine, schräg geformt und der größeren Sicherheit wegen an beiden Seitenflächen mit Rillen zur Auf- e nähme des Mörtels = versehen. Für den

Betonkeil verwendet man 1 Teil Zement, 3 Teile scharfen Sand ===== und 2—3 Teile Kies oder Kleinschlag.

Im Gegensatz zu den übrigen Systemen erfolgt die Vermauerung der Deckensteine nicht quer, sondern in der Längsrichtung der Träger. Eine Eiseneinlage ist bei Herstellung dieser Decke nicht erforderlich; die Tragfähigkeit dagegen eine ganz bedeutende.

In Dresden sind beispielsweise die Decken für Wohngebäude bis zu 2,50 m Spannweite konzessioniert.

Dem Gutachten des Herrn Reg.-Baumeister Goldmann-Berlin über die Tragfähigkeit der sog. Puldaschen Horizontaldecken ist nachstehende statische Berechnung entnommen.

Statische Berechnung.

Wird die Decke als ein zwischen Widerlagern eingespanntes scheitrechtes Gewölbe aufgefaßt, so ist nachzuweisen, daß die im Gewölbe auftretenden Druckspannungen bei einer Spannweite, welche hier auf 2,50 m bezw. 2,05 m bezw. 1,75 m angenommen werden soll, das zulässige Maß nicht überschreiten.

Bei dem zur Verwendung gekommenen Material (hartgebrannte Ziegelsteine und Zementmörtel bezw. Zementbeton) beträgt die zulässige Druckbeanspruchung k = 11.

Demnach wird die zulässige Druckbeanspruchung k=u nicht erreicht. Bei Fabrikgebäuden, Treppen pp. beträgt das Eigengewicht 300 kg pro qm und die Nutzlast 500 kg.

Daher P = L . 800.0,25.

Bei Annahme einer Spannweite von 2,05 m ist

2188

P = 2,05 • 800 • 0,25 = 410 P • L 410 • 2,05 • 100

8 • 4,8

| 2188² +    )² = 2196

= 10,98 kg pro qcm.

R 2196 ⁼ V ^ 200

Demnach wird die zulässige Druckspannung k=n nicht überschritten. Bei Durchfahrten und Hofkellern beträgt das Eigengewicht 320 kg und die Nutzlast 750 kg pro qm.

Daher P = A . 1070.0,25.

Bei Annahme einer Spannweite von 1,75 m ist:

- 2130

Für die Berechnung kommt die nebenstehende schraffierte Druckfläche F in Betracht.

1h-

sS

<r

25

F = 25 (41—2 • 3) = 200 qcm.

Die Gesamtlast pro m Breite bei Annahme von 280 kg Eigengewicht und 250 kg Nutzlast beträgt:

L • 530 • 1,00.

Daher für eine Steinbreite: P = L • 530 • 0,25.

4,6

Die in dem mittleren Drittel verbleibende Stützlinie hat eine Pfeilhöhe von 48 cm.

*- L. = 2,50

Bei Wohngebäuden soll die Spannweite 2,50 m betragen und es ist nachzuweisen, daß hierbei die zulässige Beanspruchung des Materials nicht überschritten wird.

Es ist:

Der Horizontalschub ist: H =

Der Druck am Widerlager ist:

P = 2,50 • 530 • 0,25 = 331

P • L

331 • 2,50 • 100

8 • 4,8

= 2155.

«JL

ip/

^ R-f h²+(4-)²

‘ K- Fw-W¹-

R = 2162

v R

k= F

2162

200

= kg 10,81 qcm

P = 1,75 • 1070 • 0,25 = 468 P • L 468 • 1,75 • 100

8 • 4,8

= 1 2I30² + ("'⁸)² =

2140

10,70 kg qcm.

R 2140 F 200

¹

,5600

0,5600

0,5000

0,4677

0,4677

0,4536

0.4253

0,4095

²

O. Intze, Tabellen und Beispiele für eine rationelle Verwendung des Eisens, Berlin, Verlag von C. Beelitz, 1878, Kalender der Baugewerkszeitung und nach Bekanntmachungen der Berliner Baupolizei.

³

Fußboden.

**j Försterdecke über den Träger verlegt.

Demnach wird die zulässige Druckspannung k=n nicht überschritten.

9c. Kleinesclie Massivdecke.

Die Kleinesche Massiv-Decke (Erfinder Baumeister J. F. Kleine in Erbach a/Rhein) ist eine der am meisten angewandten Deckenkonstruktionen. Namentlich da, wo poröse Steine, Schwemmsteine uswr. zur Verfügung stehen, bildet die Decke eine vorzügliche, leichte und schalldämpfende Platte, die sowohl zu Zwischendecken, als auch für massive Dachkonstruktionen mit gutem Erfolg angewendet werden kann.

Die Decke besteht aus horizontalen, im Verband gemauerten Steinschichten, in deren Fugen hochkant gestelltes Bandeisen so eingebettet ist, daß dieses vom Zementmörtel, mit dem die Herstellung der Decke geschieht, völlig umhüllt wird.

Vermöge der innigen Verbindung von Eisen mit Zement entstehen hierdurch in den Fugen eisenarmierte und festeingespannte Mörtelträger, die mit der Mauerung eine äußerst feste Deckenkonstruktion darstellen. Dabei ist die Herstellung der Deckenplatten, die seit dem Jahre 1892 eine ausgedehnte Verwendung bei Privat- und Staatsbauten gefunden hat, eine äußerst einfache. Die Decke wird in Stärken von 7 cm, 10 cm, 12 cm und 15 cm ausgeführt.

Die zulässige Beanspruchung der Kleineschen Deckenplatte ist seitens der Berliner Baupolizei wie folgt festgestellt:

Stärke

Eigen--

gewicht

Zulässige Spannweite in Metern

cm

kg/qm

bei Gesamtbelastungen von kg — pro qm

500    600    750    850 IOOO IIOO 1250

Lochsteine

Vollsteine

220 1,90 270    —

290    — 2,40

i,6o

i,i5

2,85

2,05

i,75

1,50

Der Preis der Decke schwankt je nach Ausführung zwischen 3,50 bis 5,50 pro qm.

Mit der Kleineschen Decke in in niger Verbindung steht dieSchürmannsche Deckenplatte, die zwischen je 3—4 Schichten stärkere gebuckelte Flachschienen besitzt, zwischen denen die Ausmauerung als scheitrechte Kappe erfolgt.

Das Schürmannsche Patent ist seit einigen Jahren mit dem Kleineschen vereinigt. Die Ausführungen werden durch die Herren Kleine & Stapf, Berlin, bezw. deren Vertreter vorgenommen.

9d. Brennersche Decke, D. R. P.

(W. Brenner & Co., G. m. b. H., Halle a/S.)

In neuerer Zeit macht eine trägerlose Massiv-Decke, die unter dem Namen Brennersche trägerlose Decke angeboten wird, von sich reden.

Dieselbe besteht aus 6,5 bis 40 cm starken Hohlsteinen, deren Längsfugen mit Rillen zur besseren Aufnahme des Mörtels versehen sind und in die ein Netz aus Eisenstäben bezw. Gasröhren eingebettet wird.

Die Herstellung der Decken ist verhältnismäßig einfach zu nennen und werden dieselben auf 5—6 m ohne Träger ausgeführt; in letzter Zeit sollen sogar bedeutend größere Spannungen zur Ausführung gekommen sein. Je nach den Dimensionen des zu überdeckenden Raumes ändert sich die Stärke der Deckensteine sowie des einzulegenden Eisennetzes. Auf einer dichten festen Schalung wird etwa 4—6 cm von ersterer entfernt ein Netz von Eisen gespannt, in dessen Maschen die Hohlsteine eingelegt werden. Hierauf wird das Ganze mit Zementmörtel 1 : 3 von oben vergossen und je nach den Witterungsverhältnissen in 14 Tagen bis 3 Wochen ausgeschalt.

In Halle besonders sind die Decken in verschiedenen großen Privat- und öffentlichen Bauten mit gutem Erfolg angewendet worden; auch die Belastungsproben seitens der Hallenser Baupolizei sollen eine große Tragfähigkeit der Decke erwiesen haben.

Bei großen Spannweiten stellt sich die Brennersche Decke erheblich billiger als Eisenbalkendecken.

Mit porösen Steinen und namentlich mit Schwemmsteinen werden die Decken von der Firma Denner & Funke, Cassel, ausgeführt und haben diese Decken den Vorzug der Schalldichtigkeit, außerdem versteifen und verankern dieselben die Mauerteile vorzüglich und belasten sie gleichmäßig.

9e. Anker-Dübeldecke.

Die seitens der Firma Höfchen & Peschke, Berlin, seit Jahren mit gutem Erfolg ausgeführten sog. Anker-Dübel-Decken werden gebildet aus tragenden Platten (Nebenträger) und dazwischen gelagerten lastenden Platten. Diese dem System zugrunde liegende Idee wird in den Fig. 1 und 2 zur An-

AZ---.!___

TW

Fig. I. Hauptträger mit tragenden Steinbalken.

JD

Af a?

■H

Fig. 2. a — tragende Platten.

= lastende Platten.

schauung gebracht. Die Steinbalken bildenden Nebenträger werden aus 2, in Fig. 4 dargestellten Reihen Widerlagsteinen gebildet, in deren Längsfuge zur Aufhebung des Horizontalschubes Eisenstäbe in das die Fuge füllende Mörtelbett eingelegt werden. Die Stäbe werden an den Stirnseiten der Nebenträger umgebogen, eventl. über einen an den Trägern entlang laufenden Eisenstab gehängt, in beiden Fällen den Splint des Ankers bildend. Fig. 3 stellt die lastende Platte — in Form eines Schlußsteines dar.

Durch das angewandte Gewölbesystem wird erzielt, daß die Summe der

*S'T_

/777,

K⁻ '7*1,0

"71,0

Druckspannungen y/y/y/s aus der aufgebrach-ten Nutzlast sich in w Schubspannungen /2z umsetzt, welche die r steinernen Tragebögen parallel zu den eisernen Trägern angreifen und sie somit auf Biegung beanspruchen.

Seitens des Königl. Polizeipräsidiums wurde für Berlin auf Grund ausgiebiger Probebelastungen an der Königl. tech. Versuchsanstalt zu Berlin-Charlottenburg für die Decke eine 5 mm starke Rundeiseneinlage genehmigt und die Decke selbst zugelassen:

Nutzlast

ohne Eisen- mit 5 mm Rundeinlage    eiseneinlage

a)    250 kg pro qm    1,40 m    2,50 m

b)    500 „    „    „    1,07 „    1,80 „■

C) 750 „    „    „ ;    — I    1,50.»

Die Decken werden in Berlin ausgeführt pro qm mit M. 3,50—4,50.

Außerdem sind an verschiedenen großen Plätzen des Königreichs Preußen spezielle Probebelastungen ausgeführt worden und bestehen für einzelne Plätze Sondergenehmigungen.

Im Königreich Sachsen sind amtliche Belastungsproben in Leipzig zur Ausführung gekommen und daselbst ist Sonder-Genehmigung erteilt; desgleichen im Königreich Bayern zu München an der Königlichen mechanischtechnischen Versuchs-Anstalt dortselbst.

10. Bestimmungen über die Aufstellung von statischen Berechnungen zu Hochbau-Konstruktionen, sowie über die hierbei anzunehmenden Belastungen

bezw. Beanspruchungen.

(Ministerielle Bestimmungen in Preußen vom 16. Mai 1890.)

§ 1. Allgemeines.

Die statischen Berechnungen — einschließlich der nötigen Begründungen und der sonstigen Erläuterungen — sind auf gebrochenem Bogen derart abzufassen, daß die rechte Hälfte zur Aufnahme des Textes benutzt wird, während auf der linken Hälfte die etwa erforderlichen Skizzen Platz finden. Für die eigentlichen statischen Berechnungen ist eine Zusammenfassung in tabellarischer Form dann zu wählen, wenn dadurch — ohne Beeinträchtigung der Deutlichkeit — Abkürzungen veranlaßt werden und die Übersichtlichkeit erhöht wird. Dagegen sind bei den auf die Ermittelung des Gewachtes der erforderlichen Materialmengen bezüglichen Berechnungen stets entsprechend geordnete Tabellen zur Anwendung zu bringen.

Bei allen vorkommenden Formeln, deren Entstehung und Zusammensetzung nicht unmittelbar aus dem Gange der Rechnung sich ergibt, sind die Stellen der Lehrbücher, in denen die Formeln sich entwickelt finden, anzugeben; andernfalls ist deren Ableitung in ganzem Umfange beizufügen.

Die für ein schnelles Verständnis erforderlichen Zwischenrechnungen sind mit in die Ausarbeitungen aufzunehmen.

Ob besondere statische Berechnungen schon dem Kostenanschläge beizugeben oder erst nach Einleitung des Baues anzufertigen sind, wird bei Prüfung des Vorentwurfes oder bei Erteilung des Auftrages zur Aufstellung des speziellen Bauentwurfes seitens der Zentral-Instanz bestimmt werden; in Zweifelsfällen sind entsprechende Weisungen hierüber zu erbitten. Im allgemeinen ist gelegentlich der Anfertigung der speziellen Entwürfe von einer eingehenden Bearbeitung und Berechnung großer Eisenkonstruktionen abzusehen und statt dessen nur eine überschlägliche Berechnung der Kosten mit Angabe der zu wählenden Systeme beizugeben. (Vergl. auch den § 23 der Anweisung für die formelle Behandlung der speziellen Entwürfe zu Hochbauten und deren Veranschlagung, Seite 230 der Dienstanweisung für die Königlichen Bauinspektoren der Hochbauverwaltung.)

§ 2. Ausdehnung der statischen Berechnungen.

Statische Berechnungen sind vor Vergebung bezw. vor Beginn der bezüglichen Arbeiten und Leistungen auszuarbeiten und nach Maßgabe der bestehenden Bestimmungen in den §§ 186 und 188 der Dienstanweisung für die Königlichen Bauinspektoren der Hochbauverwaltung zur Vorrevision bezw. Superrevision einzureichen:

a)    für alle in Eisen herzustellenden Konstruktionen;

b)    für die in Holz auszuführenden Konstruktionen von größerer Spannweite oder ungewöhnlicher Anordnung, wenn sich die Stärken der betreffenden Hölzer nicht auf Grund von Erfahrungssätzen mit hinreichender Sicherheit feststellen lassen;

c)    für alle Gurtbögen und Gewölbe nebst zugehörigenWiderlagern und den erforderlichen Verankerungen in denselben Fällen wie unter b;

d)    für alle Säulen, Pfeiler, Wände, freistehende Schornsteine usw., welche so geringe Abmessungen aufweisen, daß unter Berücksichtigung der in Frage kommenden Verhältnisse eine statische Untersuchung auf eine besonders hohe Beanspruchung durch aufruhende Lasten oder Winddruck und auf den Verlauf der daraus resultierenden Spannungen nicht ohne weiteres für entbehrlich erachtet werden kann;

e)    für die Breiten der Fundament-Sohlen behufs Herbeiführung einer tunlichst gleichmäßigen Beanspruchung des Baugrundes, besonders wenn letzterer nicht sehr widerstandsfähig ist oder wenn künstliche Fundierungen nötig werden.

§ 3. Anordnung der statischen Berechnungen.

Für jeden Bauteil bezw. dessen Konstruktion werden in der statischen Berechnung zu behandeln sein:

a)    die Belastungen, welche aus dem Eigengewicht der Materialien und aus der Benutzung der betreffenden Räume, sowie aus äußeren Einflüssen (Wind und Schnee) sich ergeben. Hierbei ist insbesondere zu begründen, inwieweit etwa Abweichungen von den in den §§ 4 und 5 angegebenen Zahlen nötig erscheinen,

b)    das System ,der gewählten Konstruktion, die Form der Gewölbe, Gurtbögen, der Pfeiler und Stützen;

c)    die Ermittelung der inneren Kräfte in den einzelnen Konstruktionsteilen bezw. der Verlauf der Drucklinie und der Nachweis des Gleichgewichtes;

d)    die Stärke der einzelnen Konstruktionsteile bezw. der Gewölbe, Mauerpfeiler, Anker usw.;

e)    die Art der Verbindung der einzelnen Teile und die Stärke und Anordnung der Nietungen bezw. Verschraubungen;

f)    die Berechnung der an Schmiedeeisen, Gußeisen usw. erforderlichen Massen in Kilogrammen, unter entsprechender Trennung nach Arten wie: gewöhnliche gewalzte Träger, zusammengesetzte ge-nieteteTräger, genietete oder verschraubte Dachkonstruktionen usw.

§4. Eigengewichte.

Bei Festsetzung der für die einzelnen Konstruktionsteile anzunehmenden Eigengewichte sind die nachstehend für die einzelnen Baumaterialien angegebenen Einzelgewichte zur Anwendung zu bringen.

Setzt sich eine Konstruktion bezw. ein Bauteil aus verschiedenen Materialien zusammen, so werden dieselben nach ihrer Masse und ihrem 'Einzelgewicht getrennt zu berücksichtigen sein.

Da viele Anordnungen fast in derselben Form oder doch nur mit geringfügigen Änderungen häufig wiederkehren, so sind im Interesse der Vereinfachung der Berechnung für jene Fälle Durchschnittswerte festgesetzt worden, welche — auf das Quadratmeter der Fläche bezogen — vielfach sich ohne weiteres benutzen lassen werden.

Es kommen in Frage:

Lfde. No.

Eigengewicht f. d. qm

Benennung

im

Einz. Ganz, kg . kg

A. Zwischendecken.

1.

Balkenlage nurmitgestrecktem Windelboden darüber, unter Annahme einer Entfernung der Balken von 1,00 rn von Mitte zu Mitte und einer Stärke derselben von 24/26 cm

Balken 24/26 cm’st......

Sehleetstangen 7 cm Durchm.

Lehm nach Abzug der Stangen 10 cm st.......

zusammen:

41

25

160

226

od.rd. 230

2.

Balkenlage nur mit Fußboden von 3,5 cm Stärke darüber sonst wie vor......

Balken 24 auf 26 cm st. . Dielen 3>B cm st.....

41

²3

zusammen:

64

od. rd. 70

3-

Balkenlage mit Stülpdecke und Lehmschlag.......

Balken 24 auf 26 cm st. .

Dielen 3,₀ cm st.....

Lehmschlag io cm st. .    .    ,

41

20

148

zusammen:

209

od. rd. 210

Balkenlage mit halbem Windelboden, bestehend aus Staa-kung mit Lehmstroh umwickelt, oder aus Füllbrettern auf angenagelten Latten und aus Lehmschlag oder Sandschüttung, sowie einem 3,₅ cm starken Fußboden darüber

Balken 24 auf 26 cm st. . Staakhölzer 3 cm st. Latten 4 auf 6 cm st. . Dielen 3,₆ cm st. .    .    .

Lehmschlag 11 cm st. .

zusammen:

41

15

23

134

216 ■ od. rd.

Lfde. No.

Benennung

Eigengewicht f. d. qm

Einz. j Ganz.

kg kg

'j 1

Balkenlage wie vor, jedoch an der unteren Seite mit 2 cm starker Schalung und gerohrt und geputzt......

Balken 24 auf 26 cm st. usw. wie

zu No. 4 ........

dazu Schalung 2 cm st.....

Rohrung und Putz......

216

13

20

zusammen:

249

od. rd. | 250

0\

Balkenlage wie unter No. 4 beschrieben, jedoch oberhalb statt des Fußbodens mit einem 5—7 cm starken Gyps-oder Lehmstrich versehen .

Balken usw. wie zu No. 4 ab die Dielen mit.....

dazu Estrich 7 cm st.

216

23

bleiben:

zusammen:

193

I 12

305

od. rd. 3io

Balkenlage wie unter No. 5 beschrieben, jedoch oberhalb statt des Fußbodens mit einem 5 — 7 cm starken Gyps-oder Lehmstrich versehen .

Balken 24/26 cm st. Staakhölzer 3 cm st Latten 4/6 cm st. Lehmschlag Schalung 2 cm st. Estrich 7 cm st . Rohrung und Putz

41

15

134

13

112

20

zusammen

338

od. rd.

340

00

Balkenlage mitganzemWindel-boden, unterhalb mit Lehm verstrichen, oberhalb mit 3,5 cm starkem Fußboden

Balken 24/25 cm st......

Dielen 3,5 cm st.......

Staakhölzer 4 cm Durchm.

Latten 4/6 cm st.......

Lehmschlag einschl. der Staakhölzer 26 cm st........

41

23

16

274

zusammen:

357

od. rd.

360

\0

Gewölbte Decke aus preußischen Kappen zwischen eisernen Trägem für eine Spannweite bis zu 2,00 m, ¹/₂ Stein stark, einschl. Hintermauerung, Verfüllung mit Sand oder Koksasche, Lagerhölzer und Fußboden, jedoch ausschl. des Gewichtes der Träger.......

Mauerwerk und die Hinterfüllung bis Unterkante Lagerhölzer .

Lagerhölzer bei einer Entfernung von 80 cm von Mitte zu Mitte und 10/10 cm st. ....

Dielen 3,₅ cm st.......

zusammen:

Wird auch der Raum zwischen den Lagerhölzern verfällt, so erhöht sich das Gewicht noch um 144 kg oder.........

341

23

372

od. rd. | 370

rd. 140

Lfde. No.

Benennung

Eigengewicht f. d. qm

im

Einz.

Ganz.

kg

kg

IO.

Gewölbte Decke wie vor für 2 — 3 m Spannweite .

Mauerwerk usw. wie unter No. 9, Hinterfüllung bis Unterkante Lagerhölzer ........

Lagerhölzer wie unter No. 9 Dielen    „    „    „ „    .

410

23

zusammen:

441

Wird auch der Raum zwischen den Lagerhölzern verfällt, so erhöht sich das Gewicht um 144 kg oder

Dann zusammen rd.

od.rd. 440

rd. 140

580

II.

Gewölbte Decke wie unter No. 9, jedoch aus porösen oder Lochsteinen .    .    .    .

Mauer werk und Hinterfüllung Lagerhölzer wie unter No. 9 Dielen..........

281

23

zusammen:

Bei Verfüllung des Raumes zwischen den Lagerhölzern treten hinzu 144 kg oder .......

312

od. rd. 310

rd.

140

Dann zusammen rd.

450

12.

Gewölbte Decke wie unter No. 10, jedoch aus porösen oder Lochsteinen .    .    .    .

Mauerwerk und Hinterfüllung bis Unterkante Lagerhölzer Lagerhölzer wie unter No. 9 Dielen..........

350

23

zusammen:

381

od. rd.

Bei Verfüllung des Raumes zwischen den Lagerhölzern treten hinzu 144 kg oder.......

380

rd.

140

Dann zusammen rd.

520

Gewölbte Decke wie unter No. 9, jedoch aus Schwemmsteinen .    .    ...

Mauerwerk und Hinterfüllung bis Unterkante Lagerhölzer Lagerhölzer wie unter No. 9 Dielen..........

227

23

zusammen:

258

od. rd. 260

Bei Verfüllung des Raumes zwischen den Lagerhölzern treten hinzu 144 kg oder .......

rd.

140

+-

Lfde. No.

Eigengewicht f. d. qm

Benennung

Einz. Ganz. kg kg

Gewölbte Decke wie unter No. io, jedoch aus Schwemmsteinen .......

Mauerwerk und Hinterfüllung bis Unterkante Lagerhölzer Lagerhölzer wie unter No. 9 Dielen..........

294

23

zusammen

3²5

od. rd.

Bei Verfüllung des Raumes zwischen den Lagerhölzern treten hinzu 144 kg .........

330

rd. |    140

Dann zusammen rd.

=    470

Dl

Decke aus Zement-Kiesel-Beton zwischen eisernen Trägern für eine Spannweite bis zu 1,60 m einschl. Verfüllung .......

Kieselbeton........

Hinterfüllung bis Unterkante Lagerhölzer .........

Lagerhölzer wie unter No. 9.

Dielen........

220

120

23

zusammen:

371

od. rd.

Bei Verfüllung des Raumes zwischen den Lagerhölzern treten hinzu 144 kg oder .......

370

rd.

140

Dann zusammen rd.

510

B. Dächer.

(Für das Quadratmeter geneigter Dachfläche.)

Einfaches Ziegeldach aus Biberschwänzen einschl. der Lattung und der Sparren bei einer Entfernung der letzteren von etwa 1

,00 m

Sparren 13/16 cm st. Latten 4/6 cm st. Dachsteine .    .    .    .

Mörtel.....

14

48

20

zusammen

90

• oi

90

Doppeldach wie vor

Sparren 13/16 cm st, Latten 4/6 cm st. Dachsteine .    .    .    .

Mörtel.....

10

67

30

zusammen

121

od. rd.

120

cb

Kronendach wie vor

Sparren 13/16 cm st. Latten 4/6 cm st. Dachsteine .    .    .    .

Mörtel.....

17

77

30

131

od. rd. 130

Lfde. No.

Benennung

Pfannendach auf Lattung ein-schl. der Lattung, der Sparren u. s. w. wie unter No. 1 .

Eigengewicht f. d. qm

im

Einz.

Ganz.

kg

kg

Sparren 13/16 cm st, Latten 4/6 cm st. . Pfannen .    .

Mörtel.....

14

45

27

zusammen:

9i

od. rd.

90

Lri

Pfannendach auf 2,₅ cm starker Schalung nebst darüber gestreckter Lattung, einschl. Lattung und Schalung u. s. w.

Wie vorstehend unter No. 4 . dazu Schalung 2,5 cm st.....

91

16

zusammen:

107

od. rd.

HO

C\

Falzziegeldach, einschl. der Lattung u. s. w. wie unter No. 1.......

Sparren 13/16 cm st, Latten 4/6 cm st. Falzziegel .    .    .    .

Mörtel.....

14

60

32

zusammen:

in

od.rd.

110

Deutsches Schieferdach auf 2,₀ cm starker Schalung, einschl. derselben, der Sparren u. s. w. wie unter No. 1 .

Sparren 13/16 cm st, Schalung 2,₀ cm st. Schiefer .    .    .    .

Nägel.....

14

13

55

zusammen:

84

od. rd.

85

co

Zinkdach, einschl. 2,₅ cm starker Schalung und der Sparren .

Sparren 13/16 cm st......

Schalung 2,s cm st......

I,₈₅ qm Zinkblech No. 13    .    .    .

zusammen:

14

16

37

od. rd.

40

B.

Ol

'P j Lfde. No.

Eigengewicht f. d. qm

Benennung

Einz. I Ganz

kg ! kg

Wellblechdach auf Winkeleisen

Wellblech 150 X 4° X Gs mm = Winkeleisen, 2,0 m freitragend mit 2,₀ m Abstand ....    =

Niete, Anstrich u. s. w.....

16

zusammen:

25

IO.

Teerpappdach, einschl. 3,5 cm starker Schalung, der Sparren u. s. w. .    ......

Sparren 13/16 cm st......

Schalung 2,5 cm st......

qm Pappe.......

Asphalt, Teer, Leisten und Nägel

>05

zusammen:

14

16

35

II.

Holzzementdach, einschl. 3,5 cm starker Schalung, der Sparren u. s. w..... .

Sparren 13/18 cm st, Schalung 3,, cm st. Kies 7 cm st.    . .

Holzzement Papier . .    . .

16

21

126

10

zusammen:

21

od. rd.

180

12.

Glasdach auf Sprosseneisen einschl. des letzteren und zwar:

bei 4 mm starkem Glase

Glas..........

Sprossen von 5 kg Cevvicht f. d. m und rund 0,45 m Abstand .

zusammen:

10

21

od. rd.

20

bei 5 mm starkem Glase

Glas..........

Sprossen von 6 kg Gewicht f. d. m und rund o,₅₅ m Abstand .    .

zusammen:

II

25

bei 6 mm starkem Glase

Glas..........

Sprossen von 7 kg Gewicht f. d. m und rund o,₅₅ Abstand .    .    .

17

13

Im Übrigen wird das Eigengewicht für das Quadratmeter Fläche in jedem P'alle unter Benutzung der nachstehend aufgeführten Einheitsgewichte besonders festgestellt werden müssen.

Die Einheitsgewichte der Baumaterialien sind wie folgt über das cbm anzunehmen:

Lfde

No.

Benennung der Baumaterialien

Gewicht f. d. cbm

kg

Erde und Lehm...............

Kies................ .

Ziegelmauerwerk aus vollen Steinen........

Desgl. aus porigen Steinen, je nach dem verfügbaren Materiale .................

I 600 1 800 1 600

bis

H-t ►—»

H o CO^ Oh Ln

Desgl. aus Lochsteinen...........

Zicgelmauerwerk aus porigen Loch steinen .

Mauerwerk aus Schwemmsteinen........

,, Kalkstein..........

„ Sandstein..........

,, Granit bezw. Marmor......

Beton, je nach dem verfügbaren Steinmateriale

yy

11

bis

bWtOWtOWtOlOWMMHHWHHHH

\0 cc^i G\w 1— o vO    m

Basalt.........

Asphalt........

Gyps, gegossen.....

Schiefer........

Glas.........

Tannenholz.......

Kiefernholz.......

Eichenholz.......

Buchenholz.......

Gusseisen........

Schweisseisen......

Flusseisen.......

Gewalzter Stahl und Flussstahl

Blei.........

Bronze ........

Kupfer........

Zink, gegossen......

„ gewalzt......

1 000 1 200

1    300 900 850

2    600 2 400 2 700

1    506 970

2    700 2 600

600

650

800

750

7250 7 800 7850

7    860 11 370

8    600 8 900 6860 7 200

§ 5. Belastungen.

A. Zwischendecken.

Die Belastungen der Decken sind mit nachstehenden Zahlen für das Quadratmeter Grundfläche in die Rechnung einzuführen:

Auf

a.

b.

e.

Art der Nutzlast

d. qm

kg

Nutzlast für Wohngebäude und kleine Dienstgebäude durch Möbel, Menschen u. s w., abgesehen von der in einzelnen Räumen vorkommenden besonderen Belastung

durch Akten u. s. w.............

Nutzlast in grösseren Geschäftsgebäuden von mehr als 300000 Mk. Kosten, da hier leicht eine veränderte Benutzung grössere Beanspruchungen der Decken bedingen

kann, für alle Räume............

Nutzlast in Versammlungssälen..........

Nutzlast für Decken unter Durchfahrten und befahrbaren Höfen, sofern nicht besondere Umstände die Berücksichtigung von grösseren Einzellasten (Raddruck) angezeigt erscheinen lassen............

Treppen-Nutzlast...............

250

4co

400

800

400

Im Uebrigen sind bei Feststellung der Nutzlasten für das Raummeter folgende Gewichte in Ansatz zu bringen.

f.

g-

h.

i.

k.

1.

m.

n.

o.

P-

q-

r.

s.

Bezeichnung der zu lagernden Materialien u. s. w.

Heu .    .    .

W eizen . Roggen . Gerste, grosse kleine

Hafer . Erbsen Torf .    .

Braunkohlen Steinkohlen Koks .

Eis

Aktengerüste und Schränke in Registraturen, Bibliotheken, Archiven u. s. w., einschl. der Hohlräume.....

Nutzlast f. d. Raummeter

kg

100

760

680

640

510

430

850

600

650

900

450

910

500

Hierbei ist die Nutzlast für die Gänge, sofern dieselben nur geschäftlichen Zwecken dienen, nicht aber zur Benutzung durch das Publikum bestimmt sind, nur mit 15p kg f. d. qm in Rechnung zu stellen.

B. Dächer.

Bei den Dächern ist die Schneelast zu 75 kg f. d. qm Dachgrundfläche einzuführen und dabei die Möglichkeit einer vollen oder einer einseitigen Schneebelastung zu berücksichtigen. Bei steilen Dächern kann die Schneebelastung geringer angenommen werden, sofern einzelne Dachteile nicht etwa Schneesäcke bilden; bei ganz steilen Turmdächern, an welchen nur geringfügige Schneemengen haften können, ist eine Schneelast nicht weiter in Betracht zu ziehen.

Der Winddruck ist unter entsprechender Beachtung der Bestimmungen des Rund-Erlasses vom 25. Juli 1889 — III 13597 — f. d. qm einer zur Windrichtung senkrechten Ebene nicht unter 125 kg in Anrechnung zu bringen; diese Annahme ist jedoch bei allen freistehenden Gebäuden — unter entsprechender Begründung — nötigenfalls bis auf 250 kg zu erhöhen.

Bezeichnet a den Neigungswinkel eines Teiles f. der Dachfläche gegen die wagerecht anzunehmende Windrichtung, so ist der auf die Fläche f entfallende und rechtwinkelig zu derselben wirkende Winddruck W=W₀. f. sin a, wo W₀ mindestens = 125 kg zu setzen ist.

Wird die Projektion des betrachteten Flächenstückes f auf eine zur Windrichtung rechtwinkelige (also lotrechte) Ebene mit f' bezeichnet, so ist f' = f . sin a; also auch W — W₀ f'.

Welche Werte hiernach insbesonders bei ebenen Dächern für die verschiedenen hauptsächlich vorkommenden Dachneigungen als . rechtwinkelige Drucke in Kilogrammen auf 1 qm der Dachfläche einzuführen sind, ergibt nachstehende Tabelle:

Dachneigung

h

= sin a

i/i

l/!,5

1/2

1/2,5

i/3

1/3,5

i/4

1/4,5

i/5

45°

33°4i' 26⁰34' 2i⁰48' i8°26' i5⁰57'    i4°2'

I2°32' II°l8'

88    |    69    !    56    47    40    ]    34    30

27

24

Bei Dächern über offenen Hallen ist auch ein von innen nach außen wirkender Winddruck in Betracht zu ziehen. Die Größe desselben steht noch nicht erfahrungsmäßig fest, kann aber mit Rücksicht auf den Umstand, daß meist Öffnungen zum Entweichen der Luft vorhanden sein werden und der Maximaldruck bei der Übertragung durch die im Innern der Hallen eingeschlossene Luft eine Abschwächung erfährt, zu 60 kg f. d. qm angenommen werden.

Endlich ist noch in der Mitte der einzelnen Konstruktionsteile (Sprosseneisen, Pfetten usw.) eine Nutzlast von 100 kg (für einzelne das Dach behufs Wiederherstellungsarbeiten, Reinigen usw. betretende Arbeiter) anzunehmen.

§ 6. Zulässige Beanspruchung der Baumaterialien.

Die rechnungsmäßig nachzuweisenden bezw. zulässigen Beanspruchungen dürfen in der Regel die nachstehend aufgeführten Werte nicht übersteigen:

Lfde.

No.

Benennung der Baumaterialien

Zulässige Beanspruchung f. d. qm

auf

kg

Schmiedeeisen

a) Zug .    .

er er

750

1000

b)    Druck

s

c)    Abscherung'.

750

1000

600

bis

Gußeisen

CD

Bombiertes Eisenwellblech .

K) h O VO OO^I 0\    <-n 4^

Eisendraht .... Eichen- und Buchenholz

Kiefernholz

Granit...........

Niedermendiger Basaltlava . Sandsteine je nach der Härte .    .    .

Druck .

Druck .

750

250

500

200

500

500

1200

100

80

100

60

45

40

bis

15

HH

Rüdersdorfer Kalkstein in Quadern . Kalksteinmauerwerk in Kalkmörtel . Gewöhnliches Ziegelmauerwerk in Kalkmörtel ...........

Ziegelmauerwerk in Zementmörtel . Bestes Klinkermauerwerk in Zementmörtel

Druck . Druck .

Druck . Druck . Druck .

bis

30

25

NN O

t-H

Ui

vo

Mauerwerk aus porigen Steinen, je nach der Festigkeit derselben.....

Guter Baugrund, je nach der Beschaffenheit

Druck .

Druck .

er er

rj) . vi .

bei sonst gleicher Be-

Von denjenigen Beanspruchungen, für welche vorstehend sich mehrere Zahlenwerte angegeben finden, sind in der Regel die kleineren Werte zu wählen. Die höheren Werte dürfen nur dann zur Anwendung gelangen, wenn Erschütterungen oder starke Wechsel in den Belastungen der betreffenden Bauteile nicht Vorkommen und wenn die Baumaterialien vor der Verwendung auf gute und gleichmäßige Beschaffenheit geprüft werden. Das Gleiche gilt hinsichtlich des Baugrundes, dessen Belastung schaffenheit — auch mit zunehmender Tiefe der Bausohle unter der Oberfläche des umgebenden Erdbodens erhöht werden darf.

Die Gründe, welche für die Wahl der höheren Werte oder für die etwaige Überschreitung der in der Tabelle angeführten oberen Grenzen sprechen, sind in jedem Falle eingehend zu erörtern.

III. Statische Berechnung einfach belasteter Träger und Stützen.

1. Berechnung der Träger.

Um einen zu verwendenden Träger zu berechnen, ist zunächst die Gröfse und Art der Belastung zu ermitteln. Die Bestimmung der Größe der Belastung ergiebt sich aus den in Abschnitt I. B. b. 4—10 beigegebenen Tabellen, wyorin man diejenigen Werte zu suchen hat, welche für die verschiedenen Materialien und Konstruktionen einzuführen sind.

In Bezug auf die Art der Belastung sind die einzelnen Fälle zu unterscheiden. Nachstehend ist eine Reihe von Formeln aufgeführt, aus denen sich leicht die Auflagerdrücke und Widerstandsmomente berechnen lassen.

In den Formeln bedeutet W das zu ermittelnde Widerstandsmoment, Q, die Belastung in Kilogrammen, L die freitragende Länge des Trägers in Zentimetern, desgl. a, b und c die Abstände von den Auflagern bei un-regelmäfsiger Belastung ebenfalls in Zentimetern und S die zulässige Beanspruchung des Materials.

Art der Belastung

Auflagerdrücke

Erforderliches Widerstandsmoment W

lO

t"¹

in

w-QL

Ab

Qb

IF

A/\----a~*'--------b-------£\ß

Qab

Qa

LS

Q-

w-^L

-L----------£ß

Jf i

Art der Belastung

Auflagerdrücke

Erforderliches Widerstandsmoment W

BaL 2QS ’

T , = Qb

b<t's'

wenn

a--k-.....b......t—ß

0/

Q ,

2 ^ L

Q , Qia

2 ‘ L

ab

2SL

(Q + 2Q0,

₌ Qb B > - ist

= 8S⁽Q + 2Q‘)>

a = — ist.

wenn

wenn

r iäm

A ==

Q (2 b + a)

Pa

•0=5

Z--

-iS

A"a

*-----b------^

MM

A Q(2L—a) + Qib A“    2L

B _Qi (2L-b) + Q₂

2QS

B²b

2L

, wenn

2Q1S’

wenn

A < Q A> Q

Qa

—, wenn a = b und 2

= Qi wird.

(O CO

-----^--------

WßW?

Q (2c + b)

'f/A

B _ Q(2a + b)

w=s

Ab

A²aL

«■-----«--->(£-----5--------

i®

a = T + <2'-

' Qi a

2S (Qi L + Qa’ _ = Q b

B>x

wenn

B²L

W = JQS

, wenn

= Qb

A< r

------r—jr----------

Q(b + c) + Qi c

Qa + Qi (a + b

Lj = ---

W = wenn A Q

B c    =

W = —, wenn A Qi.

Die zulässige Beanspruchung (Festigkeitskoefficient) S ergibt sich für die einzelnen Materialien aus den in diesem Abschnitte und B II. 7 und 8, Seite 29—31, ferner B. II. 10. Seite 48 beigegeberien Tabellen.

S = 750 kg für das qm, S = 250 „

Für Schmiedeeisen ist „ Gußeisen .

>>

S = 80 S= 60

„ Eschen-, Buchen- und Eichenholz S = 100 „ Kiefernholz „ Tannenholz

Die Ermittelung der Auflagerdrücke ist notwendig nicht allein zur Berechnung der Stützen, sondern auch zur Prüfung, ob das Mauerwerk, wenn solches zur Aufnahme der Träger dient, nicht zu stark belastet wird. Die zulässige Druckspannung beträgt nach der in diesem Abschnitte unter B. II. 7 und 8, Seite 29—31, ferner B. II. 10. Seite 48 beigegebenen Tabelle:

1.    für gewöhnliches Ziegelmauerwerk ...    7 kg für das qm,

2.    für gutes Ziegelmauerwerk in Zement .    .    11 ,,

3.    für bestes Ziegelmauerwerk (Hartbrandstein

in Zement) . •..........

4.    für bestes Ziegelmauerwerk aus vorzüglichen

Klinkern in Zement bis.......

20 „    „

Wird das Mauerwerk durch den Trägerflansch stärker beansprucht, so sind besondere Auflagerplatten erforderlich, um den Druck des Trägers über eine größere Fläche gleichmäßig zu verteilen. Die Größe derselben wird dadurch ermittelt, daß man den Auflagerdruck durch die zulässige Druckspannung des Mauerwerks, wie vorher angegeben, dividiert. Die Stärke der gußeisernen Platten beträgt für gewöhnliche Hochbau-Konstruktionen 1,5 bis 3,9 cm. Die Gewichtsermittelnng ist aus der Abhandlung über Eisen, Abschnitt V., Abt. 27 zu ersehen.

2. Berechnung der Stützen.

Um eine Stütze zu berechnen, muß zunächst die aufzunehmende Last ermittelt werden. Bei verhältnismäßig kurzen Säulen, etwa 5 bis 7 Durchmesser an Länge, genügt es den Querschnitt F der Stütze nach der Formel

F = — zu berechnen, worin S für Schmiedeeisen zu 750 kg' für den qm,

,, Gußeisen zu    500 ,,    ,,

,, Holz zu

80 „    „

anzunehmen ist.

Bei längeren Stützen müssen die Querschnitte so gewählt werden, daß sie ncht allein genügende Sicherheit gegen Zerdrücken, sondern auch gegen Zerknicken gewähren. Außer dem Trägheitsmoment des Quei-schnitts ist noch zu berücksichtigen, ob das Fuß- oder Kopfende der Stütze fest eingespannt ist oder nicht.

Bedeuten J das Trägheitsmoment, Q die Belastung in Kilogrammen, L die Länge der Stütze in Zentimetern, E den Elastizitätsmodul, welcher für Schmiedeeisen zu 2 000 000, für Gußeisen zu 1 000 000 und für Holz zu 100000 in Ansatz zu bringen ist, s die zulässige Sicherheitsgrenze, welche für Schmiedeeisen mit 5, für Gußeisen mit 6 und für Holz mit 10, so ergeben

sich nach der allgemeinen Formel J ==

Befestigung der Säulen folgende Ansätze, wobei n- abgerundet zu 10 angenommen ist.

für die einzelnen Fälle der

QL²s tJE

1. Wenn beide Enden der Stütze frei beweglich sind, das obere senkrecht über dem unteren Ende hegt:

QL²s

7t ² E

QL²

4 000 000 QL²

für Schmiedeeisen,

I 700000

QL²

für Gußeisen,

100 000

für Holz.

2. Wenn ein Ende fest eingespannt, das andere frei ist:

OL²

8000000 3 QL²

für Schmiedeeisen,

T ₌ QL'²s

J 2 7t ² E *

10000000

QL²

für Gußeisen,

für Holz.

200000

3. Wenn ein Ende fest, das andere beweglich, aber stets senkrecht über einander hegt:

QL²

QL²s t: ² E

1 000 000 12 OL²

für Schmiedeeisen,

5 000 000

für Gußeisen,

QL²

für Holz.

25 000

4. Wenn beide Enden fest eingespannt sind:

QL²

QL²s 47t ²E

16000000 3 QL'²

für Schmiedeeisen,

20000000

OL²

für Gußeisen,

für Holz.

400000

Am meisten wird der Fall 1 Anwendung finden. Diese Formel ist für Berechnung von Säulen von der Berliner Baupolizeibehörde im allgemeinen auch vorgeschrieben.

Hat man nunmehr die Widerstandsmomente W der Träger, die Trägheitsmomente J der Stützen berechnet, so sucht man sich aus den bezüglichen Tabellen die passendsten und im Verhältnis billigsten Profile aus. Für die Veranschlagung fehlt dann nur noch die „Gewichtsberechnung“.

IT. Trägheits- und Widerstands-Momente.

Widerstandsmoment

Form der Querschnitte.

Trägheitsmoment

(Centim.)

Bemerkungen.

(Centim.)

bh³

bh²

12

'mmCh

vMwml

12

(h³—h,³)

(h=-hlS)

— ~ö---^

rmm-r

'"P

* WMMM

— (bh³—bi h,³)

bh³—b₁hx³

12

6h

.t

bh³—h^b — 8)

bh³—h^ (b—8)

12

6h

r---b~ - *

r.

K--

"4

•k.

k-

b.hs + yb—bt) b^s-Kb—yy

12

6h

7rd⁴

rd³

64

32

-d-

d⁴)

64

(D⁴—d⁴)

32D

ho²

^(Q + isho)

oder ungefähr:

h₀ (Q+zSh₀)

Q = Querschnitt einer Gurtung (Lamellen und Winkeleisen).

Y. Münzen.

Münzen verschiedener Länder

s. a. Otto Hübners statischer Tafel.

Deutsche Mark I Pf.

Aegypten. I Piaster je 40 Para je 3 Courant-Asper .

I Beutel je 5 Pfund je 1000 Piaster.....

Belgien. (Wie Frankreich.)

Brasilien. 1 Milreis je 1000 Reis......

I Conto = IOOO Milreis.

Dänemark. 1 Krone je 100 Oere.......

Deutsches Reich. I Mark je IOO Pfennig .    .    .    .

I Doppelkrone = 20 Mark.

I Krone =IO Mark.

I kg feines Gold — 2790 Mark.

I kg feines Silber = 200 Mark.

I kg Gold = 15 x/₂ kg Silber.

Frankreich. I Franc = 20 Sous = 100 Centimes . I 20-Francstück Gold..........

21

to

33.8

12,5

l'S

8o

I kg Gold bei 0,900 Feingehalt = 3100 Francs.

I kg Silber bei 0,900 Feingehalt = 198,50 Francs.

Griechenland. I Drachme je 100 Lepta.............

Grossbritannien und Irlaud. I Pfund Sterling Gold gerechnet = 20 Shilling

je 12 Pence je 4 Farthings.................

I Shilling Si her.....................

I Gold-Yen =100 Sen ...    .............

72,5

Japan.

Italien. I Lire je 100 Centesimi.........

I Ducato je IOO Grani (Sizilien)........

Mexiko. I Piaster je 8 Reales = 100 Centimes ....

I Unze Gold je 16 Tiaster..........

Niederlande. I Gulden je 100 Cents.......

I Goldstück je 10 Gulden..........

Österreich-Ungarn. I Gulden öst. Währ. = IOO Kreuzer

(Neu) I Krone = 100 Heller = 0,5 Gulden.....

Peru. I Sol = IOO Centavos..........

Portugal. I Goldkrone (Coroa) je io Milreis = iopoo Reis I Moeda — 4800 Reis. I Cruzado = 1200 Reis.

(i Conto = 1000 Milreis.)

Rumänien. I Piaster (Lei) je 100 Ban Para.....

I 20-Leistück Gold.............

Ov I

Russland. I Silber-Rubel = 100 Kopeken.............

3 Rubel Goldmünze ...................

¹12 Jmperial Gold je 5 Rubel.............. .    .

Finnland: i Mark je 100 Penni..............

Schweden und Norwegen, wie Dänemark.

Goldmünzen je 20 Kronen........ ........

I Krone je 100 Oere...................

Schweiz. I Franc =100 Rappen................

Serbien. I Dinar je 100 Para.................

Spanien. I Peseta je 100 Cents................

I Escudo (Coronna) je 10 Reales je io Decima..........

I Gold Doblon de Isabel = 10 Escudos.............

(Gerechnet wird meistens nach Duros, Peso fuerte, je 20 Reales je 34 Maravedis.)

Türkei. I Piaster je 40 Para je 3 Courant-Asper .    ..........

I Medjidie Goldmünze je 100 Piaster ..........

I Medjidie Silbermünze je 20 Piaster..............

I Beutel = 5 Goldmedjidie.

V ereinigte Staaten von Nordamerika.

I Gold Dollar je 100 Cents.................

*/2 Silber Dollar je 5 Dimes je 10 Cents............

I Eagle je 10 Dollars..................

Zentral-Amerika und Chile. I Peso je IOO Centavos........

I Condor Gold je 2 Dablons................

to

00 I O I 5 o I ON I vO

VI. Verschiedenes.

1.    1 Atmosphäre drückt die Quecksilbersäule (Q.-S.) 75,796 cm (oder rund 76 cm) hoch und übt auf das Quadratcentimeter (qcm) einen Druck von 1,0305 kg (oder rund 1 kg) aus.

2.    1 Pferdestärke (PS.) = 75 Meter-Kilogramm (mkg) in einer Sekunde. I. Pferdestäike = 550 Sekunden-Fusspfund in England.

3.    1 Meter hohe Wassersäule = 73,3 mm hohe Quecksilbersäule.

4.    1 cbm Wasser wiegt 1000 kg.

5.    Spezifische Wärme:

a.    Wärmeeinheit (Calorie) ist die Wärmemenge, welche erforderlich ist, um die Temperatur von 1 kg Wasser von o° auf i° Celsius zu erhöhen.

b.    Spezifische Wärme eines Körpers ist die Wärmemenge (Anzahl Wärmeeinheiten), welche erforderlich ist, um die Temperatur von 1 kg desselben um 1° C. zu erhöhen. G in kg eines Körpers von der spezifischen Wärme c erfordern demnach zu einer Temperatur-Erhöhung um T Grad Celsius = c G T Wärmeeinheiten (W. E.),

c.    Tabelle der spezifischen Wärme.

Wasser = I.

Spez.

Wärme

Spez.

Wärme

Aether.........

Alkohol, absoluter.....

Antimon........

Asche.........

Atmosphärische Luft:

bei konstantem Drucke . bei konstantem Volumen

0,5207

0,7000

0,0512

0,2000

Blei .    .

Bleioxyd Borsäure Calcium . Coke

Eichenholz

Quecksilber.......

Roheisen........

Sauerstoff:

bei konstantem Drucke . bei konstantem Volumen

Schmiedeeisen......

Schwefel, starr......

Schwefelsäure .......

Silber.........

Stahl, weicher......

harter.......

0,0319

0,1298

0,2175 0,1551 0,1138 0,1764 0,335° 0,0570 0,1165 0,1184

Eis

0,2375

0,1685 0,0314 0,05 12 0,2374 0,1709 0,2031 0,5700 0,5050 1,0000 0,1900 0,2728

0,0977

0,0324 0,1950 0,2411 o 1950 0,0952 0,2469 0,2099

0,0939

0,1896 0,0324

6. Der absolute Heizeffekt (Verbrennungs-Wärme) eines Brennstoffes ist die Anzahl Wärme-Einheiten (W.-E.), welche bei der Verbrennung der Gewichtseinheit = I kg desselben entwickelt werden.

Stickstoff:

bei konstantem Drucke . bei konstantem Volumen

Tannenholz.......

Terpentinöl.......

Wismuth........

Wasserdampf:

bei konstantem Drucke . bei konstantem Volumen Wasserstoff:

bei konstantem Drucke . bei konstantem Volumen . Ziegelsteine.......

0,2438

0,1727

0,6540

0,4140

0,0305

0,4750

0,3337

Zink

Zinn

3,4090 2,4123 0,2410 bis 0,1890 0,0955 0,0548

Tabelle über die beim Verbrennen entwickelte Wärme

(den absoluten Heizeffekt). Je I kg des verbrannten Körpers liefert bei vollkommener Verbrennung mit Sauerstoff:

Wärme-

Einheiten

Wärme-

Einheiten

Aether.....

Alkohol.....

Antimon .

Baumöl.....

Holzkohle C zu CO2

9 028 7 184

961

II 200 8 080

Holzkohle C zu CO

CO zu C0₂

99

Leuchtgas

Petroleum

2 473 2403

11 OOO bis 12 OOO

io 000

Wärme-

Wärme-

Einheiten

Einheiten

Rüböl .    .    .    .

Talg.....

Terpentinöl Wachs .

Wasserstoff H zu II₂0 flüssig ,, H zu H₂0 Gas .

Erdige Braunkohle Muschelige ,, Sinterkohle . Backkohle . Sandkohle . Anthracit

Lufttrockenes Holz

Lufttrockener Torf . Faserige Braunkohle

O 300

8    370 10 852

9    000 34 180 28 780

2    820 Cokes

3    550 i Holzkohle 3600 I

4450

8    110 7 430 7 75°

C. Norm zur Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten

und Ingenieurs¹).

Aufgestellt vom Verbände deutscher Architekten- und Ingenieurvereine und vom Vereine deutscher Ingenieure 1888.

Durch die Architekturabteilung der vom 1. bis 4. September 1868 zu Hamburg abgehaltenen Versammlung deutscher Architekten und Ingenieure wurde die Norm zur Berechnung des Honorars für architektonische Arbeiten aufgestellt und von der I. Abgeordnetenversammlung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieurvereine zu Berlin 1871 angenommen und bestätigt.

In der Delegiertenversammlung des Vereins deutscher Ingenieure vom

Honorars

maschinentechnische

Ingenie ur-

für

12./13. April 1878 zu Gotha wurden die Normen für die Berechnung des

arbeiten aufgestellt.

Unter Zugrundelegung dieser beiden Normen und nach gemeinschaftlichen Vorarbeiten haben im Jahre 1888 der Verband deutscher Architekten-und Ingenieurvereine und der Verein deutscher Ingenieure die nachfolgende Norm zur Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten und Ingenieurs angenommen.

Der Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine und der Verein deutscher Ingenieure empfehlen deren Anwendung allen deutschen Architekten und Ingenieuren, sowohl für ihre eigenen Honorarberechnungen, als für die Begutachtung derjenigen von Fachgenossen.

§ 1.

Grundsätze der Berechnung.

Das Honorar wird im allgemeinen als ein Prozentsatz der Bausumme berechnet, zu dessen Bestimmung folgende Gesichtspunkte dienen:

a) Der höhere oder niedere Rang der betreffenden Bauausführung.

Für ein Bauwerk höheren Ranges ist ein höherer Prozentsatz zu berechnen, als für ein solches von niederem Range, welches die gleichen Baukosten erfordert. (Siehe § 2.)

b)    Die Höhe der Bau summe.

Für ein Bauwerk kleineren Umlanges ist ein höherer Prozentsatz zu berechnen, als für ein größeres Bauwerk der gleichen Rangklasse. (Siehe § 3.)

c)    Die Art und der Umfang der aufgewendeten Tätigkeit.

Das Honorar für die bei einer Bauausführung aufzuwendende Gesamtleistung setzt sich zusammen aus Teilbeträgen, welche den einzelnen Leistungen entsprechen. (Siehe § 4.)

§2.

Einteilung der Bauausführungen nach ihrem Range.

Dem Range nach sind für die Berechnung des Honorars sechs verschiedene Klassen von Bauausführungen (Bauklassen) zu unterscheiden.

I. Klasse.

1.    Gewöhnliche landwirtschaftliche Gebäude aller Art, die allereinfachsten ländlichen und städtischen Wohngebäude.

2.    Gebäude mit großen hohlen Räumen von ganz einfacher Konstruktion und Ausstattung, allereinfachste Fabrikgebäude, Lagerräume, Schuppen und dergl.

3.    Erdarbeiten jeder Art, einfachste Uferdeckungen (Faschinenbau, Steinwürfe, Pflasterungen), Trockenmauern, Ab- und Zuführungsleitungen für Wasser in Gerinnen oder Gräben ohne Kunstbauten, Brunnenanlagen einfachster Art, Straßenbefestigungen, Felssprengungen.

II. Klasse.

1.    Bessere bürgerliche Wohngebäude auf dem Lande und die Mehrzahl der gewöhnlich konstruierten und ausgestatteten Wohnhäuser in Städten (Pfarrhäuser und einfache Villen, gewöhnliche Miethäuser, einfache Häuser für einzelne Familien, einfache Gasthäuser und dergl.).

2.    Die einfachsten öffentlichen Gebäude (Volksschulen, einfache Realschulen und Gymnasien, ganz einfache Kirchen, Armenhäuser, einfache Krankenhäuser, Bade- und Waschanstalten, Kasernen, Gefängnisse, Zollhäuser, einfache Bahnhofshauptgebäude, ganz einfache Rathäuser, Gebäude für Amtsgerichte, untere Verwaltungsbehörden und dergl.).

3.    Die unter I. 2 genannten Gebäude, wenn von schwieriger Konstruktion oder komplizierter Anlage, einfache Speicher- und Fabrikgebäude, Lagerhäuser, Magazine, größere Werkstätten, gewöhnliche Pflanzenhäuser, Orangerien und dergl.

4.    Einfache Hafenanlagen, Schiffahrtskanäle ohne deren Kunstbauten, Stütz- und Futtermauern, Bohlwerke, Durchlässe, Deichsieie, kleinere Talsperren, feste Wehre, Trockenlegungen, Ent- und Bewässerungen ohne Anwendungen von Maschinen, Rohrfahrten oder unterirdische Kanäle ohne Verzweigungen, einfache feste gerade Brücken (bis 10 m Spannweite), Eisenbahnen im Flachlande, Straßenbahnen, einfache Eisenkonstruktionen im Hochbau.

III. Klasse.

1. Alle reicheren städtischen Wohngebäude und Villen, namentlich solche mit architektonisch ausgebildeten Vestibülen, Treppenhäuser, Verkaufsläden, Veranden und dergl, Gartenpavillons, reiche Gartenhäuser und Orangerien, architektonisch ausgebildete Stallgebäude, als Bestandteile von Villen oder zoologischen Gärten, Ställe für Luxuspferde, provisorische Ausstellungs- und Festgebäude und dergl.

2.    Alle unter II. 2. aufgeführten öffentlichen Gebäude, falls sie eine reichere architektonische Ausbildung oder ungewöhnliche und zeitraubende Studien erfordernde Einrichtungen erhalten, z. B. für Heizung, Lüftung oder andere Zwecke.

3.    Alle übrigen öffentlichen Gebäude von höherer architektonischer Ausbildung im Innern sowohl als im Äußern (Gebäude für höhere Schulen, Universitäten, reichere Kirchen und Kapellen, Bibliotheken, Museen, Kursäle und Kurhallen, Bazare, Klubhäuser, Fest-, Ball- und Konzerthäuser, Theater, Börsen- und Bankgebäude, Hauptgebäude auf großen Bahnhöfen, Rathäuser in mittleren Städten, Gebäude für Ministerien und Zentralverwaltungen, Gerichtshöfe).

4.    Gründungen aller Art mit Ausnahme von Luftdruck- und Gefriergründungen, Schleusen, größere Hafenanlagen, Hellinge, bewegliche Wehre, Wasserbauten für Triebwerke, Ent- und Bewässerungen mit Stollen- oder Schachtbauten, Schöpfwerksanlagen, Entwässerung von Städten, Anlagen zur Gewinnung, Reinigung, Aufbewahrung und Verteilung von Gas und Wasser, elektrische Beleuchtungsanlagen, Speicher und Fabrikgebäude schwierigerer Ausführung, mit maschineller Betriebseinrichtung, Schachtspeicher, größere Hallen von Holz oder Eisen, schwierige feste Brücken (von 20—60 m Spannweite), kurze einfache Tunnel, Eisenbahnen im Hügel-, Marsch- und Moorlande, Drahtseilbahnen, Hängebahnen, Straßenbefestigungen unter schwierigen Verhältnissen, schwierige Eisenkonstruktionen im Flochbau.

IV. Klasse.

Gebäude in reichster Ausstattung; Wohnhäuser und Villen, Schlösser und Paläste, Kirchen und Kapellen, Klubhäuser, Festräume, Theater, Museen, Rathäuser und Parlamentshäuser, Prachttore, Triumphbögen u. dergl.

2. Luftdruck- und Gefriergründungen, Docks und geneigte Ebenen (Slips) Schiffshebewerke, größere Talsperren, besonders schwierige Brücken, (von mehr als 60 m Spannweite), hohe Talübergänge, hohe Aquädukte, Doppelbrücken für Straßen, Eisenbahnen und Kanäle, monumentale Brücken, bewegliche Brücken, schiefe Brücken aus Hausteinen, Trajektanstalten, längere schwierige Tunnel, Eisenbahnen im Gebirgslande, besonders schwierige Eisenkonstruktionen im Hochbau.

V. Klass e.

Künstlerische Ausschmückungen für an sich abgeschlossene Bauteile, Ausstattung von Innenräumen an Wänden, Decken und Fußboden, soweit hierzu besondere Entwürfe des Architekten nötig sind, Kunstmöbel und Ausstattungsgegenstände, Altäre, Kanzeln, Taufsteine, Orgelgehäuse usw., Denkmäler aller Art, Brunnen, dekorative Fassungen von Quellen, Sitzplätze in Parks und dergl.

VI. Klasse.

Maschinenanlagen und maschinentechnische Arbeiten.

§ 3-

Abstufung nach der Höhe der Bausumme.

Je nach der Höhe der Bausumme sind für die Berechnung des Honorars Abstufungen der Bauausführungen zu unterscheiden. (Siehe § 5.)

GOO

Bezeichnung der bei der Honorarberechnung in Betracht kommenden einzelnen Leistungen.

Die Tätigkeit des Architekten oder Ingenieurs bei einer Bauausführung setzt sich im allgemeinen aus folgenden Leistungen zusammen:

1.    Skizze, allgemeiner Entwurf. Anfertigung der nach Maßen und auf Grund der Vorarbeiten aufgetragenen einfachsten und skizzenhaften Darstellung des beabsichtigten Bauwerkes, mit Kostenschätzung.

2.    Entwurf. Anfertigung eines vollständigen Entwurfes in Grundrissen, Ansichten und Durchschnitten, statische bezw. mechanische Berechnung, soweit für den Entwurf erforderlich, nebst Kostenschätzung.

3.    Arbeitszeichnungen und Details. Anfertigung der zur Bauausführung erforderlichen Arbeitszeichnungen, der konstruktiven und ornamentalen Detailzeichnungen und der statischen bezw. mechanischen Berechnungen.

4.    Kostenanschlag. Anfertigung eines speziellen Kostenanschlages bezw. der Lieferungsbedingungen.

5.    Ausführung. Verdingung sämtlicher Bauarbeiten, obere Leitung der Bauausführung (generelle Bauaufsicht); event. bei VI. Bauklasse spezielle Leitung der Aufstellung.

6.    Abrechnung. Prüfung und Feststellung der Rechnungen, mit Ausschluß der Ausmessungsarbeiten.

§ 5-

Honorar für die Gesamtleistungen des Architekten

oder Ingenieurs.

Für die in § 4 benannten Gesamtleistungen ist das zu berechnende Honorar festgestellt wie folgt:

B.

I. Abschnitt. C. Honorar-Norm.

66

Betrag des Honorars in Prozenten des Kostenanschlags bei einer Summe von:

Klassen

der

unter , .

bis

5000 10000200003000050000 75000

bis

bis

bis

bis

bis

100 000

bis

150 000 300 000

bis

bis

600 000

bis

Bau

ausführungen

5000 10 000 20 000 30 000 50 000 75 000 100 000

150 000

300 000 600 000

1 000 000

M. M. M. M. M. M.

M.

M.

M.

M.

M.

I. . .

II.

5,o

11,0

III.

O JO jfl JG 4^ 4^ 'h-I 4*, Hl

kO JXJJJNGI 4^ 'ooLn M C\W Ln Ln

vO 00 GsLn 4^

w o To W 'o

Ln

00 ■<! G Ln LO kb -<i 'o 'o 'co

Ln

oo Ln 4* g> 4^ hh Ln Ln 4^

k-l hH HH kO G CO Th 1-OkO

in m m 00 00 00^ cOkO^ ci cov® c>

Q\ 4^ GJ J^ ~tO 'o 'g G G

d co co invo cf* CO Th ino'

5000 10 000 20 000 40 000 60 000 90 000 120 000 150 000 200 000 bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis 5000 10 000 20 000 40 000 60 000 90 000 120 000 150 000 200 000 300 000

VI.

15,0    ²3,45 ¹²,o    10,7    9,4

8,2

7,i

6,15    5,3    4,55

Bei höheren als den hier aufgeführten Bausummen soll der Prozentsatz nach dem Gesetz der vorstehenden Tabelle weiter abgemindert werden.

§ 6.

Honorar für die einzelnen Leistungen des Architekten oder Ingenieurs.

Das für die Gesamtleistungen angenommene Honorar verteilt sich auf die einzelnen Leistungen nach der folgenden Tabelle, mit der Mafsgabe, dass für mehrere Einzelleistungen, welche zu demselben Aufträge gehören, die Prozentsätze zusammen zu rechnen sind.

Bezeichnung

der

Leistung

Betrag des Honorars in Prozenten der Kostenanschlagssumme bei einer Kostenanschlagssumme von Mark

unter

5000 10000200003000050000 75000 100000150000 300000 600000 bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis 5000 10000 20000 30000 50000 75000 100000 150000 300000 600000 1000000

Allgemeiner Entwurf, Skizze

Entwurf ........

Arbeitszeichnung und Details .

Kostenanschlag......

Ausführung .......

Abrechnung.......

tooo^oo Th O co

d d d d d d

irnmn io

^ooc 00 Th O co

cP cP cP cP 1-f cP

m m 10 m oi Qi m O Th

cP cP cP cP cf cf

10 10

VO^ O^H Tf

o *—* »—« O *h o

O O MD 10 O HH HH O O

in in COlO 10 Tj-oo CO

cP cP cP cP cP O

Th t-* Th G ro

o d d d d o

o,35

o,75

°,3

°,3

°,5

o,55

°,3

°,7

0,25

Zusammen .    .    5,0

4,7 4,35

cP

3,8    3,4    3,i i 2,85

II. Bauklasse.

2,6

m m

cr^ tT in N 'O N cp

cP cP cP cP cP cP cf

t    cp o_

cf cP cP cP cP cP cf

o,95

i,²

°,7

.    1,6

°,5

h²

r,4

0,6

i,55

°,4

io io    in

n h rn vO^ rh Th

cf hT o i-T cf

in in in in i-~- O ct in co

~ cf cP >-f (p

O t-t O JH JH o

i Wkn b) O ^

in G' H vr> ro

cf cf 1-f o*' >-f cf

°,4

°,7

°,9

o,35

1,0

0,25

Zusammen .    .

JG

Ln

JG

Ln

10

VO

Ln

CO

5,o 4,5 4,i    3,85

III. Bauklasse.

3,6

to N o, CO o, N CO

cP cP cP cP cP cP CO

in in

n ,o 00^

cf Cf cf o cT o~ co

Allgemeiner Entwurf, Skizze Entwurf ........

Arbeitszeichnung und Details . Kostenanschlag .    .    .    .    .

Ausführung......

Abrechnung .    ...

i-O 10

G COOO^kO^kO^ Th

d d h-T o M o

10    10

Th G kO^CO^ Th

hT ►h' hT O O Th Th O t— O 10

hT nT ef d ef d

O •-< O M O

4^ Ln Ln ■<! tO Ln Ln Ln Ln Ln

1-- C'J Nirnn^ O H H O H O

VO H VO 10 Th CO

O »-* >H O O

O O *“• *"« O

w W Di Id Ln Ln    Ln

o,45

1,0

°,4

M5

°,9

°,4

1,25

°,4

°,3

h²

0,3

m

Th 00 Th co ^ cP cP ,-f O cf cP

COOO CO

cP cP

un m

1-f cf i-f cf

Zusammen .

• 8,0 7,4 6,7    6,25) 6,0    5,5 I 5,x    4,85    4,6    4,3

4,o

Bezeichnung

der

Betrag des Honorars in Prozenten der Kostenanschlagssumme bei einer Kostenanschlagssumme von Mark

Leistung

unter 5°°°    ioooo    20000 30000 50000    75000    icoooo 150000    300000    600000

bis    bis    bis bis bis    bis bis bis    bis    bis

5000 ioooo    20000    30000 50000 75oco    100000    150000 300000    600000    1000000

IV. Bauklasse.

Allgemeiner Entwurf, Skizze

Entwurf........

Arbeitszeichnung und Details

Kostenanschlag......

Ausführung .    .....

Abrechnung.......

t"- vO Ch K id

»-T hT cT cT cf cT

O JtO JO JS> J-h JH Ln O CbbO Ob Ln

O *-< O to H-l 4^ bQ Ob'COLn G>

i,45

2,75

o,55

i,75

o,4

vn

O Tf- N N rt

_T (4 cf i-T cf

O j-h O jsJ j-t o g> ~o\ui 'b\ g> 'oo

m    in

N io ■*}■ u-> co Cf w" cf Ö *—I o~

o,55

I,I5

2,4

o,4

i,5

o,3

Zusammen ,

• 9,5

Vp

ob'

Ln

QO

7,751 7,i I 6,6    6,3

u, “ CO ^ + CO <0^

cf ,-f cf cf i-f d d

Ln O    O JO JH O

Ln G) G> Gi hh O Ln

Allgemeiner Entwurf, Skizze .    2,0

Entwurf........

Arbeitszeichnung und Details .    3,7

Kostenanschlag Ausführung .

Abrechnung ,

L7

0,8

2,2

0,6

00^ !>. !>• !>.    40

t-T t-T rb O cf cf

Ln

Ob

Ln

tniAiniA

w w co O H O

10

0 0^0 io co i-f 1-' cd cf >-f Cf

Bauk lasse.

°,9 0,75 0,7 i,35 3,25 o,45

i,5

3,5

o,5

i,6

o,3

co irjvq^ co

G> Ln

WN CJ CO CO

cf i-f cf o’ ,-f d

O JH O JO JH JO

oj öj ~b\~o Cn

6,o

Zusammen .    . 11,010,4    9,8    9,3    8,9    8,4    7,9    7,6    7,2 | 6,6

VI. Bauklasse. (Maschinentechnische Arbeiten.)

u:₃ 5000 ioooo 20000 40000 60000 90000 120000 150000 200000 bis bis bis bis bis bis bis bis bis 5000 ioooo 20000 40000 60000 90000 120000 150000 200000 300000

Skizze und Kostenüberschlag

Generalzeichnung.....

Detailzeichnungen ...

Spezialanschlag......

Generelle Leitung der Aufstellung Spezielle Leitung der Aufstellung Abrechnung.......

O    <0 W m J⁻¹

00 Ln o 00 Io vO 10

_ Ln

VO 1-O

<D 00 ON N ^ O vo i-f w cf cf cf rf O

O G> o O to O Ln Ln 00 Cb^J O

00 VO N « N O Ui

d i-f cf cf d cd o

N lA GMA N U) Tj-

cf _r _T o d cf 6

jo JtO JO O J-i j-i jo L 1-1 on i v, i, b>

Ln Ln

1-0

VO CO CO COVO 00 fO

cf >-f o o cf

co O O M co rf N cf >-f cf cf d « o

Zusammen .    . 15,0 13,45 12,0 10,7 9,4    8,2    7,1

6,15    5,3

4,55

§ 7-

Bedingungen, unter welchen die Honorarberechnung erfolgt.

a)    Solange in den Anfängen einer der Bausummenstufen das Honorar, berechnet nach dem Prozentsätze dieser Stufe, einen kleineren Betrag ergiebt, als der Höchstbetrag des Honorars der vorhergehenden Stufe, berechnet nach deren Prozentsätze, bildet dieser Höchstbetrag das Honorar.

b)    Um- und Ausbauten sind, sobald ein besonderer Entwurf hierzu erforderlich ist, um ein Viertel höher, sobald kein Entwurf hierzu nötig ist, um ein Viertel niedriger zu berechnen, als die Tabelle für Neubauten feststellt.

c)    Umfafst ein Bauauftrag mehrere verschiedenen Klassen angehörige Bauwerke, so darf das Honorar für ein jedes derselben nach den Bauklassen getrennt berechnet werden. Insbesondere dürfen Gegenstände der V. Bauklasse, wenn sie in dem ursprünglichen Entwürfe nicht vorgesehen, und bei der Klassifizierung desselben nicht berücksichtigt sind, getrennt nach der V. Bauklasse berechnet werden.

d)    Umfasst ein Bauauftrag mehrere Gegenstände gleicher Art, so ist das Honorar für sämtliche Gegenstände zu berechnen.

e)    Die zur Aufstellung des Entwurfes erforderlichen Aufmessungen, Nivellements und Voruntersuchungen aller Art sind, falls nicht anderes vereinbart, von dem Bauherrn zu liefern, event. besonders zu vergüten.

f)    Verhandlungen über Grunderwerb sind außerhalb des Honorars zu vergüten.

g)    Die Anfertigung mehrerer Entwürfe für fein und dieselbe Bauaufgabe ist besonders zu honorieren, und zwar mit der Hälfte des diesbezüglichen Satzes (§ 6) für jeden zweiten oder ferneren Entwurf.

h)    Die Honorarsätze sind unter der Annahme festgesetzt, daß die Bauausführung durch Übernehmer geschieht; erfolgt dieselbe ganz oder teilweise in Regie, so erhöht sich der Honorarsatz für „Ausführung und Abrechnung“ (§ 6) für den diesbezüglichen Teil der Anschlagssumme um die Hälfte.

i)    Die Kosten des für die spezielle Bauaufsicht erforderlichen Personales an Bauführern, Aufsehern und dergleichen, wie auch deren Bauaufwand hat der Bauherr zu tragen.

k)    Überschreitungen des Kostenanschlages führen keine Erhöhung des Honorars herbei, dagegen sind die Kosten von Erweiterungen, sowohl nach konstruktiver als nach dekorativer Seite, welche auf Veranlassung oder mit Einverständnis des Bauherrn geschehen, bei der Honorarberechnung zu berücksichtigen, event. gemäß der Bauklasse solcher Erweiterungsgegenstände.

l)    Alle Zeichnungen bleiben geistiges Eigentum des Architekten oder Ingenieurs; der Bauherr kann eine Kopie des Entwurfes verlangen, darf diese aber ohne Genehmigung des Verfassers weder für sich, noch für andere aufs neue benutzen.

m)    Abschlagszahlungen auf das Honorar sind in einer den bereits beschafften Leistungen entsprechenden Höhe während der Bauausführung auf Verlangen zu leisten.

n)    Außer der Honorierung durch den Bauherrn darf der Architekt oder Ingenieur keinerlei Bezüge durch Lieferanten oder Übernehmer beanspruchen oder annehmen.

§ 8.

Leistungen

welche nicht nach der Bau summe berechnet werden.

I. Für Konsultationen, Korrespondenzen, Berech-en, Anfertigungen einzelner ei hnungen, sc rift-Gutachten, Inventuren, Brari sc adentaxen, ech-nungsrevisionen und dergleichen, ohne Bauausführung.

Für die Stunde aufgewendeter Zeit wird berechnet:

1.    in der Wohnung oder dem Geschäftslokale.....M. 4,00

2.    außerhalb derselben, aber am Wohnorte .    .

3.    für den Bauführer oder Hilfsingenieur .    .    .

4.    für den Zeichner oder Schreiber.....

Bruchteile von Stunden werden für volle Stunden gerechnet.

li

n> crq

ET o

•    „ 5,°o

„ 2,00

„    1,00

II. Für Reisen im Inlande, ohne Bauausführung:

Neben den Transportkosten für Personen und Gepäck werden berechnet:

1.    für den Tag ohne Übernachtung

2.    für den Tag mit Übernachtung

. M. 50,00 „    60,00

3. für den Bauführer oder Hilfsingenieur die Hälfte der vorstehenden Sätze.

III. Für Reisen im Inlande, mit Bauausführung:

Wenn ein nach Maßgabe der Honorartabelle zu vergütender Bauauftrag Reisen im Interesse dieses Baues oder dessen Ausführung erforderlich macht, so ist, neben dem nach der Anschlagssumme zu ermittelnden Honorar und den Transportkosten für Personen und Gepäck zu berechnen:

M. 10,00 „    20,00

3. für den Bauführer oder Hilfsingenieur die Hälfte der vorstehenden Sätze.

1.    für den Tag ohne Übernachtung

2.    für den Tag mit Übernachtung

D. Bestimmungen über die civilrechtliche Verantwortlichkeit für Leistungen der Architekten und Ingenieure.

Aufgestellt vom Verbände Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Vorbemerkung.

Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Verantwortlichkeit desjenigen Architekten (Ingenieurs), welcher, ohne die Ausführung eines Bauobjektes im Wege der Werkverdingung selbst zu übernehmen, dem Auftraggeber behufs Herstellung desselben seinen Beistand gewährt.

Diese Verantwortlichkeit wird nach den bestehenden Gesetzen verschieden beurteilt, kann aber durch Vertrag in jedem einzelnen P'alle begrenzt werden.

Zur Geltendmachung dieser Bestimmungen genügt die Bezugnahme auf dieselben in den nach Maßgabe der besonderen Verhältnisse abzuschließenden mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen.

Allgemeine Bestimmungen.

1.

Der Architekt (Ingenieur) haftet dafür, daß die technischen Leistungen, welche er übernommen hat, den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst entsprechen.

Er haftet nicht dafür, daß seine technischen Leistungen Regeln der Ästhetik entsprechen.

Der Architekt (Ingenieur) haftet für Schäden, welche durch Verschulden seiner Angestellten bei Ausübung ihrer dienstlichen Pflichten entstehen, in demselben Maße, als wäre das Verschulden von ihm selbst begangen.

3-

Der Architekt (Ingenieur) haftet nur im Falle besonderer Vereinbarung für Schäden, welche aus einer Verzögerung der Ausführung einer übernommenen Arbeit entstehen.

4-

Der Architekt (Ingenieur) haftet nicht für Schäden, welche daraus entstehen, daß Gesetze und Verordnungen unbeachtet blieben, welche an seinem

Wohnorte nicht gelten und ihm vom Auftraggeber nicht zur Kenntnis gebracht oder nachweislich anderweitig bekannt geworden sind.

Auch haftet er nicht für Nachteile, welche dem Auftraggeber daraus erwachsen, daß ein von diesem mit dem Auftrag verfolgter, dem Architekten (Ingenieur) bei Erteilung des Auftrages jedoch nicht erkennbar gemachter Zweck unerreicht bleibt.

5-

Ist der Architekt (Ingenieur) für Fehler an ausgeführten Bauten oder sonstigen Lieferungsobjekten verantwortlich, so beschränkt sich seine Haftbarkeit auf den Ersatz des Schadens an dem Bau- oder sonstigen Lieferungsobjekt selbst.

6.

Ist dem Architekten (Ingenieur) nicht mindestens die generelle Bauaufsicht übertragen, so werden Schäden infolge fehlerhafter Leistungen desselben, welche bei Leitung der Ausführung des Objektes durch den Architekten (Ingenieur) selbst vermieden sein würden, nicht ersetzt.

7-

Zieht der Auftraggeber Handwerker oder Lieferanten zur Ausführung des von einem Architekten (Ingenieur) gelieferten Entwurfs hinzu, deren Wahl der Architekt (Ingenieur) nicht gebilligt hat, so hat der Auftraggeber, um den Architekten (Ingenieur) für einen Schaden am Bauobjekt haftbar machen zu können, zuvor zu beweisen, daß er Handwerker, beziehungsweise Lieferanten hinzugezogen hat, die eine für die Aufgabe genügende technische oder künstlerische Befähigung besitzen.

8.

Wird der Architekt (Ingenieur) infolge ungenügender Aufsicht und Prüfung (§§ 13 und 14) für fehlerhafte Bauausführung verantwortlich, so haftet er nur im Lalle des Unvermögens des Ausführenden.

Hat der Architekt (Ingenieur) die Wahl des Ausführenden nicht gebilligt, so ist im Unvermögensfall des letzteren von dem Auftraggeber der Beweis zu führen, daß er bei' der Auswahl desselben sorgsam verfahren sei.

9-

Die Haftpflicht des Architekten (Ingenieurs) für Leistungen, welche sich auf ein von ihm entworfenes oder geleitetes Bauobjekt beziehen, überdauert in keinem Falle die des Ausführenden. Sie erlischt jedenfalls mit dem Ablauf von 3 Jahren nach Ingebrauchnahme des Objektes, bezw. nach der Aufforderung zur Übernahme desselben. Die Haftpflicht des Architekten (Ingenieurs) für alle sonstigen Leistungen erlischt mit dem Ablauf von einem Jahr nach Beschaffung derselben. Soll die Verantwortlichkeit des Architekten (Ingenieurs) auf Grund hervorgetretener Schäden in Anspruch genommen werden, so muß — bei Verlust des Anspruches — ihm vor Ablauf dieser Fristen davon Anzeige gemacht und, falls eine Einigung nicht erzielt wird, die gerichtliche Klage zugestellt sein.

Spezielle Bestimmungen.

10. Zeichnungen, Baubedingungen und Verträge.

Skizzen sind probeweise Versuche zur Lösung einer technischen Aufgabe. Fehler derselben begründen eine Verantwortlichkeit des Architekten (Ingenieurs) nicht.

Entwürfe, Detailzeichnungen, Beschreibungen, Baubedingungen und Verträge müssen in einer dem angegebenen Zwecke entsprechenden Deutlichkeit, Ausführlichkeit bezw. Größe des Maßstabes ausgeführt werden und so beschaffen sein, daß auf Grund derselben das Bauobjekt ausgeführt werden kann.

In bezug auf Zeichnüngen haftet der Architekt (Ingenieur) nur für eingeschriebene Maße, falls nicht der Gegenstand in wirklicher Größe dargestellt ist.

Für Schäden, welche dem Auftraggeber aus Versehen oder Nichtbeachtung gesetzlicher Vorschriften in Zeichnungen, sowie in dem technischen Teile von Verträgen und Baubedingungen erwachsen, haftet der Architekt (Ingenieur) nur insoweit, als er die Mehrkosten ersetzen muß, welche dem Auf-traggeber daraus erwachsen, daß er das Objekt teurer bezahlen muß, als er bei Nichtvorhandensein solcher Fehler dasselbe zu bezahlen gehabt haben würde.

Der Architekt (Ingenieur) kann beanspruchen, daß durch seine Fehler entstandene Schäden durch ihn beseitigt werden.

ii. Kosten und Wertschätzungen.

Bei generellen Kostenschätzungen und bei Taxen ist der Architekt (Ingenieur) — in Ermangelung entgegenstehender Vereinbarung — für begangene Irrtiimer und Rechenfehler nicht verantwortlich.

Bei detaillierten Kostenanschlägen haftet der Architekt (Ingenieur) dafür, daß in denselben die Ausmaße und die zur ordnungsmäßigen Ausführung des Baues erforderlichen Gegenstände und Arbeiten — innerhalb des erfahrungsmäßig zulässigen Spielraumes — richtig enthalten sind. Diese seine Haftung beschränkt sich aber auf den Ersatz der Mehrkosten, welche dem Auftraggeber daraus erwachsen, daß er übersehene Gegenstände teurer an-schaffen muß, als er dieselben hätte anschaffen können, wenn sie nicht übersehen worden wären, bezw. zu viel beschaffte Gegenstände mit Verlust verkaufen muß. P'ür die Richtigkeit der Preisansätze und der Verrechnung derselben haftet der Techniker nicht.

12. Gutachten und Berichte.

Für Schäden infolge begangener Versehen bei der Erstattung von Gutachten und Berichten haftet der Techniker in Ermangelung entgegenstehender Vereinbarung nicht.

13. Bauleitung.

a) Allgemeines.

Der mit der Bauleitung beauftragte Architekt (Ingenieur) ist nicht berechtigt, Abweichungen von den der Bauausführung zugrunde gelegten, durch Zeichnungen bezw. Verträge festgesetzten Vorschriften anzuordnen, es sei denn, daß ihm zur Vornahme solcher Änderungen die allgemeine Ermächtigung erteilt ist, oder daß dieselben bei der Durcharbeitung des Projektes, bezw. bei der Detaillierung aus künstlerischen Rücksichten erforderlich werden.

Abweichungen, welche Mehrkosten verursachen, bedürfen der speziellen Ermächtigung seitens des Auftraggebers.

Eingriffe des Auftraggebers in die Befugnisse des Architekten (Ingenieurs) entheben den letzteren von seiner Verantwortlichkeit in bezug auf die betroffenen Punkte.

b) Bananleitung.

Der mit der Bauanleitung beauftragte Architekt (Ingenieur) hat den Bauausführenden die zum Verständnis der Zeichnungen und Vertragsbestimmungen gewünschten Erläuterungen zu geben.

c) Generelle Bauaufsicht.

Der mit der generellen Bauaufsicht beauftragte Architekt (Ingenieur) hat die Bau-, bezw. Werkstelle in seinem Ermessen überlassenen Zwischenräumen periodisch zu besuchen, bezw. durch seine Angestellten besuchen zu lassen, die Förderung der Bauarbeiten zweckmäßig zu leiten, sowie die Beseitigung von Fehlern anzuordnen, welche bei diesen Besuchen wahrgenommen sind.

Seine Haftpflicht in betreff der Fehler von Materialien oder Arbeiten beschränkt sich auf die von ihm, bezw. seinen Angestellten bei seinen Besuchen wahrgenommenen Fehler, deren Beseitigung anzuordnen und mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu erwirken, er unterlassen hat.

d) Spezielle Bauaufsicht.

Der mit der speziellen Bauaufsicht beauftragte Architekt (Ingenieur) hat die Materialien und Arbeiten auf ihre Vertragsmäßigkeit oder Angemessenheit zu prüfen und haftet für Fehler, welche bei genauer Prüfung hätten erkannt werden können — es sei denn, daß er solche bereits formell gerügt und falls diese Rüge erfolglos geblieben ist, dem Auftraggeber zur Kenntnis gebracht hat — insoweit, aber auch nicht weiter, als er auf seine Kosten das ungenügend Gelieferte durch Genügendes zu ersetzen hat.

In Ermangelung ausdrücklicher Übernahme der speziellen Bauaufsicht hat der mit der Bauaufsicht beauftragte Architekt (Ingenieur) nur die Pflichten eines mit der generellen Bauaufsicht Beauftragten.

14. Bauabnahm e.

Der mit der Bauabnahme beauftragte Architekt (Ingenieur) hat die zu Gesicht tretenden Teile des Bau- oder Fieferungsobjekts durch Stichproben auf das Vofhandensein von Fehlern zu prüfen. Er haftet für Fehler, welche er wahrgenommen, aber nicht zur Kenntnis des Auftraggebers gebracht hat, mit der Beschränkung, daß er nur die Kosten zu ersetzen hat, welche der Auftraggeber zur Zeit der späteren Entdeckung der Fehler behufs Beseitigung derselben infolge von Preissteigerung der Materialien oder Arbeiten mehr hat aufwenden müssen, als er zur Zeit der Bauabnahme aufzuwenden gehabt hätte.

Wird vom Auftraggeber eine spezielle Prüfung und Abnahme einzelner Fieferungsobjekte gewünscht und dafür eine weitergehende Verantwortlichkeit des Architekten (Ingenieurs) beansprucht, so ist dies durch besondere Vereinbarung festzustellen.

15. Rechnungsrevision.

Der mit der Revision von Baurechnungen beauftragte Architekt (Ingenieur) hat die Berechnungen auf die Vertragsmäßigkeit, bezw., wenn eine vertragsmäßige Festsetzung nicht stattgefunden hat, auf die Angemessenheit der angesetzten Preise zu prüfen. Auf die Richtigkeit bezw. Vollständigkeit und Güte der in Rechnung gestellten Objekte erstreckt sich die Rechnungsrevision nur im Falle besonderer Vereinbarung.

Der Architekt (Ingenieur) haftet im Falle des Unvermögens des Rechnungsausstellers für Fehler in der Rechnung, welche richtig zu stellen, bezw. zur Kenntnis des Auftraggebers zu bringen er versäumt hat.

16. Schlußbestimmung,

Alle in speziellen Bestimmungen (10—16) enthaltenen Normen unterliegen den Vorschriften der allgemeinen Bestimmungen (1—9).

Zweiter Abschnitt.

Allgemeines über Veranschlagungen.

Je nachdem der Wert eines Bauwerks nur überschläglich oder genau vor oder nach der Ausführung ermittelt werden soll, unterscheidet man den Kosten-Uberschlag, den Kosten-Anschlag, den Prüfungs-Anschlag und endlich den Wert-Anschlag oder die Taxe.

a) Der Kosten-Überschlag

hat den Zweck, auf Grund eines skizzenhaften Entwurfs durch eine auf Schätzung beruhende Berechnung die ungefähren Baukosten zu ermitteln. Es geschieht dies meist in der Weise, daß man die bebaute Grundfläche des in Aussicht genommenen Bauwerks nach Quadratmetern ermittelt und den Preis eines möglichst gleichartigen Gebäudes für das Quadratmeter einsetzt.

Hat ein Gebäude z. B. 300 qm bebaute Grundfläche und stellt sich in derselben Gegend der Preis für das Quadratmeter ähnlicher Bauwerke auf etwa 240 Mark, so ergibt sich die Kostensumme der Herstellung überschläglich zu 300 . 240 = 72 000 Mark. Ein genaueres Ergebnis liefert die überschlägliche Berechnung nach Kostensätzen für die Flächeneinheit der einzelnen Geschosse oder nach Kubikmetern des Bauwerks. Preisansätze über Flächen- und Raumeinheiten werden im IX. Abschnitt über Abschätzung von Gebäuden näher angegeben werden.

Soll der Kosten-Überschlag genauer aufgestellt werden, so ist eine ungefähre Ermittelung der Massen erforderlich, deren Kosten nach Arbeitslohn einschl. Material zu berechnen sind, z. B. Balkenlagen für das Quadratmeter Decke einschl. Balkenholz, Stakung und Dielung' nebst Anstrich usw.

An Zeichnungen können einem derartigen Überschläge ein Lageplan und die erforderlichen Skizzen beigegeben werden, aus welchen die Hauptmaße der Gebäudeteile zu entnehmen sind.

Außerdem empfiehlt es sich, zur besseren Beurteilung der Baukosten eine Beschreibung bezw. einen Erläuterungsbericht über die beabsichtigte Herstellungsweise sowohl der äußeren Gestaltung, als auch des inneren Ausbaues den Entwurfsstücken beizufügen.

b) Der Kosten-Anschlag

zu einem baulichen Gegenstände begreift die Ermittelung und übersichtliche Aufstellung aller dazu notwendigen Baustoffe oder Materialien, sowie der beim Bau vorkommenden Arbeiten, wonach die Berechnung der Kosten im einzelnen stattfinden kann. Es müssen hierbei sämtliche Gattungen von Bauarbeiten möglichst nach der Reihenfolge, wie sie beim Bau Verwendung finden, einzeln aufgeführt und nach ihrem Werte berechnet werden.

Um letztere Ermittelung mit genügender Genauigkeit aufstellen zu können, müssen vollständige Zeichnungen, die den Entwurf des Gebäudes in allen Teilen klar darlegen, vorhanden sein. Es genügt, wenn i. der Lageplan mit Höhenmaßen; 2. sämtliche Grundrisse der verschiedenen Geschosse nebst den Balkenlagen; 3. die Ansichten, sofern sie nicht einfach glatt und gleichmäßig durchgequadert angenommen sind; 4. die Durchschnitte durch sämtliche verschiedenartige Teile der Bauanlage als Vorderhaus, Seitenflügel, Quergebäude usw.; 5. diejenigen Anordnungen, welche außergewöhnliche Ausführungen oder Ausschmückungen verlangen, w;e eiserne Säulen, Treppenhäuser usw., in Einzelzeichnungen und in einem größeren Maßstabe deutlich meßbar dargestellt sind. Der jetzt in Deutschland vorschriftsmäßige, also ziemlich allgemein übliche Maßstab für Anschlagszeichnungen ist der von 1 : 100 der natürlichen Größe, d. h. 1 cm der Zeichnung gleich 1 m in Wirklichkeit; I : 50 für Ansichten und Durchschnitte reicherer Ausführung und 1 : 10 für Einzelzeichnungen.

In den Grundrissen müssen alle wesentlichen Maße eingeschrieben sein, sowohl die Mauerstärken als auch die Raummaße. Sämtliche Maße einer Richtung müssen zusammengezählt und mit der ganzen Länge oder Tiefe des Gebäudes verglichen werden, da durch das einzelne Messen mit dem Zirkel leicht Fehler und Unregelmäßigkeiten entstehen können. Außerdem ist in den Grundrissen die Bestimmung jedes einzelnen Raumes anzugeben.

In den Durchschnitten müssen ebenfalls wenigstens die Hauptmaße, Geschoßhöhen von Oberkante des einen Fußbodens bis Oberkante des folgenden (wegen der wechselnden Stärke der Balkenlagen), ebenso die Höhen der Fenster und Türen eingeschrieben sein. Die Stärke der Hölzer schreibt man ebenfalls in Durchschnitte und Balkenlagen hinein, und zwar bezeichnet dann ²⁰/26 cm ein Holz, welches 20 cm breit und 26 cm hoch ist usw. Die durchschnittenen Teile in Grundrissen und Schnitten sind mit durchsichtigen, das Material kennzeichnenden Farben darzustellen.

Ein richtig und ausführlich ausgearbeiteter Kostenanschlag soll nicht allein einen Maßstab für die zu einem Bau aufzuwendenden Geldmittel gewähren, sondern er soll auch dem ausführenden Baubeamten als Richtschnur für die Art der einzelnen Arbeiten und Lieferungen dienen. Es ist zu diesem Zwecke ein Erläuterungsbericht notwendig, • der kurz aber erschöpfend eine Beschreibung der gesamten Bauanlage und der Herstellungsweise liefert.

Ferner müssen die Auszüge (Extrakte) der einzelnen Leistungen aus dem Kostenanschläge geeignet sein, eine ausreichende Grundlage für das Unterbietungsverfahren bei Vergabe an Unternehmer sowie für Lieferungsv er träge zu bilden.

c) Der Prüfungs-Anschlag

bezweckt ferner die Nachweisung der richtigen anschlagsmäßigen Ausführung eines Gebäudes, nachdem es vollendet ist. Es wird dabei den Einträgen des ursprünglichen Bauanschlages gegenübergestellt, was wirklich ausgeführt oder zur Verwendung gekommen ist. Hierdurch ergibt sich jede Abweichung durch Vergleich und muß dieselbe genügend begründet werden, ursprünglichen Anschlagszeichnungen müssen in solchem Falle die richtigen Zeichnungen nach der Ausführung gegenübergestellt werden. Die Form der Prüfungsanschläge nach den neuesten Vorschriften für Staatsbauten wird in einem späteren Abschnitte noch behandelt werden.

Den

d) Der Wert-Anschlag oder die Taxe

soll den Wert eines schon bestehenden älteren oder neueren Gebäudes ermitteln, zu dem keine genaue Anschlagsberechnung vorhanden ist. Sie kann auf zweierlei Art hergestellt werden. Einmal durch überschlägliche Schätzung nach ' Quadratmetern bebauter Grundfläche, wie beim Überschlag, zweitens, indem eine ausführliche Berechnung aller Arbeiten und Materialien wie im eigentlichen Kostenanschlag gefertigt wird. In beiden Fällen müssen zum Zweck der Aufstellung einer zutreffenden Abschätzung noch der augenblickliche bauliche Zustand, das Alter, die Lage, sowie die Amortisation des Anlagekapitals in Berücksichtigung gezogen werden. Auch darüber werden später noch genauere Angaben gemacht werden.

Jede Wertberechnung nach obigen Formen a—d wird natürlich nicht die genauen Kosten, sowie Arbeits- ünd Materialmassen angeben können, sondern immerhin nur eine mehr oder weniger zutreffende Annäherungsangabe gewähren. Abgesehen davon, daß bei umfangreicheren Anlagen sehr leicht etwas vergessen sein kann, so wird der ursprüngliche Plan während des Baues oft abgeändert. Ferner treten häufig unvorherzusehende Arbeiten, wie Schwierigkeiten bei der Grundlegung, Herausziehen Vorgefundener alter Pfähle, Beseitigung vorhandener Brunnen, Quellwasser, Antreffen schlechteren Baugrundes als man erwartet usw. auf. Es treten ebenso auch durch Steigen oder Fallen der Preise während der Bauzeit oder durch ausnahmsweise Witterungsverhältnisse oftmals Veränderungen in der Kostensumme für die Bauausführung ein.

Im allgemeinen wird es daher immer ratsam sein, die Sätze des Anschlages eher ein wenig höher als zu niedrig anzusetzen, da nach Beendigung des Baues die Beschaffung weiterer Geldmittel häufig große Schwierigkeiten macht, andererseits aber eine beim Bau gemachte Ersparnis unter allen Umständen allen Beteiligten zu gute kommt. Für unvorhergesehene Fälle wird meistens noch ein Betrag bis 5 Prozent der Gesamtsumme im Anschläge vorgesehen.

Noch weniger als bei Anschlägen zu Neubauten lassen sich die genauen Kosten bei Um- und Instandsetzungsbauten bestimmen; es ist daher üblich, bei derartigen Anschlägen je nach der Schwierigkeit bis 10 Prozent der Bausumme für etwa unvorherzusehende Arbeiten und Materialienergänzungen auszuwerfen.

Dritter Abschnitt.

Anweisungen über Entwurfs-Bearbeitung und Kosten-Y eranschlagung.

Bevor die Aufstellung ausführlicher Entwürfe und Kostenanschläge für Staatsbauten in Angriff genommen werden kann, sind meistens noch Erhebungen erforderlich über die Notwendigkeit und den Umfang der Bauanlage, ob geeignete Bauplätze zur Verfügung stehen oder erst erworben werden müssen. Es sind Untersuchungen anzustellen über die Größe und Form, die Beschaffenheit des Baugrundes, die Gestaltung der Oberfläche und Art der Umgebungen, über die Lage zum Orte und zum Bahnhofe, wie hoch der höchste Grundwasserstand liegt und eine sachgemäße Entwässerung bezw. Entfernung der Abfuhrstoffe stattfinden kann, auch genießbares Trinkwasser und das erforderliche Verbrauchswasser zu beschaffen ist. Ferner sind die Beschränkungen anzugeben, die der Bau etwa durch die baupolizeilichen Vorschriften des Ortes oder Nachbarrechte erleiden könnte und der Kaufpreis unter Begründung der Angemessenheit in den Bericht aufzunehmen.

Nachdem diese Punkte erledigt sind, kann mit der Anfertigung des allgemeinen Entwurfs vorgegangen werden.

Sind die nachstehenden Anweisungen usw. auch nur für Staatsbauten in Preußen streng einzuhalten, so haben dieselben doch auch für Privatbauten so hohen Wert, daß sich jeder Hochbauten-Herstellende nach denselben richten möchte.

Nach der „Dienstanweisung für die königlichen Bauinspektoren der Hochbauverwaltung“ ist die Aufstellung des Entwurfs, wenn nicht andere Bestimmung getroffen wird, erforderlich, sobald die Gesarptbaukosten voraussichtlich mehr als 5000 M. betragen und eine Ausführung auf Grund vorgeschriebener Normalzeichnungen nicht in Aussicht genommen ist.

Der Maßstab für die allgemeinen Entwürfe ist bei Bauten von besonders großem Umfange, sowie bei Bauanlagen mit einer größeren Zahl von Einzelgebäuden in der Regel 1 : 500, bei mittleren und kleinen Bauanlagen ein solcher von 1 : 200 zu wählen. Lagepläne sind besonders im Maßstab von 1 : 500, falls nicht ein Auszug aus dem Grundbuchblatte genügt, sowie die Höhenpläne dazu im zehnfachen Maßstabe aufzutragen.

In dem Erläuterungsberichte für den allgemeinen Entwurf sind folgende Angaben zu machen:

1.    die dienstliche Veranlassung zu dem Entwurf unter der Angabe der Verfügung,

2.    das Bauprogramm,

5. Angabe über die Bauart usw.,

4.    die Beschreibung des Entwurfs,

5.    Angabe über die Bauart usw.

6.    der Zeitraum, in welchem der Bau herzustellen ist, die Zeit der Vollendung, der Bauabnahme und Abrechnung,

7.    Kosten der Bauleitung unter Angabe der erforderlichen Hilfskräfte,

8.    Überschlägliche Kostenberechnung.

Letztere kann am Schlüsse des Erläuterungsberichts erfolgen und ist aus der zu bebauenden Grundfläche und dem Rauminhalte zu ermitteln, wobei für erstere die Abmessungen des Erdgeschosses unter Fortlassung der nicht hoch geführten Vorbauten (Freitreppen, Kellerhälse usw.) zugrunde zu legen und Gebäudeteile mit gleicher Höhe zusammenzufassen sind.

Für die Berechnung des Rauminhaltes ist die berechnete Grundfläche mit .der Höhe der Gebäude von Oberkante des Fundaments bis zur Oberkante des Hauptgesimses, sofern nicht besondere Umstände eine andere dann näher zu begründende Annahme rechtfertigen, zu multiplizieren, wobei gleichfalls die gleichartig ausgebildeten Bauteile zusammenzufassen sind.

Für die Ausarbeitung der ausführlichen Entwürfe und Kostenanschläge ist die nachfolgende, vom preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten erlassene und für die Reichsbehörden im allgemeinen gleichfalls maßgebende Anweisung bei Bauausführungen zur Richtschnur zu nehmen.

A. Anweisung für die formelle Behandlung der speziellen Entwürfe zu' Hochbauten und deren Veranschlagung.

coo

Allgemeines.

Diese Anweisung gilt für die Bauten sämtlicher Ressorts, und zwar sind deren Bestimmungen für Neubauten stets in vollem Umfange, dagegen für Um-, Erweiterungs- und Reparaturarbeiten nur soweit, als die Verhältnisse es zulassen, zur Anwendung zu bringen.

Bevor spezielle Entwürfe und Kostenanschläge nach Maßgabe dieser Anweisung angefertigt worden, sind, sofern nicht der Bau auf Grund vorgeschriebener Normalien ausgeführt wird, für alle Bauten, deren Kosten mehr als 5000 M. betragen, generelle Entwürfe nach den in Kapitel 39 der Dienstanweisung für die königlichen Bauinspektoren der Hochbauverwaltung enthaltenen besonderen Bestimmungen aufzustellen und zur Revision bezw. Superrevision vorzulegen.³)

Die eine Bauanlage bildenden verschiedenen Baulichkeiten sind getrennt zu behandeln und somit:

a)    für das Blauptgebäude,

b)    für Nebengebäude,

c)    für Umwährungen,

d)    für Pflasterung und sonstige Befestigung der Höfe, Gartenanlagen usw.,

e)    für Brunnen usw.

gesonderte Anschläge und soweit erforderlich Einzelentwürfe aufzustellen. Ebenso sind die Kosten für Geräte, Möbel usw. in einem besonderen Anschläge zusammenzufassen.

2.

Die speziellen Entwürfe zu Hochbauten bestehen aus:

A.    den Lage- und Höhenplänen, sowie den Bauzeichnungen nebst etwa erforderlichen Darstellungen von Einzelheiten,

B.    dem Erläuterungsberichte,

C.    dem Anschläge mit Berechnung der Massen, Materialien und Kosten.

Jede Ausarbeitung und Zeichnung ist sowohl von dem Verfasser als auch von dem Revisor unter Angabe des Ortes, Datums und Amtscharakters zu vollziehen.

GOO

CO

a) Zeichnungen.

i. Lage - und Höhenpläne.

Die Lage- und Höhenpläne sollen die Oberfläche der Baustelle und deren nächste Umgebung einschl. der vorbeiführenden Straßen veranschaulichen, und müssen darin die Längen in der Regel nach dem Maßstabe von i : 500, die Höhen dagegen in zehnfachem Maßstabe der Längen aufgetragen werden. Die Höhenlage ist indessen nur bei sehr unregelmäßiger Gestaltung der Oberfläche des Bauplatzes durch besondere Höhenpläne zu verdeutlichen, für gewöhnlich genügt ein Höhennetz oder auch die Eintragung der wichtigsten Höhenzahlen in den Lageplan, welcher außerdem stets die Nordlinie enthalten muß. In den etwa beizufügenden Höhenplänen ist der bekannte niedrigste, mittlere und höchste Stand des Grundwassers sowie benachbarter Gewässer zu vermerken.

2. Entwurfszeichnungen.

Die Entwurfszeichnungen sind bei Bauten von besonders großem Umfange sowie bei Bauanlagen mit einer größeren Zahl von Einzelgebäuden in der Regel nach einem Maßstabe von 1 : 150, bei Bauten mittleren und kleinen Umfanges jedoch im Maßstab von 1 : 100 aufzutragen. Die Entwurfszeichnungen sollen das Bauwerk durch die Grundrisse aller Geschosse und der Fundamente, durch Ansichten, Durchschnitte, Balken- und Sparrenlagen vollständig zur Anschauung bringen. Soweit die Deutlichkeit nicht darunter leidet, können Balken- und Sparrenlagen in die betreffenden Grundrisse der Geschosse mit blassen Farben eingetragen werden.

Um Gleichmäßigkeit in der Benennung der einzelnen Geschosse herbeizuführen, wird festgesetzt, daß das unterste, teilweise unter der Erdoberfläche liegende Geschoß mit „Kellergeschoß“ zu bezeichnen ist; während die darauf folgenden Geschosse mit „Erdgeschoß“, „erstes, zweites, drittes usw. Stockwerk“ und schließlich mit „Dachgeschoß“ zu benennen sind.⁴)

In die Zeichnungen sind die der Bauausführung zugrunde zu legenden Maße nach erfolgter genauer Ausrechnung in Metern mit 2 Stellen hinter dem Komma, z. B. 5,24, die Mauerstärken jedoch in Zentimetern, z. B. 25, 38 usw. einzutragen.

20-

Die Stärken der Bauhölzer sind in Zentimetern in Form eines gemeinen Bruches zu schreiben, z. B. ¹⁶/

Die durchschnittlichen Teile sind mit hellen, durchsichtigen, das Material kennzeichnenden Farben unter Vermeidung von dunkelblauen und karminroten Tönen anzulegen.

In die Grundrisse ist die Zweckbestimmung jedes einzelnen Raumes und dessen Flächeninhalt deutlich einzuschreiben, ebenso der Umfang, wenn diese Größe bei Ermittelung der Massen wiederholt einzeln

gebraucht wird. Bei Feststellung des Flächeninhaltes und des Umfanges werden die in demselben Geschoß durch Gurtbögen verbundenen Vorlagen bezw. überwölbten Nischen als volle Mauerteile behandelt.

Ferner erhält jeder Raum zur Benutzung im Kostenanschläge und in der Abrechnung eine fortlaufende ,mit Zinnober einzuschreibende Nummer, wobei mit dem Grundriß des untersten Fundamentabsatzes anzufangen und bis zum Dachgeschoß, in jedem Grundriß aber von links nach rechts und von oben nach unten fortzuschreiten ist. In den Grundrissen sind die Linien, nach welchen die Durchschnitte gelegt sind, an ihren Endpunkten mit Buchstaben zu bezeichnen.

Für die zur Verdeutlichung wichtiger Konstruktions- und Architekturdetails erforderlichen Zeichnungen ist ein größerer Maßstab und zwar von i : 50, bezw. 1 : 20 oder 1 : 10 zu wählen.

3. Größe und Verpackung der Zeichnungen.

Die Größe der Zeichnungen soll in der Regel eine Länge von 65 cm und eine Breite von 50 cm nicht überschreiten. Die Zeichnungen sind auf dauerhaftem und Radierungen gestattendem Papiere von der Beschaffenheit des sogenannten „Whatmann“ aufzutragen. Gehören zu einer größeren Bauanlage verschiedene Gebäude, so ist jedes derselben auf gesonderten Blättern darzustellen.

Die Verpackung und Versendung der Zeichnungen soll nur in Mappen erfolgen; ein Aufrollen der Zeichnungen ist unstatthaft.

¹

Diese Norm ist außerdem im Kommissionsverlage von E. Töche, Berlin, erschienen.

²

Bauklasse.

³

Für die Behandlung der generellen (allgemeinen) Entwürfe sind auch aus Vorstehendem die erforderlichen wichtigsten Angaben zu ersehen.

⁴

Bei der Reichspostverwaltung werden die über dem Erdgeschoß bezw. I. Geschoß liegenden Geschosse mit II., III. usw. Geschoß bezeichnet. Daß diese Benennungsweise nicht allgemein Eingang findet oder gefunden hat, ist nicht recht erklärlich, da dieselbe der Einheitlichkeit am meisten entspricht, zumal auch in dieser Anlage im allgemeinen selbst bei oberen Geschossen nicht von Stockwerken, sondern nur von Geschossen die Rede ist.

§ 4-

b) Erläuterungsbericht.

Der Erläuterungsbericht, auf dessen erster Seite die zugehörigen Zeichnungen nach ihrer Zahl anzugeben sind, hat unter Elinweis auf das Bauprogramm, die Zeichnungen und den Kostenanschlag alle Verhältnisse des Bauentwurfs eingehend zu beleuchten. Er ist auf gebrochenem Bogen mit mindestens 1 cm breitem Zwischenraum der Zeilen kurz, aber erschöpfend abzufassen und muß in nachstehender Anordnung folgende Mitteilungen enthalten:

1. Dienstliche Verordnung zur Aufstellung des

Entwurfs.

Anführung der Verfügung, durch welche der Auftrag zu den Ausarbeitungen erteilt ist, sowie sonstige, etwa in Betracht kommende amtliche Vorgänge.

2. Bauprogramm.

Angabe der Zweckbestimmung des Gebäudes, der Gründe, welche die Bauausführung nötig machen, sowie des Bedarfes an Räumen und sonstigen Einrichtungen unter Nachweis des Bedürfnisses in bezug auf Größe und Anzahl.

3. Beschaffenheit der Baustelle und des Baugrundes.

Beschreibung des Bauplatzes und Darlegung der Gebäude für dessen Wahl, sowie für die Stellung des Gebäudes auf demselben mit Bezug auf den beigefügten Lageplan; Mitteilungen über die Zugänglichkeit des Grundstückes, über etwaige besondere Rechte der Nachbargrundstücke, wie Trauf-, Licht-und Wegerecht usw., etwaige Fluchtlinienbeschränkungen, voraussichtliche

Veränderungen und Regelungen an vorbeiführenden öffentlichen Straßen, Angabe und Beschreibung der etwa erforderlichen Umgestaltung der Erdoberfläche, sowie der für die Einfriedigung, Wasserzuführung, Entwässerung und für die Beseitigung der Fäkalien nötigen Anlagen und Vorrichtungen.

Angabe der Beschaffenheit des Baugrundes unter Mitteilung der zur Erforschung desselben benutzten Hilfsmittel, seiner Tragfähigkeit, bezw. der Vorkehrungen, welche zu seiner Befestigung erforderlich sind; ferner Angabe über die Höhe des Grundwasserstandes, über die Möglichkeit, gutes und ausreichendes Trink- und Gebrauchswasser zu beschaffen, und über sonstige Wasserverhältnisse.

4. Bauentwurf.

Beschreibung der Grundrißanordnung in bezug auf die Verwendung der einzelnen Räume, Begründung der Raumverteilung in den verschiedenen Geschossen, Bezeichnung der Lage der Haupt-, der Nebeneingänge und der Treppen; ferner Angabe der Geschoßhöhen von Oberkante bis Oberkante Fußboden, sowie der Höhenlage des unteren Fußbodens gegen die Erdoberfläche und den höchsten Grundwasserstand.

5. Bauart.

Aufführung der wichtigeren Baumaterialien unter Begründung der getroffenen Wahl mit Rücksicht auf Festigkeit, Wetterbeständigkeit und Preisangemessenheit und die Anfuhrverhältnisse, Beschreibung der Konstruktionen des Rohbaues und des inneren Ausbaues unter Hinweis auf die Zeichnungen und die im Kostenanschläge enthaltenen genaueren Bestimmungen in nachstehender Reihenfolge:

a)    Architektur,

b)    Mauerwerk, Mauerstärken,

c)    Schutz gegen Erdfeuchtigkeit und Schwammbildung, sowie etwaige Vorsichtsmaßregeln gegen besondere klimatische Einwirkungen,

d)    Decken,

e)    Fußboden,

f)    Treppen,

g)    Dächer,

h)    Fenster und Türen,

i)    innere Ausstattung usw.,

k)    Heizung,

l)    Lüftung.

6. Zeit der Herstellung.

Angabe des Zeitraumes, innerhalb dessen die Herstellung der wichtigeren Abschnitte der Bauausführung, sowie die Vollendung des ganzen Baues beabsichtigt wird, ferner des voraussichtlichen Zeitpunktes der Bauabnahme mit Rücksicht auf die Fertigstellung der Abrechnung.

7. Bauleitung.

Mitteilung der Bauführungs- und Aufsichtskosten und der Umstände, welche die Verwendung technischer Hilfskräfte für die Bauleitung notwendig machen.

8. Baukosten.

Angabe der Kosten des betreffenden Bauwerks und soweit möglich des Betrages für die Einheit der zu bebauenden Fläche nach Quadratmetern, wobei diejenige des Erdgeschosses unter Fortlassung der kleinen nicht hochgeführten Vorbauten, wie Freitreppen, Kellerhälse usw. zugrunde zu legen ist. Außerdem sind die Kosten für die Einheit des Rauminhalts nach Kubikmetern zu ermitteln, wobei die vorbezeichnete Fläche des Erdgeschosses einzustellen und als Höhe das Maß von der Oberkante Fundament bis zur Oberkante Hauptgesims anzunehmen ist, sofern nicht besondere Verhältnisse eine andere, dann näher zu begründende Annahme erforderlich erscheinen lassen. Endlich müssen die Kosten für eine etwa vorkommende Nutzeinheit (z. B. Sitzplatz in Kirchen usw.) angegeben werden. Die berechneten Beträge sind, soweit angängig, mit den Kosten ähnlicher Bauwerke in demselben Baukreise in Vergleich zu stellen.

Hier ist ferner mitzuteilen, aus welchen Fonds die Kosten des Baues bestritten, ob und welche Patronats- oder sonstigen Beiträge, bestehend in Geld- oder Naturallieferungen, Baumaterial, Rundholz usw. seitens des Fiskus, ferner, welche Beiträge, Hand- und Spanndienste von dazu verpflichteten Gemeinden, Pächtern usw. etwa zu dem Bau geleistet werden, unter Bezugnahme auf die dem Anschläge beizugebende spezielle Berechnung des Wertes dieser Beiträge.

§ 5-

c) Anschlag.

Der Anschlag setzt sich zusammen:

1.    aus der Massenberechnung,

2.    aus der Materialienberechnung und

3.    aus der Kostenberechnung.

Bei Bauten, deren Kosten den Betrag von 5000 M. nicht übersteigen, bleibt es dem Anschlagaufsteller überlassen, die Massen- und Materialienberechnung mit der Kostenberechnung zu vereinigen, d. h. dieselben den einzelnen Vordersätzen voranzustellen.

§ 6.

1. Massenberechnung.

Allgemeines.

Die Massenberechnung erstreckt sich in der Regel:

a)    auf die Erdarbeiten,

b)    auf die Arbeiten des Maurers,

c)    auf die Arbeiten des Steinmetzen,

d)    auf die Arbeiten des Zimmermanns,

e)    auf die Eisenarbeiten.

Der Massenberechnung ist lose beizufügen eine Vorberechnung nach Formular A, aus welcher zur bequemen Handhabung bei der Aufstellung und Revision des Anschlags folgendes ersichtlich sein soll:

1.    der äußere Umfang des Gebäudes in jedem einzelnen Geschosse;

2.    die Gesamtfläche des Gebäudes in jedem einzelnen Geschosse;

3.    die Flächeninhalte der Räume sämtlicher Grundrisse des Gebäudes in der vorstehend in § 3 unter 2 vorgeschriebenen Reihenfolge von den Fundamenten anfangend bis zum Dachgeschoß;

4.    der Umfang sämtlicher Räume des Gebäudes, in der vorstehend unter 3. erwähnten Reihenfolge vom Kellergeschoß beginnend ;

B.

5. ein Verzeichnis aller Gurtbögen, Tür- und Fensteröffnungen, Nischen usw., deren körperlicher Inhalt bei der Materialienberechnung in Abzug kommt.

Zur Aufstellung der Massenberechnungen für die Erd-, Maurer- und Steinmetzarbeiten ist das beifolgende Formular B, für die Zimmerarbeiten das Formular C zu benutzen.

Die einzelnen Positionen der Massenberechnung sind mit je einer Nummer zu bezeichnen, welche mit der entsprechenden Nummer der ununterbrochen fortlaufende Nummern aufweisenden Kostenberechnung übereinstimmen muß, gleichviel, ob dabei Lücken in der Reihenfolge der Nummern der Massenberechnung entstehen oder nicht.

Um die rechnerische Prüfung zu erleichtern, sollen lange Zahlenreihen, welche sich über mehrere Zeilen erstrecken, vermieden werden. Die einzelnen Ansätze sind vielmehr — ohne Rücksicht auf den dadurch verursachten Mehrverbrauch von Papier — möglichst kurz und wenn tunlich nicht über eine Zeilenreihe untereinander aufzuführen. Wiederholungen von Rechnungsansätzen sind möglichst zu unterlassen, es genügt ein Flinweis auf diejenige Positionsnummer, bei welcher die betreffenden Ansätze bereits Vorkommen.

In die Massenberechnungen sind alle diejenigen iVbeiten aufzunehmen, deren Ermittelung die Aufstellung von längeren, aus mehreren Ansätzen bestehenden Berechnungen erforderlich macht; die aus der Zeichnung unmittelbar durch einfaches Zusammenzählen zu entnehmenden Gegenstände sind dagegen von der Massenberechnung auszuschließen und gleich in die Materialien- bezw. Kostenberechnung zu übertragen, wenn sie auch der Übersichtlichkeit wegen in den nachstehenden Erörterungen über die einzelnen Massenberechnungen teilweise mit behandelt worden sind.

§ 7-a) Massenberechnung der Erdarbeiten.

Sofern bei Lage des guten Baugrundes in erheblicher Tiefe unter der Erdoberfläche schwierige Fundierungen wie künstliche Befestigungen des Baugrundes in Frage kommen, sind besondere Anschläge anzufertigen, in welche außer den Arbeiten für die künstliche Befestigung des Baugrundes bezw. die schwierige Fundierung auch die Erdarbeiten aufzunehmen sind. Ein solcher Anschlag ist für sich abzuschließen und dem Hauptanschlage beizufügen.

Befindet sich der gute Baugrund dagegen in einer Tiefe von etwa 1—2 m unter der Kellersohle, so sind die Erdarbeiten unter Tit. I zu veranschlagen. In die zu diesem Zwecke aufzustellende Massenberechnung sind die Ausschachtung an der Baugrube und der Fundamentabsätze, ferner Abtragungen oder Einebnungen des Bauplatzes und, soweit erforderlich, die abzufahrenden Massen aufzunehmen.

Der Ermittelung des kubischen Inhalts der Baugrube sind die durchschnittliche Tiefe der Ausschachtung und die Außenmaße des untersten h undamentabsatzes unter Hinzurechnung eines je nach der Tiefe der Ausschachtung und der Standfähigkeit des auszuschachtenden Bodens in den Grenzen von 0,30—1,0 m sich bewegenden, in Ausnahmefällen entsprechend größer zu bemessenden Arbeits- bezw. Böschungsraumes zugrunde zu legen. Für die Berechnung des Erdaushubes der Fundamente ist der kubische Inhalt des bei den Maurerarbeiten zu ermittelnden bezüglichen Mauerwerks unter Zuschlag eines der Bodenart anzupassenden Bruchteiles für Arbeitsraum in Ansatz zu bringen.

§8.

b) Massenberechnung der Maurerarbeiten.

Die Berechnung- der Mauermassen erfolgt in der Weise, daß von der in der „Vorbereitung” angegebenen Gesamtfläche eines jeden Geschosses die Flächen der darin vorhandenen Räume abgezogen und der Rest mit der Geschoßhöhe bezw. der Höhe des Fundamentabsatzes multipliziert wird.

In Ausnahmefällen, wie bei der Ausmauerung von Senkkasten und Brunnen, bei kleinen Vorbauten, alleinstehenden Pfeilern, Treppenwangen und dergl., hat die Ermittelung der Massen unmittelbar durch Multiplizieren der einzelnen Längen, Breiten und Höhen zu erfolgen. Dasselbe Verfahren kann auch bei allen Bauten, deren Kostenbetrag 5000 M. nicht übersteigt, Anwendung finden, ebenso bei solchen, in welchen ein starker Wechsel in der Höhe und Höhenlage der Räume zu einander in den einzelnen Geschossen stattfindet oder das Material der Wände ein sehr verschiedenartiges ist.

Die Geschoßhöhen sind von Oberkante bis Oberkante Fußboden zu

rechnen.

Für Bruchsteinmauerwerk, sofern solches in den Fundamenten vorkommt, sind die Stärken stets in vollen Dezimetern anzunehmen oder auf halbe Dezimeter abzurunden; für die Stärke des Ziegelmauerwerkes gelten die Maße, welche in der Anlage B¹) vorgeschrieben sind. Abweichungen hiervon sind besonders zu begründen.

Von den nach obigen Angaben ermittelten Mauermassen sind für die Zwecke der Materialienberechnung in Abzug zu bringen: alle Öffnungen, Türen, Fenster, Gurtbögen und Nischen usw., und zwar nach ihren kleinsten unter Annahme der Vollendung des Baues sich ergebenden Lichtmaßen, wobei für die mit Bögen geschlossenen Öffnungen eine entsprechende mittlere Höhe in Ansatz zu bringen ist. Fensterbrüstungsnischen, Schornstein- und Lüftungsrohre, Luftisolierschichten usw. werden dagegen bei diesen Abzügen nicht berücksichtigt.

Ferner sind behufs Verwendung bei der Materialienberechnung besonders zu berechnen:

a)    die Massen des Zement- bezw. Klinkermauerwerkes sowie des Mauerwerkes aus porösen oder Lochsteinen;

b)    die Massen der Mauersteinverblendung behufs Ermittelung der Blend-und Formsteine usw.;

c)    die etwa in Abzug kommenden Massen der Hausteinarbeiten, unter Annahme von mittleren Abmessungen für das Einbinden der Werksteine in das- Ziegelmau er werk und dergl.

Freistehende Schornsteine sind unter Angabe der Anzahl und Größe der darin befindlichen Röhren nach Metern ihrer Höhe zu berechnen. Die Gewölbe kommen nach Maßgabe der in den Zeichnungen eingeschriebenen Flächenmaße zum Ansatz und zwar einschl. der Hintermauerung. Für Pflasterungen gilt dieselbe Flächenberechnung unter Zusatz der Gurtbogenöffnungen und größeren Nischen.

Bei der Ermittelung der Putz- bezw. Fugenarbeiten im Äußern und Innern sind die Fenster- und Türöffnungen, deren Leibungen geputzt bezw. gefugt sind, überhaupt nicht abzuziehen, während bei Gurtbogenöffnungen mit Rücksicht auf deren meist größere Fläche eine Seite der betreffenden Öffnungen sowohl für die Berechnung der Arbeit wie des Materials in Abzug kommt. Letzteres geschieht auch bei Türen, deren Futterbreite nicht die

ganze Stärke der betreffenden Mauer einnimmt, während Türen mit vollen Futtern auf beiden Seiten beim Putz in Abzug zu bringen sind.

§9-

.    ■ c) Massenberechnung der Steinmetzarbeiten.

.Die Steinmetzarbeiten sind wie folgt zu berechnen:

a)    die Quader- bezw. glatte Verblendung nach Quadratmetern ihrer Fläche unter Abzug aller Gesimse, Säulen, Pfeiler, Fenstergewände

f •    • und Verdachungen, sowie der Öffnungen usw.;

b)    die durchlaufenden Gesimse, Gebälke und dergl. nach ihrer in der größten Ausladung gemessenen Länge und zwar mit Hinzurechnung der etwaigen Verkröpfungen;

c)    hingegen alle einzeln auftretenden Bauteile, wie Säulen, Pfeiler, Fenstergewände, Verdachungen, Sohlbänke und dergl. nach Ider Stückzahl.

Es sind hierbei die wesentlichsten Abmessungen der Werkstücke, sowie die Tiefe ihrer Einbindung in das Mauerwerk anzugeben.

Sofern es aus besonderen Gründen erwünscht ist, soll neben der Berechnung nach Flächen, Längen und Stückzahl eine Ermittelung des kubischen Inhalts auf demselben Formular eintreten. Die so berechneten Körpermaße sind jedoch nicht als Vordersätze in die Kostenberechnung aufzunehmen, sondern nur. in Klammern zur Erläuterung hinter den Vordersätzen einzuschalten, welche nach den Angaben sub a, b und c gefunden werden.

Bei Treppen sind die Podeste nach Quadratmetern der aus der Zeichnung zu entnehmenden Fläche, die Treppenstufen nach der Stückzahl unter Angabe ihrer lichten Länge zu ermitteln. Bei beiden ist außerdem die Tiefe der Einbindung in das Mauerwerk anzugeben. In ähnlicher Weise ist bei Türschwellen, Abdeckungsplatten usw. zu verfahren.

§10.

d) Massenberechnung der Zimmerarbeiten.

Für die Massenberechnung der Zimmerarbeiten ist das vorstehend in § 6 erwähnte Formular C anzuwenden, in welchem die Längen der Balken und Verbandhölzer ohne Rücksicht auf ihre Stärke gruppenweise zusammenzufassen, gleichzeitig aber behufs bequemer Ermittelung des Kubikinhalts nach ihren Stärken gesondert ersichtlich zu machen sind. Die Längen der einzelnen Balken- und Verbandhölzer, bei deren Festsetzung jedoch Stöße, Zapfen, Versetzungen usw. unberücksichtigt bleiben, müssen aus den Zeichnungen unmittelbar zu entnehmen sein.

Alle Dielungen, Schalungen, Verschlüge — auch Lattenverschläge — sind nach ihrer Fläche, Bohlenunterlagen für Öfen und Kochherde, Kreuzholz-und Bohlenzargen nach der Stückzahl unter Angabe ihrer Größe, Dübel- und Überlagsbohlen nach der Stückzahl der Türen unter Angabe der Abmessungen der Türöffnungen und der zugehörigen Wandstärke in Ansatz zu bringen.

Für die Flächenberechnung der Deckenschalung gelten die hinsichtlich der Gewölbe, für die Dielungen die in bezug auf die Pflasterung in § 8 dieser Anlage getroffenen Bestimmungen. Bei Dachschalungen sind nur die mehr als ein Quadratmeter Fläche umfassenden Oberlichter, Schornsteine, Aussteigeluken usw. abzuziehen.

Hölzerne Treppen sind ebenso wie die vom Steinmetzen herzustellenden nach der Anzahl der Stufen, die dazu gehörigen Geschosse und Zwischenpodeste nach den aus den Zeichnungen ersichtlichen Flächen und zwar einschl. der Podestbalken, Schalungen und Verkleidungen zu berechnen.

§ II-

e) Massenberechnung der Eisenarbeiten.

Für die erforderlichen Eisenkonstruktionen, wie gewalzte und genietete Träger, Säulen, eiserne Dachwerke usw., sind auf Grund hier anzuschließender statischer Berechnung die Abmessungen der einzelnen Konstruktionsteile festzustellen. Bei allen in diesen Berechnungen vorkommenden wichtigen Formeln sind die betreffenden Lehrbücher und Seiten anzugeben, aus denen jene entnommen wurden. Die Massen sind demnächst nach den zu beschaffenden Eisensorten bezw. nach der Art der Zusammensetzung und der Zweckbestimmung getrennt in Kilogrammen zu ermitteln. Bei größeren Eisenkonstruktionen kann nach Maßgabe der Bestimmungen in § 23 dieser Anlage von der Aufstellung von Massenberechnungen bei der ersten Veranschlagung abgesehen werden.

§ 12.

2. Materialienberechnungen.

Materialienberechnungen sind in der Regel aufzustellen:

a)    für die Maurerarbeiten,

b)    für die Zimmerarbeiten,

c)    bei Patronatsbauten außerdem für die Dachdeckerarbeiten.

§ 13*

a) Materialienberechnung für die Maurerarbeiten.

Die Maurermaterialienberechnung wird unter Verwendung des Formulars D im Anschluß an die bezügliche Massenberechnung aufgestellt.

Der Bedarf an Ziegeln, Formsteinen, Mörtel usw. zur Fierstellung von Gesimsen, Fenstereinfassungen, von verblendeten glattgeputzten Wandflächen ist besonders nach Metern oder stückweise zu ermitteln.

Material zum Verputzen der Türen, Fenster, Fußleisten usw., sowie zum Nachputzen und dergl. Arbeiten wird nicht besonders angesetzt, sondern ist in dem gewöhnlich mit 3—5% zu berechnenden Zuschlag zu den Materialien für Bruch, Verlust und zur Abrundung mit zu berücksichtigen. Nebenmaterialien, wie Rohr, Rohrnägel, Draht, Gips usw., sind von der Materialienberechnung auszuschließen und in das Arbeitslohn einzubegreifen.

In der Materialienberechnung ist bei jeder einzelnen Position der Bedarf an Mörtel nach Maßgabe der Bestimmungen auszuwerfen, welche in der Anlage C enthalten sind. Am Schlüsse der Materialienberechnung ist aus den ermittelten Mörtelmengen der Gesamtbedarf an Kalk, Zement und Sand unter Benutzung der in der eben gedachten Anlage für diesen Zweck angegebenen Zahlen zu berechnen. Falls es nötig erscheint, von letzteren abzuweichen, ist solches entsprechend zu begründen.

§ 14-

b) Materialienberechnung zu den Zimmerarbeiten.

Die Berechnung der Zimmermaterialien erfolgt im Anschluß an die bezügliche Massenberechnung unter Benutzung desselben Formulars. Die Ermittelung des kubischen Inhalts ist auf die Balken, Lagerhölzer, Fachwerksund Dachverbandhölzer usw. zu beschränken, während alle übrigen Zimmermaterialien nach Quadratmetern oder nach Stückzahl zu veranschlagen sind. Für die nach Kubikmetern berechneten Hölzer ist ein Zuschlag von 2—3 %, für Bohlen, Bretter usw. von 3—5 % als Verschnitt usw. beim Material in Ansatz zu bringen.

Bei Anschlägen für Bauten, zu welchen der Fiskus das Holz aus dem Forst in natura hergibt, oder dessen Wert zu vergüten hat, ist am Schlüsse der Zimmermaterialienberechnung oder in einer besonderen Zusammenstellung die Masse der im ganzen erforderlichen Verbandhölzer, Bohlen, Bretter, Latten, Schwarten usw. als Rundholz nach Stämmen, Sägeblöcken und Stangen getrennt in besonderer Rundholzberechnung zu ermitteln, wobei darauf zu rücksichtigen ist, daß die angenommenen Längen der Rundhölzer zur Gewinnung der notwendig aus einem Stück herzustellenden Verbandhölzer ausreichen. Für Verschnitt usw. ist hier ebenfalls ein Zuschlag von 2—3 % bei den Verbandhölzern, von 3—5% bei Bohlen, Brettern usw. anzusetzen. Die formelle Handhabung der Umrechnung in Rundholz regelt die königliche Regierung.

§ 15-

3. Kostenberechnung.

In der Kostenberechnung sind die einzelnen Arbeiten nach Titeln so auseinander zu halten, wie dies ihre Herstellung durch einen Handwerker bezw. Unternehmer erfordert; es ist ferner in der Kostenberechnung der Umfang der Arbeiten, sowie deren Art genau erkennbar zu machen, auch sind darin namentlich alle diejenigen Nebenleistungen aufzuführen, welche in dem Preise einbegriffen sein sollen. Demgemäß ist dem Wortlaut der betreffenden Position eine solche Fassung zu geben, daß aus derselben alle auf die Bemessung des Preises Einfluß übenden Einzelheiten ersichtlich werden, z. B. bei Fußböden, ob „gespundet, mit verdeckter Nagelung, aus Brettern von höchstens 20 cm Breite usw.“ -— Hierdurch soll ermöglicht werden, daß die den Verdingungen und Verträgen zugrunde liegenden „besonderen Bedingungen“ eine tunlichst kurze Fassung erhalten können und von Bestimmungen, die in den Text der Anschläge hineingehören, frei bleiben. Kommen Nebenleistungen allgemeiner Natur in Betracht, so sind dieselben am Kopfe des betreffenden Titels so ausführlich zu vermerken, daß Zweifel darüber nicht entstehen können, was für die angegebenen Preise im ganzen und im einzelnen geliefert werden soll.

Mit Ausnahme der Maurerarbeiten, bei welchen die Materialien vollständig gesondert, und der Zimmerarbeiten, bei welchen entweder nur das Material zu den Balken und Verbandhölzern oder sämtliches Material getrennt zur Berechnung gelangt, sind die Arbeiten einschl. des Materials zu veranschlagen.

Die Kosten der Anfuhr der Materialien sind in die für diese selbst anzusetzenden Preise mit einzuschließen.

Hinsichtlich der Übernahme der Vordersätze und der Massenberechnung, sowie hinsichtlich der Ausfüllung der Pfennigspalten sind die Bestimmungen des Erlasses vom 25. August 1879 ²) zu beachten.

Zur Aufstellung der Kostenberechnung ist das Formular E zu benutzen.

Am Schlüsse ist ohne Rücksicht auf den Umfang des Baues eine nach Titeln geordnete Übersicht der Gesamtkosten nach Maßgabe des Beispiels auf Formular F zu geben.

Bei Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten, zu welchen der Fiskus als Patron bezw. Gutsherr Materialien oder bare Beiträge zu liefern hat, sind dem Anschläge am Schlüsse noch geordnete Berechnungen dieser Beiträge, sowie der von den Gemeinden zu leistenden Hand- und Spanndienste und der sonstigen letzteren zur Last fallenden Kosten beizufügen.

Bei Forstballten sind die Kosten der Anfuhr sämtlicher Materialien ebenfalls in einer besonderen Zusammenstellung zu ermitteln.

Ein gleiches gilt für die Domänenbauten, bei welchen außerdem die Dachdeckungskosten und die sonstigen dem Pächter zur Last fallenden Leistungen getrennt anzugeben sind.

Nachstehend ist dargelegt, wie bei der Kostenberechnung der einzelnen Titel verfahren werden soll.

§ 16.

Tit. I. Erdarbeiten.

Die in der Massenberechnung ermittelte Menge der auszuhebenden Erde ist einschl. des Transports auf eine im Mittel anzusetzende Entfernung und des Einplanierens oder Aufsetzens des Bodens in Ansatz zu bringen. In den Anschlagspreis ist einzuschließen die Vorhaltung sämtlicher Geräte, auch der Karrdielen usw. Überflüssige, daher abzufahrende Bodenmassen sind stets besonders zu veranschlagen.

Bei schwierigen Fundierungen und bei künstlicher Befestigung des Baugrundes tritt an die Stelle des Tit. I des Hauptanschlages der bereits im § 7 erwähnte Sonderanschlag, welcher, nach Unterabteilungen gegliedert, die sämtlichen die Fundierung bezw. die Befestigung des Baugrundes betreffenden Ausführungen einschl. der Erdarbeiten, des Wasserschöpfens usw. umfassen muß. Für die Aufstellung dieses Anschlages sind die vor- und nachstehend gegebenen Vorschriften soweit tunlich zu beachten.

§ 17.

Tit. II. Maurerarbeiten.

a) Arbeitslohn.

Das in der Massenberechnung nach dem kubischen Inhalt ermittelte Mauerwerk sämtlicher Geschosse ist voll, ohne Abzug von Öffnungen, für jedes Geschoß gesondert zu veranschlagen.

Alle früher gebräuchlichen Zulagen für Bogen-, Gurtbogen-, Zement- und Klinkermauerwerk, Aussparen der Luftisolierschichten, Anlage und Verputz bezw. Ausfugung der Schornstein-, Heiz- und Lüftungsrohren, Rohrschlitze usw., Einsetzen der Türen, Fenster und Reinigungstüren, Vermauern der Türdübel, Kreuzholz- und Bohlenzargen, sowie der Mauer- und Balkenanker und das Anschlägen der letzteren an die Balken, endlich die Ausmauerung längs der Ortbalken, für Bekleidung der Balken in der Ausdehnung der Schornsteinkasten mit Dachsteinschichten, sowie für ähnliche Nebenleistungen sind nicht besonders zu berechnen. Der Transport der Mauermaterialien von dem auf der Baustelle befindlichen Lagerplatze zum Orte der Verwendung ist ebenfalls in die Preise für die Mauerarbeiten einzubegreifen.

Die Verblendung mit Ziegelsteinen ist auch dann, wenn dieselbe gleichzeitig mit der Hintermauerung erfolgen soll, was möglichst anzustreben ist, besonders zu berechnen und zwar nach dem Flächeninhalt der Ansichten ohne Abzug der Öffnungen, Gesimse usw. Der Preis für die Verblendung ist so zu bemessen, daß darin das Vermauern bezw. Aufmauern von schlichten oder

Schornsteinkasten kommen erst, sobald sie frei stehen, nach Metern ihrer Höhe einschl. ihrer Ausfugung, des Verputzens und der Herstellung des Schornsteinkopfes zur Veranschlagung. Sind reicher ausgebildete Köpfe aufzumauern, so ist dafür eine besondere Zulage für jedes Stück in Ansatz zu bringen.

einfach gegliederten Pfeilern, Fenstereinfassungen usw. und die Reinigung und Ausfugung der Flächen, sowie die Beriistung der Fassaden inbegriffen ist. Für das Versetzen der aus Verblendsteinen, Formsteinen usw. bestehenden Gesimse einschl. der Friese ist eine Zulage für jedes Meter, für das Versetzen von reich gegliederten Fenstergewänden, Verdachungen, sowie von einzelnen Architekturteilen, Säulen, Füllungen und dergl. dagegen ein Zusatzpreis für jedes Stück anzunehmen.

Sind einzelne Teile der Mauerflächen aus anderem Material, wie Haustein, Kunststein, Mörtelputz, hergestellt, so werden von dem Inhalt der Ansichtsflächen die von jenem anderen Material eingenommenen Flächen mit den von ihnen etwa umschlossenen Öffnungen in Abzug gebracht.

Bei ganz oder teilweise in Putz auszuführenden Wandflächen ist genau nach den für Ziegelverblendung gegebenen Vorschriften zu verfahren.

Glatte Putzarbeiten kommen nach Maßgabe der bezüglichen Bestimmungen in § 8 dieser Anlage, also zutreffendenfalls unter Abzug von Öffnungen zur Veranschlagung und zwar einschl. des Verputzens der Türen, Fenster, Fußleisten, Ofenröhren usw., sowie des notwendigen Nachputzens, des Schiemmens und Weißens. Ebenso wird das Verputzen der Stuckverzierungen im Äußern und Innern nicht besonders berechnet.

Endlich ist die Bereitung des Mörtels und die Beschaffung des hierzu und zur Ausführung des Mauerwerks usw. erforderlichen Wassers in die angesetzten Preise mit einzubegreifen. Abweichungen hiervon sind besonders zu begründen.

Inwieweit der Maurer bei dem Versetzen bezw. Verlegen von eisernen Trägern und Konstruktionen beteiligt ist, findet sich im § 23 des näheren angegeben.

Das Vorhalten, sowie die An- und Abfuhr der Geräte und Rüstungen, auch die Gestellung der zu den Absteckungen, Höhenmessungen und Abnahmevermessungen erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte liegt nach Maßgabe des § 2 der allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Hochbauten vom 17. Juli 1885 (Zentralbl. d. Bauw. S. 319) dem Unternehmer ob und ist daher im Anschläge nicht besonders in Ansatz zu bringen.³)

Das Aufstellen und Abbrechen der Rüstungen ist bei den einzelnen Positionen in den Preis ebenfalls einzuschließen. Besonders schwierige oder abgebundene Rüstungen, wie für Türme, oder für das Versetzen von Werkstücken sind getrennt, bezw. bei den Zimmerarbeiten zu veranschlagen.

§ 18.

b) Maurermaterialien.

Die Maurermaterialien sind einschl. der Anfuhr bis zu dem von der Bauverwaltung auf der Baustelle zu bezeichnenden Platze zu berücksichtigen. Gewöhnlicher Kalk ist in eingelöschtem, Wasserkalk usw. in gebranntem Zustande zu veranschlagen. Bei Patronatsbauten sind die Kosten für das Einlöschen des Kalkes, welche Leistung zu den der Gemeinde obliegenden Handdiensten gehört, besonders in Ansatz zu bringen.

§ 19-

Tit. III. Asphaltarbeiten.

Die Asphaltarbeiten sind einschl. des Materials, in geeigneten Fällen, wie bei der Asphaltierung von Höfen, Straßen usw., auch einschl. der Unterbettung aus Beton oder dergl., unter Angabe der betreffenden Stärken in Rechnung zu bringen.

§ 20.

Tit. IV. Steinmetzarbeiten.

Die Steinmetzarbeiten sind einschl. der Lieferung des Hausteinmaterials und des Versetzens in der Kostenberechnung auf Grund der in § 9 erläuterten Massenberechnung zu veranschlagen. In denjenigen Gegenden, wo die Bearbeitung und das Versetzen der Hausteine nicht von demselben Unternehmer bewirkt werden kann, sind bei jeder Position die Einheitspreise für die Lieferung des Materials, für dessen Bearbeitung und für das Versetzen getrennt nach Maßgabe des im Formular E gegebenen Beispiels aufzuführen. Hierdurch soll nicht allein eine gesonderte Vergebung des Materials und der Arbeit, sondern auch Übertragung des Versetzens an den Maurer ohne Schwierigkeit ermöglicht werden.

Die Anfertigung der Schablonen, das Nacharbeiten, das Reinigen, die Lieferung und das Einsetzen der Dübel usw. ist in die ausgeworfenen Gesamt-bezw. die entsprechenden Einheitspreise mit einzubegreifen, ebenso das Her-anschafifen und Aufbringen der Werkstücke und die Vorhaltung der Winden, Taue, sowie aller sonst erforderlichen Gerätschaften, ferner das Vergießen und Vermauern der etwa zwischen den Werkstücken und dem Ziegelmauerwerk verbleibenden Räume.

Endlich sind auch die Rüstungen in die Preise einzuschließen, sofern solche nicht bereits bei den Maurer- oder Zimmerarbeiten berücksichtigt wurden.

Alle zum Versetzen von Steinmetzarbeiten erforderlichen Maurermaterialien, als Ziegel, Dachsteine, Zement usw. sind in der Maurermaterialienberechnung aufzunehmen.

§ 21.

Tit. V. Zimmerarbeiten und Material.

Die Hölzer zu Balkenlagen, Fußbodenlagern, Fachwerks- und Dachverbänden usw. werden gemäß den Angaben für die Massen- und Materialienberechnung nach Arbeitslohn und Material getrennt veranschlagt, und zwar bei ersterem nach Metern der Länge, bei letzterem nach Kubikmetern. Alle übrigen Zimmerarbeiten sind einschl. des zugehörigen Materials zu berechnen.

Bei Anschlägen zu Bauten, zu welchen der Fiskus das Holz in natura hergibt, oder dessen Wert auf Grund der in Frage kommenden Versteigerungs-Durchschnittspreise vergütet, ist im Anschluß an die Ausführungen in § 14 und 15 dieser Anlage außerdem eine Berechnung des nach der Forsttaxe sich ergebenden Rundholzwertes beizufügen. Bei der späteren Abrechnung treten indessen an die Stelle der Taxpreise die Versteigerungs-Durchschnittspreise.

In den Preis für das Zurichten und Verlegen der Balken ist das Ausfalzen derselben für die Stakung oder, wo zu diesem Zwecke Latten zur Anwendung kommen, die Lieferung und Anbringung der letzteren mit einzubegreifen.

Ebenso ist in den Preisen für das Verbinden und Aufstellen sämtlicher Bauhölzer, auch der Hänge- und Sprengewerke, das Anbringen des erforderlichen Eisenzeuges, also der Schienen, Klammern, Hängeeisen, Muffen, Bolzen usw. einzuschließen. Bei gewöhnlichen Lattenverschlägen ist die Anfertigung der etwa vorkommenden Lattentüren und zwar einschl. der Lieferung und des Anschlagens der schmiedeeisernen Türbänder, Haspen und Überfälle in den Preis für die Flächeneinheit mit aufzunehmen.

Holztreppen sind nach den Bestimmungen der Massenberechnung in § 10 dieser Anlage vollständig fertig einschl. des Geländers und des erforderlichen Eisenzeuges zu veranschlagen.

Nägel sind niemals besonders zu berechnen, vielmehr ist die Lieferung in den einzelnen Positionen bei der Bemessung der Preise mit zu berücksichtigen.

Hinsichtlich der Rüstungen wird aüf die bezüglichen Bestimmungen in §17 dieser Anlage hingewiesen.

§ 22.

Tit. VI. Stakerarbeiten.

Die auszustakende Fläche setzt sich aus der Summe der in den Grundrissen eingetragenen Flächeninhalte der mit Balkendecken geschlossenen Räume zusammen, wobei ein Abzug für Balken nicht zu machen ist. Stakung, Strohbelehnung und Ausfüllung der Balkenfache einschl. der Lieferung der Materialien sind hier zusammenzufassen.

§ 23.

Tit. VII. Schmiede- und Eisenarbeiten.

Die Eisenteile für Maurer- und Zimmerarbeiten, als Anker, Bolzen, Schienen usw., ferner Fenstergitter und dergl. mehr, sind gewöhnlich nach der Stückzahl, Treppengeländer, Einfriedigungsgitter dagegen nach Metern ihrer Länge unter Angabe der wichtigeren Abmessungen und erforderlichenfalls auch der Gewichte in Ansatz zu bringen. Eiserne Treppen sind, wie hölzerne, nach der Anzahl der Stufen, die zugehörigen Treppenabsätze nach Quadratmetern zu berechnen.

Die im § 11 erwähnten Eisenarbeiten sind mit Preisen für je 100 kg zu veranschlagen. Die Reinigung der Eisenteile von Rost, sowie das sachgemäße Grundieren derselben ist bei Bemessung der Preise mit zu berücksichtigen.

Bei zusammengesetzten und genieteten Eisenkonstruktionen, wie bei eisernen Dächern, genieteten Trägersystemen usw. ist das Aufstellen einschl. der erforderlichen Rüstungen in die Einheitspreise für je 100 kg mit einzubegreifen.

Dagegen ist das Versetzen und Verlegen einzelner eiserner Säulen, Balken usw. Sache des Maurers und in dem betreffenden Titel für je 100 kg der gleichartigen Eisenarbeiten gesondert zu veranschlagen.

Bei umfangreichen, größere Vorarbeiten bedingenden Eisenkonstruktionen, namentlich solchen für Decken und Dachungen, genügt es, wenn deren Kosten zunächst überschläglich ermittelt werden. In solchen Fällen muß jedoch der spezielle Entwurf nebst Massen- und Kostenberechnung tunlichst bald nach Beginn des Baues ausgearbeitet und zur Superrevision eingereicht werden.

§ 24.

Tit. VIII. Dachdeckerarbeiten.

Die Ermittelung der einzudeckenden Flächen erfolgt nach Maßgabe der in § 10 dieser Anlage für die Berechnung der Dachschalung gegebenen Vorschriften. Die Eindeckung der Firste, Grate, Kehlen, der Schornstein-, Luken-und Dachfenster-Einfassungen usw. ist, sofern dazu dasselbe Material wie zur Eindeckung des Daches selbst zur Verwendung gelangt, nicht besonders zu berechnen, vielmehr in den Preis für das Quadratmeter Dachfläche einzuschließen ; ebenso ist darin die Lieferung und Anbringung der Leiterhaken,

Nägel usw. aufzunehmen. Wird dagegen zur Eindeckung eines oder mehrerer der obengenannten Dachteile oder Anschlüsse ein anderes Material als zur Eindeckung der Dachfläche selbst verwendet, wie Zink oder Blei für die Kehlen, für Einfassung der Schornsteine usw., so sind erstere nach Metern der Länge unter Angabe der Breite, letztere stückweise gesondert zu veranschlagen. Von den Metallen, welche zu den gedachten Arbeiten zur Verwendung kommen sollen, ist stets das Gewicht für die Flächeneinheit anzugebem

Die Kosten für eiserne Dachfenster und Aussteigeluken sind im Anschläge, einschl. der Lieferung und Anbringung der Verglasung und des Anstrichs, zu berechnen, während

Schneefänge, sowie Laufbretter bei den Dachdeckerarbeiten, völlig fertig hergestellt, mit einem Preise für die Längeneinheit angesetzt werden.

§ 25.

Tit. IX. Klempnerarbeiten.

Bei den Klempnerarbeiten sind alle Abdeckungen der Gesimse, auch die der Hauptgesimse, die Verkleidung des Stirnbrettes, Rinnenverkleidungen, Rinnen, Abfallröhren usw. nach Metern der Länge unter Angabe der Breite bezw. des Umfanges oder Durchmessers der betreffenden Gegenstände; Abdeckungen der Fenstersohlbänke und Verdachungen, Wasserkasten und dergl. aber stückweise unter Angabe der bezüglichen Abmessungen zu veranschlagen. Die Fabriknummern des zu verwendenden Bleches und das Gewicht ist für die Flächeneinheit in jedem Falle besonders anzugeben. Bei Festsetzung des Preises für die Dachrinnen sind die für letztere in den Musterzeichnungen angegebenen Konstruktionen zu beachten. (Vergl. den später folgenden Min.-Erl. vom 31. März 1887.)

§ 26.

Tit. X, XI. und XII.

Tischler-, Schlosser- und Glaserarbeiten.

Tischler-, Schlosser-, Glaserarbeiten sind im Anschlüsse an die Bestimmungen des Erlasses vom 17. Juli 1885 (Zentralbl. d. Bauw. S. 319) getrennt unter Benutzung des gewöhnlichen Kostenberechnungs-Formulars E, wie alle übrigen Arbeiten zu veranschlagen.

Bezüglich der Veranschlagung selbst wird festgesetzt, daß Fenster, Türen und dergl. unter Angabe der kleinsten Lichtmaße nach der Stückzahl in Ansatz zu bringen sind, und zwar vollständig fertig, so daß also bei Fenstern die Lateibretter usw., bei Türen die Türfutter, Schwellbretter, die beiderseitige Verkleidung und etwaige Verdachungen mit einbegriffen werden. Zur Erleichterung der Beurteilung der angesetzten Preise sind indessen an geeigneter Stelle der Beschreibung die Flächeninhalte bezw. die Längen und Breiten der betreffenden Gegenstände in Klammern anzugeben. Unter kleinsten Lichtmaßen werden diejenigen Abmessungen verstanden, welche sich unter Annahme der Vollendung des Baues für die einzelnen Öffnungen als die kleinsten ergeben, wobei die Höhen mit Bogen geschlossener Öffnungen im Scheitel zu messen sind. Türen und Fenster von gleicher Konstruktion und Ausstattung, sowie von gleichen bezw. nur wenig voneinander abweichenden Abmessungen, bei welchen somit die Durchschnittskosten annähernd dieselben bleiben, müssen möglichst zusammengefaßt werden. Auch die Glaserarbeiten bei Fenstern und Türen usw. sind stückweise zu veranschlagen.

Bei Wandtäfelungen, Parkettfußböden und ähnlichen Arbeiten ist die Berechnung nach Quadratmetern beizubehalten; ebenso ist hinsichtlich der Verglasung von Kirchenfenstern zu verfahren.

§ 27.

Tit. XIII. Anstreicher- und Tapezierarbeiten.

Die Anstreicherarbeiten sind bei Fenstern, Türen usw. nach der Stückzahl zu berechnen, im übrigen dagegen nach der Fläche bezw. Länge der in Betracht kommenden Gegenstände in Ansatz zu bringen. Auch die Tapezierarbeiten sind nach der Fläche einschl. der Borden, Einfassungsstreifen und der Papierunterlage zu veranschlagen. Für die Massenermittelung gelten die bei den Maurer-, Zimmer- usw. Arbeiten gemachten Vorschriften, und sind für gewöhnlich die dort berechneten Vordersätze hierher zu übernehmen.

§ 28.

Tit. XIV. Stückarbeiten.

Die Stückarbeiten sind einschl. des Anbringens und des Befestigens stückweise oder nach der Längeneinheit der einzelnen Gegenstände in Rechnung zu stellen.

§ 29.

Tit. XV. Ofenarbeiten, Zentralheizungen und Lüftungsanlagen.

Gewöhnliche Öfen und Kochherde sind stückweise, einschl. der erforderlichen Eisenteile, sowie auch des Bedarfs an Ziegeln, Dachsteinen und Lehm aufzuführen.

Zentralheizungsanlagen dagegen sind in den nach Maßgabe dieser Anweisung (Anlage B) aufzustellenden Entwürfen und Anschlägen, welche das Gebäude in seiner Gesamtheit umfassen, derart zu berücksichtigen, daß:

a)    durch Zeichnung und Beschreibung zum Ausdruck gebracht wird, welche Art von Heizung einschl. der zugehörigen Lüftung in dem Gebäude zur Anwendung gelangen soll, wie das fragliche System im Einzelnen gedacht ist; insbesondere wo dessen Heizstellen Platz finden werden, wie die frische Luft zu und die verbrauchte abzuführen sein wird, welche und wie große Kanäle nach überschläglicher Berechnung etwa in den Mauern vorzusehen sind, wo die Heizkörper in den einzelnen gedacht ist; insbesondere wo dessen Heizstellen Platz finden, Heizung nebst Lüftung in ihren wesentlichen Anordnungen klar gelegt, auf Einzelheiten aber noch eingegangen wird; ferner daß:

b)    durch überschlägliche Berechnung die Kosten ermittelt werden. Hierbei genügt es, wenn für die Heizanlage selbst ein Preis für je 100 cbm aller zu beheizenden Räume einschl. der meist nur auf eine minder hohe Temperatur zu erwärmenden Korridore, Flure usw. zugrunde gelegt wird, die in Frage kommenden Maurerarbeiten aber, soweit es sich um Einmauerung von Kesseln oder sonstigen Heizapparaten handelt, durch einzelne Pauschsummen veranschlagt werden, während etwaige Kanal- und ähnliche Anlagen, Schlote usw. bei den Maurerarbeiten nach Arbeitslohn und Material getrennt berücksichtigt werden.

(Vergl. die später folgende Anweisung.)

§ 30-

Tit. XVI. Gas- und Wasseranlagen.

Der Veranschlagung der Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen sind kurze Erläuterungen vorauszuschicken, aus denen zunächst zu ersehen ist, welchen Umfang die beabsichtigten Anlagen überhaupt erhalten und auf welche

Räume sich dieselben erstrecken sollen. Es ist alsdann die Anzahl der Aus-bezw. Ablässe, sowohl für die Gas- als für die Wasser-Zu- und Ableitung getrennt zu ermitleln, und sind hiernach die Kosten der einzelnen Leitungen, soweit sie innerhalb des Gebäudes zu liegen kommen, auf Grund eines Durchschnittspreises für jeden Aus- bezw. Ablaß zu veranschlagen.

Für die außerhalb des Gebäudes in Frage kommenden Anschlußleitungen, soweit dieselben nicht nach § i besondere Anschläge erfordern, sind Pausch-summen auszuwerfen.

Die Beleuchtungskörper, die Abortseinrichtungen, Waschbecken, Ausgüsse usw. sind außerdem stückweise in Ansatz zu bringen.

Die bei den vorerwähnten Anlagen vorkommenden Stemm-, Maurer- und Erdarbeiten sind ebenfalls nach Pauschsummen zu berechnen.

§ 3i.

Tit. XVII. Bauführungskosten und Rendantengebühren.

Es ist anzugeben, welche Hilfskräfte für die betreffende Bauausführung als notwendig erachtet werden und wie lange und zu welchen Einheitssätzen für den Monat dieselben zur Verwendung kommen sollen. Für Schreib- und Zeichenmaterialien, für Miete, Heizung und Beleuchtung eines Baubureaus und dergl. sind besonders Pauschsummen anzusetzen und hierbei die Bestimmungen in den §§ 41 und 205 der Dienstanweisung für die königlichen Bauinspektoren der Hochbauverwaltung zu berücksichtigen.

§ 32.

Tit. XVIII. Insgemein.

In dem Titel Insgemein sind alle Arbeiten, welche in die früheren Titel nicht eingereiht werden können, aufzuführen, und ist hierbei jede für sich mit einer Pauschsumme in Ansatz zu bringen. Insbesondere sind die Kosten für Beschaffung von Bauzäunen, Materialienschuppen usw., für Baureinigung, Richtegelder, Unterstützungen an verunglückte Arbeiter und ähnliche Ausgaben in getrennte Summen anzugeben. Falls für Richtegelder ein höherer Betrag als 150 M. in Aussicht genommen wird, ist derselbe unter Hinweis auf den Umfang des Baues und die Zeitdauer desselben entsprechend zu begründen.

Am Schlüsse ist für nicht vorherzusehende Arbeiten und zur Abrundung ein nach Prozenten der bis dahin ermittelten Kostensumme zu berechnender Geldbetrag auszuwerfen.

Berlin, den 1. Oktober 1888.

Pos.

Raum

Stück-

Nr.

zahl

Formular A. und

Gegenstand

Länge

Breite Fläche

Höhe

Inhalt

Abzug

qm

cbm

A. Vorberechnung.

I. Umfang des Gebäudes.

Erdgeschoss. Vorder- und Hinterfront

2.12,40 = 2.14,28 =

Seitenfronten

Sa.

24 80 28 56 53-36

I.

53

36 m Umfang im Erdgeschoss.

2. Gesamtfläche des Gebäudes.

Erdgeschoss.

Das Risalit Der Seitenbau

7 02

5 38

14

12

28 IOO 25 47 6709

2.

167134 qm Fläche des Gebäudes im Erdgeschoss.

i. io7 34

3. Flächeninhalt der einzelnen Räume.

Erdgeschoss.

25

26

27

28

1,00.1,38—0,13.0,26 =

3,5² • 3)75—°»I3 • °i96 =

2 40

29

3°

3i

32

33

Ut 0 to QJ kn tO

10

00

>0

75

00

00

38    3    3i

i 35

1308 25 11 03 oo 2500 00    6    00

00    5    50

25 31 50 20 31 00

3-

127

77 qm Flächeninhalt der Räume im Erdgeschoss.

Sa. 127 77

25

26

27

28

29

3°

3i

32

33

4. Umfang der Räume. Erdgeschoss.

2.(2,40-f 1,38) = 2 . (1.00+ r,38) = ² ■ (3,52 + 3,75) = 2 . (2,10+ 5,25) = 2 . (5.OO-I- 5,00) =

2 . (3 OO -|- 2,00) =

2 . (2,75 + 2,00) = 2. (6,00+ 5,25) = 2 . (5,00 + 6,20) =

56

76

14 54 1470 20'00 10 00

9 5° 22 50 22 40

Sa.

125

96

4-

125

96

m Umfang der Räume im Erdgeschoss.

A. resp. B.

Los.

Raum

Nr.

Stück

zahl

Ge genstand

Länge

Breite

Fläche Höhe

Inhalt

Abzug

qm

cbm

5. Abzug der Oeffnungen (für die Materialienberechnung)

Erdgeschoss.

28. 31

Gurtbögen.

o_

00

O.

^4

o

to

70

89

30

30- 3i

Thüren.

Haupteingangsthür Glasthür

•D. .1

31-32. 33 29. 33 28 29

3 Sechsfüllungsthüren zu 1,10 I desgl.

I desgl: "

COh h

•—< *—I 04    CO

OOO    41-0

Ln

27. 28 26. 28 25. 27

I Vierfüllungsthür I desgl.

I desgl.

I oo

"06

^4

cg

0_0_p_ w _Q_0 Q_ u:\_0_0 OJ Co jo U) 10 Co p I to

00 OO • OOkn 00    I01

10

vO O 'ooo 00 h 00 O O

^ W o M cn Qn CQ M m

6 O H H O O - OOO

70

97

10

20

20

GS

o 77

io

00

54

Fenster.

8.1,10

I desgl. unter dem Treppenpodest

1    desgl. über dem Treppenpodest (der im Erdgeschoss gelegene Teil)

2    desgl.

8 äussere

2.0,50

880

I 00

30

I 00

kn k-rr

Ln Ln

4 49

051

o 66

051

00

45

88

00

98

74

o 58

5i

5-

2441

cbm Oeffnungen im Mauerwerk des Erdgeschosses.

Sa.

21

41

B. Massenberechnung.

25—33

Mauerwerk des Erdgeschosses.

Gesamtflächen nach A. 2. Davon ab: Flächeninhalt der einzelnen Räume laut A. 3.

co

vO M

138 50

cbm Ziegelmauerwerk des Erdgeschosses.

39 57

5°

138

5°

186

76

Verblendungsmauer

werk.

Umfang des Erdgeschosses vgl. A. I.

qm Verblendungsmauerwerk.

53

36

co

VJT

186 76

Pos.

Raum

Stück

Nr.

zahl

Gegenstand

Länge

Breite Fläche

Höhe

Inhalt

Abzug

qm

cbm

Brüstungsgesims.

Umfang des Erdgeschosses nach A. I.

Davon ab:

CO

tn

00

OV

Eingangsthür T repp enhausfenster

30

00

ab

to

' bleiben

kn

o Co od o

10

m Brüstungsgesims.

Glatter Wandputz.

Erdgeschoss.

28

28. 31

3°- 31

Vgl. A. 4.

Treppenhaus

Hiervon ab an Oeffnungen: Gurtbogen im Korridor Glasthür

Sa.

4 Thüren I desgl.

. 1,10 . 1,00

IO OOUo___

O OO Ort |oj OO VJ \0

O O Ool-P- 4^ O O

M to kn

o o

CS co co O

10

67

Sa.

80

to

10

o

I desgl. I desgl. I desgl.

2 . 1,00 2 . 0.75 2 . 0 80

00

50

60

23

76

Sa.

5IO 2 OO

10

20

ab

co co

r\ co

O

*3-

43 63

bleiben

363 »5

29

363 9

qm glatter Wandputz

Deckenputz.

Erdgeschoss.

28

Nach A. 3.

Davon ab das Treppenhaus

12777

ab

127 71 II 03

11

°3

03

3i

116

bleiben

qm Deckenputz auf Schalung.

11674

u. s. w.

2 cm

Bretter

qm

3,5 cm J 2 5 cm

cm

Formular C.

Holzberechnung (erforderlichen Falls über 2 Seiten reichend).

Bohlen

mb

8 cm 5

13/18

91/91

Verbandhölzer lauf, m

18/27 ¹ 16/24

21/27

Diese Linierung ist in jedem Falle den zur Verwendung gelangenden Holzstärken entsprechend

einzurichten.

oo‘9i

oo‘8oi

124,00

2,9°

56,00

00*91

it⁷ o 00*91

cbm

cbm

cbm

6,94

9i‘o

7,10

Länge

im

Ganzen

00

9,20

20

20

920

045

56,00

3,18

LU

56

65

O 00 \0

« o -

140    00

G egenstand

zu 5,00 zu 4,60

zu 2,OC zu 4,50 zu 1,00

u. s. w.

zusammen oder cbm

Balken

desgl.

m Balkenanlage

Stiele

Sparren

Kopfbänder

m Dachverband

Hierzu Verschnitt

— °/₀£—Z pum

Summa

cbm Kiefern-Verbandholz

Sück-

zahl

CI

o' ⁰⁰ cf'S ¹ '§■

Sunuqoaaaq -u3}so>i ’Avzaq

-U3SSB[^ jap -soj

vO

U~1

00

B.

Mn

O

Ol

01

O'

Os

Pos. der Massen-bezw. Kostenberechnung

41,0

205,0

57,0

Z‘911

363,0

S‘8£i

Stückzahl

cbm Mauersand

u. s. w.

IO

205,0.2

hl gelöschter Kalk

2,4.100

cbm Bruchsteine Tausend Hintermauerungssteine 49 200 _

Daher Materialbedarf:

Hierzu Bruch und Verlust 3—5 °/₀

Summa

Zusammen

u. s. w.

cbm volles Ziegelmauerwerk zu 400 Mauersteinen und 280 1 Kalkmörtel

qm glatter Wandputz, 1,5 cm stark zu 17 1 Kalkmörtel

qm Deckenputz auf einfach gerohrter Schalung, ohne Gipszusatz, zu 20 1 Kalkmörtel

Gegenstand

57 000

55 400 I 600

55 4co

Mischung

49 200

47 300 1 900

8 186

38 780

Diese Linierung ist in jedem Falle den zur Verwendung kommenden Material en entsprechend einzurichten.

cbm

Stückzahl

Bruch

steine

Hinter

mauerungs

steine

steine

Verblend-

Formsteine

Klinker

u. s. w.

mörtel

Kalk-

Formular D.

Maurermaterialienberechnung (erforderlichen Falls über 2 Seiten reichend).

mörtel

Zement-

Pos.

Stückzahl

Formular E.

Gegenstand

Einheitspreis

Geldbetrag

Mark

Pf.

Mark

Pf.

43

1650

Steinmetzarbeiten

qm Quader Verblendung von festem Sandstein, genau nach Zeichnung, die Binderschichten durchschnittlich 30 cm hoch und 25 cm tief, die Läuferschichten 48 cm hoch und 13 cm tief, anzuliefern, zu bearbeiten, zu versetzen und zu vergiessen einschl. der Lieferung der Dübel, Vorhaltung der Rüstungen u. s, w.

für Maierial .    .    .

Bearbeitung .

Versetzen u. s. w.

O vn t_n|

Summa

F o r m u 1 a r F.

Tit.

Zusammenstellung

Mark

Pf.

Lrdarbeiten

Maurerarbeiten: a) Arbeitslohn b) Materialien

Asphaltarbeiten .    .    .    .

Steinmetzai beiten .... Zimmerarbeiten und Material

Stackerarbeiten..............

Schmiede- und Eisenarbeiten.........

Dachdeckerarbeiten............

Klempnerarbeiten.............

Tischlerarbeiten.............

Schlosserarbeiten.............

Glaserarbeiten.......... . . . .

Anstreicher- und Tapezierarbeiten.......

Stückarbeiten..............

Ofenarbeiten, Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen .    .

Gas- und Wasseranlagen..........

Bauführungskosten und Rentantentagebücher . . . . Insgemein...............

Im Ganzen

Name:

Aufgestellt, den ten

19

Name:

Revidiert.

den ten

19

Rechnerisch festgestellt.

den ten

Name:

19

7*

(Amtscharakter.)

(Amtscharakter.) (Amtscharakter.)

¹

Siehe in Folgendem.

²

Siehe in Folgendem.

³

Siehe die späterhin beigegebenen allgemeinen Vertragsbedingungen.

B. Erlaß, betreffend die Abkürzung der in den Kostenüberschlägen den speziellen Kosten-Anschlägen und Rechnungen vorkommenden Maße und Gewichte.

A. Längenmaße:

Kilometer

Meter

Zentimeter

Millimeter

.    . km

cm

mm

B. Flächenmaße:

Quadratkilometer Hektar ....

Ar.....

qm

qcm

qmm

Quadratmeter

Quadratzentimeter

Quadratmillimeter

C. Körpermaße:

Kubikmeter . Hektoliter Liter .

Kubikzentimeter

Kubikmillimeter

cbm . hl

ccm

cmm

D. Gewichte:

Tonnen Kilogramm Gramm Milligramm .

.    .    t

•    • kg

•    •    g

■ • mg

Den Buchstaben werden Schlußpunkte nicht beigefügt. Die Buchstaben werden an das Ende der vollständigen Zahlenausdrücke — nicht über das Dezimalkomma derselben — gesetzt; demnach ist zu schreiben: 5,37 m — nicht 5 m und 37 und nicht 5 m 37 cm —.

Zur Trennung der Einerstellen von den Dezimalstellen dient das Komma, nicht der Punkt. Sonst ist das Komma bei Maß- und Gewichtszahlen nicht anzuwenden, insbesondere nicht zur Abteilung mehrstelliger Zahlenausdrücke. Solche Abteilung ist durch Anordnung der Zahlen in Gruppen zu je 3 Ziffern, vom Komma aus gerechnet, mit angemessenem Zwischenraum zwischen den Gruppen zu bewirken.

C. Erlaß, betreffend die Einführung eines einheitlichen und abgekürzten Verfahrens bezüglich der Berechnungen in den Kosten-Anschlägen und

den Bau-Abrechnungen.

1. Mit Rücksicht auf die den vorgängigen oder späteren Aufmessungen ohnehin anhaftenden Fehler genügt es, wenn für jede der Raumabmessungen (Länge, Breite, Stärke) bei Berechnung von Arbeiten bezw. Materialien in Bauanschlägen und Abrechnungen durchweg das Meter mit 2 Dezimalstellen als Einheit zu Grunde gelegt wird. Bei Metallarbeiten ist jedoch die Stärkenabmessung; mit 3 Dezimalstellen in Rechnung zu stellen. Wenn es sich um die Ermittelung von Gewichtszahlen handelt, wie solche namentlich bei Eisenarbeiten Vorkommen, so ist die Kilogrammzahl als Gewichtseinheit im allgemeinen mit einer Dezimalstelle einzusetzen; die Einschaltung einer zweiten ist nur bei einer Bezugnahme auf kleine Einheitsmaße, z. B. qcm, gerechtfertigt.

2. Sind 3 oder mehrere Faktoren zu multiplizieren, so sind der Regel nach zunächst die beiden größten miteinander zu multiplizieren, alsdann ist der dritte Faktor heranzuziehen. Sofern die Anschlagsformulare eine bestimmte Reihenfolge der Multiplikation bereits vorschreiben, ist diese abweichend von dem vorstehend aufgestellten Grundsatz beizubehalten.

Bei Ausführung der Berechnung ist zunächst das aus der Multiplikation der beiden ersten Faktoren sich ergebende Produkt auf 4 Dezimalstellen zu ermitteln. Die beiden Dezimalstellen werden sodann abgestrichen und die verbleibende letzte Stelle in dem Falle um 1 erhöht, daß die weggestrichene dritte Dezimalstelle = 5 oder größer als 5 ist. Demnächst wird das so ermittelte zweistellige Resultat mit dem dritten Faktor multipliziert, das Produkt auf 2 Dezimalstellen wie vor gekürzt und in dieser Form in die Massenberechnung eingestellt.

Ist der dritte Faktor (Metallstärken) dreistellig, so wird das Produkt zunächst mit 5 Dezimalstellen ermittelt, jedoch ebenfalls auf 2 Dezimalstellen gekürzt.

3. Bei Kostenanschlägen ist das aus den Massenberechnungen zu entnehmende Resultat auf eine Dezimalstelle in der Weise, wie oben angegeben, zu kürzen und als Vordersatz in die Kostenrechnung zu übertragen.

Bei Bauabrechnungen sind jedoch die in den Massenberechnungen ermittelten 2 Dezimalstellen auch für die Vordersätze der Kostenberechnung beizubehalten.

4. Die Pfennige in den Spalten für die Kosteneinzelbeträge (nicht Einheitspreise) der Anschläge sind fortzulassen, dagegen ist bei Abrechnungen von dieser Kürzung abzusehen.

Hierbei ist zu bemerken, daß in die Verdingungsvorschläge die Vordersätze aus den Massenberechnungen, abweichend von den Kostenanschlägen mit 2 Dezimalstellen zu übernehmen sind; ebenso müssen in den Spalten für die Kosteneinzelbeträge die bei der Ausrechnung sich ergebenden Pfennige seitens der Unternehmer ausgeworfen und bei Prüfung der Angebote ebenfalls berücksichtigt werden.

Bei Abkürzung des Wortes „Mark“ ist als Zeichen ein großes „M“ zu gebrauchen. Die Pfennige sind in ihrer Spalte als Dezimalen der Mark aufzuführen, so daß den Zahlen 1—9 eine o vorzusetzen ist.

D. Grundsätze für die Entwürfe und Kosten-Anschläge.

(Nachtrag vom 16. Mai 1896 zur Geschäftsanweisung der Abteilung für das Bauwesen im Ministerium der öffentlichen Arbeiten.)

Tit. I. und II. Erd- und Maurerarbeiten.

a)    Für eine gleichmäßige Inanspruchnahme des Baugrundes ist durch entsprechende Verbreiterung der Fundamente Sorge zu tragen. Eine höhere Beanspruchung des Baugrundes als mit 2,5 kg auf den qcm ist nur ausnahmsweise dann zuzulassen, wenn solche durch die eingehend darzulegende Beschaffenheit des Untergrundes gerechtfertigt werden kann.

Die hiernach erforderliche Breite der Fundamente ist vor der Ausführung durch Rechnung zu ermitteln.

b)    Das aufgehende Mauerwerk ist durch Asphalt-Isolierschichten, welche tunlichst aus Gußasphalt herzustellen sind, gegen das Eindringen aufsteigender Feuchtigkeit zu sichern.

Die Isolierschicht ist, sofern der Fußboden der betreffenden Räume des Kellergeschosses oder — wenn Unterkellerung nicht vorhanden — des Erd-

geschosses massiv hergestellt werden soll, in Höhe der Oberkante dieses Fußbodens anzuordnen. Sofern der betreffende Fußboden aus Holz gefertigt wird, ist die Isolierschicht in Höhe der Unterkante der Dielung oder, wenn letztere auf Lagern verlegt wird, in Höhe der Unterkante der Lagerhölzer herzustellen.

Sind für die Fundamente Bruchsteine oder Feldsteine vorgesehen, so müssen dieselben zunächst mit zwei in verlängertem Zementmörtel verlegten Ziegelflachschichten abgeglichen werden, auf welche dann die Asphalt-Isolierschicht aufzubringen ist.

c)    Die Umfassungswände des Kellergeschosses sind gegen seitliches Eindringen der Erdfeuchtigkeit durch senkrechte, von der’ Asphalt-Isolierschicht bis zum Terrain reichende Luftschichten zu schützen.

Die Luftschichten erhalten eine lichte Weite von 4 bis 5 cm und sind, sofern die Umfassungsmauern aus Ziegeln hergestellt werden sollen, an der Außenseite derart vorzulegen, daß sie gegen das Erdreich durch eine Stein starke, in verlängertem Zementmörtel aufzuführende Mauer abgeschlossen werden und ihre Innenfläche hinter die Außenflucht des Erdgeschoß-Mauer-werkes nicht zurücktritt.

Eine Stärke von l/₂ Stein genügt nicht, wenn das Hervortreten soge*-nannten Drängwassers — etwa aus nahe dem Gebäude ansteigenden Schichten kommend — zu befürchten ist. In diesem Falle ist die Abschlußwand der Luftisolierschicht 1 Stein stark anzuordnen, vor derselben eine fette Tonschicht von mindestens 50 cm Stärke einzubringen und für Abführung des Drängwassers durch Einlegung von Drainsträngen in etwa 1 bis 2 m Entfernung vom Gebäude zu sorgen.

Werden die Umfassungsmauern des Kellergeschosses aus Bruch- oder Feldsteinen hergestellt, so ist die Luftschicht an der Innenseite in entsprechender Weise vorzulegen. Ebenso ist zu verfahren, wenn Kellermauern an nachbarlichen Grenzen aus Ziegelsteinen aufgeführt werden sollen.

Die Abschlußwand der Luftschicht ist mit dem Kellermauerwerke durch Bindersteine genügend sicher zu vereinigen.    ,

Im Äußeren ist das Kellermauerwerk, soweit es unter Terrain liegt, nur glatt zu fugen, nicht zu putzen, und sodann nach möglichster Austrocknung zweimal mit heißem Teer oder Goudron zu streichen.

Die Luftschichten selbst sind einerseits durch Öffnungen nahe über dem Fußboden des Kellergeschosses mit den Räumen des letzteren, sowie durch Öffnungen in den Leibungen der Kellerfenster mit der Außenluft in Verbindung zu bringen, damit durch fortgesetztes Lüften eine schnelle Austrocknung des Kellermauerwerkes befördert wird. Die Öffnungen sind mit Metallgittern zu verschließen.

d)    Die Kellersohle muß mindestens 30 cm über dem höchsten bekannten, auf das sorgfältigste zu ermittelnden Grundwasserstande angeordnet werden.

e)    In Fensterbrüstungen und in allen nur il/₂ Stein starken Umfassungswänden von Räumen, welche mit Heizvorrichtungen versehen werden, sind — abgesehen von Pfeilern zu geringer Länge — senkrechte, durch Binder ausreichend gesicherte Luftisolierschichten von 4 bis 5 cm Weite anzulegen. Letztere sind in den Umfassungswänden an der Außenseite anzuordnen, damit für die Balken ein ausreichendes Auflager verbleibt.

f)    Die Gurtbogen- und Gewölbeanfänger sind gleich bei Aufführung des Geschoßmauerwerkes im Verbände mit diesem, in wagerechten Schichten und, soweit erforderlich, unter Verwendung von verlängertem Zementmörtel auszukragen. Diese Bestimmung gilt nicht nur für Tonnen- und Kreuzgewölbe, sondern auch für flache und gedrückte Kappen. Bei Aufmauerung

der Schildbogenwände ist durch entsprechende Aussparungen für einen sicheren Eingriff und Anschluß der Gewölbekappen Sorge zu tragen.

g) Größere Gewölbe sind, sofern nicht besondere Belastungen ein anderes Material erfordern, aus porösen oder Lochsteinen, unter Verwendung von verlängertem Zementmörtel oder schnell bindendem Wasserkalk-Mörtel, herzustellen.

h)    Die für die Widerlager der Gewölbe erforderlichen Stärken sind — soweit nötig — sorgfältig durch Rechnung zu ermitteln. Lassen sich die Widerlager nicht in einer solchen Stärke anordnen, daß die stets bis zum Erdboden zu verfolgende Drucklinie ausreichend von der Außenkante des Mauerwerkes entfernt bleibt, so ist die Anbringung von Verankerungen vorzuschreiben.

Die Stärke und Anzahl der Anker ist in solchen Fällen vor der Ausführung rechnerisch festzustellen.

Weit gespannte Gurtbögen, welche zusammen mit dem aufgehenden Mauerwerke aufgeführt werden, sind, auch wenn die Drucklinie rechnungsgemäß innerhalb des Mauerwerks verbleibt, in verlängertem Zementmörtel oder einem schnell abbindenden Wasserkalk-Mörtel einzuwölben und mit Ankern von ausreichender Stärke auszustatten, da die Lasten, welche den Verlauf der Drucklinie bestimmen, erst nach und nach aufgebracht werden und somit behufs Verhinderung von Rissen die vorgedachten Sicherungsmaßregeln geboten sind.

i)    Gewölbe, welche zur unmittelbaren Aufnahme der Dachdeckung dienen, und sonstige Gew-ölbe, deren Ausführung nur unter freiem Himmel bewirkt w-erden kann, sind tunlichst zu vermeiden. Abgesehen von Ausnahmen, bei denen wegen des geringen Umfanges der Gewölbe oder aus anderen Gründen die Anwendung derartiger Konstruktionen unbedenklich erscheint, ist demgemäß stets ein besonderer Dachstuhl vorzusehen und dieser erst regelrecht einzudecken, bevor die Einwölbung der darunter befindlichen Räume in Angriff genommen wird.

k)    Flache Kappen von y₂ Stein Stärke sollen in der Regel nicht über 2,50 m Spannweite erhalten. Bei größeren Spannweiten sind Verstärkungsgurte vorzusehen bezwr. durchgängig größere Stärken zu wählen, außerdem ist ein besonders gutes Wölbmaterial und ein schnell abbindender Mörtel — vergleiche vorstehend unter h) —• zu verwenden.

Sind die Kappen zwischen einzelnen Trägern einzuspannen, so müssen sie stets auf den unteren Flanschen der Träger aufruhen und mit einer Pfeilhöhe von nicht unter ¹/₈ der .Spannweite ausgeführt werden.

Bedingt die unzureichende Stärke der Widerlager eine Verankerung (vergl. h), so erfolgt solche bei einer Länge der Kappen von nicht über 4 m. in ausreichender Weise dadurch, daß ein oder mehrere Anker, welche jedoch mindestens über zwei Kappen hinfort reichen müssen, eingelegt, auch die Ecken des betreffenden Raumes, soweit nötig, mit verankert werden.

Bei größerer Länge der Kappe ist längs der als Widerlager dienenden Außenmauer ein eiserner Träger anzuordnen und dieser an den Enden und auf der zwischen letzteren liegenden Strecke mit einem anderen, genügend gesichert liegenden eisernen Träger, oder mit einer festen Wand, ausreichend zu verankern.

l)    Bei Gebäuden, welche nach Maßgabe der bezüglichen Bestimmungen in allen Geschossen zu wölben, bezw. mit feuerfesten Decken auszustatten sind, müssen sämtliche ausspringenden Ecken zur völligen Sicherung gegen das Eintreten von Rissen in der Höhe der Oberkante aller Geschosse mit

genügend langen Ankern versehen werden, welche über nahe liegende Öffnungen jedenfalls hinwegreichen müssen.

Für Gebäude mit Balkenlagen, bei welchen die dann ohnehin anzuordnenden Giebelanker den Ecken an sich eine größere Festigkeit geben, sind in besonderen Fällen — wie bei nicht ganz zuverlässigem Baugrunde, bei künstlicher Fundierung des Gebäudes usw. — ebenfalls Eckanker erforderlich.

m)    Sämtliche im Interesse einer sachgemäßen Bauausführung nach vorstehenden Bestimmungen erforderlichen Anker sind in die Verdingungs-Zeichnungen, bezw. in besondere Pläne, vor Beginn der betreffenden Arbeiten genau einzutragen.

n)    Alle gemauerten Pfeiler und Säulen, deren Querschnitt unter Berücksichtigung der aufruhenden Lasten zu klein bemessen erscheint, um in gewöhnlichem Ziegel- oder Bruchstein-Mauerwerk hergestellt werden zu können, sind bezüglich ihrer Beanspruchung unter der ungünstigsten Belastungsannahme zu prüfen.

Nach dem Ausfälle der Berechnung sind erforderlichen Falles entweder die Querschnitte der Pfeiler usw. entsprechend zu vergrößern oder es ist ein härteres Material und ein größere Festigkeit erlangender Mörtel für deren Ausführung vorzusehen.

Hinsichtlich der für zulässig zu erachtenden Beanspruchung der verschiedenen Baumaterialien wird auf die bezüglichen besonderen Bestimmungen vom 16. Mai 1890 — III 8686 — verwiesen.

o)    Da es erwünscht ist, die Dachflächen möglichst wenig mit Schornsteinkasten zu durchbrechen, so sind die Rauch- bezw. Lüftungsrohre in tunlichst wenigen Kasten durch Ziehen in den Wänden bezw. Zusammenwölben auf Bögen von entsprechender Stärke innerhalb des Dachbodens zu vereinigen.

symmetrisch auf der Dachfläche anzuordnen sein.

Die Schornsteinkasten bei freistehenden Gebäuden, deren Dächer in die Erscheinung treten, werden außerdem — soweit ohne Benachteiligung der Konstruktion angängig

Den Rauchrohren darf beim Ziehen eine geringere Neigung als von 600 gegen die Wagerechte nicht gegeben werden; auch sind an den Übergangs-stellen von einer Richtung der Rohre zu einer anderen — unter entsprechender Abrundung der Übergänge — Reinigungstüren vorzusehen.

Schornsteinrohre in Außenmauern müssen mit einer äußeren Wange von mindestens 1 Stein Stärke angelegt und außerdem mit einer Luftschicht versehen werden.

Schornsteine, welche unter oder über der Dachfläche in erheblicher Höhe freistehen, sind mindestens an einer Längsseite mit 1 Stein starken Wangen zu versehen.

p)    Verblendmauerwerk ist stets gleichzeitig mit der Hintermauerung im Verbände auszuführen.

Verblendsteine müssen in erster Linie wetterbeständig sein; weniger Gewicht ist auf durchweg scharfe Kanten und eine durchaus ebene Ansichts-fiäche, sowie auf eine völlig gleichmäßige Färbung zu legen.

Die Verblendung ist tunlichst mit ganzen Steinen auszuführen und dabei gleichzeitig die volle Ausfugung vorzunehmen.

Lager- und Stoßfugen der Verblendung sollen nicht unter 10 mm Stärke erhalten. Zum Ausfugen ist, unter Ausschluß von Zement, nur Kalkmörtel, erforderlichen Falles unter Zusatz von gutem Ziegelmehl, zu verwenden.

q)    Bei Anlage der Fensterbrüstungen ist auf Anordnung einer ausreichenden Entwässerung zu rücksichtigen, auch muß, wenn die Fenstersohlbänke mit Zink abgedeckt werden sollen, der untere Rahmen der Fenster, ohne daß das Fensterbrett eine zu hohe Lage (möglichst nicht über 80 cm) erhält, soweit

über die Hinterkante der Abwässerung hervorragen, daß das Zinkblech sicher am Rahmen befestigt und bei Regen und Wind das Wasser nicht über den Rahmen fort ins Innere getrieben werden kann.

Werden die Sohlbänke aus Haustein gefertigt, so müssen dieselben soweit hinter dem steinernen Falz des Fensters nach innen fortreichen, daß der Fensterrahmen auf der Sohlbank aufsteht; vergleiche im übrigen auch Tit. IV, Steinmetzarbeiten, unter g.

r)    In Treppenhäusern dürfen nur solche Mauerabsätze Vorkommen, welche unterhalb von Podesten und Läufen endigen und von diesen überdeckt werden; ebenso sind daselbst hinderliche Vorsprünge (Wandpfeiler usw.) tunlichst zu vermeiden.

s)    Für Türöffnungen in Wänden von 25 cm Stärke und darunter sind stets Bohlenzargen, für solche in Wänden von 38 cm Stärke und darüber aber in der Regel Kreuzholzzargen vorzusehen.

Türdübel sollen nur dann in Wänden von 38 cm Stärke und darüber angewendet werden, wenn es sich nicht um Räume handelt, bei denen auf eine lebhafte Benutzung der Türen gerechnet werden muß.

Soweit Türdübel hiernach überhaupt zur Anwendung kommen, müssen sie schwalbenschwanzförmig geschnitten sein und sorgfältig in die zu dem Zwecke entsprechend anzuhauenden Steine eingegipst, nicht bloß mit Kalkmörtel eingemauert werden.

In den Kellergeschossen sind — abgesehen von den Öffnungen, welche durch Latten- bezw. Brettertüren zu verschließen sind und für welche ein Einmauern von Stützhaken genügt — ohne Rücksicht auf eine etwaige größere Stärke der Wände nur 25 cm tiefe, in Nischen anzuordnende Bohlenzargen, unter Vermeidung besonderer Futter zu verwenden.

Für Gefangenen-Zellen, welche im Kellergeschosse oder im nicht unterkellerten Erdgeschosse liegen, sind hölzerne Zargen auszuschließen und statt derselben zur Bildung des Anschlages nach den bezüglichen Musterzeichnungen Formsteine oder Hausteine zu verwenden.

Die hölzernen Zargen im Kellergeschosse dürfen mit ihrer Fußbohle die Asphalt-Isolierschicht nicht durchbrechen, auch ist die Fußbohle, sofern solche mit Pflaster unmittelbar in Berührung kommen, durch Eingießen von Asphalt gegen Feuchtigkeit zu sichern.

t)    Es ist besonders darauf zu achten, daß die Hauptgesimse zweckmäßig und sicher konstruiert werden und daß demgemäß auf hinlängliche Verankerung und ausreichende Hinter- und Übermauerung Bedacht genommen wird.

tunlichst gegen alle durch einen Brand veranlaßten

u)    In Räumen zur Aufbewahrung leicht brennbarer Stoffe oder solcher Gegenstände, welche — wie die Akten und Karten der Kataster- und Archiv-Verwaltung, wie die Grundbücher und Standesamts-Register, wie wertvolle Sammlungen usw.

Zerstörungen gesichert werden müssen, sind eiserne Säulen und eiserne Träger — letztere, sofern mehr als der untere Flansch unterhalb der Decke usw. hervortritt — mit einer geeigneten Feuerschutzmasse zu umhüllen.

v)    Lichteinfallschächte sind nach Maßgabe des Zirkular-Erlasses vom 21. August 1884, betreffend die Sicherung fiskalischer Gebäude gegen Feuersgefahr so zu ummanteln, daß die baldige Übertragung eines im Dachboden entstehenden Feuers nach unten, durch das Oberlicht, ausgeschlossen ist. Nach neuerdings gemachten Erfahrungen empfiehlt sich die Herstellung der Ummantelungen in Rabitz scher oder Monier scher Konstruktion; noch zweckmäßiger ist es, wenn die zur Unterstützung nötigen Mauern im obersten Geschosse vorhanden sind, massive Wände bis zur Dachfläche behufs Ummantelung des Oberlichtes aufzuführen.

w) Die Wände der untergeordneten Räume im Keller und Dachboden werden nur glatt gefugt und mit Weißkalk geschlämmt, nicht mit Rappputz versehen.

Tit. III. Asphaltarbeiten.

a)    Isolierschichten zur Abhaltung der aufsteigenden Erdfeuchtigkeit sind in der Regel in einer Stärke von i cm und, wenn irgend tunlich, aus Gußasphalt zur Ausführung zu bringen.

b)    Fußbodenbeläge aus Asphalt sollen 1,5 bis 2 cm stark angefertigt

werden.

Als Unterlage für den Asphaltbelag empfiehlt sich entweder ein hochkantiges Ziegelpflaster, oder eine Betonschicht von nicht unter 10 cm Stärke.

Tit. IV. Steinmetzarbeiten.

a)    Alle äußeren Gesimse aus Werkstein sind mit Abwässerungsschrägen und an vortretenden Platten mit Wassernasen zu versehen.

b)    Das Versetzen der in den Fassaden vorkommenden Werksteine, abgesehen von vortretenden Portalen, Erkern usw., ist stets gleichzeitig (mit dem Aufführen der Mauern zu bewirken.

c)    Eiserne Klammern und Dübel sind vor ihrer Verwendung mit einem ausreichend starken Zinküberzuge zu versehen und demnächst durch Vergießen mit Blei oder hydraulischem Kalkmörtel (nicht Zement, Gips oder Schwefel) in den Steinen zu befestigen. Bleiverguß muß verstemmt werden.

d)    Werksteine sind beim Versetzen am zweckmäßigsten in ein Mörtelbett zu verlegen. Im übrigen ist zum Versetzen und Vergießen derselben Kalkluftmörtel oder hydraulischer Kalkmörtel, ersterer erforderlichen Falles unter mäßigem Zusatze von Zement zu verwenden. Die Benutzung von reinem Zement oder Gips für diesen Zweck ist ausgeschlossen.

e)    Bei Hausteinen, welche erfahrungsgemäß völlig wetterbeständig und nicht hygroskopisch sind, ist eine Abdeckung der Gesimse mit Zinkblech usw. entbehrlich, wenn dieselben eine ausreichende Neigung in ihrer Oberfläche erhalten können. Anderen Falles sind auch bei Haustein-Gesimsen usw. stets Zinkabdeckungen vorzusehen.

Bei Abdeckung- von Tür- und Fensterverdachungen ist durch entsprechende seitliche Aufkantungen, welche am Mauerwerk hochgeführt und mit Deckstreifen abgeschlossen werden, zu verhüten, daß das Wasser an der Wand herunterfließt.

f)    Alle weicheren im- Äußeren der Gebäude zur Anwendung kommenden Hausteine, deren Beschaffenheit eine Übertragung von Feuchtigkeit auf die Hintermauerung befürchten läßt, sind an den mit der Hintermauerung in Berührung kommenden Stellen mit Goudron zu streichen.

g)    Sohlbänke aus Werksteinen sind — zur Vermeidung von Brüchen — innerhalb der Fichtweite der Öffnung mit hohler Lagerfuge zu versetzen.

Aus gleichem Grunde ist darauf zu achten, daß wagerechte Fenstersturze bei der Aufführung der Mauern nicht gleich voll belastet werden, vielmehr die Ausmauerung des darüber anzuordnenden Entlastungsbogens vorläufig fortbleibt.

(Wegen der Sohlbänke vergleiche auch Tit. I und II, Erd- und Maurerarbeiten, unter q.)

h)    Pfeiler und Säulen sind darauf zu untersuchen, ob ihre Querschnitte der Belastung angemessen gewählt sind.

(Vergleiche auch Tit. I und II, Erd- und Maurerarbeiten, unter n.)

i) Bei Ausarbeitung der auf die Hausteinarbeiten bezüglichen Details ist auf sachgemäßen Steinschnitt besonderer Wert zu legen.

Die Lagerfuge der Werksteine muß, wenn irgend angängig, ohne zu springen in einer wagerechten Ebene durchgeführt werden. Nach demselben Grundsätze ist beim Zusammenstößen von Quaderverblendung mit anderen Architekturteilen — wie Säulen, Pilastern, Pfeilern, Umrahmungen usw. — zu verfahren.

Bei Verbindung von Haustein-Architektur mit Ziegelverblendung muß die Höhe der Quadern den Ziegelschichten angepaßt werden, also ein Vielfaches derselben betragen; außerdem ist den Quadern gegen die Ziegelverblendung hin eine senkrechte Stoßfläche zu geben, d. h. es ist ebenso zu verfahren, als wenn Haustein neben Haustein zu verlegen wäre.

Gelangen bossierte Quadern zur Verwendung, so ist der Randschlag in der Regel nur an zwei Kanten und zwar an der oberen und einer der seitlichen Kanten anzuordnen, da hierdurch einerseits an Arbeitskosten wesentlich gespart, die wagerechte Fuge durch die Bosse des oberhalb liegenden Steines gegen die Einflüsse der Witterung besser als bei einem rings um die Quadern laufenden Randschlage geschützt wird.

k)    Freitragende Hausteinstufen sind bei Treppen bis zu 1 m Breite mindestens 12 cm tief in das Mauerwerk einzubinden; im übrigen muß dann aber in jedem Treppenlaufe die Antrittsstufe und je die vierte Stufe 25 cm tief ein-greifen. Bei Treppen von mehr als 1,00 m Breite ist das Maß von 25 cm für alle Stufen in Anwendung zu bringen.

l)    Schwellen von Haustüren müssen mindestens 50 cm breit sein und ausreichendes Gefälle erhalten.

m)    Falls nur eine gewöhnliche Maurerrüstung zum Versetzen der Hausteine benutzt werden soll, ist an den Stellen, wo schwere Werkstücke aufgezogen und bewegt werden, für eine entsprechende Verstärkung des Gerüstes Sorge zu tragen.

Tit. V. Zimmerarbeiten und -Materialien.

a) Die Balkenköpfe sind gegen Fäulnis in der Regel durch Anordnung von Luftschichten, anderen Falles durch Umhüllung mit Teerpappe oder fettem Ton zu sichern und trocken zu vermauern.

b) Balken ohne besondere Verstärkung bezw. Unterstützung sind nur bis zu einer freien Länge von höchstens 5,60 m zur Anwendung zu bringen. Wird dieses Maß überschritten, so ist behufs Erlangung ausreichender Steifigkeit in den Balkenlagen auf Anordnung entsprechender besonderer Konstruktionen (Unterzüge, Säulen, Armierungen, Kreuzstaakung usw.) Bedacht zu nehmen.

c) Falls in Kellerräumen Plolzfußböden zur Verwendung kommen, sind entweder die Fagerhölzer auf 3 Schichtern hohe, mit Asphaltpappe belegte Ziegelpfeiler bei gleichzeitiger Einrichtung eines Luftdurchzuges unter der Dielung zu verlegen, oder Riemenfußboden zu verwenden, welche auf einer Unterpflasterung oder Betonschicht in Asphalt eingebettet werden.

Bei der ersterwähnten Art ist unter den Ziegelpfeilern ein Ziegelpflaster oder eine nicht unter 10 cm starke Betonschicht mit einem I cm starken Asphaltüberzuge herzustellen, auch ist dafür zu sorgen, daß die Holzteile —• abgesehen von den Fußleisten — nirgends mit dem Mauerwerke in unmittelbare Berührung kommen.

Behufs Erlangung einer ausreichenden Luftbewegung in dem Hohlraume unter der Dielung ist derselbe einerseits durch entsprechend vergitterte Kanäle mit dem Zimmer, andererseits mit dem Rauchrohre des zugehörigen

Ofens, erforderlichen Falles unter Hindurchführung eines Absaugerohres durch letzteren, in Verbindung zu setzen.

d)    Hinsichtlich der Zargen und Dübel wird auf Tit. I. und II. Erd- und Maurerarbeiten, unter s) Bezug genommen.

e)    Auf Dachbalkenlagen ist zur Vermehrung der P'euerSicherheit statt eines Dielenbodens, soweit es sich nicht um Räume, welche zum Aufenthalte von Menschen bestimmt sind, handelt oder andere Gründe für die Anordnung eines Dielenfußbodens sprechen, besser ein Gipsstrich — tunlichst unter Zusatz von Koksasche — über einer dünnen Sandschicht herzustellen und hierbei behufs Ermöglichung ungehinderter Ausdehnung des Gipses längs der umschließenden Wände ein entsprechend weiter Spielraum zu belassen, welcher erst später mit gleichem Materiale geschlossen wird. Damit die Balken hinlänglich austrocknen können, darf mit der Ausführung des Gipsestriches frühestens 9 Monate nach der Eindeckung des Daches vorgegangen werden.

Tit. VI. Staakerarbeiten.

a)    Zu den Windelböden und zur Ausfüllung der Balkengefache ist nur reiner Lehm bezw. trockener, möglichst geglühter Sand oder frische Koksasche — niemals alter Bauschutt oder abgelagerte Koksasche — zu verwenden.

b)    Für die Aufnahme der Staakhölzer sind die Balken in der Regel nicht mit Falzen zu versehen, sondern mit Latten zu benageln.

Tit. VIII. Dachdeckerarbeiten.

a) Die Dachneigungen sind unter Zugrundelegung der ganzen Tiefe eines Satteldaches so zu bemessen, daß als Höhe (h) die nachstehend aufgeführten Bruchteile jener Tiefe (1) angenommen werden.

i. Ziegeldächer:

Falzziegeldach......

Biberschwanzdach.....

Holländisches Pfannendach

nicht unter y nicht unter ²/₅, nicht unter

2/

2. Schieferdächer:

Schieferdach in deutscher Art gedeckt .    .    .    ¹/₂

Schieferdach in englischer Art gedeckt

3. Holzzementdächer:

i/

/3

er er

4. Pappdächer:

nicht unter ¹/₁₅.

5. Metalldächer:

1/

/10

bis y₁₅.

b)    Schieferdächer sind stets auf einer aus schmalen Brettern bestehenden Schalung einzudecken. Es empfiehlt sich auch auf letztere, um dem Durchdringen von Schnee, Staub, Ruß usw. von vornherein vorzubeugen, zunächst eine Dachpapplage aufzubringen.

c)    Zur Befestigung der Schiefersteine sind, wenn tunlich, kupferne Nägel, mindestens aber gut verzinkte oder verkupferte, zu verwenden.

d)    Laufbretter werden am besten aus zwei schmalen Teilen mit Zwischenfuge hergestellt und sind gegen Fäulnis auf allen Seiten durch Anstrich zu schützen.

e) Für die Anbringung einer genügenden Zahl von Leiterhaken ist Sorge zu tragen. Hinsichtlich der Anordnung von Schneefängen wird auf die Bestimmungen für die Konstruktion von Dachrinnen vom 31. März 1887 — III. 5153. — Bezug genommen (s. diesen Abschnitt G.).

Tit. IX. Klempnerarbeiten.

a)    Für die Konstruktion der Dachrinnen und die Abdeckung der Hauptgesimse sind die bezüglichen Bestimmungen vom 31. März 1887 — III, 5153. — maßgebend (s. diesen Abschnitt. G.)

b)    Zur Eindeckung von Dachkehlen ist Zink Nr. 15, bezw. an schwer zugänglichen Stellen Walzblei zu verwenden. Bei Bauten mit steilen Dächern ist, wenn geübte Schieferdecker für die Ausführung gewonnen werden können, eine Ausschieferung der Dachkehlen usw., an Stelle der Metallbekleidung, zu wählen.

c)    Auf eine möglichst freie und zugängliche Lage der Abfallröhren ist besonderes Augenmerk zu richten. Kniee, über Gesimse geführt, sind zu vermeiden.

d)    Innere Oberlichter müssen behufs Reinigung bequem zugänglich sein.

Tit. X. Tischlerarbeiten.

a) A11 äußeren Türen und Fenstern sind angeleimte bezw. angeschraubte Sockel, Kapitelle und dergl. aus Holz oder Zink usw. möglichst zu vermeiden. Äußere zwei- und mehrfliigelige Fenster erhalten in der Regel feste

Pfosten.

b)    Auf richtigen Anschluß der Fensterrahmen an die Sohlbänke und sorgfältige Dichtung der Fuge zwischen Sohlbank und Fensterrahmen durch in Holzteer getränkte Werglagen, Filzstreifen oder dergleichen ist besonders Bedacht zu nehmen.

(Vergleiche auch Tit. I. und II. Erd- und Maurerarbeiten, unter q.)

c)    Bei dem Zusammentreffen der Kämpfergliederungen an Loshölzern von Türen und Fenstern mit den steinernen bezw. geputzten Umrahmungen dürfen die Gliederungen des Losholzes mit denjenigen des steinernen bezw. geputzten Kämpfers nicht auf Gehrung zusammenschneiden, sondern es müssen die bezüglichen Gliederungen, dem Materiale entsprechend für sich behandelt und architektonisch getrennt abgeschlossen werden.

d)    Bei Anbringung von Pannelen auf massiven Wänden ist für Anordnung einer mit dem Zimmer durch Öffnungen verbundenen Luftschicht zwischen Wand und Täfelung Sorge zu tragen.

Tit. XI. Schlosserarbeiten.

a) Eiserne Gitter zur Sicherung der Fenster usw. gegen Ein- bezw. Ausbruch sind gleich bei Aufführung des umgebenden Mauerwerks einzusetzen.

b)    Es ist vor Ausführung des Mauerwerks festzustellen, in wie weit an den Fenstern usw. eiserne Läden, Jalousien und dergl. angebracht werden sollen, auch ist über deren Konstruktion und die Art der Befestigung, sowie hinsichtlich der Breite des Fensteranschlages, der Lage des inneren Fensterbogens usw. so frühzeitig Bestimmung zu treffen, daß spätere' Änderungen am Mauerwerke möglichst vermieden werden.

c)    Alle Beschlagteile sind stets aufzuschrauben, nicht aufzuhageln.

Tit. XII. Glaserarbeiten.

a) Im Interesse der Herabminderung der Unterhaltungskosten sind die Fenster- bezw. Türflügel derart durch Sprossenwerk zu teilen, daß Scheiben von mehr als 50 zu 70 cm, in größter Abmessung, in der Regel vermieden werden.

b) Für Scheiben bis zu einer Größe

von 30 zu 40 cm genügt eine Stärke von 1,5 mm (halbweißes Glas), von mehr als 30 zu 40 cm bis 40 zu 70 cm eine Stärke von 2 mm (Rheinl. ⁴/₄ Glas) und

von mehr als 40 zu 70 cm bis 80 zu 100 cm eine Stärke von 2,5 bis 3 mm (Rheinl. e/₄ Glas).

Für noch größere Scheiben, deren Verwendung zu beschränken ist, muß Doppelglas (⁸/₄ Glas), 3,5 mm stark, bezw. Spiegelglas, vorgesehen werden.

Die Verwendung von Spiegelscheiben zur Verglasung von Fenstern, Türen usw. bedarf in jedem Falle der besonderen Genehmigung der Super-revisions-Instanz.

c) Bei Oberlichtern ist auf eine möglichst zweckmäßige Art der Verglasung Bedacht zu nehmen; vornehmlich muß für eine sachgemäße Ableitung des Schwitzwassers Sorge getragen werden. Um die Bildung desselben tunlichst einzuschränken, ist durch Anordnung von entsprechenden Öffnungen, bezw. durch Erwärmung des Raumes zwischen dem äußeren und inneren Oberlichte dahin zu wirken, daß die Temperaturen auf der unteren und oberen Seite der Glasscheiben nicht zu erheblich voneinander abweichen.

Tit. XIII. Anstreicher- und Tapeziererarbeiten.

Billige Tapeten (bis zum Kaufpreise von höchstens 30 Pf. für die Rolle) bedürfen keiner Unterklebung, sind vielmehr unmittelbar auf die Putzfläche zu kleben, nachdem dieselbe vorher gut geleimt ist. Bei allen teueren Tapeten ist stets eine Makulatur-Unterlage zu verwenden. An den Wänden oben und unten, sowie in allen Ecken und an Vorsprüngen sind Bandstreifen anzuleimen und mit Nägeln zu befestigen.

Tit. XV. Ofenarbeiten.

a)    Bei Bemessung der Größe der Öfen nach Grundfläche und Höhe ist neben dem Rauminhalte der zu beheizenden Zimmer auch deren Uage (ob auf einer oder an zwei Seiten freiliegend, ob der herrschenden Windrichtung ausgesetzt usw.) zu berücksichtigen.

Bei Öfen und Kochmaschinen aus Kacheln sind letztere entweder mit Ziegeln % Stein stark oder mit Dachsteinen in doppelter Lage auszufüttern; der Feuerungsraum ist mit Chamottesteinen in Chamottemörtel auszusetzen bezw. zu überwölben.

b)    Die Anbringung von Klappen in den Rauchrohren der Öfen ist untersagt.

Auf Verwendung nur völlig erprobter luftdichter Verschlüsse der Ofentüren ist besonders Gewicht zu legen. Am meisten hat sich bisher ein Verschluß mit übergelegtem Balken und Mittelschraube, bei welchem der Druck durch Anziehen der Schraube auf alle Seiten der Tür gleichmäßig verteilt wird, bewährt.

c)    Der Fuß der aus Kacheln herzustellenden Öfen, Kamine, Kochmaschinen usw. ist mit eingelegten Luftschichten derart zu versehen, daß ein Durchbrennen nach unten und ein Übergreifen des Feuers auf die Balkenlagen sicher verhütet wird.

d) Gewöhnliche eiserne Öfen (sogenannte Kanonenöfen, bezw. Öfen ohne Ummantelung) sind nur in untergeordneten Räumen vorzusehen; für Wohn-und Geschäftsräume, in welchen sich dauernd Menschen aufzuhalten pflegen, sind stets Regulieröfen mit ausreichend weitem Mantel in Aussicht zu nehmen.

' e) Unter Öfen und Kochmaschinen dürfen die Dielenbeläge nicht durchgeführt werden; vielmehr sind für dieselben besondere, von der Dielung unabhängige Unterbauten zu schaffen. Sofern die bezüglichen baupolizeilichen Bestimmungen nicht anderes vorschreiben, müssen zu dem Zwecke in Räumen mit Balkenlagen, auf oder zwischen den Balken, hinlänglich starke Aushöhlungen angebracht werden, während in unterwölbten oder solchen Räumen, unter denen sich feuerfeste massive Decken anderer Art oder unmittelbar der Erdboden vorfinden, besondere Fundamente aufzumauern sind.

in Räumen mit Balkenlagen unter Einbringung eines entsprechend starken Fehmschlages über den Balken usw. — zu verlegen und auf diesen dann die Öfen usw. aufzustellen. Eine Bekleidung der unter den Öfen befindlichen Holzteile mit Blech genügt in keinem Falle.

Kachelöfen oder Kochmaschinen aus gleichem Materiale werden auf den so geschaffenen Unterbauten — und zwar in gedielten Räumen unter Anwendung eines hölzernen Rahmens, gegen welchen der später zu verlegende Fußboden anstößt — unmittelbar aufgebaut; für eiserne Öfen und Kochmaschinen sind dagegen auf den Ausbohlungen usw. zunächst große Steinplatten oder Fliesen

Tit. XVII. Bauführungskosten.

Falls nicht besondere Verhältnisse anderes bedingen, dürfen die Bauführungskosten

5%,

bei Bauten mit einer Anschlagsumme von mehr als 300 000 Mk. den Betrag von

• 7%,

bei Bauten mit einer Anschlagsumme von mehr als 100000 Mk. und weniger als 300 000 Mk. den Betrag von

10%

bei Bauten mit einer Anschlagsumme bis zu 100000 Mk. den Betrag" von

nicht überschreiten.

Hierbei ist diejenige Summe als maßgebend zu erachten, welche die Kosten der ganzen Bauanlage einschließlich der zugehörigen Nebenbaulichkeiten, Einrichtungsstücke usw. umfaßt, während Grunderwerbskosten nicht mit zu berücksichtigen sind.

Allgemeines.

a) Bei Treppen ist das Verhältnis zwischen Auftritt und Steigung der Stufen so zu bemessen, daß die doppelte Steigung unter Hinzurechnung des Auftrittes das Maß von 63 cm nicht übersteigt. Für wrenig benutzte, untergeordnete Treppen ist eine Steigung von höchstens 19 cm, bei einem Auftritte von 25 cm, zulässig; für Treppen mit starkem Verkehr und für Haupttreppen empfiehlt sich sehr eine Steigung von 16,5 cm, bei rund 30 cm Auftritt. Steigungen von geringerer Höhe, bezw. Auftritte von größerer Breite, sind nur für Treppen von mehr als 3 m Breite und sofern mehr als 15 Steigungen in einem Laufe ohne Podest angeordnet werden müssen erforderlich. In solchen Fällen wird die Steigungshöhe etwa bis auf 15 cm zu ermäßigen, die Auftrittsbreite etwa bis auf 33 cm zu erhöhen sein. Bei Freitreppen empfiehlt es sich ebenfalls, die letzterwähnten Maße einzuhalten.

b)    Stoßen zwei gerade Treppenläufe an ein Eckpodest, so ist die oberste • Stufe des unteren Laufes vorzuschieben, damit die Handleiste des Geländers

ohne Knick in möglichst gleichmäßigem Verlaufe fortgeführt werden kann.

Bei Treppen mit eingelegten Wendelstufen ist besonderer Wert darauf zu legen, daß der gekrümmte Lauf allmählich in den geraden übergeht und es so möglich wird, das zugehörige Geländer in einer tunlichst gleichmäßig verlaufenden und somit für die auf der Treppe verkehrenden Personen bequemen Krümmung anzuordnen.

c)    Zwischen je zwei Treppenabsätzen sollen in der Regel nicht weniger als 3 und nicht mehr als 18 Steigungen angeordnet werden. Ausnahmen sind nur bei Boden-, Turm- und ähnlichen Treppen zulässig.

Das einmal gewählte Steigungsverhältnis ist bei derselben Treppe möglichst für alle Geschosse beizubehalten.

d)    Die Treppenhäuser sind gegen den Keller durch Türen, Glas- oder Brettwände abzuschließen.

e)    Auf zweckmäßige Anordnung der Kellerhälse und der zugehörigen Treppen ist zu achten. Insbesondere muß hinter der in den Keller führenden Tür ein in Höhe der äußeren Schwelle befindlicher Auftritt von wenigstens 25 cm Breite vorgesehen werden.

f)    Die Notwendigkeit von Blitzableitungs-Anlagen ist vor der Ausführung in jedem einzelnen Falle npch besonders zu begründen. Neben Angaben über die Häufigkeit von Blitzschlägen an dem betreffenden Orte überhaupt, über den tatsächlich durch Blitzschläge daselbst etwa verursachten Schaden, über die Höhe der nächstliegenden Gebäude und deren etwaige Ausstattung mit Blitzableitern ist besonders anzuzeigen, in welcher Tiefe unter dem Terrain sich das Grundwasser vorfindet, sowie aus welchen Erdarten bis zu dieser Tiefe der Untergrund besteht.

g)    Damit den Umfassungsmauern des Kellergeschosses von außen her möglichst wenig Feuchtigkeit durch Regen innerhalb der Bauzeit zugeführt wird, sind dieselben, nachdem der Mörtel des unter der Erdoberfläche befindlichen Mauerwerkes in den Außenschichten hinlänglich abgebunden hat, sogleich bis zum Terrain fest zu verfüllen, auch ist letzterem von dem Gebäude ab eine entsprechende Neigung zu geben und für vorläufige Entwässerung der Tongebung der Gebäude so zu sorgen, daß das Regenwasser möglichst abfließt und nicht in der Nähe der Gebäude in den Boden einsickert.

Gleich nach Fertigstellung der Dacheindeckung und der Abfallrohre sind letztere an ihren Enden mit vorläufigen Rinnen zu versehen, welche das Regenwasser hinreichend weit vom Gebäude ableiten. Im übrigen ist möglichst bald auch die Terrain-Regulierung herbeizuführen und die Ausführung des mit Zement zu verschlämmenden Traufpflasters, welches tunlichst bei allen Gebäuden vorzusehen ist, in Angriff zu nehmen. Sollte eine baldige Herstellung des endgültigen Traufpflasters nicht zweckmäßig sein, so ist auf Ausführung einer vorläufigen Pflasterung besonders dann Bedacht zu nehmen, wenn bei undurchlässigem Untergründe oder infolge sonstiger besonderer Verhältnisse eine nachteilige Durchnässung des Kellermauer Werkes zu befürchten steht.

(Vergleiche im übrigen auch Tit. I und II, Erd- und Maurerarbeiten,

unter c.)

h) Feuerhähne sind im Innern eines Gebäudes nur ausnahmsweise anzuordnen ; dafür aber auf den Höfen Hydranten mit besonderer ausreichend weiter Wasserzuleitung in auskömmlicher Zahl vorzusehen.

Sofern Feuerhähne überhaupt zur Ausführung gelangen, werden sie am besten in der Nähe der Treppen angebracht, da es sich dann ermöglichen

läßt, mit dem an einen Feuerhahn angeschlossenen Schlauche erforderlichen Falles auch in einem höher liegenden Geschosse mit Erfolg tätig zu sein.

Ebenso ist die Anlage von Feuerhähnen an den oberen Endigungen der nach dem Dachboden führenden Treppen zweckmäßig, sofern in der Wasserleitung daselbst noch ein so hoher Druck vorhanden ist, daß wirksam gespritzt werden kann.

Die Feuerhähne müssen immer innerhalb der für die Treppen-Endigungen vorgeschriebenen feuerfesten Ummantelungen und keinen Falles auf dem Dachboden selbst angebracht werden.

i) Die Türen der nach Maßgabe der bezüglichen Bestimmungen anzuordnenden Brandmauern, sowie die zum Abschlüsse der feuerfesten Ummantelungen der Treppen im Dachboden dienenden Türen sind entweder aus Holz zu fertigen und auf beiden Seiten mit Eisenblech von etwa I mm Stärke zu beschlagen, oder aus eisernen Rahmen mit einer Bekleidung von Drahtputz nach Monierscher oder Rabitzscher Art herzustellen. Die Türen in den

Brandmauern erhalten nur einen selbsttätigen Verschluß, keine Schlösser.

k) Die für die Zuführung von Gas, Wasser und Dampf, bezw. für die Abführung von Gebrauchswasser und Fäkalien dienenden Rohrleitungen sind nicht fest einzumauern, sondern tunlichst auf der ganzen Länge für Ausbesserungen zugängig zu machen. In der Regel sind dieselben frei an den Wänden und Decken entlang zu führen. In besseren Räumen und da, wo Beschädigungen zu befürchten sind, empfiehlt es sich, für die Rohrleitungen Schlitze im Mauerwerke herzustellen und diese mit geeigneten, leicht abnehmbaren Verkleidungen zu versehen.

Berlin, den 16. Mai 1890.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten, gez. von Maybach.

E. Bestimmungen, betreffend die bei den Maurer- und Dachdecker-Arbeiten zu Hochbauten hauptsächlich vorkommenden Materialien und die in den Kosten-Anschlägen hierfür einzustellenden Maße.

OOO

Die bei den Hochbauten zur Verwendung gelangenden Ziegelsteine müssen eine Länge von 2,5 cm, eine Breite von 12 cm und eine Stärke von 6,5 cm aufweisen (NormalTörmat).

Bei Festsetzung dieser Abmessungen und der unten verzeichneten Mauerstärken ist für die Stoßfugen eine Breite von 10 mm zu Grunde gelegt. Die Lagerfugen sind bei der Berechnung der in der beigegebenen Zusammenstellung vorgeschriebenen Materialmassen zu 12 mm angenommen, und ergaben sich demgemäß für jedes Meter der Höhe rund 13 Ziegelschichten, bezw. für 7,70 m rund 100 Ziegelschichten. Im Anschlüsse hieran ist die Stärke der Mauern wie folgt festgestellt:

¹/₂ Stein starke Mauern =12 cm,

-    25 „

-    38 ,,

= 51 „

usw. mit einem Zuwachs von 13 cm für jede y₂Stein größere Mauerstärke.

Von dem erwähnten Normalformat abweichende Steine dürfen nur dann verwendet werden, wenn Ziegel von den vorgeschriebenen Abmessungen und ausreichend guter Beschaffenheit nur bei wesentlicher Erhöhung der Kosten und bei erheblicher Verzögerung der Bauausführung zu erlangen sind.

1V2    „

5)

2 Y₂ Stein starke Mauern = 64 cm,

- 77 „ = 90 „

3V2    >>

)5

?>

= 103 „

B.

§ 2.

Verblendziegel können etwas größere als die für Hintermauerungssteine vorgeschriebenen Abmessungen aufweisen; ihre gleichzeitige Verwendung mit Ziegeln des Normalformates darf indessen nur dann erfolgen, wenn die Stoß-und Lagerfugen der Verblendung noch eine Stärke von mindestens 10 mm erhalten können. Verblendsteine noch größeren Formates sind nur zuzulassen, sofern andere Steine von ausreichend guter Beschaffenheit nur unter Anwendung wesentlich größerer Kosten und nicht ohne erhebliche Verzögerung der Bauausführung sich beschaffen lassen.

§ 3-

Die Bestandteile des Kalkmörtels sind im allgemeinen so zu mischen, daß bei mittelgutem Sande für Ziegelmauerwerk auf 1 Teil Kalk 2 Teile Sand — für Bruchsteinmauerwerk auf 1 Teil Kalk 3 Teile Sand — zugesetzt werden. Eine derartige Mischung ergibt etwa 2,4 bezw. 3,2 Teile Mörtel. Erscheint unter Umständen ein weniger fetter Mörtel ausreichend, oder ergibt der zur Verfügung stehende Kalk mehr oder weniger Masse, so ist die Anwendung anderer Zahlen in den Anschlägen entsprechend zu begründen.

§ 4-

Der bei Hochbauten zur Verwendung gelangende Zement ist je nach Bedürfnis unter Voraussetzung mittelguten Sandes mit I bezw. 2 oder 3 Teilen des letzterwähnten Materials zu vermischen. Derartige Mischungen ergeben etwa 1,25 bezw. 2,10 bezw. 2,90 Teile Mörtel.

Von der Verwendung des Zementes ohne Zusatz von Sand ist bei Hochbauten in der Regel abzusehen und auch eine Mischung von 1 Teil Zement und 1 Teil Sand nur ausnahmsweise zuzulassen. In den meisten Fällen wird ein Zusatz von 2 bezw. 3 Teilen Sand zum Zement genügen, namentlich dann, wenn der Sand nicht zu feinkörnig und frei von schädlichen Bestandteilen (Ton, Lehm usw.) ist.

Für das Versetzen und Vergießen bearbeiteter Werksteine ist nicht reiner Zement, sondern hydraulischer Kalk bezw. da, wo ein schnelleres Abbinden des Mörtels erreicht werden soll, eine Mischung von gewöhnlichem Kalk mit mäßigem Zusatz von Zement zur Anwendung zu bringen.

§ 5-

Für Bruch und Verlust sind am Schlüsse der Materialienberechnung, der Güte der zur Verwendung kommenden Materialien und den örtlichen Verhältnissen entsprechend angemessene Zusätze von 2—5 % zu machen.

Diese Zusätze sind so zu bemessen, daß die Ziegelmengen auf alle Tausend¹, die Bruch- und Hausteine auf alle Kubikmeter, die Mörtelmassen auf alle hundert Liter abgerundet werden.

Aus den berechneten Mörtelmengen ist der Kalk und Zement durch Division der Massen mit den in den vorstehenden §§ 2 und 4 angegebenen Verhältniszahlen (2,4 und 3,2, bezw. 1,25, 2,10 und'2,90) zu ermitteln.

§6.

Im Anschlüsse an die vorstehend in Bezug auf die Größe der Mauersteine, die Stärke der Fugen und das Mischungsverhältnis des Mörtels gemachten Annahmen ist in der nachstehenden Zusammenstellung der Bedarf an Steinen, Mörtel usw. für die bei den Maurer- und Dachdeckerarbeiten am häufigsten vorkommenden Einheiten berechnet und sind die betreffenden Ansätze sowohl für die Veranschlagung wie für die Abrechnung als maßgebend zu erachten.

1. Zusammenstellung des Bedarfes an Steinen und Mörtel für die bei Hochbauten am häufigsten vorkommenden Maurer- und Dackdeckerarbeiten.

Gegenstand

Ziegel

Mörtel

Stück

Liter

cbm volles Mauerwerk aus Bruchsteinen erfordert 1,25—1,50 cbm

regelmässig aufgesetzter Steine...........

cbm volles Ziegelmauerwerk erfordert..........

iooo Ziegel in Wänden

„ Schornsteinen „ Gewölben

qm ¹/₂ Stein starke Ziegelmauer ohne Oeffnungen erfordert .

1000

1000

11

5)

11

11

11

11

zu vermauern erfordern

11

Fachwerkswand auszumauern

400

o o co 00

CO Cl

700

5o

35

JJ

11

11

zu verblenden (einschl. */2 Stein

breiter Einfassung des Holzwerks)..........

qm J/₂ Stein starke Fachwerkswand x/₂ Stein stark zu verblenden und auszumauern................

qm ¹/₂ Stein starkes Tonnengewölbe, bis zu 4 m Spannweite (in der Ebene gemessen) einschl. der üblichen Hintermauerung .

qm 1 Stein starkes desgl...............

qm x/₂ Stein starkes gedrücktes Gewölbe (elliptischen Querschnittes)

desgl....................

qm I Stein starkes desgl...............

qm */₂ Stein starkes Kreuzgewölbe (halbkreisförmig, die Gurte l¹/^ Stein

breit, 1 Stein hoch)...............

qm ¹/₂ Stein starkes desgl. (flachbogig, sonst wie vor).....

qm ¹/₂ Stein starkes Kappengewölbe (flachbogig ohne Verstärkungsrippen) ...................

qm y₂ Stein starkes desgl. (flachbogig, die Verstärkungsrippen i¹^ Stein

breit, I Stein hoch)...............

steig, m freistehender Schornsteinkasten mit russischen Röhren (13 zu 20 cm) und ¹/₂ Stein starken Wangen, bei I Rohr . steig, m freistehender Schornsteinkasten desgl., bei 2 Röhren

j> » 3 i> mit I russischen Rohr bei

I Stein starken Wangen.............

qm flachseitiges Ziegelpflaster in 12 mm starker Kalkmörtelbettung qm flachseitiges Ziegelpflaster mit vergossenen Fugen, in Sandbettung qm hochkantiges Ziegelpflaster mit 6 mm starken Stossfugen, in

Mörtelbettung.................

qm hochkantiges Ziegelpflaster mit 6 mm starken Stossfugen, ohne

Mörtelbettung.................

qm Betonestrich, IO cm stark (8 cm Betonierung, 2 cm starker Ueberzug von Zementmörtel)............

IOO

150

200

35

75

85

95

190

90

180

125

95

75

82

60

100

140

85

32

32

56

56

70

Qs    i_n

O    O

O <-n OO

00    O

O    \0

45

70

IOO

60

17

30

15

t;o

IOOO

IOOO

IOOO

IOOO

IOOO

Gegenstand

qm Fliesenpflaster von Granit-, Sandstein-, Schiefer- und Thonplatten

durchschn...................

lauf, m Rollschicht mit vollen Fugen...........

qm Verblendungsmauerwerk ohne Oeffnungen, aus ganzen und halben Steinen, im Kreuzverbande (gleichzeitig mit der Hintermauerung aufzuführen)..............

qm Verblendungsmauerwerk ohne Oeffnungen, aus halben und viertel Verblendsteinen (nachträglich auszuführen)

in viertel Steinen.............

„ halben „    .............

qm glatter Wandputz, 1,5 cm stark..........

7f

auf ausgemauerten Fachwerkswänden .    .

qm schlichter Fassadenputz mit schwachen bezw. tiefen Fugen . qm Ausfugung bei Feldstein- bezw. Bruchsteinmauerwerk

„ Ziegelsteinmauerwerk.........

n Fachwerk ......    .....

r>

T Rapputz..................

„ glatter Putz auf halbkreisförmigen Tonnen- oder Kreuzgewölben

durchschn..................

qm glatter Putz auf gedrückten (elliptischen) Tonnen- oder Kreuz

gewölben durchschn..............

qm glatter Putz auf flachen oder böhmischen Kappengewölben . qm Deckenputz auf einfach gerohrter Schalung ohne Gipszusatz .

j)

T>

mit

,-, doppelt

r Wand- und Gewölbeflächen 2 mal zu schlemmen, 3—5 1 Kall Stück Dachsteine (Biberschwänze) böhmisch in Kalk zu legen

nur mit Kalk zu verstreichen .

„ Dachpfannen in Kalkmörtel zu legen.......

„ Hohlziegel (zur Dachdeckung) desgl. .......

mit Kalkmörtel zu verstreichen......

lauf, m Kalkleisten an Giebeln und Schornsteinen.....

qm    Doppeldach    aus    Biberschwänzen (40 zu    15 cm)    auf 14 cm

weiter Lattung...............

qm    Kronendach    aus    Biberschwänzen (40 zu    15 cm)    auf 25 cm

weiter Lattung...............

qm Deckung mit kleinen holländischen Pfannen (24 zu 24 cm

2 cm stark)................

qm Deckung mit grossen (39 zu 26 cm, 1,5 cm stark)

qm Falzziegeidach aut 31 cm weiter Lattung.......

m Deckung der First mit Hohlziegeln (40 zu 17 cm, 2 cm stark)

ri

Ziegel

Mörtel

Stück

Liter

25

IO

vj

in

|l I I I M I 'S o

in

Ln

o    Tj- vO

N    *-!    fl

52

} 40

17

20

15

20—25

15

13

26

23

20

2C

17

3°

720

480

1200

720

350

2. Zusammenstellung der für Bau- und Schneidehölzer nach dem Metermass in Anwendung zu bringenden Abmessungen.

Neue Abmessungen nach Metermass

Breite

Höhe

cm

cm

Angabe der neuen Abmessungen in rheinl. Massen

Breite Zoll

Höhe

Zoll

a) Kantige Hölzer.

00 00

10

lOtOtOtOlOWtOtOtjMHHH'HHMHHHHWWMHHHHMWWW

0\-U    ^    00 OC 00 oc a O O* O CM-O    O O O

10

12

14

12

l6

18

22

14

16

18

20

24

26

l6

18

22

24

26

i8

21

24

26

21

24

26

28

24

2Ö

28

30

CO CO CO T-H r-< rH    r-i r4    w4 1-4

cOcOcococOTt-Hj-Tj-Tj-minminin miO vO ~0 vO

M n H M r, H    C5 M W    CO rH    1-1    CO rH

CO CO CO ^    t^CO lovO NN^OvO r^OO Qn

b) Bretter.

31

O^OiOvOiO 000000 00^1 MMN)

------------■—

1,5

3-5

c) Bohlen.

6,5

d) Latten, a) Dachlatten.

ß) Doppellatten, y) Spalierlatten.

io,5

vcf t-^oo in tt

Ul

mim

Ot 16 O) e>

01

tj, W u K WWM    — H OOvOOO'OOOO'O OO'-J o

•4    M    V C9 H U (0    »1MOS    t-*Cö

- — 01

Ci Ci

F. Erlaß, betreffend die Einführung eines Normalformats für die glatten

Dachsteine.

Zur Beseitigung der erheblichen Übelstände, welche sich für die Staatsbauverwaltung aus der großen Verschiedenheit in den Abmessungen der glatten Dachsteine (sog. Biberschwänze) ergeben haben, soll fortab ein Normalformat, und zwar

die Länge von 365 mm „ Breite „    155    „

,, Stärke ,,    12    ,,

eingeführt werden.

Die zulässige Abweichung von der Länge und Breite darf höchstens 5 mm und von der Stärke höchstens 3 mm betragen.

Unter Zugrundelegung dieses Normalformats ergibt sich der Bedarf an glatten Dachsteinen

a)    für das einfache Dach bei einer Lattung in Abständen von 200 mm zu 35 Stück auf 1 qm Fläche,

b)    für das Doppeldach bei einer Lattung in Abständen von 140 mm zu 50 Stück auf 1 qm Fläche,

c)    für das Kronendach bei einer Lattung in Abständen von 250 mm zu 55 Stück auf 1 qm Fläche.

Dieses Normalformat soll vom 1. Juli 1891 ab bei allen Staatsbauten den Entwürfen,Kostenanschlägen- und Ausführungen zu Grunde gelegt werden.

In den Lieferungsbedingungen ist den Ziegelfabrikanten die ganze Innehaltung dieses für das gebrannte Material zu vorstehenden Maßen ausdrücklich vorzuschreiben und zugleich die Forderung zu stellen, daß die Dachsteine fest und wetterbeständig sein,'mithin aus scharfgebrannter, womöglich gesinterter Tonmasse bestehen müssen.

Von der Einführung von Normalformaten für Firstziegel, Dachpfannen und Falzziegeln wird einstweilen Abstand genommen.

Berlin, den 4. Dezember 1888.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten, gez. von Maybach.

G. Bestimmungen für die Konstruktion der Dachrinnen.¹)

§ 1.

Allgemeines.

Auf eine zweckmäßige und haltbare Herstellung der Dachrinnen muß besondere Sorgfalt verwendet werden, da solche sowohl auf die Dauer der Gebäude, als auch auf die Höhe der Unterhaltungskosten von großem Einflüsse sind.

Die Hochbauten werden meist mit massiven Hauptgesimsen und darauf aufliegenden, sogenannten Kastenrinnen ausgestattet. Überhängende Dächer kommen seltener, hauptsächlich bei kleinen für Wohnzwecke bestimmten Gebäuden, sowie bei landwirtschaftlichen Bauten zur Anwendung und erhalten vorgehängte oder auf dem Dache selbst aufliegende Rinnen, soweit deren

Anbringung überhaupt für nötig erachtet wird. Auf Rinnen der letzterwähnten Art näher einzugehen, erscheint bei der Einfachheit derartiger Anordnungen nicht erforderlich. Werden solche verwendet, so sind die nachstehend für Kastenrinnen hinsichtlich des Gefälles, Querschnittes und der Konstruktion gegebenen allgemeinen Gesichtspunkte soweit als tunlich zu beachten.

§2.

Gefälle und Querschnitt.

Den Rinnen ist ein genügendes Gefälle und ein angemessener Querschnitt zu geben. Das Gefälle muß etwa 0,8—1,0 cm für jedes Meter der Länge betragen, während die Breite und Tiefe von der Größe der zu entwässernden Dachflächen abhängig ist. Für kleinere Gebäude wird meist eine Breite von 15—20 cm und eine geringste Tiefe^an der Vorderseite von 7 cm genügen. Für größere Gebäude sind die betreffenden Maße auf 20—25 bezw. 10 xm zu erhöhen, während dieselben für Holzzementdächer etwas eingeschränkt Averden können. Im allgemeinen darf angenommen Averden, daß für jedes Quadratmeter der Grundfläche eines zu entwässernden Daches ein mittlerer Querschnitt der zugehörigen Rinne von 0,8—1,0 qcm erforderlich ist. Für die Abfallröhren, Avelche in Entfernungen von 15—25 m anzuordnen sind, wird in gewöhnlichen Fallen ein etAvas geringerer Querschnitt, d. h. ein Durchmesser von etwa 13—15 cm ausreichen.

Der Querschnitt der Rinne ist im übrigen so zu gestalten, daß bei Dächern bis zu einer Neigung von 45 Grad die Vorderkante der Rinne über die verlängerte Dachfläche sich nicht erhebt. Bei steileren Dächern wird sich dies meist nicht erreichen lassen. Jedenfalls muß aber die vordere Kante der Rinne tiefer als die hintere liegen, damit bei eintretenden Verstopfungen bezw. heftigen Regengüssen das Wasser stets nach außen und nicht nach dem Dache zu überläuft.

§ 3-

Befestigung der Rinnen, Rücksichtnahme auf Temperatureinflüsse.

Um einem Abheben durch Sturnrwind bezw. einem Abrutschen der Rinnen auf dem mit einem Gefälle von mindestens 1 : 5 zu versehenden Hauptgesimse sicher vorzubeugen, müssen erstere sorgfältig mit dem Dachwerke verbunden werden. Außerdem ist bei der Herstellung der Rinnen nebst Abdeckungen, Verkleidungen usw. insbesondere darauf zu halten, daß unter Berücksichtigung des zur Verwendung kommenden Materiales eine den Temperatureinflüssen entsprechende Bewegung (Ausdehnung und Zusammenziehung) möglich bleibt, ohne daß dadurch Zerstörungen an einzelnen Teilen herbeigeführt werden.

Zu diesem Zwecke ist insbesondere bei den Verbindungen der Rinne mit der Traufabdeckung des Daches, bezw. mit dem vorderen Verkleidungsbleche, der Gesimsabdeckung usw. die Ausdehnung des betreffenden Materials genügend in Betracht zu ziehen. Demgemäß sind, besonders bei Verwendung von Zinkblech, jene Verbindungen nicht durch Lötungen, sondern durch in-einandergreifende Falzungen herzustellen. Hierbei müssen scharfe Kanten welche im Laufe der Zeit meistens zu einem Bruche des Materials führen, möglichst vermieden und, AA!ie bei allen sonst notwendigen Biegungen der Bleche, durch tunlichst große Abrundungen ersetzt werden.

wo

Begehbarkeit der Rinnen.

Hochgelegene Rinnen auf mehrgeschossigen Gebäuden sind so zu gestalten, daß sie von den mit dem Ausbessern bezw. Nachsehen beauftragten Bauarbeitern ohne Nachteile begangen werden können. Mit Rücksicht hierauf bedarf es hauptsächlich entsprechender Vorkehrungen dafür, daß durch das Betreten des Rinnenbodens Einbauchungen des letzteren zwischen den Rinnenträgern nicht herbeigeführt werden und somit ein gleichmäßiges Gefälle in der Rinne möglichst erhalten wird.

Zu diesem Zwecke ist der Rinnenboden entweder sorgfältig zu unter-schalen (vergl. die Muster B und C), oder es ist auf den oberen Haltern des Rinnenträgers ein schmales, für das Begehen aber ausreichendes Bretc zu befestigen, welches ein Betreten des Rinnenbodens selbst verhindert (vergl. Muster D). Statt dieser Vorkehrungen genügt es unter Umständen auch, dem Rinnenboden eine gegen Ausbauchungen sichernde, etwa korbbogenförmige Gestalt zu geben, wenn die Rinne aus einem entsprechend stärkeren Bleche gefertigt, und dieselbe in Entfernungen von höchstens 60 zu 60 cm sicher unterstützt wird (vergl. Muster E).

Bei niedrig gelegenen Rinnen, welche sich von einer Leiter aus ohne Schwierigkeit reinigen oder ausbessern lassen, kann von einer besonderen Sicherung der Sohle überhaupt abgesehen werden, da ein Betreten derartiger Rinnen in der Regel kaum Vorkommen wird, auch verlangt werden muß, daß solches vermieden wird.

§ 5-

Abdeckung der Hauptgesimse.

Es muß ferner dafür gesorgt werden, daß sowohl das vor den Sparrenköpfen anzubringende Stirnbrett, als auch die Oberfläche des Hauptgesimses in durchaus haltbarer Weise abgedeckt werden, damit bei einem Überlaufen des Wassers oder bei etwa in der Rinne auftretenden Schäden ein Eindringen des Wassers in den Dachraum bezw. eine Durchnässung des Gesimses und der oberen Teile der Frontmauern nicht zu befürchten ist.

Zu den Abdeckungen werden am besten Metallplatten oder Bleche verwendet, und zwar ist von einer derartigen Belegung der Hauptgesimse auch dann nicht abzusehen, wenn dieselben ganz oder in ihrem oberen Teile aus Hausteinen hergestellt sind. Nur sofern die letzteren bei großer Härte und Dichtigkeit das Eindringen von Feuchtigkeit in nachteiliger Weise nicht gestatten und deren Wetterbeständigkeit sicher erprobt ist, sofern auch dem Hauptgesimse ein starkes Gefälle von mindestens i : 3 gegeben wird, endlich die Stoßfugen der Deckplatten auf das sorgfältigste gedichtet werden, darf von einer Belegung des vor der Rinne liegenden Teiles des Hauptgesimses mit Metall Abstand genommen werden. Ebensowenig erfordern Hauptgesimse, deren Oberfläche aus steil ansteigenden, hart gebrannten und wetterbeständigen Schrägsteinen hergestellt wird, eine besondere Abdeckung mit Metall.

Außerdem können auch Schieferplatten zur Abdeckung der Hauptgesimse in ihrem vorderen Teile benutzt werden, wenn die Befestigung etwa in der auf dem Muster B angegebenen Art in sorgfältiger Weise erfolgt und die Schieferplatten eine nicht zu große Breite erhalten.

Unter der Rinne ist jedoch immer eine besondere Belegung des Gesimses mit Metall vorzusehen. Die zur Abdeckung dienenden Bleche sind mit der Bekleidung der Stirnbretter aus einem Stücke, also ohne wagerechte Fugen herzustellen und möglichst wenig zu durchbrechen. Sofern letzteres aber nicht

zu umgehen ist, müssen die betreffenden Stellen durch aufgelötete Blechkappen gesichert werden.

Die Verbindung der Bleche mit der Dachschalung bezw. dem Haupt|-gesimse erfolgt durch Hafter, Dübel, Schrauben oder Draht.

§ 6.

Schneefänge.

0

Sodann sind Vorkehrungen zu treffen, welche eine Beschädigung der Rinnen durch die auf den Dächern lagernden, bei eintretendem Tauwetter hinabgleitenden Schneemassen bezw. deren Abstürzen nach der Straße möglichst verhindern. Es müssen deshalb, namentlich bei Dächern mittlerer Neigung, welche die Ablagerung von Schnee begünstigen, sogenannte Schneefänge angeordnet werden (vergl. Muster B). Letztere dürfen indessen ein Abfließen des Regen- und Schneewassers nach der Rinne nicht beeinträchtigen.

Bei Dächern geringer Neigung, etwa bis zu 25 Grad, bei welchen ein plötzliches Abrutschen der Schneemassen nicht zu befürchten steht, oder bei besonders steilen Dachneigungen, etwa über 55 Grad, welche die Ablagerung größerer Schneemassen .überhaupt nicht zulassen, kann von der Anbringung von Schneefängen Abstand genommen werden, zumal wenn die klimatischen Verhältnisse des Ortes ein Liegenbleiben des Schnees nicht begünstigen.

§ 7-

R i n n e i s e n.

Zur Sicherung des für die Rinnen gewählten Querschnittes sowie zur Unterstützung und Befestigung derselben werden sogenannte Rinneisen verwendet, welche etwa in Entfernungen bis zu 80 cm so anzuordnen sind, daß möglichst viele derselben mit den Sparren selbst verschraubt werden. Bei Rinneisen, welche nicht auf Sparren treffen, ist ein Bohlstück hinter das Stirnbrett derart zu nageln, daß die Holzschrauben in ganzer Länge im vollen Holze sitzen.

Die vordere Kante der Rinneisen ist zur Erzielung einer' ausreichenden Steifigkeit der Konstruktion entweder durch Halter (vergl. die Muster A, B und D), welche den Rand der Rinne mit der Dachschalung verbinden, oder durch Absteifungen, welche an der Vorderseite angebracht sind (vergl. Muster C), oder endlich durch besondere senkrechte Stützen zu sichern, welche, sofern das Hauptgesims in seinem oberen Teile aus Haustein hergestellt ist, in diesem durch Verbleiung sicher befestigt, oder bei Gesimsen aus Ziegeln sorgfältig vermauert werden.

Für die Rinnen aller größeren, mehrgeschossigen Gebäude, bei denen insbesondere auch ein Betreten der Rinne nicht für ausgeschlossen zu erachten ist, sind entweder in der letzterwähnten Art an der vorderen Seite senkrechte Stützen anzuordnen und mit diesen die eigentlichen Rinnenträger, welchen dem Gefälle gemäß eine verschiedene Tiefe zu geben ist, zu verbinden, oder es kommen Hauptbügel zur Anwendung, welche unmittelbar auf dem Hauptgesimse auflagernd und in genauem Anschlüsse an den Winkel zwischen Stirnbrett und Hauptgesims gestaltet, durch die in verschiedener Höhe dem Gefälle gemäß angenieteten eigentlichen Rinnenträger eine entsprechende Versteifung erhalten. Die Hauptbügel werden in dem auf dem Hauptgesimse ruhenden Teile an einzelnen Stellen mit Blechstreifen umwickelt, damit unmittelbare Berührungen der dem Rosten ausgesetzten Eisenteile mit dem Abdeckungsbleche vermieden werden.

Bei kleinen Gebäuden einfacher Art genügt ein aus einem Bügel bestehendes Rinneisen, welches dem Gefälle gemäß eine verschiedene Tiefe erhält und nicht auf dem Hauptgesimse auflagert. In diesem Falle muß das Rinneisen zur Herstellung der erforderlichen Steifigkeit aber immer mit der Dachschalung durch einen Halter verbunden werden (vergl. Muster A).

§ 8.

Verkleidung der Rinnenvorderseite.

Wenn ein Gebäude dem Winde und Wetter besonders stark ausgesetzt ist und hieraus auch für die Dachrinnen Beschädigungen zu befürchten sind, bezw. wenn eine Verdeckung des Gefälles der Rinne zur Erreichung eines besseren Aussehens erwünscht erscheint, ist an der vorderen Seite der Rinne eine Verkleidung (Attika) anzubringen. Dieselbe wird am besten aus Wellblech (vergl. Muster C) oder auch aus glattem, mit einfachen Gliederungen zu versehenden Blech (vergl. Muster B und D) hergestellt.

§ 9-

Material der Dachrinnen, Abdeckungen usw.

Als Material für die Rinnen, Abdeckungen, Verkleidungen usw. ist in der Regel Zinkblech mit der Fabriknummer 13, bei größeren Rinnen, insbesondere, wenn der nicht unterschalte Rinnenboden begangen werden soll, solches mit einer entsprechend höheren Nummer zu wählen. Versteckt und für das Nachsehen schwer zugänglich liegende Rinnen, Abdeckungen usw. können namentlich dann, wenn bei eintretenden Mängeln erhebliche Beschädigungen des Gebäudes zu befürchten sind, aus dauerhafterem Materiale, wie Kupferblech oder Walzblei, gefertigt werden. Selbstverständlich muß, wenn das Dach mit Kupfer oder Zink eingedeckt wird, auch zu den betreffenden Rinnen und Abfallröhren dasselbe Material verwendet werden. In gleicher Weise sind auch sonst Rinnen, Abfallröhren und die etwaigen zu dem betreffenden Dache gehörigen Kehleindeckungen aus demselben Metalle herzustellen. Die Rinneisen werden aus verzinktem oder gut mit Menninge bezw. Asphaltkalk gestrichenem Schmiedeeisen mit rechteckigem Querschnitte von ausreichender Stärke gefertigt. Bei Rinnen aus Kupfer ist jedoch von einem Verzinken der Rinneisen abzusehen.

Das für die Unterfütterung des Rinnbodens zur Verwendung kommende Holz muß zweimal mit heißem Holzteer getränkt oder sonst in geeigneter Weise durch Imprägnierung gesichert werden.

Schneefänge sind in Schmiedeeisen nach der im Muster B dargestellten Weise auszuführen. Diejenigen Stellen, an denen das Deckungsmaterial des Daches, zum Zwecke der Befestigung der Stützeisen auf der Schalung durchbrochen werden muß, sind durch Kappen aus Weichblei, welche mit dem Stützeisen gut verlötet werden müssen und deren auf der Dacheindeckung liegende Randfläche nach oben hin unter die Dachsteine, Schiefer usw. greift, sorgfältig zu dichten.

§ 10.

Die Musterzeichnungen und deren Anwendung.

Für die unter Berücksichtigung der Dachneigungen und des Deckungsmateriales am häufigsten vorkommenden Fälle sind im Anschlüsse an die in

den Paragraphen i bis einschl. 9 enthaltenen Bestimmungen die auf den zugehörigen sechs Blatt Zeichnungen dargestellten Muster ausgearbeitet und ist hierbei durchweg Zink als Material zur Herstellung der Rinnen, Abdeckungen usw. vorausgesetzt worden.

Die in den Mustern gegebenen Anordnungen sind von jetzt ab, unter entsprechender Rücksichtnahme auf die örtlichen Verhältnisse, bei der Ausführung von Dachrinnen zur Anwendung zu bringen. Schon in den Anschlägen ist auf die Muster Bezug zu nehmen, und zwar bedarf es künftig in der Regel einer ausführlichen Beschreibung der Rinnen nicht, vielmehr wird meist die Angabe des Musters und eine kurze Begründung der getroffenen Wahl unter Bezeichnung des Materials und Anführung der Abmessungen der Rinne an sich, sowie die Stärken ihrer einzelnen Teile genügen. Sofern örtliche oder sonstige Verhältnisse Abweichungen von den Mustern notwendig machen, sind solche in den betreffenden Kostenanschlägen des näheren zu begründen.

§ 11.

Erläuterungen der Musterzeichnungen.

Zur Erläuterung der Muster wird unter Bezugnahme auf die Vorschriften in den Paragraphen 1 bis einschl. 9 noch folgendes bemerkt:

Ä«

15bi₃20cm

<----

\ o

—kW

Muster A.

Muster A zeigt eine hängende Rinne in einer verhältnismäßig geringe Kosten erfordernden Anordnung ohne Verkleidung der vorderen Seite. Derartige Rinnen eignen sich vorzugsweise zur Verwendung bei ganz einfachen Gebäuden mit einem bezw. höchstens zwei Geschossen, wie bei Pfarrhäusern, Amtshäusern, kleinen Gefängnissen usw.

Da die bei solchen Gebäuden an den Rinnen bezw. an der Traufe vorkommenden Ausbesserungen von Leitern aus bewirkt werden können, erscheint eine andere Unterstützung des Rinnenbodens als durch schwebende eiserne Bügel entbehrlich.

Die Befestigung des zur Abdeckung des Hauptgesimses dienenden Bleches an der Vorderkante soll in diesem Falle durch einen starken Draht (a) bewirkt werden, welcher an seinem oberen Ende mit einer in Gestalt einer Acht geformten Öse oder einem verzinkten eisernen Knebel (b) versehen, durch die höchstens von 60 zu 60 cm in das Abdeckungsblech einzuschneidenden Löcher gesteckt und unterhalb um einen mehrere Schichten tiefer in das Hauptgesims versenkt eingeschlagenen Nagel fest umgewickelt wird. Über den Ösen bezw. den Knebeln wird demnächst behufs Schließung der Löcher

fi

Äsfi

ggg;

ä«Wp|>ij.

Untere Ansicht j

■YB

PP

i.

mr

PPG

N!

Untere An sicht»

Tj

\wz

ü,

e-

1mmmmm

rd

iW_.

sÄjsSSfe

________1

991

»mmmmm.

Muster B.

eine Blechkappe aufgelötet. Diese Art der Befestigung des Abdeckungsbleches auf dem Hauptgesimse ist jedoch nur anwendbar, wenn letzteres aus Ziegeln aufgemauert wird.

Muster B stellt eine auf liegende Rinne mit vorderer Verkleidung dar. Der unterste Teil des Rinnenbügels ruht unmittelbar auf- dem Flauptgesimse,

während das darüber angeordnete Zwiscbeneisen dem Gefälle der Rinne folgt. Damit letztere zur Ausführung von Ausbesserungen oder zum Nachsehen ohne Nachteile begangen werden kann, ist der Boden durch mehrere, auf den Zwischeneisen befestigte und zur Verhinderung des Werfens möglichst schmal zu haltende Bretter überall zu unterstützen.

Da auf Dächern der bei diesem Muster angenommenen Neigung Schneeablagerungen stattzufinden pflegen, sind hier Schneefänge in entsprechender Entfernung von der Dachtraufe anzubringen.

Das Hauptgesims ist in dem gegebenen Beispiele an der Traufe mit Schieferplatten, im hinteren Teile mit Dachsteinen in doppelter Lage, außerdem aber mit Zinkblech abgedeckt.

Die Befestigung des Verkleidungsbleches erfolgt am oberen Teile durch Vorsteckbolzen (c), wobei die für letztere im Blech herzustellenden Löcher behufs Ermöglichung einer Bewegung des Zinkes länglich gestaltet werden

i----------*

lSsQj_l

k- 10

',:iX

«!•

rrkle idunqpäus f Weh blech"

’7

to

11*

(in

Wmmm

mm

...

Muster C.

müssen. Am unteren Teile wird das Verkleidungsblech mit der Abdeckung des Hauptgesimses in angemessene Verbindung durch an ersteres angelötete Blechstreifen (e) gebracht, welche sich in ösenförmigen auf dem Hauptgesimse durch Lötung befestigten Haftern (e) frei bewegen können.

Muster C zeigt eine Rinne mit vorderer Verkleidung aus Wellblech für steile Dächer. Die Rinneisen sind an der Vorderseite durch Umbiegung des unteren Schenkels abgesteift, wodurch eine Verbindung der Vorderkante der Rinne mit der Dachschalung entbehrlich wird. In geeigneten Fällen können die Rinneisen eine architektonische Ausbildung erhalten.

Der Rinnenboden ist auch hier durch schmale Bretter zu unterstützen, welche auf Bohlenknaggen festgeschraubt werden.

Die Befestigung der vorderen Verkleidung wird durch Hafter bewirkt, welche mit dem Rinneisen durch Nietung verbunden in zwei dem Wellbleche aufgelöteten Ösen eingreifen.

Für die Befestigung der Vorderseite des'Abdeckungsbleches auf dem Hauptgesimse sind in diesem Falle aus verzinktem Eisenblech gefertigte Hafter (f) gewählt, welche in Entfernungen von höchstens 60 zu 60 cm angeordnet durch stark keilförmige Bleidübel (g) auf dem Gesimse sicher befestigt, mit der vorderen etwas herabgebogenen Spitze in den Falz des Abdeckungsbleches hineingreifen und solches so mit dem Gesimse fest verbinden. Diese Anordnung setzt jedoch voraus, daß der obere Teil des Gesimses aus Haustein hergestellt ist.

Muster D. Die hier gezeichnete Rinne eignet sich ebenfalls vorzugsweise für steile Dächer. Die eisernen Bügel, welche im unteren Teile auf dem

r-

/ir,

~^T

j'tjj \1

L___

(4

‘J,

i!

3i25=i

—.OilM'

Lw~~

fc

- 20bis25e”......

/,

id®

"öS^s-Ss

VT

™lll

. ö '0

mm

•1

.... 1

Muster D.

Hauptgesimse lagern, sind oberhalb durch starke gekröpfte Halter mit der Dachschalung verbunden. Die Halter werden einerseits auf der Oberkante der Bügel, andererseits am unteren Ende der in die Dachschalung eingelassenen Vorstoßeisen (h) mit Schrauben befestigt. Behufs Verlängerung des eingeschnittenen Gewindes zur Erhöhung der Haltbarkeit sind an jenen Stellen Futterstücke (i) unterzulöten. Um eine Ausdehnung des Vorstoßbleches bezw. der Attikakappe nicht zu verhindern, müssen an den Durchdringungen der Schrauben größere längliche Löcher in das Blech eingeschnitten werden.

Auf den Haltern sind Laufbretter angeordnet, welche sowohl ein Betreten des Rinnenbodens, als auch eine Beschädigung der Rinne durch den vom Dache abgleitenden Schnee verhindern, indessen ein Begehen für Zwecke der Säuberung und Ausbesserung gestatten. Die Befestigung der Laufbretter auf den Haltern erfolgt mittels eiserner Klammerhaken und Keile.

Behufs Herstellung einer sicheren Verbindung der Vorderseite des Abdeckungsbleches mit dem Hauptgesimse sind hier, ebenfalls in Entfernungen höchstens 60 zu 60 cm anzubringende Steinschrauben vorgesehen, deren unteres Ende in dem aus Haustein gedachten Hauptgesimse verbleit ist, während das obere durch das Abdeckungsblech reicht. Letzteres, durch Muttern und Unterlagsscheiben sicher befestigt, erhält an den durchbrochenen Stellen aufgelötete Blechkappen.

von

Da die Schrauben, um ein Absplittern des Hausteines zu verhüten, in einiger Entfernung von der Vorderkante des Gesimses angeordnet werden müssen, so ist behufs ausreichender Versteifung in der Vorderkante des Abdeckungsbleches in den Falz des letzteren ein verzinkter Eisendraht eingelegt.

Muster E bringt eine für hochgelegene, den Stürmen besonders ausgesetzte Dächer größerer Gebäude geeignete Rinne zur Anschauung, deren

la 4!

«M/j

20bis2Scm

y.\

Ir

JA.

^ IS

^_________ih

jzmasäm^--

GA

)!

•A.

Muster E.

Vorderkante durch senkrechte, in der Abdeckungsplatte des Hauptgesimses verbleite eiserne Stützen in ihrer Lage gesichert wird. Der Rinneboden, nach einer Korbbogenlinie gestaltet, erscheint bei Anwendung von Zinkblech Nr. 14 und Anordnung der Rinneisen in Entfernungen von nicht mehr als 60 cm ausreichend versteift, um die Rinne ohne Nachteil begehen zu können.

Bei Verwendung geringerer Blechstärken bezw. Anbringung der Rinneisen in größerer Entfernung muß indessen auch hier eine Unterschalung der Rinne vorgesehen, dann aber der Rinnenträger in seinem mittleren Teile gerade gestaltet werden.

Das Verkleidungsblech wird am oberen Ende um eine Verkröpfung des Rinneisens mit der Rinne verfalzt und am unteren behufs Ermöglichung freier Bewegung bei Temperaturveränderungen um einen mit der senkrechten Stütze vermieteten daumenartigen Ansatz frei herumgekröpft. Bei der getroffenen An-

Ordnung kann übrigens das Verkleidungsblech ohne Nachteil fortgelassen werden, und würde dann auch hier, wie bei Muster C, eine architektonische Ausbildung der Rinneisen statthaben können.

Das Hauptgesims soll in vorliegendem Falle nur in dem unter der Rinne liegenden flachen Teile mit Zink abgedeckt werden, während für den erheblich steileren vorderen Teil von dem 3 cm hohen Absätze an eine Belegung mit Metall nicht vorgesehen ist. Dabei wird jedoch vorausgesetzt, daß die Abdeckungsplatten des Gesimses aus einem besonders festen, wetterbeständigen und das Eindringen von Feuchtigkeit nicht zulassenden Hausteine hergestellt sind, auch die Fugen der Platten auf das sorgfältigste gedichtet werden.

Muster F endlich zeigt die Anordnung einer Rinne in Verbindung mit einem Holzzementdache. Der Boden ist hier nur durch die Rinneisen unter-

US

mM

-g

3Pap⁻'«" I \»9e"

lPapPla9⁹

L_.

!.

•Ü-10bis20cm-----x

ll

—

TV;

■U

mtm

mmmX

Muster F.

stützt, was in den meisten Fällen genügen wird, da die sehr flachen Holzzementdächer ein Begehen gestatten und ein Betreten des Rinnenbodens nicht bedingen.

Die vordere Kante der Dacheindeckung ist durch starke, im unteren Teile durchlöcherte, vorn durch senkrechte Metallnasen abgesteifte Bleche abzuschließen.

Für eine zweckmäßige Verbindung der metallenen Traufeindeckung mit den Schichten der Holzzementeindeckung muß gesorgt werden.

Um die Vorderkante der Rinne in ihrer Lage zu sichern, sind an der oberen Verkröpfung der Rinnenbügel verzinkte Schwarzblechstreifen (k) untergelötet, welche erst nach Einbringung der Rinne nach unten umgebogen werden.

In diesem Falle wurde zur Befestigung des Abdeckungsbleches auf dem Hauptgesimse ein schmaler Streifen aus verzinntem Eisenblech (1) gewählt, welcher einerseits in den Falz des Abdeckungsbleches hineinreicht, andererseits auf dem Gesimse mittels Schrauben und Holzdübeln (m) vor Anbringung des Bleches befestigt wird. Die Dübel, ebenfalls in Entfernungen

von nicht mehr als 60 cm angeordnet, müssen aus besonders trockenem und hartem Holze gefertigt und vor ihrer Einbringung mit Holzteer getränkt oder sonst in geeigneter Weise imprägniert werden. Diese Art der Befestigung des Abdeckungsbleches kann sowohl bei Hauptgesimsen aus Ziegelsteinen als auch bei solchen aus Hausteinen Verwendung finden.

H. Anweisung zur Herstellung und Unterhaltung von Zentralheizungs-

und Lüftungsanlagen.

V /,

i.

Vorbereitungs-Arbeiten.

Für Gebäude, welche Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen erhalten sollen, ist schon bei Vorlage des allgemeinen Bauentwurfes im Erläuterungsberichte ' unter eingehender Begründung anzugeben, welche Heizungs- und Lüftungsart nach den örtlichen Verhältnissen und nach der Zweckbestimmung des Gebäudes am geeignetsten erscheint. Die vorgeschlagene Anlage ist dabei in allgemeinen Umrissen zu erläutern.

Bei Ausarbeitung des ausführlichen Bauentwurfes und Kostenanschlages sind die Heizungs- und Lüftungsanlagen eingehend in folgender Art zu berücksichtigen :

a)    in den Grundrissen sind die Heizstellen, die Räume für Brennstoffe, die Rauchrohren sowie die Kanäle für frische und verbrauchte Luft zu bezeichnen;

b)    im Erläuterungsberichte ist die Gesamtanlage eingehend zu beschreiben und zugleich über die zur Wettbewerbung (§ 2) heranzuziehenden Unternehmer sowie über den Zeitpunkt der Ausführung das Nähere anzugeben;

c)    im Kostenanschläge ist der erforderliche Geldbetrag überschläglich nach dem kubischen Inhalte der zu heizenden Räume bezw. nach dem Gesamtwärmebedarf auf Grund von Erfahrungssätzen (vergl. die statistischen Mitteilungen in der Zeitschrift für Bauwesen) zu ermitteln.

Zugleich ist für alle mit der Herstellung verbundenen Nebenarbeiten ein entsprechender Prozentsatz der überschläglich berechneten Kosten der Heizanlage in Tit. XV einzusetzen.

Ferner ist der etwaige Ankauf solcher Heizentwürfe, welche nicht zur Ausführung gewählt werden können, jedoch in Einzelheiten verwertbar sind, im Titel Insgemein vorzusehen.

Gleichzeitig mit dem ausführlichen Kostenanschläge ist unter Beachtung der seitens der Prüfungsbehörden bei Gelegenheit der Prüfung des allgemeinen Entwurfes gegebenen Weisungen und der in Anlage A enthaltenen Vorschriften, das Programm für die später einzuleitende Wettbewerbung nebst den erforderlichen Berechnungen vorzulegen. Ungewöhnliche oder von den allgemeinen Bestimmungen der Anlage A abweichende Forderungen sind hierbei durch Unterstreichen der betreffenden Worte hervorzuheben.

Nach Erteilung des Auftrages zur Bauausführung hat die Bauverwaltung ungesäumt unter Beachtung der seitens der Prüfungsbehörden bei Gelegenheit der Prüfung des Programmes gegebenen Weisungen die Wettbewerbung einzuleiten.

Diese Maßnahmen sind so frühzeitig zu treffen, daß die Prüfung und Feststellung der Angebote noch vor Beginn der Maurerarbeiten abgeschlossen werden kann.

B.

Verdingung der Ausführung,

a) Ausschreibung.

Die Verdingung der Ausführung soll auf Grund einer Wettbewerbung erfolgen, zu welcher bei Anlagen im voraussichtlichen Kostenbeträge unter 20000 Mark bis zu drei, bei größeren Anlagen drei bis fünf geeignete Unternehmer aufzufordern sjnd.

Als Unterlage dienen das Programm, die Zeichnungen und die Berechnung der Wärmeverluste unter Berücksichtigung der bei der Prüfung vorgeschriebenen Änderungen bezw. Ergänzungen. Außerdem sind die allgemeinen Bestimmungen, betreffend die Vergebung von Leistungen und Lieferungen für die Hochbauten der Staatsverwaltung, die Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen vom 17. Juli 1885 sowie die für die Ausführung maßgebenden besonderen Bedingungen zugrunde zu legen.

b) Prüfung der Angebote.

Die eingegangenen Angebote nebst den zugehörigen Berechnungen sind von der Bauverwaltung technisch und rechnerisch zu prüfen. Nachdem festgestellt ist, wie weit die einzelnen Entwürfe den Lorderungen des Programmes entsprechen, bleibt zu ermitteln, welches Angebot das für die Staatsverwaltung annehmbarste ist.

Zu diesem Zwecke sind in einer Tabelle alle wesentlichen Teile der Anlage nach Größe und Beschaffenheit sowie nach Vordersätzen und Einheitspreisen für jeden Bewerber gesondert zusammenzustellen.

Sämtliche Unterlagen sind sodann mit Begleitbericht der Vorgesetzten Dienstbehörde (bei Universitätsbauten dem Kurator) vorzulegen, wobei die Erteilung des Zuschlages an einen der Bewerber mit etwaigen Abänderungsund Ergänzungsvorschlägen zu beantragen ist.

Zugleich sind die zum Ankauf geeigneten Entwürfe (§ 1) zu bezeichnen und Vorschläge für die etwa zu gewährenden Enschädigungen zu machen.

Nach Prüfung der Entwürfe und Berechnungen erteilt die Vorgesetzte Dienstbehörde (bezw. Kurator), sofern die Kosten der Anlage den Betrag von 20 000 Mark nicht erreichen, ihrerseits den Zuschlag und erstattet hierüber der Ministerial-Instanz Anzeige.

Bei höheren Kostensummen jedoch, sowie unabhängig von den Kosten in allen denjenigen Fällen, in welchen besondere Schwierigkeiten vorliegen oder bisher nicht erprobte Konstruktionen zur Anwendung kommen sollen, bleibt die Entscheidung der Ministerial-Instanz Vorbehalten.

c) Abschluß des Vertrages.

Mit dem ausgewählten Bewerber ist zunächst der Entwurf und die Kostenberechnung für die Ausführung endgültig festzustellen und sodann ein Vertrag abzuschließen.

Dem Vertrage sind beizufügen: die allgemeinen Vertragsbedingungen vom 17. Juli 1885 unter Berücksichtigung der Abänderungen und Ergänzungen vom 22. Juni 1891 und vom 12. Dezember 1891 — die besonderen Bedingungen — das Programm — sowie das Angebot des Unternehmers mit den etwa erforderlich gewordenen Ergänzungen oder Abänderungen.

Diese Schriftstücke nebst den zugehörigen Zeichnungen sind durch beiderseitige Unterschrift als zum Vertrage gehörig anzuerkennen.

§ 3-

Ausführung und Abnahme.

Mit der Ausführung der Heizanlage auf der Baustelle hat der Unternehmer binnen der in den besonderen Bedingungen festgestellten Frist zu beginnen, sobald er von der Bauverwaltung durch eingeschriebenen Brief dazu aufgefordert ist, und die Arbeiten und Lieferungen so zu fördern, daß die ganze Anlage innerhalb der vertraglichen Fristen völlig fertiggestellt wird. Sobald die Ausführung beendet ist, hat die Bauverwaltung die Anlage in allen Teilen zu prüfen und festzustellen, ob die Vertragsbedingungen erfüllt, oder noch Änderungen und Nacharbeiten seitens des Unternehmers zu bewirken sind. (Vergl. IV. 1 der Anlage A.)

§ 4-

Übergabe an die nutznießende Behörde.

Für die Übergabe des Gebäudes an die nutznießende Behörde (§ 255 der Dienstanweisung für die Bauinspektoren der Hochbauverwaltung) hat der Baubeamte eine Betriebsvorschrift über die Behandlung der Heizanlage auf Grund der in der Anlage A unter IV. 2 erwähnten Vorschläge des Unternehmers auszuarbeiten. Zu diesem Zwecke hat der Baubeamte diese Vorschläge zu prüfen, durch Bestimmungen über regelmäßige Temperatur-Beobachtungen, Buchung des Brennstoff-Verbrauches u. dergl. zu ergänzen und diese Ausarbeitungen alsdann seiner Vorgesetzten Dienstbehörde bezw. dem Kurator einzureichen.

In den unter § 2 b bezeichneten Fällen erfolgt die Genehmigung durch die Ministerial-Instanz.

Es ist dafür Sorge zu tragen, daß diese Betriebsvorschrift spätestens bis zum Tage der Übergabe des Gebäudes endgültig festgestellt ist.

GOO

Ol

Eintragung in die Inventarienzeichn nngen,

Die Heizanlage ist der Ausführung entsprechend mit den wichtigsten Einzelheiten in die vorschriftsmäßigen Inventarien-Zeichnungen (§ 290 der Dienstanweisung) unter Beischrift kurzer Erläuterungen am Rande der Zeichnungen einzutragen.

Der bei der Bauinspektion verbleibenden Ausfertigung sind Einzelzeichnungen der Wärme-Entwickler, Heizkörper und sonstiger wichtiger Teile der Anlage beizufügen.

§ 6.

Kontrolle der Heizungs- und Lüftungsanlage,

a) Kontrolle durch den Baubeamten.

Der Baubeamte hat während jeder Heizperiode zweimal die Heizungsund Lüftungsanlage einer eingehenden Besichtigung zu unterziehen und von der Art des Betriebes Kenntnis zu nehmen. Diese Besichtigungen können mit der vorschriftsmäßigen allgemeinen Revision der Staatsgebäude (§ 110 der Dienstanweisung) verbunden werden. Von dem Zeitpunkte der regelmäßigen Besichtigungen ist jedesmal der zuständige Regierungs- und Baurat

rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, um ihm Gelegenheit zur Teilnahme an den Besichtigungen zu geben.

Bei den Besichtigungen innerhalb der Gewährleistungszeit ist festzustellen, ob die Anlage durchweg den vertragsmäßigen Anforderungen unter Berücksichtigung der derzeitigen Benutzungsart und etwaiger äußerer Umstände, welche die Wirkung der Heizung und Lüftung beeinflussen, entspricht, oder ob etwa Änderungen und Ergänzungen auf Kosten des Unternehmers veranlaßt werden müssen.

Zu diesem Zwecke ist während der Gewährleistungsfrist die Wirkung der Heizung in den wichtigsten Räumen durch Messung der Wärme zu beobachten und das Ergebnis mit den Aufzeichnungen der nutznießenden Behörde (§ 6 b) zu vergleichen. Außerdem ist in solchen Räumen, in welchen sich eine größere Anzahl von Menschen längere Zeit aufzuhalten pflegt, die Wirkung der Lüftung durch Beobachtungen mittels des Anemometers und der Feuchtigkeitsgrad der Luft durch Prüfung mit dem Hygrometer zu ermitteln. Sofern diese Messungen ein den Bedingungen entsprechendes Ergebnis liefern und keine Änderungen oder Ergänzungen nötig erscheinen, auch keine Klagen oder Anstände seitens der nutznießenden Behörde erhoben werden, kann eine Wiederholung der Messungen unterbleiben.

Um die Ausnutzung der Brennstoffe festzustellen, ist überdies bei den Besichtigungen die Temperatur der von den Heizapparaten abziehenden Rauchgase zu messen. Bei den Besichtigungen nach Ablauf der Gewährleistungszeit ist festzustellen, ob und welche Ausbesserungs- und Ergänzungsarbeiten im Laufe des Sommers zur Ausführung gelangen müssen, um die Anlage betriebsfähig zu erhalten.

Sofern diese Arbeiten von solcher Bedeutung sind, daß eine Prüfung durch den Baubeamten notwendig ist, hat dieser die erforderlichen Anordnungen zu treffen und deren Ausführung zu überwachen. In allen dringenden Fällen, namentlich dann, wenn Gefahr im Verzüge ist, hat der Baubeamte sofort die nötigen Anordnungen zu treffen und hiervon der nutznießenden Behörde Mitteilung zu machen.

Im übrigen hat der Baubeamte dauernd darauf zu achten, daß die Kosten des regelmäßigen Betriebes sich in angemessenen wirtschaftlichen Grenzen halten. Zu diesem Zwecke ist er bei der Verdingung des Bedarfes an Kohlen und sonstigen Brennstoffen insoweit mitzuwirken verpflichtet, als er auf Ersuchen der nutznießenden Behörde über die eingegangenen Lieferungs- -angebote nebst den vorgelegten Proben ein Gutachten abzugeben und seine Vorschläge bezüglich des annehmbarsten Angebotes der genannten Behörde mitzuteilen hat.

Es liegt dem Baubeamten ferner ob, bei seinen Besichtigungen die gelieferten Brennstoffe auf ihre vertragsmäßige Beschaffenheit zu prüfen. Zur Kontrolle des Verbrauches sind ihm die über die Verwendung von Brennstoffen geführten Listen (vergl. § 6 b) zur Einsichtnahme vorzulegen.

Der Baubeamte ist schließlich berechtigt und verpflichtet, die Befähigung und Tätigkeit der Heizer zu überwachen und im Falle von etwaigen Unge-hörigkeiten der nutznießenden Behörde Mitteilung zu machen.

b) Kontrolle durch die nutznießende Behörde.

Damit die Wirkung der Heizungs- und Lüftungsanlagen mit Sicherheit beurteilt werden kann, ist es notwendig, daß die nutznießende Behörde nach Anweisung des zuständigen Herrn Ministers durch ihre Beamten während der Gewährleistungszeit, wöchentlich einmal vor Beginn der Dienststunden, die Temperatur in allen von der Zentralheizung erwärmten Räumen und die

äußere Temperatur in Graden Celsius messen und in eine Liste eintragen läßt. Falls in den Gebäuden eine Anzahl gleichartiger und gleichliegender Räume vorhanden ist, können diese Messungen auf einzelne dieser Räume beschränkt werden.

Der Verbrauch an Brennstoffen ist dagegen dauernd in prüfungsfähiger Weise zu buchen. Die Kosten dafür sind unter Angabe' der Einheitspreise für die ganze Heizperiode zu ermitteln. Diese Aufzeichnungen über Wärme-messungen und Brennstoffverbrauch werden durch die nutznießende Behörde dem Baubeamten mitgeteilt.

Das Heizerpersonal ist zu verpflichten, dem Baubeamten jede Auskunft zu geben und nach seinen Anweisungen bei der Behandlung der Heizanlage zu verfahren. Falls ein besonderer Heizingenieur angestellt ist, hat der Baubeamte sich mit diesem ins Benehmen zu setzen.

§ 7.

Statistische Nachweisungen.

Tunlichst unmittelbar nach Ausführung der Heizungs- und Lüftungsanlagen ist, sobald die Ausführungskosten sich mit annähernder Sicherheit übersehen lassen, unter Benutzung der Tabelle b eine einmalige Nachweisung durch den Baubeamten auszuarbeiten und nach Prüfung seitens der Vorgesetzten Dienstbehörde mir einzureichen.

Weiterhin ist bis zum Ablaufe der Gewährleistungszeit unter Benutzung der Tabelle c, jährlich, nach beendeter Heizperiode, eine Nachweisung über die Betriebsergebnisse auszuarbeiten und naA Prüfung seitens der Vorgesetzten Dienstbehörde spätestens bis zum 15. Juli mir einzureichen.

§ 8.

Geltungsbereich.

Die vorstehenden Bestimmungen sind bei allen Bauten, deren Ausführung oder Überwachung der Staatsbauverwaltung bestimmungsgemäß obliegt, zur Anwendung zu bringen. Sie gelten in der Regel für die Bauten aller Ressorts, gleichviel ob die Kosten ganz oder nur teilweise aus Staatsfonds gedeckt werden, desgleichen für solche Bauten, deren Kosten aus Stiftungsfonds getragen werden, welche unter Staatsverwaltung stehen.

Für Kirchen, Pfarr- und Schulbauten, zu welchen aus dem Patronatsbaufonds oder dem Allerhöchsten Dispositionsfonds bei der General-Staatskasse Beträge gewährt werden, wird die Anwendung der Bestimmungen nicht unbedingt gefordert, aber insoweit empfohlen, als die Umstände des einzelnen Falles, insbesondere die Leistungsfähigkeit der Beteiligten es gestatten.

Mit dieser Maßgabe gelten die Bestimmungen für alle neu auszuführenden sowie für solche Anlagen, bei denen die Gewährleistungsfrist bei Erlaß dieser Anweisung noch nicht abgelaufen ist, während die im § 6 a vorgeschriebenen regelmäßigen Besichtigungen auch bei allen älteren Anlagen vorzunehmen sind.

Berlin, den 15. April 1893.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. Thielen.

Anlage A.

Anleitung zur Aufstellung von Programmen und Entwürfen für Zentralheizungs- und Lüftungs-Anlagen

(zur Anweisung vom 15. April 1893).

I. Ausarbeitungen der Bauverwaltung.

1. Darstellungund Beschreibung der Anlage.

In den Zeichnungen sind darzustellen:

a)    die Lage des Gebäudes und seiner Umgebungen unter Angabe der Nordlinie,

b)    die mit Raumnummern sowie Längen- und Flächenmaßen versehenen Grundrisse aller Geschosse,

c)    die wesentlichsten Durchschnitte unter Angabe des höchsten Grundwasserstandes.

Den Zeichnungen ist eine kurze Beschreibung des Gebäudes unter Angabe der Art und Dauer der Benutzung seiner einzelnen Räume sowie der Betriebsunterbrechungen beizufügen, auch ist anzuführen, inwieweit das Gebäude seiner Lage nach den Einflüssen von Wind und Wetter besonders ausgesetzt ist. Ferner ist anzugeben, wie das zu Heizzwecken zur Verwendung kommende Wasser beschaffen ist, und ob es etwa Kesselstein bildende Bestandteile in ungewöhnlicher Menge aufweist.

In der Beschreibung sind ferner bezüglicli der zweckmäßigsten Lage der Rauchrohren, Luftkanäle, der Stellen für die Entnahme frischer Luft sowie der Räume zum Unterbringen der Zentralheizapparate und der Brennstoffe Vorschläge zu machen und geeignetenfalls durch Einträgen in die Zeichnungen klar zu stellen. Auch ist anzugeben, welche Rohrleitungen in Schlitze oder Kanäle zu legen und mit Gittern oder Platten abzudecken sind.

2. Angaben über Art und Ausdehnung der Heizung

und Lüftung.

Für die einzelnen Räume ist die Art der Heizung zu bezeichnen und anzugeben, ob sie durch Zentralheizung nach einem oder mehreren verschiedenartigen Systemen erwärmt werden, oder ob sie Lokalheizung erhalten sollen.

Bei Luftheizungen ist anzugeben, ob sie mit oder ohne Umlauf oder für beide Fälle anzuordnen sind. Umlaufheizung wird nur zum Anheizen und im allgemeinen nur bei großen Räumen anzunehmen sein, während bei ihrer Benutzung sowie für alle Räume mittlerer Größe lediglich Frischluftheizung vorzusehn ist.

Soweit es zur Klarstellung erforderlich ist, sind bei den zeichnerischen Darstellungen folgende helle Farbentöne zu wählen: für Fuftheizung grün, für Heißwasserheizung rot, für Warmwasserheizung blau, für Dampfheizung gelb. Die nicht zu heizenden und die mit Lokalheizung zu versehenden Räume sind weiß zu lassen oder anderweitig kenntlich zu machen.

Sollten einzelne, an die Zentralheizung angeschlossene oder mit Lokalheizung versehene Räume nur von Zeit zu Zeit geheizt werden, so ist dies ausdrücklich hervorzuheben.

Es ist ferner anzugeben, welche Räume eine künstliche Lüftung erhalten sollen. Diejenigen Räume, welche wegen ihrer Zweckbestimmung und der

Zahl der in ihnen sich auf haltenden Personen einer häufigeren Lufterneuerung bedürfen, sind besonders zu bezeichnen.

3. Berechnung der Wärmeverluste.

Flierbei sind alle diejenigen den Raum um-

Nach dem in der Tabelle a gegebenen Beispiele ist eine Berechnung der Wärmeverluste aufzustellen, schließenden Flächen aufzunehmen, welche nach außen liegen oder an kältere bezw. wärmere Räume innerhalb des Gebäudes anstoßen.

Bei Ermittelung der Wärmeabgabe durch die verschiedenen Bauteile sind deren Dicke und Fähigkeit für Wärmeleitung sowie der Temperatur-Unterschied zwischen innen und außen bezw. Räumen ungleicher Erwärmung in Betracht zu ziehen.

Die der Berechnung zu Grunde zu legende niedrigste Ortstemperatur, bei weicher noch die vorgeschriebene Erwärmung ohne übermäßige Anspannung der Heizanlage erzielt werden muß, ist, soweit möglich, nach dem zehnjährigen Durchschnitt anzugeben.

II. Ausarbeitungen der zur Verdingung aufzufordernden Bewerber.

1. Zeichnungen, Berechnungen und Erläuterungen.

Die Bewerber haben ihren Entwurf für die Anlage der Heizung und Lüftung in die ihnen von der Bauverwaltung übergebenen Zeichnungen einzutragen und eine prüfungsfähige Berechnung der Größe der Wärme-Entwickler, der Rostflächen, Schornsteine, des Lüftungsbedarfes, der Luftkanäle, Heizkörper u. dergl. aufzustellen.

In einer Erläuterung ist die ganze Heizungs- und Lüftungsanlage eingehend zu beschreihen. Zugleich sind hierbei etwaige Bedenken gegen die Forderungen des Programmes und gegen die Berechnungen der Bauverwaltung zum Ausdrucke zu bringen. Auch steht es dem Bewerber frei, selbständige Gegenvorschläge zu machen. Dagegen ist für die Entwurfsbearbeitung jedenfalls der seitens der Bauverwaltung ermittelte Wärmebedarf als Grundlage beizubehalten.

In den Zeichnungen sind, in Ergänzung oder Abänderung der seitens der Bauverwaltung gemachten Vorschläge, darzustellen:

Die Lage der Rauchrohren, der Luftkanäle, ihrer Ein- und Ausströmungsöffnungen sowie der Frischluftentnahmestellen, die Lage der Zentralheizapparate und der Räume für Brennstoffe, die Anordnung der Rohrleitungen unter Angabe der Kompensationsvorrich-nung der Rohrleitungen unter Angabe der Kompensationsvorrich-lung der Heizkörper.

Bei Luftheizungen ist die Lage der Frischluft-, Abluft- und Umlauf-Kanäle anzugeben und bei etwaiger Wahl von Vorrichtungen zur Mischung kalter und warmer Luft deren Wirkung und Betrieb durch Zeichnung und Beschreibung zu erläutern.

Je nach den örtlichen Verhältnissen und der Art der Feuerungsanlagen sind der geeignetste Brennstoff und die voraussichtliche Temperatur der abziehenden Rauchgase zu bezeichnen, auch ist anzugeben, welches Bedienungspersonal zum ordnungsmäßigen Betriebe erforderlich ist.

An Einzelzeichnungen sind beizufügen: Darstellung der Wärmeentwickler, Heizkörper, Rohrverbindungen, Ventile, Gitter, Lüftungsklappen, Kompensationsvorrichtungen, Expansionsgefäße u. dergl. Flierzu können vorhandene Drucksachen und Pausen verwendet werden.

2. . Ko stenberechnung.

Die Kosten der Anlage sind getrennt nach den etwa vorkommenden verschiedenen Arten der Heizung und Lüftung in einer ausführlichen Berechnung zu veranschlagen.

Diese Kostenberechnung soll alle zur betriebsfähigen Herstellung der Anlage erforderlichen Leistungen und Lieferungen, auch die Beträge für Fracht- und Reisekosten umfassen, sofern nicht bestimmte Teile durch das Programm ausdrücklich ausgeschlossen sind.

Dagegen sind die Kosten für Stemmarbeiten, Herstellung des Mauerwerkes bei Luftheizöfen, Kesseln, Kanälen u. dergl., Verputzen der durch Mauern und Decken geführten Röhren, sowde für Einsetzen und Verputzen der Lüftungsklappen, Schieber u. dergl. einschl. der dazu erforderlichen Baustoffe, auch für Tischler-, Maler- und Lackierer-Arbeiten nicht in die Kostenberechnung aufzunehmen.

Der Bewerber hat für die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Zeichnungen zu denjenigen Nebenarbeiten, welche vor Beginn der Montierung der Heizungsanlage zur Ausführung gelangen, die volle Verantwortung zu übernehmen, desgleichen auch für die richtige Ausführung der während der Montierung nach seinen Zeichnungen oder Angaben herzustellenden Nebenarbeiten. Bei Ansatz der Preise ist hierauf Rücksicht zu nehmen.

Die für die einzelnen Bestandteile wie für Kessel, Luftheizöfen, Heizkörper u. dergl. gewählten Wandstärken sind sowohl in den Einzelzeichnungen als in der Kostenberechnung genau anzugeben.

Alle Wärme-Entwickler und Heizapparate sind nach der Heizfläche und dem Gewicht, und zwar getrennt von den Kosten der Aufstellung in Ansatz zu bringen. Alle Rohrleitungen sind mit dem inneren und äußeren Durchmesser und einschließlich des Verlegens und des Dichtungsmateriales sowie eines Anstriches mit Mennige aufzunehmen, die Formstücke, Lagerungs- und Befestigungsteile in einem bestimmten prozentualischen Verhältnisse zum Gesamtpreise der Rohrleitungen anzugeben. Die Wärmeschutzumhüllungen sind nach dem Längenmaß und dem äußeren Durchmesser der zu umhüllenden Rohre zu berechnen.

Geschmiedete und gußeiserne Gitter, Drahtgitter, Klappen und Schieber, Expansionsgefäße und Saugklappen für Abzugsschächte sind nach Stückzahl, Maß- und Wandstärken aufzuführen.

Die Kostenberechnung ist nach folgenden Titeln zu ordnen:

Tit. I. Wärme-Entwickler (Kessel, Luftheiz-Apparate u. dergl.) mit allem Zubehör, einschließlich der zur Ausrüstung gehörigen Thermometer und Pyrometer.

Tit. II. Heizkörper mit allem Zubehör einschl. der Regelungsvorrichtungen für die Wärmeabgabe.

Tit. III. Rohrleitungen, Mauer- und Decken-Schutzhiilsen, Wärmeschutzmasse.

Tit. IV. Expansionsgefäße, Kondenstöpfe, Hauptventile, Reduktionsventile.

Tit. V. Regelungsvorrichtungen für Luftkanäle nebst Gittern, Filtern, Saugkappen usw.

Tit. VI. Insgemein.

III. Technische Vorschriften fiir die Bearbeitung der Programme und Entwürfe.

1. Grad der Erwärmung und Stärke des Luftwechsels in den einzelnen Räumen.

Als Wärmegrad sind in der Regel vorzuschreiben:

für Krankenzimmer...............

,, Geschäfts- und Wohnräume..........

,, Säle, Auditorien und Hafträume sowie Einzelschlafzellen

für Gefangene...............

,, Sammlungs- und Ausstellungsräume, Flure, Gänge und Treppenhäuser, je nach ihrer Benutzung und dem auf ihnen stattfindenden Verkehr .

Hafträume, welche lediglich zum gemeinschaftlichen Schlafen der Gefangenen dienen, bleiben ungeheizt.

Der Berechnung ist ferner in der Regel ein Luftwechsel für Kopf und Stunde zugrunde zu legen, und zwar:

in Krankenzimmern für Erwachsene von etwa .

22° C.

20° C.

18⁰ C.

12—18⁰ C.

55

,, Kinder

55

55

80 cbm .    .    40    „

•    •    30    „

,, Einzelhaftzellen

,, Räumen für gemeinschaftliche Haft von......

,, Versammlungssälen, Hörsälen und Geschäftsräumen von 20    ,,

,, Schulklassen, je nach dem Alter der Schüler von .    10—25    ,,

Für Flure und Treppenhäuser ist in der Regel stündlich ein halb bis einmaliger Luftwechsel vorzusehen. Dienen die Flure zum zeitweiligen Aufenthalt einer größeren Anzahl von Personen, so ist stündlich ein zweimaliger Luftwechsel erforderlich.

55

20

Sämtliche angegebene Werte gelten nur für Räume, bei denen eine Überheizung durch Wärmeabgabe der Insassen oder durch Beleuchtung nicht zu befürchten steht oder bei Erwärmung der Räume durch Luftheizung kein größerer Luftwechsel erforderlich wird. In diesen Fällen ist eine besondere Berechnung für den Luftwechsel aufzustellen.

In Aborten und anderen Räumen, in denen sich üble Gerüche oder Dünste entwickeln, ist unabhängig von der Entlüftung der übrigen Bauteile die Berechnung der Abluftkanäle tunlichst für einen fünffachen, mindestens aber für einen dreifachen Luftwechsel durchzuführen.

2. Berechnung der Wärmeverluste.

Für die Berechnung der Wärmeverluste sind folgende Temperaturen in Ansatz zu bringen:

für ungeheizte bezw. nicht täglich geheizte, abgeschlossene Räume im Keller und in den übrigen Geschossen ,, ungeheizte, öfter von der Außenluft bestrichene Räume,

wie Durchfahrten, Vorhallen und Vorflure.....

,, unmittelbar unter der Dachfläche liegende Räume bei Metall- und Schieferdächern .    .........

o° C.

5⁰ C.

—io° C.

bei dichteren Bedachungsarten, wie Ziegel, Holzzement usw. — 5 ⁰ G. Bei Dauerbetrieb der Heizung- sind die stündlichen Wärmeverluste für i° C. Temperatur-Unterschied und 1 qm Fläche wie folgt zu berechnen: bei vollem Ziegelmauerwerk von 0,12 m Stärke 2,40 W. E.

>> 0,25 ,,

55

55

55

„    0,38 „

55

55

55

55

55

)) 0)5! >>

bei vollem Ziegelmauerwerk von 0,64 m Stärke 0,90 W. E.

7? °>77 55

99    0,90    ??

5?

99

99

99

99

99

95

>9

99

99

99

9 9    b03    „

99

99    9 9    9 9    9 9 I9IÖ ,,    99    0)55    99    99

bei Quaderverblendung ist für die gleiche Gesamt-Wandstärke den vorstehenden Werten ein Zuschlag von 15% hinzuzurechnen.

Bei vollem Sandstein-Mauerwerk (Quader- oder Bruchstein) von 0,30 m Stärke 2,20 W. E

von

0,40 „ 99 0,50 ,, 99 0,60 „

99

99

99

99

99

oo_ C\ O

m Stärke 1,30 W. E

99

99

99

1,10 „

99

1,20 „ Bio „ 1,00 „

99

0,95 ,> ,,

,,    1,20 ,,

Bei Kalkstein-Mauerwerk sind vorstehende Werte um io % zu erhöhen. Bei Drahtputzwänden von 4 bis 6 cm Stärke 3,00 W. E.

„ 6 „ 8 ,,

,, Balkenlagen mit halbem Windelboden als Fußboden........

5,    •    0,70    ,,

99

99

99

2,40 „

99

o,35 » 0,50 „ 1,00 „

99

als Decke..........

,, Gewölben mit massivem Fußboden ,, Gewölben mit Dielung darüber

als Fußboden.........

als Decke..........

,, hölzernen über dem Erdreich hohl verlegten Fußböden .......

,, desgl. in Asphalt verlegt......

,, massiven Fußböden über dem Erdreich .

,, einfachen Fenstern........

,, doppelten

„ einfachen Oberlichtern .

,, doppelten ,, Türen

Soweit erforderlich, sind die mit diesen Werten berechneten Wärmeverluste durch entsprechende Zuschläge zu erhöhen, wobei die Höhe der Räume, ihre Lage im Gebäude und zu den Himmelsrichtungen, sowie die Art des Betriebes und seine etwaigen Unterbrechungen zu berücksichtigen sind. Diese Zuschläge sind seitens der Bewerber zu begründen und in die Berechnung aufzunehmen.

Bei Berechnung des Wärmebedarfes für solche Räume, welche neben höher erwärmten Zimmern oder Sälen liegen, wie zum Beispiel für Flure und Gänge, ist der durch die Wärmeabgabe der Trennungswände entstehende Wärmegewinn von dem Wärmeverlust in Abzug zu bringen.

Bei Kirchenschiffen und ähnlich hohen, mit großen Abkühlungsflächen versehenen Räumen, welche nicht täglich geheizt werden, ist von der Berechnung der Wärmeverluste Abstand zu nehmen. Es soll vielmehr bei den für solche Räume zu entwerfenden Zentralheizungen den Bewerbern überlassen bleiben, durch Erfahrungssätze nachzuweisen, daß eine angemessene Erwärmung programmgemäß gesichert ist.

0,45 „ 0,70 „

99

0,80 „ 1,00 „ 1,40 „ 5.00 „

2,00 ,,

99

99

99

99

99

99

3. Berechnung des Luftwechsels.

Die Wahl der höchsten und niedrigsten Außentemperatur, bei welcher der erforderliche Luftwechsel erzielt werden soll, hat unter Berücksichtigung der Räume zu erfolgen.

Die höchste äußere Temperatur ist im allgemeinen anzunehmen zu:

-j- 25 °, sofern der Luftwechsel durch die Anlage sowohl im Winter, als im Sommer, erzielt werden soll (mehrstöckige Krankenhäuser, Geschäftsräume für parlamentarische Versammlungen

u. dergl.),

-|- 10 °, sofern nur während der Heizperiode die volle Lüftung verlangt wird (einstöckige Krankenhäuser, Schulen, Gerichtsgebäude, Versammlungs-, Kassenräume u. dergl.),

o bis -|-    5 °, sofern im Winter die volle Lüftung nur durchschnittlich er

zielt zu werden braucht (Wohnräume, gering besetzte Bureauräume u. dergl.)

Der für die höchste äußere Temperatur ermittelte Luftwechsel ist, sofern die Räume nicht gleichzeitig durch die einzuführende Luft erwärmt werden (Luftheizung), jederzeit der Berechnung der Kanalanlage zu Grunde zu legen.

Die niedrigste äußere Temperatur ist maßgebend für die Größenverhältnisse des Heizapparates behufs Erwärmung der Zuluft. Soll der volle Luftwechsel auch an den kältesten Wintertagen erzielt werden, oder wird die Erwärmung der Räume an den Luftwechsel geknüpft, so ist die Temperatur gleich der niedrigsten Außentemperatur, für welche die Heizlage bestimmt ist, anzunehmen.

Im allgemeinen ist mit Ausnahme der Luftheizung eine Beschränkung des Luftwechsels bei niederen Kältegraden zulässig und für die Lüftungsanlage eine niedrigste Außentemperatur von etwa — 5 bis — 10 ⁰ anzunehmen.

4. Allgemeine Forderungen für alle Heizungsarten.

a)    Räume, welche nach entgegengesetzten Himmelsrichtungen liegen oder den herrschenden Winden besonders ausgesetzt sind, müssen in der Regel an getrennte Heizsysteme bezw. Rohrstränge angeschlossen werden.

b)    Um Rauchbelästigung zu verhüten, müssen Einrichtungen zur möglichst vollständigen Verbrennung des Rauches vorgesehen werden.

c)    Für die Kessel und Heizkammern sind zweckmäßige Vorkehrungen zum Reinigen zu treffen, auch geeignete Apparate anzuordnen, durch welche die Temperatur des Wassers, der Heizluft sowie der Druck des hochgespannten Dampfes von außen sicher ersehen werden können. Um die Temperatur der abziehenden Rauchgase messen zu können, sind Hülsen zum Einsetzen von Pyrometern oder hochgradigen Thermometern vorzusehen.

d)    Kessel und Luftheizöfen müssen zur Vornahme von Ausbesserungen oder zur Erneuerung möglichst bequem aus der Ummantelung und aus dem Gebäude entfernt werden können.

e)    Die nicht zur unmittelbaren Wärmeabgabe bestimmten Leitungsröhren sind zur Verhütung von Wärmeverlusten oder Frostschäden mit schlechten Wärmeleitern zu umkleiden. Über die Einzelheiten dieser Umkleidungen ist in den Erläuterungen und in der Kostenberechnung das Nähere anzugeben.

f)    Bei Führung der Röhren durch Decken und Wände sind Vorkehrungen zu treffen, welche verhüten, daß an diesen Stellen durch die Bewegung der Röhren der dichte Schluß beeinträchtigt und der anstoßende Mörtelputz gelöst wird. Verbindungsstellen dürfen nicht im Innern von Mauern oder Decken liegen.

5. Besondere Forderungen für die einzelnen Heizungsarten. Luftheizung.

a)    Bei der Konstruktion der Luftheizöfen ist Wert auf die Möglichkeit des Auswechselns einzelner Teile zu legen.

Die Öfen müssen eine Heizfläche von solcher Größe erhalten und so konstruiert werden, daß bei vorschriftsmäßigem Betriebe ein Erglühen der Eisenteile nicht eintritt bezw. ein Verbrennen der in der Luft enthaltenen Staubteile an den Heizflächen ausgeschlossen ist.

Sämtliche Verbindungsstellen müssen so dicht schließen, daß ein Austreten des Rauches oder schädlicher Gase in die Heizkammer nicht möglich ist. Ferner ist darauf zu achten, daß die Eisenteile sich unbeschadet der Dichtigkeit des Verschlusses ausdehnen können, und daß die Reinigung der Heizflächen von Staub mit Leichtigkeit von der Heizkammer aus erfolgen kann. Die Reinigung der Rauchzüge muß sich dagegen von einem Raum außerhalb der Heizkammer, welcher mit der Zuführung frischer Luft in keinem Zusammenhänge steht, bewirken lassen. Die Einsteigetür zur Heizkammer ist doppelt aus Eisen herzustellen.

b)    Die Lage und Verteilung der Ausströmungsöffnungen sowie ihre Höhe über dem Fußboden sind seitens der Bewerber so zu wählen, daß bei gleichmäßiger Erwärmung des Raumes eine Belästigung der Insassen durch Luftbewegungen nicht eintreten kann. An den Ausströmungsöffnungen sind Leitbleche so anzubringen, daß ein Beschmutzen der Wände tunlichst verhindert wird. Die Kanäle zur Abführung verbrauchter Luft erhalten in der Regel je eine Öffnung in der Nähe des Fußboden bezw. der Decke. Die oberen Öffnungen sind namentlich dann erforderlich, wenn Gasbeleuchtung vorgesehen oder die Entwicklung zu hoher Wärmegrade zu befürchten ist. Für die Handhabung dieser Abluftöffnungen sind in der Betriebsvorschrift (IV, 2) besondere Bestimmungen zu treffen.

c)    Die Temperatur der in die Räume eintretenden Luft darf 45⁰ nicht überschreiten. Die Bestimmung der Geschwindigkeit und die genauere Ermittlung der Temperatur der einströmenden Luft bleibt der Berechnung des Bewerbers Vorbehalten.

Bei großen Räumen empfiehlt es sich, mehrere Zu- und Abführungs-Kanäle anzulegen und, sofern tunlich, ihren Anschluß an getrennte Heizsysteme vorzusehen.

d)    Bei der Einführung der frischen Luft in die Heizkammern sind die unterirdischen Kanäle auf möglichst geringe Längen zu beschränken. Um Störungen durch Wind tunlichst vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Luftentnahme an zwei entgegengesetzten Stellen derart anzuordnen, daß je nach der Windrichtung die Luft von der einen oder anderen Seite den Luftheizöfen zugeführt werden kann.

e)    Zur Reinigung der frischen kalten Luft von Staub sind, wenn irgend möglich, genügend große Staubkammern vorzusehen und Gitter aus Drahtgaze, Filter oder Staubfänger aufzustellen. Diese Vorrichtungen müssen bequem zugänglich sein und behufs Reinigung leicht entfernt werden können.

f)    Die Luft in den Räumen soll vor der Benutzung bei vollem Lüftungsbetriebe auf einen Feuchtigkeitsgehalt von etwa 50% gestätigt werden können. Die hierzu erforderlichen Einrichtungen sind von den Bewerbern durch Zeichnungen und Beschreibung zu erläutern.

Heißwasserheizung.

a) Die Heizanlage ist so zu berechnen, daß zur Erzielung der vorgeschriebenen Wirkung das Wasser nicht über 130 ⁰ C. erwärmt wird.

b)    Die Heizöfen sind so herzustellen, daß die Feuerschlangen zur Ausbesserung oder Erneuerung ohne wesentliche Beschädigung des Mauerwerkes herausgenommen werden können.

c)    Die Röhren müssen überall leicht zugänglich sein und sollen, soweit tunlich, nicht in die Fußböden verlegt werden.

a) Rohrsysteme, welche zur Erwärmung kalt liegender Lüftungsschlote dienen oder sonst der Gefahr des Einfrierens ausgesetzt sind, müssen statt mit Wasser mit einer anderen geeigneten, schwer gefrierbaren Flüssigkeit gefüllt werden. Derartige Flüssigkeiten dürfen die Rohrwandungen nicht angreifen und keine Kristalle absetzen.

e)    Bei Biegung der Röhren um 180⁰ müssen schleifenförmige Erweiterungen vorgesehen werden, wenn die parallel laufenden Röhren weniger als 8 cm voneinander entfernt sind.

f)    Die ganze Anlage muß einschließlich der Feuerschlangen im kalten Zustande einen Probedruck von 150 Atmosphären aushalten können, ohne Undichtigkeiten zu zeigen.

Warmwasserheizung und Dampf-Warmwasserheizung.

a)    Die Konstruktion der Kessel muß unter Angabe der wichtigsten Blechstärken in allen Einzelheiten durch Zeichnungen dargestellt werden, welche zugleich die Einmauerung, die Anordnung des Rostes, der Feuerzüge usw. ersehen lassen.

Das Rücklaufrohr der Leitung darf an keiner Stelle von der Stichflamme der Feuerung getroffen werden.

b)    Die Heizanlage ist so zu berechnen, daß zur Erzielung der vorge^ schriebenen Wirkung das Wasser im Kessel nicht über 80 ⁰ erwärmt wird.

c)    In den Bauzeichnungen ist die Lage der Röhren und der Kompensationen anzugeben, während in besonderen Einzelzeichnungen die Verbindung der Röhren, die Konstruktion der Kompensation und Ventile, sowie die Art der Führung der Röhren durch Wände und Decken darzustellen sind.

d)    Von den Heizkörpern müssen Zeichnungen beigefügt werden, aus denen unter Angabe der Materialien und der Blechstärken die Verbindungen und Anschlüsse an die Rohrleitungen ersichtlich sind.

Die Heizkörper sind so herzustellen, daß sie ohne Beschädigung der Rohrleitungen und Wände abgenommen werden können.

Die Ventile sind in der Regel nicht mit festen Handrädern oder Griffen, sondern mit Aufsteck-Schliisseln zu versehen.

Die Ventile derjenigen Heizkörper, welche bei zeitweiligem Abschluß der Gefahr des Einfrierens ausgesetzt werden, sind so zu konstruieren, daß eine völlige Unterbrechung des Wasserumlaufes nicht eintreten kann. Um eine Verunreinigung der Wände über den Heizkörpern zu verhüten, sind Vorkehrungen zur Ablenkung der Luft zu treffen.

e)    Die Expansionsgefäße, welche mit Signal und Überlaufröhren auszustatten sind, müssen gegen Einfrieren durch Verkleidungen geschützt werden. Unter jedem Expansionsgefäß ist ein Sicherheitsboden mit Wasserableitung vorzusehen.

f)    Ob Reservekessel erforderlich sind, ist in jedem Falle besonders zu erwägen. Im allgemeinen kann bei Anlage mehrerer Kessel von der Beschaffung eines Reservekessels abgesehen werden. Die gesamte Kesselfläche ist alsdann so zu bemessen, daß bei der Ausschaltung eines schadhaften

Kessels mit den übrigen der Wärmebedarf durch Verlängerung der Heizzeit ohne Schwierigkeit erzielt werden kann.

g) Die gesamte Anlage ist so herzustellen, daß sie nach der Vollendung, ohne Undichtigkeiten zu zeigen, einer Druckprobe mit kaltem Wasser unterworfen werden kann. Bei dieser Probe ist ein Druck anzuwenden, welcher den in gefülltem System vorhandenen Druck der Wassersäule in der Regel um 2.y₂ Atmosphären übersteigt.

Dampfheizung und Dampfwasserheizung.

a)    Die Konstruktion der Kessel muß unter Angabe der wichtigsten Blechstärken in allen Einzelheiten durch Zeichnungen dargestellt werden, welche zugleich die Einmauerung sowie die Anordnung der Roste und der Feuerzüge, die Vorkehrungen zur selbsttätigen Regelung der Feuerung, die Speisevorrichtungen, die Standrohre und sonstige Konstruktionsteile ersehen lassen.

b)    Die Dampfspannung innerhalb der Verteilungsleitung soll 1 Atm. Überdruck nicht übersteigen. Vom Dampfkessel bis zur Verteilungsleitung kann eine Dampfspannung bis zu 5 Atm. Überdruck gestattet werden. Die alsdann erforderlichen Reduktionsventile sind in jedem Falle mit dahinter liegenden Sicherheitsventilen auszustatten.

Bei Dampf-Niederdruckheizung darf die in den Kesseln und der Feitung vorhandene höchste Spannung während des Beharrungszustandes p3 Atm. nicht übersteigen.

c)    Die Heizung ist so zu konstruieren, daß störendes Geräusch, Pochen und Knallen in den Rohrleitungen und Heizkörpern nach dem Anheizen nicht vorkommt.

d)    Die bei der Warmwasserheizung unter c, d und f aufgeführten Bestimmungen gelten auch hier. Im übrigen ist dafür zu sorgen, daß eine genügende Zahl von Kondenstöpfen aufgestellt wird und die Heizkörper in den Zimmern mit Vorkehrungen zum Entleeren und Nachfüllen versehen werden, sofern nicht durch geeignete Vorrichtungen der Wasserstand selbsttätig auf bestimmter Höhe gehalten wird.

e)    Die Anlage ist so herzustellen, daß sie nach Vollendung einer Druckprobe, und zwar bei Hochdruckdampfheizungen mit dem doppelten Betriebsdruck, mindestens aber mit einem Druck von 4 Atmosphären, bei Niederdruckheizungen von 3 Atmosphären Spannung, ohne Undichtigkeiten zu zeigen, unterworfen werden kann. Für die Druckprobe der Dampfkessel von Hochdruckheizungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

IV. Allgemeines.

1. Verfahren bei Vornahme von Druckproben und Probeheizungen.

a)    Die erforderlichen Druckproben sollen im Beisein des Unternehmers oder seines Vertreters vorgenommen werden. Die hierzu nötigen Hilfskräfte, Pumpen, Manometer u. dergl. hat der Unternehmer auf seine Kosten zu beschaffen. Beteiligt sich der Unternehmer auf Einladung weder persönlich, noch durch einen Vertreter an der Druckprobe, so begibt er sich jeden Ein-wandes gegen den seitens der Bauverwaltung festgestellten Befund.

b)    Sobald die Heizung nach ihrem äußeren Ansehen von der Bauverwaltung für sachgemäß hergestellt erachtet wird, ist tunlichst bald festzustellen, ob die Anlage im allgemeinen den Vertragsbedingungen entspricht.

c) Um endgültig festzustellen, ob die vorgeschriebene Wirkung erzielt wird, soll innerhalb des ersten Winters, nachdem das Gebäude in regelmäßige Benutzung genommen worden ist, eine zweite etwa achttägige Probeheizung vorgenommen werden. Erweist sich hierbei die Anlage den Bedingungen des Vertrages entsprechend, so soll die Gewährleistungszeit, deren Dauer in den besonderen Vertragsbedingungen vorzusehen, jedoch im allgemeinen nicht über drei Jahre auszudehnen ist, vom Tage der vorerwähnten ersten Probeheizung ab gerechnet werden. Innerhalb dieser Frist sind die zur Erzielung des vertragsmäßigen Zustandes etwa erforderlichen Nacharbeiten stets so schnell als möglich auszuführen und in ihrer Wirkung zu erproben, widrigenfalls die Gewährleistungsfrist solange um je ein volles Jahr verlängert werden kann, bis der vertragsmäßige Zustand erreicht ist.

Zu diesem Zwecke ist eine erste Probeheizung von genügender Dauer vorzunehmen. Zu dieser hat der Unternehmer unentgeltlich die nötigen Mannschaften zu stellen, während das zur Füllung der Kessel und der Leitungen erforderliche Wasser, sowie die Brennstoffe von der Bauverwaltung geliefert werden.

,    2. Betriebsvorschrift.

Für die Bedienung der Heizung hat der Unternehmer im Einvernehmen mit der Bauverwaltung Vorschläge zu einer „Betriebsvorschrift“ auszuarbeiten. Hierbei sind zu berücksichtigen: Die Bedienung der Feuerungen und Rauchverbrennungsvorkehrungen, ₄die Behandlung der Wärme-Entwickler und ihrer Ausrüstung, sowie der Heizkörper, Luftfilter, Luftbefeuchtungsapparate, Kanalverschlüsse u. dergl. Zugleich sind in die Betriebsvorschrift Anweisungen bezüglich der Reinigung aller Teile der Heizanlage und zur Verhütung von Frostschäden aufzunehmen. (Vergl. § 4 der Anweisung.)

Mit allen diesen Obliegenheiten hat der Unternehmer das Bedienungspersonal während der Probeheizungen vertraut zu machen.

to

T.fd. No.

Die Spalten I Die Zahl i

Vorraum

Beratungs

zimmer

(Eckzimmer)

Raumes

des

Bezeichnung

und

Nummer

a.

0+

Länge

er

p to s

Bemerkung:

bis 7 sind von der Bauvervvaltung, die übrigen Spalten von den Bewerbern 1 1 Spalte 7 wird erhalten durch Multiplikation der Zahlen in Spalte 3. h, 5. c.

jo

Ln

40

4,00!

öS

120

cbm

Ln Ln Ln bO bO bO

O O Q Ln Ln H

to 4^    4^ »-h »-h

Cr. CO CO CO Ca +

M M M H

JO M    Co JO

.j i er. cn +t +1 cn cn

CO

I 2,94

1 3)75

»-i bO *-<

i° r ^ ^ ^ 1°

<Si "OO^O \Q Ln • Ln 4^

, POP 1 1 1

++++++

++++++

bO 00 00

CO Lo io 00 10

5,oo

2,00

13.2 13.2 >

läfcfei i

rz

ci.

rr

O ^4 VO Lrt CO Ln Ln

'b viCb ON<J 00 00 ö

Ln tO bO Ln 00 00

■ 444¹¹¹

rt

o*

+ 20-30 + 20 — 20 + 20 + 12 + 20 — 20 + 20 — 20 + 20+12 + 20 + o

+++++++

io 4^ 4^    4^ 4^

O 00 o O 00 o o

O *-• J-» J-* IO Ln Ln

Co Co + h o ’o o '-rr o o o o o o

'L

ce

h—

5*

Breite

Höhe

Inhalt

P*

Bezeichnung p

Himmelsrichtung p“

Länge

g Höhe bezw. Breite p-

er;

qm

Fläche

Anzahl

t*>

g Abzuziehen cp

qm

In Rechnung gestellt

C/i

CÖ

3 Stärke der Wand +

Innen

Aussen P“

Unterschied P

Temperatur in Grad. Celsius

•s

Transmissionscoefficient P

und 6.

798| 469|437° |—>- 329

53

275

470

013

185

00 O vr oo

^•<t

-vj

O QN C>

Abgabe

224

185

P9

Gewinn p“

im ganzen n (b—a)

Wärme-Einheiten ohne Zuschläge

•Z

Berechnung der stündlichen Wärnieverluste.

für Himmelsrichtung p bezw. Windanfall ■

für Betriebsunterbrechung

er

Zuschläge

8.

Gesamtsumme der Wärmeeinheiten einschl. p der Zuschläge

Es bedeutet:

E.    F. Einfache Fensier

D. F. Doppel-Fenster

J. T. Innenthüren

A. T. Aussenthüren

J. W. Innenwände

A. W. Aussenwände

F.    B. Fussboden

D.    Decken

E.    O. Einfache Oberlichter

D. O. Doppelte Oberlichter

Für die Höbe einer senkrechten Wand ist die ganze Geschosshöhe einzusetzen.

Bemerkungen

10.

Tabelle a.

cn

g*

'S

Tabelle b.

OÖI

061

•6

Bemerkungen

ten

Nach Weisung

über die Art und Anlagekosten der Zentralheizungs- und Lüftungsanlage

Aufgestellt

den

............. den

Der Regierungs- und Bau-Rat

ten

8.

Anlagekosten der Heizung und Lüftung

fürioocbm für 1000W.E. der für Lüftung und Heizung berechneten Gesamtwärmemengen

im ganzen beheizten Raumes

Mark

Mark

zu

in

tö

(Name) ...........

(Amtscharakter) Geprüft...........

7-

Art der Heizung und Lüftung

Art der Heizung

6.

5-

4-

3-

2.

I.

Kubischer Verlangte Inhalt der | Temperatur in den zu erwärmenden bezw. zu lüftenden Räumen

zu erwär-

Ausführende Firma menden bezw. zu lüftenden Räume

Zeit

der Aus-

Bestimmung

des

Gebäudes und Ortes führung

Grad C.

cbm

Bemerkungen betreffend die Ausfüllung der Tabelle.

Sind in einem Gebäude Zentralheizungen verschiedener Art vorhanden, so ist für jede eine besondere Tabelle aulzustellen.

In Spalte 5 ist der Inhalt der auf verschiedene Temperatur zu erwärmenden Räume getrennt anzugeben.

In Spalte 7 ist die Art der Heizung und Lüftung, kurz etwa wie folgt, zu beschreiben:

Beispiel für eine Warmwasserheizung:

3 Kornwallkessel mit Donneley-Rost.

2 Hauptsteigerohre, Verteilung im Dachboden, getrennte Rücklaufrohre.

In den Geschäftsräumen Zylinderöfen, auf den Fluren usw. Rippenregister.

Abluftrohre nach dem Dachboden ohne künstlichen Antrieb und dergleichen.

Die in Spalte 8 aufzunehmenden Gesamtkosten sind in Spalte 9 folgendermaßen gesondert aufzuführen:

a.    Die Kosten der eigentlichen Heizungs- und Lüftungsanlage.

b.    Die Kosten für das Einmauern und Verputzen aller zur Heizung und Lüftung gehörigen Teile.

c.    Die Kosten für die durch die Anlage bedingten Nebenarbeiten anderer Handwerker.

In Spalte 9 sind ferner Mitteilungen zu machen über etwaige besondere Verhältnisse und örtliche Umstände, welche auf die Höhe der Anlagekosten von Einfluß gewesen sind.

Bemerkungen betreffend die Ausfüllung der Tabelle.

Sind in einem Gebäude verschiedene Anlagen vorhanden, so ist für jede eine besondere Tabelle aufzustellen.

In Spalte 4 ist der Inhalt der auf verschiedene Temperatur zu erwärmenden Räume getrennt anzugeben.

In Spalte 7 sind zu b sämtliche Ausgaben aufzuführen, welche nach Ablauf der letzten Heizperiode notwendig waren, um die Anlage in betriebsfähigem Zustande zu erhalten. Wenn völlige Erneuerung einzelner Teile (Kessel, Heizkörper, Rohrleitungen usw.) notwendig waren, so ist dies in Spalte IO unter Angabe der hierfür verausgabten Kosten besonders zu vermerken.

Zu c sind außer den Kosten für Brennmaterial noch aufzunehmen und in Spalte io getrennt aufzuführen:

Die Gehälter und Löhne für Maschinisten, Heizer und sonstiges Hilfspersonal, sowie die Kosten für die Reinigung sämtlicher Teile der Heizungsund Lüftungsanlage einschließlich der Schornsteine und Kanäle.

ln Spalte IO sind ferner Angaben über die Temperatur der abziehenden Rauchgase, sowie über etwaige Mängel, welche sich während der Heizperiode bezüglich der Wirkung der Heizung und Lüftung herausgestellt haben, und Vorschläge zu deren Abstellung zu machen.

cbm

Grad C.

Mark

Mark

Mark

Nummer

Gebäudes und Ortes

des

Bestimmung

2.

Zeit der Ausführung V*

Kubischer Inhalt der zu erwärmenden

Räume

4-

ui

Verlangte Temperatur der zu

erwärmen-1 Heiz-den Räume

tage

der

Anzahl

der ersten :    ^er

Anlage im ganzen

Unterhaltung im ganzen im ganzen

für 100 cbm beheizten Raumes

für 1000 W. E. der für Lüftung Brenn-und Heizung

berechneten materiales Gesamtwärme-mengen

Mark

für 50 kg

des Betriebes

nung

des

Brennmateriales I kungen

Bemer-

5.

6.

a.

b.

Kosten

■L

(Name)............

(Amtscharakter) Geprüft ........

während der Heizperiode 190 Art der Heizung:............. ...........

zu.

c.

Bezeich-

des

Kosten

8.

•6

IO.

............' den

Der Regierungs- und Bau-Rat

ten

I90

Aufgestellt

den

ten

190

Nachweisung

über die Betriebsergebnisse der Zentralheizungs- und Lüftungsanlage

Tabelle c.

¹

Diese Bestimmungen — Cirkularerlaß vom 31./III. 1897 — sind auch im Verlage von Ernst & Korn in Berlin erschienen.

Die umstehenden Zeichnungen sind im Maßstabe 1 : 10 ausgeführt.

J. Bestimmungen über die Bauart der von der Staats-Bauverwaltung auszuführenden Gebäude, unter besonderer Berücksichtigung der Verkehrssicherheit.

Abschnitt I.

Geltungsbereich.

Die nachfolgenden, mit den beteiligten Herren Ressortchefs vereinbarten Bestimmungen sind bei allen Bauten, deren Ausführung oder Überwachung der Staats-Bauverwaltung bestimmungsmäßig obliegt, zur Anwendung zu bringen. Sie gelten in der Regel für die Bauten aller Ressorts, gleichviel ob die Kosten ganz oder nur teilweise aus Staatsfonds gedeckt werden — desgleichen für solche Bauten, deren Kosten aus Stiftungsfonds getragen werden, welche unter Staatsverwaltung stehen.

Für Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten, zu welchen aus dem Patronatsbaufonds oder dem Allerhöchsten Dispositionsfonds bei der General-Staatskasse Beiträge gewährt werden, wird die Anwendung der Bestimmungen nicht unbedingt gefordert, aber insoweit empfohlen, als die Umstände des einzelnen Falles, insbesondere die Leistungsfähigkeit der Beteiligten es gestatten.

Auch wird der Umfang einer etwaigen fiskalischen Baupflicht durch diese Bestimmungen in keiner Weise berührt.

Mit dieser Maßgabe sind die Bestimmungen bei Neubauten in vollem Umfange, bei Um- und Erweiterungsbauten dagegen nur insoweit zu berücksichtigen, als dies nach Lage der Verhältnisse für notwendig zu erachten ist. Etwa weiter gehende Vorschriften in örtlichen, bau- und feuerpolizeilichen Verordnungen sind gleichfalls zu beachten.

Abschnitt II.

Bauart im allgemeinen.

A. Gebäude mit einem Geschoß oder zwei Geschossen über dem Keller, bei einer Bausumme von höchstens 50000 Mark.

1.    Wände. Die Außen- und Innenwände sind in der Regel massiv herzustellen. Abgesehen vom Kellergeschoß, können untergeordnete und nicht belastete Scheidewände von höchstens 5,60 m Länge in ausgemauertem Holzfachwerk oder aus doppelten Brettern bezw. aus Bohlen mit beiderseitigem Rohrputz errichtet werden.

Für Gebäude, welche abgesehen vom Keller und Dachgeschoß, nur aus einem Erdgeschoß bestehen, darf ausnahmsweise von massiver Bauart für die Außen- und Innenwände teilweise oder ganz Abstand genommen werden.

2.    Decken. Die Kellergeschosse sind massiv, tunlichst unter Vermeidung von eisernen Trägern zu überwölben; die übrigen Geschosse dagegen sind in der Regel mit unterhalb verputzten Balkendecken zu versehen.

3.    Dächer. Die Dachstühle sind in der Regel aus Holz herzustellen. Zur Eindeckung der Dächer ist ein feuersicheres und wetterbeständiges Material zu verwenden. Hierbei ist demjenigen Material der Vorzug zu geben, welches sich in der betreffenden Gegend erfahrungsmäßig bereits seit längerer Zeit bewährt hat und zu dessen Eindeckung sachkundige Handwerker zur Verfügung stehen.

Überhängende Dächer sind zulässig, wenn der Abstand der Gebäude von einander oder von Nachbargrenzen mindestens 10 m beträgt.

4. Treppen. Die äußeren Treppen und die Kellertreppen sind massiv auszuführen. Die übrigen Treppen können aus Holz hergestellt werden, sind alsdann aber unterhalb, einschließlich der Podeste, wie Balkendecken zu verputzen. Die Treppenhäuser sind in allen Geschossen, einschließlich des Dachgeschosses, mit massiven, mindestens einen Stein starken Wänden zu umgeben und im Dachgeschoß mit einer unterhalb geputzten, oberhalb durch Lehm-bezw. Gipsestrich geschützten Balkendecke oder in anderer Art feuersicher abzuschließen.

B. Gebäude mit einem Geschoß, bezw. zwei oder mehr Geschossen über dem Keller, bei einer Bausumme von mehr als 50 000 Mark, aber höchstens

300000 Mark.

1. Wände. Sämtliche Wände sind massiv herzustellen; ausnahmsweise ist jedoch für untergeordnete und nicht belastete Innenwände die Verwendung von Drahtputz, Eisenfachwerk und ähnlichen feuersicheren Konstruktionen zulässig.

2. Decken. Abgesehen vom Kellergeschoß sind bei dieser Gebäudegruppe auch sämtliche Flure und Treppenhäuser, gleichviel ob die Treppen bis in den Dachboden führen oder bereits im obersten Geschoß enden, zu überwölben. Die Anwendung eiserner Träger ist dabei tunlichst zu beschränken.

3. Dächer. Für die Dächer gelten die unter A. 3. gegebenen Bestimmungen.

4.    Treppen. Die Haupttreppen sind durchweg massiv, entweder aus Haustein oder gemauert, auszuführen; die Nebentreppen können aus Holz mit unterer Verputzung oder aus Eisen hergestellt werden.

5.    Dachfußboden. Das Dachgeschoß ist entweder mit einem Gipsv-estrich oder einem sonstigen unverbrennlichen Fußboden zu versehen. Hölzerne Fußböden sind nur für die im Dachgeschosse etwa einzurichtenden Geschäfts- und Wohnräume sowie Aktendepots zulässig.

C. Gebäude mit zwei oder mehr Geschossen über dem Keller, bei einer Bausumme von mehr als 300 000 Mark.

1.    Wände. Bezüglich der Wände gelten die für Gruppe B. gegebenen Bestimmungen.

2.    Decken. Es sind nicht nur die Flure und Treppenhäuser, sondern in der Regel auch sämtliche übrigen Räume zu überwölben, bezw. in Stein und Eisen oder in anderer Art feuersicher zu überdecken. Holzbalkendecken sind zulässig, wenn die Beschaffung trockenen, gesunden Holzes für den Bau gesichert ist.

3.    Dächer. Bezüglich der Dächer gelten die unter A. 3. gegebenen Bestimmungen.

Überhängende Dächer sind bei dieser Gebäudegruppe in der Regel ausgeschlossen.

4.    Treppen. Sämtliche durchgehenden Treppen sind massiv, entweder von Haustein oder gemauert, und zwar tunlichst ohne Verwendung eiserner Träger auszuführen. Nur die innerhalb einzelner Räume zur Herstellung von Verbindungen nach Zwischenböden, Galerien und dergl. erforderlichen Treppen können aus Holz oder Eisen gefertigt werden.

5.    Dachfußboden. Für die Herstellung des Dachfußbodens gelten die unter B. 5. gegebenen Bestimmungen.

Abschnitt III.

Besondere Bestimmungen für einzelne Gebäudearten, ohne Rücksicht auf die Höhe der Baukosten.

A. Kirchen.

Für Kirchen empfiehlt sich eine dauerhafte Bauart unter Wahrung der durch die Beschränktheit der Baumittel etwa bedingten Einfachheit.

Massivbau mit gewölbter Decke ist nur dann zu wählen, wenn alle Baupflichtigen und — soweit Staatsmittel in Anspruch genommen werden — die zuständigen Staatsbehörden hiermit einverstanden sind. Anderenfalls können, unabhängig von den Raumbemessungen und der Kirchgängerzahl, Holzdecken zur Ausführung gelangen. Interimistische Bauten können mit Zustimmung der beteiligten Minister in Fachwerk ausgeführt werden.

B. Pfarr- und Schulhäuser auf dem Lande und in kleineren Städten.

Die unter II. A. gegebenen Vorschriften sind, soweit die Umstände es gestatten, zu befolgen. Bei Unzulänglichkeit der erforderlichen Baumittel kann von diesen Bestimmungen, sofern nicht Ortspolizeivorschriften u. dergl. entgegenstehen, in folgender Weise abgewichen werden:

1.    Wände. Sämtliche Wände dürfen in ausgemauertem Fachwerk, erforderlichenfalls im Äußeren mit Dachziegel- oder Schieferbekleidung, hergestellt werden, namentlich da, wo diese Bauart ortsüblich ist und sich bewährt hat.

2.    Decken. Decken, auch über dem Kellergeschoß, dürfen in Holz hergestellt werden.

C. Museen, Bibliothek- und Archivgebäude.

1.    Decken. Sämtliche Räume aller Geschosse sind zu überwölben oder in Stein und Eisen bezw. in anderer Art feuersicher zu überdecken.

2.    Treppen. Innerhalb der Magazinräume können die zur Verbindung der Zwischengeschosse miteinander dienenden Treppen aus Eisen hergestellt werden.

3.    Einbau von Dienstwohnungen. Dienstwohnungen dürfen in diesen Gebäuden nur dann angeordnet werden, wenn sie von den Sammlungsräumen und den dazu gehörigen Vorräumen, Treppenaufgängen usw. durch massive, undurchbrochene Wände und feuersichere Decken geschieden und außerdem durch Vermittelung eines besonderen Zwischenflures zugänglich sind.

4.    Absonderung der Feuer stellen für Zentralheizungen.

Nach Maßgabe der vorstehend unter 3. aufgeführten Bestimmungen ist

auch hinsichtlich der Räume zu verfahren, in denen sich die Feuerstellen und Kohlenlagerplätze für die Zentralheizungen befinden. Diese Räume sind außerdem gegen die Zwischenflur durch feuersichere, selbsttätig zufallende Türen abzuschließen.

5.    Zulässigkeit von Lokalheizungen. Ob in den Sammlungsräumen ausnahmsweise die Aufstellung von Öfen mit lokalem Betriebe zulässig ist, bleibt der Entscheidung der Superrevisionsinstanz Vorbehalten.

6.    Fenster - und Oberlichtverschlüsse. Sofern die Fenster an bebauten oder zur Bebauung bestimmten Straßen liegen, deren Breite zwischen den Baufluchten weniger als 20 m beträgt, sind dieselben unbeschadet der zur Sicherung gegen Einbruch etwa erforderlichen weitgehenden Maßregeln, mit eisernen bezw. hölzernen, beiderseitig mit Eisenblech beschlagenen inneren Läden auszustatten. Wenn die örtlichen Verhältnisse es erfordern,

sind in gleicher Weise auch die an umbauten Höfen gelegenen Fenster zu sichern.

Ebenso müssen die im Dachboden belegenen inneren Deckenoberlichte, falls die Gebäude nicht völlig frei und von anderen Häusern oder Nachbargrenzen mindestens 20 m entfernt liegen, zur Vermeidung des Eindringens von Flugfeuer, mit leicht beweglichen, feuersicheren Schutzvorkehrungen versehen werden. Unter den äußeren Oberlichten sind Drahtnetze anzubringen.

D. Universitätsinstitute, Kliniken, Gymnasial- und Seminarbauten.

1.    Decken und Fußböden. Die Flure und Treppenhäuser sind nach Maßgabe der Bestimmungen im Abschnitt II, unter B. 2., zu überwölben oder sonst feuersicher zu überdecken. Dieselben Bestimmungen gelten für die im Hauptgebäude befindlichen Badezimmer, Aborträume und Tee- bezw. Anrichteküchen, welche außerdem zu unterwölben und mit einem wasserdichten Fußboden zu versehen sind. Eine Unterwölbung ist auch in solchen Räumen herzustellen, welche behufs gründlicher Reinigung häufig mit Wasser abgespült und deshalb mit einem diarten, undurchlässigen Fußboden versehen werden müssen (Operationsräume, Sezierräume u. dergl.).

2.    Dächer. Sofern die Gebäude völlig frei stehen und von anderen Häusern oder Nachbargrenzen mindestens 20 m entfernt liegen, können die Dächer überhängend konstruiert werden.

3.    Zulässigkeit einer leichteren Bauweise für barackenartige Bauten. Wenn für Universitätszwecke aus besonderen Gründen barackenartige Bauten gewählt werden, ist für diese eine leichtere Bauweise zulässig.

Die Wände können je nach der Zweckbestimmung und der beabsichtigten Dauer dieser Bauten entweder massiv, oder in ausgemauertem Eisenfachwerk bezw. in Holzfachwerk mit Ausmauerung oder Gipsdielenbekleidung hergestellt werden.

Es ist zulässig, von einer Überwölbung der Räume in derartigen Gebäuden abzusehen.

Die Dächer können mit doppelter Pappe, Holzzement oder einem anderen geeigneten Material eingedeckt werden. Bei freistehenden Baracken sind überhängende Dächer zulässig, wenn ihr Abstand voneinander oder von Nachbargrenzen mindestens 10 m beträgt.

E. Gefängnisse und Strafanstalten.

1.    Wände. Sämtliche Wände sind massiv herzustellen.

2.    Mauerstärke.

Die Umschließungswände aller zum dauernden Aufenthalte von Gefangenen bestimmten Räume müssen mindestens eine Stärke von 1Stein erhalten; eine geringere Stärke ist für die Scheidewände der Schlafzellen, soweit sie nicht Widerlager für Gewölbe bilden, zulässig.

3.    Decken. Die Flure und Treppenhäuser, ferner alle Räume, weichte zur Vollstreckung der Strafe dienen, sowie die Küchen, Aufnahmezellen, Strafzellen und Baderäume sind zu überwölben oder sonst feuersicher jzu überdecken. Die zum vorübergehenden Aufenthalt der Gefangenen bestimmten Räume, wie Betsäle, Schulen, Arbeitssäle usw. können Balkendecken erhalten, sofern darüber Zellen nicht angeordnet werden.

4.    Treppen. Die Treppen sollen in der Regel massiv, entweder von Haustein, oder gemauert ausgeführt werden. Die in den panoptischen Korridoren anzuordnenden Treppen sind aus Eisen herzustellen.

F. Gebäude, welche zu Gestüts-, land- und forstwirtschaftlichen

Zwecken dienen.

Sofern die örtlichen Verhältnisse es angezeigt erscheinen

1. Wände.

lassen, können die Außen- wie Innenwände in Holzfachwerk hergestellt werden, welches mit Ziegeln, Schwemmsteinen u. dergl. auszumauern ist; auch ist eine Herstellung der Wände in ganzem Umfange aus Holz gestattet.

2.    Decken. Von einer Umschließung der Balkenfache durch Stakung und von dem Verputz der Unteransichten der Balkendecken kann in geeigneten Fällen Abstand genommen werden. Über den Kellern sind Balkendecken zulässig.

3.    Dächer. Ausnahmsweise kann die Verwendung weicher Dachdeckungsmaterialien gestattet werden. Gebäude mit überhängenden Dächern sind auch geringerer, als der unter Abschnitt II. A. 3 angegebenen Entfernung von anderen Gebäuden zulässig.

4.    Treppen. Die Treppen können aus Holz hergestellt werden und bedürfen in Wirtschaftsgebäuden nicht der unteren Verputzung. Feuersichere Abschlüsse der Treppen im Dachgeschoß sind in der Regel nicht erforderlich. Die im Abschnitt V, unter D. und E., getroffenen Bestimmungen finden hier keine Anwendung.

5. F u ß b ö d e n.

Die nach dem Schlußsätze unter Abschnitt II. B. 5. zugelassene Ausnahme, wonach hölzerne Fußböden in Dachgeschossen gestattet sind, findet auch auf solche Dachbodenräume Anwendung, welche in Wirtschaftsgebäuden als Speicher benutzt werden.

G. Gebäude minderer Bedeutung.

Die Bestimmungen unter Abschnitt III F. finden auch Anwendung auf sonstige Gebäude minderer Bedeutung (kleinere Wohngebäude, Schuppen, Stallungen u. dergl.).

Abschnitt IY.

Bestimmungen über konstruktive Einzelheiten.

A. Räume, welche feuersicher zu umschließen sind.

Kassen- und Depositenräume sowie die Zimmer zur Aufbewahrung von Grundbüchern, Kataster- und Standesamts-Registern, Flurkarten und sonstigen wertvollen Zeichnungen sind allseitig mit massiven, nicht unter \y₂ Stein starken Wänden zu umschließen und sowohl zu über-, als auch zu unterwölben. Sofern sich hierbei die Anwendung eiserner Stützen und Träger nicht vermeiden läßt, sind ihre sichtbaren Flächen mit einer geeigneten Feuerschutzmasse zu umhüllen.

Für die Sicherung der Fenster in diesen Räumen gegen Flugfeuer und dergl. sind die Bestimmungen unter Abschnitt III C. 6 maßgebend.

B. Oberlichtschächte.

Die Wandungen der Oberlichtschächte sind, wenn eine direkte Unterstützung durch Mauern oder Träger zu ermöglichen ist, massiv aufzuführen; anderenfalls genügt eine Herstellung in Drahtputz oder einer ähnlichen als feuersicher anzuerkennenden Konstruktion.

Die Wandungen sind mindestens 20 cm über die Dachfläche zu führen und dürfen mit Fenstern zur Beleuchtung der Bodenräume nicht versehen werden.

C. Feuersichere Türen.

Die von den Treppen auf den Dachboden führenden Türen, sowie die Türen in den Einfallschächten der Oberlichte und in den Brandmauern sind feuersicher, entweder aus Holz mit beiderseitiger Eisenblechbekleidung oder aus Drahtputz mit eisernen Rahmen, herzustellen und mit selbsttätig wirkenden Vorrichtungen zum Zufallen, niemals aber mit Schlössern zu versehen. Damit bei dieser Anordnung die Dachböden gegen die Treppenhäuser abgeschlossen werden können, sind außer den feuersicheren Türen erforderlichenfalls leichte Holz- oder Lattentüren mit Schlössern anzubringen.

Die gleiche Anordnung empfiehlt sich bei Kirchen für solche Türen, welche von den Emporen in die Türme führen.

D. Schornstein- und Reinigungstüren.

Schornsteine dürfen bei flachen Dächern, welche ein Begehen oder die Anbringung von Laufbrettern ohne Schwierigkeit gestatten, innerhalb des Dachraumes nicht mit Reinigungstüren versehen werden. Bei steilen Dachneigungen ist es zulässig, die Reinigungstüren unbesteigbarer Schornsteine im Innern des Dachraumes anzubringen, mit der Maßgabe:

a)    daß die Öffnungen von geputztem oder durch sonstige Umkleidung feuersicher ummantelten Holzwerk mindestens 50 cm und von ungeschütztem Holz mindestens 1 m entfernt bleiben,

b)    daß der Fußboden des Dachgeschosses, sofern er nicht durchweg unverbrennlich hergestellt wird, auf 1 m Entfernung vom Schornstein eine feuersichere Kleidung erhält,

c)    daß die Reinigungstüren überall leicht zugänglich und hoch genug über dem Dachfußboden angelegt werden, um auch den oberhalb derselben liegenden Teil des Schornsteines gut reinigen zu können, und

d)    daß die Öffnungen dicht schließende eiserne Schieber, oder in Falze schlagende Türen erhalten.

E. Gasleitungen.

Die Röhren der Gasleitungen sind in der Regel nicht zu vermauern oder zu verputzen, sondern frei und leicht zugänglich, jedoch gegen zufällige Beschädigungen ausreichend geschützt zu verlegen.

Im Innern der Gebäude ist die Verwendung von Röhren aus Blei oder einem anderen weichen, leicht schmelzbaren Metall nicht zulässig.

Die Gasleitungen für Flure und Treppen, sowie für Geschäftsräume und Dienstwohnungen sind in getrennten Gruppen anzuordnen und mit besonderen Absperrhähnen zu versehen.

Wenn es nicht vermieden werden kann, in schwer zugänglichen Räumen, wie Hohlräumen über Gewölben und Freitreppen u. dergl. Gasröhren anzuordnen, sind jene zur Vermeidung schädlicher Gasansammlungen mit ausreichenden Lüftungsvorrichtungen zu versehen.

F. Elektrische Leitungen.

Elektrische Leitungen sind nur auf Anordnung der Zentralinstanz vor

zusehen.

Nach Ermittelung des für den nächsten Gebrauch erforderlichen Lichtbedarfes sind die Leitungen so zu bemessen, daß die Lichtabgabe an jeder Stelle um etwa 25 v. H. gesteigert werden kann, ohne die Sicherheit der Anlage zu gefährden.

Damit die Leuersicherheit der Gebäude durch elektrische Beleuchtungsanlagen nicht beeinträchtigt wird, ist die Berechnung und Ausführung der Leitungen mit großer Sorgfalt zu bewirken; namentlich sind die Schaltungen und sonstigen Apparate gut zu konstruieren und sachgemäß anzuordnen, auch an jeder Stelle die zweckentsprechendsten Isolierungen anzuwenden.

An Orten, in welchen öffentliche elektrische Beleuchtungsanstalten im Betriebe sind, müssen alle Teile der elektrischen Einrichtung, auch bei Verwendung eigener Lichtmaschinen, den technischen Bedingungen entsprechen, unter welchen die öffentlichen Anstalten. Strom abgeben, damit der spätere Anschluß an das öffentliche Kabelnetz jederzeit ohne erhebliche Kosten erfolgen kann.

An Orten, welche zur Zeit keine öffentlichen elektrischen Beleuchtungsanstalten haben, sind für alle Einzelheiten die bei öffentlichen Anlagen an anderen Orten bereits bewährten Einrichtungen zum Muster zu nehmen.

G. Wasserversorgung und Feuerlöscheinrichtungen.

1.    Allgemeine s. Die Gebäude sind, sofern an dem betreffenden Orte eine öffentliche Wasserleitung mit ausreichendem Drucke vorhanden ist und ihre Benutzungsart die Einführung der Wasserleitung nötig erscheinen läßt, an diese anzuschließen.

Steht eine geeignete öffentliche Wasserleitung nicht zur Verfügung, erfordert aber die Größe und Zweckbestimmung' des Gebäudes an verschiedenen Stellen desselben die dauernde Bereithaltung von Wasser, so ist mit Genehmigung der Zentralinstanz eine eigene Wasserleitung einzurichten. Dies soll, sofern die Benutzung der öffentlichen Wasserleitung durch Ortsstatut nicht allgemein vorgeschrieben ist, in der Regel auch dann geschehen, wenn die Einrichtungs-, Betriebs- und Unterhaltungskosten sich billiger als beim Anschluß an die öffentliche Wasserleitung stellen. Gesonderte Dienstwohnungen sind nur da mit Wasserleitung zu versehen, wo eine solche allgemein ortsüblich ist.

2.    Ausdehnung der Wasserversorgung. Im allgemeinen ist die Ausdehnung der Wasserleitung auf das notwendige Bedürfnis zu beschränken. In die Zimmer und Säle darf sie nur dann eingeführt werden, wenn solches durch die Zweckbestimmung, wie Vornahme wissenschaftlicher Untersuchungen, Operationen usw., bedingt wird. Im übrigen sind nur die notwendigen Zapfstellen auf den Fluren, in den Vorräumen der Klosetts, in den Wasch- und Baderäumen, Kranken- und Arbeitssälen, in den Küchen sowie in den Kesselräumen der Zentralheizungen vorzusehen.

Ob die Wasserleitung zur Spülung des Klosetts zu benutzen ist, hängt von der Art der Beseitigung der Fäkalien und von den sonstigen örtlichen Verhältnissen ab. Soweit angängig, ist eine Spülung der Klosetts zur Anwendung zu bringen.

In Dienstwohnungen ist die Wasserleitung, abgesehen von den Klosetts, nur in die Koch- bezw. Waschküchen und in die Badezimmer einzuführen. Liegt die Waschküche im Nebengebäude, so ist nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse über die Notwendigkeit einer Wasserleitung zu entscheiden.

Inwieweit außerhalb der Gebäude zur Besprengung von Gärten und Höfen Hydranten vorzusehen sind, bleibt der Entscheidung der Zentralinstanz Vorbehalten.

3. Feuerlöscheinrichtungen. Auf den an die Gebäude grenzenden Vorplätzen und Höfen müssen Hydranten in ausreichender Zahl und an geeigneter Stelle angeordnet werden; diese sind, wenn tunlich ohne Einschaltung eines Wassermessers, durch ein genügend weites, unmittelbar an die Hauptstraßenleitung oder die eigene Hauptleitung angeschlossenes Zuflußrohr zu speisen.

Innerhalb solcher Gebäude, welche eine eigene Wasserleitung besitzen, ist von Feuerhähnen mit Rücksicht auf den geringen Druck, welcher in diesem Falle meist zur Verfügung steht, in der Regel abzusehen.

Bei Gebäuden, welche an eine öffentliche Wasserleitung angeschlossen sind, bleibt die Entscheidung darüber, ob und in welchem Umfange eine innere Feuerlöschleitung angelegt werden soll, der Superrevisions-Instanz Vorbehalten.

Die Feuerhahnkasten sind so zu konstruieren, daß die Hähne ohne Zeitverlust benutzt werden können. Zu diesem Zwecke sind die Kasten zu verglasen und mit passender Aufschrift zu versehen; auch müssen die Schläuche in nächster Nähe der Feuerhähne angebracht und mit diesen verschraubt sein.

4.    Besondere Bestimmungen. Alle Wasserleitungs- und Entwässerungsanlagen müssen möglichst frostsicher angeordnet oder in sonst geeigneter Art gegen Frostschaden gesichert werden.

Die Entwässerungsleitungen sind durch besondere Röhren oder durch Anschluß an die Schornsteine über Dach zu entlüften.

Die innerhalb der Gebäude liegenden Röhren dürfen in der Regel weder vermauert noch verputzt werden; sie sind vielmehr frei auf den Wänden oder in Mauerschlitzen, welche, soweit nötig, mit leicht abnehmbaren Gittern oder Platten zu verschließen sind, zu verlegen.

Hinsichtlich der Schlauchverschraubungen der Hydranten und Feuerhähne ist dafür zu sorgen, daß sie mit denjenigen der Feuerwehr des betreffenden Ortes genau übereinstimmen.

5.    Verbindung der Gebäude mit Feuerwachen. Gebäude, deren Bausumme den Betrag von 300 000 Mark übersteigt, sind in der Regel, falls an dem betreffenden Orte Leitungsdrähte bereits vorhanden sind und eine ständige Feuerwache besteht, mit dieser durch telegraphische oder telephonische Meldeapparate (Feuermelder) zu verbinden. Bei Gebäuden mit geringer Bausumme ist diese Einrichtung dann zu treffen, wenn der besonders wertvolle Inhalt (wie Bibliotheken, Museen, Archiven, usw.) eine derartige Sicherung gegen Feuersgefahr erfordert.

Abschnitt V.

3: td

i-t fl)

C"h

fD

er 3

p:

ft

i-H- aq

QJ

n>

3:

Cß

CfQ

Ol

3*

n>

•/

<u

o3

4->

<v

pH

a>

-hCTQ 3

1-t    ’-t

O O: <T> <79 t» ^ r*- o>

CL.

’-t

rt>

CD

tr

A. Allgemeines.

Für Gebäude der vorbezeichneten Art (wie Kirchen, Schulen, Auditorien u. dergl.) muß die Breite, Lage und sonstige Anordnung der zugehörigen Ausgänge, Flure und Treppen so gewählt werden, daß eine schnelle und sichere Entleerung möglich ist.

B. Ermittelung der in Betracht kommenden Personenzahl.

Bei Feststellung der Abmessungen und der Zahl der Ausgänge, Flure und Treppen ist diejenige Personenzahl in Rechnung zu stellen, welche bei Be-riicksichtigung der Grundrißgestaltung und der Benutzungsart des Gebäudes auf jene Verkehrsmittel angewiesen ist.

Nebenausgänge und Nebentreppen, welche von den Besuchern der betreffenden Gebäude bezw. Räume nicht leicht aufgefunden werden können, müssen bei der Berechnung außer Betracht kommen.

C. Mindestbreite der Ausgänge und Treppen.

Für alle bei der Entleerung von Gebäuden oder Gebäudeteilen der unter A. erwähnten Art in Betracht kommenden Ausgänge, Flure und Treppen sind, soweit nicht die Bestimmungen der Polizei-Verordnung vom Jahre 1889 und des Nachtrages dazu vom Jahre 1891, betreffend die bauliche Anlage und die innere Einrichtung von Theatern, Zirkusgebäuden und Versammlungsräumen, zur Anwendung kommen müssen, mindestens folgende Breitenmaße anzunehmen:

1.    70 cm Breite für je 100 Personen bis zu einer Gesamtzahl von 500 (vgl. den Schlußsatz zu C),

2.    weitere 50 cm Breite für je 100 Personen mehr in den Grenzen von

500 bis 1000,

3.    weitere 30 cm Breite für je 100 Personen mehr, sobald die Zahl 1000 überschritten wird.

Demnach würde beispielsweise die Gesamtbreite der für die Entleerung in Betracht kommenden Ausgänge, Flure und Treppen betragen müssen bei einer Gesamtzahl:

400 Personen = 4 • 0,70.........

= 5 • 0.70 + 3 • 0,50    .....

= 5 • 0,70 + 5 • 0,50 = 2 • 0,30 .    .

o\ o 00

von

„    800

„    1200

Für Wendeltreppen sind unter 1., 2. und 3. genannten Maße um 30% zu erhöhen.

Die geringste Breite der Flure darf nicht unter 2,50 m und diejenige der Treppen nicht unter 1,30 m betragen; nur für die zu den Kirchenemporen führenden Treppen ist ausnahmsweise eine Einschränkung der Breite bis auf 0,90 m zulässig.

Die aus obiger Berechnung sich ergebenden Maße müssen stets im Eichten — und zwar bei den Treppen zwischen den Handläufern — vorhanden sein. Letztere sind auf beiden Seiten der Treppe anzuordnen und entweder über die Podeste ohne Unterbrechung fortzuführen, oder an den Enden jedes Laufes mit einer den Verkehr nicht hindernden Krümmung abzuschließen.

D. .Steigungsverhältnisse der Treppen.

Die Treppenstufen dürfen in der Regel nicht mehr als 18 cm Steigung und nicht weniger als 27 cm Auftritt erhalten. Ausgenommen sind die Treppen in Schulen, für welche eine Steigung von nicht mehr als 17 cm zu wählen ist; für Emporentreppen in Kirchen kann eine Steigung bis zu 19 cm zugelassen werden.

E. Freistufen.

Freistufen vor den Haustüren sind bequem anzuordnen. Sie dürfen nicht unmittelbar vor dem Eingänge beginnen, müssen vielmehr auf einen mindestens 80 cm breiten Vorplatz vor der Tür münden. Die Zahl der Freistufen ist durch Anordnung sanft ansteigender Rampen tunlichst zu vermindern.

F. Zahl der Ausgänge und Treppen.

Bei einer Personenzahl von mehr als 300 müssen in der Regel zwei, bei einer solchen von mehr als 800 in der Regel drei gesonderte Ausgänge angeordnet werden. Das Gleiche gilt für Treppen unter Zugrundelegung der auf diese angewiesenen Zahl der Personen.

G. Lage der Ausgänge und Treppen.

Die Ausgänge und Treppen sind tunlichst nach verschiedenen Richtungen so zu verteilen, daß bei gleichzeitiger Entleerung der Räume Gegenströmungen vermieden werden; auch dürfen die Türen der einzelnen zu entleerenden Räume in der Regel nicht einander gegenüber liegen.

Die unteren Ausgänge der Treppenhäuser müssen unmittelbar oder durch Vermittelung von anschließenden, ausreichend geräumigen Vorhallen ins Freie führen.

H. Aufschlagen der Türen.

Alle inneren und äußeren Türen, welche für die schnelle und sichere Entleerung in Betracht kommen, müssen nach außen aufschlagen.

Die Türen der Einzelzellen in Straf- und Gefangenanstalten können nach innen aufschlagend angeordnet werden.

Abschnitt VI.

Sicherung gegen Blitzgefahr.

A. Allgemeines.

Die Kirchtürme sind mit Blitzableitern zu versehen. ‘ Bei anderen Gebäuden sind dieselben dann anzubringen, wenn die Notwendigkeit derartiger Anlagen nachgewiesen ist.

Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen:

a)    ob und wie oft in der betreffenden Gegend Gebäude vom Blitz getroffen, und welche Schäden dadurch herbeigeführt sind,

b)    wie der Untergrund, auf welchem das Gebäude hergestellt werden soll, beschaffen ist, unter Angabe der einzelnen Schichten bis auf den niedrigsten Grundwasserstand,

c)    wie das Gebäude im allgemeinen gestaltet ist, unter Beigabe erläuternder Handskizzen, welche auch die Höhen der einzelnen Bauteile erkennen lassen,

d)    wie die Umgebung des Gebäudes beschaffen ist, welche Bauwerke und Bäume sich in der Nähe vorfinden und welche Höhen diese aufweisen.

Erachtet die Lokalinstanz hiernach die Anlegung von Blitzableitern für erforderlich, so sind entsprechende Vorschläge der Zentralbehörde zu unterbreiten, welcher in allen Fällen die Entscheidung Vorbehalten bleibt.

B. Ausarbeitung der Kostenanschläge usw.

Wird die Anlage einer Blitzableitung für nötig erachtet, so hat die Regierung die Ausarbeitung eines Entwurfes nebst Erläuterungsbericht zu veranlassen und diesen unter Beigabe der erforderlichen Zeichnungen zur Superrevision vorzulegen. Diese Ausarbeitungen müssen u. a. über die beabsichtigte Anordnung im allgemeinen (Art der Auffangung des Blitzes, Zahl und

Lage der Luft- und Erdleitungen), sowie über die Konstruktion der einzelnen Teile, über die zur Verwendung in Aussicht genommenen Materialien, über die Querschnitte der Leitungen, über die Art und Größe der Grundplatten, endlich über den etwaigen Anschluß größerer, in dem Gebäude vorhandener Metallmassen (Eisenkonstruktionen, Rohrleitungen usw.) an die Blitzableitung Auskunft geben.

Abschnitt VII.

Betriebsvorschriften. A. Wasserleitungen.

1. Prüfungder Feuerlöscheinrichtungen. Die in den Gebäuden vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen sind von Zeit zu Zeit mindestens jedoch in jedem Jahre einmal, wenn möglich unter Mitwirkung der Ortsfeuerwehr, durch den zuständigen Baubeamten auf ihre Gebrauchsfähigkeit zu prüfen.

Es empfiehlt sich ferner, die in den Gebäuden wohnenden oder dauernd sich aufhaltenden Unterbeamten in der Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen; denselben ist insbesondere zur Pflicht zu machen, bei eintretender Feuersgefahr die am Orte bestehende Feuerwache sofort zu benachrichtigen.

2. Sicherung der Wasserleitungen gegen Frostschaden. Sofern die Wasserzuleitungsröhren nicht überall an frostsicheren Stellen der Gebäude verlegt oder in ausreichender Weise durch Umhüllungen gegen Einfrieren gesichert sind (vergl. Abschnitt IV. G. 4.), müssen sie bei starkem Frost, besonders während der Nachtzeit, entleert und durch einen Haupthahn abgestellt werden. Dieser ist innerhalb des Kellergeschosses in frostfreier Lage, nahe einer Treppe, anzuordnen und leicht zugänglich zu machen.

B. Blitzableitungen.

Die Blitzableitungen sind in regelmäßigen Zeiträumen, etwa jährlich einmal, durch einen Sachverständigen eingehend auf ihre Leistungsfähigkeit zu prüfen. Zu diesem Zwecke empfiehlt es sich mit einem zuverlässigen Unternehmer ein hierauf bezügliches Abkommen zu treffen.

C. Aushängung von Plänen.

Um der Feuerwehr eine schnelle Übersicht der Anordnung und Einteilung der Gebäude zu ermöglichen und die Auffindung der Feuerlöscheinrichtungen zu erleichtern, sind in allen größeren Gebäuden Grundriß- und Lagepläne in geeignetem Maßstabe nahe beim Haupteingange aufzuhängen. In diesen Plänen sind vornehmlich die Flure, Treppen, Hydranten, Wasserentnahmestellen, Entleerungshähne und Gasmesser deutlich ersichtlich ?zu machen.

Berlin, den 1. November 1892.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. Thielen.

K. Runderlaß, betreffend die Bedingungen für Lieferung von Fensterglas.

Ich veranlasse, fortan bei der Aufstellung der besonderen technischen Bedingungen für Lieferung von Fensterglas namentlich folgende Gesichtspunkte zu beachten:

1.    Für die allgemeine Bezeichnung des für gewöhnliche Zwecke zu verdingenden Glases ist der in der Technik übliche Ausdruck „rheinisches Glas” zu gebrauchen, ohne damit das Verlangen eines Ursprungs-Nachweises zu verbinden.

Hierzu wird bemerkt, daß die Bezeichnung „rheinisches Glas” nur als ein Ausdruck für die Herstellungsweise, wie solche in den verschiedensten deutschen Landesteilen üblich, anzusehen ist, nicht aber als eine besondere Kennzeichnung des aus den rheinisch-westfälischen Glashütten hervorgehenden Fabrikats, so daß eine unberechnete Monopolisierung dieser Glashütten ausgeschlossen ist.

2.    Die allgemein in der Praxis gebräuchliche, der geringeren oder besseren Qualität entsprechende Gruppierung. als Glas I., II. und III. Sorte, bezw. als weißes, halbweißes oder grünes Glas ist zur allgemeinen Kennzeichnung der auszuschreibenden Lieferungen beizubehalten, desgleichen auch die Abstufung nach den Stärkegraden ⁴/₄, ⁶/₄ oder ⁸/4 entsprechend den Durchschnitts-Stärken von 2, 3 und 4 mm.

3.    Da erfahrungsgemäß eine überall zutreffende genaue Beschreibung der vorbezeichneten Qualitätsgruppen nicht gegeben werden kann, so sind seitens der verdingenden Behörde den Verdingungs-Unterlagen stets mehrere Glasscheiben von 0,25 bis 0,50 qm Größe, mindestens aber in der Durchschnittsgröße der zu liefernden Scheiben beizufügen. Diese Scheiben dienen als Vergleichs-Material bei der Abnahme und bezeichnen die unterste Grenze der Abnahme-Fähigkeit der Lieferungen ;

sie bleiben in den Händen der Bauverwaltung, sind aber jederzeit dem Unternehmer auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

Hierbei wird es besonders Aufgabe der Bauverwaltung sein, bei der Auswahl der Probescheiben unter Zuziehung solider Handwerksmeister vorsichtig zu verfahren, um bezüglich der Güte des Glases, entsprechend dem Verwendungszweck und den zur Verfügung stehenden Geldbeträgen die richtige Mitte zu halten.

Berlin, den 28. Juni 1894.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. Thielen.

Vierter Abschnitt.

Allgemeine Anweisungen für die Bauausführung von öffentlichen und nicht öffentlichen Bauten.

In vorstehendem Abschnitte dieses Werkes ist die vorschriftsmäßige Anweisung für die formelle Behandlung der speziellen Entwürfe zu Hochbauten und deren Veranschlagung ausführlich wiedergegeben und besprochen. Für Veranschlagung nicht öffentlicher Bauten ist, falls dieselben möglichst genau gefordert wird, dasselbe Verfahren einzuschlagen. Selbstverständlich ist dabei aber eine größere Freiheit namentlich in Bezug auf die Vereinfachung des Verfahrens gestattet.

Es sollen hiernach im folgenden diejenigen Arbeiten, welche für die ent-wurfs- und anschlagsgemäße Bauausführung ferner notwendig sind, besprochen werden.

Vorbemerkung. Alle dienstlichen Schreiben, Erläuterungen usw. an Vorgesetzte Behörden und Beamten werden auf in der Mitte gebrochene Bogen geschrieben, so daß die linke Hälfte desselben stets frei bleibt für die Überschriften, namentlich aber für Bemerkungen, Berichtigungen oder Randverfügungen der Vorgesetzten Behörden.

Nach neueren Verfügungen fallen alle unnützen Bezeichnungen, wie Wohl- und Hochlöblich usw. fort, man schreibt: Dem Königlichen Ministerium für usw. oder: Dem städtischen Magistrate erlaube ich mir usw.

A. Vergebung der Bauarbeiten.

Nachdem der Kostenanschlag zu einem Bau genehmigt ist, handelt es sich zunächst um die Art der Verdingung an betreffende Unternehmer und Lieferer. Es können bei Vergabe von Arbeiten bezw. Materiallieferungen folgende Wege eingeschlagen werden.

i. Die Arbeiten werden auf Rechnung nach verabredeten Einheitssätzen oder in Tagelohn, die Lieferungen nach verabredeten Einzelpreisen und später festzustellenden Massenbeträgen vergeben. Es ist dann u. a. ein Vertrag, wie solchen die Stempelgesetze des Landes vorschreiben, abzuschließen.*)

Diese Art der Ausführung ist eine durchaus angemessene bei kleinen Ausführungen, bei Instandsetzungen für Pauschsummen usw., aber meist nicht sehr billige, erfordert auch eine sehr sorgfältige Überwachung des Baues.

2.    Die sämtlichen Arbeiten und Lieferungen zur fertigen Herstellung eines Baues werden einem Unternehmer übertragen.

Bei einer derartigen Vergabe wird meistens am billigsten gebaut, auch weiß der Bauherr die Kosten genau vorher und kann sich auch in Bezug auf die fertige Herstellung zu einer bestimmten Frist durch Vertrag sichern. Andererseits ist hierbei aber die strengste Aufsicht eines bei der Unternehmung unbeteiligten Sachverständigen nötig, um den Bauherrn vor schlechter Ausführung und Verwendung unbrauchbarer Materialien zu sichern.

3.    Die verschiedenen Arbeiten und Lieferungen werden nach ihren Zweigen und Arten gesondert vergeben. Es ist dies das im allgemeinen übliche Verfahren.

Bei Privatbauten, auch städtischen Bauausführungen, kann die Ermittelung geeigneter Unternehmer nach Verabredung mit dem Bauherrn aus freier Hand erfolgen, oder es wird das Anbietungsverfahren (Submission) eingeschlagen.

In allen anderen Fällen muß das Anbietungsverfahren eingeschlagen werden. Dasselbe kann stattfinden, nachdem die Bedingungen vorher bekannt gemacht worden.

1.    Im öffentlichen Anbietungsverfahren. Dasselbe kann mündlich oder schriftlich erfolgen.

a)    bei mündlichen Verhandlungen dieser Art werden zunächst die Bedingungen verlesen, worauf das Angebot meist in Form der prozentweisen Unterbietung gegen die Anschlagssumme erfolgt.

Diese Art der Vergabe verleitet die Teilnehmer leicht zu übereilten Geboten aus Abgunst oder Eigensinn und hat deshalb ihre Bedenken. Auch muß der Bauherr bezw. die Behörden sich das Recht wahren, unter den 3 bis 6 Mindestfordernden, oder überhaupt wählen zu können, da sonst bekannte, gänzlich unfähige oder böswillige Unternehmer die Arbeiten unter Umständen erhalten müßten. Über den ganzen Vorgang wird eine genaue Verhandlung auf genommen.

b)    Das schriftliche öffentliche Anbietungsverfahren setzt allgemeine Bekanntmachung in den gelesensten Fachblättern voraus, worin angegeben ist, um welche Arbeiten oder Lieferungen es sich handelt, wann und wo die Bedingungen einzusehen sind usw. Die Angebote sind schriftlich, versiegelt und unter Beifügung der Proben vor oder in dem Termine einzureichen und werden im Termine im Gesamtergebnis verlesen. Auch hier ist die Wahl vorzubehalten und eine Verhandlung aufzunehmen.

Es empfiehlt sich, dies Verfahren hauptsächlich bei Vergabe von Baumaterialien des Maurers: Steine, Kalk und dergl., wo es darauf ankommt, möglichst viele Lieferanten, auch solche, die dem Baubeamten noch unbekannt sind, heranzuziehen.

2.    Im sogenannten beschränkten Anbietungsverfahren.

Bei letzterem werden Auszüge der betreffenden Maurer-, Zimmer- usw.

Arbeiten ohne Preise in mehreren Stücken, meist durch Umdruck gefertigt, und bekannten, bewährten Meistern zugeschickt, welche ihre Preisangebote einzusetzen und versiegelt einzusenden haben. An einem vorher festgesetzten Termine werden sämtliche Eingaben eröffnet und dem Mindestfordernden die Arbeit zuerteilt.

Dasselbe ist das einzig richtige Verfahren bei Vergabe aller Arbeiten, welche ein unbedingtes Vertrauen auf die Tüchtigkeit und Verlässigkeit des Unternehmers voraussetzen, wie z. B. bei Tischlerarbeiten, wo kein Sachverständiger dem Holze an der fertigen Arbeit anzusehen vermag, ob die richtige Behandlung vorausgegangen. Da hierbei nur Unternehmer aufgefordert werden, welche den Bauleitenden als tüchtig bekannt oder empfohlen

sind, so muß, wenn nicht ganz außerordentliche Verhältnisse, wie besondere, seitens der Beteiligten in den Angeboten gestellte Bedingungen oder Veränderungen vorliegen, dem Mindestfordernden der Zuschlag erteilt werden.

Zum Eröffnungstermine der Angebote steht den beteiligten Unternehmern bei jedem Anbietungsverfahren der Zutritt frei und wird die Verhandlung von den Anwesenden unterschrieben.

Für die Vergabe der Arbeiten und Lieferungen bei den preußischen Staatsbauten gelten nachstehende Bestimmungen :*)

1. Allgemeine Bestimmungen, betreffend, die Vergebung von Leistungen

und Lieferungen.

a) Arten der Vergebung.

Leistungen und Lieferungen sind in der Regel öffentlich auszuschreiben.

zu engerer B e -

Mit Ausschluß der Öffentlichkeit Werbung können ausgeschrieben werden :

1.    Leistungen und Lieferungen, welche nur ein beschränkter Kreis von Unternehmern in geeigneter Weise ausführt;

2.    Leistungen und Lieferungen, bezüglich deren in einer abgehaltenen öffentlichen Ausschreibung ein geeignetes Ergebnis nicht erzielt worden ist.

jeder Ausschreibung kann die Ver-

Unter Ausschluß gebung erfolgen:

von

1.    bei Gegenständen, deren überschläglicher Wert den Betrag 1000 M. nicht übersteigt;

2.    bei Dringlichkeit des Bedarfs;

3.    bei Leistungen und Lieferungen, deren Ausführung besondere Kunstfertigkeit erfordert;

4.    bei Nachbestellung von Materialien zur Ergänzung des für einen bestimmten Zweck ausgeschriebenen Gesamtbedarfs, sofern kein höherer Preis vereinbart wird als für die Hauptlieferung.

b) Verfahren bei Ausschreibungen.

h 1 ä g e aufzustellen, in die erheblicheren Nebenleistungen Dieselben dürfen von der Behörde

i. Gegenstand der Ausschreibung. Der Gegenstand der Ausschreibung ist in allen wesentlichen Beziehungen bestimmt zu bezeichnen. Über alle für die Preisberechnung erheblichen Nebenumstände sind vollständige, eine zutreffende Beurteilung der Bedeutung derselben ermöglichende Angaben zu machen. Für Bauarbeiten sind zur Verabfolgung an den Bewerber bestimmte Verdingungsa ' '    &

P-fl»

welchen sämtliche Hauptleistungen

ermittelte Preisansätze nicht enthalten. Die Zeitperiod

zu be-

für Lieferungen zur Deckung eines fortlaufenden Bedarfs sind nach den besonderen Verhältnissen des einzelnen Falles messen.

Umfangreichere Ausschreibungen sind derart zu zerlegen, daß auch kleineren Gewerbetreibenden und Handwerkern die Beteiligung an der Be-Werbung ermöglicht wird. Bei größeren Hochbauten hat daher die Vergebung

behördl“?a“h mi' Unwe5entlicl,en    den Bauverwaltagen der Reichs-

B.

nach den einzelnen Titeln des Anschlages — den verschiedenen Gewerbs-und Handwerkszweigen entsprechend — zu erfolgen. Besonders umfangreiche Anschlagstitel sind in mehrere Lose zu teilen.

Bezüglich der Beschaffenheit zu liefernder Waren und der Abmessung zu liefernder Gegenstände sind ungewöhnliche, im Handel nicht übliche Anforderungen nur insoweit zu stellen, als dies unbedingt notwendig ist. Ist bei Lieferungen von Fabrikaten der Kenntnis der Bezugsquelle (der Fabrik) eine besondere Bedeutung für die Beurteilung der Güte beizumessen, so ist von dem Bewerber die Namhaftmachung des Fabrikanten, von welchem die Waren bezogen werden sollen, zu verlangen.

Für die Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen sind ausreichend bemessene Fristen zu bewilligen. Muß bei dringendem Bedarf die Frist für eine Lieferung ausnahmsweise kurz gestellt werden, so ist die besondere Beschleunigung nur für die zunächst erforderliche Menge vorzuschreiben.

2. Bekanntmachung der Ausschreibung. Bei der Bekanntmachung öffentlicher Ausschreibungen durch die Zeitungen sind die bezüglich der Benutzung amtlicher Blätter ergangenen Vorschriften zu beachten. Die Bekanntmachungen müssen in gedrängter Form diejenigen Angaben vollständig enthalten, welche für die Entschließung der Interessenten, ob sie einer Beteiligung an der Bewerbung näher treten wollen, von Wichtigkeit sind. Insbesondere sind darin aufzuführen:

Gegenstand und Umfang der Leistung oder Lieferung nach den wesentlichsten Beziehungen, wobei die Teilung des Gegenstandes nach Handwerkszweigen, Losen usw. hervorzuheben ist; der Termin zur Eröffnung der Angebote; die für den Zuschlag vorbehaltene Frist;

usw. derselben.

der Preis der Verdingungsanschläge, Zeichnungen, Bedingungen und die Gelegenheit für die Einsichtnahme und den Bezug

von der ausschreibenden Behörde getragen.

3. Bestimmung des Eröffnungstermins. Um den Bewerbern ' die notwendige Zeit zur

Die Insertionskosten werden

von

sachgemäßen Vorbereitung der Angebote zu gewähren, ist — vorbehaltlich einer durch besondere Umstände gebotenen größeren Beschleunigung — der Termin zur Eröffnung bei kleineren Arbeiten und leicht zu beschaffenden Lieferungen unter Bestimmung einer Frist 14 Tagen, bei größeren Arbeiten mit einer solchen von 4—6 Wochen anzuberaumen.

4.    Zuschlagsfrist. Die Zuschlagsfristen sind in allen Fällen, insbesondere aber bei Lieferungen solcher Materialien, deren Preise häufigen Schwankungen unterliegen, möglichst kurz zu bemessen. Dieselben dürfen den Zeitraum von 14 Tagen, bezw. wenn die Genehmigung höherer Instanzen einzuholen ist, von 4 Wochen in der Regel nicht überschreiten.

nur

5.    Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen. Den öffentlichen Ausschreibungen sind die in der Anlage zusammengestellten, von Zeit zu Zeit öffentlich bekannt zu machenden Bedingungen zugrunde zu legen. In den Ausschreibungen selbst ist demnächst auf diese Bekanntmachungen zu verweisen. Auf das Verfahren bei engeren Ausschreibungen finden diese Bedingungen mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß für die Verdingungsanschläge, Zeichnungen, Bedingungen usw. (§ 2), welche den zur Bewerbung aufgeforderten Unternehmern zugestellt werden, eine Erstattung von Kosten nicht beansprucht wird.

die Bewerber und deren Bevollmächtigte,

nur

^ .. Termin zur Eröffnung der Angebote. Zu dem Termin zur Eröffnung der Angebote haben

nicht aber unbeteiligte Personen Zutritt. Die eingegangenen Angebote werden im Termin eröffnet und — mit Ausschluß der darin enthaltenen Angaben über Bezugsquellen — verlesen. Über den Gang der Verhandlungen wird ein Protokoll aufgenommen, in welchem die Angebote nach dem Namen der Bewerber und dem Datum aufzuführen sind. Die Angebotsschreiben selbst werden dem Protokolle beigefügt und von dem den Termin leitenden Beamten mit einem entsprechenden Vermerke versehen. Das Protokoll wird verlesen und von den erschienenen Bewerbern und Bevollmächtigten mit vollzogen. Eine Veröffentlichung der Angebote sowie des Terminprotokolls ist nicht statthaft. Sofern die Feststellung des annehmbaren Gebotes (vergl. unter 7) besondere Ermittelungen nicht erfordert, und der den Termin abhaltende Beamte zur selbständigen Entscheidung über den Zuschlag zuständig ist, kann die Erteilung des Zuschlages im Termin zu dem von dem gewählten Unternehmer mit zu vollziehenden Protokoll erfolgen.

7. Zuschlagserteilung. Die niedrigste Geldforderung als solche ist bei der Zuschlagserteilung keineswegs vorzugsweise zu berücksichtigen. Der Zuschlag darf nur auf ein in jeder Beziehung annehmbares, die tüchtige und rechtzeitige Ausführung der betreffenden Arbeit oder Lieferung gewährleistendes Gebot erteilt werden. Ausgeschlossen von der Berücksichtigung sind solche Angebote:

a)    welche, den der Ausschreibung zugrunde gelegten Bedingungen oder Proben nicht entsprechen;

b)    welche nach den von den Bewerbern eingereichten Proben für den vorliegenden Zweck nicht geeignet sind;

c)    welche eine in offenbarem Mißverhältnis zu der betreffenden Leistung oder Lieferung stehende Preisforderung enthalten, so daß nach dem geforderten Preise an und für sich eine tüchtige Ausführung nicht erwartet werden kann.

Nur ausnahmsweise darf in dem letzteren Falle (zu c) der Zuschlag erteilt werden, sofern der Bewerber als zuverlässig und leistungsfähig bekannt ist und ausreichende Gründe für die Abgabe des ausnahmsweise niedrigen Gebotes beigebracht sind, oder auf Befragen beigebracht werden. I111 übrigen ist bei öffentlichen Ausschreibungen der Zuschlag demjenigen der drei Mindest-fordernden zu erteilen, dessen Angebot unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände als das annehmbarste zu erachten ist.

Bei engeren Ausschreibungen hat unter sonst gleichwertigen Angeboten die Vergebung an den Mindestfordernden zu erfolgen. Sind ausnahmsweise den Bewerbern die näheren Vorschläge in betreff der im einzelnen zu wählenden Konstruktionen und Einrichtungen überlassen worden, so ist der Zuschlag auf dasjenige Angebot zu erteilen, welches für den gegebenen Fall als das geeignetste und zugleich in Abwägung aller in Betracht kommenden Umstände als das preiswürdigste erscheint. Ist keines der hiernach in Betracht kommenden Mindestgebote für annehmbar zu erachten, so sind sämtliche Gebote abzulehnen.

Bei der Vergebung von Bäuarbeiten sind im Falle gleicher Preisstellung die am Orte der Ausführung oder in der Nähe desselben wohnenden Gewerbetreibenden vorzugsweise zu berücksichtigen.

c) Form und Fassung der Verträge.

1. f ormder Verträge. Über den durch die Erteilung des Zuschlags zustande gekommenen Vertrag ist in der Regel noch eine schriftliche Urkunde zu errichten.

Hiervon kann, unter der Voraussetzung, daß die Rechtsgültigkeit des Übereinkommens dadurch nicht in Frage gestellt wird, abgesehen werden:

a)    bei Gegenständen bis zum Werte von 1000 M. einschließlich;

b)    bei Zug um Zug bewirkten Leistungen und Lieferungen;

c)    bei einfachen Vertragsverhältnissen, über welche eine alle wesentlichen Bedingungen vereinbarende Korrespondenz vorliegt.

Wird in solchen Fällen von der Aufstellung eines schriftlichen Vertrages Abstand genommen, so ist in anderer geeigneter Weise — z. B. durch Bestellzettel, schriftliche, gegenseitig anerkannte Notizen usw. — für die Sicherung der Beweisführung über den wesentlichen Inhalt des Übereinkommens Vorsorge zu treffen.

2. Fassung der Verträge. Die Fassung der Vertragsbedingungen muß knapp, aber bestimmt und deutlich sein.

Für die einzelnen Gruppen von häufiger vorkommenden Arbeiten oder Lieferungen sind allgemeine Vertragsbedingungen ein für allemal festzustellen und in geeigneter Weise bekannt zu machen.

Bei der Anwendung solcher Vertragsbedingungen aufVertragsgegenstände anderer Art sind die durch die Verschiedenheit der Gegenstände bedingten Änderungen vorzunehmen.

In der Vertragsurkunde müssen außer der Bezeichnung der vertragschließenden Parteien, und der Angabe, ob dem Vertragsabschlüsse ein öffentliches oder ein engeres Ausschreibungsverfahren vorangegangen ist oder nicht, zutreffendenfalls auch ob der gewählte Unternehmer in einem solchen Verfahren Mindestfordernder geblieben, die besonderen der Verdingung zugrunde liegenden Bedingungen enthalten sein. Hierbei kommen namentlich in Betracht:

a)    der Gegenstand der Verdingung unter Bezeichnung der Bezug quelle, falls eine derartige Angabe verlangt ist;

b)    die Vollendungsfrist und die etwaigen Teilfristen;

c)    die Höhe der Vergütung und die Kasse,

Zahlungen zu erfolgen haben;

d)    die Höhe einer etwaigen Konventionalstrafe, sowie die Voraussetzungen, unter welchen dieselbe fällig wird ;

e)    die Höhe einer etwa zu bestellenden Kaution unter Zeichnung derjenigen Verbindlichkeiten, für haften soll, sowie derjenigen Voraussetzu Rückgabe zu erfolgen hat;

f)    das Nähere in betreff der A b

s-

durch welche die

genauer Be-

Erfüllung die: unter welchen

nähme der Arbeiten oder Lieferungen, sowie der Dauer und des Umfanges der von dem Unternehmer zu’ leistenden Garantie;

g) das zur Ergänzung der allgemeinen Vertragsbedingungen Erforder-Obmannsetreff ' '''' ErnennullS der Schiedsrichter und der Wahl eines

Verdingungsan-

,,Dle VA", Geüenstand der Verdingung bezüglichen

dem VertrateZalshAU?gen’ *owlet.umfanirreichere technische Vorschriften sind

Die allgemeiner V11 agen, b“zufuSen und als solche beiderseits anzuerkennen.

tmgsvelhStnissen    fbefmgUnfen sind> insofe™ nicht bei einfachen Ver-

tratesVerhältnissen zweckmäßiger die Aufnahme der wesentlichen Be-

beizlfü "fnlind⁶Im v" tm den yertrag selbst erfolgt, der Vertragsurkunde Deizutugen und mi Vertrage selbst — unter Hervorhebung derjenigen Ände

IndVmV V Tgen- welche in den zur Verwendung Jelangenden üÄck-und Umdruckformularen vorgenommen sind - in BezSg zu nehmen.

d) Inhalt und Ausführung der Verträge.

Die Verbindlichkeiten, welche den Unternehmern auferlegt werden, dürfen dasjenige Maß nicht übersteigen, welches Privatpersonen sich in ähnlichen Fällen auszubedingen pflegen. In den Verträgen sind nicht nur die Pflichten, sondern auch die denselben entsprechenden Rechte der Unternehmer zu verzeichnen.

1.    Zahlung. Die Zahlungen sind aufs äußerste zu beschleunigen. Die Abnahme hat alsbald nach Fertigstellung oder Ablieferung der Arbeit oder Lieferung zu erfolgen. Verzögert sich die Zahlung infolge der notwendigen genauen Feststellung des Geleisteten oder Gelieferten, oder erstreckt sich die Ausführung über einen längeren Zeitraum, so sind angemessene Abschlagszahlungen zu bewilligen.

Abschlagszahlungen haben sich auf die ganze Höhe des jeweilig verdienten Guthabens zu erstrecken. Ist die genaue Feststellung des Umfanges und der Güte des Geleisteten ohne weitläufige Ermittelung nicht angängig, so sind Abschlagszahlungen bis zu demjenigen Betrage zu leisten, welchen der abnehmende Beamte nach pflichtmäßigem Ermessen zu vertreten vermag. Zur Verstärkung der Kaution dürfen Abschlagszahlungen nur insoweit beibehalten werden, als bereits Ansprüche gegen den Unternehmer entstanden sind, für welche die in der Kaution gebotene Deckung nicht ausreicht.

Auf Antrag der Unternehmer sind Zahlungen an dieselben durch Vermittlung der Reichsbank zu leisten.

2.    Sicherheitsstellung. Die Zulassung zu dem Ausschreibungsverfahren ist von einer vorgängigen Sicherheitsstellung nicht abhängig zu machen; dagegen kann in den hierzu geeigneten Fällen vor der Erteilung des Zuschlages die ungesäumte Sicherheitsstellung verlangt werden. Die Sicherheit kann durch Bürgen oder Kautionen gestellt werden. Bei Bemessung der Höhe der Kaution und der Bestimmung darüber, ob dieselbe auch während der Garantiezeit ganz oder teilweise einbehalten wird, ist über dasjenige Maß nicht hinauszugehen, welches geboten ist, um die Verwaltung vor Schaden zu bewahren.

Der Regel nach ist die Kaution nicht höher als auf 5 % der Vertragssumme zu bemessen. Wenn die Vertragssumme 1000 M. nicht erreicht, oder die zu hinterlegende Kaution den Betrag von 50 M. nicht erreichen würde, so kann auf Sicherheitsstellung überhaupt verzichtet werden. Kautionen bis zu 300 M. können durch Einbehaltung von den Abschlagszahlungen eingezogen werden.

Die Kautionsbestellung kann nach der Wahl des Unternehmers in barem Gelde oder in guten Wertpapieren oder in sicheren (gezogenen) Wechseln oder Sparkassenbüchern erfolgen. Die vom Deutschen Reiche oder von einem deutschen Bundesstaate angestellten oder garantierten Schuldverschreibungen, sowie die Stamm- und Stammprioritätsaktien und die Prioritätsobligationen derjenigen Eisenbahnen, deren Erwerb durch den preußischen Staat gesetzlich genehmigt ist, sind zum vollen Kurswerte als Kaution anzunehmen. Auch die übrigen bei der Deutschen Reichsbank beleihbaren Effekten sind zu dem daselbst beleihbaren Bruchteile des Kurswertes als Kaution zuzulassen. Eine Ergänzung der Kaution ist für den Fall vorzubehalten, daß demnächst infolge Sinkens des Kurses der Kurswert bezw. der entsprechende Bruchteil desselben für den Betrag der Kaution nicht mehr Deckung bieten sollte. Die Zinsscheine der Wertpapiere für denjenigen Zeitraum, während dessen voraussichtlich die Leistung oder Lieferung noch in der Ausführung begriffen sein wird, können in den geeigneten Fällen den Unternehmern belassen werden; die Talons zu den Kautionseffekten sind regelmäßig mit einzufordern.

Bar gestellte Kautionen werden nicht verzinst.

Die Rückgabe der Kaution hat, nachdem die Verpflichtungen, zu deren Sicherung dieselbe gedient hat, sämtlich erfüllt sind, ohne Verzug zu erfolgen.

3.    Mehr - und Minderaufträge. Von dem Vorbehalt einer einseitigen Vermehrung oder Verminderung der verdungenen Lieferungen und Leistungen unter Beibehaltung der bedungenen Preiseinheitssätze ist Abstand zu nehmen.

4.    Konventionalstrafen. Konventionalstrafen sind nur auszubedingen, wenn ein erhebliches Interesse an der rechtzeitigen Vertragserfüllung besteht. Die Höhe der Konventionalstrafsätze ist in angemessenen Grenzen zu halten. Von der Vereinbarung derselben ist ganz abzusehen, wenn der Verdingungsgegenstand vorkommendenfalls ohne weiteres in der bedungenen Menge und Güte anderweit zu beschaffen ist.

5.    Kontrolle der Ausführung. Der Verwaltung ist das Recht vorzubehalten, in geeigneter Weise die Ausführung verdungener Arbeiten auf den Werken, in den Werkstätten, auf den Arbeitsplätzen usw. zu überwachen. Die Kontrolle bei Bauarbeiten hat sich auch darauf zu erstrecken, daß der Unternehmer seine Verbindlichkeiten aus dem Arbeitsvertrage gegenüber den von ihm beschäftigten Handwerkern und Arbeitern pünktlich erfüllt. Für den Fall, daß der Unternehmer diesen Verbindlichkeiten nicht nachkommen und hierdurch das angemessene Fortschreiten der Arbeiten in Frage gestellt werden sollte, ist das Recht vorzubehalten, Zahlungen für Rechnung des Unternehmers unmittelbar an die Beteiligten zu leisten. Die Kosten der Kontrolle und Abnahme der Arbeiten trägt die Verwaltung. Den von dem Lieferanten als Bezugsquelle bezeichneten Fabrikanten ist Mitteilung zu machen, wenn sich Anstände bezüglich der Ausführung der betreffenden Lieferungen ergeben.

6.    Meinungsverschiedenheiten. Für die Entscheidung über etwaige den Inhalt oder die Ausführung des Vertrages betreffende Meinungsverschiedenheiten ist die Bildung eines Schiedsgerichtes zu vereinbaren. Über eine Ergänzung des Schiedsgerichts für den Fall, daß unter den erwählten Schiedsrichtern Stimmengleichheit sich ergeben sollte, ist ausdrücklich Bestimmung zu treffen.

Gegen Anordnungen, welche die Art der Ausführung eines Baues betreffen, ist die Anrufung eines Schiedsgerichts nur wegen der dadurch etwa begründeten Entschädigungsansprüche zuzulassen.

7.    Kosten und Stempel der Verträge. Die Kosten des Vertragsabschlusses sind von jedem Teile zur Hälfte zu tragen. Bezüglich der Übernahme von Stempelkosten auf die Verwaltung sind die gesetzlichen Vorschriften maßgebend.

Briefe, Depeschen und andere Mitteilungen im Interesse des Abschlusses und der Ausführung der Verträge sind beiderseits zu frankieren.

2. Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen im öffentlichen Anbietungs -Verfahren.

CjOO

HH

Persönliche Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der

Bewerber.

Bei der Vergebung von Arbeiten oder Lieferungen hat niemand Aussicht als Unternehmer angenommen zu werden, der nicht für die tüchtige, pünktliche und vollständige Ausführung derselben — auch in technischer Hinsicht — die erforderliche Sicherheit bietet.

§ 2.

Einsicht und Bezug der Verdingungsanschläge usw.

Verdingungsanschläge, Zeichnungen, Bedingungen usw. sind an den in der Ausschreibung bezeichneten Stellen einzusehen und werden auf Ersuchen gegen Erstattung der Selbstkosten verabfolgt.

§ 3-

Form und Inhalt der Angebote.

Die Angebote sind unter Benutzung der etwa vorgeschriebenen Formulare, von den Bewerbern unterschrieben, mit der in der Ausschreibung geforderten Unterschrift versehen, versiegelt und frankiert bis zu dem angegebenen Termine einzureichen. Falls die besonderen Bedingungen ein Formular für das Angebot vorschreiben, ist dies von der ausschreibenden Behörde zu beziehen.

Die Angaben müssen enthalten:

a)    die ausdrückliche Erklärung, daß der Bewerber sich den Bedingungen, welche der Ausschreibung zugrunde gelegt sind, unterwirft;

b)    die Angabe der geforderten Preise nach Reichswährung, und zwar sowohl die Angabe der Preise für die Einheiten, als auch der Gesamtforderung; stimmt die Gesamtforderung mit den Einheitspreisen nicht überein, so sollen die letzteren maßgebend sein;

c)    die genaue Bezeichnung und Adresse des Bewerbers;

d)    seitens gemeinschaftlich bietender Personen die Erklärung, daß sie sich für das Angebot solidarisch verbindlich machen, und die Bezeichnung eines zur Geschäftsführung und zur Empfangnahme der Zahlungen Bevollmächtigten; letzteres Erfordernis gilt auch für die Gebote von Gesellschaften;

e)    nähere Angaben über die Bezeichnung der etwa mit eingereichten Proben. Die Proben selbst müssen ebenfalls vor dem Bietungstermine eingesandt und derartig bezeichnet sein, daß sich ohne weiteres erkennen läßt, zu welchem Angebot sie gehören;

von

f)    die etwa vorgeschriebenen Angaben über die Bezugsquellen Fabrikaten.

Sonderbedingungen knüpfen, haben keine

Angebote, welche diesen Vorschriften nicht entsprechen, insbesondere solche, welche bis zu der festgesetzten Terminstunde bei- der Behörde nicht eingegangen sind, welche bezüglich des Gegenstandes von der Ausschreibung selbst abweichen, oder das Gebot an Aussicht auf Berücksichtigung.

Es sollen indessen solche Angebote nicht ausgeschlossen sein, in welchen der Bewerber erklärt, sich nur während einer kürzeren als der in der Ausschreibung angegebenen Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden halten zu wollen.

Wirkung de

Angebots.

Die Bewerber bleiben von dem Eintreffen des Angebots bei der ausschreibenden Behörde bis zum Ablauf der festgesetzten Zuschlagsfrist bezw. der von ihnen bezeichneten kürzeren Frist (§ 3 letzter Absatz) an ihre Angebote gebunden.

Die Bewerber unterwerfen sich mit Abgabe des Angebots in bezug auf alle für sie daraus entstehenden Verbindlichkeiten der Gerichtsbarkeit des Ortes,.an welchem die ausschreibende Behörde ihren Sitz hat und woselbst auch sie auf Erfordern Wohnsitz nehmen müssen.

Ln

Zulassung zum Eröffnungstermin.

Den Bewerbern und deren Bevollmächtigten steht der Zutritt zu dem Eröffnungstermine frei. Eine Veröffentlichung der abgegebenen Gebote ist nicht gestattet.

§ 6.

Erteilung des Zuschlags.

Die Behörde ist nicht verpflichtet, dem Mindestfordernden den Zuschlag zu erteilen. Dieser wird vielmehr nur auf ein in jeder Beziehung annehmbares, die tüchtige und rechtzeitige Ausführung der betreffenden Arbeit oder Lieferung gewährleistendes Gebot erteilt. Der Zuschlag wird von dem ausschreibenden Beamten oder von der ausschreibenden Behörde oder von einer dieser übergeordneten Behörde entweder im Eröffnungstermin zu dem von dem gewählten Unternehmer mit zu vollziehenden Protokoll oder durch besondere schriftliche Mitteilung erteilt.

Letzterenfalls ist derselbe mit bindender Kraft erfolgt, wenn die Benachrichtigung hiervon innerhalb der Zuschlagsfrist als Depesche oder Brief dem Telegraphen- oder Postamt zur Beförderung an die in dem Angebot bezeich-nete Adresse übergeben worden ist.

Trilft die Benachrichtigung trotz rechtzeitiger Absendung erst nach demjenigen Zeitpunkt bei dem Empfänger ein, für welchen dieser bei ordnungsmäßiger Beförderung den Eingang eines rechtzeitig abgesendeten Briefes erwarten darf, so ist der Empfänger an sein Angebot nicht mehr gebunden, falls er ohne Verzug nach dem verspäteten Eintreffen der Zuschlagserklärung von seinem Rücktritt Nachricht gegeben hat.

Nachricht an diejenigen Bewerber, welche den Zuschlag nicht erhalten, wird nur dann erteilt, wenn dieselben bei Einreichung des Angebots unter Beifügung des erforderlichen Frankaturbetrages einen desfallsigen Wunsch zu erkennen gegeben haben. Proben werden nur dann zurückgegeben, wenn dies in dem Angebotsschreiben ausdrücklich verlangt wird, und erfolgt alsdann die Rückerstattung auf Kosten des betreffenden Bewerbers. Eine Rückgabe findet im Falle der Annahme des Angebots nicht statt; ebenso kann im Falle der Ablehnung desselben die Rückgabe insoweit nicht verlangt werden, als die Proben bei den Prüfungen verbraucht sind.

Eingereichte Entwürfe werden auf Verlangen zurückgegeben.

Den Empfang des Zuschlagschreibens hat der Unternehmer umgehend schriftlich zu bestätigen.

CjOO

vr

Vertragsabschluß.

Der Bewerber, welcher den Zuschlag erhält, ist verpflichtet, auf Erfordern über den durch die Erteilung des Zuschlags zustande gekommenen Vertrag eine schriftliche Urkunde zu vollziehen.

Sofern die Unterschrift des Bewerbers der Behörde nicht bekannt ist, bleibt Vorbehalten, eine Beglaubigung derselben zu verlangen.

Die der Ausschreibung zugrunde liegenden Verdingungsanschläge, Zeichnungen usw., welche bereits durch das Angebot anerkannt sind, hat der Bewerber bei Abschluß des Vertrages zu unterzeichnen.

Kautionsstellung.

Innerhalb 14 Tagen nach der Erteilung des Zuschlages hat der Unternehmer die vorgeschriebene Kaution zu bestellen, widrigenfalls die Behörde befugt ist, von dem Vertrage zurückzutreten und Schadenersatz zu beanspruchen.

vor.

9-

Kosten der Ausschreibung.

Zu den durch die Ausschreibung selbst entstehenden Kosten hat der Unternehmer nicht beizutragen.

3. Ausschreibungen an Unternehmer.

Für die Vergabe der Arbeiten und Lieferungen im öffentlichen Anbietungsverfahren ergeht die Aufforderung, wie schon erwähnt, durch Bekanntmachung in öffentlichen Blättern. Bei dem beschränkten Anbietungsverfahren werden Anschreiben an die gewählten Unternehmer etwa in nachstehender Form erlassen:

Euer Wohlgeboren ersuche ich hiermit ergebenst, in das anliegende Verzeichnis Ihre Preise einzutragen und dasselbe nebst den anliegenden, mit Ihrer Unterschrift zu versehenden Anbietungsbedingungen mir zuzusenden.

ten

Zimmer Nr.

mittags

wozu Ihnen der Zutritt freisteht.

Die Eröffnung sämtlicher Angebote geschieht den Uhr im bautechnischen Bureau,

Die Preisforderungen sind versiegelt mit der Aufschrift: „Angebot auf

einzureichen.

Die Zeichnungen und Bedingungen für die Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen liegen im obengenannten Bureau zur Einsicht aus.

Ort, Datum, Jahr.

Name: Amtscharakter:

GOO

cd

4. Allgemeine Vertragsbedingungen¹) für die Ausführung von Staatsbauten.

<vyj

Gegenstand des Vertrages.

Den Gegenstand des Unternehmens bildet die Ausführung der im Vertrage bezeichneten Arbeiten bezw. Lieferungen. Im einzelnen bestimmt sich

Art und Umfang der dem Unternehmer obliegenden Leistungen nach den Verdingungsanschlägen, den zugehörigen Zeichnungen und sonstigen als zum Vertrage gehörig bezeichneten Unterlagen. Die in den Verdingungsanschlägen angenommenen Vordersätze unterliegen jedoch denjenigen näheren Feststellungen, welche — ohne wesentliche Änderung der dem Vertrage zugrunde gelegten Bauentwürfe — bei der Ausführung sich ergeben.

Abänderungen der Bauentwürfe anzuordnen, bleibt der bauleitenden Behörde Vorbehalten. Leistungen, welche in den Bauentwürfen nicht vorgesehen sind, können dem Unternehmer nur mit seiner Zustimmung übertragen werden.

000

Berechnung der Vergütung.

Die dem Unternehmer zukommende Vergütung wird nach den wirklichen Leistungen bezw. Lieferungen unter Zugrundelegung der vertragsmäßigen Einheitspreise berechnet.

Die Vergütung der Tagelohnarbeiten erfolgt nach den vertragsmäßig vereinbarten Lohnsätzen.

Ausschluß einer besonderen Vergütung für Nebenleistungen, Vorhalten von Werkzeug und Geräten, Rüstungen usw.

Insoweit in den Verdingungsanschlägen für Nebenleistungen, sowie für das Vorhalten an Werkzeug, Geräten und Rüstungen und für Herstellung oder Unterhaltung von Zufuhrwegen nicht besondere Preisansätze vorgesehen oder besondere Bestimmungen getroffen sind, umfassen die vereinbarten Preise und Tagelohnsätze zugleich die Vergütung für die zur Erfüllung des Vertrages gehörenden Nebenleistungen aller Art, insbesondere auch für die Heranschaffung der zu den Bauarbeiten erforderlichen Materialien aus den auf der Baustelle befindlichen Lagerplätzen nach der Verwendungsstelle am Bau, sowie die Entschädigung für Vorhaltung von Werkzeug, Geräten usw.

Auch die Gestellung der zu den Absteckungen und Abnahmevermessungen erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte liegt dem Unternehmer ob, ohne daß demselben eine besondere Entschädigung hierfür gewährt wird.

CO

Mehrleistungen gegen den Vertrag.

Ohne ausführliche schriftliche Anordnung oder Genehmigung des bauleitenden Beamten darf der Unternehmer keinerlei vom Vertrage abweichende und im Verdingungsanschlage nicht vorgesehene Arbeiten oder Lieferungen ausführen.

DiesemVerbot zuwider einseitig von demUnternehmer bewirkte Leistungen ist der bauleitende Beamte ebenso wie die bauleitende Behörde befugt, auf dessen Gefahr und Kosten wieder beseitigen zu lassen; auch hat der Unternehmer nicht nur keinerlei Vergütung für derartige Arbeiten und Lieferungen zu beanspruchen, sondern muß auch für allen Schaden aufkommen, welcher etwa durch diese Abweichungen vom Vertrage für die Staatskasse entstanden ist.

§4-

Minderleistung gegen den Vertrag.

Bleiben die angeführten Arbeiten oder Lieferungen zufolge der von der bauleitenden Behörde oder dem bauleitenden Beamten getroffenen Anordnungen unter der im Vertrage festverdungenen Menge zurück, so hat der Unternehmer Anspruch auf den Ersatz des ihm nachweislich hieraus entstandenen wirklichen Schadens.

Nötigenfalls entscheidet hierüber das Schiedsgericht (§ 19).

¹

Dieselben sind sowie die später folgenden besonderen Bedingungen und die technischen Bestimmungen über die Art der Ausführung der Arbeiten und Lieferungen zur Einsicht auszulegen.

§ 5.

Beginn, Fortführung und Vollendung der Arbeiten usw.,

Konventionalstrafe.

Der Beginn, die Fortführung und Vollendung der Arbeiten und Liefe-rungen hat nach den in den besonderen Bedingungen festgesetzten Fristen zu erfolgen.

Ist über den Beginn der Arbeiten usw. in den besonderen Bedingungen eine Vereinbarung nicht enthalten, so hat der Unternehmer spätestens 14 Tage nach schriftlicher Aufforderuijg seitens des bauleitenden Beamten mit den Arbeiten oder Fieferungen zu beginnen.

Die Arbeit oder Fieferung muß im Verhältnis zu den bedungenen Vollendungsfristen fortgesetzt angemessen gefördert werden.

Die Zahl der zu verwendenden Arbeitskräfte und Geräte, sowie die Vorräte an Materialien müssen allezeit den übernommenen Leistungen entsprechen.

Eine im Vertrage bedungene Konventionalstrafe gilt nicht für erlassen, wenn die verspätete Vertragserfüllung ganz oder teilweise ohne Vorbehalt angenommen worden ist.

Eine tageweise zu berechnende Konventionalstrafe für verspätete Ausführung von Bauarbeiten bleibt für die in die Zeit einer Verzögerung fallenden Sonntage und allgemeinen Feiertage außer Ansatz.

§ 6.

Hinderungen der Bauausführung.

Glaubt der Unternehmer sich in der ordnungsmäßigen Fortführung der übernommenen Arbeiten durch Anordnungen der bauleitenden Behörde oder des bauleitenden Beamten oder durch das nicht gehörige Fortschreiten der Arbeiten anderer Unternehmer behindert, so hat er bei den bauleitenden Beamten oder der bauleitenden Behörde hiervon Anzeige zu erstatten.

Andernfalls werden schon wegen der unterlassenen Anzeige keinerlei auf die betreffenden, angeblich hindernden Umstände begründete Ansprüche oder Einwendung zugelassen.

Nach Beseitigung derartiger Hinderungen sind die Arbeiten ohne weitere Aufforderung ungesäumt wieder aufzunehmen.

Der bauleitenden Behörde bleibt Vorbehalten, falls die bezüglichen Beschwerden des Unternehmers für begründet zu erachten sind, eine angemessene Verlängerung der im Vertrage festgesetzten Vollendungsfristen — längstens bis zur Dauer der betreffenden Arbeitshinderung — zu bewilligen.

Für die bei Eintritt einer Unterbrechung der Bauausführung bereits ausgeführten Leistungen erhält der Unternehmer die den vertragsmäßig bedungenen Preisen entsprechende Vergütung. Ist für verschiedenwertige Leistungen ein nach dem Durchschnitt bemessener Einheitspreis vereinbart, so ist unter Berücksichtigung des höheren oder geringeren Wertes der ausgeführten Leistungen gegenüber dem noch rückständigen ein von dem verabredeten Durchschnittspreise entsprechend abweichender neuer Einheitspreis für das Geleistete besonders zu ermitteln und danach die zu gewährende Vergütung zu berechnen.

Außerdem kann der Unternehmer im Fall einer Unterbrechung oder gänzlichen Abstandnahme von der Bauausführung den Ersatz des ihm nachweislich entstandenen wirklichen Schadens beanspruchen, wenn die die Fortsetzung des Baues hindernden Umstände entweder von der bauleitenden Behörde und deren Organen verschuldet sind, oder — insoweit zufällige, von dem Willen der Behörde unabhängige Umstände in Frage stehen — sich auf Seiten der bauleitenden Behörde zugetragen haben.

Eine Entschädigung für entgangenen Gewinn kann in keinem Falle beansprucht werden.

In gleicher Weise ist der Unternehmer zum Schadenersatz verpflichtet, wenn die betreffenden, die Fortführung des Baues hindernden Umstände von ihm verschuldet sind, oder auf seiner Seite sich zugetragen haben. Ist die Unterbrechung durch Naturereignisse herbeigeführt worden, so kann der Unternehmer einen Schadenersatz nicht beanspruchen.

Auf die gegen den Unternehmer geltend zu machenden Schadenersatzforderungen kommen die etwa eingezogenen oder verwirkten Konventionalstrafen in Anrechnung. Ist die Schadenersatzforderung niedriger als die Konventionalstrafe, so kommt nur die letztere zur Einziehung.

In Ermangelung gütlicher Einigung entscheidet über die bezüglichen Ansprüche das Schiedsgericht (§ 19).

Dauert die Unterbrechung der Bauausführung länger als 6 Monate, so steht jeder der beiden Vertragsparteien der Rücktritt vom Vertrage frei. Die Rücktrittserklärung muß schriftlich und spätestens 14 Tage nach Ablauf jener 6 Monate dem anderen Teile zugestellt werden; andernfalls bleibt — unbeschadet der inzwischen etwa erwachsenen Ansprüche auf Schadenersatz oder Konventionalstrafe — der Vertrag mit der Maßgabe in Kraft, daß die in demselben ausbedungene Vollendungsfrist um die Dauer der Unterbrechung verlängert wird.

OC/i

Güte der Arbeitsleistungen und der Materialien.

Die Arbeitsleistungen müssen den besten Regeln der Technik und den besonderen Bestimmungen des Verdingungsanschlages und des Vertrages entsprechen.

werden.

Bei den Arbeiten dürfen nur tüchtige und geübte Arbeiter beschäftigt

Arbeitsleistungen, welche der bauleitende Beamte den gedachten Bedingungen nicht entsprechend findet, sind sofort, und unter Ausschluß der Anrufung eines Schiedsgerichts, zu beseitigen und durch untadelhafte zu.ersetzen. Für hierbei entstehende Verluste an Materialien hat der Unternehmer die Staatskasse schadlos zu halten.

Arbeiter, welche nach dem Urteile des bauleitenden Beamten untüchtig sind, müssen auf Verlangen entlassen und durch tüchtige ersetzt werden.

Materialien, welche dem Anschläge bezw. den besonderen Bedingungen oder den dem Vertrage zugrunde gelegten Proben nicht entsprechen, sind auf Anordnung des bauleitenden Beamten innerhab einer von ihm zu bestimmenden Frist von der Baustelle zu entfernen.

Behufs Überwachung der Ausführung der Arbeiten steht dem bauleitenden Beamten oder den von demselben zu beauftragenden Personen jederzeit während der Arbeitsstunden der Zutritt zu den Arbeitsplätzen und Werkstätten frei, in welchen zu dem Unternehmen gehörige Arbeiten angefertigt werden.

er

fU

r+- 3:

CfQ

Cu

n>

-t

orq

tu

■1°. n rt> i-t

Cu

tu :t-3

CD

er

n>

er

cm

►t

0°

er

<u

öjo

tu

Cu CD

a> *1

<1 3 rt> 3 r Cu

er

Cu

O "-t

er 3

Cu

tu

r-t-

tu

Der Unternehmer hat der bauleitenden Behörde und dem bauleitenden Beamten über die mit Handwerkern und Arbeitern in betreff der Ausführung der Arbeit geschlossenen Verträge jederzeit auf Erfordern Auskunft zu erteilen.

Sollte das angemessene Fortschreiten der Arbeiten dadurch in Frage gestellt werden, daß der Unternehmer Handwerkern oder Arbeitern gegenüber die Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrage nicht oder nicht pünktlich erfüllt, so bleibt der bauleitenden Behörde das Recht Vorbehalten, die von dem Unternehmer geschuldeten Beträge für dessen Rechnung unmittelbar an die Berechtigten zu zahlen. Der Unternehmer hat die hierzu erforderlichen Unterlagen, Lohnlisten usw. der bauleitenden Behörde bezw. dem bauleitenden Beamten zur Verfügung zu stellen.

§ 9-

Entziehung der Arbeit usw.

Die bauleitende Behörde ist befugt, dem Unternehmer die Arbeiten und Lieferungen ganz oder teilweise zu entziehen und den noch nicht vollendeten Teil auf seine Kosten ausführen zu lassen oder selbst für seine Rechnung auszuführen, wenn

a)    seine Leistungen untüchtig sind, oder

b)    die Arbeiten nach Maßgabe der verlaufenen Zeit nicht genügend gefördert sind, oder

c)    der Unternehmer den von der bauleitenden Behörde gemäß § 8 getroffenen Anordnungen nicht nachkommt.

Vor der Entziehung der Arbeiten usw. ist der Unternehmer zur Beseitigung der vorliegenden Mängel, bezw. zur Befolgung der getroffenen Anordnungen unter Bewilligung einer angemessenen Frist aufzufordern.

Von der verfügten Arbeitsentziehung wird dem Unternehmer durch eingeschriebenen Brief Eröffnung gemacht.

Auf die Berechnung der für die ausgeführten Leistungen dem Unternehmer zustehenden Vergütung und den Umfang der Verpflichtung desselben zum Schadenersatz finden die Bestimmungen in § 6 gleichmäßige Anwendung.

Nach beendeter Arbeit oder Lieferung wird dem Unternehmer eine Abrechnung über die für ihn sich ergebende Forderung und Schuld mitgeteilt.

Abschlagszahlungen können im Falle der Arbeitsentziehung dem- Unternehmer nur innerhalb desjenigen Betrages gewährt werden, welcher als sicheres Guthaben desselben unter Berücksichtigung der entstandenen Gegenansprüche ermittelt ist.

Über die infolge der Arbeitsentziehung etwa zu erhebenden vermögens-rechtlichen Ansprüche entscheidet in Ermangelung gütlicher Einigung das Schiedsgericht (§ 19).

§ 10.

Ordnungsvorschriften.

Der Unternehmer oder dessen Vertreter muß sich zufolge Aufforderung des bauleitenden Beamten auf der Baustelle einfinden, so oft nach dem Ermessen des letzteren die zu treffenden baulichen Anordnungen ein mündliches Benehmen auf der Baustelle erforderlich machen. Die sämtlichen auf dem

Bau beschäftigten Bevollmächtigten, Gehilfen und Arbeiter des Unternehmers sind bezüglich der Bauausführung und der Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Bauplatze den Anordnungen des bauleitenden Beamten bezw. dessen Stellvertreters unterworfen. Im Ball des Ungehorsams kann ihre sofortige Entfernung von der Baustelle verlangt werden.

Der Unternehmer hat, wenn nicht ein anderes ausdrücklich vereinbart worden ist, für das Unterkommen seiner Arbeiter, insoweit dies von dem bauleitenden Beamten für erforderlich erachtet wird, selbst zu sorgen. Er muß für seine Arbeiter auf eigene Kosten an den ihm angewiesenen Orten die nötigen Abtritte hersteilen, sowie für deren regelmäßige Reinigung, Desinfektion und demnächstige Beseitigung Sorge tragen.

Für die Bewachung seiner Gerüste, Werkzeuge, Geräte usw., sowie seiner auf der Baustelle lagernden Materialien Sorge zu tragen, ist lediglich Sache des Unternehmers.

Mitbenutzung von Rüstungen.

Die von dem Unternehmer hergestellten Rüstungen sind während ihres Bestehens auch anderen Bauhandwerkern unentgeltlich zur Benutzung zu überlassen. Änderungen an den Rüstungen im Interesse der bequemeren Benutzung seitens der übrigen Bauhandwerker vorzunehmen, ist der .Unternehmer nicht verpflichtet.

§ II-

Beobachtung polizeilicher Vorschriften.

Haftung des Unternehmers für seine Angestellten usw.

Für die Befolgung der für Bauausführungen bestehenden polizeilichen Vorschriften und der etwa besonders ergehenden polizeilichen Anordnungen ist der Unternehmer für den ganzen Umfang seiner vertragsmäßigen Verpflichtungen verantwortlich. Kosten, welche ihm dadurch erwachsen, können der Staatskasse gegenüber nicht in Rechnung gestellt werden.

Der Unternehmer trägt insbesondere die Verantwortung für die gehörige Stärke und sonstige Tüchtigkeit der Rüstungen. Dieser Verantwortung unbeschadet ist er aber auch verpflichtet, eine von dem banleitenden Beamten angeordnete Ergänzung und Verstärkung der Rüstungen unverzüglich und auf eigene Kosten zu bewirken.

Für alle Ansprüche, die wegen einer ihm selbst oder seinen Bevollmächtigten, Gehilfen oder Arbeitern zur Last fallenden Vernachlässigung polizeilicher Vorschriften an die Verwaltung erhoben werden, hat der Unternehmer in jeder Hinsicht aufzukommen.

Überhaupt haftet er in Ausführung des Vertrages für alle Blandlungen seiner Bevollmächtigten, Gehilfen und Arbeiter persönlich. Er hat insbesondere jeden Schaden an Person oder Eigentum zu vertreten, welcher durch ihn oder seine Organe dritten oder der Staatskasse zugefügt wird.

sc

<D

to

sc

cs

Cfq

CD

SC

er

CD

CS

Cu coo

Cu

CD

in

tü

CD

tn

Cu

CT

er

cd

Der bauleitende Beamte ist berechtigt, zu verlangen, daß über alle später nicht mehr nachzumessenden Arbeiten von den beiderseits zu bezeichnenden Beauftragten während der Ausführung gegenseitig anzuerkennende Notizen geführt werden, welche demnächst der Berechnung zugrunde zu legen sind.

Von der Vollendung der Arbeiten oder Lieferungen hat der Unternehmer dem bauleitenden Beamten durch eingeschriebenen Brief Anzeige zu machen, worauf der Termin für die Abnahme mit tunlichster Beschleunigung anberaumt und dem Unternehmer schriftlich gegen Behändigungsschein oder mittels eingeschriebenen Briefes bekannt gegeben wird.

Über die Annahme wird in der Regel eine Verhandlung aufgenommen; auf Verlangen des Unternehmers muß dies geschehen. Die Verhandlung ist von dem Unternehmer bezw. dem für denselben etwa erschienenen Stellvertreter mit zu vollziehen.

Von der über die Abnahme aufgenommenen Verhandlung wird dem Unternehmer auf Verlangen beglaubigte Abschrift mitgeteilt.

Erscheint in dem zur Abnahme anberaumten Termine gehöriger Benachrichtigung ungeachtet weder der Unternehmer selbst noch ein Bevollmächtigter desselben, so gelten die durch die Organe der bauleitenden Behörde bewirkten Aufnahmen, Notierungen usw. als anerkannt.

Auf die Feststellung des von dem Unternehmer Geleisteten im Falle der Arbeitsentziehung (§ 9) finden diese Bestimmungen gleichmäßige Anwendung.

Müssen Teillieferungen sofort nach ihrer Anlieferung abgenommen werden, so bedarf es einer besonderen Benachrichtigung des Unternehmers hiervon nicht, vielmehr ist es Sache desselben, für seine Anwesenheit oder Vertretung bei der Abnahme Sorge zu tragen.

§ 13-

Rechnungsaufstellung.

Bezüglich der formellen Aufstellung der Rechnung, welche in der Form, Ausdrucksweise, Bezeichnung der Räume bezw. Bauteile und Reihenfolge der Positionsnummer genau nach dem Verdingungsanschlage einzurichten ist, hat der Unternehmer den von der bauleitenden Behörde, bezw. dem bauleitenden Beamten gestellten Anforderungen zu entsprechen.

Etwaige Mehrarbeiten sind in besonderer Rechnung nachzuweisen, unter deutlichem Hinweis auf die schriftlichen Vereinbarungen, welche bezüglich derselben getroffen worden sind.

Tagelohnrechnungen.

Werden im Aufträge des bauleitenden Beamten seitens des Unternehmers Arbeiten im Tagelohn ausgeführt, so ist die Liste der hierbei beschäftigten Arbeiter dem bauleitenden Beamten oder dessen Vertreter behufs Prüfung ihrer Richtigkeit täglich vorzulegen. Etwaige Ausstellungen dagegen sind dem Unternehmer binnen längstens 8 Tagen mitzuteilen.

Die Tagelohnrechnungen sind längstens von 2 zu 2 Wochen dem bauleitenden Beamten einzureichen.

§ 14-

Zahlungen.

Die Schlußzahlung erfolgt auf die vom Unternehmer einzureichende Kostenrechnung alsbald nach vollendeter Prüfung und Feststellung derselben.

Abschlagszahlungen werden dem Unternehmer in angemessenen Fristen auf Antrag, nach Maßgabe des jeweilig Geleisteten, bis zu der von dem bauleitenden Beamten mit Sicherheit vertretbaren Höhe gewährt.

Bleiben bei der Schlußabrechnung- Meinungsverschiedenheiten zwischen dem bauleitenden Beamten oder der bauleitenden Behörde und dem Unternehmer bestehen, so soll das dem letzteren unbestritten zustehende Guthaben demselben gleichwohl nicht vorenthalten werden.

Verzicht auf spätere Geltendmachung aller nicht ausdrücklich vorbehaltenen Ansprüche.

Vor Empfangnahme des von dem bauleitenden Beamten oder der bauleitenden Behörde als Restguthaben zur Auszahlung angebotenen Betrages muß der Unternehmer alle Ansprüche, welche er aus dem Vertragsverhältnis über die behördlicherseits anerkannten hinaus etwa noch zu haben vermeint, bestimmt bezeichnen und sich Vorbehalten, widrigenfalls die Geltendmachung dieser Ansprüche später ausgeschlossen ist.

Zahlende Kasse.

Alle Zahlungen erfolgen, sofern nicht in den besonderen Bedingungen etwas anderes festgesetzt ist, auf der Kasse der bauleitenden Behörde.

§ 15-

Gewährleistung.

Die in den besonderen Bedingungen des Vertrages vorgesehene, in Ermangelung solcher nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften sich bestimmende Frist für die dem Unternehmer obliegende Gewährleistung für die Güte der Arbeit oder der Materialien beginnt mit dem Zeitpunkte der Abnahme der Arbeit oder Lieferung.

Der Einwand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mängeln gelieferter Waren (Art. 347 des Handelsgesetzbuches) ist nicht statthaft.

§ 16.

Sicherheitsstellung. Bürgen.

Bürgen haben als Selbstschuldner in den Vertrag mit einzutreten.

Kautionen.

Kautionen können in barem Gelde oder guten Wertpapieren oder sicheren — gezogenen — Wechseln oder Sparkassenbüchern bestellt werden.

Die Schuldverschreibungen, welche von dem Deutschen Reiche oder von einem deutschen Bundesstaate ausgestellt oder garantiert sind, sowie die Stamm- und Stammprioritätsaktien und die Prioritätsobligationen derjenigen Eisenbahnen, deren Erwerb durch den preußischen Staat gesetzlich genehmigt ist, werden zum vollen Kurswerte als Kaution angenommen. Die übrigen bei der Deutschen Reichsbank beleihbaren Effekten werden zu dem daselbst beleihbaren Bruchteile des Kurswertes als Kaution angenommen.

Die Ergänzung einer in Wertpapieren bestellten Kaution kann gefordert werden, daß infolge eines Kursrückganges der Kurswert bezw. der zulässige Bruchteil desselben für den Betrag der Kaution nicht mehr Deckung bietet.

en.

Bar hinterlegte Kautionen werden nicht verzinst. Zinstragenden Wertpapieren sind die Talons und Zinsscheine, insoweit bezüglich der letzteren in den besonderen Bedingungen nicht etwas anderes bestimmt wird, beizufüg

Die Zinsscheine werden so lange, als nicht eine Veräußerung der Wertpapiere zur Deckung entstandener Verbindlichkeiten in Aussicht genommen werden muß, an den Fälligkeitsterminen dem Unternehmer ausgehändigt. Für den Umtausch der Talons, die Einlösung und den Ersatz ausgeloster Wertpapiere sowie den Ersatz abgelaufener Wechsel hat der Unternehmer zu sorgen.

Falls der Unternehmer in irgend einer Beziehung seinen Verbindlichkeiten nicht nachkommt, kann die Behörde zu ihrer Schadloshaltung auf dem einfachsten gesetzlich zulässigen Wege die hinterlegten Wertpapiere und Wechsel veräußern bezw. einkassieren.

Die Rückgabe der Kaution, soweit dieselbe für Verbindlichkeiten des Unternehmers nicht in Anspruch zu nehmen ist, erfolgt, nachdem der Unternehmer die ihm obliegenden Verpflichtungen vollständig erfüllt hat und insoweit die Kaution zur Sicherung der Garantieverpflichtung dient, nachdem die Garantiezeit abgelaufen ist. In Ermangelung anderweiter Verabredung gilt als bedungen, daß die Kaution in ganzer Höhe zur Deckung der Garantieverbindlichkeit einzubehalten ist.

§ U-

Übertragbarkeit des Vertrages.

Ohne Genehmigung der bauleitenden Behörde darf der Unternehmer seine vertragsmäßigen Verpflichtungen nicht auf andere übertragen.

Verfällt der Unternehmer vor Erfüllung des Vertrages in Konkurs, so ist die bauleitende Behörde berechtigt, den Vertrag mit dem Tage der Konkurseröffnung aufzuheben.

Bezüglich der in diesem Falle zu gewährenden Vergütung sowie der Gewährung von Abschlagszahlungen finden die Bestimmungen des § 9 sinngemäße Anwendung.

Für den Fall, daß der Unternehmer mit Tode abgehen sollte, bevor der Vertrag vollständig erfüllt ist, hat die bauleitende Behörde die Wahl, ob sie das Vertragsverhältnis mit den Erben desselben fortsetzen oder dasselbe als aufgelöst betrachten soll.

§ 18.

Gerichtsstand.

Für die aus diesem Vertrage entspringenden Rechtsstreitigkeiten hat der Unternehmer — unbeschadet der im § 19 vorgesehenen Zuständigkeit eines Schiedsgerichts — bei dem für den Ort der Bauausführung zuständigen Gerichte Recht zu nehmen.

Schiedsgericht.

Streitigkeiten über die durch den Vertrag begründeten Rechte und Pflichten, sowie über die Ausführung des Vertrages sind, wenn die Beilegung im Wege der Verhandlung zwischen dem bauleitenden Beamten und dem Unternehmer nicht gelingen sollte, zunächst der bauleitenden Behörde zur Entscheidung vorzulegen.

Gegen die Entscheidung dieser Behörde wird die Anrufung eines Schiedsgerichts zugelassen. Die Fortführung der Bauarbeiten nach Maßgabe der von der bauleitenden Behörde getroffenen Anordnungen darf hierdurch nicht aufgehalten werden.

Für die Bildung des Schiedsgerichts und das Verfahren vor demselben kommen die Vorschriften der deutschen Zivilprozeßordnung vom 30. Januar 1877, §§ 851—872 in Anwendung. Bezüglich der Ernennung der Schiedsrichter sind abweichende, in den besonderen Vertragsbedingungen getroffene Bestimmungen in erster Reihe maßgebend.

Falls die Schiedsrichter den Parteien anzeigen, daß sich unter ihnen Stimmengleichheit ergeben habe, wird das Schiedsgericht durch einen Obmann ergänzt. Die Ernennung desselben erfolgt — mangels anderweiter Festsetzung in den besonderen Bedingungen — durch den Präsidenten oder Vorsitzenden einer benachbarten Provinzialbehörde desjenigen Verwaltungszweiges, welchem die vertragschließende Behörde angehört.

Über die Tragung der Kosten des schiedsrichterlichen Verfahrens entscheidet das Schiedsgericht nach billigem Ermessen.

§ 20.

Kosten und S t e m p e 1.

Briefe und Depeschen, welche den Abschluß und die Ausführung des Vertrages betreffen, werden beiderseits frankiert.

Die Portokosten für solche Geld- und sonstige Sendungen, welche im ausschließlichen Interesse des Unternehmers erfolgen, trägt der letztere.

Die Kosten des Vertragsstempels trägt der Unternehmer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

Die übrigen Kosten des Vertragsabschlusses fallen jedem Teile zur Hälfte zur Last.

Für die Verdingung und Vertragsschließung sind außerdem noch nachstehende Bestimmungen maßgebend:

1.    Bei Lieferungen darf ein bestimmter Produktionsort nicht vorgeschrieben, insbesondere nicht der ausländische Ursprung der Ware zur Bedingung gemacht werden.

2.    Die genaue Beachtung der Vorschrift unter Absatz 7 der allgemeinen Bestimmungen ist im Interesse der Staatskasse geboten, insofern die Beschaffung von Waren, welche in Abmessung und Beschaffenheit von den im Handel üblichen abweichen, mit besonderen Schwierigkeiten verbunden und deshalb in der Regel nur gegen Bewilligung höherer Preise zu erreichen sein wird.

3.    Der Aufnahme einer Bemerkung über den Vorbehalt der Auswahl unter mehreren Mindestfordernden oder unter sämtlichen Bewerbern in die Bekanntmachungen, welche bezüglich öffentlicher Ausschreibungen erlassen werden, bedarf es nicht.

4.    Für Ermittelung des Mindestgebotes bei Lieferungen für die Eisenbahnverwaltung — mit Rücksicht auf die frachtfrei oder zu ermäßigten Sätzen erfolgende Beförderung des Eisenbahndienstgutes — sind die Bestimmungen des an die Kgl. Eisenbahndirektionen gerichteten Erlasses vom 20. April 1885 — II. a. (b.) 4699 — maßgebend.

5.    Diejenigen Fälle, in welchen bei einem öffentlichen oder engeren Ausschreibungsverfahren die gewählten Unternehmer nicht die Mindestfordernden waren, sind in einer besonderen Anlage zu der Abnahmeverhandlung über die betreffende Rechnung zusammenzustellen, wobei die Stellung der Forderungen dieser Unternehmer zu den abgegebenen Mindestforderungen zu bezeichnen ist und kurz die Gründe anzugeben sind, welche für die Wahl der betreffenden Unternehmer unter Ausschluß der Mindestforderungen ausschlaggebend waren.

6.    Sofern Änderungen der allgemeinen Vertragsbedingungen für die'Ausführung von Hochbauten in Fällen, in welchen nicht ausdrücklich eine abweichende Regelung durch die besonderen Vertragsbedingungen als zulässig bezeichnet ist, angezeigt erscheinen, ist meine Genehmigung dazu einzuholen.

Mit Bezug auf § 14 letzter Absatz der allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Hochbauten steht nichts entgegen, auch ferner eine ständige Unterkasse der Kasse der bauleitenden Behörde durch die besonderen Vertragsbedingungen zur zahlenden Kasse zu bestimmen. Die Zahlungsleistung durch eine Spezialbaukasse darf dagegen nur bei Bauten von neuen Eisenbahnen zugesichert werden. In allen anderen Fällen bedarf es hierzu meiner Genehmigung.

7.    Die Frage, ob ein zur Kautionsbestellung angebotener Wechsel als sicher zu erachten, ist von der zuständigen Behörde unter sorgsamer Erwägung aller in dem gegebenen Falle in Betracht kommenden Umstände — insbesondere mit Rücksicht auf die Höhe der Wechselsumme und die Dauer der durch die Kaution zu sichernden Verpflichtungen sowie die Kreditwürdigkeit der Wechselverpflichteten — nach pflichtmäßigem Ermessen zu entscheiden.

8.    In den der Verdingung von Bauten zu Grunde zu legenden Verdingungsanschlägen ist, soweit erforderlich, auch über die für die Berechnung der ausgeführten Leistungen in Anwendung zu bringenden Grundsätze (bezüglich der Stärke der Backsteinmauern, Durchführung von Dezimalstellen usw.) Bestimmung zu treffen.

9.    Bevor Arbeiten bezw. Lieferungen zur Verdingung gestellt werden, sind solche nicht nur durch die in dem erwähnten Erlasse vorgeschriebenen, tunlichst eingehend zu fassenden Verdingungsanschläge, sondern auch durch Zeichnungen ihrer Art und ihrem Umfange nach soweit klar zu stellen, daß die Unternehmer bei sachgemäßer Benutzung dieser Unterlagen die seitens der Verwaltung gestellten Anforderungen völlig zu übersehen vermögen und demgemäß in der Lage sind, tatsächlich die von ihnen abzugebenden Preise durch Berechnung zu ermitteln.

im Maßstabe von 1 : 100, während etwaige schwierige Gewölbanordnungen, reichere Architekturformen usw. im Maßstabe von 1 : 50 aufgetragen werden müssen.

Es werden zu fertigen und den Vergebungen zu Grunde zu legen sein:

a) bei den Maurerarbeiten die Übersichts-Zeichnungen — sämtliche zur Klarstellung des Baues erforderlichen Grundrisse, Durchschnitte und Ansichten

b)    bei den Zimmerarbeiten die Zeichnungen der Balkenlagen, Dachverbände usw. im Maßstabe von 1 : 100,

c)    bei den Steinmetz-, Tischler-, Schlosserarbeiten, Eisenkonstruktionen usw. die Übersichts-Zeichnungen im Maßstabe von 1 : 50, alle wichtigen Details im Maßstabe von 1 :20, wenn nötig unter Zuhilfenahme axonometrischer Darstellungen.

Die Zeichnungen der revidierten bezw. superrevidierten Entwürfe dürfen bei den Vergebungen nur dann als Unterlage dienen, wenn seitens der Revisionsinstanzen darin keinerlei Änderungen vorgenommen worden sind. Haben letztere nur einen geringen Umfang, so genügen auch Pausen, welche jedoch auf Leinwand gezeichnet oder auf festem Papier aufgezogen sein müssen. Im übrigen ist bei Auftragung der für die Verdingungen zu fertigenden Zeichnungen den bei der Revision oder Superrevision gegebenen Weisungen sorgfältig nachzukommen. Treten hinsichtlich der durch letztere verfolgten Ziele Zweifel auf, so sind dieselben der Revisionsinstanz bezw. durch Vermittlung derselben der Superrevisionsinstanz unter Vorlegung der betreffenden Zeichnungen usw. zur Entscheidung vorzutragen. Bei Anfertigung aller in Frage kommenden Bauzeichnungen ist übrigens zu beachten, daß es sich dabei lediglich um Beschaffung ausreichend genauer und deutlicher LTiterlagen, nicht aber um Herstellung ansprechender Bilder handelt.

Der Beginn der Bauausführung ist selbstverständlich, insbesondere bei größeren Bauten, nicht bis nach Fertigstellung sämtlicher erforderlichen Verdingungsanschläge und Zeichnungen hinauszuschieben, vielmehr muß damit vorgegangen werden, sobald die Vergebung der zunächst in Frage kommenden Arbeiten und Lieferungen, bezw. unter Einführung von nur einzelne Teile der Anschlagstitel umfassenden Verdingungen, nach Maßgabe der vorstehend gegebenen Weisungen angängig ist, ohne daß daraus für später in Angriff zu nehmende Bauarbeiten Nachteile entstehen können.

Diese Bestimmungen, welche bei den Hochbauten sämtlicher Ressorts zur Anwendung zu bringen sind, sofern die Ausführung derselben den Beamten der allgemeinen Bauverwaltung in vollem Umfange obliegt, haben nicht nur den Zweck, für die Unternehmer behufs Angabe ihrer Gebote die erforderliche Klarheit zu schaffen, sondern sie sollen vornehmlich auch dahin führen, daß die einzelnen Bauteile erst nach sorgfältiger Erwägung und eingehender Durcharbeitung aller Details in Angriff genommen werden.

Wenn infolgedessen bezüglich des eigentlichen Beginnes der Bauausführung Verzögerungen in vielen Fällen sich nicht werden vermeiden lassen, so wird die wesentlich gründlichere Vorbereitung doch ohne Zweifel dazu führen, daß im weiteren Verlaufe des Baues nicht nur jener Zeitverlust wieder eingebracht wird, sondern auch die auf die Abrechnung bezüglichen Arbeiten erheblich erleichtert und somit abgekürzt werden. Ich erwarte daher, daß durch die vorstehend getroffenen Anordnungen im allgemeinen weder eine Verlängerung der Bauzeit, noch eine Erhöhung der Bauleitungskosten herbeigeführt werden wird.

5. Besondere Bedingungen für die Ausführung von Bauarbeiten

und Lieferungen.¹)

•//.

i.

Beginn der Leistungen. (Zu § 8 der Allg. Bed.)

Der Unternehmer muß mit den Arbeiten und Lieferungen spätestens Tage nach erfolgter mündlicher oder schriftlicher Aufforderung beginnen und dieselben in den am Schlüsse dieser Bedingungen angegebenen Fristen beendigen.

§ 2.

Unterordnung unter die Bauver w.a 11 u n g. (Zu § 13 der

Allg. Bed.)

Den Anordnungen des Baubeamten oder seines Stellvertreters muß auch seitens des Unternehmers unbedingt Folge geleistet werden. In streitigen

Fällen kann der Unternehmer die Entscheidung der Kaiserlichen Oberpostdirektion in Anspruch nehmen, wodurch die Befolgung der getroffenen Anordnung indes keinen Aufschub erleiden darf.

§ 3-

Abmessunge n. (Zu § 17 der Allg. Bed.)

Der Unternehmer darf seine Arbeiten bezw. Lieferungen nicht nach den Maßen des Anschlages bezw. Vertrages und Zeichnungen allein ausführen, dieselben müssen vielmehr auf Grund eigener örtlicher Abmessungen gefertigt werden und ist der Unternehmer allein für das richtige Passen seiner Arbeiten verantwortlich.

Der Unternehmer hat die ihm übergebenen Zeichnungen usw., falls es nicht ausdrücklich anders bestimmt wird, sorgfältig abzuzeichnen und die Abzeichnungen zur Prüfung und Anerkennung durch Unterschrift des Bauleiters mit den ihm übergebenen Zeichnungen innerhalb 8 Tagen vorzulegen.

§ 4-

Gewähr. (Zu § 17, 22 und 24 der Allg. Bed.)

Der Unternehmer bleibt für den regelrechten Zustand und die gute vorschriftsmäßige Ausführung seiner Arbeiten und Lieferungen bis zum

verantwortlich; derselbe ist verpflichtet, alle während dieses Zeitraums nötig werdenden Instandsetzungen, Nachhilfen und Ergänzungen, welche nach dem Urteile des Postbaurats oder seines Vertreters als Folge vorschriftswidriger Arbeit oder nicht genügenden Materials, überhaupt als von dem Unternehmer verschuldet erachtet sind,' in einer von dem Postbaurat festzusetzenden Frist unweigerlich auszuführen, widrigenfalls dies von der Verwaltung zu jedem beliebigen Preise auf Kosten des Unternehmers veranlaßt wird.

Nach Ablauf der vertragsmäßigen Gewährleistungsfrist bleibt der Unternehmer nur noch wegen solcher später hervortretenden Schäden, welche in der schlechten Beschaffenheit der gelieferten Materialien ihren Grund haben, oder auf ein Verschulden des Unternehmers zurückzuführen sind, nach Maßgabe der Landesgesetze haftbar.

Uri

K a u 11 o n. (Zu § 24 der Allg. Bed.)

Mark

festgesetzt.

Die von dem Unternehmer zu hinterlegende Kaution wird auf in Worten

§ 6.

Rechnungsvorlage. (Zu § 18 der Allg. Bed.) Ablieferung des

V e r t r a g e s.

Tage nach Ausführung der Arbeiten und Lieferungen

Spätestens

Mark für jede Verzögerungswoche

hat der Unternehmer die vollständige Kostenrechnung mit der ihm s. Z. ausgehändigten Vertragsausfertigung dem leitenden Baubeamten in zwei Ausfertigungen zu übergeben. Im Falle der Verzögerung kann gegen den Unternehmer eine Versäumnisstrafe von angesetzt werden.

vr

Form der Rechnunge n. (Zu § 19 der Allg. Bed.)

Um die erforderliche Klarheit und Übersichtlichkeit herzustellen, soll in den Kostenrechnungen bei jeder Eintragung auf Blatt und Nummer des der Ausführung zugrunde liegenden Kostenanschlages bezw. Preisverzeichnisses Bezug genommen werden. Die bezüglichen Formulare können den Unternehmern auf Verlangen gegen Erstattung der Kosten geliefert werden. Die Rechnungen müssen mindestens die Größe eines halben Bogens haben, welcher das Maß von 21 zu 33 cm besitzen soll, und mit einem Heftrand von mindestens 1,5 cm Breite versehen sein.

Rechnungen, deren Form dem Vorstehenden nicht entsprechen, werden zurückgewiesen.

§ 8.

Tagelohnarbeiten. (Zu §§ 19 und 20 der Allg. Bed.)

Tagelöhne dürfen nur mit Genehmigung der Bauverwaltung in Rechnung gestellt werden. Die Genehmigung ist schon vor Ausführung der Arbeiten einzuholen. Tagelöhne, welche nicht durch einen bescheinigten Wochenzettel belegt sind, werden nicht bezahlt.

In den Lohnsätzen ist das Meistergeld, wie auch das Vorhalten von Rüstungen und Geräten mit einbegriffen. Poliere oder Postengesellen dürfen nur auf Grund besonderer schriftlicher Genehmigung der Bauverwaltung im Tagelohn beschäftigt werden.

000

Schlußzahlung. (Zu § 21 der Allg. Bed.)

Die Schlußzahlung erfolgt spätestens 1 Monat nach technischer Prüfung und rechnerischer Feststellung der Forderung des Unternehmers.

§ 10.

Einhalten der Fristen. (Zu § 8 der Allg. Bed.)

Der Unternehmer ist verpflichtet, auch ohne besondere Aufforderung seitens der Bauverwaltung jederzeit diejenigen Arbeiten vorzubereiten, welche nach dem allgemeinen Fortschritt der übrigen Bauarbeiten in Angriff genommen werden können, bezw. bei der Bauverwaltung anzufragen, ob dieselben auszuführen seien.

§ 11.

Fürsorge für die Arbeiter bei Erkrankungen und

Unfällen.

Dem Unternehmer verbleibt die Fürsorge für die bei der Bauausführung beschäftigten Arbeiter bei Erkrankungen und Unfällen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere hat derselbe hinsichtlich der Kranken- und Unfallversicherung derselben, soweit solche vorgeschrieben ist, das Erforderliche zu veranlassen, alle auf Grund dieser Versicherungen vom Unternehmer zu leistenden Zahlungen allein zu tragen, bezw. wenn eine solche Zahlung von der Bauverwaltung für ihn geleistet sein sollte, dieselbe zu erstatten.

Sofern seitens der im § 69 des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter — R.-G.-B. S. 73 bezeichneten Behörde der Postverwaltung die Verpflichtung anferlegt werden sollte, für die bei der Bauausführung beschäftigten Arbeiter eine Baukrankenkasse zu errichten, so ist der Unternehmer verpflichtet, die Einrichtung einer Baukrankenkasse für die von ihm bei dem Bau beschäftigten Arbeiter (vergl. § 70 des genannten Gesetzes) zu übernehmen, sowie die von jener Behörde für erforderlich erachtete Sicherheit zu bestehen.

§ 12.

B e s t i m m u n g e n.

Fristen und sonstige

Die Fristen für die Anlieferung der Materialien und Ausführung der Arbeiten werden so zu bemessen sein, daß die rechtzeitige Fertigstellung des Baues in jeder Weise gesichert ist, wobei jedoch zu berücksichtigen sein wird, daß die Unternehmer auch die gesetzten Fristen einhalten können und durch zu kurze Termine Entschädigungsansprüche ausgeschlossen sind, ferner auch durch zu schnellen Betrieb die Ausführung selbst nicht leidet.

In welcher Weise die einzelnen Fristen nach der Aufeinanderfolge der Arbeiten zu stellen sein werden, ergibt sich aus der Anweisung B über die Bauausführung handelnd.

Für die noch in diesen besonderen Ausführungsbedingungen aufzunehmenden technischen Bestimmungen mögen folgende Anhaltspunkte dienen.

6. Besondere technische Bestimmungen für die Ausführung von Bauarbeiten

und Lieferungen.

a. Ausführung von E r d a r b e i t e n.

Gegenstand der Unternehmung ist die Ausschachtung der Baugrube, das Ausheben der Grundmauern, das Auswerfen, Verharren, Verteilen, Einebnen der Erde innerhalb 40 m vom Rande der Baugrube, das Abfahren des nicht zur Verwendung kommenden Bodens, sowie das Hinterfüllen und Feststampfen der Erde hinter und zwischen dem fertigen Mauerwerk, soweit es nicht als Kellerräume offen bleibt.

Die Aushebung der Baugrube geschieht genau nach den besonderen Vorschriften des Bauleitenden, derselbe bestimmt die Tiefe und Breite der Ausschachtung und die der Baugrube zu gebende Böschung. Unternehmer kann bei eigenmächtiger Überschreitung der ihm vorgezeichneten Abmessungen unter keinen Umständen eine Forderung für die geleistete Mehrarbeit machen, muß sogar für etwa durch dergleichen Mehrarbeit anderweit entstehende Baukosten aufkommen. Die Böschungen sind derart anzulegen oder erforderlichenfalls durch Absteifungen so zu sichern, daß ein Nachstürzen verhindert wird. Etwa durch Vernachlässigung oder durch Unterlassung dieser Absteifungen eintretende Rutschungen des Erdreichs oder dadurch hervorgerufene Beschädigungen fallen dem Unternehmer zur East. Neben den Bankettgräben muß noch beiderseits ein entsprechender Streifen je nach der Tiefe der Gründung als Arbeitsraum übrig bleiben. Die Sohlen der Fundamente müssen in wagerechten Ebenen liegen, also bei verschiedener Tiefe mit Abtreppungen hergestellt sein. Der Unternehmer hat für den vereinbarten Preis auch die etwa vorhandenen Baumwurzeln, alten Fundamente, Holzteile, überhaupt sämtliche Hindernisse zu beseitigen. Die Grund- und Kellermauern sind in Lagen von höchstens 20 cm Stärke zu Verfällen; jede Lage ist zu nässen und abzustampfen. Behufs besserer Austrocknung der

äußeren Kellermauern soll die Verfüllung erst nach der vollständigen Aufführung des Sockelmauerwerkes vorgenommen werden.

Der Inhalt der Baugrube und aller Fundamentgräben über den Banketts wird nach ihren wirklichen Abmessungen durch Höhen- und Flächenmessungen des Bauleitenden ermittelt. Bei den Bankettgräben wird der Inhalt des Bankettmauerwerks ermittelt und diesem Inhalte für Böschungen und Nachstürzen ein Sechstel bis ein Drittel je nach Bedarf zugeschlagen.

Das Trockenhalten der Baugrube, das Vorhalten aller nötigen Rüstungen, Geräte, Karren, Karrendielen usw. ist Sache des Unternehmers, so daß außer den im Preisverzeichnisse aufgeführten Kostenbeträgen keine Leistungen vergütet werden.

b. Ausführung von Maurerarbeiten.

Seitens der Bauverwaltung werden dem Unternehmer die Fluchtlinien der betreffenden Baulichkeiten durch Pfähle bezeichnet, dahingegen bleiben demselben alle weiteren, zur Anlage der Gebäude erforderlichen Absteckungen unter seiner Verantwortlichkeit überlassen.

Die Bauverwaltung bewirkt, im Fall nicht darüber anders bestimmt wird, die Lieferung der sämtlichen Materialien. Dahingegen sind in den Preisen mitenthalten und vom Unternehmer ohne besondere Entschädigung zu bewirken das etwaige Wasserschöpfen bei Anlage der Fundamente, die Vorhaltung aller übrigen zur Ausführung der übertragenen Baulichkeiten erforderlichen Geräte, Rüstungen, Lehrbögen und deren Einschalungen, sowie die etwa erforderlich werdenden Ausspeizungen und Absteifungen der Baugrube und die Bereitung des Mörtels einschließlich Heranschaffens des hierzu erforderlichen Wassers. Ebenso wird eine besondere Vergütung für das Heran-schalfen der Materialien von den Lagerplätzen nach den Verbrauchsstellen seitens der Bauverwaltung nicht gewährt.

Die Materialien dürfen von dem Unternehmer erst nach erfolgter Überweisung zum Verbrauch in Angriff genommen werden, widrigenfalls er unter Umständen den Schadenersatz zu tragen hat. Alle durch die Schuld seiner Leute Verloren gegangenen oder verdorbenen Materialien ist derselbe verpflichtet, in derselben Güte und Beschaffenheit rechtzeitig zu ersetzen, anderenfalls die Bauverwaltung berechtigt ist, die Wiederbeschaffung auf seine Kosten zu bewirken.

Sämtliche Arbeiten müssen nach den Regeln der Technik und zwar genau nach den Plänen bezw. den besonderen Anweisungen des bauleitenden Beamten ausgeführt werden und gelten für die Ausführung der einzelnen Arbeiten, soweit solches nicht schon aus den angehefteten Preisverzeichnissen hervorgeht, folgende Bestimmungen:

Die Mischung des Mörtels hat neben den Kalkgruben zu geschehen nach dem Verhältnisse von .    . Teilen Sand auf .    . Teile Kalk

oder .    . Teilen Sand auf .    . Teile Zement. Für den Verlust an Mörtel

beim Zutragen nach den Arbeitsstellen ist der Unternehmer verantwortlich. In dem Kalkkasten der Maurer soll fertig bereiteter Mörtel nicht über Feiertag, Zementmörtel nicht über Mittag oder Nacht stehen bleiben. Das nicht bloß beim Mauern, sondern auch bei der Mörtelbereitung zu verwendende Wasser muß hell und frei von Schmutz sein.

Bruchsteinmauerwerk aus nicht behauenen Steinen ist in möglichst gutem lagerhaften Verbände flucht- und lotrecht auszuführen und wenigstens bei jedem Absatz wagerecht auszugleichen. Die Steine sind scharf aneinander zu treiben und nur unvermeidliche Zwischenräume sind mit kleinen Steinen oder mit Ziegelbruch (Klamotten) in Kalkmörtel auszuschlagen. Kein

Stein darf auf die hohe Kante gestellt werden (Tiroler). Die äußeren Steine sollen möglichst tief in die Mauer einbinden und auch der Kern der Mauer muß aus größeren Steinen bestehen, deren Zwischenräume mit passenden Steinstücken gehörig auszumauern und zu verzwicken, nicht aber mit Mörtel und Steinschrotten auszufüllen sind.

Sollen die Bruchsteine behauen werden, so sind die Ansichtsflächen so zuzurichten, daß ein Auszwicken der Fugen nicht erforderlich ist, kein Stein hohl liegt und ein gewisser Verband (Zyklopen-Netz oder Verband mit wagerechten Lagerfugen, Läufer, Binder) erreicht wird.

Das Versetzen der Werksteine geschieht, falls dasselbe nicht bei den Steinmetzarbeiten vorgesehen ist, mit Hilfe des Steinmetzen. Die Steine sind lot-, flucht- und wagerecht zunächst trocken auf untergelegten Schieferplättchen, Blechabschnitten oder Bleiplättchen zu verlegen, hierauf werden die Fugen verfugt und mit dünnflüssigem, etwas abgestandenen Zementmörtel ausgegossen. Holzkeilchen zur Ausgleichung von Unebenheiten zu verwenden, ist nicht gestattet. Die Bogensteine der Tür- und Fensteröffnungen müssen mittels scharfkantiger eichener Keilchen zunächst fest verspannt, sodann wie die übrigen Werksteine behandelt werden.

Das Ziegelmauerwerk soll im Kreuzverbande mit gleichmäßigen vollen Fugen lot-, flucht- und wagerecht ausgeführt werden.

Die Ziegelsteine sind unmittelbar vor dem Vermauern gehörig anzunässen.

Äußere und innere Ziegelverblendungen müssen mit besonderer Sorgfalt ausgeführt werden und, wenn nicht besondere Verblendziegel zur Anwendung kommen, sind für die sichtbaren Außenflächen die regelmäßigsten und scharfkantigsten Ziegel von möglichst gleicher Farbe besonders aufzusuchen. Bei Verwendung besonderer Verblendziegel sind diese sehr sorgfältig heranzuschaffen und abzusetzen.

Die Verblendung ist nach vorheriger Einteilung des Verbandes und der Schichten auf Latten sehr sauber auszuführen und vor Verunreinigungen und Beschädigungen durch geeignete Vorkehrungen zu wahren, auch an jedem Abend und bei eintretendem Regen dick abzudecken. Abschleifen der mit -Kalk bespritzten Oberfläche mit Eisen, Stein oder Ziegel ist streng untersagt.

Alle sichtbaren Flächen sowohl des Ziegelrohbaues als des übrigen Mauerwerks sind vor dem Ausfugen von Kalk und Schmutz, wenn nötig mit Salzsäure sorgfältig zu reinigen.

Das zu fugende Mauerwerk ist gleich beim Aufmauern mindestens 1,5 cm tief auszuschneiden, später vor dem Fugen mit dem Besen vollkommen rein auszufegen und vor dem Einbringen des Fugenmörtels gut zu nässen.

Das Ausfugen muß mit besonderer Sorgfalt genau nach den Bestimmungen des Bauleitenden geschehen und zwar so, daß niemals der Mörtel über die Steinkanten heraustritt. Die Farbe des Mörtels wird von dem Bauleitenden besonders bestimmt. Der Unternehmer ist verpflichtet, zu diesem. Zwecke unentgeltlich Proben anzufertigen. Unternehmer hat alle Sorgfalt aufzuwenden, die Außenwände der Verblendung einschließlich aller gesimsartigen und verzierten Teile vor Verunreinigung und Beschädigung zu sichern und in entsprechender Weise abzudecken. Das zu der Abdeckung zu verwendende Material hat der Unternehmer unentgeltlich zu liefern und sind überhaupt alle üblichen, sowie von dem Bauleitenden angeordneten Vorsichtsmaßregeln von dem Unternehmer zu beobachten und auszuführen.

Die Tür

Fenster- und Gurtbögen müssen in kunstgerechtem Verbände und mit zentralen und engen Fugen ausgeführt und durchaus voll-fugig vermauert und tüchtig vergossen werden. Unternehmer hat namentlich

darauf zu achten, daß die Einschalung zweckentsprechend dicht, sicher und gut ausgeführt und ein gleichmäßiger Anschluß der Gewölbe an die Widerlager erzielt wird. An den Widerlagern sind gleich beim Aufführen der Mauern die nötigen Aussparrungen für den Anfang der Gewölbe anzulegen. Die Widerlagssteine der Gewölbe, welche zwischen eisernen Trägern gespannt werden, sind sorgfältig so zu hauen, daß sie genauen Anschluß an das Trägerprofil erhalten.

Beim Ziegelpflaster sind die Backsteine auf einer io cm hohen, wagerecht abgeglichenen und festgestampften Sandbettung mit möglichst engen Fugen so aneinander zu s&tzen, daß die Stoßfugen Verband halten, alsdann sind diese mit Kalkmörtel voll auszugießen.

Beim Verlegen der Tonfliesen sind diese vorher vom Schmutz und Staube sorgfältig zu reinigen. Für das Festlegen darf mit der Kelle immer nur soviel Mörtel angewendet werden, als zum Befestigen einer einzigen Platte erforderlich ist.

Das Ausgießen der Fugen hat mit der größten Sorgfalt zu geschehen, damit der Belag nicht durch Kalk- oder Zementmörtel unansehnlich wird.

Zum Schutze gegen Verunreinigungen durch den Maler sind die Fliesen mit Sand, Sägespänen oder Brettern zu bedecken.

Die Schornsteine und Abzugskanäle sind von unten bis oben in gleichem und angegebenem Querschnitt zu halten, vollfugig zu mauern und innen glatt zu putzen. Der Unternehmer wird verpflichtet, in denselben Verstopfungen zu verhüten, so daß ein späteres Aufhauen der Wandungen nicht erforderlich wird, widrigenfalls er allen hieraus erwachsenden Schaden zu tragen hat. Nach Vollendung der Maurerarbeit müssen die Röhren genau untersucht und von allem Schutt und Schmutz vollständig gesäubert werden. Jeder Schaden, der durch Zuwiderhandeln hiergegen entsteht, wird auf Kosten des Unternehmers beseitigt. Um spätere Unzuträglichkeiten zu vermeiden, hat Unternehmer die Rohre durch den Bezirksschornsteinfegermeister untersuchen zu lassen und darüber eine Bescheinigung beizubringen.

Die Balkenköpfe sind vom Mauerwerk durch eine wenigstens 2 cm weite Luftschicht zu isolieren.

Bei den Fach werk wänden sind die Ziegel an die auf die Stiele genagelten dreieckigen Leisten, sowie an die Riegel genau einzupassen, entsprechend zuzuhauen, beziehentlich zu verzwicken.

Vor dem Aufträgen des Wandputzes ist der Mörtel 1,5 bis 2 cm tief aus den Fugen zu kratzen, das Mauerwerk vom Staube zu reinigen, die Mauerfläche gehörig anzufeuchten und der aufgetragene Putz möglichst schnell eben zu reiben bezw. mit Filz abzuziehen. Der Kantenputz ist in genauester Linie, der Flächenputz in bester Ebene auszuführen. Überall, wo die Kanten und Flächen von Flolz mit den Kanten des Wandputzes zusammenstoßen, ist zwischen beiden bei halbtrockenem Zustande des Putzmörtels ein feiner Messerschnitt zu machen. Der fertige Putz darf nicht mehr als 13 mm Stärke haben und weder Unebenheiten noch Risse zeigen.

Beim Rohr wand - und Deckenputz sollen die Rohrstengel mit einem Zwischenraum von 0,5 bis 1 cm gelegt, durch Drahtzüge in 10 bis 16 cm Entfernung mittels Nägeln in 10 cm Abstand voneinander befestigt werden. Die Rohrhalme müssen vollständig geschält, von den Blütenbüscheln befreit sein und eine möglichst gleichmäßige Stärke von 9 mm haben.

Gesimse, deren weitest vortretender Punkt 5 cm ausladet, werden ohne allen Kern ganz aus Mörtel hergestellt. Größere Gesimse werden entweder vorgemauert oder erhalten einen Kern aus Rohr oder Holz, so daß der Putz nirgends stärker als 2,5 cm aufzutragen ist.

Zu allen Putzarbeiten darf nur Kalk verwendet werden, der längere Zeit in der Grube gelegen hat und keine ungelöschten Teile enthält.

Der Unternehmer für Maurerarbeiten ist verpflichtet, nach Vollendung des inneren Ausbaues und vor Ausführung der Maler- und Anstreicherarbeiten die sämtlichen Putzarbeiten noch einmal zu prüfen, zu vervollständigen und nachzuarbeiten und besonders die Türverkleidungen, Wandbekleidungen, Fenster, Läden, Fußleisten, Rauchfänge, Gas-, Wasserleitungs-, Heizungsröhren und deren Träger und Stützen, Schornsteinschieber, Klingelzüge sauber und gut zu verstreichen und wird für diese Arbeit eine besondere Entschädigung nicht gewährt oder nur in dem Falle, wenn im Kostenanschläge Preise dafür vorgesehen sind.

Die zu isolierenden Mauern müssen vor der Aufbringung des Asphaltes mit Mauerziegeln und vollen Mörtelfugen abgeglichen sein. Bei Fußböden, Trottoiren, Durchfahrten wird das Ziegelunterpflaster mit oberhalb offenen Fugen hergesteilt.

Bei der Abnahme werden die Massen nach den zur Ausführung gebrachten Abmessungen ermittelt. Insbesondere gelten, wenn im Kostenanschläge nicht anders bestimmt ist, für die Berechnung folgende Festsetzungen:

Die Tür-, Fenster- und Gurtbogenöffnungen werden beim massiven Mauerwerk nicht in Abzug gebracht, mit eisernen Trägern überdeckte Öffnungen dagegen abgezogen.

Bei den Umfassungsmauern wird das Material der Verblendung nicht in Abzug gebracht. Bei der Ermittelung der Verblendflächen werden die vorhandenen lichten Öffnungen und Architekturteile abgezogen. Werksteinverblendung wird in der vollen Stärke in Abzug gebracht.

Flache Gewölbe werden in der durch die Kämpferlinie gelegten Ebene gemessen, für Halbkreisgewölbe wird das i¹,4 fache, für Spitzbogengewölbe das Doppelte dieser Flächen gerechnet. Ebenso wird der Gewölbeputz berechnet. Für die Hintermauerung wird nichts in Anrechnung gebracht. Bei den Fachwerkswänden werden alle lichten Öffnungen, nicht aber das Holzwerk abgezogen. Bei den Putzarbeiten, sowohl für den äußeren als den inneren Verputz, werden die vorhandenen Gesimse und Öffnungen, deren Leibungen zu putzen sind, unter 2,0 m lichter Weite nicht in Abzug gebracht, dafür aber die Leibungsflächen dieser Öffnungen nicht angesetzt. Bei Öffnungen über 2,0 m lichter Weite wird eine Seite abgezogen; sind die Leibungen aber nicht geputzt, so werden ungeachtet der Größe der Öffnungen beide Seiten in Abzug gebracht. Beim Wandputz werden Hohlkehlen und Fußleisten nicht abgezogen, wohl aber Wandverkleidungen.

Bei Gesimsen, welche nach der Längenausdehnung bezahlt werden, soll das Maß bei ausspringenden Ecken an der größten Ausladung, für Winkel dagegen an der Wand genommen werden.

Bei dem Versetzen der Werkstücke werden dieselben Massen gerechnet, welche dem Unternehmer der Steinmetzarbeiten vergütet werden.

Wird die Stellung der Arbeitskräfte zu dem Tagelohnsatze der Preisliste vom Unternehmer verlangt, so ist der Bauleitende berechtigt, sich dieselben aus den besten Gesellen und Arbeitern des Unternehmers auszusuchen. Wenn der Unternehmer die verlangte Anzahl Leute für die Tagelohnarbeit nicht auf Verlangen jedesmal gleich zur Verfügung stellt, so ist der Bauleitende berechtigt, die Arbeitskräfte für Rechnung des Unternehmers zu jedem Preise anzunehmen.

Ob und in welchem Umfang bei den Tagelohnarbeiten ein Polier zu beschäftigen bezw. zu vergüten ist, entscheidet der Bauleitende auf den Antrag des Unternehmers vor dem Beginn der Arbeit.

Von den im Tagelohn beschäftigten Gesellen und Arbeitern ist der Bauverwaltung regelmäßig in Zeiträumen von acht Tagen ein schriftliches Verzeichnis mit Angabe der geleisteten Arbeiten zur Prüfung in zwei Ausfertigungen einzureichen, widrigenfalls die Feststellungen von dem Bauleitenden erfolgen, wobei es sein Bewenden behält.

Zum § 8 der allgemeinen Bedingungen wird noch bestimmt, daß, wenn schlechte Arbeiten vom Unternehmer auf seine Kosten durch gute ersetzt werden müssen, er auch noch den dadurch entstandenen Verlust und Schaden an dem von der Bauverwaltung gelieferten Material zu erstatten hat.

Außer den im Preis- und Massenverzeichnisse berücksichtigten, demgemäß festzustellenden Kostenbeträgen werden keine Leistungen vergütet. Das Einwölben der Tür-, Fenster-, Gurtbögen und sonstigen Öffnungen, das Anlegen der Pfeilervorlagen und der Gewölbewiderlager, das Aussparren der Treppenstufen, das Isolieren der Balkenköpfe, das Anbringen der Balken- und Gewölbeanker, das Verlegen und Vermauern der Dübel und Überlagsbohlen bezw. -Hölzer, das Einkarren, Planieren und Feststampfen des Sandes als Untergrund für das Steinpflaster, das Vorhalten und Beseitigen der Rüstungen für die Gewölbe und Putzarbeiten an den Decken, sowie der sonst erforderlichen fliegenden, Hänge- und Bockgerüste, die Lieferung von Gips, Rohr, Draht und Nägeln zu den Putzarbeiten, die Herstellung des Kernes für weitausladende Gesimse, das Vorhalten der Hebegeschirre zum Aufwinden der Granit-und Sandsteinwerkstücke, der Terrakotten, sowie der eisernen Träger und Säulen, das Vorhalten der Bürsten und Schrubber, sowie die Lieferung der Salzsäure zum Reinigen der Fassade, von Lehm zum Verputzen der Schornsteinröhren, von Eichenholzkeilchen, Schieferplatten, Schwefel und Blei zum Versetzen der Werksteine und Befestigen von Eisenteilen ist alles lediglich Sache des Unternehmers.

Unternehmer ist zu jeder notwendigen Veränderung der Rüstungen behufs Aufbringung der Materialien anderer Unternehmer und zur Wiederherstellung derselben ohne Entschädigung verpflichtet, hat auch für die Ausführung der Anstreicher- und Klempnerarbeiten die Mitbenutzung seiner Gerüste unentgeltlich zu gestatten. Eine Störung seines eigenen Betriebes soll nach billigen Grundsätzen hierbei jedoch möglichst vermieden werden.

c. Anlieferung der Mauermaterialien.

Die Bruchsteine müssen lagerhaft, witterungsbeständig, ohne Klüfte und Blätterungen sein. Sie sollen eine Lagerfläche von mindestens 0,08 qm und eine Höhe von mindestens 15 cm haben und wenigstens zu zwei Dritt-teilen aus größeren regelmäßigen Steinen bestehen.

Die Mauersteine müssen aus besonders gut durchgearbeiteter Tonmasse hergestellt, vollständig durchgebrannt und von hellem Klang sein; fremde Beimischungen dürfen dieselben nicht enthalten. Dieselben müssen von gleichmäßiger Form sein und das Maß der Normalgröße genau innehalten. Steine, welche mehr als 2% Bruch haben, bleiben von der Verwendung ausgeschlossen.

Unternehmer hat eineganzbesondersfesteundharteSorte, sogenannte Klinker, zu den stärker beanspruchten Mauerteilen zu liefern, wenn die gewöhnlichen Hintermauerungssteine hierzu nicht als ausreichend erklärt werden.

Die Anlieferung dieser Sorte geschieht ebenfalls auf Grund des allgemeinen Mauersteinpreises ohne weitere besondere Vergütung, falls im Anschlag bezw. Preisverzeichnisse nicht höhere Preise vorgesehen.

Die Verblendziegel und Formziegel müssen von vorzüglicher Güte, in allen Ansichtsflächen von durchaus gleicher, gleichmäßiger, noch* besonders zu bezeichnender Farbe, glatt und sauber ausgeformt, unverletzt, von regelmäßiger scharfkantiger Form und vorgeschriebener Größe sein. Dieselben dürfen keine Brandrisse und Verunreinigungen enthalten und müssen eine feste gesinterte Brandhaut zeigen, auch wetter- und farbenbeständig sein. Windschiefes, im Brande verzogenes, oder sonst nicht ganz fehlerfreies Material darf nicht zur Verwendung gelangen. Hinsichtlich der durch verschiedenes Schwinden beim Brennen entstehenden Größenunterschiede wird bestimmt, daß von dem vorgeschriebenen Maß nicht mehr als 1% abgewichen werden darf. Das zu verwendende Material muß aus feinster, geschlemmter und überwinterter Tonmasse, welche völlig frei von Kalkteilen und Kieselstücken ist, hergestellt werden und muß durch und durch die Farbe der Ansichtsflächen besitzen. Die Formsteine müssen genau den Zeichnungen entsprechen. Die Berechnung der Schwindmasse ist Sache des Unternehmers. Die auf der Zeichnung für den Stein angegebene Zahl muß auf jeden Ziegel übertragen werden.

Verblendziegel, welche nach Ansicht der Bauleitung einer der oben gestellten Anforderungen nicht entsprechen, bleiben von der Annahme ausgeschlossen und sind von dem Unternehmer alsbald auf seine Kosten vom Bauplatz zu entfernen. Die endgültige Annahme, soweit sie sich auf Größe und Farbe bezieht, erfolgt erst im fertiggestellten Mauerwerk.

ngderHoffronten,der Durchfahrt, Giebel mauern über Dach zu liefernden

Die r die e r b 1 e n der Sc orn feine u

tiefroten bezw. lederfarbenen vollen Maschinensteine müssen eine scharf

kantige und gleichmäßige, gerade Form und eine gleichmäßige beständige Farbe haben.

Von allen Steinso mit dem Namen und Proben vorzulegen. Die Zuschlagserteilung hängt nicht allein von der Höhe des Angebots, sondern auch von der Güte der angebotenen Materialien ab.

in -t

rt> *

auchvondenB

des Unterne

er -1

mers v e

n s i n ehe n

CD Cu

Der Kalk muß stets frisch gebrannt und nicht zerfallen sein. Bei dem für den Kalk angesetzten Preise ist die Arbeit des Löschens, die Beschaffung des Lösch wassers, die Herstellung und Beseitigung sorgfältigaus-zu mauern der Kalkgruben an noch näher zu bezeichnenden Stellen des Bauplatzes, die Vorhaltung der Löschgeräte usw. einbegriffen. Das Löschen des Kalkes ist durch zuverlässige Arbeiter zu bewirken und auf Verlangen an der Ausflußmündung der Löschpfannen ein festes eisernes Sieb von 2 cm weiten Maschen anzubringen. Stellt sich nachträglich die Güte des auf dem Bauplatz eingelöschten Kalkes als ungenügend oder durch fehlerhaftes Einlöschen verdorben heraus, so ist derselbe auf Verlangen der Bauleitung sofort vom Bauplatz zu entfernen.

Der Zement darf nur aus anerkannt tüchtigen Fabriken des Inlandes bezogen und nach bauseitig gebilligter Probe angeliefert werden. Die Verwendung treibender Zemente ist ausgeschlossen.

Unternehmer hat Mauerwerk, welches infolge treibender Zemente oder mangelhafter Eigenschaften desselben auseinandergeht oder Risse bekommt, sofort wieder auszustemmen und durch vorschriftsmäßiges zu ersetzen und kommt für alle am Gebäude dadurch hervorgerufene Schädigungen bis Ablauf der vertragsmäßigen gerichtlich gesetzlichen Gewährzeit auf. Der Zement ist in Tonnen gehörig luftdicht verpackt, frisch gemahlen und gebrannt anzu-

liefern, so daß er beim öffnen der Tonnen in völlig⁻ staubförmigem Zustande sich befindet.²)

Die leeren Zementtonnen bleiben Eigentum des Unternehme s.

Die nlieferung    on Mau r - und

falls nach vorz ulegen er und    auseit

Probe : derselbe muß scharfkörnig sein, frei von allen erdigen und Pflanzenstoffen und muß ein möglichst gleichmäßiges Korn haben.

-o

er rt,

11 z s a n d erfolgt gleich-zu genehmigender

d) Ausführung von Asphaltarbeiten.    ²

Dieselbe erfolgt einschließlich der Lieferung aller dazu gehörigen Materialien, Beschaffung des Brennmaterials, Vorhaltung der Geräte, An- und Abfuhr derselben. Die Mischungsverhältnisse zwischen den Asphalt, Goudron und dem feinen scharfen Kies sind so einzurichten, daß bei Isolierschichten die aufsteigende Feuchtigkeit vollständig abgehalten wird, die Masse so erhärtet und zubereitet ist, daß infolge der Belastung ein Herauspressen derselben nicht stattfindet, daß bei Estrichen, Abdeckungen usw. keine Sprünge entstehen und bei der höchsten Sommerwärme die Asphaltmasse nicht weich wird und Eindrücke aufnimmt.

Die Arbeiten sind dem Fortgang der übrigen Bauarbeiten entsprechend zur Ausführung zu bringen.

e. Ausführung von Steinmetzarbeiten.

Anbieter hat einen mit seinem Namen bezeichneten Probestein von 10 bis 12 cm Seitenlänge dem Angebote beizufügen. Derselbe muß an verschiedenen Seiten verschiedene Bearbeitungsweisen, an einer Seite auch den natürlichen Bruch zeigen.

Gewinnung und Steinbruch sind genau zu bezeichnen.

Enthält der Steinbruch verschiedenartiges Material, so darf nur der beste und geeignetste darin vorkommende, bezw. der Probe entsprechende Stein daraus geliefert werden.

Die Werkstücke müssen so ausgesucht werden, daß die dem Materiale von Natur anhaftenden Mängel (Nester, Drüsen, Sand- oder Tongallen, Eisennieren und Eisensprengungen von Eisenerz, Eisen- oder Kohlenadern usw.), wenn sie nicht ganz zu vermeiden sind, so wenig als möglich hervortreten, und auf solche Stellen beschränkt bleiben, wo sie weder der Haltbarkeit und Wetterbeständigkeit, noch dem guten Aussehen des bearbeiteten Steines nachteilig sind. Alle Quader müssen so ausgesucht werden, daß sie im Bauwerke auf ihrem natürlichen Lager liegen, niemals auf dem Kopfe stehen. Im übrigen muß der Stein fest, wetterbeständig, gleichmäßig im Korn, ohne Risse oder Stiche, ohne irgend welche Spuren der Verwitterung angeliefert werden.

Die Bearbeitung der Werkstücke muß durchaus kunstgerecht stattfinden und genau den vom Bauleitenden gegebenen Einzelzeichnungen entsprechen. Die Flächen dürfen nicht windschief, die Kanten müssen gerade und scharf ausgearbeitet sein. Die Flächen der Lager- und Stoßfugen sind oben gespitzt herzustellen. Die Lagerfugen dürfen nicht über 8, die Stoßfugen nicht über 3 mm stark werden. Alle Werkstücke sind aus vollem Steine zu arbeiten, solche mit Einstückelungen oder Flickstellen werden nicht angenommen. Wo nicht anderes besonders vorgeschrieben, sind alle geraden Flächen fein scharriert, die Profile geschliffen herzustellen.

Treppenstufen sind genau nach den vorgeschriebenen Längen und Steigungsverhältnissen, die Ansichtsflächen, wenn eine anderweitige Bearbeitung nicht ausdrücklich vorgesehen, fein scharriert, den Kopf aufgeschlagen anzuliefern, und muß jede Stufe außer dem Auftritte noch ein Auflager von mindestens 3 cm bieten.

Alle angelieferten Werkstücke sind mit Nummern deutlich zu bezeichnen, einer Grundrißskizze entsprechend, aus welcher die Lage jedes einzelnen Steines hervorgeht.

Das Versetzen der Werksteine wird, falls im Anschläge nicht andere Bestimmung getroffen ist, durch den Unternehmer der Maurerarbeiten bewirkt. Der Unternehmer der Steinmetzarbeiten hat jedoch während der Zeit des Versetzens einige Steinmetzen auf der Baustelle zu halten, deren Aufgabe es ist, die erforderlichen Löcher für Dohlen, Anker, Klammern usw. sowie die Wolflöcher einzuhauen, die Fugen nachzuarbeiten und etwaige Nachbesserungen nach und vor dem Versetzen vorzunehmen. Sämtliche Treppenstufen sollen bis zur Fertigstellung des Baues mittels Schalbretter abgedeckt werden. Die äußeren Gesimse, Verdachungen und vorspringenden Teile sind durchweg mit Schalbrettern bezw. mit Strohlehm zu sichern. Die durch FTerabfallen von Steinen usw. verursachten Beschädigungen an den Werksteinen fallen dem Unternehmer zur Last und hat derselbe für die Auswechselung der beschädigten Stücke zu sorgen. Zum Versetzen sollen nicht Holzkeile, sondern Schieferstücke oder Blechabschnitte für die Ausgleichung der Unregelmäßigkeiten in den Lagerfugen verwendet werden.

Die Werkstücke sind im allgemeinen fertig bearbeitet zur Baustelle anzuliefern, jedoch ist es gestattet, soweit Platz dazu vorhanden ist, auch auf der Baustelle einen Teil der Werkstücke zu bearbeiten. In diesem Falle hat der Unternehmer auf eigene Kosten an den vom Bauleitenden ihm anzuweisenden Stellen die Werkstätten zum Bearbeiten der Werkstücke einzurichten.

Unternehmer erhält die Einzelzeichnungen durch den Bauleitenden nach Maßgabe des Bauvorschrittes rechtzeitig und ist verpflichtet, jeden Einzelauftrag binnen .    . Wochen zu erledigen. Der Anlieferungstermin wird auf

jedem Blatte vermerkt.

Die Abrechnung erfolgt genau nach den im Preisverzeichnis angegebenen Stärken, bei den nach Metern und Quadratmetern gebrachten Arbeiten, ebenso genau nach dem Preisverzeichnisse bei den nach Stückzahl berechneten Arbeiten und ziehen etwa erforderlich werdende Maßveränderungen keine Preisveränderung nach sich, falls nicht der Inhalt der Einheiten oder die Stückzahl mehr als ein Zehntel vergrößert oder verringert wird.

Ob eine Arbeit als reich profiliert, als gewöhnlich profiliert oder als glatt anzusprechen ist, wird seitens des Bauleitenden auf jeder Einzelzeichnung vermerkt. Sofern der Unternehmer mit dieser Bezeichnung nicht einverstanden ist, hat er sofort, spätestens binnen 3 Tagen, Einspruch zu erheben. Die Ausführung darf dadurch jedoch nicht verzögert werden. Erfolgt kein Einspruch, so gilt dies als Einverständnis des Unternehmers.

Als glatte Arbeit gelten alle Werkstücke, welche außer Wassernase und Abfassung nur ebene bezw. Bogenleibungsflächen oder einfache Quaderbehandlung mit oder ohne Rustika zeigen. Als profilierte Arbeit gelten die Werkstücke, welche mit Architravierungsplatten, mit Stäben, Kehlen, geschwungenen Gliedern, Kanellierungen, Diamantschnitten usw. versehen sind. Als reich profiliert gelten die Werkstücke, welche in der vorstehend bezeichneten

Profilierung an mehr als zwei Seiten bearbeitet, oder mit Voluten, Rosetten, einfachen Pflanzen- oder sonst freien Ornamenten versehen sind. Für reichere, namentlich figürliche Ornamentierung werden besondere Zulagen gewährt; es bleibt jedoch Vorbehalten, solche anderweitig ausführen zu lassen, in welchem Falle der Steinmetz die vorgeschriebene ßossenform stehen lassen muß.

Die Berechnung des Körperinhalts geschieht nach den kleinsten Abmessungen, innerhalb dessen die fertigen Werkstücke gezeichnet werden können, ohne Bruchzugabe. Für die Einbindung in das Mauerwerk gilt die vom Bauleitenden gegebene Vorschrift; für tieferes Einbinden wird keine Mehrvergütung berechnet.

In den Einzelpreisen sind folgende Arbeitsleistungen und Lieferungen einbegriffen:

Die Anfertigung von Schablonen, das Nacharbeiten, Reinigen, die ^Lieferung und das Einsetzen der Dübel und Klammern, das Heranschaffen und Aufbringen der Werkstücke mit Hilfe des Maurers, falls das Versetzen vom Steinmetzen nicht allein besorgt wird, und die Vorhaltung der Winden, Taue, sowie aller sonst erforderlichen Gerätschaften; ferner das Vergießen und Vermauern der etwa zwischen den Werkstücken und dem Ziegelmauerwerk verbleibenden Räume, wenn das Versetzen nicht bei den Maurerarbeiten in Ansatz gebracht ist.

Auch sind die Rüstungen in den Preisen eingeschlossen, sofern solche nicht bereits bei den Maurerarbeiten berücksichtigt oder bei den Zimmerarbeiten besonders veranschlagt sind.

f. A u s f ü h rung von Z i m in erarbeiten nebst Materiallieferung.

•

Die in den Zeichnungen, Massenberechnungen oder dem Preisverzeichnisse angegebenen Abmessungen sind streng zu beobachten, sofern nicht etwa Abweichungen angeordnet werden; für Verschnitt bei der Ausführung wird nichts gerechnet, es kommen vielmehr überall nur die wirklichen Längen einschließlich etwaiger zu 8 cm Länge anzunehmender Zapfen in Anrechnung.

Sämtliches Holz muß durchaus trocken, gesund, kernig, splintfrei, gerade gewachsen und außer der Saftzeit gefällt sein, darf weder kern- oder rind-schälig, noch rissig, weder wurm- noch raupenfräßig, weder windbrüchig, noch blaugefleckt sein, auch nicht faule Aste oder faule Stellen enthalten.

Das Bauholz soll geradlinig und rechtwinkelig geschnitten sein. Die Balken und Unterzüge müssen wenigstens zu zwei Drittel ihrer Länge scharfkantig sein und dürfen am Zopfende bei den vorgeschriebenen vollen Stärken nur Waldkanten bis zu 26 mm Seite haben. Die Sparren, die Verbandstücke der Dachstühle, die Rähme und Zangen, sowie alle diejenigen Hölzer, welche gehobelt werden, müssen vollkantig sein.

Alle Verbindungen sind nach den Regeln der Zimmerkunst sauber und engschließend auszuführen. Das Anbringen und Befestigen der für die Zimmerarbeiten erforderlichen Eisenteile, welches ohne besondere Vergütung auszuführen ist. muß mit der größten Sorgfalt geschehen. Die Bolzenlöcher dürfen nur so weit sein, daß zwischen Bolzen und Holz kein Spielraum bleibt. Zapfenlöcher, in welche beim Aufstellen Regen einfallen kann, sind nach unten hin mit einer Anbohrung zu versehen, damit das Wasser ablaufen kann.

Schräg stehende Hölzer sollen außer durch Zapfen noch durch Ver-satzung verbunden werden. Verschränkte oder verzahnte Hölzer sind in den Berührungsflächen zu hobeln, außerdem werden hierbei an alle Hirnstoße Blei- bezw. Zinkplatten gelegt, deren Beschaffung dem L'nternehmer ohne besondere Vergütung obliegt.

Die Verbandhölzer sind genau passend abzubinden, sämtliche Stiele vollständig lotrecht aufzustellen, die Schwellen, Rähme, Mauerlatten und Balken sind in sich selbst und mit den zugehörigen Teilen vollkommen wagerecht zu verlegen, auch müssen die zu hobelnden Flächen eine durchaus glatte Ebene erhalten, in denen ausgerissene Stellen nicht Vorkommen dürfen.

Alle Binderbalken müssen in ganzen Stücken durchgehen, dagegen kann von den zwischenliegenden Balken einer um den anderen gestoßen werden.

Von den zu liefernden Brettern zu den Fußböden, Decken- und Dachschalungen wird außerdem verlangt, daß dieselben in allen Teilen ihrer Ausdehnung von gleicher Dicke sind.

Die Fußbodenbretter sollen in den einzelnen Räumen eine gleiche Breite von höchstens 20 cm und die bezügliche Länge der Räume haben.

Alle Fußbodenbretter, welche mehr als einen Knorren auf 0,2 qm Fläche haben, werden zurückgewiesen.

Die Knorren dürfen die Größe von 6 qcm nicht übersteigen.

Die Bretter müssen so trocken sein, daß nach Ablauf des ersten Jahres höchstens 3 mm breite Fugen auf jede 0,32 m Fußbodenbreite sich ergeben. Trocknen dieselben stärker zusammen, so ist Unternehmer innerhalb der Gewährfrist verpflichtet, den Fußboden auf seine Kosten aufzunehmen und neu zu verlegen, die Ersatzmaterialien auch ohne Entgeh! beizuliefern.

Die Dachschalung ist aus besäumten Brettern, für Schiefer- und Pappdach in den Fugen engschließend, für Zink mit 20 mm starken Fugen herzustellen. Für das Flolzzementdacli sind die Schalbretter 33 mm stark engschließend, gespundet, in durchaus glatter Ebene zu verlegen, so daß nirgends die Kante des einen Brettes vor dem anderen vorsteht.

Die Türdübel sind von Kiefernholz 12 cm breit, s/₆ cm stark und schwalbenschwanzförmig geformt in den bezüglichen der Mauerstärke entsprechenden Längen anzuliefern.

Die Überlagshölzer bestehen aus ¹³/₁₃ cm starkem kiefernen Kreuzholz bezw. aus 6,5 cm starken Bohlen und müssen 20 cm länger sein, als die überdeckende Öffnung breit ist.

Die Fußbodenlagerhölzer sind der ganzen Länge nach gut zu lagern und zu unterstopfen, dürfen ebensowenig wie die Bretter behufs des Einebnens unterschnitten werden. Wo nötig, sind die Dielbretter sorgfältig zu unterfüttern.

Die Staken aus gesundem Klobenholz oder Lattstämmen gespalten, wenigstens 8 cm stark — oder die gesäumten Schwarten von gesunden Stämmen herrührend, in der Mitte wenigstens 4 cm stark — sind für jedes Balkenfeld besonders zuzuschneiden, scharf passend einzutreiben und dicht aneinander zu schlagen.

Das Annageln der 4 cm X6 cm starken Latten an die Balken für die Stakung ist parallel mit den Balkenkanten auszuführen und muß auf je 0,3 m der Länge der Latten mindestens ein Nagel kommen.

Die Falzung der Balken für die Stakung ist 3 cm breit, 2,5 cm tief, sauber und parallel mit den Balkenkanten vorzunehmen.

Die zu verwendenden Nägel (geschmiedete oder Drahtnägel) müssen 3mal so lang sein, als die zu befestigenden Bretter oder Latten dick sind.

Alle erforderlichen Abmessungen und namentlich die Maße für die Balkenlagen hat der Unternehmer auf den fertigen Mauern selbst nehmen zu lassen, dem Bauleiter zu zeigen und von demselben Anweisungen in bezug hierauf entgegenzunehmen. Unternehmer hat sich die Abbildungen der Werkzeichnungen und sonstige Unterlagen für die Ausführung auf seine Kosten zu beschaffen. Die Originale bleiben in Pfänden der Bauverwaltung.

B.

13

Etwa notwendige kleine Veränderungen im Mauerwerke beim Anbringen der Zimmerarbeit dürfen nur durch Maurer bewirkt werden.

Keinen Teil der für den Bau gelieferten Hölzer darf der Unternehmer zu seinen Gerüsten benutzen.

Der Unternehmer hat seine Anordnungen so zu treffen, daß im Betriebe der Maurerarbeiten keine Stockung oder Störung entsteht, daß also namentlich die sämtlichen Balkenlagen, die Verbandhölzer der Fachwerkswände, das Dach usw. stets zur gehörigen Zeit fertig verzimmert an der Baustelle bereit liegen und, sobald der Stand der Maurerarbeiten solches gestattet, ohne besondere Erinnerung unverzüglich auf Ort und Stelle gebracht, gerichtet und befestigt werden.

Wochen nach Beginn der Erdarbeiten die Verlegung der

Tagen zu vollenden. Wochen ist mit der zweiten Balkenlage, sowie Aufstellung des Dachverbandes zu beginnen. Letztere Arbeit ist binnen vollenden. Für das Nebengebäude sind die bezüglichen Arbeiten binnen Tagen zu vollenden. Der Unternehmer hat sich selbst von dem Beginn der Maurerarbeiten und deren Stand Kenntnis zu verschaffen und muß einer

Die äußersten Fristen für die Maurerarbeiten des Hauptgebäudes sind so festgesetzt, daß

ersten Balkenlage stattfindet und ist dieselbe binnen Nach ferneren

Tagen zu

Mark für jeden Tag der Fristüberschreitung.

schriftlichen Aufforderung zum Beginn der Arbeit sofort Folge leisten. Bei Nichteinhaltung- der Fristen verfällt der Unternehmer in eine Versäumnisstrafe von

g. Ausführung von Stakerarbeiten.

Zur Ausfüllung von Balkenfachen ist nur ganz trockenes, von organischen Stoffen freies Material (Lehm, geglühter Sand) zu verwenden.

Die Fugen der Staken sind mit Strohlehm zu dichten, beim ganzen Windelboden dicht und fest mit Strohlehm zu umwickeln.

Die Zwischenräume sind fast bis Oberkante Balken, um Hellhörigkeit zu vermeiden, zu beschütten.

Die Abnahme geschieht ohne Abzug der Balkenstärken nach Quadrat

metern.

h. Ausführung von Schmiedearbeiten.

Die zu liefernden eisernen Gegenstände dürfen die von der Bauverwaltung vorgeschriebenen Stärken nicht überschreiten. Einer jeden Rechnung sind amtlich beglaubigte Wiegescheine beizufügen. Für die Walzträger können die Angaben der Musterbücher der bezüglichen Walzwerke als maßgebend angenommen werden. Die Bauleitung behält sich das Recht vor, die im Anschläge vorgeschriebenen Profile und Längen der Walzträger zu ändern, und darf daraus keine Verzögerung der Lieferung oder eine Preisänderung entstehen.

Das Schmiede- und Walzeisen muß eine glatte Oberfläche, scharfe, nicht schiefrige Kanten besitzen, im Innern, im Querbruch hellgraue Farbe bei mattem silberhellen Glanze, welch letzterer besonders beim Längsbruch neben feinen, glatten Fäden hervortreten muß, zeigen und darf weder kalt- noch rotbrüchig sein. Die Gußarbeiten sind von weichem, grauen Roheisen herzustellen, welches sich bohren, feilen, drehen und hobeln lassen muß. Die Gußarbeiten selbst müssen sauber, dicht und ganz sein, auch die angegebenen Profile genau innehalten. — Jeder Träger muß unbedingt mit der vorgeschriebenen Bezeichnung und dem Widerstandsmomente durch Ölfarbe bezeichnet werden.

Die Schraubenbolzen und Muttern sind sorgfältig zu schmieden und soweit sie mit bearbeiteten Teilen in Berührung kommen, selbst sauber zu drehen und zu feilen, stets aber mit gutem und scharf ausgeschnittenen Gewinde zu versehen. Die Schrauben von gleichem Durchmesser müssen gleiche Muttern und Köpfe haben. Beim Einpassen der Konstruktionsteile auf der Baustelle müssen die Gewinde der Schrauben geölt werden.

Nietverbindungen sind überall durch warme Nietung zu bewirken; der Schließkopf soll nach der Vollendung im Schatten noch dunkelrot glühend erscheinen. Sämtliche Niete einer Verbindung müssen in parallele Lage kommen. Aufeinander liegende oder gegeneinander stoßende Flächen sind sauber und dicht schließend zusammenzuarbeiten. Die durch mehrere Eisenstärken reichenden Nietlöcher für einen und denselben Niet müssen eine gemeinschaftliche Achse haben, kongruent aufeinander passen und durch nur geringes Nachschreiben mit einem Reibstahl innen gleichmäßig glatt herzustellen sein.

Die in dem Preis- und Massenverzeichnisse festgesetzten Einheitspreise sind einschließlich aller Modell- und Nebenkosten zu verstehen.

Die Gegenstände sind ohne Anstrich und frei von Rost zur Abnahme vorzulegen und werden nach dem Gewicht, welches an öffentlicher Wägestelle auf Kosten des Unternehmers oder auf dem Bauplatz von einem Beamten der Bauverwaltung festzustellen ist, abgenommen.

Wo die Gewichte nach den Eisenstärken vorher ermittelt werden können (in welchem Falle dem Unternehmer bei Einhändigung der Einzelzeichnungen auch die Gewichtsberechnung beigegeben wird), darf dieses Gewicht bei Schmiedearbeiten höchstens um 3 %, bei Gußeisen höchstens um 5 % überschritten werden. Darüber hinausgehende Gewichte werden nicht bezahlt, Mindergewichte werden in Abzug gebracht. Bei Säulen, Treppenwangen und Trägern bleibt eine auf Kosten des Unternehmers vorzunehmende Probebelastung bei der Abnahme Vorbehalten, welche nach Angabe der Bauverwaltung ohne besondere Entschädigung durch den Unternehmer zu veranstalten ist und darzutun hat, daß die Gegenstände mindestens eine fünffache Sicherheit bieten gegen die Inanspruchnahme, welche der Berechnung zugrunde gelegt ist. Nach der Abnahme sind sämtliche gußeisernen und schmiedeeisernen Teile, ausgenommen diejenigen Rohrleitungen, welche in der Erde liegen, sowie diejenigen Teile, für welche eine saubere Bearbeitung vorgeschrieben ist, nach sorgsamer Reinigung auf Mennigegrund mit einem guten, fetten grauen Anstrich von Bleiweißfarbe unter Zusatz von Beinschwarz zu versehen. Die sauber bearbeiteten Teile sind für die Anfuhr gut einzutalgen.

Der Lieferung sind u. a. außerdem die Normalbedingungen für die Lieferung von Eisenkonstruktionen für Brücken- und Hochbau, aufgestellt vom Verbände deutscher Architekten- und Ingenieurvereine, unter Mitwirkung des Vereins deutscher Ingenieure und des Vereins deutscher Eisenhüttenleute vom Jahr 1886 zugrunde zu legen.

i. Ausführung der Dachdeckerarbeiten. a) Ziegeldeckerarbeiten.

Die Dachziegel sind den im Abschnitt III und F. aufgeführten Massen entsprechend scharf durchgebrannt, hell klingend anzuliefern. Windschiefe oder rissige Steine sind von der Verwendung auszuschließen.

Die Dachlatten, vollkantig aus kernigem guten Holze, sind den Dachweisen gemäß in den richtigen Entfernungen wagerecht zu verlegen und gut zu befestigen. Die Ziegel sind im Verbände einzudecken.

Brandgiebel, Schornsteine sind mit Kalkleisten zu versehen. Beim Verstrich der Steine ist der Mörtel mit Kälberhaaren zu vermischen.

Die alten Dachsteine bei umzudeckenden Dächern sind wieder auf dieselbe Seite zu verlegen und nicht mit neuen Steinen zu mischen.

ß) Schieferdeckerarbeiten.

Zur Befestigung der Schieferplatten auf der Schalung sind geschmiedete, gut verzinnte eiserne Nägel mit breiten platten Köpfen zu verwenden. 1000 Stück derselben müssen wenigstens 2,75 kg wiegen.

Die Dachdeckung ist in gutem Verbände der Platten und wasserdicht auszuführen, bei möglichst 10 cm breiter Überdeckung der Tafeln.

Bei rautenförmiger Eindeckung soll die Breite der Platten 30 cm nicht übersteigen.

Bei englischer Deckung haben die Platten mindestens die Größe von 36/36 cm zu erhalten.

Die weiße, oberste Seite des Schiefers' soll auf dem Dache nach oben gekehrt werden. Möchten einzelne Tafeln nicht von gleichmäßiger Stärke, sondern keilförmig gestaltet sein, so sind dieselben so zu verlegen, daß die dünne Kante die überdeckte, die dickere aber die überdeckende wird. Die Nagellöcher sind so einzusetzen, daß die durch das Aussplittern entstehende trichterförmige Erweiterung der Löcher bei dem verlegten Steine sich in der oberen Fläche desselben befindet. Eine Ausnahme machen die sog. Firstnagellöcher der Schlußsteine, welche umgekehrt, von oben nach unten eingehauen werden müssen.

Außer auf den Schlußsteinen dürfen in der ganzen Dachfläche schließlich keine Nagelköpfe sichtbar sein.

Zum Schutze des Dachgesimses müssen die Ort- und Fußsteine 4 cm breit über die Verschalung vorgerückt werden.

Im allgemeinen ist auf die Anfertigung der Firste, Grate, Kehlen und auf den dichten Anschluß der Bedachung an die Schornsteine usw. ganz besondere Sorgfalt zu verwenden, auch sind die von der Bauverwaltung zu beschaffenden eisernen Dachfenster gehörig mit Dachhaken zu befestigen und sorgsam dicht einzudecken.

Die in dem Preis- und Massenverzeichnisse aufgeführte oder durch den Bauleitenden näher zu bestimmende Anzahl Leiterhaken, welche verzinkt und nach Probe anzuliefern sind, müssen besonders vorsichtig und gut befestigt werden, und ist namentlich bei der Eindeckung darauf zu achten, daß das Dach an diesen Stellen nicht undicht wird.

Sämtliche Dachflächen sind auf Dachpappunterlage einzudecken, deren Lieferung und Aufbringung in den eingesetzten Preisen mit inbegriffen ist. Die Dachpappe ist aus einer anerkannt tüchtigen Fabrik zu beziehen und soll i,o m breit, durchaus wetterbeständig, gut getränkt und undurchlässig sein.

Der Unternehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten von der Dichtigkeit der Klempnerarbeiten zu überzeugen und dieselben bei Ausführung seiner Arbeiten auf das sorgfältigste zu schonen. Insbesondere hat derselbe die Rinnen und Abfallröhren vor Verstopfung durch einfallende Schieferstückchen zu schützen und nach Vollendung der Arbeiten unentgeltlich zu reinigen. Nach Vollendung der Dachdeckerarbeiten bleibt allein der Dachdecker für die Dichtigkeit der Dächer gegen Witterungseinflüsse verantwortlich.

Die Arbeiten und Lieferungen werden nach Quadratmetern der fertigen Dachfläche berechnet. Für das Befestigen und Eindecken der Aussteigeluken, Schornsteinkasten, Kehlen usw. wird keine besondere Zulage gewährt, während andererseits die durch dieselben eingenommenen Flächen bei der Be-

rechnung nicht in Abzug gebracht werden, falls in der Massenberechnung oder Kostenanschläge nicht eine andere Berechnungsweise angenommen ist.

y) Pappdächer.

Zur Neu- bezw. Umdeckung der Dächer muß gute wasserdichte Rollenpappe verwendet werden, der eingereichten Probe vollständig entsprechend. Die Eindeckung geschieht als Leistendach bezw. nach den Anweisungen und Anordnungen des bauleitenden Beamten. Nach erfolgter Aufnagelung der Dachpappe ist dieselbe durchweg gut zu teeren und mit scharfem, reinen, gesiebten Kiessande zu bewerfen.

Durch langes Liegen hart gewordene Pappen dürfen in diesem Zustande nicht verwendet werden, sondern müssen vor dem Eindecken erst in warmem Wasser erweicht und elastisch gemacht werden; auch dürfen die Pappen nicht an den Rändern eingerissen oder sonst schadhaft sein.

Die zur Befestigung der Pappe zu benutzenden Nägel sind geschmiedete Rohrnägel oder geriefelte Rohrstifte, von welchen eine Probe vor Beginn der Arbeit einzureichen ist.

Zum Teeren soll über dem Peuer dünnflüssig gewordener Steinkohlenteer mit einem Zusatz von amerikanischem Plarze oder natürlichem Asphalt verwendet werden.

Die Leisten müssen von kiefernem Holze 65 mm breit und 35 mm hoch angefertigt werden. Diese Leisten werden so verteilt auf die Schalung ge-nagelfl^aß die Längsränder der Rollenpappe gleichmäßig 4 cm gegen die Leisten aufgebogen werden können und letztere parallel mit den Sparren zu liegen kommen, womöglich auf dieselben treffen.

d) Holzzementdächer.

Die Plerstellung darf nur bei trockenem Wetter vorgenommen werden. Die Arbeiter dürfen weder Schuhe noch Stiefel bei der Verlegung tragen. Es ist darauf zu achten, daß die Bretterverschalung vollständig eben ist. 'Vor Aufbringung des Deckmaterials ist die Pläche mit einer lehmigen feinkörnigen Sandschicht zu überziehen.

Die Eindeckung erfolgt mit bester Dachpappe in der untersten Lage und mit 3 Papierlagen darüber, erstere mit 5 cm, letztere mit 15 cm Überdeckung.

Der Holzzementkitt darf nur heiß und dünnflüssig, keineswegs aber bis zum Kochen erhitzt, so daß Blasen entstehen, aufgebracht werden.

k. Ausführung von Klempnerarbeiten.

Die Unternehmung umfaßt zugleich die Lieferung sämtlicher erforderlichen Materialien: Weißblech, Schwarzblech, Zinkblech, Hafter, Nägel, Rund-und Placheisen, Draht, Putzhaken, Gabeleisen, Rinneisen, Schelleisen, Lötzinn usw. und das Heranschaffen nach dem Orte der Verwendung.

Von den Blechsorten sind Proben mit genauer Bezeichnung bis zum Anbietungstermin einzureichen.

Das zur Verwendung kommende Zink darf weder brüchig noch spröde sein und soll nach öfterem Biegen keine Risse zeigen. Zur Beurteilung der gelieferten Bleche ward festgesetzt, daß durchschnittlich 1 qm Zinkblech Nr. 9 3,15 kg, 1 qm Zinkblech Nr. 11 4,06 kg, 1 qm Zinkblech Nr. 12 4,62 kg, I qm Zinkblech Nr. 13 5,18 kg, 1 qm Zinkblech Nr. 14 5,74 kg und 1 qm Walzblei 2 mm stark 22,5 bis 23 kg wiegen muß. Sämtliche zur Verwendung kommenden Eisenteile müssen verzinnt sein.

Wenn in dem Preis- und Massenverzeichnisse nicht etwras anderes vorgeschrieben ist, so soll zur Dachdeckung Zinkblech Nr. 13, zur Abdeckung von

Gesimsen, Fensterbänken usw., sowie zur Einfassung von Schornsteinen, zur Sicherung der Dachanschlüsse an höher gehende Mauern und zu den Dachrinnen Zinkblech Nr. 12, zu den Abfallröhren Zinkblech Nr. 11 und zu den Haftern starkes verzinntes Eisenblech verwendet werden.

Bei allen Arbeiten muß darauf gesehen werden, daß das Zink sich nach allen Richtungen hin leicht ausdehnen und wieder zusammenziehen kann. In den Falzungen müssen scharfe Umbiegungen vermieden werden.

Die Anlage sämtlicher Arbeiten hat genau nach bauseitiger Angabe und Zeichnung unter Anbringung von Stütz-, Rinnen- und Schelleisen in der von der Bauleitung als nötig befundenen Anzahl zu erfolgen.

Im allgemeinen werden, wenn im Anschläge oder von der Bauleitung nicht andere Bestimmungen getroffen werden, die einzelnen Arbeiten wie folgt auszuführen sein.

Bei Eindeckungen mit Zinkblech ist die Lötung der Tafeln zu vermeiden. Auf der Dachschalung werden dem Gefälle folgend in Entfernung der Zinktafelbreiten Latten von 3,5—4,0 cm Höhe und 5—6 cm Breite aufgenagelt. An denselben werden die Ränder der Blechtafeln 5 cm breit aufgebogen. In Entfernungen von 50—60 cm voneinander werden unter den Latten Hafter von starkem verzinnten Eisenblech (4 auf jede Tafellänge), welche die oberen Ränder der aufgebogenen Zinktafeln fassen, befestigt. Die Latte selbst wird mit einem Zinkstreifen überdeckt, dessen Ränder, von beiden Seiten übergreifend, mit den Haftern und Tafelrändern zusammengefalzt werden. Die Horizontalstöße der Tafeln werden ebenfalls zusammengefalzt.

Die Ausführung der Dachrinnen hat nach den Musterzeichnungen, welche • in der Abteilung für das Bauwesen im Ministerium der öffentlichen Arbeiten entworfen sind, nebst den Bestimmungen vom 31. März 1887 zu erfolgen.

Überall da, wo das Abfallrohr einer höher gelegenen Dachfläche in die Dachrinne einer tiefer gelegenen einmündet, ist eine Erweiterung und Erhöhung des Rinnenquerschnittes herzustellen, damit das Überspritzen des Traufwassers vermieden wird. Der Unternehmer hat hierfür eine besondere Vergütung nicht zu beanspruchen.

Die Abfallrohre sind alle 2 m mit Schelleisen zu befestigen. Die Schelleisen werden 0,5 cm stark, 2 cm breit, und sind mit Scharnier herzustellen. Die Kniestücke sind besonders sorgfältig mit Pontonblech auszufüttern. Die Kniestücke an den Abfallröhren, welche durch das Hauptgesims führen, sind von Kupfer auszuführen. Die Tüllen von den Fensterwasserkasten sind von Blei, die Kasten selbst von verzinntem Eisenblech (Weißblech) anzufertigen.

Der Unternehmer ist verpflichtet, gleich nach Erteilung des Zuschlags die Beschaffenheit des erforderlichen Materials einzuleiten. Die Arbeiten sind in einzelnen Abschnitten und in der Aufeinanderfolge, welche der Fortgang der Dachdecker- und Maurerarbeiten verlangt, spätestens aber innerhalb Tagen vom Tage der Aufforderung zur Inangriffnahme der Arbeit an gerechnet auszuführen. Die Rüstungen des Maurers können vom Klempner insoweit benutzt werden, als die Maurerarbeiten dadurch nicht aufgehalten werden.

Wird die Ausführung der Klempnerarbeiten durch verspätete Vollendung der Maurer- oder Zimmerarbeiten verzögert, so erwachsen dem Unternehmer außer der entsprechenden Fristverlängerung für die Ausführung seiner Arbeiten keinerlei Ansprüche auf Preiserhöhung, Entschädigung oder dergl.

Die Arbeiten und Lieferungen werden nach Quadratmetern der abgedeckten Flächen und nach laufenden Metern der Rinnen und Abfallrohre berechnet. Außer den im Preis- und Maßenverzeichnisse festgesetzten Einheitspreisen werden Nebenarbeiten wie beispielsweise die Kasten zur Verbindung

der Abfallrohre mit den Rinnen oder die Anbringung von provisorischen Abfallröhren mit den erforderlichen Kniestücken usw. nicht besonders vergütet.

1. Ausführung von Tischlerarbeiten.

Für die Ausführung der einzelnen Arbeiten, sowie für die Lieferung der Materialien gelten, soweit solches nicht bereits aus dem beigegebenen Preisverzeichnis hervorgeht, im besonderen noch folgende Bestimmungen:

Die Tischlerarbeiten sind einschließlich sämtlicher für die Ausführung und Befestigung derselben erforderlichen Materialien nach der Verwendungsstelle im Neubau zu liefern. Alle inneren Türen und Glaswände sind einzusetzen, alle Bekleidungen, Futter und Verdachungen an Ort und Stelle gut zu befestigen und sämtliche hierzu erforderliche Dübel, soweit solche nicht bereits eingemauert sind, sowie etwa erforderliche Auffütterungen vom Unternehmer zu liefern und zu befestigen.

Das zu verwendende Holz muß völlig ausgetrocknet, splintfrei, gesund, gerade gewachsen, möglichst astfrei, außer der Saftzeit gefällt, darf nicht rissig oder kernschälig, wurm- oder raupenfräßig noch auch blau gefleckt sein. Lose, faule und harzige Äste oder solche über il/₂ cm Durchmesser sind unbedingt unzulässig. Das Holz muß mindestens drei Jahre vor »seiner Verwendung in Bohlen bezw. Bretter geschnitten sein. Eichenholz oder Buchenholz soll außerdem noch gedämpft und ausgelaugt sein.

Der Unternehmer hat auf Anfordern der Bauverwaltung den Ausweis hierüber beizubringen und den genügenden Vorrat an trocknen Hölzern nachzuweisen. Falls ein genügender Nachweis nicht geführt werden kann, steht, unter Umständen der Verwaltung das Recht zu, das Angebot unberücksichtigt zu lassen.

Die zu liefernden Arbeiten müssen sämtlich sauber und genau nach den • gegebenen Zeichnungen bezw. Probestücken gearbeitet sein. Sämtliche Verbindungen müssen aufs genaueste zusammengepaßt bezw. dauerhaft verleimt, alle Kanten scharf und genau im richtigen Winkel hergestellt werden.

Alle sichtbar bleibenden Flächen müssen glatt und vollkommen fluchtrecht gehobelt, gesimst und rein abgezogen werden, so daß die einzelnen Hobelstöße nirgends sichtbar bleiben. Mit besonderer Sorgfalt und Regelmäßigkeit sind die Kehlstöße auszuhobeln.

Die Dicke der Zapfen und Federn soll in der Regel ein Drittel der Holzstärke betragen. Hirnleisten werden mit Nuten, angesimsten Federn und in angemessenen Entfernungen überdies durch Zapfen verbunden, welche wenigstens zwei Dritteile der Hirnleistenbreite eingestemmt werden. Eingeschobene Federn sind aus Eichen- oder Weißbuchenholz anzufertigen.

Überall, wo Rahmen und Füllungen verbunden werden, müssen die Schlitzzapfen des einen Rahmstücks durch die ganze Breite der beiden anderen damit verbundenen reichen, und sind dieselben an den Ecken durch Holznägel zu verbinden. Dasselbe gilt für die Rahmen der Fenster, sowie die der einzelnen Flügel. Die Kehlstöße zwischen Rahmen und Füllung dürfen niemals aufgeleimt werden, sie sind vielmehr je nach Zeichnungen mit dem Rahmholz aus dem Ganzen herzustellen, oder aus einem besonderen Holzstück mit Feder zwischen Rahmen und Füllung einzufügen, die Gärungen sind auf das sauberste zusammenzuschneiden und dürfen bei späterem Austrocknen durchaus nicht klaffen, sondern müssen stets dicht schließend erscheinen. Für jeden Fall Sind Zinkstreifen sorgfältig einzulegen. Die Füllungen müssen mindestens um 6 mm tiefer in die Rahmstücke eingreifen, als die Kehlstöße breit sind.

Die Quer- und Strebeleisten bei den glatten Türen sind auf Schwalbenschwanz einzuschieben.

Die Türbekleidungen sind an den Ecken zur Hälfte ihrer Stärke auf die Gärung zusammenzuschneiden, zur anderen Hälfte bleibt ein Blatt stehen, welches mit dem folgenden Stücke der Türbekleidung verleimt wird. Der Sockel der Bekleidungen ist schwalbenschwanzförmig mit dem darüber befindlichen Stück zu verbinden und zu verleimen. Das Losholz ist am Fensterrahmen durch Verzapfung und Überblattung zu befestigen. Alle Futter sind an den Ecken zu verzinken. Bei Anfertigung der Türen und Fenster sind die Rahmhölzer so zu legen, daß beim etwaigen Werfen und Krümmen der obere und der untere Teil der Rahmen noch in den Falz schlägt und nur der mittlere Teil hineinzudrücken bleibt. Die Wasserschenkel und die äußere Schlagseite der dem Wetter ausgesetzten Fenster sind mit den Rahmhölzern, an denen sie sitzen, aus einem Stücke herzustellen. Die übrigen Schlagleisten an Fenstern, sowie die der Türen können aufgeleimt und mit hinreichend langen Holzschrauben befestigt werden.

Die Lattenbretter sind in die Fensterrahmen einzuschieben und sollen bei einer Breite von über 20 cm besondere eingeschobene Querleisten erhalten. Die Bretter sind, wo erforderlich, ohne Vergütung mit Wasserablauf, Ausgründungen zu versehen.

Das Anlegen der Beschläge an die Tischlerarbeiten, welche einen Anstrich erhalten,-darf nach dem Ermessen des Bauleitenden in der Regel erst begonnen werden, wenn der Grundstrich aufgetragen und getrocknet ist.

Nach Fertigstellung des Anstrichs ist der Unternehmer der Tischlerarbeiten verpflichtet, alle Schlösser, Riegel usw. zu untersuchen, die Farbe, welche die leichte Bewegung derselben hindert, zu entfernen, mit Bimsstein abzuschleifen und dieselben in leichten Gang zu setzen.

Alle erforderlichen Abmessungen hat der Unternehmer selbst nehmen zu lassen, etwaige Abweichungen gegen die Zeichnungen vorher dem Bauleitenden anzuzeigen und von demselben die nötigen Anweisungen in Bezug hierauf entgegenzunehmen.

Von allen Gegenständen sind auf Verlangen des Bauleitenden Probestücke anzufertigen und zur Genehmigung vorzulegen, auch sind dieselben solange abzuändern, bezw. umzuarbeiten, bis sie für tauglich angenommen sind. Nach diesen Probestücken, welche nur, wenn sie gebilligt und verwendet werden, bezahlt werden sollen, erfolgt alsdann die Anfertigung der betreffenden Gegenstände. Die Putzleisten der inneren Türen sind so zeitig anzufertigen und anzuschlagen, daß beim Verputzen der Wände kein Aufenthalt entstellt, der Wandputz vielmehr gleich bis an dieselben herangeführt werden kann.

Die bei den einzelnen Einträgen angegebenen Maße beziehen sich bei den Fenstern, Glaswänden, Schaltern und äußeren Türen auf die kleinsten Lichtöffnungen, bei den inneren Türen, Wandbekleidungen usw. auf die Abmessungen der Öffnungen im Mauerwerk.

Die Abrechnung erfolgt bei den nach Stückzahl aufgeführten Gegenständen genau nach dem Preisverzeichnis und bei den nach Längen und Flächen berechneten Arbeiten nach den als ausgeführt ermittelten Maßen gemäß der Einheitssätze des Preisverzeichnisses.

Der Unternehmer der Tischlerarbeiten ist verpflichtet, mit der Anfertigung nach Erteilung des Zuschlags sogleich zu beginnen, und solche demnächst im richtigen Verhältnisse zu der nachstehend angegebenen Vollendungsfrist auf das kräftigste zu fördern.

Im übrigen werden die Fristen, bis zu welchen die einzelnen Arbeiten vollständig fertiggestellt sein müssen, wie folgt festgestellt.

nt. Ausführung von Schlosserarbeiten.

Alle Beschläge an Fenstern, Türen und sonstigen Bauteilen sind durch den Schlosser anzubringen, anzuschlagen, zu befestigen und in den beweglichen Teilen gangbar zu machen.

Der Tischler hat nur die Löcher für die Einsteckschlösser einzustemmen.

Für alle Beschädigungen der Flolzteile usw., welche durch das Beschlagen veranlaßt werden, ist der Unternehmer der Schlosserarbeiten verantwortlich.

Auf Verlangen sind Probestücke von den Beschlagteilen vorzulegen und so oft abzuändern, bis sie durch den bauleitenden Beamten gutgeheißen werden. Die Ausführung muß den Probestücken genau entsprechen.

Im übrigen müssen alle Beschlagteile kräftig und gut gearbeitet sein. Unsaubere und nicht vorschriftsmäßige Arbeit wird zurückgewiesen.

Der Bauleitende ist befugt, die Arbeiten in der Werkstatt des Unternehmers zu besichtigen.

Das zu verwendende Schmiedeeisen muß durchaus von sehnigem Gefüge, gut geschweißt und von sehnigem Bruch, weder kalt noch rotbrüchig sein, auch eine rein ausgewalzte, weder durch Schiefer noch durch Schlacken verunreinigte Oberfläche zeigen. Die gebogenen Stellen sollen frei von Kanten-und Längenrissen, die geschweißten Stücke innig verbunden sein. Alle Kanten müssen gradlinig und scharf, alle Flächen, besonders bei Blechen, eben, nicht windschief oder wellig sein.

Das zu verwendende Messing muß weich und zähe sein und auch in der Farbe den Messingteilen der Probebeschläge entsprechen.

Gegossene Beschlag-Garnituren sind den Proben entsprechend, zum Angreifen bequem, in blasenfreiem, sauberen, scharfen Eisen-, Messing-, Rotoder Bronzeguß zu liefern.

Die Schlösser sind sämtlich zweitourig, die Drücker bei den eingesteckten Schlössern mit schießender, bei den Kastenschlössern mit hebender Falle herzustellen; dieselben dürfen nicht zu viel Spielraum haben, die Federn müssen so stark sein, daß sie auf die Dauer den Drücker wagerecht zu halten vermögen und, niedergedrückt, ihn kräftig zurückschnellen. Die Schlüssel, geschmiedet, sauber abgefeilt und nachpoliert, dürfen nicht länger sein, als zum bequemen Auf- und Zuschließen erforderlich ist, und müssen willig schließen. Dieselben müssen verschieden sein, so daß ein Schlüssel nicht zu mehreren Türen paßt. Sämtliche Schlösser, mit Ausnahme der der Keller-, Boden- und Aborträume, sind so herzurichten, daß sie mit je einem Hauptschlüssel geschlossen und geöffnet werden können; letztere sind doppelt und unentgeltlich mitzuliefern.

Die Aufsatzbänder müssen aus dem Zapfen laufen und muß deshalb zu letzterem besonders gutes Material verwendet werden.

Zu den Schlössern der Innentüren sind je zwei, zu denjenigen der Außentüren und zu sämtlichen Flur- und Treppenhausabschlüssen je drei Schließ-und Schnepperschliissel ohne besondere Entschädigung zu liefern.

¹

Die besonderen Bedingungen sind in obiger Fassung nicht allgemein vorgeschrieben und dienen daher nur als Grundlage.

²

Als Grundlage für die Anlieferung von Zement sind die im 5. Abschnitt Nr. 14 aufgeführten Normen für einheitliche Lieferung und Prüfung von Portlandzement außerdem noch anzusehen.

Der Fensterverschluß ist überall so einzurichten, daß er beim Schließen durch Gleiten auf einer abgeschrägten Fläche ein allmählich zunehmendes Andrücken der Rahmen gegeneinander bewirkt.

Sämtliche Beschlagteile sind durch Schrauben mit versenkten Köpfen zu befestigen.

Alle Arbeiten sind ohne Anstrich abzuliefern, nur zum Schutze gegen Rost mit Öl abzureiben. Die Schlösser sind bei der Prüfung mit abgeschraubter Deckplatte vorzulegen.

Die Lieferung geschieht frei Baustelle.

Der Unterzeichnete ist verpflichtet, mit der Anfertigung der Schlosserarbeiten sofort nach Erteilung des Zuschlages zu beginnen, sich von dem Fortgange der Tischlerarbeiten und Glaserarbeiten in Kenntnis zu setzen und danach mit seinen Arbeiten fortzuschreiten. Jedenfalls hat derselbe die betreffenden Arbeiten so zeitig abzuliefern, daß die einzelnen Tischlerarbeiten unmittelbar, nachdem dieselben fertiggestellt sind, beschlagen werden können.

Die gesamte Arbeit muß spätestens................

vollkommen fertig abgeliefert und angeschlagen sein.

n. Ausführung von Glaserarbeiten.

Dem Angebote sind Glasproben der im Preisverzeichnisse bezeichneten verschiedenen Glassorten, mit dem Namen des Bieters versehen, beizufügen.

Die Glaserarbeiten, einschließlich aller Materialien, sind frei Baustelle anzuliefern, auch die Fensterflügel ordnungsmäßig einzuhängen, mögen solche nun behufs Verglasung herausgenommen oder ausgehängt vorgefunden sein ; ebenso gehört das Putzen der Scheiben nach Vollendung der Arbeit mit zur Verpflichtung des Unternehmers. Die genauen Maße für die einzelnen Scheiben hat sich Unternehmer selbst auf dem Bau oder in der Tischlerwerkstatt zu nehmen.

Das Glas muß aus einer der bestempfohlenen Fabriken entnommen sein und Unternehmer sich, sofern dies verlangt wird, darüber ausweisen können; auch darf nur ein und dieselbe Glasnummer zur Verwendung kommen, welche, bei dem betreffenden Einträge vorgesehen ist.

Das Glas muß gänzlich frei von Unebenheiten, Körnern, Blasen, Streifen, Rissen und anderen Fehlern sein, auch darf es durch Sonnenbrand nicht leiden. Glasscheiben, welche innerhalb der festgesetzten Gewährsfrist Spuren von Sonnenbrand zeigen, hat Unternehmer auf seine Kosten zu ersetzen.

Bei dem schmiedeeisernen Sprossenwerk sind nur an den Stellen, wo 5 mm starkes und stärkeres Glas zur Verwendung kommt, Vorsteckstifte zur Befestigung der Scheiben zu benutzen, sonst ist gutheftender Kitt zu verwenden. Bei hölzernem Rahm- und Sprossenwerk sind die Glasscheiben in Entfernungen von höchstens 20 cm gut zu verstiften und mit gutem Glaserkitt, aus Schlemmkreide und Feinölfirnis bereitet, sauber zu verkitten.

Die Scheiben dürfen nicht so fest eingespannt werden, daß sie Biegungen erleiden oder bei Erschütterungen springen. Unternehmer hat alle aus fehlerhafter Verglasung zerspringenden Scheiben unentgeltlich zu ersetzen.

Bei den Glastüren sind, soweit es nötig wird, die vom Tischler genau eingepaßten und auf Gärung zugeschnittenen Kehlleisten mit kleinen Holz-schrauben zu befestigen, doch wird für diese Arbeit wie für die Holzschrauben keine besondere Vergütung gezahlt. Für Bruch während der Bauzeit wird eine Entschädigung nicht gewährt.

Die Maße der Glasscheiben für die Abrechnung werden in den Glasfalzen genommen. Bei nicht rechteckigen Scheiben werden die größten Längen-und Breitenmaße der Berechnung zu Grunde gelegt.

Alle Verglasungen sind spätestens .    . Tage nach erfolgtem Anschlägen

der zu verglasenden Gegenstände fertigzustellen, ohne daß es dazu einer besonderen Aufforderung seitens des Bauleitenden bedarf. Der Unternehmer hat sich daher von dem Stande der Bauarbeiten selbst Kenntnis zu verschaffen.

o. Ausführung von Malerarbeit en.

Die Arbeiten sind genau nach den, dem Unternehmer von dem mit der Bauleitung betrauten Beamten zu erteilenden Angaben und Bestimmungen, sowie durchaus sauber und kunstgerecht auszuführen.

Unternehmer hat sämtliche für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Geräte, Pinsel, Gefäße, Leitern und Rüstungen vorzuhalten, ohne dafür eine besondere Entschädigung beanspruchen zu können.

Von jeder Art des Anstrichs muß dem bauleitenden Beamten vor Beginn der Arbeit eine Probe vorgelegt werden.

Alle Gegenstände, welche Anstrich oder Bemalung erhalten sollen, müssen durchaus trocken sein. Unternehmer hat dieselben sorgfältig von Staub, Unreinigkeiten bezw. Rost zu reinigen.

Sämtliche Fugen im Holzwerk sind mit einem Kitt, der aus Kreide und Firnis bestehen kann, glatt auszudrücken und zu ebnen, Äste und harzige Stellen sind mit einem Schellacküberzug zu versehen. Eine besondere Vergütung wird für diese Arbeiten nicht geleistet.

Das zu verwendende Leinöl muß klar und wasserfrei sein, die Ölfarben sind fein abzureiben und dürfen im Laufe der Zeit sich nicht verändern.

Als Grundfarbe derselben dürfen nur Kremserweiß und Zinkweiß — nicht aber Kreide, Schwerspat und ähnliche Stoffe — verwendet werden.

Das zu den Ölfarben zuzusetzende Trockenmittel, Siccativ, ist derart beizumischen, daß jeder Anstrich nach 48 Stunden dem Reiben mit dem Finger widersteht und kein Kleben mehr bemerklich ist.

Bei dem Ölen des Holzwerkes ist beim zweiten und dritten Anstrich auf Verlangen des leitenden Baubeamten etwas Ocker zuzusetzen.

Der zweite und dritte Anstrich darf jedesmal erst nach vollständigem Trockensein des vorhergehenden aufgetragen werden.

Wo beim Anstrich Holzarten nachgeahmt werden sollen, sind mit dieser Arbeit nur durchaus gewandte und zuverlässige Gehilfen zu verwenden. Unternehmer muß den zweiten und dritten Anstrich sauber abschleifen, die Holzfaserung durch Schlagen, Kämmen, Adern und Malen naturgetreu nachbilden und die- so behandelten Flächen zuletzt mit Kopallack überziehen.

Wände, welche mit Leimfarbe gemalt werden sollen und vorher vom Maurer geschlemmt worden sind, müssen vorher gemilcht oder geseift werden. Die Farben müssen gleichmäßig aufgetragen werden und so fest an den Wänden haften, daß sie beim Reiben mit dem Finger oder einem Stück Tuch nicht abfärben. Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Fußböden und andere fertiggestellte Bauteile durch die Malerarbeiten nicht beschmutzt oder beschädigt werden und ist für jeden Schaden verantwortlich. Alle fertigen Arbeiten sind gehörig gereinigt zu übergeben.

Die Abnahme sämtlicher Arbeiten erfolgt nach dem Vertrage zu Grunde liegenden Vordersätzen, vorbehaltlich der rechnerischen Prüfung derselben. Für die Berechnung des Flächeninhalts der einzelnen Gegenstände gelten folgende Bestimmungen:

a)    Die Decken und Unterschneidungen der Gliederungen bei Gesimsen usw. werden nicht berechnet. Überhaupt werden die Flächen nur in der Projektion gemessen.

b)    Bei Türen mit Futter und Bekleidung werden die Türöffnungen einschließlich der Bekleidung gemessen bezw. berechnet und die drei Flächen des Futters hinzugefügt.

c)    Bei den Fenstern wird die äußere lichte Fensteröffnung gemessen und zwar wird dieselbe bei einfachen Fenstern einmal, bei Doppelfenstern zweimal, jedoch ohne Futter, welches in den beiden lichten Öffnungen einbegriffen ist, gemessen und berechnet. Das Fensterbrett und etwaige Bekleidungen werden dagegen besonders gerechnet.

d)    Bei Glaswänden und Glastüren wird der untere Teil bis zum Glase wie eine Tür, der obere Teil dagegen wie ein einfaches Fenster gerechnet.

e)    Beim Bemalen bezw. Anstrich der Wände werden die Türen mit Bekleidungen in den Wandflächen in Abzug gebracht, dahingegen werden Tür- und Fensteröffnungen, mit Rücksicht auf das Bemalen bezw. Anstreichen der Leibungen, wenn solche vorhanden, nicht in Abzug gebracht.

Das Entwerfen von Farbenskizzen, das Zeichnen und Ausschneiden der Schablonen zu den herzustellenden Malereien ist Sache des Unternehmers. Derselbe ist jedoch verpflichtet, zu jedem Muster vorher die Genehmigung des Bauleitenden einzuholen. Auch behält sich die Bauleitung vor, ihrerseits Farbenskizzen zu entwerfen und deren Ausführung vorzuschreiben. Unternehmer ist verpflichtet, Proben anzustellen und so oft zu verändern, bis sie seitens der Bauverwaltung gebilligt werden. Mehrforderungen dürfen für diese Arbeiten nicht gestellt werden.

Mit der Anfertigung von Skizzen und Schablonen ist so zeitig zu beginnen, daß für die Ausführung der Malereien selbst dadurch keine Zeit verloren geht. Mit den Maler- und Anstreicherarbeiten ist jedesmal drei Tage nach Überweisung des zu streichenden Raumes oder Gegenstandes zu beginnen und die Fertigstellung nach Kräften zu fördern.

Die Tapezier arbeite n werden meistens ausschließlich Lieferung der Tapeten vergeben, aber einschließlich sämtlicher Befestigungsmaterialien.

Das Unterlagepapier (Makulatur) bezw. Tapete ist nach Bestreichen der Wand mit Alaun- und Leimwasser scharf aneinander, nicht mit Rand übereinander zu kleben. Zum besseren Halt der Tapeten sind Bandstreifen an der Deckenvoute und in den Winkeln, wenn nötig, zu legen. Das Muster ist passend aneinander zu kleben.

p. Ausführung von Stückarbeiten.

Bei Stückarbeiten hat der Unternehmer hauptsächlich dafür zu sorgen, daß die Muster scharf ausgeprägt sind; die Stuckteile im Äußern wie im Innern sachgemäß und sicher befestigt sind.

q. Ausführung von Ofenarbeiten, Zentralheizungen und Lüftungsanlagen.

Bei Vergeben von Zentralheizungen liegen gewöhnlich besondere Anschläge und Zeichnungen, welche der Unternehmer selbst in die mitgeteilten Zeichnungen hinein entwirft, vor, und können zu Grunde gelegt werden. Der Lieferant muß sich verpflichten, die Räume bis zu einer bestimmten Höhe zu erwärmen, die Leitungen und Apparate rechtzeitig anbringen zu lassen und den Pleizer gründlich über die Behandlung zu belehren. (Siehe ferner Anweisung zur Herstellung und Unterhaltung von Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen im III. Abschnitt, Seite 120.)

Bei Ofen setzarbeiten liefert der Unternehmer alles notwendige Material, also: die bunten, bronzefarbigen, halbweißen, feinweißen, bemalten usw. Kacheln, welche vollkommen durchgebrannt, eben und ohne Brandrisse zu liefern sind, den Lehm, Draht, die Ofeneisen im Gewicht von 4 kg für das Meter, das Gußrohr, die Heiztüren usw. einschließlich Zargen, Reinigungsstöpsel, Herdplatten, Schieber usw. Die Züge können liegend oder stehend oder gemischt, den Ofenraum richtig ausnützend, bedungen

werden. Von der ordnungsmäßigen Anlage der Schornsteine hat sich der Unternehmer vorher zu überzeugen, so daß er für die Güte seiner Arbeiten und für das Nichtrauchen verantwortlich bleibt.

Ferner ist anzugeben, wenn im Anschläge darüber nichts vorgesehen ist, ob eiserne oder Chamottefeuerungseinsätze vorgesehen sind, ob die Mauer-Dachsteine, Lehm von der Bauverwaltung geliefert werden.

Die Kacheln sind gut behauen, geschliffen mit dichtschließenden Fugen zu setzen und gut zu verankern und mit Dachsteinen voll auszufüttern. Dem Bauleitenden sind Musterzeichnungen zur Auswahl vorzulegen.

Vor der Abnahme sind die Öfen und Herde trocken zu feuern, wozu das Brennmaterial von der Verwaltung geliefert wird.

r. Ausführung von Gas- und Wasser-Anlagen.

Die Gas- und Wasserrohren sind in Schmiedeeisen (Gußeisen, Kupfer, Blei oder Kompositionsmetall) auszuführen, die Kniee können in Kupfer gefertigt werden, alle Röhren, welche in dem Zimmer liegen, sollen in Schlitze gelegt oder verputzt werden. Die Verbindungen der einzelnen Teile und deren Befestigungen sind derartig zu konstruieren, daß ein Undichtwerden der Röhrenverbindungen, sowie die Beschädigung an Decken und Wänden ausgeschlossen bleibt.

Die Anlage der Röhren, der Auslässe, der Wand- und Deckenarme bezw. Aufstellung der Waschbecken, Ausgüsse, Niederschraubhähne, Klosetts usw. ist genau nach Angabe des ausführenden Baubeamten herzustellen.

s.

Ausführung von Pflasterarbeiten.

Die Unterbettung ist je nach der Ausführungsweise . . . cm stark in Kies, Asphaltlage, Steinschlag oder Beton herzustellen und gehörig festzustampfen.

Die Steine sind den vorgeschriebenen Abmessungen und den Arten entsprechend anzuliefern und möglichst im Verband zu versetzen. Die Steine sind fest zu unterstopfen, dicht aneinander zu setzen, mit den Spitzen nach unten bei gewöhnlichen Steinen. Nach dem Einsetzen ist das Pflaster mit Kies zu beschütten, so daß die Fugen geschlossen werden, und erfolgt dann das Festrammen unter Anfeuchtung mit 40 kg schweren Rammen. Geborstene Steine sind durch neue zu ersetzen. Die Wölbung ist durch Schablonen genau einzuhalten und das Pflaster selbst 4—6 cm höher zu setzen, da durch das Rammen ein Tiefertreiben stattfindet.

Bei Frost oder starkem Regen dürfen Pflasterarbeiten nicht ausgeführt werden.

Von den Steinen sind Proben bei Abgabe der Angebote unter Angabe des Bruches bezw. Fundortes beizufügen.

t. Ausführung von Brunnenmacherarbeiten.

Die Ausführung der Brunnen richtet sich nach der Art und Tiefe der Brunnen und der Beschaffenheit des Erdreichs.

Dementsprechend wird ein Bretter-, Bohlen- oder Schneidekranz mit dem entsprechenden Uberstand vorzuschreiben sein.

Bei Sammelbr u 11 n e n sind die Stoßfugen durch Mörtel nicht zu dichten, sondern nur durch Moos oder mit porösen Stoffen auszufüllen, damit das Wasser durchsickern kann.

Bei Quellbrunnen sind die Fugen dagegen gut zu dichten. Das Brunneninnere unter Umständen mit Zementmörtel zu schützen oder Betonkränze zu verwenden.

Die Brunnen sind senkrecht zu senken, das innere Erdreich durch Ausgraben oder durch den Sackbohrer zu entfernen. Die Abteufung hat so weit zu erfolgen, daß genügende Wassermenge vorhanden ist. Im Mindesten werden 3 m Wassertiefe vorzuschreiben sein.

Über die Güte des Wassers werden Untersuchungen stattzufinden und wird der Unternehmer für Lieferung wirklich brauchbaren Wassers die Gewähr zu übernehmen haben.

Die Brunnenrohre sind mit Saugkorb 60 cm über Sohle des Brunnens zu legen. Der Kolben ist leicht beweglich, aber engschließend einzuführen und gut zu verledern.

7. Eröffnung der Angebote, die Verdingungstermine und die Zuschlagserteilung.

In dem in der Bekanntmachung oder in den bezüglichen Aufforderungsschreiben angegebenen Termine für die Einreichung der Angebote eröffnet der Baubeamte bezw. die mit der Wahrnehmung betraute Verwaltung in Gegenwart der etwa erschienenen Bewerber oder ihrer Bevollmächtigten zur festgesetzten Zeit die rechtzeitig eingegangenen Angebote, verliest dieselben und nimmt über das Ergebnis eine Verhandlung in der nachstehend angegebenen Form auf. Nach rechnerischer Prüfung der Angebote wird unter Einreichung der letzteren und der Verhandlung, sowie eine Zusammenstellung der Angebote, wie nachfolgend angegeben ist, an die Vorgesetzte Dienstbehörde berichtet, wem der Zuschlag zu erteilen ist, oder ob unter Umständen das Anbietungsverfahren aufzuheben bezw. die Arbeiten und Lieferungen in anderer Weise zu vergeben sich empfiehlt.

V erdlingungsverhandlung.

den . . teu

. . 19 • •

Zur Eröffnung der Angebote, betreffend die für den

in öffentlicher (beschränkter) Ausschreibung zu vergebende

war auf heute .    . mittag .    . Uhr im

Straße Nr. .    .

ein Termin anberaumt.

Zu dem infolge Bekanntmachung in den Zeitungen

angegebenen (infolge besonderer Aufforderung) den Unternehmern: .

mitgeteilten Termin sind die nachstehend bezeichneten Angebote rechtzeitig eingegangen, welche in Gegenwart der erschienenen Bewerber, bezw. der Bevollmächtigten derselben eröffnet wurden.

, sämtlich die ausdrückliche Erklärung,

(Name der Baubeamten und Datum.) und enthalten, abgesehen von Nr. daß die Bewerber sich den Bedingungen, welche der Ausschreibung zu Grunde gelegt sind, unterwerfen.

Die rechnerische Prüfung der Angebote, sowie die Berichtigung der Endsummen bleibt Vorbehalten.

Da sonst nichts zu bemerken war, wird diese Verhandlung geschlossen, und von den anwesenden Bewerbern, bezw. den Bevollmächtigten derselben, unterschrieben.

v. g. u.

g. w. o.

Der Königliche Bauinspektor:

, den .    .

Nach rechnerischer Prüfung der Angebote sind folgende Endsummen: Mark

1.    bei

2.    bei

3.    bei

4.    bei

5.    bei

Pf.

Die Angebote weisen folgende Endsummen auf:

1.    bei

2.    bei

3.    bei

4.    bei I 5. bei

Mark

.Pf.

. . 19 • •

Zusammenstellung

der Angebote und der darnach sich ergebenden Gesamtforderung jedes

einzelnen Bieters.

Lau

fende

Nr.

Name

des

Unternehmers

Gesamt

forderung

jedes

Einzelnen

Betrag

des

Mark Pf.

Kosten-

Anschlags

Mark Pf.

Gegen den Kostenanschlag

mehr weniger

Mark | Pf. Mark Pf.

Bemerkungen

I.

2.

3-

4-

5-

6.

8. Vertragsabschluss.

Nach Erteilung des Zuschlags ist mit dem betreffenden Unternehmer ein Vertrag abzuschließen, etwa in folgender Form:

V ertrag.

Zwischen dem

einerseits, und .

andererseits ist auf Grund der am . . teil ... 19 . .. stattgehabten .    .    .    .

(öffentlichen oder beschränkten) Ausschreibung (freihändigen Vereinbarung) der nachstehende Vertrag unter dem Vorbehalte der Genehmigung d .    .    .

............ .    .    . abgeschlossen worden.

//.

1.

übernimmt die

§ 2.    .

Der Ausführung der Arbeiten und Lieferungen liegen die angehefteten von beiden Teilen unterschriebenen besonderen Vertragsbedingungen vom . . ten .    .    .    19 . . und die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Aus

führung der Bauten vom 20. Febr. 1896 zu Grunde. Für die Ausführung

sind ferner maßgebend die auf den Gegenstand bezüglichen.......

Blatt-Zeichnungen, welche als zu diesem Vertrage gehörige Anlagen von beiden Teilen durch Unterschrift anerkannt sind.

§ 3-

Die Preise, welche Unternehmer für die anzufertigenden Arbeiten und zu iiefernden Materialien zu empfangen hat, ergeben sich aus dem angehefteten Verdingungsanschlage (Preisverzeichnisse vom . . ten .    .    .    19 . .), welcher

mit der Summe von .    .    ...................

abschließt.

§ 4-

Der Wert der zur Verwendung gelangenden Materialien in demjenigen Zustande, in welchem sie mit dein Grund und Boden in dauernde Verbindung gebracht werden, beträgt

Der Wert der auf der Baustelle auszuführenden Arbeiten beträgt .........................Mark.

Mark.

§ 5-

Dieser Vertrag ist in zwei Exemplaren angefertigt und von beiden Teilen eigenhändig unterschrieben worden.

Ort, Datum, Jahreszahl.

Der Baubeamte:

Der Unternehmer:

Vorstehender Vertrag wird hiermit genehmigt.

Mark

In Gemäßheit der Bedingungen hat der Unternehmer eine Kaution von .    .    . Mark, in Worten

bestellt (zu bestellen, welche von den Abschlagszahlungen inbehalten werden soll).

Der Vertragsausführungsstempel, und zwar:

1. zu dem Hauptexemplar:

.    . Mark . . Pf. .

a)    der allgemeine Vertragsstempel mit .    .

b)    der Stempel mit dem im § 4 angegebenen Materialienwerte im Betrage von . . . Mark mit °Jo

Zusammen : Mark . .

2. zu dem Nebenexemplar mit Ort, Datum, Jahreszahl.

Mark . .

ist kassiert.

(Die Vorgesetzte Behörde.)

Wird mit einer Firma ein Vertrag -geschlossen, so muß derselbe am Eingänge etwa folgende Fassung erhalten:

Zwischen dem

im

.    . einerseits und der unter Nr. .

dem Firmenregister gefertigten Auszuge

eingetragenen Firma

welche nach dem beigefiigten, in beglaubigter Abschrift aus

durch den ....

vertreten wird, andererseits ist auf Grund usw.¹)

Es empfiehlt sich, zur leichteren Einsichtnahme bei größeren Bauten besondere Vertragsverzeichnisse in nachstehender Form zu führen:

vom

Vertragsverzeichnis

betreffend den

Kaution

Laufende Nr.

Datum

Name

des

des

Gegen

stand

Vertrages

Unternehmers

des

Betrag

Zeitpunkt ventional-

der

Vertrages

Rück

Kon- Termin für die strafe Abnahme

Betrag

der

Schluß

rechnung

Mark

gabe

Mark Pf.

Für Lieferungen und Arbeiten, welche freihändig vergeben werden, oder Anlieferung von Ausstattungsgegenständen in kleinen Beträgen kann unter Umständen auf die Beigabe der Bedingungen verzichtet werden und der Vertrag in nachstehender Form etwa geschlossen werden:

Zwischen dem und de

wohnhaft..............

ist heute mit Vorbehaltung der Genehmigung des

nachstehender Vertrag abgeschlossen worden.

§ 1.

verpflichte sich, die in dem angehefteten Preisverzeichnisse näher bezeichneten Gegenstände zu........................ anzufertigen und anzuliefern.

2.

Unternehmer verpflichte sich, die ihn übertragenen Arbeiten (oder Lieferungen) nach den vom Baubeamten gegebenen Anweisungen und Zeichnungen, insbesondere auch genau nach den vorgeschriebenen Maßen gut und tadellos ausführen zu lassen, sowie dazu nur fehlerfreies Material zu verwenden. Insbesondere soll.....................

Darüber, ob die gelieferten Gegenstände und die dazu verwendeten Materialien allen obigen Anforderungen genügen, entscheidet zunächst der Baubeamte.

§ 3-

Unternehmer .    . ist verpflichtet, mit der Ausführung der Arbeiten acht

Tage nach erfolgter bauamtlicher Aufforderung zu beginnen, und von da in .    .    .    . sämtliche übernommene Gegenstände abzuliefern und an Ort und

Stelle .    .    . Der Unterzeichnete Baubeamte hat das Recht, die Herstellung

und den befriedigenden Fortgang der Arbeiten zu jeder Zeit während der gewöhnlichen Arbeitsstunden in der Werkstatt d. Unternehmer... zu prüfen

§4-

das Recht Vorbehalten, den Vertrag

Sollte de . . Unternehmer ... in Erfüllung der übernommenen Verbindlichkeiten sich säumig zeigen oder gegen die eingegangenen Bedingungen handeln, so ist dem . mit de . . Unternehm . . . aufzuheben, oder die rückständigen Arbeiten für Rechnung de . . Unternehm . . . anderweit ausführen zu lassen und wegen der daraus entstehenden Mehrkosten zunächst an die noch rückständigen Forderungen de . . Unternehm . . . aus diesem Geschäft sich zu halten.

Für die Güte der gelieferten Gegenstände hat de . . Unternehmer . . . Monate lang in der Weise zu haften, daß d . . selbe alle sich ergebenden, auf

schlechte Arbeit oder schlechtes Material zurückzuführenden Mängel auf

seine ihre

Kosten beseitigen zu lassen hat. Zur Sicherstellung der Behörde werden de . . . Unternehmer . . . von der zu zahlenden Gesamtvergütung ... % als Kaution für die Zeit von . . . Monaten, vom Tage der Abnahme an gerechnet, einbehalten.

000

Ln

B.

De . . selben

De . . Unternehmer . . empfang . . für die Ausführung der übernommenen Leistungen die in der angehefteten Preisforderung angegebene Gesamtvergütung von M ... in Worten: können auf Grund einer entsprechenden Bescheinigung des Baubeamten schon während der Ausführung Abschlagszahlungen bis zu drei Viertel des Werts der bis dahin ausgeführten Arbeiten geleistet werden.

§ 6.

Spätestens 14 Tage nach Ausführung bezw. Ablieferung der Gegenstände hat de . . Unternehmer . '. . die Kostenrechnung in doppelter Ausfertigung dem Baubeamten zu übergeben und derselben auch das ihm ausgehändigte Exemplar dieses Vertrags als Belag beizufügen.

§ /•

Für den Fall, daß de . . Unternehmer . . . vor vollständiger Ausführung

der im § 1 übernommenen Leistungen sterben sollte, steht dem.....

..............das Recht zu, entweder die noch rückständigen Arbeiten durch die Erben d . . Unternehmer . . zu Ende zu führen bezw. liefern zu lassen oder den gegenwärtigen Vertrag einseitig aufzuheben und abzurechnen. Sofern von der letzteren Befugnis der Vertragsaufhebung Gebrauch gemacht wird, soll die Forderung de . . Unternehmer . . . für die

bis dahin ausgeführten Leistungen durch den Baubeamten des......

......endgültig festgestellt werden.

§ 8.

Die aus diesem Vertragsabschlüsse sich ergebenden gesetzlichen Stempelkosten hat der Unternehmer zu tragen.

Der bei Berechnung des Wertstempels zugrunde zu legende Wert des

Materials der im Preisverzeichnis unter Nr

aufgeführten Gegenstände wird auf Grund der desfallsigen Erhebungen auf Mark .... in Worten: ...............festgesetzt.

Dieser Vertrag ist zweifach gleichlautend ausgefertigt und von beiden Teilen eigenhändig unterschrieben worden.

Ort, Datum, Jahreszahl.

Der Unternehmer. Lieferant.

Der Baubeamte.

Bei Privatbauten wird häufig der vollständig fertigzustellende Bau an einen Unternehmer vergeben. In dem darüber abzuschließenden Vertrage sind nachstehende Vereinbarungen zur Sicherstellung des Bauherrn und des Unternehmers zu treffen:

1.    Der Bau ist den Zeichnungen, dem Anschläge gemäß, nach den besten Regeln der Technik gut und dauerhaft zur Ausführung zu bringen. Die baupolizeilichen Bestimmungen sind genau zu befolgen, und fallen Zuwiderhandlungen dem Unternehmer allein zur Last. Auch haftet derselbe für die Güte der Rüstungen und hat alle Sicherheitsmaßregeln zu treffen. Für etwaige Ungliicksfälie trägt Unternehmer die alleinige Verantwortung.

2.    Für die sachgemäße Ausführung ist eine Gewährsfrist (2—3 Jahre) auszubedingen. Zur Sicherstellung des Bauherrn ist eine gewisse Summe (5—10 % der Baukosten) auf diese Zeit von dem Unternehmer zu hinterlegen. Die Kaution wird in sicheren Papieren niedergelegt oder vom Bauherrn zu den üblichen Sätzen verzinst. Auf schlechte Arbeiten oder Lieferungen zurückzuführende Schäden oder Mängel sind vom Unternehmer auf seine Kosten zu beseitigen.

3.    Der Bau ist in allen Teilen gebrauchsfähig und beziehbar abzuliefern. Mehrkosten dürfen nur dann in Rechnung gestellt werden, falls Abänderungen des Bauplanes auf Wunsch oder mit Genehmigung des Bauherrn stattgefunden haben. Zur gegenseitigen Sicherung sind dieselben durch Schriftwechsel festzustellen und, wenn möglich, die Preise vorher zu vereinbaren.

4.    Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet ein Schiedsgericht, gebildet von einem Sachverständigen jeden Teiles, unter Zuziehung unter Umständen eines Obmanns. Auch kann die Vereinbarung dahin getroffen werden, daß sich beide Teile dem Urteil eines Staatsbaubeamten unterwerfen.

5.    Die Fertigstellung hat in einer gewissen Frist zu erfolgen. Falls dieselbe nicht pünktlich eingehalten wird, ist der Bauherr berechtigt, für jeden Tag der Verspätung eine gewisse Entschädigungssumme vom Guthaben des LTnternehmers einzubehalten.

Ist der Bau nicht durch Anschlag näher erläutert, die Baukosten nur überschläglich ermittelt, so empfiehlt sich eine ausführliche Beschreibung des auszuführenden Bauwerks über die Herstellung im Äußeren und Inneren dem Vertrage beizugeben.

Von den Verträgen sind mindestens zwei Ausfertigungen, wovon das Nebenexemplar der Unternehmer empfängt, zu machen. Das Hauptexemplar behält mit den anerkannten Zeichnungen usw. der Bauherr.

9. Stempelberechnung.

Die Stempelpflichtigkeit der Verträge richtet sich nach den einzelnen Landesgesetzen. In Preußen ist ein Vertrag über 150 Mark dem Stempelgesetz vom 6. Juni 1884 unterworfen.

Dasselbe lautet:

anzu-

Werkverdingungsverträge, inhalts deren der Übernehmer auch das Material für das übernommene Werk ganz oder teilweise schaffen hat, sind, falls letzteres in der Herstellung beweglicher Sachen besteht, wie Lieferungsverträge unter Zugrundelegung des für das Werk bedungenen Gesamtpreises zu versteuern.

Plandelt es sich bei dem verdungenen Werk um eine nicht bewegliche Sache, so ist der Werkverdingungsvertrag so zu versteuern, als

wenn ein Lieferungsvertrag über die zu dem Werk erforderlichen, von dem Unternehmer anzuschaffenden beweglichen Gegenstände in demjenigen

Boden in

ande, in welchem sie mit rnde Verbindung gebrac

c-f~ Cu

em Grund un werden solle , und außerdem ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wäre. In dem Vertrage muß daher angegeben werden, wieviel von dem bedungenen Preise einerseits als Preis der erwähnten beweglichen Gegenstände in dem bezeichneten Zustande und andererseits als Vergütung für die alsdann noch mit denselben auszuführende Arbeit anzusehen ist. Fehlt es an einer solchen Angabe, so ist der Lieferungsstempel nach dem bedungenen Gesamtpreise zu verwenden.

Für den Materialienwert bezw. Lieferungswert wird eine Stempelgebühr von ein Drittel vom Hundert erhoben, für die Arbeitsleistung eine solche von 1,50 Mark. Bei einem mit einer vom Stempel befreiten Person, z. B. dem Deutschen Reiche oder dem Preußischen Staate geschlossenen Vertrage beträgt der Arbeitsstempel nur die darstellbare Hälfte, daher immer 1 Mark.

Bei Lieferungen dagegen wird der volle Stempel verwendet.

Für N ebenverträge, welche in Kauf- oder Lieferungsverträgen oder in Werkverdingungsverträgen der im §2, Abs. 1 des allgemeinen Gesetzes bezeichneten Art enthalten sind, ist neben dem Kauf- oder Lieferungsstempel auch noch der allgemeine Vertragsstempel — und zwar, wenn der eine der Vertragsschließenden eine vom Stempel befreite Person ist, in der darstellbaren Hälfte von 1 Mark — zu verwenden.

Dagegen bedarf es bei W erkverdingungsverträgen, falls wegen des darin enthaltenen A r b e i t s Vertrages der allgemeine Vertragsstempel verwandt ist, eines besonderen Stempels für etwaige Nebenverträge nicht.

.Für die Berechnung des Materialienwertes kann man, falls Arbeitslohn und Material nicht im Anschläge bereits getrennt berechnet ist, im allgemeinen nachstehende Annahmen machen:

.    0,1—0,2

. 0,6—0,7 . 0,6—0,7 . 0,7—0,8

•    0,7—0,75 0,7—0,8

•    0,7—0,75

. 0,6—0,75 . 0,6—0,75 .    0,8—0,9

.    0,8—0,9

. 0,6—0,7

1.    Erdarbeiten — Materialienwert ist hier meistens nicht zu berücksichtigen, höchstens ein Prozentsatz für Lieferung von Karrendielen usw. von

13.    Maler- und Anstreicherarbeiten

14.    Stückarbeiten    .....

. 0,3—0,5 . 0,6—0,7

15.    Ofenarbeiten. Lieferung der Kacheln, Eisenzeug, .    .    .    0,6—0,7

.    . 0,6—0,7

.    . 0,6—0,7

eiserne Öfen und Zentralheizungen

16.    Gas- und Wasseranlagen .    .    .

B. Besondere Anweisung für die Bauausführung, Beaufsichtigung des Baues,

Buch- und Rechnungsführung.

a) Bauerlaubnis und Roh bau abnah me.

Wenngleich bei Bauten, welche für Rechnung des Staates und unter Leitung von Staatsbaubeamten ausgeführt werden, eine förmliche Bauerlaubnis der Ortspolizeibehörde nicht für erforderlich zu erachten ist, im allgemeinen es vielmehr genügen wird, wenn letztere eine Einsicht von den Plänen erhält und etwaige Bedenken zu äußern hat, so ist doch nicht ausgeschlossen, daß nach der neueren Gesetzgebung eine vorschriftsmäßige Prüfung der Entwürfe von der Baupolizeibehörde vorgenommen werden kann. In solchen Fällen sind die Pläne vorschriftsmäßig zur Begutachtung und Genehmigung einzureichen und zwar so rechtzeitig, daß Verzögerungen für die Ausführung selbst vermieden werden. Es wird dann auch die in den baupolizeilichen Vorschriften meistens vorgesehene Rohbauabnahme zu gestatten sein. Bei nichtöffentlichen Bauten ist in jedem Falle die Bauerlaubnis, gemäß den baupolizeilichen Bestimmungen des Orts, wo der Bau zur Ausführung gelangt, nachzusuchen.

b) Inangriffnahme des Baues und Reihenfolge der Bau arbeiten.

Mit dem Bau wird begonnen werden können, nachdem die Baustelle dazu vorbereitet, etwaige Hindernisse beseitigt, alte Gebäude abgebrochen worden sind, ferner die Vergabe der zunächst in Frage kommenden Arbeiten, wie die Erdarbeiten, Brunnenmacherarbeiten, der Mauermaterialien, der Maurerarbeiten usw. stattgefunden hat.

Die Arbeiten werden dann in nachstehender Reihenfolge zur Ausführung zu bringen sein:

1.    Herrichtung des Bauplatzes durch Beseitigen etwa hinderlicher Gegenstände,. Abbruch alter Gebäude usw., wenn dies nicht bereits geschehen ist.

2.    Abstecken des Gebäudes und Plöhenaufnahme des Grundstücks und

Bestimmung der Höhenlage der Baulichkeiten.

3.    Verzäunung des Bauplatzes bezw. Aufstellung eines besonderen Bau

zaunes, Errichtung der Arbeiterbuden und des Baubureaus, wenn solches nicht in der Nähe in vorhandenen Räumen unterzubringen ist.

4.    Beschaffung von Wasser, Pflasterung, wenn erforderlich, der Zufuhrwege, Anlage der Kalkgruben, Vorsichtsmaßregeln im Falle Nachbargebäude durch den Bau berührt werden (Unterfangen, Absteifen usw.), Anfuhr der Maurermaterialien.

5.    Ausführung der Erdarbeiten, der Gründungsarbeiten und der Sicherungen gegen auf steigende Feuchtigkeit.

6.    Herstellung der Kellergeschosse mit Einbringen der Träger für die Kappen, Vermauern der Kellerfenstergitter), Türhaken usw.

7.    Auffiihürung des übrigen Mauerwerks. Dabei sind die Dübel, Überlagsbohlen, Kreuzholzzargen, Träger mit einzumauern, die Säulen aufzustellen, die Schlitze für Gas- und Wasseraniagen, die Auflage für die Treppenstufen auszusparren. Nach Einbringung der Balkenlagen sind die Stakhölzer alsbald zu legen.

8.    Aufstellung des Dachverbandes mit baldmöglichster Eindeckung des Daches, Ausmauern der Drempelwände und Herstellung des Hauptgesimses, der Oberlichte, Dachfenster und Aussteigebretter, der Dachräume und der provisorischen Abfallrohre.

9.    Versetzen der Werksteinstufen, Betragen der Staken mit Strohlehm, Anfertigung der Kellergewölbe.

Mit Fertigstellung dieser Arbeiten würde das Gebäude im Rohbau beendet sein und gleichzeitig abgenommen werden können, wenn eine solche Abnahme durch die polizeilichen Vorschriften bedingt ist. Nach dieser wird dann auch meistens gefordert, daß der Bau in diesem Zustande eine gewisse Zeit (6—8 Wochen) ruht, um besser austrocknen zu können. In dieser Zeit können jedoch nachstehende Arbeiten vorgenommen werden:

Ausrüsten der Innen-

10.    Ausschalen der Decken und Rohren derselben, Ausführung der Pflasterarbeiten, Einführung der Gas-, Wasserleitungs- und Kanalisationsröhren, Berüsten der äußeren Wände behufs Abputz oder der Verblendung, wenn solche nachträglich vorgesehen ist, unter Umständen Sandsteinbekleidung, der Gesimse usw. räume für Herstellung des Putzes.

Nach Ablauf der gesetzlichen Ruhepause werden dann die Arbeiten des inneren Ausbaues, Fertigstellung der P'assaden in Angriff genommen werden können und zwar wie folgt:

11.    Putzen der Innenräume und der P'assaden, äußere Verblendung, Abdeckung der Gesimse mit Zinkblech, Anstrich der Hinterfassaden usw., Ausführung der Stückarbeiten, Einsetzen der Fenster und Verglasen derselben, Setzen der Kachelöfen und Herde nach vorheriger Aushöhlung, Betragen der Windelböden mit trockenem Lehm oder Sand, Einstemmen von Dübeln zu Fußleisten.

12.    Schlemmen des Putzes und Ausmalen der Decken, wobei die Auswahl der Tapeten bereits geschehen sein muß, um Einklang bei der Malerei mit denselben zu erreichen, Legen der gespundeten und der Parkettfußböden, Aufstellen der Haupttreppe, Einsetzen der Türen und Läden, Beschlagen derselben.

13.    Anbringung der Einzelteile der Wasser- und Kanalisationsarbeiten (Ausgußbecken, Klosetts usw.), Ausführung der Marmor-, der Stuck-olusterarbeiten usw., Verlegen der Drähte für elektrische und andere Klingelzüge, der Aufzugvorrichtungen, Anbringung der Spiegel- und Gardinenhaken usw.

14.    Anstrich der Fenster und Türen, Einsetzen der Spiegelscheiben, Kleben des Unterlagspapieres (Makulatur) für die Tapeten, Aufkleben derselben, Anbringung der Täfelungen, der Goldleisten usw., Legen der Parkettböden.

15.    Anstrich der Fassaden mit Ölfarbe, Streichen der Fußböden und Bohnen der Parkettböden, Anbringung der Beleuchtungskörper.

16.    Fertigstellung der Nebenanlagen, Hofpflaster, Umwehrungen usw.

v.

c. Geschäftsführung bei Bauten.

Wie der Kaufmann über den Stand seiner Geschäftslage durch richtige Führung seiner Bücher stets ein klares Bild zu geben imstande sein muß, so ist es auch für den Leiter von Bauten ein unbedingtes Erfordernis, über alle Lieferungen, Zahlungen und sonstigen Vorkommnisse eingehende Aufzeichnungen zu machen, damit sich leicht eine klare und sichere Übersicht über die verausgabten und noch zu Gebote stehenden Geldmittel gewinnen läßt. Bei Staatsbeamten ist dies um so mehr erforderlich, da Anträge von Nachbewilligungen, von Zuschüssen, wenn irgend möglich, zu vermeiden sind.

Nach der allgemeinen Dienstanweisung für die königl. Bauinspektoren hat der Bauinspektor bezw. der mit der Leitung des Baues betraute Beamte je nach dem vorliegenden Bedürfnis nachstehende Bücher und V erzeichnisse nach den vorgeschriebenen Formularen anzulegen und für sachgemäße und ordnungsmäßige Führung derselben Sorge zu tragen.

1. Das Aktenverzeiehnis.

Ein Verzeichnis der in der Registratur der Bauinspektion oder im Bureau des Bauleitenden vorhandenen, nach den einzelnen Geschäftszweigen zu ordnenden Akten. (Vergl. nachstehendes Formular).

Aktenverzeichnis

der königlichen Bauinspektion zu

Lau

fende

Stück-

zahl

Nr.

der

Bezeichnung der Akten

Bemerkungen

Vol.

A. Generalakten.

betr.

B. Spezialitäten.

Domänenarbeiten.

Bauten auf der Domäne M.

N. usw.

II. Forstbauten.

Aus denselben muß stets auch zu ersehen sein, welche Akten dann vorübergehend anderweit abgegeben sind.

Bei Bauausführungen ist nur bei größeren Bauten ein besonderes Aktenverzeichnis zu führen.

2. Das Hauptjournal.

Ein Hauptjournal über die eingehenden und abgehenden Schriftstücke, wobei zu bemerken ist, daß bezüglich solcher Schriftstücke, welche eine Beantwortung nicht bedürfen, in die rechte größere Spalte der Vermerk „Zu d e n A k t e n“ zu setzen ist. Bei abgehenden Schriftstücken ohne Vorgang ist dagegen der Vermerk „Von Amtswegen“ links einzutragen.

Jede eingehende Sache ist mit Datum des Einganges und der Journalnummer zu versehen. Außerdem ist die Zahl und Art der Anlagen auf dem Schriftstücke selbst und im Journal in der Spalte „Bemerkungen“ anzugeben. Fehlen Anlagen, so ist der Verbleib durch Rückfrage zu ermitteln. Die Nummern des Journals laufen von Anfang bis zu Ende jeden Jahres.

Hauptjournal.

Laufende Nr.

Datum und Nr. des Schriftstücks

Datum des Eingangs

Ab

sender

Inhalt der abgehenden Frist Schriftstücke

Em

pfänger

Inhalt der

abgehenden

Schriftstücke

Datum des Schriftstücks

Datum des Abgangs

Bemerkungen

3. Das Tagebuch.

Das Wichtigste bei der Leitung eines Baues ist nächst der Aufsicht auf die Ausführung der Arbeiten selbst die regelmäßige Aufzeichnung aller Vorkommnisse, welche im Tagebuch (Journal) zu geschehen hat. Aus derselben müssen sich später alle wichtigen Aufzeichnungen für die Rechnungslegung usw. ersehen lassen.

In der Regel werden auf der inneren Seite des einfach gebrochenen Bogens für jeden Tag besonders alle Arbeiter der verschiedenen Handwerke aufgeführt, welche im Tagelohn arbeiten. Auf der äußeren Spalte sind alle sonstigen Vorkommnisse, Lieferungen, Briefe, stattgehabte Reisen oder Termine u. dergl. m. zu verzeichnen, wie etwa folgendes Beispiel zeigt.

Tagebuch

19 . . .

ten

für den Neubau des

Montag den

7² 3/₂ Stunden

iS

Beim Aufgraben der Fundamente 10 Stunden

17V2    »

Beim Aufgraben der Röhren zu Baubrunnen von Brunnenmachern

1    Geselle

2    Arbeitsleute

Ein (eingeschriebener) Brief, an . . . wegen schleuniger Lieferung von . . .

Die am . . ten <4 M. M. zur Insertion gegebene Auktion findet statt und wird dabei laut Auktionsprotokoll vom heutigen Tage eine reine Einnahme von . . . M. . . Pf. nach Abzug der Auktionskosten erzielt.

Zimmermeister . . . liefert 10 Schock Bodenspicker.

ten

Dienstag den

USW.

Bei der preußischen Bauverwaltung ist nachstehendes Formular III vorgeschrieben :

Tagebuch.

Lau

fende

Nr.

Datum

Monat

Tag

Kurze Bemerke über den Fortgang und Betrieb des Baues; Verzeichnis aller wichtigen Vorgänge

Bemerkungen

4. Das Kassenbuch.

Um jederzeit einen möglichst vollständigen Überblick über die stattgehabten Ausgaben im Vergleich mit den bezüglichen Ansätzen des Anschlages zu erhalten, ist das sogenannte Kassenbuch anzulegen und regelmäßig fortzuführen. In die Kassenbücher sind sämtliche Rechnungsbeläge, nach der Zeitfolge und nach den einzelnen Anschlagtiteln verteilt, einzutragen. Solange die Prüfung der Rechnung noch nicht erfolgt ist, sind die Beträge nur in Blei einzutragen. Für jedes Gebäude ist ein besonderes Kassenbuch zu führen. Es empfiehlt sich, daß sowohl von der Bauleitung, als auch von der prüfenden Behörde gesonderte Kassenbücher geführt werden. Man richtet dasselbe am zweckmäßigsten so ein, daß ein gemeinsamer Kopf mit den Anschlagsummen und der Überschrift der Spalten oben darübersteht, und darunter erst die Blätter zum Umwenden eingerichtet werden. Die übrige Einrichtung ist aus dem nachstehenden Muster zu ersehen:

S3

co

CO

OS

.-eä

Tit. Tit. Tit. XIV. XV. XVI.

.tfH

Tit. Tit. XI. XII.

U9“unqj9ui9g

U19UJ9SSUJ

uaqsoqs S um qnj m? g

U93B[UB.I9SSBjV\. pun -SBQ

U9SB[UBSSUI1ZL9JJ

U9i[9qaBM0nqg

uoqio q.iB.i o q ;> t o.i qsuy

U9q.i9q.re.i9siq£)

U9qi9qjBJ9SSO[qog

uoqi9qax!.i9iq:)stx

U9qi9qJBJ9UdlU0[X

Tit. Tit. VII. VIII.

£h

Hr»

Tit.

V.

u9qi9qiM9[sqo9jg

n9qt9qjBU9Sfa pun" -epeiuiqog

u9qi9([jTuauiun/

> ugqmqaez^eiuuToqg

Tit.

III.

u9}iaq.t,E}[i;qdsy

Tit.

TI

Maurer-

uqo[Sqiaq.iv T

Tit.

1.

ueqteqjupja

SB.iqaqquiBse*)

m g ! 9SSB2gBlZ9dg “>6? jap uoa üqnzeS

« £ «

'9SSL’-'[|dm?p[ jgp uoa qiqBzeS

. g    9SSB5[[BlZ9dg

S S) iap uoa iqqBzeS & '§> Jj -

cS 1a    9SSBi|ldtl13TT

I9P UOA q[qBZ95

Name

des

Em

pfängers

und

Gegen

stand

der

Zahlung

Datum

und

Journal-

Nr.

Sunsi9A4.uy jgp

saqauqeg sap

•jM-eSmeg

5. Die Abschlagszahlungs-Bücher.

In denselben werden alle nicht zur endgültigen Verrechnung geeigneten Zahlungen eingetragen. Bei größeren Bauten ist für jeden Unternehmer ein besonderes Abschlagszahlungsbuch (Konto) anzulegen.

Abschlagszahlungsbuch

betreffend den Neubau

zu

Seite

Laufende

Nr.

Namen des Unternehmers

Vertrag

betr.

des

besonderen

Kontos

Bemerkungen

Abschlagszahlungsbuch

(besonderes Konto).

Name des Unternehmers: Vertragsgegenstand: .

Ort der Vergebung: .

Vertrag vom. . . Vertragssumme: .

Betrag:

Kaution rückzahlbar am

zurückgezahlt am . .

ten

19

ten

ten

Nr.

Belag-Nr.

der

Abschlags

zahlung

des

Kassen

buchs

Datum

und

Journal-Nr.

der

Anweisung

Betrag

der

Zahlung

Bemerkungen

6. Die Materialien-Lieferungs-Bücher.

Dieselben enthalten die angelieferten Materialmengen, den Zeitpunkt der Abnahme, den Namen des Lieferanten und die Numer des bezüglichen Vertrages. Verdorbene oder entwendete Materialien sind in der Spalte „Abgang“ zu bezeichnen, gewonnene Materialien in der Spalte „Bemerkungen“.

Bei kleineren Ausführungen genügt eine Liste für sämtliche Materialien, während bei größeren Bauten für jedes Material ein besonderes Lieferungsbuch zu führen ist.

Materialien-Lieferungs-Buch

betreffend den Neubau de

zu

Name des Unternehmers:

V    ertragsgegenstand:    .

ten

19

V    ertrag

V    ertragssumme:

Lau

fende

Datum der

Nr.

Lieferung

von

Abgang

Lieferung Abnahme

Hat

Abschlags

zahlungen

erhalten

Bemerkungen

7. Die Bestellzettel.

Beide zumeist gegenübergedruckte Formulare sind bei Bestellungen gleichmäßig auszufüllen. Die rechtsseitige Ausfertigung, welche dem betreffenden Unternehmer übersandt wird, dient bei Ablieferung der bestellten Gegenstände zum Ausweis und ist später als Belag der Rechnung beizufügen.

Bestellzettel Nr. . .

Bestellzettel Nr. . .

Herr (bezw. die Firma).....

wird hierdurch ersucht, zum Bau der

Herr (bezw. die Firma) wird hierdurch ersucht, zum Bau der

innerhalb . . Tagen zu liefern:

innerhalb . . Tagen zu liefern:

.    . den

Für die Bauverwaltung: (Name und Amtscharakter.)

ten

19 .    .

.    . den . . ten

Für die Bauverwaltung: (Name und Amtscharakter)

.    . 19 .    .

Dieser Zettel ist der Rechnung beizufügen.

8. Die Inventarien-Verzeichnisse.

Bei der Bauinspektion enthält dasselbe alle zur Dienststelle gehörigen Inventarienstücke, als: Kostenanschläge, Prüfungsnachweise, Entwürfe, Inventarprüfungen, Briefe, Möbel usw. Die einzelnen Stücke sind einerseits nach der Zeit der Beschaffung bezw. Überweisung, andererseits nach ihrer Art getrennt einzutragen. Jeder Gegenstand ist mit der aus dem Inventarium sich ergebenden laufenden Nummer zu bezeichnen.

Bei größeren Bauten sind außerdem zu führen:

a)    ein Bureau-Inventarium zur Aufnahme aller für das Bureau beschafften Gegenstände, mit Ausnahme der dem Verbrauche unterliegenden ;

b) ein Bau-Inventarium, in welches die beschafften Geräte, Schuppen, Maschinen, Instrumente usw. einzutragen sind;

c)    ein Gebäudeeinrichtungs-Inventarium. In dieses sind alle für die dauernde innere Einrichtung des Gebäudes beschafften Möbel, Geräte usw. nach der Zeit ihrer Abnahme geordnet einzutragen. Bei Übergabe des Baues an die zugehörige Verwaltung muß jedoch ein anderweites Verzeichnis, in welchem die Gegenstände nach ihrer Art getrennt sind, übergeben werden.

Inventarien-Verzeichnis der Dienststelle.

Lau

fende

Nr.

Nr. in der Abteilung

Stückzahl

Bezeichnung des Inventarienbestandes und des Zuganges

Abgang

Bemerkungen

Inventarien-V erzeich nis der für das Bureau und die Baustelle beschafften Gegenstände.

Lau

tende

Nr.

des

Stück -

Nr.

Belags

zahl

Gegenstand

Beschaf

fungs

kosten

Datum

des

Erzielter

Erlös

Abganges

Bemerkungen

M. Pf.

M. ¹ Pf.

Gebäudeeinrichtungs-Inventar.

Lau

fende

Nr.

des

Stück-

Nr.

Belags

zahl

Gegenstand

Be

schaffungs

kosten

M. ! Pf.

Datum der Übergabe an die nutz-nießende Behörde

Inventarisiert von der nutz-nießenden Behörde unter Nr.

Bemerkungen

9. Die Tagelohn-Listen.

Diese sind für jeden Bau getrennt am Ende jeder Woche abzuschließen und mit den Listen des Unternehmers zu vergleichen.

Tagelohn-Liste

betreffend bei

zu

Laufende Nr.

Bezeichnung der Arbeiter und der betreffenden Leistungen

Bedungen.

Lohnsatz

Arbeitsstunden

M. | Pf.

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners^g.

Freitag

Sonnabend

Zusammen

Betrag

Bemerkungen

M. Pf.

10. Die Fuhrlohn-Listen.

Die Beaufsichtigung über Schutt- oder dergleichen Fuhren, welche in größeren Mengen geleistet werden, wird am einfachsten durch Marken ermöglicht, wovon der Unternehmer je eine erhält, sobald er voll geladen hat und die Ladung geprüft worden ist. Die Anzahl der in Rechnung gestellten Fuhren ist demnächst mit einer gleichen Anzahl Marken zu belegen. Die Liste ist der vorigen entsprechend zu behandeln.

Fuhrlohn-Liste

Geleiste e Fuhren

Laufende Nr.

Be

Bezeichnung der Fuhren

dungener

Einheits

preis

M. Pf.

Sonntag

Montag

Dien>tag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Sonnabend

Zusammen

Betrag

M. Pf.

Bemerkungen

11. Die Termin-Kalender.

Dieselben sind erforderlich für die regelmäßig zu erstattenden Berichte und für die in festgesetzten Fristen zu erledigenden Angelegenheiten.

Termin-Kalender.

Lau

fende

Nr.

Datum und Nr. der

Verfügung

Bezeichnung der zu erstattenden Berichte usw.

Soll erledigt sein am

Bemerkungen

12. Das Reise-Tagebuch.

Dasselbe wird bei Bauausführungen nur dann anzulegen sein, wenn der Bau von großem Umfange ist und voraussichtlich öftere Dienstreisen erforderlich sind.

Datum

Ort

des

Monat : Tag

Aufenthalts

Reise-Tagebu c h.

Nähere Angabe der Dienstgeschäfte bezw. der Angelegenheit, in welcher gereist wird.

Zahl

der zurückgelegten Kilometer

Bemerkungen

13. Die Bericht-Erstattung.

Die Form der Berichte ergibt sich aus nachstehendem Muster. Dieselben sind auf weißem Papier und gebrochenem Bogen zu erstatten.

den

Bauinspektion: J.-Nr. .    .

teil

.    .    19 . .

Betrifft:

Auf Verfügung vom

.... 19 .

(Nr. der Verfügung.) Berichterstatter:

(Titel).

(Name)

Euer Hochwohlgeboren (bezw. der Königlichen Regierung) usw.

v>

•X

c->

An

Der (Amtscharakter.) (Name).

den Königlichen Regierungspräsidenten Herrn N. N.

bezw.

Hochwohlgeboren.

An

die Königliche Regierung

zu

B.

14. Die Versteigerung entbehrlicher Baugegenstände.

Es ist bei Staatsbauten vorgeschrieben, aber auch bei anderen Bauten oftmals vorteilhaft, vorhandene Gebäude im ganzen auf den Abbruch oder die einzelnen Gegenstände des Ausbaues wie Türen, Fenster, Öfen, Holz oder Steinmaterialien öffentlich meistbietend zu verkaufen. Diesem Geschäfte hat sich der Baubeamte oftmals zu unterziehen. Nachdem in öffentlichen Blättern oder sonst in geeigneter Weise genügend auf den Verkauf aufmerksam gemacht worden, werden die betreffenden Gegenstände einzeln oder losweise im Termin ausgerufen und zugeschlagen, sobald nicht rechtzeitig eine Zurückziehung wegen etwaigen zu geringen Gebots erfolgt ist. Die über die Vorgänge aufzustellenden Schriftstücke sind folgende:

.    . den . . ten

. .    19 . .

Behufs öffentlichen meistbietenden Verkaufes der (zum Abbruch bestimmten Gebäude)........................

bei

erübrigter alter Materialien und abgängig gewordener Gerätschaften wird heute . . mittag . . . Uhr auf dem Grundstücke...........

Termin anberaumt, welcher durch entsprechende Anzeigen in den Zeitungen sowie durch Ausruf bezw. Aushang bekannt gemacht worden ist.

Nach Verlesung der für den Verkauf auf gestellten Bedingungen wurde zur Versteigerung geschritten, bei welcher die in der anliegenden Zusammenstellung bezeichneten Meistgebote erzielt worden sind.

Der Königliche Bauinspektor:

Zusammenstellung der abgegebenen Meistgebote.

Los-Nr.

Name des Käufers

Wohnort

des

Meistgebot

Käufers

Spalte für die etwaige Unterschrift des Käufers

M.

Pf.

Zweckmäßiger ist nachstehendes Formular:

Laufende

Nr.

Anzahl

Bezeichnung der Gegenstände

Name

des

Käufers

Verkaufs

preis

M.

Pf.

Eigenhändige Unterschrift des Käufers

In den Verkaufsbedingungen wird folgendes zum Ausdruck zu bringen

sein:

1.    Bei Abbruch alter Gebäude zum Verkauf, ob die Grundmauern mit zu beseitigen sind; ob noch brauchbare Gegenstände Eigentum der Verwaltung bleiben; Gegenstände von künstlerischem oder geschichtlichem Wert bleiben derselben unbedingt Vorbehalten.

2.    Der Käufer hat sich, falls die Zuschlagsleistung nicht im Termin vorgesehen ist, über seine Leistungsfähigkeit unter Umständen auszuweisen.

3.    Der Abbruch, die Abfuhr, Beseitigung von Schutt usw. hat bis zu einer gewissen Frist zu erfolgen, andernfalls, wenn die Frist nicht eingehalten wird, Entschädigungssummen (Strafgelder) festzusetzen sind.

d) Abrechnung.

Während der Bauzeit ist nicht allein schon die für die einzelnen Bauarbeiten bezügliche Einzelrechnung möglichst bald nach Ausführung in Angriff zu nehmen und zu beschleunigen, sondern auch die für die endgültige Abrechnung erforderliche Aufstellung der Massenberechnung rechtzeitig vorzunehmen, damit bei größeren Bauten höchstens nach sechs Monaten, bei kleineren entsprechend früher die gesamten Baukosten festgestellt werden können.

1. Finanzielle Übersichten, Bauberichte.

Zur Beurteilung, ob mit den bewilligten Geldmitteln die Baukosten bestritten werden, die Bauleitung sachgemäß wirtschaftet, sind bei Bauten in gewissen Zeiträumen regelmäßig an die Vorgesetzte Behörde Berichte über den Stand des Baues abzusenden, welche sich auf alles wesentliche zu erstrecken haben. Hierzu dient zweckmäßig folgende Form:

Bericht über die Ausführung und finanzielle Lage des Neubaues zu (Ort) . . . . für die Zeit vom .    .    . bis .    .    .

Titel des Anschlags

Es soll

Es ist gefördert:

Gegenstand der Arbeit oder Lieferung

gefördert werden in nach dem obigem jetzt Zeit- überraum haupt

Anschläge

bis

Es soll ausgegeben werden nach dem Anschläge

Es ist ausgegeben:

Mithin ist

in obigem Zeitraum

bis jetzt überhaupt

aus-

M. Pf. M. Pf. M. Pf.

S noch

zugeben

Qh

der Anschlag über-"0 schritten

Be

merkungen

15*

2. Abschlagszahlungen.

Bei Gewährung von Abschlagszahlungen für geleistete Arbeit oder des gelieferten Materials bis zum Betrage von ⁵/₆ bezw. ⁹/₁₀ des Wertes sind besondere Bescheinigungen erforderlich, welche bei der preußischen Staatsbauverwaltung in nachstehender Form ausgestellt werden:

Belags-Nr. .

Neubau

Tit. . . Pos. . . des Anschlages vom . .

ten

• • • 19 • •

J.-Nr. . . .

Abschlagszahlungs-Bescheinigung.

(. . . te Zwischenzahlung.)

Der

zu

ten

.    .    .... hat auf Grund des Vertrages vom . .

Nr. ... zu vorgedachtem Bau bis jetzt.....

.......geleistet im Werte von rund .    .    . Mark.

. . 19 . .

Hierauf hat derselbe an Abschlagszahlungen bereits erhalten: Nach den Verfügungen der Königlichen ....

. . 19 . . Nr. . . = .

. . 19 . . Nr. . . = .

zusammen ab:

Daher Guthaben

1. vom . .

2. vom . .

ten

ten

.    . Mark.

>>

Mark

Hierauf kann demselben ein weiterer Betrag von:

.....Mark,

in Worten.......

gezahlt werden.

Ort, Datum, Jahreszahl.

Mark mit Sicherheit abschlägig

Amtscharakter.

Name.

In vielen Fällen genügt auch nachstehende Bescheinigung:

Daß dem .    .

.    . für die an dem Neubau

bis

jetzt bewirkten Arbeiten (gelieferten Materialien) eine Abschlagszahlung von

(mit Buchstaben) heit von der .

hiermit

Mark hierauf mit vollkommener Sicher-Kasse gezahlt werden kann, bescheinigt

Ort, Datum, Jahreszahl.

Name des ausführenden Baubeamten.

In obiger Weise kann man sich auch des folgenden, gedruckten ausführ-■ liehen Formulars bedienen:

Anweisung einer Teilzahlung.

Kassenjournal Nr. Hauptausgabebuch Nr. Baumanualseite

Nr.

den .

den

den

hH

Cb Cb C\

Baujournal Nr.

Ausgabe Abt. Titel.

Baujahr 19 . . .

Besondere Baurechnung Belag⁻ Nr.....

Herstellung eines Gebäudes für dem

auf

Grundstücke (Straße und Nr.)

De

Der Wert der von d

wohnhaft .... Straße Nr. .    . kann

für die von de selben zu dem oben bezeich-neten Bau bereits ausgeführten .    .    .    .

Arbeiten........

seitwärts genannten Unternehmer bereits ausgefiihrten Arbeiten und Lieferungen, auf welche die Abschlagszahlung sich bezieht, beträgt .    . M.

Lieferungen auf Grund der vertragsmäßigen Vereinbarungen von der .... Kasse in (Ort) .    .    . der Betrag von .    .    . M.

. Pf., in Worten:.......

etwa .

Davon

Früher sind de Unternehmer bereits folgende Abschlagszahlungen geleistet worden.

.    . M.

a)

b)

c)

M,

zahlt werden.

Pf. abschläglich ge-

Datum

Nr. des Belages

Betrag

M.

Ort, Datum, Jahreszahl.

Summa

Der leitende Baubeamte

dazu treten .    .

uebenseitige .    .

Im ganzen

Quittung.

Vorstehenden Betrag von .    .

.........M.

in (Ort) richtig erhalten.

Ort, Datum, Jahreszahl. Vor- und Zuname:    .    .    .

Wohnung:.....

er

cd

. er

n.

in

T ^ *+-< o3

.5

<!

ns

.

C/3

in

n> .

Stand:

3. Rechnungen.

Dieselben sind doppelt leserlich geschrieben in nachstehender Form, von dem Unternehmer unterschrieben, mit Angabe des Wohnorts und des Datums einzureichen.

'/A

CTQ

Die Aufstellung und Form der Rechnungen ergibt sich aus § 13 und 14 der allgemeinen \’ert agsbedingungen, sowie aus § 7 er besonderen Bedingu n eil.

Neubau .

Vertrag vom . . .

ten

Tit,

19 . .

Belags-Nr. . . .

Pos......

Kostenanschlag vom . . .

ten

19 . .

Rechnung

Laufende Nr.

Pos. des Verdingungsanschlages

Anzahl

Gegenstand

Geldbetrag

im

im

einzelnen

ganzen

Bemerkungen

M.

Pf. M.

Die Bescheinigung der Rechnung hat entweder der Bauleiter oder der Bauinspektor zu geben. Im allgemeinen genügt die abgekürzte Form „F ü r die Richtigkeit“ oder: „Die Richtigkeit bescheinigt“. Mit dieser Bescheinigung übernimmt der betreffende Vollzieher die Verantwortung dafür, daß die Arbeiten und Lieferungen notwendig gewesen, dieselben gut und zweckentsprechend zur Ausführung gelangt, daß der Vertrag erfüllt und daß die berechneten Preise angemessen bezw. ortsüblich sind.

Im Falle noch eine Durchsicht der Rechnungen von einem die Oberaufsicht führenden Beamten stattfinden muß, genügt der Prüfungsvermerk „G e p r ü f t“.

Besondere Bescheinigungen sind bei der preußischen Bauverwaltung auszustellen :

1.    Beim Ankauf von Inventarstücken, wobei auf dem Belage die Eintragsnummer angegeben ist.

2.    Bei den nach Gewicht in Rechnung gestellten Materialien, falls amtliche Wägescheine nicht beigebracht sind.

3.    Bei den Rechnungen über die zu Bauzwecken beschafften Schreibund Zeichenmaterialien mit dem Vermerk, daß die fraglichen Gegenstände lediglich zum Zweck des vorliegenden Baues beschafft und dazu vollständig verwendet sind.

4.    Bei Berechnung von Bekanntmachungsgebühren, mit der Bescheinigung daß erstere erfolgt und der dafür in Rechnung gestellte Betrag angesetzt, bezw. aus der Staatskasse zu berichtigen ist.

5.    Bei Frachtkosten-Rechnungen bedarf es der Bescheinigung, daß der Unternehmer die Kosten nicht zu tragen hat.

6.    Bei Rechnungen über Ergänzung zerbrochener Gegenstände, als Fensterscheiben usw., ist die Ursache des Bruches anzugeben und

außerdem zu bescheinigen, daß ein Schuldiger zum Ersatz nicht zu ermitteln gewesen ist.

7.    Bei Rechnungen über vertragsmäßige Arbeiten und Lieferungen ist zu bescheinigen, daß der Vertrag erfüllt ist. Bei nicht rechtzeitiger Erfüllung und vorgesehener Verzugsstrafe ist die Höhe derselben anzugeben.

8.    Bei Rechnungen über Tagegelder von Bauleitern ist, im Falle dieselben mehrere Bauten zugleich ausgeführt haben, der jeweilige Anteil für die auf die einzelnen Bauten entfallenden Bauleitungskosten besonders anzugeben.

Bei Neubauten, größeren Um- und Erweiterungsbauten sind besondere Schlußrechnungen aufzustellen und mit Abnahmebescheinigung zu versehen.

Nach der Dienstanweisung für die königl. Bauinspektoren der preußischen Bauverwaltung ist bei Abnahme der Arbeiten bezw. Lieferungen nachstehende Form üblich:

Abnah me-Bescheinigung.

Auf Grund örtlich bewirkter Bauabnahme wird hiermit bescheinigt, daß der Unternehmer Vertrag vom . . fiihrung des .

ton

zu

die durch den

19 . . Nr. . . übernommene gesamte Aus-Baues ..............

in

dem Wrtrage entsprechend, tüchtig und rechtzeitig

(mit . Tagen Verspätung) bewirkt hat.

Der dem Unternehmer im ganzen zustehende Geldbetrag ist in der bei-

gefügten Schlußrechnung vom . . ten

.    .    19 . auf

.    . Mark . Pf.

festgestellt. Der nach Berücksichtigung der bereits gezahlten Abschlagszahlungen dem Unternehmer noch zustehende Restbetrag ist am Schlüsse der Rechnung nachgewiesen.

..... den . . ten ....    19 .

Der Königliche Bauinspektor.

Im allgemeinen wird eine Abnahmebescheinigung folgendermaßen abzufassen sein:

Die gute, rechtzeitige, den vertragsmäßigen Vereinbarungen entsprechende Ausführung der betreffenden Bauarbeiten bezw. Lieferungen, die Richtigkeit der angesetzten Zahl der Arbeiter, der Arbeitszeiten, sowie der Maße und Gewichte, insoweit letztere nicht besonders belegt sind, die Notwendigkeit der Ausführung der Leistungen in dem nachgewiesenen Umfange, die richtige, den Vertragsfestsetzungen entsprechend erfolgte Ansetzung der Preise bezw. die Angemessenheit der Preisansätze für die vorgekommenen, im Vertrage nicht besonders vorgesehenen Leistungen, die Verwendung der gelieferten Materialien zu dem bezeichneten Bau, sowie usw.

wird auf Grund der stattgehabten Prüfung hiermit bescheinigt. Ort, Datum, Jahreszahl.

Der leitende Baubeamte.

Ein ausführliches und auch in bezug auf die Kassenverwaltung usw. eingerichtetes Muster für Anweisung von Rechnungen ist das folgende, welches * gedruckt werden kann und die ganze Geschäftsführung ungemein erleichtert.

Baujournal Nr. .

Baujahr 19 . .

Kassenjournal Nr Hauptausgabebuch Nr. .    .    . den

den

Baumanual Nr

Anweisungsmuster einer Rechnung, den

19 . .

Anbei

l9

Stück

Beläge

Ausgabeabt. . . . Titel.

Besondere Baurechnung Belag Nr.....

auf

Herstellung eines Gebäudes für.........

dem .    .    . Grundstücke (Straße und Nr.)

De

wohnhaft

Straße Nr. . . . kann für die von

de

selben zu dem obenbezeichneten Bau bereits ausgeführten beiliegenden Kostenrechnung usw. näher nachgewiesenen . . Arbeiten bezw

de

Lieferungen auf Grund der ver-

. Kasse

tragsmäßigen Vereinbarungen von der in (Ort) der Betrag von .    .    . M. .    .    . Pf., in Worten:

gezahlt werden:

Pf.

Ort, Datum, Jahreszahl.

Der leitende Baubeamte.

Quittung :

Pf. habe ich aus der

Vorstehenden Betrag von .    .

M. . .    . Pf., in Worten:

Kasse

in (Ort) erhalten.

Stand:

Ort, Datum, Jahreszahl Vor- und Zuname: ....

Wohnung:

¹

Wenngleich im § 17 der allgemeinen Vertragsbedingungen die Form vorgesehen ist, in welcher Weise eine Regelung der Vertragsbedingungen bei etwaigem Konkurse oder Todesfall des Unternehmers stattfinden soll, so empfiehlt sich doch, im Vertrage eine Wiederholung des §17 in entsprechender Fassung, etwa wie im § 7 des nachstehenden Vertrages.

14

²

   Maurerpolier

³

   Maurergesellen 4 Maurerburschen 10

15 Arbeitsleute 130 Beim Aufstellen der Baubude

2 Zimmergesellen 20 Stunden

C. Aufstellung eines Prüfungs-(Revisions-) Anschlages.

Die für die Ausarbeitung eines Prüfungsanschlages, in welchem nach stattgehabter Bauausführung die wirklich ausgeführten Arbeiten bezw. die wirklich gelieferten Materialien, den Anschlagssätzen gegenübergestellt werden mußten, bisher üblichen Grundsätze sind durch folgenden, ausführlichen Erlaß des Herrn Ministers für die öffentlichen Arbeiten wesentlich verändert bezw. vereinfacht. Derselbe lautet wörtlich folgendermaßen:

Zirkular an sämtliche Königliche Regierungen pp„ Vereinfachung der Bau-kosten-Re visions-Nachweisungen betreffend, vom 20. Oktober 1880.

Nachdem das bei den Submissionen zu beobachtende Verfahren durch die Feststellung allgemeiner, demselben zu Grunde zu legender Bedingungen mittels Zirkularverfügung vom 24. Juni d. JA) meinerseits neu geregelt worden

*) An Stelle dieser Bedingungen treten die im Vorstehenden wiedergegebeuen Bestimmungen vom 17. Juli 1885.

ist, erscheint es notwendig, im Anschlüsse hieran eine Vereinfachung des Abrechnungsverfahrens bei der Ausführung öffentlicher Bauten in denjenigen Fällen eintreten zu lassen, für welche es nach den bestehenden Vorschriften der Aufstellung balancierender Kostenrevision s-N a c h Weisungen bedarf.

Bisher hatte die Anfertigung derartiger, mit einem erheblichen Aufwande mechanischen Schreibwerks verbundener Nachweisungen in der Regel dann stattzufinden, wenn

1.    ein Bau vor erfolgter Superrevision des Kostenanschlags zur Ausführung gelangt war,

2.    bei der Ausführung eines Baues wesentliche, einer besonderen Rechtfertigung bedürfende Abweichungen von dem genehmigten Bauplane hinsichtlich der Einrichtung und Konstruktion vorgenommen waren und

3.    der Anschlag durch besondere Umstände, als Erhöhung der Preise, größere Ausdehnung des Baues oder nachträgliche Bewilligung nicht veranschlagter Gegenstände überschritten war.

Unter Aufhebung der hierauf bezüglichen Zirkularerlasse vom 26. November 1820 und vom 27. September 1822, sowie der betreffenden späteren Verfügungen bestimme ich hiermit, daß zur Vereinfachung des Abrechnungsverfahrens in den vorbezeichneten Fällen an Stelle der balancierenden Revisionsnachweisungen für die Folge nur eine nach den Anschlagstiteln geordnete und auf die zugehörigen Rechnungsbeläge Bezug nehmende Zusammenstellung der entstandenen Kosten beizubringen ist, in welcher teilweise die vorgekommenen einzelnen Mehrausgaben und Abweichungen ersichtlich gemacht und speziell begründet werden. Dieser Kostenzusammenstellung ist sodann ein ausführlicher Erläuterungsbericht (Revisionsprotokoll) beizufügen, in welchem die Entstehung und der Umfang der Anschlagsüberschreitung, sowie die etwaigen Abweichungen von dem Bauprojekte in allen wesentlichen Punkten ersichtlich dargelegt und gehörig erörtert werden.

Nach vorstehenden Andeutungen ist auch die Abrechnung solcher Bauten zu bewerkstelligen, welche ausnahmsweise ohne Zugrundelegung eines besonderen Kostenanschlags zur Ausführung gelangt sind.

Die Königliche Regierung beauftrage ich, die ihr unterstellten Baubeamten mit entsprechender Anweisung zu versehen. Über die formelle Behandlung derartiger Abrechnungen wird ein fingiertes Schema (Anl. A) zur Kenntnisnahme und Nachachtung beigefügt.

Berlin, den 20. Oktober 1880.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten, gezeichnet M a y b a c h.

Anlage A.

1. Revisions-Protokoll zur Abrechnung der Kosten, betreffend den Bau eines Geschäftshauses für das Landgericht in NN.

Der nebenbezeichnete Bau ist nach Maßgabe des superrevidierten Projekts und Kostenanschlags vom 6. Mai 1876 infolge des Ministerial-Erlasses vom 15. September 1877 zur Ausführung gebracht worden.

Mit Rücksicht auf die fortgeschrittene Jahreszeit erschien es nicht ratsam, den Bau noch im Jahre 1877 in Angriff zu nehmen. Es wmrde vielmehr erst im Jahre 1878 mit der Bauausführung begonnen und dieselbe so gefördert, daß im Oktober desselben Jahres noch das Dach aufgebracht werden konnte.

Verspätete Anlieferung der Verblendsteine, sowie der frühzeitige Eintritt des Winters machten es aber unmöglich, mit der vorgesehenen nachträglichen Verblendung der Frontwände noch im Jahre 1878 zu beginnen und dieselbe im nächsten Jahre so zu beschleunigen, daß der innere Ausbau, wie im Anschläge angenommen war, bis zum 1. Oktober 1879 vollendet werden konnte. Vielmehr ließ sich die Fertigstellung, sowie die Übergabe des Gebäudes an die Gerichtsbehörde erst am I. Juni 1880 ermöglichen.

Die Ausführung des Baues erfolgte unter Oberleitung des Unterzeichneten durch den Regierungsbaumeister N. N. in der Weise, daß nach Vollendung der wesentlichen Detailzeichnungen die einzelnen Feistungen, bezw. Fiefe-rungen an geeignete Unternehmer vergeben wurden. Das öffentliche Ausschreibungs-Verfahren ist jedoch, mit Genehmigung der Königl. Regierung, nur für die Beschaffung der Hauptmaterialien, die Mauersteine, Kalk, Zement, Sand usw. zur Anwendung gelangt, während für die meisten übrigen Feistungen und Fieferungen, mit Ausschluß der Öffentlichkeit, eine enge Bewerbung ausgeschrieben wurde, welche unter den am Orte bestehenden Verhältnissen allein für die Gewinnung tüchtiger und zuverlässiger Unternehmer die wünschenswerte Garantie bot. Einige wenige Arbeiten wurden infolge der Geringfügigkeit des Objekts oder weil bei Einleitung einer Ausschreibung auf genügende Konkurrenz nicht zu rechnen war oder endlich die Ausführung eine besondere Kunstfertigkeit erforderte, aus freier Hand an bekannte, zuverlässige Unternehmer vergeben. Einige Arbeiten, deren Umfang sich vorher nicht übersehen ließ, namentlich der Abbruch der auf dem Bauplatze vorhandenen Baulichkeiten, mußten im Tagelohn ausgeführt werden.

Im allgemeinen ist der Bau nach Maßgabe des genehmigten Projekts und Anschlags ausgeführt worden; indessen sind einzelne Abweichungen nicht zu umgehen gewesen, welche teils durch im Kaufe des Baues sich als notwendig erweisende konstruktive Aenderungen, teils durch nachträglich seitens der Gerichtsbehörde, besonders hinsichtlich der inneren Einrichtung, gemachte Anforderungen herbeigeführt wurden.

Diese Änderungen, sowie der Umstand, daß ein Teil der Feistungen bezw. Fieferungen durch eingetretene Preissteigerung größere Kosten, als im Anschläge vorgesehen, verursacht hat, haben eine Überschreitung des Kostenanschlages um 5437 M. zur Folge gehabt.

Im Nachstehenden sind die bei den einzelnen Titeln eingetretenen Abweichungen und Änderungen des Projekts sowie die Gründe für die Überschreitung der Anschlagssumme, bezw. für die in einzelnen Positionen erzielten erheblichen Ersparnisse im allgemeinen erläutert worden, während die spezielle Motivierung in der unter 2. folgenden teilweisen Zusammenstellung der Kosten gegeben ist. Die in dem Projekt vorgenommenen Änderungen sind auf — den superrevidierten Zeichnungen angefügten —Klap.-pen und einigen neu hergestellten Blättern erkenntlich gemacht, sowie in den den Belägen beigehefteten Abrechnungen, welche nach Maßgabe des Anschlags in Massen- und Kostenberechnung getrennt sind, erläutert.

Tit. I. Erdarbeiten.

Die nach Abbruch der alten Baulichkeiten vorgenommenen sorgfältigen Bodenuntersuchungen ergaben, daß der gute Baugrund an einzelnen Stellen erheblich tiefer lag, als im Anschlag nach den seiner Zeit nur in beschränktem Maße angestellten ersten Untersuchungen angenommen werden konnte. Dadurch ist nicht nur eine erhebliche Vermehrung des Bankettmauerwerks bedingt worden, sondern es hat auch dem Unternehmer der Erdarbeiten infolge der größeren Tiefe der Ausschachtung eine entsprechende Zulage bewilligt

werden müssen. Die Beseitigung des im Frühjahr besonders hohen Grundwassers verursachte außerdem gleichfalls nicht geringe Mehrkosten, zumal da das Wasserschöpfen und die Bedienung der Pumpen im Tagelohn ausgeführt werden mußte.

Tit. III.

Maurerarbeiten und -Material.

Die bei der Ausschreibung erzielten Preise entsprechen im allgemeinen denjenigen des Anschlags; nur die Verblendsteine und Terrakotten haben infolge von überbürdung der in Frage kommenden Fabriken mit Aufträgen nicht unerheblich höhere Preise erfordert.

Die Gestaltung der Grundrisse ist auf den höheren Orts genehmigten Antrag des Landgerichtspräsidenten in einigen Punkten nach Maßgabe der neugefertigten Zeichnungen geändert worden. Die Masse des Mauerwerks ist dadurch gegen den Anschlag etwas größer geworden, wie in der Abrechnung des Unternehmers L. speziell nachgewiesen ist.. Nachdem der Bau bereits ziemlich weit vorgeschritten war, mußten behufs Herstellung bequemer Verbindungen zwischen einigen Geschäftsräumen noch die in den Grundrissen mit x bezeichneten drei Türen nachträglich angelegt werden. Letztere Arbeiten sowie einige andere im Anschläge nicht vorgesehene von geringem Umfange wurden im Tagelohn ausgeführt.

An Stelle der für einige Korridorteile veranschlagten Dielung ist auf besonderen Antrag nachträglich die Belegung mit Fliesen laut der dem bezüglichen Belage beigehefteten Verfügung der königlichen Regierung vom 4. Jan. 1879 genehmigt worden.

Tit. V. Zimmerarbeiten und -Material.

Bei diesem Titel ist gegen den Anschlag eine nicht unerhebliche Ersparnis erzielt worden, welche teils durch niedrige kontraktliche Preise, teils durch den Fortfall der eben erwähnten Dielung, sowie der im Kellergeschoß veranschlagten, seitens der Gerichtsbehörde aber für entbehrlich erachteten Lat-tenverschläge herbeigeführt worden.

Tit. VI. Dachdeckerarbeiten.

Bei dem Mangel an tüchtigen Schieferdeckern wurde dem anerkannt leistungsfähigen Unternehmer N. in Z., welcher sich bereit erklärte, die betreffenden Arbeiten zum Anschlagspreise auszuführen, die Eindeckung der Dächer mit bestem, deutschen Schiefer durch Kontrakt vom 7. Juli 1878 freihändig übertragen. Die Überschreitung der Anschlagssumme wurde durch die nachträglich für notwendig erachtete und durch die dem bezüglichen Belage beigeheftete Verfügung der königlichen Regierung vom 17. September 1878 genehmigte Anlage von Schneefängen veranlaßt, für deren Herstellung der angesetzte Preis vorher vereinbart worden ist.

Tit. IX. Schmiedearbeiten.

Infolge eines Rechenfehlers war das Gewicht der Maueranker im Anschlag niedrig angesetzt und entstand dadurch ein nicht unerheblicher Mehrverbrauch an Eisen. Eine Überschreitung des Titels ist indessen nicht em-getreten, da die Vergitterung der nach dem Hofe gelegenen Kellerfenster als nicht erforderlich fortgefallen ist.

Tit. XVIII. Bauführungskosten.

Durch die Verlängerung der Bauzeit um pp. 8 Monate wurden entsprechende Mehrausgaben für die Bauleitung notwendig, auch erhöhten sich demgemäß die Kosten der Ermietung und Heizung des Baubureaus.

Tit. XIX. Insgemein.

Das Pauschquantum für die hier vorgesehene Regulierung des Bürgersteiges und des Vorplatzes hat infolge der mittlerweile von der Kommune vorgenommenen Änderung der Höhenlage der Straße nicht ausgereicht, auch hat eine niedrige Einfriedigung des Vorplatzes durch ein eisernes Gitter auf Verlangen der städtischen Behörde ausgeführt werden müssen. Die hierdurch entstandenen Mehrkosten sind indessen durch Ersparnisse an den für Aufräumung des Bauplatzes und Reinigung des Gebäudes, sowie für unvorhergesehene Fälle ausgeworfenen Beträgen gedeckt worden.

Bei den übrigen Titeln sind irgend wesentliche Abweichungen vom Projekt und Anschlag nicht entstanden, abgesehen von denjenigen Änderungen, welche durch die vorstehend ausgeführten Umgestaltungen (vergl. besonders Tit. III) bedingt wurden.

' M. N., den 17. Juli 1880.

2. Zusammenstellung der bei dem Neubau des Geschäftshauses für das Landgericht zu N. N. entstandenen Baukosten.

j Datum und Nummer des bezüglichen i Vertrages

Ab-

Gegenstand der Berechnung

An-

| schlag rechnung

M.

M.

Tit. I. Erdarbeiten.

Laut Anschlag stehen zur Verfügung.......

| Au O. Meyer für Lieferung zweier Pumpen.....

An Liebermann Tagelohnsarbeiten beim Wasserschöpfen usw..................

33°°

315

14. 2. 78 | Au Liebermann für Erdarbeiten eiuschl. der für das notwendig gewordene tiefere Ausschachten bewilligten

Zulage laut besonderer Abrechnung.......

Die Motivierung der Überschreitung ad 1, 2 und 3 ist bereits im Revisionsprotokoll enthalten.

Summa für Tit. I. Erdarbeiten j

473

j 3- 3- 7* undNach-! trag vom 15- 4-1878.

4527,50

3300    5315,50

Tit. II. Künstliche Befestigung des Baugrundes.

Vakat.

Tit. III. Maurerarbeiten.

22. 2. 78

5- 3- 78

a) Arbeitslohn.

Laut Anschlag stehen zur Verfügung.......

j An Lehmgräbner laut besonderer Abrechnung über die kontraktlich von ihm übernommenen Arbeiten zu

pos. 3 bis einschl. 96 des Anschlags......

zu pos. 3 der Abrechnung. Das Mehr an Bankettniauer-werk wurde durch die notwendig gewordene tiefere Fundierung bedingt.

zu pos. 4, 5 und 6. Das Mehr an Mauerwerk ist durch die nachträglich vorgenommene Änderung der Grundrißdisposition herbeigeführt. Außerdem wurde es notwendig, die eine Längswand des Schwurgerichtssaales und die entsprechenden daruiTer liegenden Wände mit

Seitenbetrag

66500

67600

66500

67600

Übertrag I 66500

67600

4i7

773

68790

Datum und Nummer des bezüglichen lages j Vertrages

Gegenstand der Berechnung

Anschlag recbnung

M.

Ab-

M.

Rücksicht auf die große Zahl der darin anzulegenden Veutilations- und Rauchrohre um lj2 bezw. 1 Stein zu verstärken.

I zu pos. 18 der Abrechnung. Die Ventilationsrohre des Schwurgerichtssaales und des Zimmers für Geschworene mußten nach Maßgabe des für die Luftheizung aufgestellten speziellen Projekts einen größeren Querschnitt erhalten und dementsprechend dem Unternehmer der Maurerarbeiten für Herstellung derselben eine Zulage bewilligt werden.

zu pos. 34 und 38 der Abrechnung. Auf Verlangen des Unternehmers N., welcher die Ausführung der Luftheizung übernommen hatte, sind die Luftkanäle im Keller nicht wie veranschlagt mit Zementmörtel geputzt, sondern glatt gefugt worden. Infolgedessen ist bei pos. 34 ein Minus an Putz mit Zementmörtel, pos. 38 eine entsprechende Vermehrung des Fugenstrichs eingetreten.

IT-

(In der vorstehend angedeuteten Art sind sämtliche wesentliche Abweichungen der bezüglichen Abrechnung, gleichviel ob Mehr- oder Minderkosten dadurch entstanden sind, zu motivieren.)

An Lehmgräbner Tagelohnsarbeiten für Veränderung von Türen und Abbruch von Wänden .    .    .    .

An Lehmgräbner Tagelohnsarbeiten für verschiedene kleinere im Anschlag nicht vorgesehene Ausführungen Die Motivierung zu Belag 5 und 6 ist im Revisions- ; Protokoll bereits enthalten.

Sa.: 1 it. lila. 66500

Nach vorstehenden Andeutungen sind sämtliche Titel zu behandeln.

Am Schluß ist eine Gegenüberstellung der Schlußsummen der einzelnen Titel in vorschriftsmäßiger Reihenfolge des Anschlags und der Abrechnung hinzuzufügen und die Gesamtkosten des Baues, sowie die Höhe der Überschreitung zu ermitteln. Der Kopf der Beläge ist nach obenstehendem Schema zu gestalten.

Die Numerierung der Beläge ist erst bei Anfertigung der Zusammenstellung (2) vorzunehmen und zwar sind die Beläge dem Gange der Zusammenstellung entsprechend zu heften und mit durchlaufenden Nummern zu versehen, welche in Spalte 1 der Zusammenstellung tunlichst in derselben Reihenfolge Vorkommen müssen.

...........bau

zu

19 . .

Kostenanschlag

Tit

Anschlagseintrag .

Zahlungsbuch Nr. .    .

Vertrag Nr.

Fünfter Abschnitt.

Berechnung und Preise der Baumaterialien.

I. Bruch- und Feldsteine.

a) Material.

Bruchsteine gewinnt man im Steinbruch durch Bergbau. Feldsteine, (Lesesteine, erratische Blöcke) finden sich in den meisten flachen Gegenden zerstreut in größerer oder geringerer Anzahl. Es sind meistens Granitsteine, von denen die größeren mittels eiserner Keile gespalten oder mittels Pulver gesprengt werden. Die kleineren verwendet man häufig im rohen Zustande, dieselben geben aber wegen ihrer runden Gestalt mangelhaften Verband.

Unter den Bruchsteinen, welche zum Bauen verwendet werden, unterscheidet man, abgesehen von der Entstehung der Gesteinsarten:

a)    Kieselige Steine, darunter hauptsächlich den Granit, den Syenit, den Gneis, Klimmerschiefer, Basalt, Grünsteine, Hornblendeschiefer und den Sandstein, welcher aus kleinen Quarzkörnern mit kieseligem oder tonigem Bindemittel besteht. Diese Gebirgsarten geben einen mehr oder weniger guten Baustein ab. Wegen seiner großen Härte wird der Granit vorzugsweise zu Wasserbauten, Fundamenten, Plinthen, zu Treppenstufen, Plattenbelägen und wegen seiner Politurfähigkeit gleichwie der Syenit zu Säulen, Wandbekleidungen verwendet; für Quaderbauten, feine Architekturgliederungen ist der Sandstein sehr geschätzt.

b)    Tonige Steine, darunter den Porphyr, den Grauwacken- und Tonschiefer, welcher letztere hauptsächlich zu Platten und Dachdeckungen verwandt wird.

c)    Kalkige Steine, darunter den Urkalkstein oder Marmor, Übergangskalk, Muschel-, Lias-, Jurakalk, Kreide usw. Zu Gründungen eignen sich besonders die Kalksteine wegen langer Dauer in der Feuchtigkeit, sowie wegen ihrer großen Lagerhaftigkeit und Leichtigkeit in der Bearbeitung.

Außerdem finden dieselben gebrannt für die Mörtelbereitung vielfach Verwendung.

Der Verkauf von Bruch- und Feldsteinen geschieht in Deutschland nach Kubikmetern.

Folgende Regeln sind bei der Auswahl der Bruchsteine zu beobachten:

1.    Es dürfen die zum Bauen verwendeten Bruchsteine keine Tagsteine, d. h. nicht Teile irgend einer zu Tage liegenden Felsmasse sein, welche bereits durch Verwitterung gelitten hat.

2.    Es müssen die zu Gebäuden zu verwendenden Steine durch Lagern an der Luft ihre Bergfeuchtigkeit verloren haben, da die aus bergfeuchten Steinen hergestellten Mauern erst nach einer Reihe von Jahren ihre Feuchtigkeit verlieren, bis dahin aber die Wohnräume ungesund machen würden.

Das Auf setzen der Steine geschieht in der Regel in Haufen von 1,0 m Höhe. Da von der Sorgfältigkeit dieser Arbeit die Masse der gemessenen Steine abhängt, so ist diese Arbeit niemals dem Steinlieferanten zu übertragen, sondern muß von zuverlässigen Arbeitern des Bauenden geschehen. Die Bezahlung der Steine erfolgt nach dem Ausmaß dieser aufgesetzten Haufen.

b) Berechnun g.

1 cbm Felsmasse gibt etwa 1,5 cbm Steine in Haufen gemessen. 1 cbm Mauerw'erk bedarf an:

lagerhaften Steinen

1,25 cbm'j in Haufen weniger lagerhaften Steinen 1,30    ,,    1 aufgesetzter

Steine

unregelmäßigen Steinen 1,40    ,, J

Öffnungen im Mauerwerk müssen bei der Berechnung in Abzug gebracht

werden.

Bei Feldsteinen rechnet man die Hälfte als ungesprengte, die Hälfte als gesprengte.

Will man alte Steine aus ausgebrochenen Fundamenten verwenden, so kann man 1,5 cbm solcher Steine auf 1 cbm Mauerwerk rechnen, muß aber jedenfalls die unteren Schichten des Fundaments aus besonders großen lagerhaften Steinen zu fertigen annehmen, da die durch Abbruch gewonnenen fast immer eine sehr unregelmäßige Gestalt haben und demzufolge einen mangelhaften Verband liefern.

c) Anlieferung.

Für Berlin ladet eine große Schute oder Jolle bei sehr hohem Wasser 100—120 cbm Kalksteine, bei mittlerem Wasserstande 80—100 cbm und bei niedrigem Wasserstande 60—80 cbm. Auf gepflasterten Wegen und bei nicht zu großen Entfernungen kann man 2000—3000 kg, also ungefähr 1 cbm auf eine zweispännige Fuhre rechnen.

d) Gewichte.

Die in Haufen aufgesetzten Steine nehmen einen Raum in Anspruch, von welchem in der Regel nur 0,7 aus Steinmaterial, 0,3 aus Zwischenräumen besteht.

Gewicht in Kilogramm für das Kubikmeter der

kompakten

Steinmasse.

in Haufen aufgesetzten Steine, im Mittel.

1.    Basalt .

2.    Diorit .    .    .

3.    Dolomit

4.    Glimmerschiefer

5.    Gneis .

6.    Granit .

7.    Grauwacke

8.    Griinstein .

9.    Hornblende

10.    Kalkstein .

11.    Kieselschiefer

12.    Porphyr

13.    Quarz .    .

14.    Sandstein .

15.    Syenit .

16.    Tonschiefer

17.    Tonstein .

2900—3100 2700—3000 2700—2900 2600—2900 2400—2700 2500—3000 2500—3000 2700—3000 2600—2800 2500—2700 2500—2700 2600—2800 •2500—2800 1900—2700 2600—2900 2800—2900 2400—2600

2150

2000

1950

1900

1800

1950

1950

2000

1900

1800

1800

1900

1850

1600

1900

2000

1750

Im großen Durchschnitt .

1900

5. Abschnitt. Baumaterialien. 1. Bruch- und Feldsteine,

240

e) Preise.

Der Preis der Bruchsteine ist sehr verschieden je nach der Beschaffenheit des Bruches und der Anfuhrkosten und setzt sich aus diesen, dem Brecherlohn und aus dem Pacht- oder Grundzins für den Bruch zusammen. Durchschnittlich kann man für das Kubikmeter 3—5 Mark ohne Anfuhr rechnen.

1. Für Kalksteine aus den Rüdersdorf-Brüchen bei Berlin gelten ungefähr folgende Preise:

a) Rohe Kalksteine.

Große

Gewöhnliche

Steine in Mark.

Der Wert in den Bergen Wasserfracht bis Berlin . Anfuhr bis zur Baustelle

für das cbm

8,00

1,70

1,00

6,00

1,70

0.75

«-45

14—16 M. 55—65 M.

10,70

ß) Bearbeitete Kalksteine.

Für iqm Kopfsteine zu Mauern und Gewölben Für icbm behauene Kalksteine zu Schälungsmauern 2. Rohe Feldsteine. Da der Preis hauptsächlich von der Weite des

1 cbm Feldsteine

Transportes abhängt, so ist derselbe sehr unbestimmt, mittlerer Größe kostet in Berlin 15—18 M., in Mecklenburg 8 M., in Oldenburg 12 M. 1 cbm zu sprengen, einschließlich des Bohrens, Ladens und Pulvers 1,50—2,00 M.

Das Auf setzen der Bruchsteine und Feldsteine kostet 0,17—0,20 M. für icbm.

3. Im a 11 g e m einen kann angenommen werden, daß zur Herstellung von Bruchsteinen aus der Feldmasse folgende Kosten entstehen, und zwar für 1 cbm in Haufen aufgesetzter Steine im Steinbruche¹):

Bezeichnung des Gesteins.

Bruch- Brecher- Aufschn. Spreng- Werkzins. Lohn. Lohn.

mat.

M.

M.

M.

M.

zeuge.

Gewinn.

Gesamt-

Kosten.

M.

M.

M.

1.    fiir weiches, klüftiges Gestein .

2.    „ mittelh., weniger klüft. Gest.

3.    „ hartes, kompaktes Gestein .

000

•o - O

— rf d

4-, 00 IO sD U\

fl c o

01 rn

6 c 6

4- O-» to

2,6o 3ö° !    47o

y) Säulenbasalt.

Wegen der außerordentlichen Härte sind Basaltsäulen von 0,50—1,20 m Länge zu Festungsbauten und Uferbefestigungen außerordentlich gesucht. Bezugsquelle: Denner & Funke, Cassel.

Basalt, kristallisiert in fünf- und sechsseitigen Prismen, kommt als sogenannter Säulenbasalt in verschiedenen Gegenden Deutschlands vor; so am Rhein, Hessen-Nassau, Harz usw. Die Säulen werden mit Vorteil zu Wegeeinfassungen (Ständern), sowie auch zu Maueransichten und als Cyklopen-mauerwerk verwendet.

II. Pflastersteine.²)

Zum Pflastern von Straßen, Torwegen und Höfen sollen nur möglichst gleich harte Steine verwendet werden, welche eine breite Grundfläche und gleiche Höhe haben.

Es werden im allgemeinen 3 Arten von Pflastersteinen unterschieden und

zwar:

a)    Die Feldsteine.

b)    Die polygonalen Steine, welche eine ebene Kopffläche besitzen, aber deren beliebig viele Seiten nur sehr roh bearbeitet sind.

c)    Die parallelepipedischen und pyramidalen Steine, auch Kopfsteine genannt, welche zu dem besten Pflaster, dem Reihenpflaster, verwendet

werden.

a) Feldsteine.

Die Preise für Feldsteine sind sehr verschieden. In der Regel dürfen dieselben den Preis von 10 M. für 1 cbm aufgesetzter Steine an der Verwendungsstelle nicht überschreiten, wenn sie noch mit den anderen Pflastersteinen in Wettbewerb treten wollen.

Das Zerschlagen von Feldsteinen kostet etwa 0,20—0,25 M. für 1 cbm. Da bei etwa 15 cm Stärke des Pflasters 1 qm desselben 0,20 cbm Feldsteine benötigt, so kostet das Zerschlagen für 1 qm Pflaster etwa 0,05 M.

b) Polygonale Pflastersteine.

Diese kosten im Steinbruche, in Haufen aufgesetzt, für I cbm:

Kosten

des

Materials

Kosten ! Kosten des des Bear-Sortierens | beitens

M.

M.

Kosten | Unterdes Auf- [ nehmer-setzens j gewinn

Gesamtkosten

laut | in runder Addition j Summe

M.

M.

M.

M.

M.

1.    Weiche Steine . .

2.    Mittelh. Steine . .

3.    Harte Steine . . .

Ln 4^

6j 'o on u om

o o o

Ln Ln Ln

CK> p H

00 00 00

Ln Ln Ln

v£5 M Gt

•*<1 o

►H C*\ H-l

5>oo

7,50

10,00

Die Kosten für das Quadratmeter Polygonpflaster betragen für bearbeitetes Steinmaterial, wenn die Zchwischenräume 20 % des Haufens und die Fugen im Pflaster 20% des Quadratinhalts des Pflasters ausmachen:

Höhe der Steine in Zentimeter 1 cbm aufgesetzter Pflastersteine giebt Pflaster in qm

15

6,67

a\

to

Ln

Cn

00

20

\o

1-0

5,00

Kosten des fertig bearbeiteten Pflastersteinmaterials für das Quadratmeter Pflaster im Steinbruche in M.

1.    Weiche Steine

2.    Mittelharte Steine

3.    Harte Steine .

uo O O vo

o,8o

1,20

1,60

0,90

i,3S

1,80

1,00

1,50

2,00

c) Kopfsteine (für Reihen pflaster).

Die Preise dieser in den verschiedensten Längen, Breiten und Höhen und mit verschiedener Kopf- und Grundfläche vorkommenden Steine sind sehr verschieden und richten sich teils nach der Gestalt der Steine, teils nach der Güte des Materials.

Im* großen und ganzen kann angenommen werden, daß die Preise im Bruche für 1 cbm in Haufen aufgesetzter Steine folgende sind:

Kosten j Kosten der

der

Steine

Kosten

der

Kosten Unternehmer-

M.

des

Sortierung [Bearbeitung Aufsetzens j gewinn

Gesamtesten durch'

Addition

rund

M.

M.

M.

1.    Weiche Steine . .

2.    Mittelh. Steine . .

3.    Harte Steine . . .

o c o

CT\ CA CO CO 00

O “iO

(2 ■7-

N 4^1

Ln Ln Ln

o,53

0,98

t,43

10,01

16,36

23,21

10,00

16.50

23.50

B.

16

Die Kosten für den Quadratmeter Pflaster belaufen sich für fertig bearbeitetes Material (im Steinbruch), da die Zwischenräume der in Haufen gemessenen 20%, dagegen die Fugen etwa 15—25%, im Mittel 20% des Quadratinhaltes des Pflasters betragen, auf:

Höhe der Steine in Zentimetern:

15

20

1 cbm aufgesetzter Steine ergibt Quadratmeter Pflaster:

5.00__

Kosten des fert. bearb. Steinmat. für i Quadratm. Pflaster: im Steinbruche in Mark

6,67

1.    Weiche Steine .

2.    Mittelharte Steine

3.    Harte Steine

OOO

in m m hT cf CO

000 Q rovo ti fö 4

Die städtischen Osnabrücker Brüche am Piesberge versenden 5 Sorten Reihenpflastersteine ihres harten Kohlensandsteines, welche auf dem Bahnwagen Bahnhof Piesberg kosten:

Nr.

der

Steine

Auf 10000 kg kommen

Preise für

cbm

Steine

qm

Pflaster

10000 kg

1 cbm

M.

M.

1 qm im Pflaster gemessen

M.

H H aj H K

¹⁻¹ m M EL

I—1 I—I M

Ob Ob Ob Cb Cn

i O O 00

132,00 120,00 105,00 86,00 66,00

22,76

20,00

17.50

13.87

10,31

O rh n ro CO h \£) CO h

■4- co c4 n

In Berlin kostet die Beschaffung⁻ der Pflastersteine:

I. Gleichmäßige Würfelform von 20 cm Kopfgröße für 1 qm

15/

’>    /l6 >J

20

fr

desgl.

3. Gewöhnliche Würfelform ,,    20

desgl.

5.    Gleichmäßige Prismenform ,,

6.    Gewöhnliche

2.

4-

7-

8. Reihensteine

desgl.

99

99

15/

20

99

99

99

99

99

i6

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

i3

14

19

14

12

9-

99

99

15,

99

99

99

99

10. desgl. von gering. Güte ,,    20

In Bremen kostet die Beschaffenheit von Reihenpflastersteinen aus schwedischem Granit in gewöhnlicher Prismenform

für 1 qm Pflaster ...............

Desgl. aus Basalt von Kassel für 1 qm Pflaster In Leipzig kostet die Beschaffung von Reihenpflaster aus Granit vom Fichtelgebirge für I qm Pflaster .    .    .    .

>»

))

yi

12

10

10

7—9 Mark

7—8    „

5—6    „

d) Gewichte der Pflastersteine.

Gewicht für das Kub.-Meter in Haufen aufgesetzter Steine in Kilogramm

Bei einer Pflastersteinhöhe in Zentimetern von

15

16

18

20

beträgt das Gewicht der Pflastersteine für das Quadratmeter Pflaster in Kilogramm

1.    Basalt.........

2.    Diorit.........

3.    Dolomit........

4.    Granit.........

5.    Grünstein........

6.    Kalkstein ........

7.    Porphyr........

8.    Sandstein........

9.    Syenit.........

10. Mansfelder Schlackensteine .

2450

2300

2250

2250

2300

2050

2200

1850

2200

24OO

370

345

340

340

345

310

330

280

330

390

370

440

415

kO kO N co co co

4°5

405

415

330

350

300

350

400

370

400

335

400

000000000 ,

OskO lo LOkO h N 't I

Im großen Durchschnitt

2200

330

350

400

440

III. Werksteine, Quader.

Die Gewinnung der Quadersteine oder Werksteine erfolgt aus den gebrochenen Steinen durch Sägen, Schroten und Bearbeiten mit dem Meisel.

a) Berechnung.

Das Maß zur Berechnung der Quadersteine oder Werkstücke ist das Kubikmeter.

Hat man die Längen, Breiten und Höhen der einzelnen Steine nach den Zeichnungen festgestellt, so rechnet man für jede daran zu arbeitende Fläche oder für das Schneiden oder Behauen des Steines 2,5 cm mehr, das sogenannte Arbeitsmaß (früher Werkzoll), daher wird ein von allen Seiten bearbeiteter Stein von 2 m Länge, 1,50 m Breite und 1 m Höhe = 2,05 m lang, 1,55 m breit und 1,05 m hoch zu rechnen sein.

Die Berechnung der zu einem Bau notwendigen Quadersteine erfolgt nach folgender Tabelle:

Tabelle für den Kubikinhalt der Werksteine nach Triest.

Gegenstände *)

Anzahl der Steine

Reines Maß der Steine

Rohes Maß der Steine

Länge Breite Höhe Kubikinhalt

Länge j Breite

Höhe | Kubikinhalt

einzeln zus. cbm cbm

einzeln zus. cbm cbm

I. Plinthe. Vordere Front .

i,4²

2,02

1,00 I,II 0,94 j 1,02

co

i,47

2,07

1,05

o,99

i, 16 |

1,07 I

3,58

8,07

11,90

II. Säulen. In der Halle . Desgl.

12,53

4 2,00 1,50 2 1,50 1,50

2,50 | 30,00 2,09 | 9,00

2,05

i,S5

Ln Cn

k/i Gri

2,55

2,14

32,41

10,28

39,oo

i 42,69

usw.

*) In reinen Maßen rund, in rohen Maßen viereckig gerechnet.

Vielfach geschieht jetzt die Bearbeitung der Quadern, Gesimse usw. im Bruche selbst, wodurch bedeutend an Kosten gespart wird, da der Stein in feuchtem Zustande sich leichter bearbeiten läßt, die Arbeitslöhne vielfach niedriger sind, als an der Verwendungsstelle, auch die Iransportkosten sich wegen der geringeren Massen ermäßigen. Selbstverständlich fällt in diesem Falle die vorberechnete Maßzugabe weg, d. h. die Werkstücke werden in ihren größten Abmessungen berechnet, wobei die Gliederungen, Unterschneidungen als voll gelten, falls nicht, wie jetzt für die Veranschlagung vorgeschrieben und später erörtert werden wird, die Quadern nach Quadratmetern der verblendeten Fläche, die Gesimse nach laufenden Metern und die Fenstergewände, Säulen usw. nach Stückzahl in Ansatz gebracht werden. Für feinere Gliederungen und besonders gute Arbeit wird ein Bearbeiten des Steins auf der Baustelle vorzuziehen sein, da der trockene Stein immerhin eine sorgfältigere Bearbeitung zuläßt.

b) Anlieferung.

Bei hohem Wasser ladet ein großer Elbkahn 60—70, ein gewöhnlicher 40—50 und ein Oderkahn 50—60 cbm Werksteine.

Bei niedrigem Wasser dagegen der erste nur 50—60, der zweite 30—40 und der dritte 15—20 cbm.

In der Regel verdingt man die Werksteine einschl. Anlieferung.

Dieselbe richtet sich zu Lande natürlich sehr nach der Form und Größe der Steine, je nachdem Taue, Ketten, Hebezeug usw. erforderlich sind, und je nachdem die Werksteine von zerbrechlicher Form oder schon bearbeitet sind, also je mehr sie Vorsicht erfordern.

Auf eine Fuhre auf ungepflasterten Wegen kann man 0,30—0,50 cbm Werksteine rechnen, auf gepflasterten Wegen 0,75—1,00 cbm, je nachdem der Stein ein dichter oder weicher, also ein schwerer oder leichter ist.

c) Gewichte.

Bezeichnung

der

W erksteine

Mittleres Gewicht für das Kubikmeter in Kilogramm

Dicke der Platte in Zentimetern

Stärke und Breite der Schocksteine in Zentimetern

IO

12 ' 15    18    20

25 20/20 22/20 25/25 25/28:30/30

Gewicht für den Quadratmeter in Kilogramm

Gewicht für das Meter in Kilogramm

I. Dolomit

2800

2. Granit, feinkörniger. .    2600

grobkörniger .    2800

2850 2600 2700

3-

4.    Griinstein .    .

5.    Kalkstein.....

6.    Porphir......

7.    Sandstein, weicher (Elbsandstein) .....

8.    Sandstein, harter .

9.    Syenit .

IO. Tcfnstein

280 335 420 505 560 700 260 1 310 390 4701520! 650 280 335 420 505 560 ! 700

285 340 430 515

260 | 310 390 j 470 270 325 405,4851

112

4- Yo

715

650

675

2x00

2500 .    .    2750

2500

2io 250 315 3«o 420 525 ⁰ 300 375 450 500 625 5 1 330 415 495 i 550 690 250! 300 .375 450 500 620

to to NI Ln

Im großen Durchschnitt.

.    2600 260: 315 395 470 525 655

136 ; 175 126    163

104

84

100 X 21

T02 | 131

HO

133

IOO I 121

Ln Ln C\ tO C\

105    127 j 164 i 206    236

d) Preise.

Der unbearbeitete Werkstein kostet für das Kübikmeter:

Bruchzins

Kosten des Brechens

Kosten der Werkzeuge

Unter

nehmer

gewinn

Gesamtkosten

Mark

Mark

Mark .

Mark

laut

Addition

Mark

in runder Summe Mark

1.    Weicher Stein

2.    Mittelharter Stein

3.    Harter Stein .

4.    Granit, Syenit

5.    Marmor .    .    .    .

OOO

>0 vo »O CO CO CO

13.50

22.50 45,oo

1,35

2,48

5,40

1,83

2,85

5,39

20,18

3L33

59,29

20

30

60

90—100 80—120

Die Preise für Platten sind durchschnittlich höher als für Quader, und höher für dünne Platten als für dicke, da erstere ein öfteres Schroten (Trennen) und wegen des Stehenlassens der bei der Reinarbeit wegzuschlagenden Massen (des Arbeitsmaßes) mehr Massen erfordern. Es betragen die Kosten etwa:

für Quadratmeter der unbearbeiteten Platten:

Dicke der Platten in Zentimetern

10

12

15

18

20

25

Koeffizient, mit welchem die Quaderpreise zu multiplizieren sind, um den Einheitspreis für das Kubikmeter Platte zu erhalten.

1,50

i,45

1,40

i,35

1,30

1,20

Preise für das Quadratmeter in Mark

1.    Weicher Stein

2.    Mittelharter Stein

3.    Harter Stein .

-£• Ui

o ho

O 0-1 O

3,5°

5.40

10,44

.0/0

'O Cd

LO

CO 10

4 6 4

~S. ’-J 1

5,20

8,05

15,60

0051 o\ o öj o 000

Es werden außer den Quadern, welche nach Kubikmetern, und den Platten, welche nach Quadratmetern bezahlt werden, noch kleine "Werkstücke in den Brüchen angefertigt, welche je nach der Gegend, in welcher sie Vorkommen — in Sachsen: Grundstücke, in Böhmen: Häckelsteine oder Schocksteine — genannt und gewöhnlich nach dem Meter der Länge verkauft werden. Sie kosten in der Regel etwa 10 % weniger als Quader:

1.    Weicher Stein .

2.    Mittelharter Stein

3.    Harter Stein .

Preis

für d. Kubikmeter der — unbearbeiteten — Schocksteine in Mark

18,00

28,00

54.0°

Stärke und Breite der Schocksteine in Zentimetern

25/25

20/22 | 22/22

28/28

30/30

Preis für das Meter der unbearbeiteten Schocksteine in Mark

o,75 1,10 . 2,16

10 IO t-H CO cO'O

o i-4 <4

1,40

2,20

i,i5 i,75 3,38    |    4,²3

1,60

2,50

4,86

In Berlin gelten folgende Preise:

1. Sandstein (Postelwitzer, Gottaer, Warthauer, Nebraer, Seeburger, Oberkirchner, Hannoverscher, Selpker, Alvenslebener, Arenshäuser, Bernburger :

Rohe Quader für 1 cbm auf dem Bauplatze

Gewöhn- j Ausgesucht liches Material

gutes

Material

M.

M.

a)    bis zu 1,5 cbm Inhalt und bis 2,5 m Länge für 1 cbm .

b)    bis zu 3,0 cbm Inhalt und bis 3,5 m Länge für 1 cbm .

77

90

90

115

2. Granit (Sächsischer, Schlesischer, Bayerischer und Schwedischer): Rohe Quader in den gebräuchlichen Größen, für I cbm = ioo — 115 Mark. ,,    ,, außergewöhnlichen

1    „    - 115 — 125

IV. Mauersteine bezw. Backsteine.

Die Herstellung von künstlichen Mauersteinen geschieht meistens durch Brennen der aus fettem Lehm oder sandigem Ton in feuchtem Zustande geformten sog. Lehm - oder Luftsteine. Je nachdem dieselben im Felde gestrichen und in Haufen zusammengestellt oder in besonderen Ziegelöfen gebrannt werden, unterscheidet man Feld- oder Ofenbrandsteine, auch nach der Herstellungsweise, ob in Formen gestrichen oder mit Maschinen gepreßt Hand- oder Maschinensteine. Die Feldbrandsteine geben nur ein teilweise brauchbares Material, da die Steine in den Feuergängen meistens geschmolzen, die in den äußeren Ringen befindlichen ungar und rissig sind. Die Anfertigung empfiehlt sich daher nur, wenn brauchbare Ziegelerde am Bauplatz sich vorfindet, gute und preiswerte Steine in der Nähe nicht zu haben sind. Ob für das Mauerwerk vorteilhafter Hand- oder Maschinensteine zu verwenden sind, richtet sich ganz nach der Flerstellungsweise der ersteren und der Beschaffenheit der letzteren.

Werden die Handsteine aus nicht zu feuchtem Ton auf Brettchen gestrichen, so daß die Form eine ziemlich regelmäßige bleibt, so werden sie den Maschinensteinen vorzuziehen sein, da letztere mehr trocken auf mechanischem Wege geformt, sich schwerer behauen lassen, auch mit dem Mörtel nicht so verbindungsfähig sind, wie die ersteren. Gute Mauersteine müssen demnach einen gleichmäßigen Bruch zeigen ohne Kalkstein und Mergel, regelmäßig in der Form und ordentlich durchgebrannt sein, auch einen hellen Klang haben und sich mit dem Hammer gut bearbeiten lassen.

Außerdem unterscheidet man noch die Steine, je nachdem sie mehr oder weniger scharf gebrannt sind, in Klinker, Hartbrandsteine oder gewöhnliche Mauersteine. Für letztere ist mit Einführung der neuen Maß- und Gewichtsordnung ein einheitliches Ziegelformat für das gesamte Deutsche Reich eingeführt.

Darnach ist jeder gewöhnliche Mauerziegel 25 cm lang, 12 cm breit und 6,5 cm stark.

Abweichungen von diesen Maßen sind nur örtlich gestattet.

Das Maß für hartgebrannte Klinker ist des besseren Durchbrennens des Steins im Feuer wegen zu 22 cm Länge, 11 cm Breite und 5 cm Stärke anzunehmen.

Ein gebrannter Ziegel wiegt 3—4 kg; 1 cbm Ziegelmauerwerk durchschnittlich 1600 kg.

Um die Steine in geringem Gewichte herzustellen, werden Braunkohle, Sägespäne usw. bis zur Hälfte der Tonmasse beigemengt. Dieselben nennt man poröse Mauersteine und verwendet sie zu leichten Deckengewölben, für Erker, Scheidemauern usw. Ein solcher Stein wiegt durchschnittlich 2 kg.

Diese, sowie die gewöhnlichen Mauersteine, Verblendsteine, werden auch als sog. Lcchsteine mit senkrechten oder wagerechten, viereckigen oder runden Öffnungen im Normalformat gefertigt.

1 cbm Mauerwerk davon wiegt 1000—1200 kg.

a) Berechnung.

Um genau den Bedarf an Mauersteinen für die verschiedenen Arbeiten des Maurers zu finden, muß man den Kubikinhalt eines Steines bestimmen

unter Hinzurechnung des Mörtelbettes, welches für Stoßfugen 1 cm, für Fager-fugen 1,2 cm beträgt, da man auf 1 cm Höhe meistens 13 Schichten rechnet.

Tabelle der Schichtenhöhen in Metern.

Schichten

Schichten

Schichten

Schichten

Schichten

Anzahl

Höhe

Anzahl

Höhe

Anzahl

Höhe

Anzahl

Höhe

Anzahl

Höhe

bO COM4 ObLn -4 Ob to w

Ob to h o

N 't    h    CO    10    ObbO    CO    O    N    ’t    H

N »O    co    O    CO    bO    co h    Cb    Im    Ol    O'

1    CO    CO    q-    bO    bO    Im CO    Cb>

6 6    6    6    6    6    ö o    o    d    o    o    «

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1,078

i.iSS

1,232

U309

1,386

M⁶3

1,540

1,617

1,694

i,77i

1,848

*>9²5

2,002

27

28

29

30

3i

32

33

34

35

36

37

38

39

Obtotototototototototototo b t-H b

Ob Ln VJ Ob Ob sD

O

00

CO CO

OO'MI Ob ObLn -4* -4* MI bO t-i -4*- Ob SO to Ln 00 HH -4.

C bO O to

Ob Ob

O h n ro q- vObO IMQ0 Ob O 01

Obo CO MI Cb Cb Ot -4 Ob Ob tO h b o to Ln Mj sO >—< -4 Ob 00 H Ob Ln 00 4M OOb ObbO tO Ln CO h4» M O

Ob Ob Ob Ob Cb Ob Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln 4- Ob tO w O SO OOMJ ObLn -4 Ob

Ln-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 bi ocvj ONONUii öj w to b b O to Ln sj VO to -4 CC H CO Ln CO Ln CO h 4» MJ O Ob C^bO tO Ln CO h

Ein gewöhnlicher Ziegel enthält demnach mit Fuge:

26 cm X ²3 cm X 7,7 cm = rund 2600 cbcm. Es erfordert demnach:

1. Mauerwerk.

= 385 Stück unter

1 cbm benötigt =

1000000

2600

der Annahme, daß die Mauer 1,0 m dick ist. Bei schwachen Mauern ist der Bedarf größer. Für 1 cbm einer % Stein starken Wand sind 417, einer 1 Stein starken desgleichen 400 Stück Steine zu rechnen.

Durchschnittlich wird der Bedarf an Steinen für I cbm Mauerwerk bis zu 3 Stein Stärke zu 400 Stück angenommen.

Bei Mauerstärken darüber wird es sich empfehlen, namentlich bei großen Massen, den Bedarf der Steine genauer zu ermitteln.

Ist das Mauerwerk mit Öffnungen, Türen, Fenstern usw. versehen, so werden dieselben bei genauen Anschlägen besonders berechnet und in Abzug gebracht und zwar in den Fichtmaßen z. B. Fensteröffnungen 'zwischen den äußeren Wandungen gemessen, bei Sandstein- oder Formsteingewänden abzüglich dieser. Bei flachbogigem Abschluß der Fenster und Türen rechnet man die durchschnittliche Höhe bis zum Kämpfer, bei halbkreis- oder spitzbogenförmigen bis % der Bogenhöhe. Dagegen ist es nicht Brauch, Kanäle für Rauchabzug, Füftung, Heizung wegen des Verhaues der Steine in Abzug zu bringen, falls der Querschnitt der Kanäle 0,20 qm nicht übersteigt.

Ferner gehören:

Zu 1 qm Mauer x/₂ Stein =12 cm stark 50 Stück Ziegel, f 1    cbm    —    417 Stück.

Werden Hohl mauern hergestellt, so muß man Durchbinder und die Feibungen von Tür- und Fenster-Öffnungen dadurch berücksichtigen, daß 420 Steine für 1 qm Mauerwerk in Ansatz gebracht werden.

2. Fachwände. Unter der Annahme, daß man bei 12 cm starkem Holze 1 Stiel von der Höhe und 1 Riegel von der Fänge abrechnet, gehören:

= 77 »

5?

100

„ 150 „

200

??

a) zu 1 qm Fachwand ¹L Stein stark einzumauern 26 Stück Ziegel,

r)

V 2    )’

1/

y>    / 2

und W

40

,, zu verblenden 95 auszumauern

'A 5?

und die Hölzer einzufassen 3. Pflasterarbeiten. Man rechnet die Fuge nur ¹/₂ cm breit.

a) Zu 1 qm Pflaster auf der hohen Kante, also ¹/₂ Stein stark, gehören 56 Stück Ziegel und 75 Stück Klinker. ß) Zu 1 qm Pflaster auf der flachen Seite, also x/₄ Stein stark, gehören 32 Stück Ziegel und 40 Stück Klinker.

4. Zu Gurtbögen ermittelt man den Materialverbrauch an Mauersteinen, indem man den Kubikinhalt der ganzen Wand voll berechnet und den Inhalt der ganzen Öffnung von dem Kubikinhalt der vollen Wand abzieht.

Sind viele Gurtbögen zu berechnen, so daß ein etwaiger Fehler durch Multiplikation bedeutend werden könnte, so berechnet man den Kubikinhalt der Öffnung bis zum Kämpfer des Bogens als regelmäßiges Rechteck, das Bogenstück oben als Kreisabschnitt und multipliziert die Summe des Flächeninhaltes beider mit der Stärke der Wand.

<5) « 1

?)

5)

75

5)

Gewöhnlich genügt es, die Länge des Gurtbogens mit der mittleren Höhe und mit der Stärke der Mauer, in der der Gurtbogen gespannt ist, zu multiplizieren und das Ergebnis von dem Inhalt der voll berechneten Wände in Abzug zu bringen.

5. Kapp enge wölbe.

Um die Größe desselben und darnach den Materialbedarf an Ziegeln zu bestimmen, ermittelt man zunächst die Länge des Bogens, in der gekrümmten Linie gemessen.

Die Bogenlänge eines Gewölbes wird bestimmt:

L = r n-

(p°

in Metern.

180⁰

worin L die gesuchte Bogenlänge in Metern, r den Radius in Metern, n = 3,14, cp den Zentriwinkel in Graden bedeutet. Dabei ist

sin— = 2

2r’

worin 1 die lichte Weite des Bogens in Metern bezeichnet. Näherungsformeln sind:

f\²1

genauer noch:

f\²

1 +4t-

worin f die Pfeilhöhe in Metern bedeutet.

Häufig mißt man die Länge des Bogens mit dem Zirkel, indem man ein bestimmtes kleineres Maß in den Zirkel faßt und damit die Biegung entlang mißt. Alsdann mißt man die Länge des Gewölbes und rechnet auf jede 26 m derselben 100 Stück ünd auf jede 3 m der gemessenen Bogenlänge 40 Stück Mauersteine. Es sei z. B. ein Kappengewölbe 4,50 m lang und 3,65 m im

4,50

X 100 — 17, zur Breite

Bogen gemessen breit, so würden zur Länge o 6c

’ X 40 = 40 Steine gehören. Das Gewölbe erfordert demnach 19 X 49

= 833 Stück Mauerziegel. Hierzu rechnet man noch io°/o für Bruch und Hintermauerung, dies ergibt an wirklichem Bedarf 916 Stück.

26

Verstärkungsgurte rechnet man als Gurtbogen besonders.

Bei dem gewöhnlichen Zirkel der Kappen, also bei ¹/₁₂—V₁₀ der Gewölbebreite zur Pfeilhöhe, rechnet man auch häufig für das in der Ebene (im ebenen Grundraum) gemessene Gewölbe für das Quadratmeter Kappengewölbe

¹/₂ Stein stark einschl. Hintermauerung.......

1 qm Kappengewölbe mit Verstärkungsgurten in ungefähr

2 m Entfernung.......    .    ,.....

1 qm Kappengewölbe I Stein stark........

75 Stück Ziegel,

82

140    ,)

,, mit Verstärkungsgurten 150    ,,    ,,

6. Tonnengewölbe. Dieselben können ebenso wie die Kappengewölbe berechnet werden, da letztere nur ein Teil der ersteren sind.

Erfahrungsmäßig rechnet man einschl. der Hintermauerung bis auf % der Bogenhöhe:

1 qm Tonnengewölbe in der Wölbung gemessen ¹/₂ Stein stark .

1 qm Tonnengewölbe desgl. mit 1 Stein starken nach oben vertretenden Gurten in 1,0—1,5 m

Entfernung...........=

1 qm Tonnengewölbe desgl. I Stein stark .    —    145

mit Verstärlcungs-

=    72 Stück Ziegel

90

gurten.............

1 qm Tonnengewölbe desgl. I Stein stark am Kämpfer und l/₂ Stein stark im Scheitel .    =    110

=    160

7. Das rundbogige Kreuzgewölbe. Dasselbe entsteht durch die Durchdringung mehrer Tonnengewölbe. Man wird also hinlänglich genau verfahren, wenn man das Kreuzgewölbe als Tonne berechnet von derselben Länge und Breite, wie ersteres, nur müssen hierbei die Grade besonders gerechnet werden, ebenso die Hintermauerung, wie bei jedem andern Gewölbe.

Nimmt man einen Raum von 4 m im Quadrat an, so gehört: a) zu den 'Graten:

1 Grat beträgt im Bogen 8,02 m und ist 0,26 m breit = 2,85 qm X °>²6 = 0,80 cbm also 2 Stück =

1,60 cbm zu 400 Stück........=

ß) zu den Kappen:

4 Stück rund 20 qm auf 13 cm stark = 2,60 cbm zu 400 Stück............=

640 Stück,

1040

Zusammen =

1680 Stück.

8. Das spitzbogige Kreuzgewölbe kann man wie ein Tonnengewölbe berechnen, das aus zwei Kappen zusammengesetzt ist, welche im Scheitel einen Knick bilden, da die beiden sich durchdringenden Spitzbogengewölbe sich im Maße zu einem nach der Länge durchgehenden ergänzen. Deshalb mißt man wiederum die Breite der beiden Bogenformen in der Rundung mit dem Zirkel, multipliziert diese mit der Länge des ganzen Gewölbes, sowie das Ergebnis mit der Stärke des ganzen Gewölbes. Hierzu rechnet man noch 10% Bruch.

Z. B.: Es soll ein spitzbogiges Kreuzgewölbe über einem Raume von 6 m im Quadrat berechnet werden. Im Bogen gemessen betrage jede Seite des Spitzbogens 7 m, die Summe beider, also 14 m, mit 6 multipliziert gibt 84 qm Kappe. Ist letztere nun y₂ Stein stark, wie gewöhnlich, und gehen auf je 3 m der im Bogen gemessenen Breite 40 Steine, auf 26 m Länge des Gewölbes immer 100 Steine, so erhält man ^ • 100 • ~ • 30 = 4308 Stück, hierzu 10% Bruch, ergibt 4351 Stück Mauerziegel, wozu noch die Verstär-

kungsgurte, Grate und bei Sterngewölben noch die Graten hinzuzurechnen Ebenso kommt bei allen Gewölben noch die Übermauerung hinzu, welche nach Umständen als Prisma, Kegel usw. besonders zu berechnen ist.

wären.

Durchschnittlich kann man rechnen für Kreuzgewölbe flachbogig oder spitzbogig in der Wölblinie gemessen einschl. Hintermauerung:

1 qm Gewölbe X Stein stark mit 1 Stein starken Graten 85 Stück Ziegel, 1 qm Kreuzgewölbe, desgleichen 1 Stein stark mit 1%

160

Stein starken Graten .

9. Klostergewölbe,

a) Das gewöhnliche vierseitige Klostergewölbe. Das selbe entsteht wie das Kreuzgewölbe durch die Durchdringung zweier Kappen, nur sind es hier die unteren abgeschnittenen Zylinderstücke und kann es daher als eine Kappe von derselben Bogenform, die den ganzen Raum bedeckt und nach einer Richtung liegt, gerechnet werden, sowohl bei Rund- als auch bei Spitzbogen. Der Materialbedarf entspricht daher dem der Tonnengewölbe.

b) Das achteckige Klostergewölbe. Hierbei werden immer 2 gegenüberliegende, dreieckige, mit der Spitze zusammenstoßende Kappen zu einem Tonnengewölbe zusammengesetzt, welches die ganze Spannung des Achtecks zur Breite und die halbe Länge der Achteckseite zur, Länge hat, z. B. der Durchmesser des ins Achteck hineinbeschriebenen Kreises sei = 2 r, die Länge der Achteckseite == 1, so beträgt der Halbkreisbogen 2 r • 3,14

— 3,14 r, die Summe des Quadratinhaltes beider gegenüberliegenden Kappen, also 2 . 3,14 . r = 6,28 r. Letzteres hat man beim achteckigen Klostergewölbe nun noch mit 4, beim zehneckigen das in ähnlicher Art ermittelte Resultat mit 5 und so fort zu multiplizieren, um den Quadratinhalt des ganzen Gewölbes zu erhalten

c) Das unendlich vieleckige, d. h. runde Klostergewölbe oderdie Kuppel.

a) Ist dieselbe über einen kreisrunden Raum gespannt, so rechnet man ihre Oberfläche als diejenige einer Halbkuppel oder auch Kalotte, je nachdem die Kuppel aus dem vollen Halbkreise oder flach beschrieben ist, und multipliziert mit der mittleren Stärke des Gewölbes.

Die Hintermauerung hierbei berechnet man als geradliniges Dreieck (senkrecht durch das Gewölbe geschnitten) und multipliziert dasselbe mit dem äußeren Umfang der Kuppel.

ß) Ist die Kuppel über einen quadraten Raum gespannt, so berechnet man den oberen runden Teil wie vorhin, rechnet dann aber die sog. Zwickel oder Pendentifs zwischen den Gurtbogen als dreiseitige Pyramiden, deren Grundfläche die Ansicht des sog. Zwickels bildet. Die Hintermauerung der Kalotte wird wie vorhin, die Hintermauerung der Ecken in der Höhe der Kalotte noch besonders berechnet.

10. Rauchrohren oder Schornsteine. Dieselben unterscheidet man in besteigbare und nicht besteigbare, sog. russische Röhren, welche letztere nur mit Besen und Kugel gereinigt werden können. Die Ersteren müssen, um von Menschen befahrbar zu sein, mindestens einen Querschnitt von 0,18 qm (40 X 47 bezw. 42 X 45 cm) Größe haben, während die Abmessungen der russischen Röhren 13 X I3 cm bis 21 X21 cm betragen, je nachdem 2 oder 3 Öfen das Rohr aufzunehmen hat. Man rechnet für jeden Ofen wenigstens eine Rohr-Querschnittfläche von 80 qcm, das gewöhnliche Maß ist 13 : 20 cm. Die Wangen und Zungen sind meistens nur 13 cm stark. Es ergibt sich daher, wenn 13 Schichten auf das steigende Meter gerechnet werden, bei freistehenden Schornsteinen folgender Bedarf an Mauersteinen:

a) Besteigbare Röhren erfordern auf I steigendes Meter: Einfache Röhren, 42 und 45 cm bezw. 40 und 47 cm weit: auf allen Seiten frei.............

120 Ziegel,

55

55

78

55

55

55

Zu zweifachen Röhren 42 und 45 cm weit: auf allen Seiten frei.......

52

55

190

55

130

55

Zu dreifachen Röhren 42 und 45 cm weit: auf allen Seiten frei.......

104

55

55

55

OO OO

55

Zu vierfachen Röhren 42 und 45 cm weit: auf allen Seiten frei.......

55

55

55

55

55

rO Cd Cn

CO o

TT CO

55

ß) Russische Röhren, 13 und 13 cm weit erfordern auf 1 steigendes Meter:

Einfache russische Röhren:

auf allen Seiten frei.............

55

55

55

■LO CO vs

O 00 (o

55

Zu zweifachen russischen Röhren: auf allen Seiten frei ....

55

55

55

55

<N CT\

55

55

Zu dreifachen russischen Röhren: auf allen Seiten frei ....

55

55

55

55

55

55

K (j\

55

55

Zu vierfachen russischen Röhren: auf allen Seiten frei ....

55

55

55

55

55

55

y) Russische Röhren erfordern auf ein steigendes Meter: Einfache russische Röhren, 13 und 20 cm weit:

auf allen Seiten frei.............

55

55

55

55

O CO

to ÜNOn

55

Zu zweifachen russischen Röhren, 13 und 20 cm weit: auf allen Seiten frei...........

55

104

55

55

55

5?

55

55

Zu dreifachen russischen Röhren, 13 und 20 cm weit: auf allen Seiten frei...........

55

143

55

55

55

55

104

55

55

55

Zu vierfachen russischen Röhren, 23 und 21 cm weit: auf allen Seiten frei...........

78

208

55

55

130

55

117

Lieg'en die Schornsteine ganz in der Wand und ist keine besondere Vorlage für sie nötig, so berechnet man natürlich kein besonderes Ziegelmaterial dafür, in dem man den hohlgemauerten Raum auf den größeren Verhau bei Anlage der Schornsteinröhren verrechnet. Springt dagegen, wie z. B. bei einer 25 cm starken Wand, nur eine Wange aus der Wand hervor, so wird der ganze Vorsprung zur vollen Mauer noch besonders hinzugerechnet.

d) Wrasenröhren, 25 X 25 cm weit bei ^4 Stein starken Wangen erfordern für das steigende Meter:

Ziegel,

U9 CO CO 00 kO

Einfache Röhren: auf allen Seiten frei

Zweifache Röhren: auf allen Seiten frei

3s

s) Größere Schornsteine. Der Bedarf an Steinen für dieselben wird aus dem kubischen Inhalt ermittelt. Bei runden Schornsteinen empfiehlt sich die Verwendung von Keilsteinen. S. unten unter (18) Dampfschornsteine.

11.    Dunstfänge. Dieselben haben meistens die Stelle der alten Rauchfänge für offenes Feuer auf dem Herde eingenommen und haben den Zweck, Wasserdämpfe, Speisegerüche und dergl. aufzufangen und mittels Lüftungsrohres abzuleiten. Unbedingt notwendig sind sie überhaupt nicht. Den Flächeninhalt derseben ermittelt man, indem man den äußern obern Umfang und den äußern untern Umfang addiert, hiervon die Hälfte nimmt und diese mit der schrägen Höhe multipliziert. Zu 1 qm Dunstfang, y₂ Stein stark gemauert, gehören 60 Stück Mauerziegel.

In jetziger Zeit mauert man die Dunstfänge häufig 7 cm stark in Zement, und es gehören dann zu 1 qm Dunstfang 32 Stück Mauerziegel. Häufig werden dieselben aus Dachsteinen gewölbt, siehe 9 Dachziegel, Seite 254.

12.    Küchenherde berechnet man nach Kubikmetern Mauerwerk und zieht die unterwölbte Öffnung davon ab. Überschläglich gehören zu einem Herde bei 1 qm Fläche 0,80 m hoch = 225 = 250 Stück Ziegel.

13.    Waschkessel-Einmauerungen, 1,0 m breit, 1,0—1,5 m lang, 0,8 m hoch erfordern 300—450 Steine durchschnittlich.

14.    Dampfkessel-Einmauerungen erfordern überschläglich:

für 1 Kessel bei 25,0 qm Grundfläche, 2,0 m Höhe = 11 Tausend Ziegel,

für 2 Kessel bei 45 qm Grundfläche

— 19 Tausend Ziegel.

15.    Backöfen :

1 großer Backofen für 100 kg Brotmehl ist 3,5 lang und 2,8 m breit und erfordert 6,5—6,8 Tausend Ziegel.

1 mittlerer Backofen für 75 kg Brotmehl ist 3,0 m lang und 2,5 m breit und erfordert durchschnittlich 4,5 Tausend Ziegel.

1 kleiner Backofen für 50 kg Brotmehl ist 2,5 m lang und 2 m breit und erfordert durchschnittlich 3,8 Tausend Ziegel.

16.    Räucherkammern. Dieselben sind mindestens 1,5—2,0 m lang und breit, 1,5—2,2 m hoch. Die Baupolizei schreibt vor, daß dieselben massiv mit eisernen oder mit Blech beschlagenen Türen herzustellen sind. Die Zu-führungs- und Abzugskanäle müssen 8 cm weit sein.

17.    Brunnenkessel. Die Anzahl der nötigen Steine wird berechnet, indem man den mittleren Umfang des Brunnens sucht und mit der Dicke des Mauerwerks in m und der Höhe in m multipliziert und durch 400 dividiert. Auf die Fuge rechnet man hierbei nicht, da die Steine innerlich etwas keilförmig gehauen werden müssen und an der äußeren Peripherie immer noch eine sehr breite Fuge auszuzwicken ist.

Zweckmäßiger ist die Verwendung von keilförmigen Steinen, dem Durchmesser des Brunnenkessels entsprechend geformt.

Meistens sind diese Steine 13,01—4,3 cm breit und 7,5 cm dick.

18.    Dampfschornsteine. Dieselben werden am zweckmäßigsten rund ausgeführt, da diese Form dem Winde am wenigsten Widerstand bietet und das wenigste Material erfordert. Die Wandstärke von % Stein genügt für den obersten Absatz bis 5 m Höhe, für jeden unteren Absatz von gleicher Höhe ist *4 Stein Stärke mehr zu rechnen. Die Fundamentsohlenbreite beträgt %—Vs der Schornsteinhöhe.

Als Material dienen am besten Ziegel und zwar für runde Schornsteine keilförmige, in den Abmessungen den gewöhnlichen Steinen entsprechend. Aus dem gewählten Querschnitt und der Größe der Mauersteine läßt sich die erforderliche Menge dann leicht ermitteln.

19.    Verblendmauerwerk, Wird die Verblendung aus bessern Ziegeln gewöhnlicher Größe (Vollverblendern) hergestellt, so sind erforderlich:

75 Ziegel.

Zu 1 qm Verblendung

Meistens werden besonders gepreßte Verblendsteine, welche zur Erzielung kleiner Fugen 25,2 cm lang, 12,2 cm breit und 7 cm dick und zur bessern und schneilern Austrocknung, sowie zur Materialersparnis hohl geformt sind, verwendet und nachträglich in die Verzahnung der Hintermauerung eingesetzt.

Soll dabei Kreuzverband zur Ausführung gebracht werden, so ersetzt man, um die Hintermauerung nicht zu schwächen und zur Ersparnis, die Bänder durch Viertelsteine.

Zu 1 qm Verblendung gehören dann 26 Stück ganze Steine

und 52    „ Viertelsteine, ausschl. Bruch.

Der Bruch ist je nach der Verpackung zu 3—5% anzunehmen.

.    .    52—55 Stück Halbverblender

und 5²—55

Vorzugsweise geschieht jetzt die Verblendung aus Halben- und Viertelstemen im sog. Schornsteinverbande, wozu erfordert 1 qm Verblendung

Viertelverblender.

Zu den Ecken sind die erforderlichen Dreiviertelsteine besonders zu berechnen.

Fenster und Türöffnungen werden bei der Berechnung der Flächen wegen der Leibungen vielfach nicht in Abzug gebracht. Richtiger ist es jedoch, die Öffnungen abzuziehen und die Leibungsflächen besonders hinzuzurechnen). Von den einschließlich der Verblendung veranschlagten Mauermassen wird das Vetblendmauerwerk, nach Kubikmetern berechnet, in Abzug gebracht.

von

20. Gesimse. Man berechnet den Ziegelbedarf zu Gesimsen, wegen des vielen Verhaues, indem man dasselbe als einen vollen Körper betrachtet, der Höhe des Gesimses und der Breite der ganzen Ausladung desselben, multipliziert mit der jedesmaligen Länge. Die Ziegel bestimmt man dann nach Kubikmetern Mauerwerk.

Zu Rollschichten, 1 Stein breit, y₂ Stein hoch, rechnet man 14 Steine für das Meter.

auf Wölbung und Flachschicht 22. Bedarf an Steinen für Töpferarbeiten, siehe diese.

21. Treppenstufen, aus Roll- und Flach-Schichten bestehend, erfordern für das Meter.......... .    21 Ziegel,

18

b) Anlieferung.

Ein großer Spreekahn ladet je nach dem Wasserstande 40000—70000 Mauersteine. Auf eine zweispännige Fuhre sind 500—750 Steine zu rechnen.

Die Berliner Fuhrleute laden auf einen Wagen bei Pflasterung bezw. Chaussierung der Wege 1000 gewöhnliche Mauersteine und 800—1000 Hartbrandsteine bezw. Klinker.

c) Preise.

Der Preis der Mauerziegel ist sehr verschieden und hängt vom Bedarf und dem Angebot ab. Vor der Veranschlagung sind daher die an dem betreffenden Ort der Bauausführung geltenden Steinpreise zu ermitteln.

Zur Ermittelung der Ziegelpreise auf der Ziegelei dient folgende Berechnung als Anhalt³):

1. Kosten für das Lehmfeld. Der Preis eines Lehmfeldes richtet sich nach der Güte des oberirdischen Bodens, nach der Stärke des Abraums und nach der Mächtigkeit und Beschaffenheit des Lehms, und ist daher für jede Ziegelei besonders zu ermitteln. Hier sollen mittlere Verhältnisse angenommen werden:

•Es sei das Lehmfeld 2,0 m mächtig, habe 1,0 m Abraum und liege unter einem Ackerland, welches für den Ar 100 Mk. oder für das Quadratmeter 1,00 Mk. im Grunderwerb koste. Ferner sei die Höhenlage des Feldes derart, daß dasselbe nach dem Lehmabbau wieder als Ackerland urbar gemacht werden kann, dann aber nur den Wert für den Ar = 50 Mk. oder für das Quadratmeter = 0,50 Mk. besitze. Alsdann kostet das Quadratmeter der Lehmfläche 0,50 Mk., und das Kubikmeter gewachsenen Lehms = 0,25 Mk.

Endlich sei noch angenommen, daß der Lehm von mittelguter Beschaffenheit sei.

Zu 1000 Stück Ziegeln von 0,002 cbm Inhalt für das Stück werden 2,2 cbm Lehm benötigt.

Die Kosten der 1000 Ziegel an Abnutzung des Lehmfeldes betragen somit

2,2 X 0,25 = 0,55 Mk.

2. Kosten des Ziegelstreichens. 1 Ziegelstreicher und 2 Handlanger können zusammen täglich 1000 Stück Ziegel herstellen, und zwar: den Lehm gewinnen (lösen), ihn 50 m weit herbeiführen, die Ziegel streichen (ohne den Lehm zu schlemmen) und dieselben auf die Gerüste zum Trocknen aufstellen.

Die Kosten an Arbeitslohn belaufen sich, wenn der Taglohnsatz für einen Ziegelstreicher a = 3,00 Mk., und der Taglohnsatz für einen Handlanger b == 1,80 Mk. ist.

6,60 Mk.

f. 1000 Stück Ziegeln = a -f- 2b =

3. K o s t e n d e r A r b e i t b e i m B r e n n³e n d e r Z i e g e 1. a) Kosten des Einbringens in den Ofen. Ein Handlanger kann täglich 25000 ' Ziegel auf eine Entfernung von 25 m zum Ofen anführen. Diese Arbeit kostet

dem nach für 1000 Ziegel.......=

Ferner ist ein Handlanger im stände, täglich 5000 Ziegel in den Ofen einzuschichten, welche

Arbeit kostet für 1000 Ziegel......=

2,5

0,72 Mk.

0,36    „

Summe für 1000 Stück = 1,08 Mk. ß) Kosten der Arbeit beim Brennen. Ein Ofen, der 40000 Ziegel enthält, muß etwa 18 Tage in Brand bleiben und ergibt dann durchschnittlich :

30000 gewöhnliche Ziegel, ioooo Hartbrandsteine.

Zum Anheizen und Schüren des Ofens sind während dieser Zeit in Tätigkeit: i Brenner mit einem Tagelohnsatze von c = 3,00 Mk., und 1 Handlanger (b = 1,80 Mk.). Es kostet hiernach die Arbeit beim Brennen:

18 (c+b)

für 1000 Ziegel =

40

2,i6 Mk.

y) Kosten des Heraus Schaffens der fertiggebrannten Ziegel aus dem Ofen. Es können 3 Handlanger in einem Tage 8000 Ziegel aus dem Ofen schaffen und aufsetzen, wobei ein Mann im Ofen die Ziegel in die Schubkarre ladet, der zweite dieselben bis auf 20 m wegfährt und der dritte dieselben aufschichtet.

3 • b

Die Kosten dafür betragen für

1000 Stück =

= °.375, b -

0,68 Mk.

Die Kosten der Arbeit beim Brennen betragen somit im ganzen

für 1000 Stück = ,1,08 -j- 2,16 -)- 0,68 =..........

4. Kosten des Brennmaterials. Zum Brennen von 1000 Ziegeln sind durchschnittlich erforderlich 750 Kilogramm Kohlen, welche in der Ziegelei für 1000 Kilogramm = 1,20 Mk. kosten mögen. Die Kosten des Brennmaterials belaufen sich somit für 1000 Ziegeln auf

3,92 Mk.

9,00 Mk.

Ein

Die

5. Kosten des Ofens und der sonstigen Gebäude.

Ofen für 40000 Ziegeln kostet etwa 7000 Mk. in der Herstellung. Trockenscheunen zu 200000 Ziegel*) haben etwa einen Neubau-Wert von 8000 Mk. Es kosten somit die Gebäude zusammen .    .

.    .    15 000 Mk.

Es kann nun angenommen werden, daß Ofen und Trockenscheunen in 50 Jahren wertlos sind. Bei 4% Zinsen müssen jedes Jahr in den Erneuerungsfonds getan werden, wenn das Geld auf Zinseszinsen angelegt wird:

15000 (1,04—1)

i,O4⁵⁰-i

= 98,25 Mk.

oder rund..............

Erfordert ferner der Ofen das Jahr an Reparaturen 5% und die Trockenscheunen    ,,    ,,    ,,    ,

des Gebäude-Neuwerts, so kostet an Reparaturen

jedes Jahr der Ofen......

,,    ,, die Trockenscheunen

100 Mk.

3%

350 Mk. 240    „

Jeder Brand erfordert *etwa:

1.    Zum Einbringen (von 2 Seiten)

2.    ,, Brennen......

3.    ,, Austragen aus dem Ofen (von 2 Seiten) .

4.    für notwendige Reparaturen.......

Zusammen das Jahr 690 Mk.

4 Tage Zeit,

18

2V2

1V2

Zusammen 26 Tage Zeit.

Es können somit das Jahr =14 Brände gemacht werden, welche 14 • 14 = 560000 Steine liefern.

*) Wegen des Frostes muß etwa 4 Monate — 120 Tage im Jahre das Ziegelstreichen unterbleiben. Im Durchschnitt bedürfen die Ziegel, um an der Luft zu trocknen, 14 Tage Zeit. Jeder Brand dauert 26 Tage, und es liefern somit im Jahr die 14 Brände = 14.40 = 560 Tausend Ziegel. Diese Anzahl muß in 8 Monaten = 240 Tagen gestrichen werden, also jeden Tag 2333 Stück.

Für die 4 Frostmonate muß ein Vorrat geschaffen werden von

welche die Trockenscheunen einzurichten sind.

120 • 40

—    = 185 Tausend, für

Die Kosten für Ofen und Scheunen betragen somit: für iooo Ziegel =

690

1,23 Mlc.

560

6. Kosten für Geräte. Die Gerätschaften, Werkzeuge, Fahrdielen usw. haben für einen Ofen von 40000 Steine Inhalt einen Wert von etwa 200 Mk. Davon wird die Hälfte jährlich abgenutzt, so daß die 560000 gebrannten Steine für das Jahr durch Werkzeuge 100 Mk. Kosten verursachen, also 1000 Steine =

0,18 Mk.

Für Aufsicht 5 %

7. Aufsicht und Unternehmergewinn, und den Verdienst zu 10% aller Posten von 1 bis 7 gerechnet gibt für 1000 Ziegel (15 %)............

3,51 Mk.

8. Gesamtkosten.

Dieselben betragen für 1000 Stück Steine:

a)    Kosten für das Lehmgeld

b)    „

c)

d)    „

e)

der Arbeit zur Ziegelerzeugung .

beim Brennen .    .    .    .

99

0,55 Mk.

f)

des Brennmaterials.........

für den Ofen und die sonstigen Gebäude .

,, Geräte............

„ Aufsicht und Verdienst......

.    .    0,60

3,62 9,00 1,23

0,18    „

3,22

99

99

Zusammen 24,70 Mk.

Unter den Ziegeln, welche 75 % aller im Ofen befindlichen Steine ausmachen, ist etwa 3 % Ausschuß (Bruch), und unter den 25 % Hartbrandsteinen 7 % Ausschuß. Der Preis der letzteren ist etwa i¹/^ mal so hoch, wie der für die gewöhnlichen Ziegel. Es kosten somit in der Ziegelei:

1000 Stück gewöhnliche Ziegel .

Hartbrandsteine Es kosten ferner in der Ziegelei:

1000 Stück rote Verblendsteine

,, gelbe Verblendsteine .

99

99

24 Mk.

29 >.

99

45—60 Mk. 70-80    „

In Berlin kosten:

1 Tausend gewöhnliche gute Mauersteine frei Baustelle Hartbrandsteine und Rathenower Steine . Klinker 1. Sorte.........

99

II.

99

III.

99

V erblendsteine:

1 Tausend Vollverblender (¹/₂ Steine).......

(³/₄ Steine)........

(⁴/₄ Steine)........

,, Lochverblender (⁴/₄ Steine, sog. Riemchen) .

(⁴/₃ Steine, sog. Köpfe) ....

(³/₄ Ecksteine) .    .    .    ." .

(⁴/₄ Ecksteine).......

(⁴/₄ Steine, Läufer)......

(³/₄ Keilsteine)

(⁴/₄ Keilsteine)

,, Stettiner Porzellanverblender, weiß (⁴/₈ Steine) .

»    (V4 Steine) .    .    110—115    „

Glasierte Verblendsteine um das doppelte bis dreifache teurer.

1 Tausend poröse Steine (Loch- und Vollsteine)

keilförmige Brunnensteine......

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

.    .    40—50

.    .    40 — 50

¹

Osthoffs Kostenberechnungen für Hau-Ingenieure, 4. Aufl. S. 9. Leipzig, J. J. Arud, 1898.

²

Osthoffs Kostenberechnungen für Bau-Ingenieure, 4. Aufl. S. io. Leipzig, J. J. Arnd, Verlagsbuchhandlung, 1898.

³

OsthofFs Kostenberechnung für Bauingenieure. 5. verbesserte Auflage. Leipzig. J. J. Arnd, Verlagsbuchhandlung 1903.

V. Formsteine und gebrannte Tonarbeiten.

Dieselben finden bei Backstein- und Backsteinverblendbauten, bei welchen also die äußeren Flächen in gebrannten Steinen und ebenso die Architekturteile aus gebranntem Ton hergestellt werden, Verwendung.

Soweit als möglich wird man bestrebt sein müssen, Formsteine zu verwenden, welche sich in der Größe der gewöhnlichen Backsteine halten, da die Herstellung größerer Formsteine vielfach Schwierigkeiten und verhältnismäßig hohe Kosten verursacht.

Die Anfertigung wird sehr vereinfacht, wenn die Steine mit der Maschine hergestellt werden können. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß dieselben die Größe von 20 — 30 cm im Quadrat nicht übersteigen dürfen, auch eine größere Anzahl in Arbeit gegeben werden, da die kostspielige Anfertigung der Formen (Schablonen) für geringen Bedarf sich nicht lohnt.

Nr. 1.

Nr. 2.

No. 3.

pwgt

■Imp!

■ß

miiwmiiiiin

!te

L/

Nr. 4.

Nr. .5.

Nr. 6

Ta

! jf

ifiPl

H Hl

Nr 7

Nr. 8.

Nr. 9.

ii..v ,

Nr. 10.

Nr. 11.

Nr. 12.

Nr. 13,

Auch verringert sich der Preis, wenn Steine verwendet werden, welche auf Lager gearbeitet werden können bezw. die Formen dazu vorhanden sind.

Um dies zu ermöglichen, sind im Jahre 1879 vom Berliner Architektenverein vorseitig stehende Normalformate festgestellt worden, die in den meisten Tonwarenfabriken vorrätig sind bezw. sofort angefertigt werden können.

Größere Formsteine und Architekturstücke werden in Gipsformen ausgedrückt, wobei, um die Herstellung durch Einsetzen von Keilstücken in den Formen nicht zu verteuern, Unterschneidungen soviel wie möglich zu vermeiden sind. Der Ton wird meistens geschlemmt und zur Erhöhung der Festigkeit und Erhaltung der ursprünglichen Form mit Sand, auch Chamotte versetzt.

Um verschiedene Farbentöne zu erzielen, werden die Steine und Formstücke vor dem Brande mit einer feinen gefärbten Tonschlemme, dem gewünschten Farbenton entsprechend, begossen (engobiert). Die Verwendung derartiger Steine kann jedoch nicht empfohlen werden, da Ablösungen der Engobe nicht ausgeschlossen sind und die Steine dann rasch zugrunde gehen.

17

B.

a) Berechnung.

Für die Veranschlagung sind genaue Einzelzeichnungen erforderlich, in denen die Stein- und Verbandschichten genau einzutragen und dementsprechend auch die Höhe der Gesimse, Einlagen usw. zu berechnen sind.

Die Schichteneinteilung bestimmt sich nach der üblichen Annahme, daß 13 Schichten auf 1 m Höhe zu rechnen sind, so daß die Höhe der Schicht 7,7 cm beträgt. Da die Verblendsteine meistens 7 cm stark angefertigt werden, verbleiben mithin 0,7 cm für die Lagerfuge; die Köpfe sind 12,2 cm breit und die Läufer 25,2 cm, die Stoßfugen, den Mauerstärken entsprechend, demnach 0,8 cm stark.

Soll ein Gesimsstein z. B. in den Verband hineinpassen, so ist derselbe bei 2 Schichten Höhe 2.7,0 -)- 0,7 = 14,7 cm hoch, 12,2 bezw. 25,2 cm lang, 12,0 bezw. 19,5 cm in die Mauer einbindend, zu bemessen.

Es empfiehlt sich außerdem, alle Formsteine in übersichtlichen Gruppen zusammenzufassen, in der Zeichnung mit Buchstaben und Nummern zu bezeichnen, auf welche sich der Kostenanschlag zu beziehen hat, auch die einzelnen Steine damit zu bezeichnen sind, um das Aussuchen auf der Baustelle zu erleichtern. Nach Ermittelung der Anzahl der Steine sind 10 Prozent für Verlust bei gewöhnlichen, 5 Prozent bei reicheren Formsteinen zuzugeben.

Die Berechnung der Formsteine geschieht nach Stückzahl oder nach laufenden Metern, wobei die Gesimse nach ihrer größten Ausladung in Ansatz zu bringen sind.

b) Preise.

Für dergleichen Arbeiten lassen sich feststehende Preise schwer aufstellen, da letztere von der Güte und Farbe des Tons, auch davon abhängig sind, ob vorhandene Modelle benutzt werden können, ob die Gliederungen bei Gesimsen glatt oder ornamentiert, viel Unterschneidungen haben usw. Zum ungefähren Anhalt mögen folgende Angaben dienen:

I m Gesims kostet je nach der Gliederung und Ornamentie-

rung für die Mauersteinschicht........

i m Plattenfries je nach dem Ornament und der Glasur

für die Schicht..............

Für Versetzen sind zu rechnen für die Schicht ....

I Tausend Steine den vorgenannten Normalformatsteinen

entsprechend, durchschnittlich........

Steine nach besonderen Zeichnungen 25— 5o°/₀, glasierte Steine um 100—i5o°/₀ teurer als unglasierte.

1,50—2,50 Mark.

1,00—2,00 ,, 0,20—0,30    „

80—130

1,00—1,50 2,00—2,50 2,00—2,50 I5 — I7 18—21 2,50-3,00 3,00—3,50 4—5

0,30—0,50 1,20—1,50 1,50—2,00 15 — 18

CO ID

1 Konsol, zu Fenster- und Türverdachungen reich verziert,

60 cm hoch, 10 cm breit..........

1 desgleichen, 70 cm hoch, 13 cm breit ......

1 Rosette von 6,5—13 cm im Durchmesser.....

I dergleichen, 17—26 cm im Durchmesser.....

1 dergleichen, 30—50 cm im Durchmesser.....

1 Medaillon von 30 cm im Durchmesser nach vorhandenem

Modell................

1 desgleichen von 60 cm im Durchmesser desgl. mit Figuren 1 jonisches Kapitell mit verziertem Halse zu einer freistehenden Säule von 26 cm oberem Durchmesser

30 cm hoch..............

1 korintisches Kapitell desgleichen zu einer freistehenden Säule von 23,0 cm oberem Durchmesser, 27 cm Höhe

1 Basis dazu................

1 Schaft dazu, 2 — 2,5 m hoch, dreiteilig......

1 Kapitell für Pilaster 18 cm breit, 13 cm hoch, reich

verziert................

1 desgleichen, 43 cm breit, 32 cm hoch, desgleichen mit

7 cm Mauervorsprung...........

1 desgleichen, 39 cm breit, 47 cm hoch, desgleichen mit

19 cm Mauervorsprung...........

I desgleichen, 43 cm breit, 54 cm hoch, desgleichen mit

10,5 cm Mauervorsprung..........

1 Säule für Fenster, reich verziert, einschl. Kapitell und

Basis 2,30 m hoch............

1 Karyatide, 1,75 mhoch, einschl. Kapitell nach vorhandenem

Modell..........,.....

1 Vase von einf. Form, 0,30—I m hoch bei 0,45—0,60 m

Durchmesser..............

1 dergleichen reich verziert, ebenso groß......

1 m Deckgesims 16 cm hoch einschl. Verkröpfungen . Figuren, 1,50—2 m hoch, nach vorhandenen Modellen .

Postamente 0,50—1 m hoch...........

1 Kreuzblume, desgleichen 43 cm ........

1 Rabattenstein 30 cm hoch, 15 cm breit......

1 m Fries, reich verziert, 31 cm hoch.......

2,50—3,00 Mark.

4-5

3>5°

18—21

12—15    „

12—15

5—7

40—45

1,50—2,00    „

6—8

15 — 18

20 —21

>1

20—30 „

75 — 120

12—54

18-75

io—II

75 —120 20—50

0,40 1,50—2,00 1,00 — 1,50 15—18

30—35

40—50

<-n ^ tO

CO 1-0 VO

)?

VI. Feuerfeste Steine und Platten und feuerfester Mörtel.*)

Feuerfeste Steine werden aus feuerfestem Tone, mit 2 Teilen Chamotte-mehl, welches aus den Scherben gebrauchter Porzellankapseln gewonnen wird, geformt und gebrannt. Ein guter Chamottestein muß einen feinkörnigen

*) Joly’s Technisches Auskunftsbuch.

lockeren Bruch zeigen und sich mit dem Hammer leicht bearbeiten lassen. Die Steine und Platten finden bei Feuerungsanlagen Verwendung.

Lhamottemörtel Chamottemehl Blaues Tonmehl Weißer Ton (Rohkaolin) ,,    ,,

a) Feuerfester Mörtel, für 100 kg ...

1,85—2,60 Mark.

55

55

55

55

b) Feuerfeste Steine.

Deutsches Format; 25,5 X I2,3 X 7,° cm, Gewicht 4,0 kg. Englisches Format; 23,5 X n,7 X 6,5 cm, Gewicht 3,3 kg.

Verwendungszweck (beider Formate)

Chamottesteine, Kesselqualität für gewöhnliches feuerfestes Mauerwerk, als Dampfkesselfeuerungen, Ringöfen für Ziegeleien, feuerfeste Hintermauerungs-steine und zum Bau von Badeöfen; auch für Schmiedefeuer . Chamottesteine, Kalkofenqualität, tonhaltiger als obige Sorte, zu exponierten

Stellen und zum Bau von Kalköfen.............

Chamottesteine, Schweißofenqualität, für Koks-, Puddel-, Schweiß-, Glas-

und Zementöfen, sowie chemische Industrie..........

Chamottesteine, Kupolofenqualität, für Kupolöfen, Hochöfen, Feuerbrücken Chamottesteine, Kupolofenqualität, als besseres Kupolofen-Material, auch für

Wangen und Sohle von Lauge-Kalzinieröfen ..........

Chamottesteine, Gußstahl- und Generatorqualität, verträgt schroffe Temperaturwechsel, geeignet für Gas-Generatoren, Stahl-Industrie und Flammöfen,

tonerdereicher als die übrigen Qualitäten...........

Chämotte-poröse-Steine, wegen des geringen Gewichts und trotzdem guter Feuerbeständigkeit als Wölbsteine, Isoliermauerwerk bei Hochöfen usV.

zu verwenden....................

Dinas-Steine — Kalkdinas — (englische Dinas) zu Ofengewölben in der

Stahl- und Glas - Industrie................

Halbstarke Chamottesteine, Splitz, als Futtersteine zu verwenden .    .    .    .

2,35

1,85

I,6o

55

55

55

Preis

für 1000 Stück

Deutsches Engl. Format Format

M.

M.

100

110

128

150

200

250

120

180

67

c) Keilsteine für Gewölbe (Deutsches Format). Preis für 1000 Stück

d) Platten.

I. Glatte Platten.

95

105

120

HS

170

200

IO (N

so

125 —150 Mark.

Abmessungen

Gewicht

Breite Länge

Stärke

Preis für das Stück

cm

cm

cm

kg

M.

Abmessungen Breite Länge ! Stärke

Gewicht

Preis für das Stück

cm

cm

cm

kg

M.

0707'07070707070707Ck)

26

oc

2372

2 3 V2

26

26

32

32

32

40

40

GO Cd 70 70 07 IO CO

Ö M cü rf co cf co '-f- co

O O O O O O O O O O

tO Ln Ln 00    00 OJ tn ts) O

CO CO CO

47

47

63

52

73

40

40

47

47

58

Ln -fc» Cn Ln -4^ 07 Cn Ln Ln -P*

12

14-5

20

17.5

29.5

12.5

H.5

13.5

i8

2i,5

r P 9 9 P 9 9 9 9 9

w boi^PtCnilvb 'b'Lcn

Ln Ln Ln Q Ln Ln Ln Q Ln 00

Abmessungen

Breite Länge

Stärke

Gewicht

Preis für das Stück

Abmessungen

Breite Länge

Stärke

Gewicht

Preis für das Stück

cm

cm

cm

kg

M.

cm

cm

cm

kg

M.

kO so kO 00 00 CO rf-kO kO kO kO kO 1 Pt PI P* PI PJ PI

50

57

57

26

37

37

3i

26

26

39

47

47

fO fO fO fO

3i

3i *

42

42

Ln 4u Ln -P* Ln 4^ -F- Ln 4^    4^ bJ tOLn4^Cn

f H H    (-H

'Ln) o so ^4 to \£) 00 Os Ln OS Ln tO tO CP Ln OS tLn Ln Ln Ln Ln) Ln)

CC Ln

CO

O O O O O O O O O O O O O O O O

CP Ln 4^ Ln) OS 4^ 4^0jloOJtOHHO)tOtO CO O Ln CP O 00 O Cn 00 O CO -P* O Cn 00 00

LnLnLnLnLnLnLn4^4-*-£»4-i*-P*-f^4^-P*-P*

00 cc co to to to to    to to to to to

n n d roNrico ron ro cooo oo go oo

Ti- vOkO •'ff- vT) LOsO    Px Pv LO'sO P^

OS Os Ln Q\ O' Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln -£* Ln -£*■

14

17

16

21,5

26

22

28

27,5

32

43

45

3i

42,5

5i

H H O CO

i5

50

1,20

i-35

i,5o

65

65

2,7°

2,90

2,05

2,8o

3,20

2) Falzplatten.

5,50 Mark.

Größe: 40 X 50 X 6,5 cm 25 kg-; 65 X 65 X 8,0 cm 60 kg. Preis für 100 kg...............

VII. Fliesen- und Wand-Bekleidungen.

a) Fußbodenplatten (Fliesen).

Fliesen zu Fußbodenbelägen werden aus natürlichen Steinen, Granit, Sandstein, Schiefer, Kalkstein, Marmor und aus künstlichen Steinen, Ziegelerde, Ton, Porzellan, Zement hergestellt.

Die Beläge aus natürlichen Steinen werden meist nur in quadratischen oder oblongen Stücken verlegt. Zur Erzielung von Farbeneffekten kann man auch verschiedenartige Materialien, beispielsweise Kalksteinplatten mit Schiefer oder Marmor, abwechselnd verlegen.

Die Beläge aus gebranntem Tonmaterial unterscheidet man nach der Art der Herstellung und zwar;

1.    Tonplatten. Dieselben werden auf nassem Wege hergestellt, feucht gepreßt und gebrannt. Diese Fliesen werden meist nur in I—2 Farbentönen auf einer Platte in den Grundfarben weiß, gelb, rot, schwarz, braun hergestellt.

2.    Mosaikplatten. Dieses sind gesinterte Tonplatten, die trocken gepreßt, teilweise aus fein gemahlenem, schon einmal gebranntem Ton hergestellt werden. Bei mehrfarbigen Platten werden die gefärbten Pulver in Schablonen geschüttet und hierauf mit der hydraulischen Presse einem überaus großen Druck ausgesetzt und dann bei hohen Temperaturen gebrannt. Diese Platten sind gegenüber den Tonplatten stahlhart, während jene nur mäßige Härtegrade aufweisen. Die Platten werden in allen Farbentönen von der Uni-Platte bis zu den reichsten Mustern hergestellt.

3.    Ton stiftmosaiken werden aus einzelnen kleinen farbigen Sternchen (10—15 qmm) wie gesetzte Terrazzoarbeit hergestellt und in größeren (ca. % qm großen) Stücken mit Zement hinterfüllt und so verlegt.

Als renommierteste Fabriken gelten die Mettlacher Fabriken von Villeroy & Boch, die Mosaikfabriken von Lamberty, Servais & Co., Ehrang, Utz-

Schneider & Ed. Jauncz, Wasserbillig, Sargemünd, Zahna (Sachsen) sowie die Sinziger Mosaikplattenfabrik in Sinzig u. a.

Die Platten sind zumeist quadratisch, 16 cm groß, so daß 36 Stück inkl. Bruchverlust auf ein Quadratmeter zu rechnen sind.

Bei größeren Flächen ist es vorteilhaft, sich bezüglich des Belages mit der Fabrik ins Einvernehmen zu setzen.

Die Fabriken bedingen sich je nach Jahreszeit, Muster und Quantum 14 Tage bis 4 Wochen Lieferzeit aus.

Die Stärke der für Flur, Küchenbeläge usw. zur Verwendung kommenden Platten beträgt ca. 15—20 mm.

Man unterscheidet je nach der Oberfläche:

Ton- oder Mosaikplatten

glatte ...............

römisch imitierte (r. i.).........•

geriffelte (gerippte)..........

gekuppte (4fach bis 9fach) sogen. Trottoirplatten sowie nach der Art der Sortierung I., II., III. Wahl (letztere ist Ausschußware).

I. Wahl wird stets von den Fabriken in Papier verpackt geliefert, doch wird dies auch auf Verlangen des Bestellers gegen 10 Pf. pro qm Vergütung mit II. Wahl vorgenommen.

Es wiegt ein Quadratmeter

2 cm starke Ton- oder Mosaikplatten ca. 50 kg.

75 „

3¹/

80 „

9° »

47

2 >>

100 „

Der teuren Einzelfracht und Kistenpackung wegen sind die Platten möglichst in voller Waggcnladung zu beziehen, woselbst sie nur lose verpackt zu werden brauchen.

Die Legepläne fertigen die Fabriken auf Wunsch an und ziehen die einzelnen Platten nebst den Paßstücken heraus.

Zur Unterlage genügt in gedeckten und gleichzeitig unterwölbten Räumen, namentlich auch in den oberen Geschossen, festgestampfter Boden mit einer mit etwas Kalk vermengten Schicht von Schlacken oder grobem Kies. Besser ist, und in unbedeckten Räumen unbedingt zu empfehlen, eine flache Ziegelschicht als Unterlage. In oberen Geschoßräumen wendet man gerne eine Unterschicht von Beton bezw. von Asphalt an.

Der freie Raum zwischen dieser glatt geebneten Unterlage und der nach-herigen Bodenfläche muß je nach Stärke der Platten etwa 3—6 cm betragen. Lieferung und Verlegen der Platten — wenigstens das letztere — übergibt man am besten Spezialgeschäften.

Die Platten selbst legt man in Traß oder Zefnentmörtel, der nicht zu naß sein darf; ein gutes Legen ist für die Schönheit des Bodens von größter Wichtigkeit.

Man zieht zu diesem Behufe am besten durch die Mitte der größten Ausdehnung des zu belegenden Raumes eine Schnur, die nun mit jeder Plattenreihe einen rechten Winkel zu bilden hat. Alsdann legt man den ganzen Boden nach Maßgabe der vorliegenden Zeichnung oder sonstiger Angaben aus, damit die zumal im Farbentone genau aufeinander passenden Platten richtig zu liegen kommen, und nun erst beginnt das Festlegen der einzelnen, vorher gut gereinigten Platten in den Mörtel, von dem man nicht mehr wie eben erforderlich nimmt, um die Platten mit leisem Klopfen darin einzufügen. Nachdem der Boden fertig ist, gießt man die Fugen mit dünnem Zement aus, und wenn das Ganze gut ausgetrocknet, wird der Boden mit Wasser und Sand oder schwarzer Seife, und wenn noch Flecken von Zement sich zeigen sollten, mit verdünnter Salzsäure oder heißer Sodalösung gehörig gewaschen.

Da, wo ganze Platten einen gegebenen Raum nicht ganz ausfüllen, streicht man den übrig bleibenden Streifen entweder mit Zement aus oder man bestellt dazu, wo die Teile sichtbar bleiben, Teilplatten von geringerer Breite, die im Farbentone mit der anstoßenden Endplatte im Einklang stehen.

Will man eine Platte in zwei Teile hauen, so zieht man auf beiden Seiten derselben eine Linie, nach welcher die Teilung stattfinden soll, legt die Platte aufs Knie und gibt ihr der Linie entlang und zuerst auf der oberen Seite nicht zu harte Schläge mit einem leichten Hammer und einem ganz kurzen scharfen Meißel. Nach mehrmaliger Wiederholung der Schläge entsteht eine kleine Furche, und wenn man nun noch einige Schläge auf die Linie der Rückseite gibt, wird die Platte sich teilen.

Preise.

Die Fabriken haben meist fast gleiche Preise, je nach der Entfernung ab Fabrik stellen sich die Preise.

Gegenstand

Größe in cm

Preis pro qm

M.

Größe in cm

Preis pro qm

M.

Tonplatten:

1.    glatt oder römisch, Viereck oder Sechseck

gelb, grauweiß.......

schwarz, rot, braun.......

blau, grün..........

2.    glatt oder römisch Achtecke mit Einlage

gelb, grau-weiß........

schwarz, rot, braun.......

blau, grün..........

3.    geriffelte, gerippte.......

4.    gekuppte Trottoirplatten.....

Mosaikplatten:

Einfarbige wie Tonplatten mit ca. 25 bis 4O°/₀ Zuschlag pro qm

5.    Platten in 2—4 Farben mit einfach geo

metrischem Muster, glatt oder römisch imitiert...........

6.    dergl. in reicheren Mustern ....

7.    dergl. mit sehr reichen Mustern .

8.    sog. Tometten (sechseckig) .

9.    Stiftmosaik je nach Reichhaltigkeit des

Musters...........

16/16

4.50

5.50

5.50

7,00—8,00

5.50

4.50

5.50

7,00—8,00 5.50

5,50—7,50

I 7,00—10,00 | 11,00—16,00 | 17,00—25,00 6,00—8,00

50,00—150,00

20/20

5,oo

6,00

6,00

7,50—9,00

5,oo

6,00

6,00

7,50—9,00

6,00

6,00—8,00

b) Marmaraplatten der Leipziger Zementindustrie Dr.Gaspary& Co., Markranstädt bei Leipzig, sind farbige Zementplatten, die nach einem besonderen Verfahren und mit den sogenannten Marmarafarben unter einem enormen Druck hergestellt sind.

Die Farben bilden auf dieser ca. 3 cm starken Zementplatte eine tonplattenähnliche Oberschicht von 10—13 mm Stärke und werden diese Platten wie jene aussehend hergestellt; die Abnutzung kommt der der gewöhnlichen Tonplatte völlig gleich und ist auch eine Schädigung der Farben durch Wasser ausgeschlossen.

Der Preis der Platten ab Fabrik beträgt 2,50—8,00 Mark pro Quadratmeter je nach Wahl des Musters. Die Fabrikation kann auch jeder Unternehmer selbst vornehmen und liefert die genannte Fabrik die zur Herstellung der Platten notwendigen Formen, Pressen usw.

Das Verlegen exkl. dem Mörtelmaterial kostet für einfache Muster ¹⁶/₁₆—²⁰/₂₀ Ton- oder Mosaikplatten 3,00—4,50 Mk. pro qm, für reiche Muster 5,00—6,00 Mk. pro qm, für Stiftmosaik inkl. Nachsetzen beschädigter Teile 8,00—10,00 Mk. pro qm.

Für Mörtel ist bei 2 cm starken Platten 0,60 Mk., bei stärkeren Platten 0,70—1,00 Mk. pro qm in Ansatz zu bringen.

Spezialgeschäft für Fußbodenbeläge aller Art Denner & Funke, Cassel-W.

c) Beläge aus Granit, Marmor, Jurakalkstein.

Preise pro qm

Es kosten ab Werk;

gestockt

fein

geschliffen

poliert

Granit, 5 cm stark...........

Zementtrottoirplatten, 5 cm stark, glatt .

a)    gekuppt, ca. 40/40 cm......;

b)    mit granitartiger Oberfläche, 100/50 cm Jurakalkplatten, 30/30—50/50 cm (halb geschliffen)

Marmor, 25/25—31/31 cm, weiß......

schwarz und weiß mit Fries........

6,80

7,50

17,00

17,00

22,00

22,00

d) Wandbeläge aus Porzellan.

Für Vestibüls, Küchen, Abort- und Pissoiranlagen, Maschinen- und Schlachthäuser, Badezimmer, Kranken- und Operationszimmer, Fleischer-, Bäcker- und Delikateßläden, überhaupt da, wo bezüglich der Wände Reinlichkeit verlangt wird und diese großer Abnutzung unterworfen sind, werden massive Wandbeläge außerordentlich zu empfehlen sein. Die Anlage ist zwar anfänglich teuer, doch durch die unbegrenzte Haltbarkeit des Belages ist dieselbe auf die Dauer billiger als Anstrich usw.

Die Platten werden von Spezialfabriken in allen gewünschten Dessins hergestellt. Übliche Größen 1B/₁₅—¹⁶/i₆ die sogenannten Holländer Plättchen, Delfter Ware ist kleiner und kommen gewöhnlich in Größen ¹⁰/₁₀—¹²/₁₂ in den Handel. In bezug auf Festigkeit stehen die deutschen Fabrikate neuerdings an der Spitze. Es werden vereinzelt auch englische und französische Platten angeboten. Die besten Steingut- und Majolikaplatten kommen aus Mettlach, Grohn bei Bremen und aus Meißen; sogenannte Hartporzellan-Verblender auch aus Thüringen.

Man unterscheidet:

1?

uni Platten viereckig und achteckig mit Schablonenmuster ,, Auflagemuster ,, Druckmuster ,, Reliefmuster

Die Preise zwischen den Erzeugnissen der einzelnen Fabriken variieren um 10—15%.

Im Durchschnitt gelten folgende Sätze ab Fabrik für I. Wahl. (In vielen Fällen dürfte II. Wahl genügen):

Pro

qm

100 Stück

Viereckplatten, weiß uni

blau und blaugrün . diverse Majolikafarben schwarz ....

X7,oo

25,00

25,00

32,00

7,48

11,00 n,oo 14,00

Pro

qm

100 Stück

Achteckplatten mit farbigen Einlagen inkl. letzteren „ Majolika-Einlage.....

Schablonenmuster . Aufgelegte Muster . Druckmuster, einfarbige „    mehrfarbige

Reliefmuster, elfenbein

Majolika

mit Druck

19,00

20,50

20,50—25,00 25,00—27,30 25,00—34,00 34,00—-40,90 22,75

34>oo

36,00—40,90

8,50

9,00

9,00—11,00 11,00—12,00 11,00—15,00 15,00—18,00 10,00 15,00

16,00—18,00

Preise pro 100 Stück

weiß

elfenbein

schwarz

Majolika

M.

M.

M.

M.

Eckleisten*), halbrunde Paßtücke 15 cm

lang........

glatt........

reliefiert.......

10,00

13,00

20,00

20,00

18,00

40,00—50,00

45,00—55,00

35,oo

40,00

12,00

20,00—30,00 25,00—35,00 25,00 25,00

50,00—60,00 55,00—65,00 45,oo 50,00

*) Zu den Ecken und Sockeln werden innere und äußere Gehrungsstücke geliefert.

Gesimsstücke (glatte)

„    (reliefierte)

Sockelplatten mit Stab

„ Karnies

25,00—35,00 30,00—40,00 30,00

Auch hier gilt im allgemeinen sinngemäß das, was bei den Bodenplatten gesagt ist. Empfohlen wird die Vergebung der Lieferung und Arbeit an ein Spezialgeschäft, in welchem Falle Gewähr für ordnungsmäßige Lieferung und Herstellung gegeben ist und die unausbleiblichen Lieferungsrückstände an übrigbleibenden Platten nicht zu Lasten des Bauherrn gehen.

Das Ansetzen der Platten geschieht mit verlängertem Zementmörtel auf gut vorbereiteter Wandfläche. Unebenheiten der Mauerung sind vor Ansetzen sorgfältig auszugleichen, alter Putz ist abzuschlagen und die Fugen des Mauerwerks tief auszukratzen. Darauf ist nach sorgfältigem Anfeuchten* ein dünner Zementspritzwurf aufzubringen, auf den dann das Ansetzen der Platten geschieht. Feuchte Wände sind zu isolieren.

Porzellankantenplatten (Quaderplatten) werden in verschiedenen Größen und Farben hergestellt. Die hellen Töne werden zu Belägen in Pissoiren, Schlachthäusern usw., die dunkleren zu solchen in Vestibülen, Treppenhäusern, Gängen usw. verwendet.

Die Preise stellen sich ab Fabrik:

Preise pro qm

weiß

M.

Größe in

mm

Majolika

M.

Kantenplatten........

Dergl. p/a Platten ca. I2⁰/o teurer) VerblendplättcÜen in Steingutmasse Dergl. in Hartporzellan .    .    .    .

180/120

120/90

130/75

GO Ob GO On

12,00 11,20

11.30

12.30

Zu Bahnsteigtunnels usw. und allen im Freien ausgeführten Arbeiten werden Plättchen aus Hartporzellan empfohlen.

Spezialgeschäft für Wandbeläge: Denner & Funke, Cassel.

5.^Abschnitt. Baumaterialien. VII. Fliesen. VIII. Kalksteine. IX. Dachziegel. Gewicht- und Stückzahlangabe der Wandplatten.

266

Gewicht in kg

pro qm

pro 100 St.

kg

kg

I qm = 44 ganze Viereckplatten I =1 ⁴⁴    ”

” J 44    „

Tvantenfliesen Eckleisten

Gesimsstärken je nach Stärke Sockelplatten.....

Achteckplatten Einlagen .    .    .    .

19

18

19

43

40

43

23—60

50

In 5000 kg Waggon werden i. D. geladen^ca. 275 qm (Spezialtarif A²) ,, 10000 jj ,,    ,,    , , , , ]j    ,, 3 5 ^ o    j ?

VIII. Kalksandsteine und Pise (Stampfbau), Luft- oder Lelimsteine,

Lehmpatzen.

Die Angaben darüber siehe unter den Abteilungen über Kalk und Lehm. 5. Abschnitt, XII, XIII und XX.

IX. Dachziegeln einschl. Dachlatten.¹)

a) Biberschwänze, Plattziegel.

Dieselben werden geformt und gebrannt wie die Mauerziegel und sind cm lang, 15 cm breit, 1,2—2,0 cm stark, mit einer sogenannten Nase

36—40

(teils mit doppelten) zum Aufhängen versehen und wiegen das Stück durchschnittlich 1,73 kg. Es gibt drei Arten der Eindeckung mit Biberschwänzen.

1. Das einfache und Spließdach ist 18—20 cm weit gelattet und erfordert für das Quadratmeter 36 Stück Dachsteine und ebensoviel Spließe, 5,1 m Dachlatten, 6 Stück Lattnägel und 0,02 cbm Mörtel.

ml

ZT

Das Einfach- oder Spließdach. Maßstab 1:30.

Für Ziegelbruch sind 5% zu rechnen.

Die Fugen zwischen den einfach nebeneinander liegenden Dachziegeln werden durch untergelegte Holzspließe, auf welchen der Kalkverstrich ruht, geschlossen. Die Spließe sind aus Kernholz gefertigt, 31 cm lang, 6—8 cm breit, 3—4 mm dick. In dieser unvollkommenen Konstruktion liegt auch die Ursache, warum ein solches Dach durchaus nicht zu empfehlen ist.

2. Das Doppeldach wird 14 cm weit gelattet und so wie das Spließdach berechnet, da nur die Schichten näher zusammenrücken. Bei demselben ist jede Fuge zwischen zwei Steinen durch einen anderen Stein gedeckt. Die Konstruktion ist gut, die Dachfläche hat ein sehr gefälliges Aussehen, erfordert jedoch mehr Latten wie das Kronendach.

jm/

r' 1:: ■

/ctiiiiihim¹»—•

_• -«'lllllUllllllIfWIKIj»!

XI

Sam '

v<0/

Das Doppeldach. Maßstab 1:30.

Zu einem Quadratmeter Doppeldach gehören 45 Dachsteine (excl. Bruch), 7 m Dachlatten, 8 Stück Lattnägel, 0,03 cbm Mörtel zum Unterstreichen.

3. Das Kronendach. Es bildet die zweckmäßigste Art der Eindeckung und ist deshalb am meisten im Gebrauche. Dabei liegen auf jeder Latte je 2 Reihen Steine mit versetzten Fugen. Ein Kronendach hat eine Lattenweite von 25 cm und erfordert auf jedes Meter Latte 2 Steinreihen, also ca. 14 Stück.

L\

Tft

Ulüllüü/”

inn;;;:;;;:-

Hg

___ I _Jini!!!!;;;;-'

liwmr,;

1|||F

Das Kronen- oder Ritterdach. Maßstab 1: 30.

Zu einem Quadratmeter Kronendach gehören 60 Stück Dachziegel, 3,5 m Dachlatten, 4 Stück Lattnägel, 0,03 cbm Mörtel.

4. Ungleiche Dachflächen. Sind die Dachflächen nicht gleicti hoch oder lang, so rechnet man jede besonders. Haben die Dächer ganze oder halbe Walme, so rechnet man dieselben nicht besonders, sondern rechnet nur das ganze Satteldach voll, als hätte es keine Walme, da bei derselben Dachneigung die Dachflächen gleich sind.

Dachfenster einzudecken, wird besonders berechnet und wird der Raum, den sie einnehmen, von der ganzen Dachfläche abgezogen, sofern sie größer als 0,5 qm messen.

In neuerer Zeit verwendet man diese flachen Dachziegel auch zu Gewölben, Rauchfängen usw., indem man Portlandzement als Bindemittel gebraucht. Die Berechnung geschieht nach der Anzahl der flachen Schichten

übereinander und der angegebenen Größe der Dachsteine, oder durchschnittlich gerechnet für das Quadratmeter einfache Lage 20 Steine.

5.    Kehlen' mit besonders geformten Kehlsteinen der genannten Fabrik nach patentiertem Verfahren, welche die aus Zink hergestellten Kehlen überflüssig machen.

6.    Anfuhr. Man kann für die Fuhre 500—1000 Stück Dachsteine

rechnen.

7. Preise. Dieselben sind sehr schwankend, 34—60 M. für das Tausend frei Baustelle. Steine mit Metallglasuren sind durchschnittlich um die Hälfte teurer, gedämpfte Ziegeln sind nicht zu empfehlen. Die vorzüglichsten, glasharten Dachsteine liefern als Spezialität die schlesischen Dachstein- und Falzziegelfabriken vorm. G. Sturm, Freiwaldau.

b) Die Dachpfannen

und zweierlei Größen.

in Holland, Westfalen, Oldenburg, Hannover und der Provinz Preußen gebräuchlich, haben nebenstehende Form

1. Die kleine holländische Pfanne ist 34 cm lang, 24 cm breit, 2 cm stark und wiegt 3,0—3,5 kg. Die Lattung geschieht auf 27 cm Weite. Diese Pfannen decken 22 cm jedesmal in der Breite, wonach man den genauen Bedarf berechnen kann. Zu einem Quadratmeter Pfannendach gehören 17 Stück. Zu einem Quadratmeter Dach gehören 3,8 lfdm. Dachlatten.

2. Die große Pfanne ist 39 cm lang, 26 cm breit, 1,5 cm stark und wiegt 3,5—4,0 kg. Sie erfordert eine 32 cm weite Lattung und deckt in der Breite 24 cm. Quadratmeter Pfannendach gehören 14 Stück Pfannen und

Zu einem

Einfache holländische Dachpfanne

3,2 lfdm. Dachlatten.

Beide Arten werden mit den angeformten sogenannten Nasen auf Latten derart aufgehängt, daß sie sich nebeneinander, wie in obiger Figur, übereinander in gewöhnlicher Weise 9—10 cm überdecken. Um eine größere Dichtigkeit des Daches zu erzielen, werden die starken Fugen oft durch Strohpuppen oder Kalk mit Kälberhaaren verstrichen.

3. Der Preis stellt sich gewöhnlich auf 60—80 M. für das Tausend Pfannen frei Baustelle.

c) First -oder Hohlziegel.

Dieselben sind 40—42 cm lang, 17 cm breit, 1,5—2 cm stark, und haben die Form eines halben abgekürzten hohlen Kegels. Das Stück wiegt ungefähr 2,5—3,0 kg. Man rechnet für das Meter der mit Hohlziegel zu belegenden Firste, Grate oder Walme 3% Stück Hohlziegel, da sie sich um 10 cm überdecken, und 5% Bruch.

1.    Anfuhr. Dieselbe ist nicht erheblich und kostspielig, da selten eine große Menge von Hohlziegel erforderlich ist, und dieselben meist beim Transport der Dachsteine mitgeliefert werden.

2.    Preise. Ein Hohlziegel kostet 0,15—0,30 Mark. Die größeren Fabriken fertigen nach eigenen Modellen und Zeichnungen jede Art First-und Gratsteine.

d) Maß und Berechnung der Dachlatten.

Die geschnittenen Latten zu Ziegeldächern haben eine Länge von 6,0 bis 7,5 m, eine Breite von 6 cm und eine Stärke von 3—4 cm. Die Anzahl der Ziegelreihen bestimmt man nach der obigen Berechnung der Dachziegeln. 1. Anfuhr. Ein Gespann kann i]/₂ Hundert geschnittene Latten be

fördern.

2. Preise. Der Preis beträgt, je nachdem die Latten mehr oder weniger rein und vollständig sind, 60—80 Mark für das Hundert.

e) Falzziegel.

pr—■jr-

lU

Falzziegel finden in letzter Zeit vielfach für billigere Dächer Verwendung, da das Dach eine flachere Neigung ¹/₆—V₄ der Gebäudetiefe) zuläßt als die gewöhnlichen Ziegeldächer. Ein Haupterfordernis jedoch ist, daß die Steine möglichst eben sind, um ein dichtes Ineinandergreifen der Falze zu ermöglichen. Ein Legen der Steine in Mörtelbett ist zu empfehlen, jedoch nur mit großer Vorsicht vorzunehmen; besser ist ein Haarkalkunterstrich mit Zementzusatz. Bei steilen Dachflächen sind die Ziegeln mit Draht an die Latten zu befestigen. Die Erfinder Muldenfalzziegel der Falzziegeln, die Gebr. Gilardoni-Altkirch, liefern seit etwa m' °PPe 20 Jahren vorzügliche Falzziegeln in allen Glasuren.

f) Strangfalzziegeln.

Die schlesischen Dachsteinfabriken vorm. G. Sturm, Freiwaldau, stellen seit ungefähr 8 Jahren eine Ziegel her, die gewissermaßen das Bindeglied zwischen Biberschwänzen und Falzziegeln bildet. Die Ziegeln, sogenannte Strangfalzziegeln, werden mit der Strangpresse hergestellt, was auf die Qualität des Materials von wesentlichem Einfluß ist.

---"A '

tdi

3? cm.

I qm = 40 kg I „ = 27—28 Stück

15citi.—*j

In architektonischer Hinsicht zeichnet sich das Dach durch mäßig kräftige Profilierung gegenüber den monotonen Doppelfalzziegeldächern aus; ferner durch seine Leichtigkeit (1 qm wiegt 40 kg) und rechnet man auf letzteres 27—28 Stück inkl. Bruchverlust. Ein großer Vorteil liegt in der vorstehenden Deckung darin, daß die Lattung nicht eine so peinlich genaue sein muß wie bei den Falzziegeln mit Kopfverschluß; bei Umdeckungen können sehr oft die alten Lattungen beibehalten werden. Die Lattung geschieht am besten in 28 cm Entfernung. Rote und blaue Strangfalzziegeln kosten ab Freiwaldau i. Schl. 75 Mark pro Mille. Auf den 10000 kg Waggon können einschl. den erforderlichen Firstziegeln 6500 Stück geladen werden.

1?

Mönch- und Nonnensteine

g) Mönch - und Nonnensteine, kombinierte Mönch - N onnenfalzzi’egel.

Einige bedeutende Werke haben die Fabrikation dieser mittelalterlichen Dacheindeckungen wieder aufgenommen. Die Eindeckung’geschieht auf 35 cm weite und 4X6 cm starke Lattung und benötigt man zu iqm 15 Mönche, 15 Nonnen. Unbestritten wird durch das Dach eine hervorragende architektonische Wirkung erzielt; besonders eignen sich die roten Fabrikate der! schlesischen Dachsteinfabriken vorm. G. Sturm, Freiwaldau, zu

effektvoller Flächenwirkung, zumal diese Firma als einzige durch eine ge- • schickte Lösung die häßlichen Metallkehlen beseitigt hat. Die Kehlen werden ebenfalls mit besonders geformten Kehlmönch- und Kehlnonnensteinen ^    eingedeckt; pro Mille wiegen Nonnen 2200 kg, Mönche 1500 kg.

Der kombinierte Mönchnonnenfalzziegel ist ein Produkt der neueren Zeit und ist in diesen Ziegeln das Fabrikat der Firma Gebr. Gilardoni zu Altkirch besonders zu erwähnen, auch dieser Ziegel, der in allen Glasuren und Engoben geliefert wird, eignet sich wie kein anderer zur Eindeckung der Dachflächen monumentaler Gebäude; dabei stellen sich die Kosten nur auf % des Preises von Mönch und Nonne.

KombinierterMönch-und Nonnenstein.

h) Ziegelkehlen bei Flachwerkdächern.

Die früher fast ausschließlich aus Zink hergestellten häßlich wirkenden Kehlen haben sich in keiner Weise bewährt, namentlich deswegen nicht, weil das Metall sich, entsprechend den Temperaturschwankungen, bald dehnt, bald zusammenzieht, also fortgesetzt in Bewegung ist und demnach durch Lockerung des Mörtelverbandes der benachbarten Dachflächen sehr bald (und häufig wiederkehrend) Undichtigkeiten derselben herbeiführt.

Dagegen gestatten die in die Praxis eingeführten keilförmigen Kehlsteine die Herstellung einer durchaus wasserdichten, massiven Kronendach - Ziegelkehle, deren saubere Ausführung die neben-stehende Abbildung veranschaulicht.

Geliefert werden diese Kehlziegel in 2 Längen, 450 mm und 370 mm lang.

Der Bedarf berechnet sich durchschnittlich auf je 24 lange und je 16 kurze pro laufend m.

Die Kehlen lassen sich sowohl bei Kronen- wie bei Doppeldach her-stellen; selbst für Strangfalzziegeldächer läßt sich diese Art Kehleneindeckung ausführen, da es nur notwendig ist, die aus Flachwerken hergestellte Kehle durch besonders geformte „Anschlußziegel“ mit den Strangfalzziegelflächen in geeignete Verbindung zu bringen.

Diese Ziegelkehleindeckungen haben sich vorzüglich bewährt und können sehr empfohlen werden.

Die Königl. Ansiedelungskommission in Posen ließ durch die Firma G. Sturm, Freiwaldau, A.-G., ca. 30 000 qm schlesische Dachsteindächer herstel-len, bei deren Flächen ausschließlich Ziegelkehlen mit ausgezeichnetem Erfolg zur Verwendung kamen.

Technische Auskünfte usw. erteilen auch die Generalvertreter der schles. Dachsteinfabriken die Firma Denner & Funke, Cassel.

i) Zementziegel.

Von den verschiedenen Zementziegelformaten haben sich die Platten, von denen ca 11 einen Quadratmeter decken und die zusammen mit der Lattung noch nicht einmal 35 kg wiegen, am besten bewährt. Was bei Zementlangfalzziegel nie ohne Verstreichen erreicht wird, nämlich vollkommen dichter Schluß gegen Regen und Staub, erzielt man durch Anwendung eines praktischen Doppelfalzes bei dem Plattensystem ganz leicht. Die Herstellung der rhombischen Zementplatten geschieht in neuester Zeit nicht mehr auf bloßen Schlagtischen, sondern auf Pressen, die die wichtigsten Teile der Platten, nämlich den Doppelfalz und die Aufhängenase, unter starkem Kniehebeldruck herstellen. Die Oberfläche der Zementziegel sollte stets durch nasses Abziehen pulverförmig aufgesiebter Farbe hergestellt werden, nicht etwa durch Teeren, Überstreichen mit Dachlack, Dachpix, wässeriger Zementfarbe oder dergl. .Solide hergestellte Zementplatten, wie z. B. die Kaltglasur-Fangfalzziegel der Leipziger Zementindustrie Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig, bilden ein billiges dauerhaftes Dach und werden als Bedachung fix und fertig inkl. Lattung, je nach den Konkurrenzpreisen der Tonziegel, der Quadratmeter für 2,50 M. bis 3,50 M. geliefert. Lizenzfabriken befinden sich in vielen Gegenden Deutschlands. Mit der hohen Vervollkommnung, welche die Zementziegelpressen, vergl. die der genannten Firma, erfahren haben, ist auch die Qualität der Zementziegel derartig verbessert worden, daß auch von Behörden mehr und mehr Zementziegel verlegt werden. Gerade in Gegenden, wo schwere Wetter und starke Stürme zu befürchten sind, an der pommerschen und preußischen Küste, sind die Kaltglasur-Fangfalzziegel gut eingeführt.

1. Berechnung. Die Falzziegel sind gewöhnlich 39—40 cm lang, 23—24 cm breit, so daß ein Quadratmeter Dachfläche 14—15 Stück Ziegel erfordert. Die Lattenweite beträgt 31—34 cm. Ein Falzziegel wiegt 2,50 bis 2,70 kg.

30-35

2. Preise. 1000 Falzziegel kosten 120-135 Mk. 100 Firstziegel ,,

X. Schwemmsteine,

auch Bimssandsteine oder Tuffsteine genannt, werden im sog. Neuwieder Becken am Rhein fabriziert und bestehen aus vulkanischem Bimssand mit 40—70% Kieselsäure und hydraulischem Lahnkalk als Bindemittel. Der Hauptvorzug dieser Steine „geringes Gewicht“ bei genügender „Festigkeit“ (Druckfestigkeit 18 resp. 29 kg pro Quadratzentimeter) gestattet schwächere Fundamente als jedes andere Material, den Aufbau von Stockwerken auf bereits bestehende Gebäude und den Transport auf weitere Entfernungen. Weitere Vorzüge sind die geringe Wärmedurchlässigkeit (Isolierfähigkeit), sowie die auf der Porosität des Steines beruhende Eigentümlichkeit, beim Bauen rasch einzutrocknen, eine Eigentümlichkeit, die bei Herstellung von Bauten u. a. vom gesundheitlichen Standpunkt aus ganz besonders beachtenswert ist. Mit Vorliebe findet hiernach der Stein Verwendung für leichte, die Wärme schlecht leitende Wände, Fachwerkausriegelungen, sowie für Gewölbe (Kirchen, Keller, Stallgewölbe usw.) Deckenkonstruktionen jeder Art, außerdem für Kühlanlagen, Bier- und Eiskellerbauten. Auf der porösen Oberfläche haftet jeder Verputz leicht und dauerhaft; in feuchten Räumen sind nur solche Steine zulässig, deren Bindemittel aus Portlandzement besteht.

Schließlich sei noch besonders darauf hingewiesen, daß es das eigene Interesse der Verbraucher gebietet, keine minderwertigen frischen, sondern nur feste, also genügend abgelagerte Steine zu beziehen.

Gangbare Größen sind:

Stückzahl für 200 Ztr.-Waggon

ca.

Preis pro mille loco Weißenturm

M.

6500—6800 5800—6000 4800—5000 3500—3600

33°°—34°° 2900—3000 2800—2900 2500—2600

18,00

19,00

20,00

34>°°

36,00

38,00

40,00

44,00

ca. 6V2X12X25 cm ......

„ 7V2X12X25 „    ......

„ 10 X12X25 „    ......

„ 10 X14X25 „    ......

„ 12 X14X25 „    ......

„ 12 X16X25 „    ......

„ 12 X HX30 „    ......

„ 14 X16X25    „    ......

Zur Lieferung empfohlen:

Hubaleck & Co., Schwemmsteinfabriken (Jahresproduktion ca. 10 Millionen) in Weißenthurm a. Rhein.

Xa. Bimssand,

efn leichtes poröses Material vulkanischen Ursprungs (mit 40—7°% Kieselsäure), welches allein in Deutschland in der Umgegend von Weißenthurm und Engers a. Rhein vorkommt.

Bimssand in Verbindung mit Zement findet Verwendung zur Herstellung von leichten Gewölbedecken zwischen I-Träger; diese Decken zeichnen sich durch große Leichtigkeit bei hoher Druckfestigkeit aus, da der Bimssand nur ein verhältnismäßig geringes Gewicht besitzt.

Bimssand findet weitere Verwendung zu Ausfüllmaterial zwischen Decken ferner zu den verschiedensten Betonierungarbeiten sowie zu Holzzementdächern usw.

Weitere Auskunft und Muster durch:

Hubaleck & Co., Schwemmsteinfabriken, Weißenthurm a. Rhein.

XI. Korksteinfabrikate.

Dieselben bestehen aus zerkleinertem Kork, welcher unter Zusatz von Bindemitteln zu Steinen im gewöhnlichen Ziegelformat, zu Platten von V> qm bei 20, 30, 40, 50 und 60 mm Stärke verarbeitet wird. Die Korksteinfabrikate lassen sich sägen, schneiden und nageln wie Holz, aber auch verarbeiten wie gewöhnliche Steine und nehmen jeden Mörtel als Verputz an. Infolge des außerordentlich geringen Gewichtes (spec. 0.20—24 bei ca. 10—14 kg Druckfestigkeit pro Quadratcentimeter) eignen sich die Steine besonders zur Herstellung leichter Zwischenwände, leichter Decken und Gewölbe, die Platten aber infolge des hervorragenden Schalldämpfungs- und Wärmeabhaltungsvermögens zur Isolierung von Shed- und anderen Dächern, Fußböden, Wänden, Bassins usw. Eine besonders für diesen Zweck hergestellte Art Steine und Platten findet mit bisher unerreichtem Erfolge Verwendung zur Isolierung von Eiskellern, Kühlanlagen usw. (Vergl. auch Trockenlegung feuchter Wände.)

Bezugsquelle: Haacke & Co., Celle.

a) Berechnung.

Es werden Steine im Normalformat (25XI2l/2X^/2 cm) hergestellt, aber außerdem auch Platten 100X25 cm groß und 2, 3, 4, 5 und 6 cm stark.

b) Preise.

10,00 Mk. i,5o „ 1,80    „

2,20    „

2,60 3>°° »

Alles ab Fabrik oder frei Waggon der Versandstation.

100 Steine kosten......

1 qm 2 cm starke Platten kosten

Q\ Ln OJ

99

99

99

99

XI a. Torfsteine.

Die Herstellung künstlicher Torfsteine geschieht meistens durch Trocknen von aus Torf, Torfmoor in feuchtem Zustande geformten Steinen. Je nachdem dieselben an der Luft getrocknet oder gedörrt werden, unterscheidet man lufttrockene oder Dörrtorfsteine, auch nach der Herstellungsweise, je nachdem der Torf in Formen gestochen und getrocknet oder mit Maschinen gepreßt wird, Hand- oder Preßtorfsteine.

Für Isolierzwecke eignen sich insbesondere die letzteren Steine, da bei Preßtorfsteinen der Feuchtigkeitsgehalt sich nur auf ca. 15% stellt.

Die Torfsteine zeichnen sich besonders durch leichtes Gewicht aus. Ein Stein in Normalgröße wiegt nur etwa 160—300 g. Die Torfsteine werden mit Torgament in der üblichen Weise vermauert und verputzt und erhalten dadurch eine harte, feuersichere, wasserundurchlässige, ungeziefersichere Oberfläche. Sie eignen sich in dieser Verbindung mit Torgament zur Herstellung von Fußböden, wie vor allem auch leichten Zwischenwänden und zu Verschalungen. Das außerordentlich geringe Leitungsvermögen des Torfes ist bekannt. Die Steine finden daher vielfach Verwendung zu Isolierzwecken, können aber überhaupt als billiger Ersatz für Ziegelsteine, namentlich in Gegenden, wo sich Torflager befinden, empfohlen werden.

Xlb. Kunsttuffstein.

Kunsttuffstein (D. R.-P. 55919) ist ein festes Gefüge, bestehend aus den Wandungen unzähliger kleiner Luftzellen, dessen poröser Körper durch die in demselben eingeschlossene Luft in hervorragendem Maße als schlechter Wärmeleiter wirkt, und der sowohl deshalb als auch seines leichten Gewichtes wegen (spez. Gewicht ca. 0,35—0,40) den besten Isoliermaterialien und leichten Baumaterialien an die Seite gestellt werden kann.

Kunsttuffstein hat alle die guten Eigenschaften des Korkmaterials, besitzt aber noch größere Feuersicherheit als dieses.

Infolge einer abgehaltenen Feuerprobe im Hofe der Feuerwehr-Haupt-wache zu Hannover sagt die Prüfungskommission (für das Stadtbauamt gez. Rupprecht, für die Branddirektion gez. A. Ebeling) am Schlüsse eines eingehenden Gutachtens:

„Das Gesamtresultat der Prüfung des Isolier- und Baumaterials läßt sich nach dem Vorstehenden dahin zusammenzufassen, daß der Kunsttuffstein einen

B.

18

gewaltigen Feuerherd vorzüglich von der Weiterwirkung abgehalten hat und selbst der Beanspruchung durch die sehr hohe Flitze auch erst nach längerer Einwirkung unterlegen ist.

,,Es erscheint auch zweifellos, daß bei der kurzen Trockenzeit des Gebäudes in ungünstiger Jahreszeit ein bedeutendes Quantum Wasser noch im Putz und in den als Bausteine dienenden Platten enthalten gewesen ist, und dieses sicher das schnelle Abblättern des Putzes und wahrscheinlich auch die endliche Zerstörung der Deckenplatten durch Dampfentwickelung verschuldet hat.“

Kunsttuffstein darf daher mit Recht als ein Baumaterial bezeichnet werden, welches die weiteste Beachtung aller Interessenten in jeder Hinsicht verdient.

Das Material wird hergestellt in Normalziegelformat (25XI2,5X6,5 cm), in Platten 4, 5, 6 und 8 cm stark, 25 cm breit und 1—2y₂ cm lang.

Preise:

Steine 1000 Stück .    .    .    .

Platten 4 cm stark pro qm .

6 ..

ab Fabrik oder frei Waggon der Versandstation Bezugsquelle: Haacke & Co., Celle. t

XII. Fetter Kalk (Weisskalk).

Kalk ist eine Verbindung von Calcium und Sauerstoff und findet sich als Gestein meist mit Kohlensäure, Schwefelsäure oder Kieselsäure verbunden vor.

Der zum Bau brauchbare Kalk wird durch Brennen in Öfen, welche entweder für unterbrochenen Betrieb eing-erichtet sind, oder für u n -unterbrochenen (Schütt-Ringöfen), bis über Rotglühhitze aus kohlensauren Kalksteinen, Kalkspat, körnigem Kalk (Marmor), dichten Kalksteinen, Muschelkalk, Kalktuffe, Kreide, oder auch aus Wiesenkalk gewonnen. Es entsteht hieraus sogenannter Ä t z k a 1 k.

Bedingung beim Brennen .ist, daß die Kohlensäure den Steinen vollkommen entzogen, die Hitze aber nicht soweit getrieben wird, daß die dem Kalk beigemengten Teile an Kieselerde, Tonerde sich mit denselben chemisch verbinden oder schmelzen. In diesem Falle heißt der Kalk totgebrannt und ist mehr oder weniger für die Mörtelbereitung unbrauchbar.

Der reinste Kalkstein ist der Marmor, welcher nur aus „kohlensaurem Calciumoxyd“ besteht.

Besitzt der Ätzkalk, das Calciumoxyd keine oder Beimengungen bis zu 10%, so heißt er fetter Kalk oder Weißkalk, sind solche Beimengungen in größeren Mengen vorhanden, so »heißt er magerer Kalk.

Bestehen diese größeren Beimengungen aus kieselsaurer Tonerde, so wird aus diesem mageren Kalke ein hydraulischer Kalk. Sind neben dem Calciumoxyd 10—30% kieselsaure Tonerde vorhanden, so führt der Kalk den Namen „hydraulischer oder Wasserkalk“, zeigt aber der Gehalt an kieselsaurer Tonerde bis 50%, so heißt der Kalk „Zement“. — Es ist somit jeder hydraulische Kalk oder Zement stets ein magerer Kalk, nicht aber ist jeder magere Kalk hydraulisch, was sehr zu beachten ist.

Der fette Kalk und der nicht-hydraulische magere Kalk erhärten nur an der Luft und zwar sehr langsam, indem sie die Kohlensäure aus dieser an-ziehen und wieder zu kohlensaurem Calciumoxyd werden. Die hydraulischen Kalke (also auch der Zement) dagegen erhärten auch unter Wasser, indem sie in eine Ivalk-Kiesel-Ton-Verbindung übergehen.

Um den Ätzkalk zum Mörtel verwenden zu können, muß er zu Calciumoxydhydrat gemacht, also mit Wasser gelöscht werden. Der fette Kalk erhitzt sich beim Löschen sehr stark und kann einges-umpft werden, da er nur sehr langsam durch Aufsaugung der Kohlensäure an der Luft eine chemische Verbindung eingeht. Der magere Kalk (somit auch der hydraulische Kalk) dagegen erhitzt sich beim Löschen um so weniger, je größer die Menge der nicht kalkigen Bestandteile ist, ja der Zement erhitzt sich gar nicht mehr. Je geringer die Erhitzung ist, desto weniger darf dem mageren Kalke beim Löschen an Wasser zugesetzt werden, nur so viel, daß er zu trockenem Pulver zerfällt. Wird er nasser gelöscht, so versumpft er und ist zum Mörtel unbrauchbar. Dabei tritt bei den hydraulischen Kalken eine chemische Verbindung ein, welche ihn um so schneller zum Erhärten bringt, je hydraulischer derselbe ist. Daher darf der Zement überhaupt nicht gelöscht, sondern muß ais trockenes gemahlenes Pulver zur Gebrauchsstelle gelangen, denn schon die geringste Wassermenge bringt den Zement zum Erhärten.

i. Maß, Gewicht und Berechnung.

Der ungelöschte und der gelöschte Kalk wird nach Kubikmetern = io hl = 1000 1 berechnet, i Tonne gebrannter Kalk (Ätzkalk) = 220 Liter.

Auf 100 1 rechnet man 125 1 Wasser. Ein Hektoliter gelöschter Weißkalk wiegt ungefähr 170 kg.

1000 1 gebrannter Kalk geben 1700—2000 1 Weißkalk.

Je nachdem der Kalk fett oder mager ist, d. h. einen größeren oder geringeren Kalkgehalt den Beimischungen von anderen Stoffen gegenüber enthält, braucht er mehr oder weniger Sandzusatz: zu 100 1 gelöschten Kalken 150—300 1 Sand. Bei den fetten und den mageren Kalken erfüllt der Sand den Zweck, den Kalkbrei mit der Kohlensäure der Luft in Verbindung zu bringen. Der Zement braucht keinen Sandzusatz, ja es wird der Zementmörtel durch Sandzusatz nur schlechter. In der Regel nimmt man in Anschlägen das Verhältnis von Kalk zu Sand wie 1 : 2 an. Diese 300 1 Kalk und Sand geben aber nur 200—240 1 Mörtel, da der Kalk die Zwischenräume des Sandes ausfüllt.

1 cbm Kalkstein ungebrannt wiegt rund 2600 kg,

1    ,, Kalkstein gebrannt rund . . . 1250 ,,

1    ,, Mörtel frisch rund .

Mörtel trocken rund .

Der Weißkalk wird entweder gebrannt nach Maß angeliefert oder gelöscht verdungen. Das vorteilhafteste und gebräuchlichste Verfahren ist das letztere, den Weißkalk in Gruben auf der Baustelle eingelöscht abzunehmen, in welchem Falle der Lieferant das Einlöschen, die Herstellung und Unterhaltung der Gruben, die Beschaffung des nötigen Wassers auf seine Kosten meistens zu besorgen hat. Die Abnahme geschieht, wenn der Weißkalk lufttrocken geworden ist, d. h. 2—3 cm breite Trockenrisse zeigt.

Zu gewöhnlichem Mauer werke kann der Weißkalk frisch verwendet werden, während zu Putzarbeiten derselbe längere Zeit in den Gruben gelagert haben muß, bis alle ungelöschten Kalkteilchen sich aufgelöst haben, damit im Putz sich nicht Blasen bilden.

2. Än-fuh r.

1 Hektoliter gebrannter Kalk wiegt etwa 125 kg. Es kann somit ein starkes Gespann auf ungepflasterten Wegen 12 hl fortschaffen. Die Berliner Gespanne fahren auf Pflaster 23—24 hl gebrannten ungelöschten Kalk.

3. Preise.

Der Preis des Ätzkalkes ist sehr verschieden, je nach der Güte, der Beschaffenheit und des Bedarfes. Es kostet:

1,65—1,75 Mk.

1.    In Berlin der gebrannte Rüdersdorfer Muschel-Kalk frei

Baustelle für 1 hl Ätzkalk =.........

. 1,10—1,30 Mk.

2.    In Köln a. Rh. der Fettkalk aus bergischem Kohlensandstein frei Baustelle für 1 hl Ätzkalk = .

3.    An der Kalkerzeugungsstelle für I hl Ätzkalk = .    . 0,70—1,00 Mk.

.    . 0,18—0,34 Mk.

Für das Löschen 1 hl Ätzkalk zahlt man Es kostet 1 hl gelöschter Kalk, einschl. der Herstellung der Gruben, des

Löschens, des Vorhaltens der Löschbank und des Wassertransportes in

Berlin =

.    1,20 Mk.

Immerhin wird es in Berlin Gebrauch, den fertigen Mörtel nach der Baustelle zu liefern. Der Vorzug hierhin besteht, daß die Mörtelmaschinen Kalk und Sand besser miteinander verbinden und die Arbeit des Maurers bedeutend erleichtert wird.

1 cbm fertiger Mauermörtel kostet frei Baustelle 6,50—7,60 M.

1 cbm fertiger Putzmörtel dagegen 7—8 Mk.

XIII. Wasser- (hydraulischer) Kalk.

100 1 Mörtel

•    • 175 1

•    • 275 1*    „

Preis. 1 hl Wasserkalk kostet ungelöscht 2,00—2,50 M., gelöscht 1,4a bis 1,70 M.

cd n>

Man nennt einen Kalk hydraulisch, wenn er über io—30% Kiesel- und Tonerde enthält, so daß er dadurch die Eigenschaft gewinnt, unter Einwirkung von Wasser zu erhärten (s. XII. Seite 274). Man gewinnt ihn vielfach durch einfaches Brennen von natürlichen Mergel- oder Wiesenkalken. Das Hektoliter wiegt etwa 80 kg. Er verträgt bis 3 Teile Sandzusatz. Er gehört zur Mörtelbereitung ohne Sandzusatz an Wasser % des Gewichts von hydraulischem Kalk. Man erhält demnach aus einem Faß hydraulischen Kalkes: ohne Sandzusatz . mit 100 1 Sand g mit 200 1 Sand g

XIV. Zement.

Man unterscheidet natürliche und künstliche Zemente. Zu den ersteren sind die sog. Romanzemente zu rechnen. Die künstlichen Zemente werden aus kohlensaurem Kalk, der als fester Kalkstein, Kreide oder sog. Süßwasserkalk, auch als mergelartige Substanz Vorkommen kann, und Ton, als Hauptbestandteilen, künstlich hergestellt. Letzterer muß namentlich genügend und leicht aufschließbare Mengen von Kieselsäure enthalten (s. XII. Seite 274).

Diese Grundmaterialien Kalk und Ton werden häufig auf nassem Wege zusammengeschlemmt, nachdem sie aufs Feinste zerteilt worden. Die Masse

kommt demnächst in den Tonschneider und wird mit Maschinen oder Handarbeit zu Steinen gestrichen und an der Luft oder auf Darren getrocknet. Endlich werden die Steine gebrannt und dann fein gemahlen.

Bei dem halbnassen Verfahren wird nur das Kalkmineral in feinen Schlamm verwandelt und der Ton als trockenes Pulver zugesetzt, um sofort eine bildsame Masse zu erhalten. Hat man Tonschlick und Kreidemehl zu verarbeiten, so kann das umgekehrte Verfahren eingeschlagen werden.

Drittens können beide Hauptmaterialien auf trockenem Wege in feinem Pulver nach richtigem Gewichtsverhältnisse zusammengemengt werden. Demnächst wird die gnmischte Masse eingesumpft und mittels Tonschneiders, Ziegelpresse usw. wie oben weiter behandelt.

Bei Ankauf des Zements muß große Vorsicht walten. Am besten ist es, Versuche mit den einzuliefernden Proben anzustellen, wenn man nicht bereits nach vielfacher Erfahrung und Gewöhnung der Arbeiter vorzieht, eine und dieselbe Sorte Zement verarbeiten zu lassen.

a) Romanzeme n t.

Die •

Der englische Romanzement wird hauptsächlich aus dem im Themsebett angeschwemmten Kalksteinen gewonnen. Auch in Deutschland wird in Westfalen bei Bielefeld, in der Rauhen Alp bei Blaubeuren usw. ein Kalkstein gefunden, der zum Romanzement verarbeitet, große Verwendung findet.

Steine werden schwach gebrannt, fein pulverisiert in Fässer verpackt. Beiden Sorten Romanzement können 2—3 Teile Sand beigemischt werden.

1 Tonne Bielefelder Romanzement, 100 1 enthaltend, 135 kg 100 1 Romanzement von Gebr. Spohn in

Preis.

schwer, kostet 4—5 M. daselbst.

Blaubeuren kostet daselbst: I. Sorte 4 M., II. Sorte 3 M.

b) Portlandzement.

Die Herstellungsweise desselben ist bereits oben beschrieben und ergibt sich aus dem Nachstehenden :

1. Normen für einheitliche Lieferung und Pf üfungvon Portlandzement, in Wirksamkeit gesetzt durch den Erlaß des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 27. Juli 1887.

Portland-

vj

Begriffserklärung von Portland zement. zement ist ein Produkt, entstanden durch Brennen einer innigen Mischung von kalk- und tonhaltigen Materialien als wesentlichsten Bestandteilen bis zur Sinterung und darauffolgender Zerkleinerung bis zur Mehlfeinheit.

1. Verpackung und Gewicht. — In der Regel soll Portland zement in Normalfässern von 180 kg. brutto und ca. 170 kg netto verpackt werden. Das Bruttogewicht soll auf den Fässern verzeichnet sein.

Wird der Zement in Fässern von anderem Gewicht oder in Säcken verlangt, so muß das Bruttogewicht auf diesen Verpackungen ebenfalls durch deutliche Aufschrift kenntlich gemacht werden.

Streuverlust, sowie etwaige Schwankungen im Einzelgewicht können bis 2% nicht beanstandet werden.

Die Fässer und Säcke sollen außer der Gewichtsangabe auch die Firma oder die Fabrikmarke der betreffenden Fabrik mit deutlicher Schrift tragen.

Um die Bindezeit eines Zements zu ermitteln, rühre man den reinen langsam bindenden Zement 3 Minuten, den rasch bindenden 1 Minute lang mit Wasser zu einem steifen Brei an und bilde auf einer Glasplatte durch nur einmaliges Aufgeben einen etwa 1,5 cm dicken, nach den Rändern hin dünn auslaufenden Kuchen. Die zur Herstellung dieses Kuchens erforderliche Dickflüssigkeit des Zementbreies soll so beschaffen sein, daß der mit einem Spatel auf die Glasplatte gebrachte Brei -erst durch mehrmaliges Aufstoßen der Glasplatte nach den Rändern hin ausläuft, wozu in den meisten Fällen 27—30% Anmachwasser genügen. Sobald der Kuchen soweit erstarrt ist, daß derselbe einem leichten Druck mit dem Fingernagel widersteht, ist der Zement als ungebunden zu betrachten.

Erläuterungen zu II.

Begründung zu I. — Im Interesse der Käufer und des sicheren Geschäfts ist die Durchführung eines einheitlichen Gewichts dringend geboten. Hierzu ist das weitaus gebräuchlichste und im Weltverkehr fast ausschließlich geltende Gewicht von 180 kg brutto — ca. 400 Pfd. englisch gewählt worden.

II. B i n d e z e i t. — Je nach Art der Verwendung kann Portlandzement langsam oder rasch bindend verlangt werden.

ndend sind solche Zem nte zu bezeich-

n ge rer Zeit ab-

A 1 s 1 a 11 e n , w e 1 c binden.

. er

s a m

erst in zwei Stunden oder in

CD :C3

Für genaue Ermittelung der Bindezeit und zur Feststellung des Beginns des Abbindens, welche (da der Zement vor dem Beginn des Abbindens verarbeitet sein muß), bei rasch bindenden Zementen von Wichtigkeit ist, bedient man sich einer Normalnadel von 300 g Gewicht, welche einen cylinderischen Querschnitt von 1 qmm Fläche hat und senkrecht zur Achse abgeschnitten ist. Man füllt einen auf eine Glasplatte gesetzten Metallring von 4 cm Höhe und 8 cm lichtem Durchmesser mit dem Zementbrei von der oben angegebenen Dickflüssigkeit und bringt denselben unter die Nadel. Der Zeitpunkt, in welchem die Normalnadel den Zementkuchen nicht mehr gänzlich zu durchdringert vermag, gilt als der „Beginn des Abbindens“. Die Zeit, welche verfließt, bis die Normalnadel auf dem erstarrten Kuchen keinen merklichen Eindruck mehr hinterläßt, ist die „Bindezeit“.

Da das Abbinden von Zement durch die Temperatur der Luft und des zur Verwendung gelangenden Wassers beeinflußt wird, insofern hohe Temperatur dasselbe beschleunigt, niedrige Temperatur es dagegen verzögert, so-empfiehlt es sich, die Versuche, um zu übereinstimmenden Ergebnissen zu gelangen, bei einer mittleren Temperatur des Wassers und der Luft von 15 bis 18⁰ C. vorzunehmen.

Während des Abbindens darf langsam bindender Zement sich nicht wesentlich erwärmen, wohingegen rasch bindende Zemente eine merkliche Wärmeerhöhung aufweisen können.

Portlandzement wird durch längeres Lagern langsamer bindend und gewinnt bei trockener zugfreier Aufbewahrung an Bindekraft. Die noch vielfach herrschende Meinung, daß Portlandzement bei längerem Lagern an Güte verliere, ist daher eine irrige, und es sollten Vertragsbestimmungen, welche frische Ware vorschreiben, in Wegfall kommen.

III.

nur

Volumbeständigkeit, volumbeständig sein. Als gelten, aß ein auf einer Glas vor Aus rockn ng ment, n ch 2

längere Beo achtungszeit

mungen oder Kantenrisse zeigen darf.

P r+ CU

cr-P

CLGTO

schützte

Portlandzement soll entschei ende Probe soll tte er gestellter und uc n aus reinem

e t, auch n ch H e Verkrüm-

’-t "ö

u n en unter Wasse

durchaus

o>

Erläuterungen zu III.

Zur Ausführung der Probe wird der zur Be-

Stimmung der Bindezeit angefertigte Kuchen bei langsam bindenden Zement nach 24 Stunden, jedenfalls aber erst nach erfolgtem Abbinden unter Wasser gelegt. Bei rasch bindendem Zement kann dies schon nach kürzerer Frist geschehen. Die Kuchen, namentlich von langsam bindendem Zement, müssen bis nach erfolgtem Abbinden vor Zugluft und Sonnenschein geschützt werden, am besten durch Aufbewahren in einem bedeckten Kasten oder auch unter nassen Tüchern. Es wird hierdurch die Entstehung von Schwindrissen vei-mieden, welche in der Regel in der Mitte des Kuchens entstehen und von Unkundigen für Treibrisse gehalten werden können.

Zeigen sich bei der Verhärtung unter Wasser Verkrümmungen oder Kantenrisse, so deutet dies unzweifelhaft „Treiben“ des Zementes an d. h. es findet infolge einer Volumvermehrung ein Zerklüften des Zements unter allmählicher Lockerung des zuerst gewonnenen Zusammenhanges statt, welches bis zu gänzlichem Zerfallen des Zements führen kann.

Die Erscheinungen des Treibens zeigen sich an den Kuchen in der Regel bereits-nach 3 Tagen; jedenfalls genügt eine Beobachtung bis zu 28 Tagen.

11 s ine

3 I—!

• CL

Feinheit emahle n

r3 <u

Por 1 a eine Pro e es

n t i m

zement s

£>• H-t    £7*

ng.

O cd

in 3

f e i

Sieb von 900 Maschen p 10% Rückstand hinterl

soll die Hälfte der Maschenweite betragen.

111,

CT

Q u a d r

Die Drahtstärke des

r-t-

in

CD et-

Begründungen und Erläuterungen zu IV. — Zu jeder einzelnen Siebprobe sind 100 g Zement zu verwenden.

Da Zement fast nur mit Sand, in vielen Fällen sogar mit hohem Sandzusatz verarbeitet wird, die Festigkeit des Mörtels aber um so größer ist, je feiner der dazu verwendete Zement gemahlen war (weil dann mehr Teile des Zements zur Wirkung kommen), so ist die feine Mahlung des Zements von nicht zu unterschätzendem Werte. Es erscheint daher angezeigt, die Feinheiten des Korns durch ein feines Sieb von obiger Maschenweite einheitlich zu prüfen.

Es wäre indessen irrig, wollte man aus der feinen Mahlung allein auf die Güte eines Zements schließen, da geringe weiche Zemente weit eher sehr fein gemahlen Vorkommen, als gute scharf gebrannte. Letztere aber werden selbst bei gröberer Mahlung doch in der Regel eine höhere Bindekraft aufweisen als die ersteren. Soll der Zement mit Kalk vermischt verarbeitet werden, so empfiehlt es sich, hart gebrannte Zemente von einer sehr feinen Mahlung zu verwenden, deren höhere Herstellungskosten durch wesentliche Verbesserung des Mörtels ausgeglichen werden.

bjO 3

V. Festigkeitsproben. — Die Binde kraft von Portland-ze ent soll durch Prüfun einer Mischung von Ze ent

Sand ermittelt wer

Die Prüfung soll auf ug-und Druckfestigkeit nach einheitlicher Methode geschehen, und zwar mittels Probekörper von gleicher Gestalt und gleichem Querschnitt und mit gleichen Apparaten.

Daneben empfiehlt es sich, auch die Festigkeit des reinen Zements f e s t z u stellen.

£•'

« KD a,

•< >-t <t>

O c« ’t

_. O ’t ^ er <7 Cn — >-*•

⁰ 3. =

t O ft-

O ^ 3

3

73

<u

^ ^ o O PQ

¹⁻¹ 3 n> n n 3

M—I O

w 23 >

<u

tr

3

O <v <u

O:

a.

-t

er

<u

Begründung zu V. — Da man erfahrungsgemäß aus den mit Zement onne Sandzusatz gewonnenen Festigkeitsergebnissen nicht einheitlich auf die Bindefähigkeit zu Sand schließen kann, namentlich wenn es sich um Vergleichung von Portlandzementen aus verschiedenen Fabriken handelt, so ist es geboten, die Prüfung von Portlandzement auf Bindekraft mittelst Sandzusatz vorzunehmen.

Die Prüfung des Zements ohne Sandzusatz empfiehlt sich namentlich dann, wenn es sich um den Vergleich von Portlandzementen mit gemischten Zementen und anderen hydraulischen Bindemitteln handelt, weil durch die Selbstfestigkeit die höhere Güte bezw. die besonderen Eigenschaften des Portlandzements, welche den übrigen hydraulischen Bindemitteln abgehen, besser zum Ausdruck gelangen, als durch die Probe mit Sand.

Obgleich das Verhältnis der Druckfestigkeit zur Zugfestigkeit bei den hydraulischen Bindemitteln ein verschiedenes ist, so wird doch vielfach nur die Zugfestigkeit als Wertmesser für verschiedene hydraulische Bindemittel benutzt. Dies führt jedoch zu einer unrichtigen Beurteilung der letzteren. Da ferner die Mörtel in der Praxis in erster Linie auf Druckfestigkeit in Anspruch genommen werden, so kann die maßgebende Festigkeitsprobe nur die Druckprobe sein.

Um die erforderliche Einheitlichkeit bei den Prüfungen zu wahren, wird empfohlen, derartige Apparate und Geräte zu benutzen, wie sie bei der königlichen Prüfungsstation in Charlottenburg-Berlin in Gebrauch sind.

VI. Zug- und Druckfe Portlandzement soll bei er r o e mit Normalsand auf ein wicht teil Zement na Erhärtun — I Tag a — eine M i imalzugfesti

meter haben. Die Druckfestigkeit soll min des ens i o kg pro Quadratcenti meter betragen.

Bei schnell bi den en Portlan zemen en ist Festigkeit nach 28    age imallgemei e n e i n g e r i n e e ,

als die oben angege ene. Es*soll deshalb bei Nennun von Festigkeitszahlen stets auch die Bindezeit aufgeführt werde n.

cß c

a cu

Q. cz>

er •

— La

g s a m Gewi

indender

28 Tagen

t und 27 Ta e unterWasser v o n 16 kg p r Qua

O CfQ

Cu

Cu

hi

Begründung und Erläuterungen. Da verschiedene Zemente hinsichtlich ihrer Bindekraft zu Sand, worauf es bei ihrer Verwendung vorzugsweise ankommt, sich sehr verschieden verhalten können, so ist insbesondere beim Vergleich mehrerer Zemente eine Prüfung mit hohem Sandzusatz unbedingt erforderlich. Als geeignetes Verhältnis wird angenommen: 3 Gewichtsteile Sand auf ein Gewichtsteil Zement, da mit 3 Teilen Sand der Grad der Bindefähigkeit bei verschiedenen Zementen in hinreichendem Maße zum Ausdruck gelangt.

Zement, welcher eine höhere Zugfestigkeit bezw. Druckfestigkeit zeigt, gestattet in vielen Fällen einen größeren Sandzusatz und hat, aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, sowie oft schon wegen seiner größeren Festigkeit bei gleichem Sandzusatz, Anrecht auf einen entsprechend höheren Preis.

Die maßgebende Festigkeitsprobe ist die Druckprobe nach 28 Tagen, weil in kürzerer Zeit, beim Vergleich verschiedener Zemente, die Bindekraft nicht genügend zu erkennen ist. So können z. B. die Festigkeitsergebnisse verschiedener Zemente bei der 28 Tageprobe einander gleich sein, während sich bei einer Prüfung nach 7 Tagen noch wesentliche Unterschiede zeigen.

Als Prüfungsprobe für die abgelieferte Ware dient die Zugprobe nach 28 Tagen. Will man jedoch die Prüfung schon nach 7 Tagen vornehmen, so kann dies durch eine Vorprobe geschehen, wenn man das Verhältnis der Zugfestigkeit nach 7 Tagen zur 28 Tagefestigkeit an dem betreffenden Zement ermittelt hat. Auch kann diese Vorprobe mit reinem Zement ausgeführt werden, wenn man das Verhältnis der Festigkeit des reinen Zements z.ur 28 Tagefestigkeit bei 3 Teilen Sand festgestellt hat.

Es empfiehlt sich, überall da, wo dies zu ermöglichen ist,, die Festigkeitsproben an zu diesem Zwecke vorrätig angefertigten Probekörpern auf längere Zeit auszudehnen, um das Verhalten verschiedener Zemente auch bei längerer Erhärtungsdauer kennen zu lernen.

Um zu übereinstimmenden Ergebnissen zu gelangen, muß überall Sand von gleicher Korngröße und gleicher Beschaffenheit benutzt werden. Dieser Normalsand wird dadurch gewonnen, daß man möglichst reinen Quarzsand wäscht, trocknet, durch ein Sieb von 60 Maschen pro Ouadratzentimeter siebt, dadurch die gröbsten Teile ausscheidet und aus dem so erhaltenen Sand mittels eines Siebes von 120 Maschen pro Quadratzentimeter noch die feinsten Teile entfernt. Die Drahtstärke der Siebe soll 0,38 mm bezw. 0,32 mm be

tragen.

Da nicht alle Quarzsande bei der gleichen Behandlungsweise die gleiche Festigkeit ergeben, so hat man sich zu überzeugen, ob der zur Verfügung stehende Normalsand mit dem unter der Prüfung des Vorstandes des deutschen Zementfabrikantenvereins gelieferten Normalsand, welcher auch von der königlichen Prüfungsstation in Charlottenburg - Berlin benutzt wird, übereinstimmende Festigkeitsergebnisse gibt.

Beschreibung der Proben zur Ermittelung der Zug- und Druckfestigkeit. — Da es darauf ankommt, daß bei Prüfung desselben Zements an verschiedenen Orten übereinstimmende Ergebnisse erzielt werden, so ist auf die genaue Einhaltung der im Nachstehenden gegebenen Regeln ganz besonders zu achten.

Zur Erzielung richtiger Durchschnittszahlen sind für jede Prüfung mindestens 10 Probekörper anzufertigen.

Anfertigung der Zementsandproben. — Zugproben. — Die Zugprobekörper können entweder durch Ffandarbeit oder durch maschinelle Vorrichtungen hergestellt werden.

a) Handarbeit. Man legt auf eine zur Anfertigung der Proben dienende Metall- oder starke Glasplatte 5 mit Wasser getränkte Blättchen Fließpapier und setzt auf diese 5 mit Wasser angenetzte Formen. Man wägt 250 g Zement und 750 g trockenen Normalsand ab und mischt beides in einer Schüssel gut durcheinander. Hierauf bringt man 100 ccm = 100 g reines süßes Wasser hinzu und arbeitet die ganze Masse 5 Minuten lang tüchtig durch. Mit dem so erhaltenen Mörtel werden die.Formen unter Eindrücken auf einmal so hoch angefüllt, daß sie stark gewölbt voll werden. Man schlägt nun mittels eines eisernen Spatels von 5 auf 8 cm Fläche, 35 cm Länge und im Gewicht von ca. 250 g den überstellenden Mörtel anfangs schwach und von der Seite her, dann immer stärker, so lange in die Formen ein, bis derselbe elastisch wird und an seiner Oberfläche sich Wasser zeigt. Ein bis zu diesem Zeitpunkt festgesetztes Einschlagen von etwa 1 Minute pro Form ist unbedingt erforderlich. Ein nachträgliches Aufbringen und Einschlagen von Mörtel ist nicht statthaft, weil die Probekörper aus demselben Zement an verschiedenen Versuchsstellen gleiche Dichten erhalten sollen. — Man streicht nun das die Form Überragende mit dem Messer ab und glättet mit demselben die Oberfläche. Man löst die Form vorsichtig ab und setzt die Probekörper in einen mit Zink ausgeschlagenen Kasten, der mit einem Deckel zu

bedecken ist, um ungleichmäßiges Austrocknen der Proben bei verschiedenen Wärmegraden zu verhindern. 24 Stunden nach der Anfertigung werden die Probekörper unter Wasser gebracht, und man hat nur darauf zu achten, daß dieselben während der ganzen Erhärtungsdauer vom Wasser bedeckt beiben.

b) Maschinenmäßige Anfertigung. Nachdem die mit dem P'üllkasten versehene Form auf der Unterlagsplatte durch die beiden Stellschrauben festgeschraubt ist, werden für jede Probe 180 g des wie in a hergestellten Mörtels in die Form gebracht und wird der eiserne Formkern eingesetzt. Man gibt nun mittels des Schlagapparates von Dr. Böhme mit dem Hammer von 2 kg 150 Schläge auf den Kern.

Nach Entfernung des Füllkastens und des Kerns wird der Probekörper abgestrichen und geglättet, samt der Form von der Unterlagsplatte abgezogen und im übrigen behandelt wie unter a.

Bei genauer Einhaltung der angegebenen Vorschriften geben Handarbeit und maschinenmäßige Anfertigung .gut übereinstimmende Ergebnisse. In streitigen Fällen ist jedoch die maschinenmäßige Anfertigung die maßgebende.

Druckproben. — Um bei Druckproben an verschiedenen Versuchsstellen zu übereinstimmenden Ergebnissen zu gelangen, ist maschinenmäßige Anfertigung erforderlich.

Man wiegt 400 g Zement und 1200 g trockenen Normalsand ab, mischt beides in einer Schüssel gut durcheinander, bringt 160 ccm = 160 g Wasser hinzu und arbeitet den Mörtel 5 Minuten lang tüchtig durch. Von diesem Mörtel füllt man S60 g in die mit Füllkasten versehene und auf die Unterlagsplatte aufgeschraubte Würfelform. Man setzt den eisernen Kern in die Form ein und gibt auf denselben mittels des Schlagapparates von Dr. Böhme mit dem Hammer von 2 kg 150 Schläge.

Nach Entfernung des Füllkastens und des Kerns wird der Probekörper abgestrichen und geglättet, mit der Form von der Unterlagsplatte abgezogen und im übrigen behandelt wie unter a.

Anfertigung der Proben aus reinem Zement. — Man ölt die Formen auf der Innenseite etwas ein und setzt dieselben auf eine Metall- oder Glasplatte (ohne Fließpapier unterzulegen). Alan wiegt nun 1000 g Zement ab, bringt 200 g = 200 ccm Wasser hinzu und arbeitet die Masse (am besten mit einem Pistill) 5 Minuten lang durch, füllt die Formen stark gewölbt voll und verfährt wie unter a. Die Formen kann man jedoch erst dann ablösen, wenn der Zement genügend erhärtet ist.

Da beim Einschlagen des reinen Zements Probekörper von gleicher Festigkeit erzielt werden sollen, so ist bei sehr feinem oder bei rasch bindendem Zement der Wasserzusatz entsprechend zu erhöhen.

Der angewandte Wasserzusatz ist bei Nennung der Festigkeitszahlen stets anzugeben.

a u e r von

Behandlung der Proben bei der Prüfung. — Alle Proben werden sofort bei der Entnahme aus dem Wasser geprüft. Da die Zerreißungs d Einfluß auf das Resultat ist, so soll bei der Prüfung auf Zug die Zunahme der Belastung während des Zerreißens 100 g pro Sekunde betragen. Das Mittel aus den 10 Zugproben soll als die maßgebende Zugfestigkeit gelten.

Bei der Prüfung der Druckproben soll, um einheitliche Ergebnisse zu wahren, der Druck stets auf zwei Seitenflächen der Würfel ausgeübt werden, nicht aber auf die Bodenflächen und die bearbeitete obere Fläche. Das Mittel aus den 10 Proben soll als die maßgebende Druckfestigkeit g'elten.

2. Berechnuu g. Mischungsverhältnissen mit Sand.

Der Verbrauch an Zement richtet sich nach den

Reiner Zementmörtel empfiehlt sich nicht, da sich durch das starke Schwinden infolge Temperaturwechsels Risse bilden und namentlich im Freien durch weitere Einwirkungen der Witterung die Zerstörung beschleunigen. Die beste Mischung ist i Teil Zement und 3 Teile Sand. 1 Faß (Tonne) Zement enthält 100 1 festgestampfter = 120 1 loser Masse.

Der Bedarf an Zementmörtel ist aus der für Mörtel in Abschnitt 5 XVIII berechneten Tabelle zu entnehmen.

3. Preise. 1 Tonne englischer Portlandzement 10—12 M.

7—10 M.

1 Tonne (Faß) deutscher desgl.

c) Magnesiazement.

Aus dolomitischen Gesteinen oder auch durch Zusatz von gebranntem Magnesit wird künstlicher Zement hergestellt, welcher bei der Prüfung zwar dem Portland in der Güte entspricht, mit der Zeit aber aus der Luft Feuchtigkeit aufsaugt, sein Volumen vergrößert und die Fugen auseinandertreibt, weshalb derselbe zur Verwendung nicht zu empfehlen ist.

d) Puzzolanzement (Schlacken- auch Perm-Zement).

Derselbe wird aus Hochofenschlacken unter Beimischung von anderen Materialien hergestellt und soll dieselbe chemische Zusammensetzung wie Portlandzement haben. Beide sind nur dadurch unterschieden, daß der Portlandzement erst gemischt, dann gebrannt und gemahlen, der Puzzolanzement dagegen erst gebrannt und dann gemahlen und gemischt wird. Wegen der außerordentlich feinen Mahlung liefert der letztere bei gleichem Gewichte eine größere Menge und ist somit ergiebiger. An Güte soll er dem Portlandzement nicht nachstehen, jedoch nicht so volumenbeständig wie der Portlandzement sein.

1 Faß bezw. Tonne wiegt 170 kg netto und gibt

1. Berechnung, durchschnittlich 150 1 lose Masse.

2. Preis. 1 Tonne Puzzolanzement kostet 7—9 M.

XV. Trass, Puzzolanerde, Santorinerde, Marmorzement.

Die Gesteine vulkanischen Ursprungs, welche zu feinem Pulver gemahlen, dem Kalk zugesetzt werden, sind:

a) T r a ß

ist ein graubräuniiches, aus Trachit und Bimsstein bestehendes vulkanisches Trümmergestein, welches hauptsächlich im Brohltale am Rhein in mächtigen Bänken vorkommt und gemahlen als Zusatz zum Kalkmörtel demselben hydraulische Eigenschaften verleiht, da derselbe kieselsaure Tonerde in aufgeschlossenem Zustande besitzt. 100 1 Traß, fest eingestampft, wiegen 110 kg. Die gangbaren Mischungsverhältnisse sind:

1 Teil Kalk zu 1 Teil Traß zu 1^2 Teile Sand, für gewöhnliches Mauerwerk;

1 Teil Kalk zu 2 Teile Traß, für Fundament- und Kellermauerwerk und zum Verputzen von feuchten Wänden;

1 hl Traß zu 1 hl Kalk geben 1,6 hl Mörtel, 2 hl Traß zu 1 hl Kalk geben 2,54 hl Mörtel.

3,50 M.

00 '

Preis. 1 hl Traß kostet am Fundorte 1,00—1,10 INI.; in Berlin 3,00 bis

b) Puzzolanerde.

Die Puzzolanerde ist ebenfalls eine graugelbliche oder rötlichbraune Masse von großmuschlichem Bruche, häufig Glimmer, Bimsstein und Laven einschließend, findet sich in der Umgegend von Neapel und Rom überaus häufig.

c) Santorinerde.

Diese wird auf der Insel Santorin gefunden und ist ähnlich der Puzzolane, unterscheidet sich aber von derselben dadurch, daß sie mit Kalk unter Wasser erhärtet, aber ihre Festigkeit an der Luft wieder verliert. Sie enthält in ioo Teilen 68,5 Kieselerde, 13,31 Tonerde, 2,36 Kalk, 5,5 Eisenoxyd und 7,84 Kali und Natron.

d) Marmorzement von K e e n e (A 1 a u 11 g i p s).

Derselbe wiegt f. a. Tonne 148—150 kg netto. 1 Zentner Marmorzement, mit 25 1 Wasser angemacht, gibt 42 1 Gipsmörtel, welcher ausreicht, um eine Fläche von 8V2 qm J/3 cm stark zu überziehen. Die Politur wird noch durch einen Überzug von 11 Neulot weißem Wachs, 3 Neulot Stearin und 33 Neulot Terpentin erhöht.

XVI. Kunststein.

Unter Kunststeinen versteht man die Herstellung fester Steine auf nassem Wege mit Ausschluß des Feuers. Sie geschieht meist, indem man kieselige Bestandteile, wie Granitstücke, reinen Kies, scharfen Sand, allenfalls auch Ziegel oder Dachsteinstücke mit Portlandzement oder Kalkmischungen als Bindemittel zu regelmäßigen Steinquadern unter Anwendung größeren oder geringeren Druckes formt und an der Luft erhärten läßt. Für die Anwendung von Druck bedarf man fester Formen, welche in beliebiger Weise verziert werden können. Man fertigt die Formen aus Gips, Zink- und Eisenguß.

¹

Siehe außerdem unter Abschnitt III. F. Seite 118, Erlaß des Preußischen Ministeriums betr. die Einführung einheitlicher Maße für die Herstellung der Dachsteine.

a) Kunstsandstein.

Der Kunstsandstein wird hauptsächlich zu Quadern, Gesimsen und anderen Architekturteilen verwendet.

1. Berechnung. Dieselbe geschieht für Architekturteile, Gesimse nach Kubikmetern oder auch nach laufenden Metern für Gesimse, nach Quadratmetern für Quader und nach Stückzahl für Fenster usw.

usw.

2. Preise. Dieselben schwanken sehr, je nachdem vorhandene Modelle zu verwenden sind oder nicht, welche Farbentöne gewünscht werden Die nachstehenden Preisangaben können daher nur einen ungefähren Anhalt gewähren.

1 cbm Band- und Sockelstein usw. in einfacher Ausführung

60—80 Mlc.

kostet................

75—100

1 cbm Quader, Sockelsteine, Fenster- und Türfassungen, Verdachungsplatten, Gesimse u. dergl., Steine mit einfachen geraden Gliederungen........

1 cbm dergleichen ornamentiert, nach vorhandenen Modellen,

80—150 „ 100—300 „ 5—6 „

00

in verschiedenen Farben..........

1 cbm dergleichen nach vorgeschriebener Zeichnung .

1 m freitragende Treppenstufe...........

i Baluster, glatt, 30 cm hoch, 10 cm stark, in grauem Zement . in farbigem Zement 1 dergleichen glatt, 50 cm hoch, 12 cm stark,

in grauem Zement......

in farbigem Zement.....

1 dergleichen glatt, 60 cm hoch, 20 cm stark,

in grauem Zement......

in farbigem Zement.....

.    .    2,00—2,50 Mk.,

.    .    2,50—3,00    „

co 0O

ro

Mk.,

—5 >00

—5,50

1 dergleichen, reich ornamentiert, 55 cm hoch, 15 cm stark in grauem Zement . in farbigem Zement

1 dergleichen, desgl., 70 cm hoch, 15 cm stark, in grauem Zement . in farbigem Zement

.    . 4,50—5,00 Mk.,

.    .    5,50—6,00    „

.    .    5,00-5,50 Mk.,

.    6,00 — 6,50    ,,

1 Hauptgesimskonsol zum Einmauern, 40 cm lang, 20 cm breit und 25 cm hoch, in grauem Zement . in farbigem Zement

.    .    5,00—5,50 Mk.,

•# •    5,50—6,50 „

1 Konsol zu einer Fensterverdachung, 50 cm hoch, 10 cm breit, reich ornamentieret,

in grauem Zement . in farbigem Zement

.    .    2,50 — 3,00 Mk.,

•    •    2,75—3,50 „

1 dergleichen, zu einer Türverdachung, 60 cm hoch, 20 cm breit, desgl.,

•    •    7,50 — 8,00 Mk.,

.    .    8,00 — 8,50    „

1 ionisches Kapital zu einer Säule von 35 cm oberem Durchmesser, 35 cm hoch,

.    .    30—40 Mk.,

•    • 35—45

1 dergleichen mit verziertem Halse zu einer Säule von 30 cm oberem Durchmesser, 26 cm hoch,

in grauem Zement . in farbigem Zement

in grauem Zement . in farbigem Zement

in grauem Zement . in farbigem Zement

1 korinthisches Kapitäl, desgl. zu einer Säule von 35 cm oberem Durchmesser, 60 cm hoch,

in grauem Zement . in farbigem Zement

1 dergleichen* Pilasterkapitäl desgl., 60 cm breit, 65 cm hoch, in grauem Zement . in farbigem Zement

1 Brüstungsfüllung mit Figuren, reich verziert, 40 cm hoch, 115

lang, in farbigem Zement...........

Figuren in Lebensgröße, die 4 Jahreszeiten darstellend, nach

vorhandenem Modell, für das Stück in farbigem Zement 130—150    ,,

Knaben, desgl. in farbigem Zement.........

1 Vase, 22 cm hoch, in farbigem Zement.......

1 dergleichen, 30 cm hoch, desgl. .•.........

1 dergleichen, 42 cm hoch, desgl...........

1 dergleichen, mit rdchem ornamentalen Schmuck, desgl., 40 cm

im mittleren Durchmesser, 42 cm hoch, in farbigem Zement 20 — 25    ,,

.    .    30—35 Mk.,

•    •    35—40    „

04

—35 Mk.,

—27 „

20—25 Mk.

50—60 „ 8—10    „

10—15

15—20 ,,

I dergleichen, desgl. 55 cm hoch in der Schale, 75 cm im Durchmesser, in farbigem Zement .

1 dergleichen, desgl., mit figürlichem Schmuck, 100 cm im

Durchmesser, 100 cm hoch, in farbigem Zement .    .    .    75 —100

1 Badewanne mit marmorartiger Politur mit Treppen am Ende und Politur im Innern, in grauem Zement

1 dergleichen mit blaugrünem Zement.....

1 m Viehtrog mit 15 cm erhöhter Rückwand .

1 m Schweinetrog, 60 cm lang, 45 cm breit, 23 cm tief im

Lichten.................

1 m Schweinetrog ohne Querwände, 30 cm breit, 18 cm tief

im Lichten................

1 m einfache Pferdekrippe.............

1 Stück Kopfende bei sämtlichen Trögen.......

1 m Pferdekrippe mit Profilierung 1,48 m lang .....

1 dergleichen mit Ringen.............

1 dergleichen, halbrund..............

1 m Hausrinnen mit Falz, 16 cm breit, 15 cm tief im Lichten 1 m dergleichen, ohne 1 m Straßenrinnen mit 1 m dergleichen, flach,

1 Küchen wasserstein, 57 cm breit, 72 cm lang.....

1 Brunnentrog.................

1 Brunnenschale................

1 Flüssigkeitsbehälter zu jeglichem Gebrauch für das qm

Wandung...............,    .

1 qm Trottoirplatten in verschiedenen Größen und Stärken,

glatt und gerieft..............

1 qm dergleichen mit kleinen Steinen mosaikartig ausgelegt .

1 qm Fließen in verschiedenen Größen, Farben und Mustern

zum Belag von P'luren, Küchen, Höfen......

Von der internationalen Sandsteingießerei ,,I s c h y r o t a“ wird ein patentierter Kunstsandstein in neuerer Zeit in den Handel gebracht, der in jeder beliebigen Sandsteinfarbe, in jeder Größe und in allen möglichen Formen geliefert wird. Der Stein wird aus Zement und Sand unter Vacuum hergestellt und bildet deshalb eine ganz gleichartige, porenlose, sehr harte Masse, die jedoch eine gleiche Bearbeitung, wie jedes natürliche Gestein durch den Steinmetzen verträgt, so daß etwaige Veränderungen auf dem Bau noch vorgenommen werden können. Die Preise kommen den vorerwähnten nahezu gleich. Außerdem liefert die Gesellschaft einen Sandsteinputzmörtel in jeder beliebigen Farbe. Derselbe ist derart gemischt und vorbereitet, daß er nach Zusatz von Wasser sofort verarbeitet werden kann. Die Versendung geschieht in Säcken von 75 kg.

100 kg kosten ab Fabrik in Berlin..........

1 qm glatter Putz je nach der Stärke einschl. Anlieferung und Arbeitslohn...............

.    .    50—60 Mk.

.    .    40—80    ,,

.    .    80—100

3—5 v

3— 4 „

4— 5    ,•

2—3 1—2 „

Istein, 27 cm breit .    .    .    .

cm breit, 15 cm hoch

4—6    „

4-8    „

4—5 Mk.

2—3 „

b) Kalksandsteine.

werden in gewöhnlichem Ziegelformat aus Sand und Kalk, welchem auch hydraulische Bestandteile, wie Zemente beigemischt werden können, in feuchtem Zustande in Formen gepreßt und an der Luft getrocknet, wodurch sie ohne künstliches Brennen erhärten. (Der Bedarf entspricht dem der gewöhnlichen Mauerziegel von gleichem Format. Das Vermauern geschieht ebenfalls mit gewöhnlichem Mörtel.)

Zur Anfertigung von iooo Steinen werden ungefähr 2,5 hl ungelöschter Kalk und 36 hl Sand bezw. Steinkohlen- oder Hochofenschlacken gebraucht. Ein fleißiger Arbeiter fertigt mit der Presse etwa 2000 Steine am Tage. Preis. Derselbe stellt sich auf 15—20 M. das Tausend Steine.

c) Kalk-Pise-Mauerwerk

besteht aus magerem Kalkmörtel, der ebenso wie die gewöhnlichen Erdpise-mauern durch Druck innerhalb fester Formen die nötige Festigkeit erlangt. Das Kubikmeter Kalk-Pise-Mauerwerk kostet 7—9 M.

Es gehören dazu

1.    grober Sand 100 Teile, oder 100 Teile,

2.    Mittelsand

3.    feiner Sand

4.    Kalk

25

20

10

143 Teile, oder 135 Teile,

welche im ganzen aber nur 100 Teile g'eben, da der feine Sand und Kalk immer die Zwischenräume des groben Sandes ausfüllen.

d) Feuersichere Wände und Decken n'a c h Rabitz.

Erstere werden in der Weise hergestellt, daß ein Drahtgewebe oder Geflecht ausgespannt und mit Putzkalk von beiden Seiten beworfen wird. Befestigt wird das Gewebe an Putzhaken oder Winkeleisen, die an der Mauer durch Haken befestigt werden. Die Decken bestehen gleichfalls aus Drahtgeflecht, das an Leisten, welche an der Unterkante der Balken angebracht werden, befestigt wird.

Preise. 1 qm Wand- oder Deckenfläche kostet ausschl. des etwa erforderlichen Holzwerks für Stiele usw. 6—9 M.

e) Zementarbeiten mit Einlegen von Drahtgeweben oder Eisenstäben nach Monier.

Da sich nach den Erfahrungen Eisen mit Zement innig verbindet, so ist die Zugfestigkeit des ersteren Materials und die Druckfestigkeit des letzteren dazu von dem Erfinder ansgenutzt worden, tragfähige Platten aus' beiden Materialien herzustellen, welche für feuersichere Decken, Wände, Behälter, zur Ummantelung von Säulen zum Schutz gegen Feuersgefahr usw. vielfach Verwendung finden.

Preise:

1 qm ebener Fußboden auf I-Träger, 5 cm stark, kosten 1    ,, Decken auf dem unteren Flansch, 1,5 cm stark,

1 ,, desgl. mit Flanschumhüllung, vollständig glatt, 1,5

stark, kosten............

1    ,, Doppeldecke (Decke und Fußboden) mit Koksascheausfüllung je 3 cm stark.........

1    ,, preußische £appengewölbe zwischen I-Trägern (2,00

bis 6,00 m Spannweite) für jede Belastung bis 10000 kg für das Quadratmeter, ¹j₁₀ Stich für den

Zementfußboden............

1    „ Kappen »hne Zementfußboden, ohne oder mit Träger-

ausbetonierung.............

1    ,, Kreuz-, Stern- und sonstige dekorative Gewölbe,

I qm Grundriß.............

6,50— 7,50 Mk. 5,00— 6,50    „

cm

5,50- 7,00    „

12,00—14,00

10,00 — 12,00

5,50—12,00 ,.

18,00—28,00 „

XVII. Sand.

Zur gewöhnlichen Mörtelbildung ist ein Zusatz von Sand zum Kalk unerläßlich, um die Mörtelmasse für den Eintritt der Luft mehr aufzuschließen und durch Aufnahme von Kohlensäure aus derselben die Bildung von kohlensaurem Kalk zu ermöglichen. Der Sand muß zu diesem Zwecke scharf und mittelfein sein und aus möglichst reinem Kiesel bestehen. Läßt derselbe, in de»⁻ Hand gerieben, erdige Bestandteile zurück, so sind dieselben durch Waschen zu entfernen. Der gegrabene Sand ist brauchbarer als der Lluß- und Seesand, weil die letzteren Arten meistens abgerundete Körner aufweisen. Seesand ist durch Waschen vom Salz zu befreien. Verwendbaren Mörtelzusatz erhält man auch durch Zerkleinern und Sieben von Granit, Kalksteinen, Schlacken usw.

Je nachdem der Kalk fett oder magerer ist, richtet sich die Menge des Zusatzes an Sand. Bei Luftmörtel soll der Kalkbrei nur die Sandzwischenräume ausfüllen. Wird mehr Kalk zugesetzt, so schwindet die Masse und reißt; im anderen Lalle bindet der Kalk sich nicht mit den Sandkörnern und verliert an Lestigkeit.    ✓

i. Berechnung. Der Sand wird nach Kubikmetern oder nach Luh-ren gemessen. Wird derselbe ausgesetzt, so geschieht dies in Kästen ohne Boden, welche 2 m lang, 1 m breit, 0,5—1 m hoch sind. Das Kubikmeter trockenen Sandes wiegt ungefähr 1640 kg. Wie bereits früher erwähnt, erfordert 1 Teil Kalk 2—3 Teile Sand. Man braucht also nur die berechnete Kalkmenge mit der Teilzahl des zuzusetzenden Sandes zu vervielfachen, um die erforderliche Sandmasse zu ermitteln. Gipszusatz ist von dem Sande in Abzug zu bringen.

un-

1 qm Wände, 4—5 cm stark, auf beiden Seiten geputzt . 1    ,, feuersichere Ummantelung eiserner Säulen 3 cm stark

ohne Profdierung............

1    ,, feuersichere Ummantelung von Trägern und Unterzügen desgl...............

1    ,, desgl. des unteren Plansch.........

1 Trottoirplatte, 10 cm stark..........

1 qm Wände mit doppelter Eiseneinlage für feuer- und diebessichere Kassen-Anlagen, 10 cm stark .

1    ,, Doppelgewölbe desgl., 20 cm stark......

6,50— 8,00 Mk,

10,00—12,00

55

8,00—10,00    ,,

1,30— 1,80    „

4GO „

14,00—16,00 25,00

Bei Verfüllen der Lußböden ist erforderlich einschl. Zugabe für den vermeidlichen Verlust:

Zu 1 qm

55

cm hoch =    13 1

28 1

55

55

55

55

- 4

cbm oder 4000 1

Es ist ferner erforderlich:

Zu 1 qm Steinpflaster von Leidsteinen zum Unterfüllen und Pflastern = 0,20 cbm Sand.

Zu 1 qm Ziegelpflaster = 0,10 cbm Sand.

Zu i qm halber Lehmdecke Sand oder trockener Schutt bis zur Balkengleiche oberhalb auszufüllen = 0,96 cbm Sand.

Zu 1 qm Einschubdecke von Brettern = 0,04 cbm Sand.

Zu 1 cbm Tennenflur — 0,13 cbm Sand.

Zum Kalksandbau (Kalkpise) ist der Bedarf an Sand bereits unter Kalk angegeben.

2.    Anfuhr. Durchschnittlich kann man %—1 cbm Sand für ein Gespann auf ungepflasterten Wegen fortzuschaffen rechnen. Auf gepflasterten Wegen zieht ein Gespann 2—2% cbm.

3.    Preis. Derselbe richtet sich darnach, ob gutes Material in der Nähe der Baustelle vorhanden ist. In Berlin schwankt der Preis zwischen 2,50 bis 3,00 M. für das Kubikmeter, für scharfen ausgesuchten Putzsand bis 4 M., während in manchen hochgelegenen Orten des Rheinlandes das Kubikmeter Sand mit 9 M., dagegen in der norddeutschen Tiefebene nur mit 1,00 bis 1,50 M. bezahlt wird. Durchschnittlich beträgt der Preis für das Kubikmeter Sand 2,50 M.

XVIII. Mörtel.

Fetter Ätzkalk gibt den Luftmörtel, hydraulischer Kalk den Wasser-(hvdraulischen) Mörtel, der jedoch auch durch Mischung von Traß und fettem Kalk hergestellt werden kann. •

Die Beschaffenheit des Sandes übt einen großen Einfluß auf die Güte des Mörtels aus. Alle erdigen und lehmigen Beimengungen sind zu vermeiden, da diese die Bindekraft nicht nur abschwächen, sondern geradezu verhindern können.

Der Mörtel muß die nötige Feuchtigkeit besitzen, um als Luftmörtel die Kohlensäure der Luft langsam anziehen, zu kohlensaurem Kalke erhärten und die Sandteile fest in sich einschließen, — und um als hydraulischer Mörtel Ton-Kiesel-Kalk-Verbindungen bilden zu können.

Der fette Kalk bedarf neben dem Wasser unbedingt des Zusatzes von Sand, da dieser den Kalk mit der erforderlichen Kohlensäure, welche in der in seinen Zwischenräumen befindlichen Luft steckt, in Berührung bringt, so daß ohne Sand der Kalkbrei nur an der der Luft zugekehrten Oberfläche erhärten würde, — während der magere Kalk um so mehr des Sandes entbehren kann, ja um so mehr durch Vergrößerung des Sandzusatzes an Festigkeit verliert, je größer seine hydraulischen Eigenschaften sind.

a) Die Kosten des Kalklöschens.

Der gebrannte Kalk (Aetzkalk) mufs durch das Löschen in Kalkhydrat verwandelt werden, da jener nur in dieser Verbindung die für die Mörtelbildung gehörige Eigenschaft besitzt.

Derjenige Aetzkalk, welcher nur sehr wenig Nebenbestandteile aufweist, also der fette Kalk, bedarf zu seiner Hydratbildung sehr viel Wasser, und wird daher in letzteres eingetaucht. Der Aetzkalk erhitzt sich dabei sehr stark, zerfällt vollständig und wird durch Umrühren mittels eiserner Krücken in eine weifse Flüssigkeit verwandelt, welche in Gruben gegossen wird, um das überflüssige Wasser an der Luft und an den Wänden wieder abzugeben, und um dabei die beim Löschen noch nicht zu Kalkhydrat gewordenen Aetz-kalkteile in letzteres umzuwandeln. Wegen seiner weifsen Farbe wird dieser Weifskalk genannt.

Besitzt der Aetzkalk über 15% Kieselerde, Thonerde und andere Nebenbestandteile, so darf demselben beim Löschen nicht mehr Wasser zugesetzt

B.

x9

werden, als erforderlich ist, ihn in ein trockenes Pulver zu verwandeln. Aus diesem Grunde wird der hydraulische Kalk nicht in Wasser getaucht, sondern mittels Giefskannen begossen, wobei derselbe sich mäfsig erwärmt und zu Staub (Kalkhydrat) zerfällt. Je gröfser die hydraulischen Eigenschaften des Aetzkalkes sind, um so weniger wird derselbe sich beim Löschen erwärmen, und um so weniger leicht durch Aufgiefsen von Wasser aus einer gröfsreen zusammenhängenden Masse in die Pulverform übergehen. Ein solcher Aetz-lcalk mufs daher, um ihn zum Mörtel überhaupt verwendbar zu machen, vorher gepulvert werden, welche Umwandlung jeder Zement erfährt. Je hydraulischer ein Aetzkalk ist, desto schneller wird derselbe aus dem Zustande des Kalkhydrats in den der Erhärtung übergehen. Deshalb darf der stark-hydraulische Kalk (Zement) nicht eher mit Wasser in Berührung kommen, als bis derselbe zu Mörtel angemacht und zum Mauern verwendet wird, und deshalb wird der beste Zement sorgfältig vor der feuchten Luft in mit starkem Papier ausgefütterten Fässern abgeschlossen gehalten.

Die Volumen-Vermehrung des Aetzkalkes bei der Umwandlung in Kalkhydrat ist eine um so gröfsere, je mehr Kalkbestandteile derselbe besitzt (je fetter derselbe ist), wobei der Ergiebigkeitskoeffizient zwischen den Grenzen 2,5 (beim fetten Kalke) und 1 (beim Zemente) schwankt. Hier sollen dafür die folgenden Mittelwerte gelten. Es wird durch das Löschen das Volumen:

1,8 bis 2,0 mal so grofs,

1.    des fetten Kalkes........

2.    des mageren (hydraulischen) Kalkes .    .    1,5 bis 1,7 mal so grofs,

3.    des Zementes, d. h. des stark hydraulischen Kalkes, welcher als Pulver (in gemahlenem Zustande) in den Handel kommt, gar nicht vermehrt.

für 1 hl gelöschten Kalk: 0,15 Mk.

Das Löschen des Kalkes erfordert, die 10ständige Handlangertagschichte zu 2,00 Mark angenommen, für 1 hl Aetzkalk:

1.    bei fettem Kalk = 0,34 Mk.

0,12    „

2.    bei magerem „    =0,18    ,,

Das Wasserzutragen erfordert an Kosten, (da der fette Kalk für das hl

Aetzkalk im Durchschnitt 0,3 cbm, der magere 0,12-cbm Wasser zum Löschen bedarf, bei einer Entfernung des Wassers von 200 m) für das hl gelöschten Kalk (Kalkhydrat):

1.    bei fettem Kalk = 0,09 Mk.

2.    bei magerem ,,    = 0,05    ,,

Die Gesamtkosten für Kalklöschen und Wasserzubringen betragen für das hl gelöschten Kalk:

1.    bei fettem Kalk = 0,24 Mk.

2.    bei magerem „    =0,17    „

b) Die Kosten der Mörtelbereitung.

Ein Arbeiter bereitet an einem Tage gemächlich 10 hl Mörtel. Bei einem Lohnsätze von 2,00 Mk. betragen die Kosten für 1 hl Mörtel an Arbeitslohn 0,20 Mk.

Der Mörtel bedarf zu einer Bereitung bei folgenden Mischungsverhältnissen :

I T. gel. fetten Kalk: 2 T. Sand an Wasser 0,1 cbm, und kostet an Wassertragen 0,06 Mk. für hl Mörtel.

1 T. gel. fetten Kalk: 3 T. Sand an Wasser 0,125 cbm, und kostet an Wassertragen 0,075 Mk. für hl Mörtel.

i T. gel. fetten Kalk: 4 T. Sand an Wasser 0,15 cbm, und kostet an Wassertragen 0,09 Mk. für 1 hl Mörtel.

Die Kosten für Wasserzutragen und Mörtelbereiten betragen je nach dem Mischungsverhältnisse für I cbm Mörtel somit: 0,26 bis 0,27 bis 0,29 Mk. für 1 hl Mörtel.

c) Die Kosten des Mörtels und der Bedarf an Mörtel-Materialien.

Die lose Masse des aus den Formen oder den Säcken geschütteten Zementes sinkt beim Mörtelbereiten auf ³/₄ = 0,75 seines Rauminhaltes zusammen.

Bei gemahlenem Traß erfolgt das gleiche. Derselbe besitzt etwa 2O°/0 Zwischenräume, welche vom Kalkbrei ausgefüllt werden.

Als Kalk ist hier der gelöschte steife Kalkbrei angenommen.

Der in Haufen gelagerte, lose Sand sinkt beim Mörtelbereiten auf 3/₄ == 0,75 seines Rauminhaltes zusammen und besitzt dann noch 33 °/0 Zwischenräume.

= 8,40 Mk. = 7,oo „ = 2,00

Es sind folgende Materialienpreise angenommen: Portlandzement, 1 Tonne zu 170 kg netto =

100 Liter festgestampfter = 120 1 loser Masse

desgl. 100 Liter loser Masse......

gelöschter Kalk (Kalkbrei), 100 Liter

= 3PO

= 0,20

gemahlener Traß, 100 Liter......

loser Sand, 100 Liter.........

Mörtel zu bereiten und Wasser zuzutragen, 100 Liter Mörtel . = 0,30

1. Kalkmörtel.

Es ergeben k Teile gel. Kalk zu s Teilen Sand, oder k Liter gel. Kalk plus s Liter losen Sandes = lc + 0,75 . s — 0,75.0,33 . s = k + 0,5 . s Liter an Mörtel. Es erfordern dann 100 Liter Mörtel:

100 . k

an geh Kalk

100 . k

an losem Sand

k + 0,5 . s 100 . s

Liter;

100 .

k -b 0,5 . s

— Liter.

Tabelle für Kalkmörtel.

Mischungs

verhältnis

Es ergeben:

100 Liter (1 hl) Mörtel

Gelöscht.

Loser

an

erfordern an

kosten an

Kalk

Sand

Mörtel

Gelöscht. | Loser Kalk

gelöscht.

Kalk

losem

Sand

gelöscht

Kalk

losem

Sand

Mörtel

bereiten

Mörtel

Sand

Liter

Liter

Liter

Liter

Liter

Mark

Mark

Mark

Mark

IOO

200

200

5°

IOO

Ws

100

250

225

45

iii

100

3co

250

40

120

1,00

0,90

0,80

0,20

0,22

0,24

0,30

0,30

0,3°

b5°

1,42

i,34

2. Reiner Zementmörtel.

Es ergeben z Teile losen Zements zu s Teilen losen Sandes, oder z Liter losen Zements plus s Liter losen Sandes =

0,75 . z + 0,75 . s — 0,75.0,33 . s = 0,75 (z + 0,67 . s) = b Liter Mörtel.

iq*

Es erfordern dann 100 Liter Mörtel an:

100 . z

losem Zement

100 .

losem Sand =

0.75 (z + 0.67 . o) IOO . s

0,75 (z + 0,67 . s)

, — Liter; b

— Liter.

100 .

Tabelle für reinen Zementmörtel.

Mischungs

verhältnis

Es ergeben:

100 Liter (1 hl) Mörtel

Loser

Zement

Loser

an

erfordert an

kosten an

Sand Mörtel

Loser

Zement

Loser

losem

Zement

losem

Sand

losem

Zement

losem

Sand

Mörtel

bereiten

Mörtel

Sand

Liter

Liter

Liter

Liter

Liter

Mark

Mark Mark Mark

I    ^

w w Ct CI CO CO

t-H KH h-t hH I—t »—tl-HI—II—I

888888888

IOO

150

125

150

i33

IOO

80

67

50

80

IOO

200

250

300

35°

400

175

200

225

260

3 ⁰⁰

57

5°

4-1

38

33

114

125

133

133

133

hh O O CL O O OO vO m

m o vo vo cl ^ o vq co

cf\ rC vn CO CO CO ci oT

O MO O CO 'O ts K N

o o o o o o o d

ooooooooo

tocotccooo^concc

o 6 ö o d o o o 6

o SJ O (N m IO co 00 vq -sj- o h ici q n oo d\ ü-vö    co co pf

3. Verlängerter Zementmörtel.

Die schwierige Verarbeitung des Zementmörtels, hervorgerufen dadurch, dafs derselbe stets frisch zu verwenden ist, als Luftmörtel, bis zur vollständigen Abbindung öfters angefeuchtet werden mufs, hat dazu geführt, dem Mörtel einen Zusatz von gelöschtem Kalk zu geben, wodurch der Zementmörtel langsamer abbindet, von einer so peinlichen Sorgfalt, wie oben gefordert, daher also abzusehen ist.

Es ergeben z Teile losen Zements zu k Teilen Kalkbrei zu s Teilen losen Sandes, oder z Liter losen Zements plus k Liter Kalkbrei plus s Liter losen Sandes = o,73 . z -J- k -)- 0,75 • ® — 0,75 •    33 • s ⁼ o>75 • ^ -}~ k H⁻ o,5 • ®⁼⁼ c Liter

Mörtel.

Es erfordern dann 100 Liter Mörtel an:

losem Zement =

100 .

Liter;

Kalkbrei =

100 . k

Liter;

losem Sand =

IOO .

Liter.

Verhältnis

Loser

Zement

Loser

Zement

Gel.

Kalk

Loser

Sand

Liter

Tabelle für verlängerten Zementmörtel.

Es ergeben:

Ge

löschter

Kalk

Loser

Sand

an

100 Liter (i hl) Mörtel

erfordern an

kosten an

Mörtel losem Zement

gel

Kalk

losem

Sand

losem gel. losem Mörtel-Zement Kalk Sand bereit.

Mörtel

Liter

Liter

Liter Liter

Liter

Liter

Mark Mark

Mark

Mark Mark

to to tö W to >-<

N eve m\0    l>-00 t^CO O'OO Q\

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

100

100

100

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

200

3°°

400

500

CS CO CO 'nt

10 VI to Ln Ln Ln Ln

36

3i

27

24

21

36

3i

27

24

21

i-i N N NO N N N cococococococotncocococorococnco

m i—i t—i

UUUWtOtOUH

O n o n nl' uo^o r^co on -xf m\o r-^oo o o «

i_ w    w w

IOO

IOO

IOO

IOO

m \o r^oo os

200

200

200

200

200

200

200

3°°

3°°

300

3 00 3°° 3°° 300

3°°

3°°

300

3°°

3°°

3°°

3°°

3°°

300

200

200

200

200

200

300

300

3°°

3°°

400

400

400

400

500

500

100

100

100

100

100

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

200

200

200

200

200

200

200

800

600

700

800

900

800

900

1000

1200

1000

1200

3°°

400

500

600

700

800

900

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

600

700

800

900

1000

1000

1200

tn Ln m m m m m m m m

21

19

17

16

15

CO

11

CCvO O

42

38

34

32

30

45

42

39

36

46

43

40

36

45

40

25

22

20

18

17

15

14

39

17

16

15

14

13

12

11

28

26

24

23

21

20

39

120

120

°S IC ° 3°° ⁰⁰    C'' r9 O OM t>- N O W nun O O OO VOflOO r-x\0 ■e-NOu~iNt-^roa\Miv.N^-

lllllllllll|III|II||||||||||||I||||||||||||

SS 8    8 8 5 8*2 2*8 8^2    ?, 8    H'nmuu

o cT o- cT o o o o o o d o o o d d o o d o o' d o d o d d d o' o" o" o' 0" d o d d d d cT o' o' 0"

4. Trassmörtel.

Es ergeben k Teile Kalkbrei zu t Teile Trass zu s Teile Sand, oder k Liter Kalkbrei plus s Liter gemahlenen Trass plus t Liter losen Sand = k + 0,75 .t + o,75 • s—0,75 • °>² t—0,75 .0,33 . s = k + 0,6 . t + 0,5 . s — d Liter Mörtel. Es erfordern dann 100 Liter Mörtel

Kalkbrei =

100 . t

an:

100 . k

- Liter;

gemahlenem Trass =

, Liter; losem Sand =

d

Litcr.

d

Verhältnis

Kalk

brei

►1 Hl cs N CO CO CO cO CO CO CO

H w 10 h H II Gemahl.

Trass

Kalk

brei

Loser

Sand

Es ergeben:

Ge

mahlen.

Trass

Tabelle für Trassmörtel.

100 Liter (i hl) Mörtel

erfordern an

kosten an

Loser

Sand

an

Mörtel

gel. gemahl. Kalk Trass

losem

Sand

gel.

Kalk

gemahl. losem Mörtel-Trass Sand bereit.

Mörtel

Liter Liter Liter

Liter Liter Liter

Liter

Mark

Mark Mark Mark Mark

100

100

100

100

100

100

200

8 8 8 8 8^8

100

150

200

200

3°°

300

300

300

300

30°

300

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

200

200

200

200

200

200

300

400

500

600

700

3°o

400

500

600

220 210

22

48

64

77

56

73

87

82

91

99

53

64

75

83

1,24

1,06

0,92

0,96

0,86

0,78

1,12

0,98

0,86

0,-98

0,92

0,84

1,06

0,96

0,90

0,84

oooooooooooooooo

toncocotetotocococnrocricotocn'o

o o d    o d o    o    o d d    d    d    d    6    ö o

I I I    2    iTSTS“®    8    2    ^

'    o d d    o    o d o    d    d    d    o    o o

vO NCOTfON^Cl^OCO in c* mvO O vf

co^ co    vf cj h    oo    r\\o vt-    vf    vt    C£    c>co^

i-7 eT ef    >—T i-T i-T    d'    d d o    o    Ö    d    d d

¹⁰ i° J° r* ^ !"<    jo jo co oj co

'*    * sin 00\D ^    04 -£* Or CC 4D ^ 4^.

tO i tO vO k_n O 00 O kn 04 O

H WOJ kn ui kn

5. Mörtel-Bedarf.

Gegenstand

Mörtel

Liter

a) Bruchstein- und Feldstein-Mauerwerk.

Zu I cbm Mauer von Bruchsteinmauerwerk durchschnittlich .    .    .

a) von unregelmässigen kleinen Steinen ca. mehr als unter c von dergleichen grossen Kalksteinen ca. ¹/₆ mehr als bei c c) von lagerhaften Kalksteinen ¹/s vom ganzen Inhalt .    .    .

Zu I cbm Mauer werk von Feldsteinen..........

35°

420

b)

39°

33°

400

b) Ziegelmauerwerk.

Zu Mauern von Ziegeln 3 Stein Stärke zu I cbm .

2¹/₂ Ziegel stark zu I cbm .....

»    » I ».....

» v I ».....

)>»    ¹    f>.....

V    ¹    ».....

79

99

99

Vs

„ Verbänden zu I qm .    .

„ Mauern von iooo Ziegeln

c) Fachwerkswändc:

Zu    I    qm    I Ziegel    stark,    das    Holz    14 cm    stark

I »

99

99

14 „

O in O 00

WWW

kn G\ *<1

O O

o o

co Ln

700

62

25

18

40

9>

77

79

79

99

20 „

30 >t

55

100

Mortei-

Gegenstand

Liter

d Pflasterungen

Von Quadratsteinen für I Quadratmeter......

Von Ziegeln auf der hohen Kante, 12 qm stark zu 1 qm mit gewöhnlichen Ziegeln ganz in Kalk gelegt .

nur die Fugen vergossen . mit kleinen Ziegeln (Klinker) in Kalk gelegt nur die Fugen vergossen Von Ziegeln auf der flachen Seite zu I qm

mit gewöhnlichen Ziegeln in Kalk gelegt ....

nur die Fugen vergossen

65

30

■■

11

11

mit kleinen Ziegeln in Kalk gelegt

nur die Fugen vergossen

Mit Fliefsen für I Quadratmeter

von grofser Form in Kalk gelegt „    „    „ nur die Fugen vergossen

von kleiner Form in Kalk gelegt .    .    .

„    „    „ nur die Fugen vergossen

e) Gewölbe aus Mauersteinen.

Die Gewölbe sind in Gröfse und Stärke derart verschieden, dafs man besser thut, dieselben nicht nach Quadratmetern, sondern nach der Anzahl der notwendigen Ziegel oder nach Kubikmetern zu bestimmen.

Zu 1000 Ziegeln in Gewölben aller Art, ¹/₂ Stein stark........

¹/₂ Ziegel stark, mit Gurten I Ziegel stark .

I Stein stark, in den Gurten ix/a Stein

„ 1000 „ 1000

„ 1 cbm Gewölbe von Bruchsteinen desgl. von Mauersteinen .

f) Schornsteinröhren.

Bei freistehenden und angebauten Schornsteinröhren rechne man für 1000 Stück Mauersteine einschl. der inneren Berappung...............

Mörtel

16

40

20

15

IO

20

12

IOOO

I IOO

1500

33°

380

1500

Gegenstand

Bedarf Verlust

Liter

Liter

giebt

Liter

g) Pitz.

Zum Putz massiver Wände zu I qm der Putz 2¹/₂ cm stark . n » ¹V2 n n •

26

12

O OO

Ln

Zum Putz von Holzwänden bei 14 cm breiten Hölzern zu I qm

der Putz 2*/₂ cm stark .    ............

n rt ¹ /2 n ..............

25

20

r>

>1

12

N m IG CO

Mörtel

Gegenstand

Bedarf

Verlust

Liter

Liter

giebt

Liter

Zum Putz der Decken an Gewölben zu I qm der Putz 2*/₂ cm stark.......

55    55    1 1/ 2    55    55    .......

55

55

55

55

Ln ’vj Ln

O CO N

LO CO M

Zum Putz gerohrter Decken zu I qm ohne Zusatz von Gips, 2*/₂ qm stark

55 * ¹i 2 55    55

55

55

55

55

55

55

55

55

mit starkem Zusatz an Gips, 2*/₂ cm stark

55    55 jl/2 55    55

55

55

55

55

55

’5

55

\Q    O    V-O    i_n    in    O

M    CI    CH    M    t-H    HH

CO

Bei doppelt gerohrten Decken zählt der Kalkbedarf ebenfalls doppelt. '

h) Zum Schlemmen:

ioo qm stark zu schlemmen und zweimal zu weifsen

,,    ,, zu schlemmmen..........

,,    ,, einmal zu weifsen ...    .....

Mörtel

Liter

Gelöschter Kalk Liter

to 'vr vo

Cn Ln O

i) Zum Mauern, Putzen, Ziehen von Gesimsen:

Zu io m von 25 cm Höhe und 30 cm Ausladung⁻ .

j» 35 >)

„ 48 „

»    55    n

IOOO

55

5?

11    11    3®    )>

55

40 „

55

1500

2000

- . 2475

k) Zum Fugen von Rohziegelbau:

Zu 1 qm Mauer.........

,, 1    „ Fachwand.......

1) Zum Verstreichen der Dächer:

1000 Biberschwänze in Kalk legen.....

zu verstreichen.....

100 Firstziegel in Kalk zu legen......

zu verstreichen.......

00 Dachpfannen zu verstreichen......

Auf 100 1 Kalk rechnet man 0,5 kg⁻ Kälberhaare

620

450

575

75

55

425

XIX. Beton.

Der Beton kann aus allen vorgenannten Zementen, aus hydraulischen Kalksorten und aus fettem Kalk

mit Traß hergestellt werden.

I cbm Beton kostet an:

Es erfordert I cbm Beton an:

Misch ungs -Verhältnisse:

Im

Ganzen

M.

NOO O CO’t ON ’tfOOOO CO h M    O covO O vO *-* i_o i-h

►-T c> rC co n ^ 4 co ci h »-T CON (S

Trass | Sand Mörtel Steine Mörtel Steinen Beton cbm    cbm    cbm M. M. M.

losem gel.

Trass Sand Steine Mörtel Beton Z, ment Kalk

cbm cbm I cbm

Gel.

Kalk

Zement

8 8 8 8 8 8^ 8^ 8^ 8^ 8 8.8

\Q \Q \0 vOvO'O’OO^J'OvO'O

%8 8    8A°.%B.AoB%

cots cR Ö'Oo oo oo d cSoo" oo K.

M OO O (O’tO'ri 'trooco CO t^-vO ^J" Qn LT> 'vf’ r^VO CO »“< vO vd io« oo oT >-T dPco r-2 <d rC rC

tJ-\0 O OoowO'O'tOO't oo NO ocq co oo On ooo co r-~ o o o' o' d' o o d o o o o

t^co-^t- NW OtoN O NW COUICO totococococo^tct

o' o o d o o o o d o d o

HO«\DOOMNtocO ^fi-OTj- ,trt,tc0C0C0C0C0^t

o o o o o d o o d d o o

I I hOO

1 1 ddd

to i-o O OOO O vO N O' OO*—|OOOh-,m^

o d o ö o d o o d

3,00 M.

4,10

5:30

3,50

1,00

w

CO *-< H-t

d o d

O "t O oco vo .    .    .

o h, W o o o I

o o d o o ö'

MM    M _ Hl    HH H-l

i,75

2,25

2,25

*^*vO

CO CJ CO

I. Fetter Beton .    .

3. Magerer

4. Zem.-Kalk-Beton

7,00

8,25

3:75

3:75

4:25

4,75

2.60

4.60

7,io

o 00 00 O

*-i    H-t

M inu^O N

O' O ^ ^ i-nvO 't N N

O CD w M M M S | I

(f. Fundamente)

5. do. (f. Gewölbe)

6. do. (f. Mauern)

7. do.

8. do.

•op -0

IO. Trass-Beton

II.

ZI

24

CO

oo

CJ

OQ

CU

ct

Pt

ja

PP

CT

(1 Z : 3 S : 6 St.), mit Zementestrich,

. kostet

HH

-2

CO

Belag wie vor, zus. 15 cm stark .

desgh,

Gewölbe zwischen eisernen

12 cm

CO

Kl

I—I

:rt

stark

wasserdichter Wandverputz (1 Z : 2 S.),

2 cm stark

►H f-H HH

H-i

4-j ^    22222::

CJ

XOOOc^coO^o

u K W CO

CO

Dabei ist angenommen, dass an der Baustelle

I cbm loser Portland Zement......=

gelöschter Kalk

Trass....... =

Sand............=

Mörtel zu bereiten .     =

zerschlagene Steine...... . =

Beton anzumachen.......=

Beton in die Baugrube zu bringen und auszugleichen..........=

XX. Lehm.

Lehm ist ein mit Kieselsand vermischter Ton und wird gebrannt zu Mauersteinen, ungebrannt zu Luftsteinen, Pisemauern, Wellerwänden, Staken, Estrichen, zu Mörtel für Feuermauern usw. verwendet.

Luftsteine oder Lehmpatzen werden wie die Mauerziegel geformt, aber nicht gebrannt, sondern nur an der Luft getrocknet. Pisemauerwerk wird durch Feststampfen von Lehm oder Erde im feuchten Zustande in der Form der beabsichtigten Mauern hergestellt, i cbm Lehm wiegt frisch 660 kg, getrocknet etwa 600 kg.

a) Berechnung.

1. Die Lehm steine (Luftsteine) haben gewöhnlich 26 cm Länge, 15 cm Breite und 7 cm Dicke.

Man rechnet zu 1 cbm volle Mauer 340 Steine und 10% Bruch und Verlust, also 380 Stück.

Zu einem cbm Mauerwerk gehören

0,25    „

in Summa 1 cbm Lehm

zu den Ziegeln 0,75 cbm zum Mörtel

Verhält sich nun der feste Lehm zum aufgelockerten wie 3 : 4 im Raume, so erfordern 1 cbm fester Lehm cbm lockeren Lehm, wonach die Fuhren je nach der Wegebeschaffenheit zu berechnen sind.

2. Lehmpatzen, 27 cm lang, 15 cm breit und 16 cm hoch, etwa 11 kg schwer, werden, bei 1000 Stück, aus 24 Fuhren Lehm je cbm, 10 Bund Stroh und 4 Scheffel Flachs gefertigt. Es gehören zu 1 cbm volle Mauer 130 Ziegel.

Zu icbm Mauerwerk mit Lehmpatzen gehören 130 Ziegel. Es erfordern

0,22

130 Lehmpatzen 0,41 cbm Lehm der Mörtel

in Summa 0,63 cbm Lehm.

Pfierzu sind an aufgelockertem Lehm erforderlich 1,05 cbm oder % bis 1 y<2, Fuhren Lehm.

3.    Pisemauerwerk oder gestampfte Lehmwände erfordern für das Kubikmeter cbm gegrabene Lehmerde.

4.    1 qm Wellerwand 60 cm stark verlangt 0,6 cbm Masse. Rechnet man hiervon für das Stroh ab, so ergeben sich 0,45 cbm Lehm. Zu dieser Summe muß noch die Hälfte für Verlust und das Zusammenfallen, also 0,22 cbm hinzugerechnet werden, und es ergibt dies 0,67 cbm aufgelockerten Lehm oder % bis 1 Fuhre.

5.    Zum Putzen von Decken und Wänden gehören:

Zu 1 qm 2 cm stark einschl. Verlust 44 1 Lehm

V >>    ¹ / 2 J»    >)    )>    30 1    ))

6.    Zu 1 qm Estrich von cm Höhe gehören 80 1 fester Lehm oder 110 1 aufgelockerter Lehm.

Lehm.

7.    Zu 1 cbm Bruchsteinmauer rechnet man 0,52 cbm aufgelockerten

8.    1 qm Fach werk auszumauern einschl. Putz erfordert:

mit Bruchsteinen 15 cm stark 0,06    cbm    Lehm

20

einschl. Material für die Luftsteine selbst.

9.    Zu i qm ganzen Windelboden mit 6 cm 0,23 cbm lockerer Lehm.

hohem Estrich sind erforderlich

10.    Zu 1 qm g a n z e n W i n d e 1 b o d e n ohne Estrich 0,13 cbm lockerer

Lehm.

11.    Zu 1 qm halben Windelboden 0,10 cbm lockerer Lehm.

12.    Zu 1 qm Einschubdecke die Fugen zu verstreichen, und einen 3 cm starken Lehmauftrag zur Schuttausfüllung zu fertigen, sind 0,04 cbm lockerer Lehm erforderlich.

13.    Dasselbe mit vollständiger Ausfüllung durch trockenen Lehm 0,11 cbm lockerer Lehm.

14. Bei Anlegung von Ziegelöfen ist es oft für den Grundbesitzer von Wichtigkeit zu wissen, wie viel Acker erforderlich ist, um dieselben mit der nötigen Lehmerde zu versehen, wenn in einem bestimmten Zeitraum, z. B. 20 Jahre lang, jährlich eine bestimmte Menge, also etwa 300 000 Stück Mauerziegel in 6 Bränden hergestellt werden sollen.

Man berechnet zunächst, was ein Stein erfordert. Soll derselbe nach dem Brande 25 cm lang, 12 cm breit, 6,5 hoch werden, so muß er des Schwindens wegen 27 cm lang, 13 cm breit, 7 cm hoch geformt werden, also 2457 ccm enthalten. Demnach würden etwa 400 Stück aus 1 cbm Lehm zu fertigen sein. Des Verlustes wegen kann man nur 350 durchschnittlich rechnen, 300000 Stück durch 350 ergibt 860 für 1 Jahr, für 20 Jahre also 17200 cbm Lehmerde.

Durch Untersuchung muß die Stärke des Lehmlagers ermittelt werden; angenommen, es sei 2 m stark nach Beseitigung des Abraumes, so ergeben 17200 cbm Erde durch 2 dividiert 8600 qm = 96 Ar Acker.

b) Pr ei s e.

Der Lehm, wie er zum Betragen des Windelbodens, zum Ofensetzen usw. beim Bau gebraucht wird, pflegt in Berlin nur nach Fuhren bezahlt zu werden und kostet für eine zweispännige Fuhre 5—6 M. bei 1%—2 cbm Ladung.

1 Tausend Lehmsteine kosten in Berlin 7—10 M.

15—18 „

Lehmpatzen ,,

XXI. Gips.

In

Unter Gips versteht man im Baugewerbe das gemahlene Produkt von gebranntem, in der Natur vorkommenden wasserhaltigen Gipsstein. Deutschland findet er sich vorwiegend als Begleiter des Steinsalzes in der Zechstein-, Bimssandstein-, Keuper- und Muschelkalkformation. Für Berlin kommt im wesentlichen nur das Vorkommen in Sperenberg und im Harz in Frage.

Im Baugewerbe finden zwei in ihrem Verhalten wesentlich verschiedene Gipssorten Verwendung:

a) Stuckgips wird erhalten durch Austreiben eines Teiles des chemisch gebundenen W'assers bei einer relativ niedrigen Temperatur, wobei sorg-samst darauf geachtet wird, daß die als geeignet gefundene Brenntemperatur nicht überschritten wird. Das spez. Gewicht des Stuckgipses ist 2,0. Das Litergewicht, lose eingefüllt, schwankt zwischen 650 und 850 g, eingerüttelt zwischen 1200 und 1400 g. Die Verwendung des Stuckgipses beruht darauf, daß der Gips, mit Wasser zusammengebracht, in kurzer Zeit erhärtet. Die Bindung des Wassers geht sehr energisch vor sich unter merklicher Wärmeentwickelung. Im richtigen M’ischungs-

Verhältnis, welches bei den verschiedenen Gipssorten zwischen 10 Wasser, 11 Gips und 10 Wasser, 16 Gips schwankt, bleibt die Masse wenige Minuten dünnflüssig, wird dann teigig und innerhalb einer halben Stunde fest. Als Zeichen der Beendigung des Abbindeprozesses sieht man es an, wenn man in die Masse machen kann. Das sachgemäße Anmachen des Gipses erfolgt in der Weise, daß das Gipsmehl lose und gleichmäßig auf die Wasserfläche aufgestreut wird, wobei es untersinkt. Man fährt mit dem Aufstreuen solange fort, bis kleine Gipshäufchen an verschiedenen Stellen über die Oberfläche des Wassers hinausragen. Hierauf erst wird durchgerührt, wobei die Masse ungefähr die Konsistenz von dickflüssiger Sahne erhält. Man hüte sich, das Wasser auf den Gips zu schütten. Auf das schnelle Abbinden ist beim Verarbeiten stets Rücksicht zu nehmen. Durch Beimengung geringer Mengen Leimwasser wird der Abbindeprozeß wesentlich zurückgehalten und erhält der Gips ferner eine große Härte, so daß er politurfähig wird.

nur

mit dem Fingernagel nur noch leichte Eindrücke

Der Stuckgips findet in ausgedehntem Maße in den letzten Jahren Verwendung zu Gipsdielen, Bautafeln, leichten Kunstschwemmsteinen usw.

b) Estrichgips. Völlig von dem Stuckgips verschieden ist der in Rotglut gebrannte Gips. Er bekommt dann hydraulische Eigenschaften, d. h. er zeigt nach dem Erhärten mit Wasser sich widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und gegen Witterungseinflüsse. Die zum Abbinden erforderliche Zeit ist bei diesem Gips eine erheblich längere und wird außerdem durch örtliche und Witterungsverhältnisse beeinflußt. Die Härte nach Beendigung des Abbindens ist eine wesentlich größere, als bei dem in niederer Temperatur gebrannten Gips. Verwendung findet dieser Gips zur Herstellung von Estrichfußböden, als Mörtel (Sparkalk), zur Herstellung von Gipsquadern und Betonbauten.

Während Stuckgips nur im inneren Ausbau Verwendung finden sollte, eignet sich Estrichgips vorzüglich zu äußeren Arbeiten. Als Mauermörtel finden wir ihn bei den alten Bauten der Harzgegend, bei zahlreichen noch ungemein fest zusammenhängenden Mauerresten einer großen Anzahl mittelalterlicher Ruinen. Weit besser als Kalkmörtel verbindet sich dieser Gips mit den Steinen.

Eine hervorragende Verwendung, die ihm auch seinen Namen gegeben, findet der Estrichgips bei der Herstellung der sogenannten Gipsestrichböden, die in gute Aufnahme gekommen sind, sich vorzüglich bewährt haben und infolge der stets zunehmenden Verwendung massiver Decken (namentlich unter Linoleumbelag) jedoch auch bei Trocken- und Fruchtböden aller Art ausgedehnte Verwendung finden.

Die Berliner Firmen Boswau & Knauer, Joh. Odorico, P. Merluzzi & Co.,

Das

Perino & Co führen seit Jahren Estrichböden als Spezialität aus. Gleiche gilt von der Firma Denner & Funke, Cassel.

a) M a ß u 11 d Gewicht.

1 cbm natürlicher Gipsstein wiegt gewachsen durchschnittlich ungefähr 2300 kg, geworfen (aufgesetzt) 1250 kg. Als Stuckgips verliert er durch das Brennen etwa 13—14% seines Gewichtes; als Estrichgips 21%; 100 kg geben 0,08—0,10 cbm fertigen Gips. Die Mittel, um den Gips zum schnellen Abbinden zu bringen, finden im Baugewerbe keine Verwendung. Der gemahlene Stuck- und Estrichgips wird nach Sack verkauft. Das normale Gewicht ist in Berlin 75 kg, in Süddeutschland sind auch Säcke zu 50 und 40 kg üblich.

b) Berechnung.

Beim Gebrauch erhält der gebrannte Gips keinen Zusatz an Sand, beim Anmachen mit Wasser geben 100 1 Gips nur 75 1 Mörtelmasse.

Liter

Liter

Gips

Der Bedarf an Gips ist folgender:

a) Zum Quadratmeter Putz gerohrter Decken und Wände: Gipsmörtel

L3

1.    mit wenigem Gipszusatz zum Kalk ¹/₂ cm stark

10

>5

3.3

2.    mit starkem Gipszusatz zum Kalk 1¹/₂ cm stark

b)    Zum Putz des gerohrten Holzwerkes in Fachwerks wänden:

1.    zu 1 qm das Holzwerk im Durchschnitt 15—20 cm

L3

breit im Zusatz zum Kalk........

2.    zu 1 qm desgl., wenn das Holzwerk 8—10 cm

3,o

breit ist..............

c)    Zum Putzen vorspringender Balken mit stärkerem

25

33

Gipszusatz für 10 Längenmeter......

d)    Zum Ausputzen der Fugen:

1.    zu 1 qm Mauer...........

,5

3,3

2.    zu 1 qm Fachwand..........

e)    Zu Gipsestrich:

44

1.    zu I qm 4 cm dick..........

30

2.    zu I qm 2 cm dick..........

f)    Zum Abputz der Fassaden als Zusatz zum Kalk:

4—7

wenn die Fassade reich verziert ist, für das qm .    3—5

g)    Zum Ziehen von Vouten, Gesimsen: zu. 1 m Voute 10—15 cm hoch als Zusatz zum

3,o-3,5 3,5-5,o

Kalkmörtel.........

10

2,6

zu 1 m Deckengesims mit Voute zu 1 qm starken Quaderputzes .

zu 1 m Brustgesims 15 cm hoch, 8 cm Ausladung    3,5—4,5 4—6

16

12

zu 1 Fenster mit gegliederter Einfassung zu 1 Fenster für den P'ries und die Verdachung

24

32

über der Einfassung..........

47

O Ln

26

zu 1 Torweg mit gegliederter Einfassung, Schlußstein, Fries und Verdachung.......

O hh

zu 1 m Pilaster mit Sockel und Kapitäl .... zu 10 m Verputz der Gesimsabdeckungen zum Eingipsen von 1 Stück Schelleisen der Abfallrölire

h)    Anzusetzende Verzierungen, als Konsolen, Rosetten, Schlußsteine, Köpfe, Zahnschnitte, Blätterstäbe werden in der Regel fertig vom Stuckateur angeliefert und einschl. Modellkosten und Befestigens berechnet. Will man aber das Gipsmaterial darin ermitteln, so geschieht es nach Kubikinhalt. Im Verhältnis von 3 : 4 zu einem Kapitäl von 120 1 Inhalt gehören sonach 160 1 Gips.

i)    Gipsestriche und Gipsdielen. Erstere werden auf einer 3 cm starken Sandschicht aus Gips geichfalls 3 cm stark hergestellt und eignen sich wegen ihrer Billigkeit, großen Dauerhaftigkeit, schlechten Wärmeleitung, Freiheit von Fugen, Schutz gegen Mäuse und Ungeziefer und Feuersicherheit namentlich für Vorplätze, Gänge, Veranden, Vorratskammern, Küchen, Wirtschaftsräume, Getreideböden und Dachfußböden. Die sogenannten Gipsdielen bestehen aus Stuck-Gips-masse mit einer Einlage aus Rohr, Bambus, Kokosfaser u. dgl., welche

die Stabilität der Gipsmasse vermehrt. Die letztere besteht meist nicht aus reinem Gips, sondern aus einer Mischung von Gips mit teils bindenden, teils porösen Stoffen, wie Tierhaare, Pflanzenfasern, Kohlenschlacke, scharfkörniger Asche u. dgl., wodurch einerseits das Gewicht vermindert, andererseits die Festigkeit erhöht wird. Zuweilen werden die Gipsdielen noch oberflächlich mit einer Asphaltschicht überzogen, um sie gegen die Einflüsse der Feuchtigkeit, gegen Einwirkung von Dünsten und Niederschlägen zu schützen. Die gebräuchlichsten Stärken für Gipsdielen sind 2% bis 8 cm, die Breite beträgt meist 25    5°

cm, die Länge 2,0—2,5 m. Es ist meist üblich, den Gipsdielen qm Fläche zu geben. Die Gipsdielen gehören zu den spezifisch leichtesten Baumaterialien; ihr Volumengewicht beträgt im Durchschnitt ungefähr 0,7—0,8. Sie lassen sich gut sägen und nageln und bieten Schrauben oder Haken einen guten Halt. Weitere Vorzüge sind ihre große Billigkeit, die Möglichkeit, schnell und unabhängig von der Jahreszeit damit bauen zu können, ihre Trockenheit, ihre hohe Feuersicherheit, . ihr geringes Leitungsvermögen, sowohl für Schall als für Wärme, und endlich ihre hygienischen Vorzüge, indem sie weder Spaltpilzen, noch Ungeziefer einen Unterschlupf bieten, was sie besonders zur Verwendung beim Bau von Krankenbaracken geeignet erscheinen läßt. Die Gipsdielen dienen einerseits als Konstruktionsmaterial sowohl für Zwischen- als für Außenwände, andererseits als Verkleidungsstoff zum Schutze gegen Wärme- und Schalldurchlässigkeit, sowie als Sicherung bei Feuersgefahr. Zur Verwendung bei Außenwänden und außerdem für solche Fälle, wo man eine erhebliche Tragfähigkeit von den Gipsdielen verlangt, stellt man auch Gipsdielen her, bei denen statt des Stuckgipses eine Mischung von Estrichgips und Stuckgips zur Anwendung kommt. Außenwände aus Gipsdielen werden zweckmäßigerweise mit einem wetterbeständigen Abputz versehen. Als Material hierfür kommt in erster Linie Zement in Betracht. Jedoch vermeidet man es, den Zement direkt auf den Gips aufzubringen. Vielmehr trägt man zuerst auf die rauhe Fläche der Gipsdielen einen Überzug von dünnem Weißkalkmörtel, dem Gips zugesetzt ist, auf; hierauf folgt eine dünne Schicht von reinem Weißkalkmörtel und dann erst der äußere, aus einer Mischung von Kalk und Zement oder aus reinem Zement bestehende Putz. In gleicher Weise verfährt man bei Innenwänden, wenn es sich um Räume handelt, in denen Wasserdämpfe oder feuchte Luft vorhanden sind, wie z. B. Waschhäuser oder Badezimmer. Als Mörtel für die Fugen dient entweder eine Mischung von Kalkmörtel und Gips oder mit Leimwasser angemachter Gips.

In Gegenden, wo der Gips häufig vorkommt, nimmt man denselben auch in den gewöhnlichen Kalkmörtel, und zwar 1 1 Gips auf 5 1 Mörtel zum Mauern, und 1 1 Gips auf 4 1 Mörtel zum Putzen.

Zu Decken, welche doppelt gerohrt werden, rechnet man den Bedarf an Gips doppelt, ebenso bei sehr gegliederten Arbeiten, runden Kuppeln usw.

c) PreisundAbfuhr.

Der Sack gebrannter Stuckgips oder 75 kg, wie er zu Mauerarbeiten verbraucht wird, kostet in Berlin durchschnittlich 1,30—1,50 M. und wird dafür auch frei Baustelle geliefert. Auf eine Fuhre kann man 15—60 Sack rechnen, Ein Sack bester Stuckgips kostet frei Baustelle 1,35—1,80 M. Der Preis für Form- und Modellgips schwankt zwischen 3 und 8 M.

1    qm Gipsestrich einschl. Sandunterbettung-, je nach der Stärke . i—3 Mk.

4,90 ,,

Macks Gipsdielen, 2¹/₂cm stark, auf der Rückseite mit Asphaltpappe .................

desgl., 5 cm stark, ohne Asphaltpappe.......

desgl., 5 cm stark, mit Asphaltpappe........

desgl., 7 cm stark, ohne Asphaltpappe.......

desgl., 8 cm stark, ohne Asphaltpappe.......

Zwischenböden, 5 cm stark, einschl. Legen......

Decken und Wandbekleidungen, 2 l/₂ cm stark, desgl. .    .

Scheidewand, 7 cm stark, einschl. Pfosten......

Scagliol-Bautafeiwände (Gipsplattenwände) der Firma Denner & Funke, Cassel, bestehen aus rechteckigen, an den Längsseiten mit schwalbenschwanzförmigen Einsprüngen versehenen Platten und werden in Stärke 5, 7^2 und io cm ausgeführt; sie kosten pro Quadratmeter fix und fertig aufgestellt, beiderseits zum Tapezieren fertig 3,20, 3,50 und 4,— M. Die Wände brauchen nicht geputzt zu werden; da, wo sie gestrichen werden sollen, müssen sie mit

2    mm starker Stuckdecke überzogen werden, welche extra zu bezahlen ist und pro Quadratmeter 0.40 M. kostet.

XXIa. Holzwollebaumaterial. (Gipsdielen mit Holzwolleeinlage).

Patent No. 65 276 v. 29. Dezember 1891 und No. 70765 v. 24. August 1892.

Die

Schon längst hat man in Baukreisen das Bedürfnis gehabt, daß an Stelle der in dem Handel vorkommenden Gipsdielen mit Schilfeinlagen ein Ersatz geschaffen werden müsse, der sich hinsichtlich der Verwendung von gewöhnlichen Gipsdielen gleich gut eignet und die Zweckerfüllung überträfe. Die gewöhnlichen Gipsdielen mit Schilfeinlagen, wie man sie seither nicht anders kannte, wurden vor Bekanntwerden derjenigen mit Holzwolleinlage vielfach zu leichten Zwischenwänden, zum Abteilen von Personalräumen in Dachstöcken, zu Decken- und Dachverschalungen verwandt. Hierbei machten aber die Bauenden mitunter die bittersten Erfahrungen, schon vor und bei der Verwendung derselben, und dann später noch die Bewohner solcher Räume, wo diese Schilfbretter Verwendung gefunden hatten. Auch auf dem Transport zur Verwendungsstelle hatte man dadurch Ärger, daß diese mitunter längs der Schilfrichtung durchbrachen und die Schilfrohre bloßlegten, wobei der dadurch entstandene Verlust manchmal nicht unbedeutend war. Bei der Verwendung selbst hatte man ebenfalls mit Schaden zu rechnen, da die Abfälle nicht mehr verwendet werden konnten, auch Teile derselben beim Annageln absplitterten und an den Stellen, wo die Nägel Schilfrohre trafen, aussprangen und abblätterten. Nach der Verwendung bildeten die Schilfrohre, als gute Wärmeleiter, wenn sich in der Nähe der Verwendungsstelle Feuchtigkeit ergab, Wassersammler, wodurch dann später Schwammbildung entstand, die nicht allein das Entfernen einzelner Gebäudeteile bedingte, wodurch den Bauherren große Unkosten entstanden, sondern auch solche Gebäude in Mißkredit kamen, und den Gebäudewert zum Sinken zu bringen geeignet war. Dann bildeten die Schilfrohre namentlich in Dach- und Personalräumen, besonders • an solchen Stellen, wo die Rohre durch Einschlagen von Nägeln oder sonstwie freigelegt waren, wie solches auch in Deckenverschalungen zu beobachten gewesen ist, reine Brutstätten für Ungeziefer (Wanzen). Verschleppung dieser findet eben so leicht durch wechselndes Personal statt, da es unter 100 Familien keine 10 gibt, die daran denken, daß diese Verschleppung des öfteren durch Dienstboten geschieht und die innehabenden

Wohn- usw. Räume durch einen neuen Dienstboten auf diese Art vom Ungeziefer verseucht werden könnte; wenn die Kalamität wahrgenommen wird und das Ungeziefer sich mit seiner Brut in den Wänden schon auf vorgenannte Art eingenistet hat, dann ist es eben zu spät.

Diesen vorgenannten Mißständen zu begegnen bezw. diese zu beseitigen, hat der Erfinder des Holzwollebaumaterials, Architekt Schwarz in München, in glücklicher Lösung Ersatz geschaffen. Die Holzwolldielen bieten die ausgiebigsten Vorteile bei gleicher Anwendung entgegen den Schilfdielen. Die ersteren besitzen durch die Fabrikation schon eine größere Stabilität wie letztere, da solche in Formen geschlossen und mit excentrischen Hebelverschlüssen einen bedeutenden Druck unterworfen werden, während letztere jedoch einfach in Formen gegossen, lose in denselben stehen gelassen und später nach dem Erhärten herausgenommen werden.

Die Fabrikation der Holzwolldielen ist ferner eine ganz verschiedene als wie bei den Gipsdielen mit Schilfeinlage. Während bei den letzteren nur Gipsmörtel verwendet, wird bei den ersteren diesen noch Kalk und Sand (Stuckmörtel) oder wo Hochofenschlacke zu haben ist, solche zugesetzt. Nach dem Eingießen des Mörtels in Formen wird die Holzwolle in langen Fasern bündel-. förmig in dieselben gebracht und mit einer Mauerkelle eingetränkt; alsdann wird die Form, an der sich ein Deckel befindet, geschlossen und letzterer wird dann mittels der vorgenannten excentrischen Hebelverschlüsse auf die Masse in der Form fest aufgepreßt. Durch diesen Druck verteilt sich die Mörtelmasse zwischen die einzelnen Holzfasern, dringt zwischen diesen hindurch, isoliert diese gewissermaßen und bewirkt hierbei, daß die Holzwolle filzartig in den Mörtelbrei zu liegen kommt. Sobald der Deckel der Form, während der Mörtel noch flüssig ist, geschlossen und auf die Masse aufgepreßt wird, ist derselbe noch im Quellen begriffen, wodurch außer dem natürlichen noch ein automatisches Pressen stattfindet und wobei sich die Mörtelmasse derartig erhitzt, daß diese noch geraume Zeit nach dem Erhärten warm bleibt.

Das Holzwollebaumaterial wird vorzugsweise zu Decken- und Dachver-schalungen, Zwischendecken (Fehlböden), horizontal massiven Decken, sowie Zwischenwänden verwendet. Es bietet die denkbar größte Sicherheit gegen Feuersgefahr und hat die von der Großherzogi. Hess. Behörde vorgenommene Feuerprobe gut bestanden. Das Großherzogi. Kreisamt Gießen schreibt mit Bestätigung des Großherzogi. Hess. Ministeriums des Innern: „Ganz besonders ist noch dargetan worden, daß sich das Fabrikat als Mittel zur Verschalung von Holz- und Eisenteilen, die gegen Feuer in Brandfällen zu schützen sind, sehr gut bewährt hat. Es sei noch bemerkt, daß die Dielen mit Nut und Feder versehen sind, wodurch eine große Dichtigkeit der daraus gefertigten Wände erzielt und Sicherheit dafür geboten wird, daß Feuer nicht -durch Fugen weiter geleitet wird.“ Es ist unübertroffen an Isolierfähigkeit gegen Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit und Schall. Die Verarbeitung des Materials ist eine sehr einfache, es läßt sich handhaben wie Holz, kann mit der Säge in beliebigen Längen geschnitten werden, auch können Stücke aneinander angesetzt werden und haften Nägel, Schrauben, Kloben, Bankeisen usw. darin wie in Holz.

Fabrikant ist: L. Seuling, Architekt in Gießen.

XXIb. Feuersichere Draht-Gips-Koks-Miffcelwände.

Dieselben bestehen aus nur starker Draht-Gips-Kohlenasche (kein Mörtel); sind trocken, unerschütterlich, schallsicher und nagelbar. Ihre Stärke beträgt 7 cm, sie sind auf beiden Seiten glatt und können sofort an Ort und Stelle (auefi

bei Umbauten) angefertigt werden. Besondere Verwendbarkeit finden die selben in Wohn-, Invaliden- und Krankenhäusern, Villen, Bade- und Entbindungsanstalten, in Stuben, Kammern, Küchen, Korridoren, Klosets usw. Fabrikant ist Th. Robert Wassermann, Rixdorf b. Berlin.

XXII. Stroh.

In der Baukunst wird das Stroh hauptsächlich zur Dacheindeckung auf dem Lande und in Verbindung mit Lehm zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen den Balken, den sog. Windelböden (siehe Lehmarbeiten) gebraucht.

Preise. Der Preis des Strohes wechselt sehr, im allgemeinen zwischen 0,25 und 0,70 Mark für 1 Bund, oder 2,50 und 7,00 Mark für 100 kg.

a) Strohdächer.

Strohdächer werden trotz ihrer Feuergefährlichkeit immer noch eingedeckt, da sie billig und leicht herzustellen sind, die Nässe gut abhalten, innen nicht tropfen oder beschlagen wie Metall- und Ziegeldächer, weshalb sie sich besonders zu Dächern über Getreide eignen, und schließlich noch der Landwirtschaft nützlich sind, indem sie den Dünger vermehren, wenn das Stroh auf dem Dache unbrauchbar geworden ist. Die Dächer müssen gerade aufstehende Giebel haben, da sich Ecken und Grate niemals mit Stroh oder Rohr dicht eindecken lassen.

Man unterscheidet gewöhnliche Strohdächer, welche der Landwirt meistenteils vom eignen Gesinde eindecken läßt, und die auf der Dachfläche abgetreppt erscheinen, und glatte, welche schon geübtere Arbeiter verlangen.

Die Firste werden mittels Windklötzen eingedeckt, was einen ziemlich bedeutenden Holzverbrauch verlangt, oder mittels Lehm beschlagen. Die Dachneigung muß wenigstens j/2 der Tiefe des Satteldaches betragen.

Materialien für Strohdächer:

o) Der Stroh bedarf richtet sich nach der Stärke der Eindeckung und der Größe der Scheunenbunde. Man kann rechnen:

Stroh

Auf 1 qm Strohdach

in

Das Bund Stroh

Kilogramm

zu 0,9 hl

zu 1,25 hl !

zu

I.55 hl

bei 3o cm starker Deckung gehören . bei 35    „

bei 40 ,,

2¹⁽₂ Bund

2 Bund

2V2    »

2³/4    „

3J/₂ Bund

47₄    ”

ß) Die Latten zum Strohdach können aus kiefernem, geklöbten Stangenholze oder aus geschnittenen Sägeblöcken hergestellt werden. Erstere sind nicht häufig zu haben, da zu viele junge Bäume dazu nötig sind. Die Kanten der letzteren müssen mit einem Schneidemesser oder Beile gebrochen werden, damit sie durch ihre Schärfe nicht Brüche der Bindeweite verursachen, mit welcher die Dachstöcke und Strohbunde an die Latten gebunden werden.

Die Lattenweite bei Strohdächern ist 30—40 cm, je nachdem das Stroh kurz oder lang ist. Auf den Giebeln muß das Strohdach 30 cm weit Überstehen, und dazu gehören doppelte Windbretter.

Die Lattstämme haben eine Länge von 7%—9y₂ m und eine Stärke von 8—10 cm im Zopf. Sie werden der Länge nach auseinander geklöbt und geben für das Stück 2 Latten.

Ein Sägeblock von 7T2 m Länge und 40 cm Zopfstärke gibt 34 Stück geschnittene Latten je durchschnittlich wegen des Abgangs nur ö¹^ m Länge. Hiernach gehören:

25

32

36

an Lattstämmen zu io qm Strohdach

bei 30 cm Entfernung⁻ der Latten

Latten oder 2x/₅ Lattenstämme,

bei 35 cm Entfernung⁻ der Latten

Latten = 2 Lattenstämme, an Sägeblöcken zu 10 qm Strohdach,

bei 30 cm Entfernung⁻ der Latten

0.16 Säg-eblöcke,

bei 35 cm Entfernung⁻ der Latten 0,13 Sägeblöcke.

Um die Anzahl der Lattenreihen zu finden, dividiere man die schräge Höhe der Dachfläche durch die Lattenweite, z. B. ein Dach hat 30 m Länge, 10 m zur Länge der Sparren, so gehören bei 30 cm Lattenweite 33 Latten-

= 4,56 Latten, daher zu einer Seite 33 X 4,56 =

reihen, zu einer Reihe

30

ioX3,33Xi

7,5

475

gespaltene

10X2,86X1

7,5

37s

gespaltene

ioX3,33Xi

6,25

10X2,68X¹

6,25

5,33 Latten oder

4,27 Latten oder

6,25

150*/₂ Latten, zu beiden Seiten eines Satteldachs 2 X¹5°V₂ ⁼ 3⁰¹ Latten. Hierzu gehören an Sägeblöcken:

301

= 8²⁹/₃₄ oder 8⁷/₈ Sägeblöcke, an Lattenstämmen bei 30 Lattenreihen, zu einer Reihe

= 4 Latten,

34

30

7,5

daher zu einer Seite 33 X4=i3² Latten, zu beiden Seiten eines Satteldaches 2 X 132 = 264 gespaltene Latten = 132 Lattenbäume.

7) Der Bedarf an Bandstöcken wird aus alten rindschäligen Kiefern gedeckt. Man rechnet auf 100 qm Rohr- oder Strohdach 350 Bandstöcke von 125 cm Länge, welche aus einem Stücke rindschäligen Holzes gemacht werden können; zu 1 qm gehören daher 3X Bandstöcke.

Der Preis des rindschäligen Holzes ist gewöhnlich der halbe von gutem Mittelbauholz.

<5) Die Nägel. Die Latten zu Stroh- und Rohrdächern werden mit hölzernen Nägeln auf die Sparren genagelt, sobald Lattstämme verwandt werden; für geschnittene Latten müssen eiserne Lattnägel gewählt werden, da dieselben bei ihrer geringen Breite leicht durch Holznägel gespalten würden.

Zu 1 qm Strohdach gehören an eisernen Nägeln: bei 30 cm Entfernung der Latten und 1,25 m Sparrenweite = 2³/₅ Nägel,

= 2 = 22 = 2

99

O Lrv

VO

Zu i m Lehmfirst gehören:

1 Bund Stroh je 10 kg schwer ¹/₅ Fuhre Lehm.

Über die Preise siehe Dachdecker- und Lehmarbeiten.

Der Bedarf an Stroh ist:

b) Windelböden.

1)    zu 10 m Balkenfeld, 0,60 m breit = 3 Bund Stroh oder 24—30 kg Stroh,

2)    „ 10 „

99

o,55 „ n = 2 ³/₄ „

99

99

18—22 ,,

Allgemein kann man für i qm halben Windelboden (die Balken mitgemessen) 3,0—3,5 kg Stroh rechnen.

XXIII. Rohr und Rohrgewebe.

a) Roh r.

Man bedient sich des Rohrs teils zur Berohrung von Holzflächen, welche geputzt werden sollen, um das Reißen des Putzes infolge der Bewegungen des Holzes zu vermeiden, teils zur Dacheindeckung ähnlich dem Strohdach.

1. Maß und Gewicht. Das geschälte Rohr, wie man es zu Maurerarbeiten gebraucht, wird in Bunden verkauft, deren jedes 20 cm im Durchmesser und 1,80 m zur durchschnittlichen Länge hat und 15 kleine Bunde enthält; zu einem kleinen Bunde gehören 30 Stengel, mithin zu einem großen Bunde 30 X 15=450 Stengel, zu einem Schock = 2 Bunde = 900 Stengel oder 15 Bunde zu 60 Stengel.

1 cbm dichtes Rohr wiegt 145—160 kg.

2. Berechnun g. a) Zur Berohrung verschalter Wände oder Decken braucht man für das Quadratmeter = 20—30 Halme, für 10 qm 0,25—0,35 Schock. Zu doppelt gerohrten Decken natürlich das Doppelte.

b) Zum Rohren vorspringender Balken für 100 m = 60 Halme Rohr = 0,60—0,70 Schock.

c.) Zum Berühren der Fachwände: 1 qm Fachwand enthält ungefähr 2 m Holz und braucht für 1 cm Breite des Holzes mit Einschluß des Verlustes = % Stengel. Ist also das Holzwerk 14 cm breit, so ergibt sich für das Quadratmeter I4X%=io^2 Stengel oder für 10 qm = 0,10 — 0,15 Schock Rohr.

d) Zur Eindeckung von Dächern. Das Rohr, welches zu Dachdeckungen gebraucht werden soll, muß vollkommen ausgewachsen sein, abgetrocknete Blätter haben und bald, nachdem es gehauen, verbraucht werden.

Die Deckung wird, je nachdem die Dächer steil sind, 35—40 cm stark angenommen. Die Dachneigung muß wenigstens %— ¹ der Tiefe des Satteldaches betragen. Es gehören zu 1 qm Rohr:

Rohr

Das Bund Rohr zu 0,48 hl | zu 0,62 hl |

zu 0,87 hl

bei 35 cm starker Eindeckung . 33 4° n »    ,3

8 Bund

6 Bund

4¹/₃ Bund

Zu der untersten und obersten Reihe von Dachschöfen, sowie für die Ver-firstung nimmt man häufig und besser Stroh als Rohr. Kommt letzteres in Anwendung, so rechnet man 3X3, 2% oder 2 Bund Rohr für das Quadratmeter Dach für die First- und Bordschöfe hinzu, je nachdem die Bunde 0,48, 0,62 oder 0,87 hl enthalten.

In bezug auf die Latten gilt hier dasselbe wie bei den Strohdächern, nur daß die Entfernung von Latte zu Latte gewöhnlich 35—40, oft 45 cm angenommen wird.

Danach sind zu 10 qm notwendig:

bei 35 cm Entfernung = 3,8 Spaltlatten oder 1,9 Lattstämme,

3 3 4*-* 3 3

3,33

„    1,67

3, 45 ,3

L5

- 3,o

An Bandstöcken und Nägeln ist derselbe Bedarf wie bei Strohdächern.

3. Preise und Anfuhr. Ein Bund geschältes Rohr zum Berühren von Decken usw. von 450 Stengeln zu 1,80 m Länge wird mit 1,50—2,00 M.

20*

bezahlt und dafür auch frei auf der Baustelle angeliefert, i Bund zu 60 Stengeln kostet in Berlin 0,16—0,20 M.

Preis für Rohrdeckung siehe bei Dachdeckerarbeiten.

b) Rohr ge webe.

Zu erwähnen sind hier die Rohrgewebe von C. Stauß in Brandenburg a. H. und Stauß & Ruff in Cottbus, welche darin bestehen, daß parallel nebeneinander liegende Rohrstengel mittels feinen Drahtes auf stärkere, unterhalb der Stengel straff anliegende Drähte aufgebunden sind. Die stärkeren Drähte liegen quer zu den Rohrstengeln in 20 cm Entfernung und dienen zugleich zum Annageln des Gewebes. Anstatt der Schalung werden % cm starke Latten, 16 oder 24 oder 32 cm weit voneinander entfernt gegen die Balken genagelt.

Ist nun die Lattung hergestellt, so wird zuerst ein dichtes Rohrgewebe weitläufig (10 Nägel für das Quadratmeter) an den Latten angeheftet und an dieser dichten Gewebelage ein zweites weites Rohrgewebe und zwar in paralleler Stengellage wie beim Rohren auf Schalung durch Annageln befestigt. Der Putzauftrag erfolgt in derselben Weise, wie bei der Schaldecke. Die so hergestellten Decken sind billiger als die Rohrdecken auf Schalung, sollen nicht reißen und auch den Schall weniger durchlassen.

1. Berechnung. Das Rohrgewebe wird in Rollen von 30 qm Inhalt und in Breiten von 1,00, 1,25, 1,50 und 1,75 m geliefert. Bei 16 cm Lattenentfernung sind 6 m, bei 24 cm 4 und bei 32 cm 3 Latten für das Quadratmeter erforderlich.

2. Preise. Das Quadratmeter dichtes Rohrgewebe kostet ab Labrik 0,14 M.; einschl. Pracht etwa 0,16 M.; weites Gewebe 0,10 bezw. 0,12 M.

Die Kosten für 1 qm Decke bei 16 cm Lattenweite sind:

= 0,32 „ — °>°4 » = 0,24 j, = 0,56 „

1 qm Decke = 1,40 M.

6,0 m Latten, ²/₃ cm stark zu 0,04 M. = 0,24 M. 2,0 qm Rohrgewebe zu 0,16 M. für Nägel usvv.

30 Liter Mörtel Arbeitslohn

XXIV. Hanf und Taue.*)

Der Hanf wird nie in rohem, sondern nur in verarbeitetem Zustande in der Porm von Tauen, Stricken und Leinen im Hochbau, besonders beim Rammen verr endet. Der beste Hanf wird aus Riga und Flandern bezogen.

a) Berechnung und Gewichte.

Die besten Taue haben in jeder Strähne 50 Läden. Die geteerten Taue sind nicht so fest, wie ungeteerte. Letztere müssen trocken aufbewahrt werden.

Starke Taue werden stets nach dem Gewicht bezahlt, während die unter 15 mm starken auch nach der Länge berechnet werden.

0,70—1,00 M.

b) Preise (s. auch 5. Abschnitt, 41, Nr. 32):

1. Hanf kostet für 1 kg =

*) Cremer-Delius Bauanschläge, S. 158.

2. Gewichte und Preise von Tauen und Leinen.

Zahl der ! Durchmesser der Taue

Fäden

Gewicht Preis für 1 m für i m

Zahl der Durchmesser der Taue

Fäden

Gewicht für 1 m

Preis für 1 m

mm

kg

Mark

mm

kg

Mark

10

12

16

to to H H OG O 00 CP 4* 10

o p o o o o

Ln -4- OG IO tO *—1 4* 4* CV CC O OG

o o o o o o

00 'bv Cn 4^ OG 'to

0 0 4* to o o

20

24

30

36

42

50

26

29

33

35

37

40

O O O *-T -T

IO

30

1,60

1,00

1,17

i,35

1,65

i,95

2,40

Auf 1 Faden kann man 20 kg Tragfähigkeit rechnen.

45 » 45

120—125 ,, 160—170 ,,

5. Das Pfahltau (Aufziehtau) ist 25—45 m lang und 20—26 mm dick, und kostet je nach der Güte für 1 kg = 1,10—1,25 M.

45 m Länge bei 26 mm Dicke wiegen 36 kg und kosten 40—45 M.

>> 39 >> y> 45 )>

6. Das Kranztau ist 6—8 m lang, 32 mm dick und kostet für I kg 1,00—1,10 M.

8 m Länge bei 32 mm Dicke wiegen 9—10 kg und kosten 9—11 M.

7.    Das Binde- oder Flor tau ist 6—15 m lang und 26—32 mm dick und kostet für 1 kg 1,00—1,20 M. Es wird zum Fortziehen und Festhalten der Pfähle beim Rammen gebraucht.

8.    Die Zugleine richtet sich gewöhnlich nach der Flöhe der Ramme, ist durchschnittlich 3,5—5,0 m lang und 10—13 mm dick und kostet für 1 m etwa 0,25 M. und wiegt für 1 m Länge = 0,1 kg.

Auf 15 kg Rammbär-Gewicht wird 1 Arbeiter, also auch 1 Zugleine gerechnet. Ein 600 kg schwerer Bär erfordert somit 40 Arbeiter und 40 Zugleinen.

Berechnung und Preis der Zugleinen.

Schwere des Rammbärs

Zahl der

Zahl der

Mannschaften

kg

Zugleinen

Gewicht der Leinen etwa

Preis

für I kg

in Summa

kg

M.

M.

ISO

300

400

500

600

700

800

to to to H-1 H-1 ►—I M C M GJ O Ln

to to to to to to to

Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln

c o o o o o o

12.50 25,00

32.50

42.50 50,00 60,00

67.50

Auf 1 Faden kann man 20 kg Tragfähigkeit rechnen.

9.    Die Rüststränge sind 2,0 m lang, 12—13 mm dick und kosten für 1 Stück 0,15 M.

10.    Die schwächeren Leinen und die Bindfäden kosten für 1 kg 1,50 M.

XXV. Draht, Drahtseile und Ketten.

1. Eisendraht.

Drähte werden hergestellt durch Ziehen dehnbarer Metallstäbe durch nach und nach an Weite abnehmende Löcher einer Stahlplatte, des sog. Zieheisens.

a)    Maß und Gewicht. Der zu Bauzwecken dienende Eisendraht wird gewöhnlich nach Ringen oder nach dem Gewicht verkauft. Gewöhnlich bedient man sich bei Maurerarbeiten der Nummern 10 und 11 der Millimeter-bezw. westfälischen Lehre (s. unten).

Die erstere schwächere Sorte hat 347 m Länge für den Ring, ist 1,0 mm

stark, und es wiegt der Ring 2,08 kg. Daher erhält man für I kg

347 ₌

2,08

166,7 m Draht. Die zweite stärkere Sorte hat 286 m Länge im Ringe, es wiegt der Ring gleichfalls 2,08 kg, hat aber 1,1 mm Stärke. Hier gehen also 137,0 m auf 1 kg.

b)    Berechnung. 1. Tabelle des Drahtbedarfs. Zum Berühren geschalter Decken und Wände für 10 qm ist notwendig:

Entfernung

von

Draht zu Draht

Drahtnummer

kg

Anzahl

der

Ringe

15 cm 15 „

12

12

IO

IO

starker

schwächerer

starker

schwächerer

starker

schwächerer

Nr. 10 .

11

11

11

o,54

0,46

0,62

0,52

0,87

0,72

P p O p p p

W 4 to CO to K) Cri tO Cn O tO Oh

2.    Zum Berühren über Balken und Lehmfelder ist notwendig: an starkem Draht Nr. 11 = 0,54 kg, 0,26 Ring,

an schwächerem Draht Nr. 10 = 0,46 kg, 0,22 Ring.

3.    Zum Berühren von Fachwerkswänden bei 14 cm breitem Holzwerk: an starkem Draht Nr. 11= 0,4 kg, 0,19 Ring,

an schwächerem Draht Nr. 10 = 0,31 kg, 0,15 Ring.

4.    Zum Berühren vorspringender Balken für 10 Längenmeter: an starkem Draht Nr. 11= 0,54 kg, 0,26 Ring,

an schwächerem Draht Nr. 10 = 0,46 kg, 0,22 Ring.

NB. Genauer rechnet man auch hier nach Quadratmetern Rohputz,

c) Preise. Der Draht ist vor der Verwendung zu glühen, damit er biegsamer wird. Die Preise ab Fabrik sind:

Draht- Dicke

Draht- | Gewicht Preis

für

für

j Draht-Draht- | Dicke

Gewicht Preis

für.

für

Nr.

in 100 m 100 kg mm in kg in Mk.

Nr.

in

Draht- i Gewicht; Preis Draht- Dicke für

für

mm

100 m 100 kg in kg in Mk.

Nr.

in

mm

100 m 100 kg in kg | inMk.

100

10,0 6o,oo

9.4    53,04 46,49

94

•ss

8,8

82

76

70

55

46

42

38

34

3i

28

20,00    25

22

20

18

16

HMH[0 9tOlüWWOJ-b -4 Oh 00 O w ^ CO H i CC' N)

10,58

QO IG fG (9 cT *-T

94

54

i,i5

21,00

21,50

22,50

23.50

24.50 26,00

27.50 29,00

30.50 32,00 33,00

Oh ^4 CO

00 'h-i 4* O^C^'OOO

1-0    10 N ^ w 00

CO L's'sO io in d- ^ fO fO ro ri

ö 6 6 6 6 6 6 d 6 6 6

O    O    O    O    O    C O    O    O    O    O

O    O    O    O    O    ^    'to    oj

f*    Cn    Gh    00    hO    tOCn    CO —i    hO    CO

00^0    to    Oh    Oh O    Oh-4    4*

41,00 j 45,oo |    50,00

54,00 58,00 62,00 66,00 72,00 80,00 92,00 110,00

Draht- Gewicht Preis Draht- Dicke für

Draht- Gewicht Preis für Draht- Dicke für

für

Draht- Dicke

Draht- j Gewicht

Preis

für

für

Nr.

in

mm

100 m 100 m in kg in Mk.

Nr. in mm

100 m 100 m in kg in Mk.

Nr.

in

mm

100 m in kg

100 m in Mk.

O O O O w

L ONSI oo’o

\Q O OJ Oh 10

00000 o, o o, o^ o 4 A'd' K

ro CO co CO co

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

L7

0,041 0,035 0,029 ; 0,024 ; 0,019 ! 0,017

130,00 i55,oo 190,00 245,00 320,00 420,00

Die Preise in der Kleinhandlung sind um 70 % höher.

2. Verzinkter Eisendraht.

(Preise in der Handlung. Dicke und Gewichte siehe Eisendraht.)

Drahtnummern

100—46

42    38

34

3i

28

25

22

20

Preis für 100 kg in Mark

28,00

29,00 ! 30,00

31,00

32,00    33,00

34>5°

36,00

37.50

Drahtnummern

18

16

14

13

12

10

Preis für IOO kg in Mark

39,00 | 40,50 j 42,00 ' 43,00

44,00 ; 45,00

47,00    50,00    53,00

3. Stahl-Draht und Stahl-Stachel-Draht.

(Preise in der Handlung.)

a) Verzinkter Stahl-Zweidraht (d. i. zweidrähtiges Spiralseil) für 100 m = 2,50 M.

,, 100 ,, -    3,25 ,,

,, 100 ,, = 5>5® > >

b)

,, Dreidraht.........

c) Stahl-Stachel-Draht mit weitstehenden Stacheln .

,, engstehenden

d)

),

,)

,, 100 ,,    7,00 ,,

4. Verzinkte Drahtgeflechte, von Klauke in Müncheberg.

Nr. des Geflechtes

10    11    12    13    14

15

Maschenweite des Geflechtes in mm

13    16    20    20

25    25    32    32    40    40    50    50    60    75

75

Drahtdicke in mm 0,8    1,0    1,0    1,2    1,1

Oh

Oh

tO

Os

Eri

Preis für I qm in Mark

1,30 1,08 0,90 .1,11 0,82

1,10 0,83 1,12 0,70 0,86 0,72 0,78 0,96 0,70 0,92

Vorrätige Breiten in cm

60    60 IOO IOO I 90 IOO IOO ; IOO

IOO IOO

IOO

60 IOO IOO 30 IOO IOO IOO

120 IOO

150 j l8o

90

IOO

120

120

iS»

180

Verzinkte Krampen z. Befestigen d. Geflechte

(25 mm lang, für 100 St. = 0,30 M. 1 20 „    „ für 100 „ = 0,25 „

5. Telegraphendraht.

(Preise ab Fabrik.)

Es kommt in der Regel verzinkter Eisendraht in folgenden Abmessungen zur Anwendung:

Stärke in mm......

Gewicht für IOO m Länge in kg Preis für io kg in Mark .    .    .

¹S>° 18,00

10,0

19,00

5,5    3>8 i

22,00    40,00    45,00

^-Cn tn-^^OOGOWWlOIOtOlOw

C Ln C Ui C vjtn W O VJ Dl OJ VC CC Ob Cm -4— Co to t-i C sO vj

II

Seil-Durchmesser

mm

850

1300

1500

1700

2200

2600

3100

4000

4600

5000

5800

6200

7200

84OO

10200

I34OO

I6600

20000

24OOO

26000

31000

36000

45000

55000

66000

kg

145000

1 21000

98000

00004

67000

57000

52000

44000

36000

29300

21100

18500

15800

13600

12800

000 1

00 O UI 4^ 00 00 tO vO tO

o c o c o c o o o o o o c o

00« 1

kg

Bruchbelastung

Fluß- Flußeisen- stahldraht draht

Runde

i-i-^pviC\Cn-^-t>'W»s>MwvHi-ii-iMOOOOOOOOOO Kl W M N W Ol H i ooü "ooOi io m O 00 ooh Uli i W Ü Ü h

OOOLnLnOOOOOÖOLn.OÖLnOOCLnOOG'tJLn

p- Gewicht ⁷⁵ für i Meter ^

0,70    1,45

o,73    1.50

o,75 G5o

0,80    1,60

o,95

08‘1

1,00

2,00

'IM

M.

Preis für 1 kg

Fluß

eisen

draht

Fluß

stahl

draht

v£! VI '-n OJ tO C sC OC^J O CV C'Ln (yi 4- +• OJ OJ    2

C O O C Cm c C Ln CCO-I c Cm C Cm Q M tn    £

OJ C»J    io IO    IO IO    IO to    - - -H k-

Ck> C    Cc Ln    to IO    to c    00 0\0i 4-»    CO tO t-« Q \C CC

Seil- Seilbreite dicke

4200

5000

5900

7400

8900

10400 I 22900

13300 , 28900

[6000 | 34700

17000

21000

25000

29000

34000

39000

44000

50000 109000

55000 I21000 670OO I46OOO

37000

45000

54°°°

63000

74000

85000

97000

9100 IOOOO 12800 ] 63OO I960O

sC CC Cm O

kg

kg

Bruchbelastung

Fluß- Flußeisen- stahldraht draht

^ Gewicht 7q für I Meter

Flache Seile

} 0,90

1,00

09G

1.75

> 1,20    2,20

1,40    2,50

M.

M.

Preis für 1 kg

Fluß- Flußeisen- stahldraht draht

6. Drahtseile. (Preise ab Fabrik.)

00--J 0\Ln Ln -£. ■£• OJ OJ SJ

O O <-n -vj O cn o cri O ON

Seil-Durchmesser

mm

8000

10000

12000

15000

21000

30000

37°°°

43000

58000

67000

kg

11,0 i3.7

17,0

OC^l Gri 4-*    IO lü

Cci W C O i O

kg

Flußeisendraht

Bruch- Gebe- wicht lastung für I m

24OOO 29OOO 360OO 45000 54OOO 68000 8lOOO 95000 11 IOOO I 30000|

kg

fcO \p -M CS-£> ■£* OJ jO to

to o oi> l> oo-o oi c

kg

0,58

i 0,60

oS‘i

0,65 [ 1,60

M.

M.

Flußstahldraht Preis für 1 kg

Bruchbelastung j für 1 m | draht ' draht

Gewicht j eisen- j stahl-

Fluß- Fluß-

Kabelseile

7. Aufzugsseile von Velten und Guilleaume in Mülheim a. R.

(Preise ab Fabrik.)

a) Aus bestem Flußeisendraht.

Durch-

Zu hebende Zulässig Last bei kleinster Rollen- messer lOfacher    und Trommel- des

Sicherheit    Durchmesser    Seiles

in mm

in kg

in mm

Drahtdicke in mm

Konstruktion Litzen Drähte; ^

Anzahl

Ungefähres Gewicht für 1 m in kg

Preise für 100 kg unverzinkt verzinkt in Mark

IOO

130

250—350

1,0

150

155

185

350—450

1,2

220

215

260

450—550

300

280

330

550—650

390

350

425

500

650—800 .

OCVf 4- ONdt U) 4* w Oi Ol

1.4

»O

Ln

1,6

1,8

O'Lri ^4 C'nLm^J G'nLti^T C' Ln CT. Ln

56

8l

50

70

44

62

39

54

1,03

1,21

36

48

ß) Aus

Tiegel-Flußstahldraht.

400

460

10,5

12

800

300—400

¹3»5

1,0

900

1000

15

16

16

18

570

670 1100

400—600

Ch-f* JO Ol Ln

1,2

66000000

122

147

102

122

1400

1470

i8

19

18

780

900

H.S

1550

1750

2000

900—800

17

19

21

22

16

18

1,02

M9

0,63

0,76

1,30

1,40

1,62

94

112

8. Förderdrahtseile (aus 84—114 Drähten) von Klauke in Müncheberg-.

(Preise ab Fabrik.)

a) Durchmesser des Seiles in mm.......

I6¹/*

19

21

23    •    26

30

33

b) Arbeitslast in kg einschließlich Gefäß, für Flußeisen - Drahtseile

550

750

900

IOOO

1250

1750

2250

c) desgl. für Tiegel - Flußstahl - Drahtseile . . .

1500

2000

2700

3100    |    3600

5000

6000

d) Preis für 100 kg Fluß-eisen-Drahtseil in Mk.

50

50

50

45

45

40

40

e) Preis für 100 kg Tiegel-Flußstahl-Drahtseil in

9. Kurzglieclerige Ketten.

(Preise ab Fabrik.)

Eisenstärke in mm .

6V4

10 511 x/₂ i 13 ¹ 14 : 16 ! 18

20

23 ! 26

Zuläss. Belastung in kg .

250 4OO ! 640 IOOO 1250 1690 2000 2560 3240

4000

5300 67OO

Gewichte für das lfd. m

0,6    1,0    1,4    2,3 i 3,0

3,8 : 4,4    5,7    7,2

8,9

12,5

15,0

Preis für das kg in Mk. 1,50    1,10 j 0,85 0,70 0,65 0,62 0,61    0,60 | 0,59 0,58 0,57 0,56

Als äußerste Belastung wird das 4fache Gewicht der „zulässigen Belastung“ von der Fabrik angegeben.

XXVI. Nägel und Schrauben.

Zur Befestigung verschiedener Gegenstände aufeinander bedient man sich hauptsächlich der Nägel, welche man wenigstens 3 mal so lang zu wählen hat, als der zu befestigende Gegensand stark ist. Durchschnittlich dienen die Nägel von 2¹/₂— 5 cm zum Berühren,

8 —10 cm zu Schalbrettern,

10—14 cm zu Fußböden, also zu Tischler- oder halben Spundbrettern,

,,    13—14 cm zu den 5 cm starken sog. ganzen Spundbrettern,

cm zu 6 cm starken Bohlen, cm zu 8 cm starken Bohlen, cm zu schwachem Kreuzholz usw.

16

21

J?

24

a) Berechnung.

Die Berechnung der Nägel geschieht stück- und tausendweise.

Man unterscheidet:

1. Lattennägel. Dieselben sind 9 cm lang, haben im Querschnitt 5 111m zur Länge und Breite, am Kopf 10 mm. 100 Stück wiegen etwa 0,75 kg.

Man ermittelt zunächst die Zahl der Lattenreihen und der Sparren. Da in jedem Kreuzpunkte derselben ein Nagel notwendig ist, so braucht man beide Zahlen nur zu multiplizieren, und dann für Bruch und Verlust, sowie für die Stöße, wo doppelt genagelt werden muß, 20% hinzuzurechnen. Z. B.: Hat man auf einem Satteldache jederseits 78 Reihen Latten auf 24 Sparren, so erhält man 2X78X24=3744 Stück Nägel für das ganze Dach.

Hinzu 20% für Verlust usw. = 750

in Summa 4494 Stück = 45 Hundert.

Im allgemeinen kann man

bei 1,25 m weiter Sparrenteilung 3 Hundert Nägel

3 Vs 4¹/*

,,    1,10 m

,,    1,00 m

für hundert Dachlatten von 6,25—7,50 m Länge rechnen.

Bei Dächern mit Walmen, Kehlen usw. muß man noch 5% für die häufigen Stöße hinzurechnen.

Für eine gewöhnliche Dachluke kann man durchschnittlich y₂—% Hundert, für eine große halbrunde Dachluke 1,2 Plündert, für eine kleine dergl. y₂ bis % Hundert Lattennägel in Rechnung bringen.

Firstziegel, welche auf Walmen festgenagelt werden sollen, bedürfen für das Stück 1 Nagel. Hierzu sind aber stärkere Nägel erforderlich, von denen das Hundert 1,60—2,50 kg wiegt.

3. Rohrnägel. Ein Rohrnagel ist 2]/₂ cm lang, im Querschnitt Iy₂ mm im Quadrat, im Kopf 7 mm breit. Das Tausend wiegt 1,12—1,25 kg.

Ein doppelter Rohrnagel ist 4 cm lang, hat im Querschnitt 2% mm, im Kopf 9% mm, 1000 Stück wiegen 1,5—2 kg.

1. Zum Berühren von geschalten Decken für das Quadratmeter: bei 15 cm weiter Entfernung des Drahts 64 Stück Rohrnägel,

55

12

55

55

55

55

,5 t O , ,

Hierzu kommt noch 16%% Bruch und Verlust, so daß für das Quadratmtr.: bei 15 cm weiter Entfernung des Drahts 75 Stück Rohrnägel,

55

»>

12

55

55

90

I 20

),    10 ,,

wirklich in Rechnung zu bringen sind.

Zum Berühren von Balken und Lehmdecken rechnet man für den Quadratmeter 20 Stück Rohrnägel und 40 Stück Lattnägel für die Lehmfelder, in denen die 2% cm starken Nägel nicht ausreichen.

Zum Berühren der Fachwände gehören durchschnittlich für das Quadratmtr: bei 8 —14 cm Holzbreite 25 Stück Rohrnägel,

,,    16    20 ,,

und mit Einschluß von Bruch und Verlust:

55

5’

55

55

55

50

55

bei 8—14 cm Holzbreite 30 Stück Rohrnägel,

„ 16—20 ,,

Zum Berühren unten vorspringender Balken für 1 m Balken gehören im Durchschnitt 52 Rohrnägel.

Bei doppelter Berohrung ist die doppelte Zahl Rohrnägel erforderlich und zwar zur Hälfte kurze, zur Hälfte doppelte Rohrnägel.

NB. Der Bedarf an Nägeln bei den übrigen Bauarbeiten wird daselbst angegeben werden.

60

b) Gewichte und Preise.

a) Geschmiedete Nägel.

Länge

in

Zentimetern

Gewicht für 1000 Stück in kg

Preis

für 1000 Stück in der Handlung in Mark

1.    Geschmiedete Nägel, halbe Brettnägel oder Spieker

2.    Ganze Brettnägel...........

3.    Lattnägel..............

4.    Einfache Bodennägel oder leichte Bodenspieker .

5.    Doppelte Bodennägel oder schwere Bodenspieker .

6.    Zollnägel..............

5,o

7-

8.

9-

4,5—6,5 7,8—9,i io,5—n,5 13,0—14,5 10,0 i3,o J5,5 i8,o

IO.

11.    Rohrnägel.    .    .    .

12.    Doppelte Rohrnägel

13.    Schloßnägel, ganze . halbe .

21,0

O fOiOioQ lo 00^ N N O. vooo H-TscTcori' O CTncm O h h (4 h n ro ■'3" GO

1,12

14.

n n co 'O so ec

15. Baunägel Nr. 1

ib.

10,5

9,8

17-

18.

9,2

8,5

19.

8,o

20.

6,5

21.

5,3

Ol O 08 h O G n O 0© cs m ro h

cf. oo o" 1-0 co vT

22.    „    „    8 .. .    .

23.    Schieferuägel .

24.    Verzinkte Schiefernägel

4,o

3,o

4,°

1,42

1,50

2,25

2.50

3.50 4,30 5,90 8,40

10.50

I7,5°

28.50 40,00

62.50

1.50

2,25

1,85

1,10

für 100 kg in Mk. 67,00 67,00

74,oo 78,00 78,00 87,00 87,00 90,00 120,00 200,00

23. Schiftnägel in der Handlung :

24. Schalnägei in der Handlung:

2 5. Lattennägel in der Handlung:

26. Brettnägel in der Handlung:

für 1000 St. = 12,40 Mk.

IOO kg = 80,00 „

„    1000 St. = 14,00 „

IOO kg = 70,00 „

„    1000 St. = 25,20 „

IOO kg = 63,00 „

„    1000 St. = 40,60 „

IOO kg = 58,00    „

„    1000 St. = 82,50 „

100 kg = 55,00 „

Bei geringerem Bedarf vom Schmied angefertigt um 25 °/₀ theuerer.

für 1000 St. = 7,00 Mk.

IOO kg = 82,50 „

„    1000 St. = 11,20 „

100 kg = 80,00 „

„    1000 St. = 5,20 „

100 kg = 86,50 „

„    1000 St. = 8,30 „

100 kg = 83,00    „

„    1000 St. = 11,50 „

100 kg = 76,70 „

„    1000 St. = 17,00 „

100 kg = 68,00 „

„    1000 St. = 4,00 „

100 kg = 95,00 „

„    1000 St. — 7,50 „

100 kg = 88,00    „

10,0 cm lang; 1000 St. = 15,5 kg schwer

12,0 „

lSP 77

2O7O „

2570 „

??

77

77

7?

IOOO „ = 20^0 „

IOOO „ = 40,0 „

1000 „ = 70;O „

ICOO „ =150,0 „

77

77

77

77

8,0 cm lang; 1000 St. =    8,5 kg schwer

10,0 „

8,0 „

io,Q „

i3,o „

. 16,0 „

6,5 „

10,0 „

77

77

77

77

7?

IOOO „ = 14,0 „

1000 „ =    6.0 „

IOOO „ =    10,0 „

1000 „    -    6,0 „

IOOO „ = 25,0 „

1000 „ — 4,2 ,, 1000 „ = 8,5 „

7?

77

77

77

77

••

*7

77

77

77

77

77

77

77

ß) Drahtnägel. Rund und quadratisch, in der Handlung:

' Länge in cm.....

Stärke.......

IOOO Stück wiegen kg .

4,80

2,20

1,54

to o 00 00 o ooö

7,20

3,10

4,76

Ln CO 00

h 5 ⁶o

9,50

3,40

7,70

n,8o

3,80

10,53

Preis für 1000 Stück in Mk. .

„    „ IOO kg

77    77

0,62

40,00

1,05

34,oo

1,48

31,00

i,55

30,25

2,27

29,50

3,oo

28,50

y-

Schrauben.

I. Schlüsselschrauben, mit quadratischem Kopfe, in der Handlung:

Länge in cm Stärke in cm

4,00 5,00 6,00

o,8o|o,8o|o,7o

vO &

7, 50 9,00 9,00 10,00j 10,00 12,00 13,00 15,50 18,00 20,50 o,95 1,05 1,30 1,10! 1,40 1,10 1,20 1,30 1,30 1,40

23,80

1,50

Preis für 100 Stück in Mk.

3,0° 3,30:3,00 3,90 5.00 6.50 9,50 8,00 11,00 8,75 10,00 12,50 13,50 16,00)19,00

2. Holzschrauben, in der Handlung:

Länge in Centimetern

Nr.

2,0

2,5

4,o

5-o

7,o

9,o

Preise für 100 Stück in Mark

1—4

0,30

0,32

o,35

o,37

o,34

o,37

0,40

0,42

0,50

0,56

0.60

0,70

o,74

Nr.

2,0

2,5

Länge in Zentimetern

|_e°

Preise für IOO Stück in Mark

5,°

7. o

LP

vO 00

P P P

-F* 4^ -P* CC -F* O

I P P P P

CSC" 4* 4-O -F CC cs

O O O SO L^OO 00

d o o o o

N O ^ SO O r^oo co os O n 6 6 6 6 w «

i,os 1,10 i, 16

i,25

i,35

i,55

i,7°

W W W W h

on 00 L o vb [

L/1 Ln (/i pi O

XXVII. Bauholz.

Das zum Landbau gebräuchliche Holz ist entweder Nadelholz, nämlich die Kiefer, die Fichte oder Rottanne und die Lärche, oder Laubholz, nämlich: die Eiche, die Esche, die Buche, die Erle, der Ahorn, der Nußbaum, die Linde und die Birke. Zu feineren Ausbauarten, als Treppengeländern, Parkettböden, werden auch die selteneren Baumarten verwendet, wie Mahagoni, Ebenholz, Ceder usw.

Das eigentliche Verbandholz zu Balken, Dachstühlen u. dergl. muß lang und mit geraden Längenfasern gewachsen sein, daher eignen sich von den häufiger vorkommenden Holzarten die Nadelhölzer, namentlich das Kiefern-und das Fichtenholz vorzugsweise dazu. Gerade gewachsenes Eichenholz ist ferner sehr geeignet und ungemein dauerhaft, aber meist zu teuer. Erlenholz wird häufig zu Pfahlrosten benutzt.

Die gute Beschaffenheit des Holzes ist am besten auf dem Stamme zu erkennen, in geschnittenem Zustande entziehen sich manche Fehler gänzlich der Wahrnehmung. Namentlich kann meist nicht festgestellt werden, ob das Holz zur richtigen Zeit, d. h. im Winter, wenn es nicht in Saft steht, gefällt worden ist.

Die Hauptkrankheiten des Holzes sind die Rindschäle, bei welcher der äußere Splint fault, wodurch allmählich auch die innere Festigkeit der Faser zerstört wird; die Stockfäule, welche durch Absterben der Wurzel bei zu flachem Nahrungsboden entsteht; die Kernfäule infolge zu hohen Alters des Baumes oder als Fortsetzung der Stockfäule; die Wipfeldürre beim Absterben von obenher; endlich die Windklüfte, welche sich durch Abtrennung der Jahresringe infolge Einwirkung von Sturmwinden kennzeichnen. Außerdem kommen noch Frostrisse und die sogenannten Kernrisse vor. Die letzteren lassen sich bei längerem Trocknen von Vollhölzern nicht vermeiden, da der äußere Teil des Stammes nicht so dicht ist als der innere, bei stärkerem Schwinden also reißen muß.

Um das Holz in einem Bau möglichst lange zu erhalten, dienen folgende

Mittel:

1.    Gute Austrocknung vor der Verwendung;

2.    Luftzuführung um das Holz herum;

3.    Abhaltung jeder Feuchtigkeit;

4.    Entfernung der Saftstoffe aus dem Holze;

5.    Tränkung mit antiseptischen, d. h. Fäulnis verhindernden Stoffen, wie Mykothanaton, Antimerulion, Carbolineum usw.

Cn)

HH

00

*) Weitere Holztabellen in dem empfehlenswerten Werke: Forstliche Kubirungstafeln nach metrischem Maass von M. R. Pressler, 4. Auflage, Berlia-

03 tO tO 10 tO 10 to to to to to n n n n n O lO OO'O 0)0i    ^03 tO H o )0 00V-J 0)01    4^ 03 to w O

Länge des Stammes in Metern

125,1128,3131,4137,7144,01474 150,3! 56,5162,8169,1175,4178,5181,7188,0194,21100,51 no,o| 116,21125,71131,9! 141,4! 147,7! 157,1

Umfang in Centimetern

o o o o o o

Ol 01 -fc. 03 03

p o o o o p

)S 00 00-13 )-l O)

o o o o p p p o o p o p p o p Pi'iii-i'ti>-i    nOOOO ooooo

10 M H H o    0)0)00000    ■ONO) 0)01

p p p p o

01 01 43- 03 03

o p o p o p p o p p

'ti'.-iiH'»-i'ti OOOOO

M H M o O )0 OO 00^3 C)

P JO O P p p    p O P p P    O O P P p    p O p P o

tO to ~tO to to "to « hi l-l II H -HHHHHUI-I HHHHOOO 4)03 (0 M O O    )0 OO'iO 0)0) 01 43. 03 03 tO    M o )0 )D 00

p o p p p o    p p p p p    p p p p p    p    p p    p p

03 03 03 03 'tO tO    to to io io io    io to ii ii ii    ii ii ii

43. 03 tO 11 )0 00    ^0 0)01 43 03 H Q\0 OOM 0)01 43 10 “

p p p p p p    p p p p p    p p p p p    p p    p p p

43.43A-43.43O)    0)0)0)0303    io io io io io    io io    ii ii ii

0)0103 toooo    M0143 t) H    \Q 00 0)0103    to O    OOMui

p p    p    p p p    p p p p p    p p p p p    p p o p p

01 01    43    A 43 43    AAo)0)03    O)b)b)ioio    ioiotoUi*

03 H    VO    00-0 43    to—01-101    4 t) O 00)1    01 O) — 00 00

o o o o o o    o o o o o    o o o o o    o p o p o

Gscn cn cn cn cn 4^ 4^ 4^ 4^ 4^    Co Co Co Co Co    bO *10 bO bO bO

O 00 ON4^ WO 00 (D4* 10 O 00 (D4> bO O 00 D4* tO O

p p p o o p p p p p p p p p p p p p p o p il 1hJ V) 0)0) O) 0)01 oi ot ui 4 43 A 43 W U) 03 ij) h M 0)4) — )0 0)43    — \Q 0)03 —    00 0)0) — po 0)03 — 00un

p o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

OO 0003 00^4 MM 0)0)0) CDUl uiui43 4> 43 03 U3 03 43 — OOUi t3 40 Vui t-1 )0 0)03 O MO) O M A — OOUn —

h h w H O O O JD JD JD JD

'"w 'h 1] 1} MD MD CD 'oo'oo'oo'^J NI (DON Ocn Ln 4a 4a 4a co 4a O O CO \Oui HC4 O D bO OOCn i-t^4 CO v£) O bO 00    ^

t-H I—( I—I )—I >—l HH

CO CO 'bO ^0 Xh Qnh m w CO Co

00

)0

to

l-l

cn

O)

00

ff

r -r    « o o    ooooo    ooooo    g*    %

O O    O CD CD    00 00^4 Q\    Onuiuiui4^    ^    Ja    ET-

CD 4^    O ui O    O h \j to CO    Oj «O 4* O ui

►H HH tH JH IH H-l JH JH JH IH Jj    OOOOO

4a .{a Co Co bO bO    n h O O 'O    vO 00 00^0

\I tO ^0 Co CO CO    00 Co CO Co 00    Co CO Co CD 4^*

6S‘i

t—I I—I l—t l-H fc—l

ui 4^ 4^ Co co 4^- O OJ 00<u>

1,06

1,12

147

1,22

1,27

ipi

p o o o

CD CD OO 00

O^i O

N

•-t

bd

tx*

crq

HHhHH-«)—It-Hl-H    HH I—I >—l M

'oo’vj 'cd'o^cti 4a 4a Co 'bO ui bO 0 0 4^    00 tO Cn iO

£z‘i

L\l\

II^I

0,92

0,98

1,05

JD JD JD JD O oo'oovi on qn O O ui 00 10

Pr

Holztabellen.*)

des Inhalts von S

13 to H H H H    HHI-IHHI-Ihi

U 'o vö "oovj Cj ooi ^

WUl    003

0)0)1

-w -H " o 00p o 03 'to 'to U 'o 'b '00C1 Cj OO) O» vO tO 03 00 h

'o

fJ

s*

» » w m jo jo « « r -r r r r -r r r r u S> S> P

4^03 H h O O )0 00^1 O) O kji4i.03tot0 i-iO)00000 m03U3^J)Oi-i 03lnM)0 h WuiM\0 1    03 ui -O 00 O

JO JO JO JO JO JO 00'vJ CD* CNvri 4a vO'OvO O O H

1,92

2,03

2,12

2,21

2,31

>—I >—I I—< HH I—I

CO^J "cNiua 4^ CO UJ

4a 4>

I    (—• l-H hH l-H O

4^ CO tO h O MD 4^ Ui cn Ui Q\ Qn

Co co C0 C0 CO CO CO JO JO JO bO V4 CDcri co lo    O 'bo^J O^cri

ni 4. bO O nj 4 bOvO D4 »-*

JO JO jo JO jh CO "to "►H "o "00 CD 04a *-1 CD

03

10

Co

Ul

Q*

cn

üi A io A ~0

1-1 O vo 00 00

1-1 1-1 im v-i t-t

0''^t 03 » 003 II 00 o

Ja 4^ CO Co CO CO    Co Co Co JO    JO    JO JO JO JO    JO    jh jh jh jh

h O OONI 04^    Co >h O    ^    O'^ U) W    O    vO 00 Ocn

ON bO CO 4^ o ON    CJ vO Ul H    SJ    OJVO CMO    00    4* O    CMO

6b‘l

4^ Ja Ja JA    JA    CO    CO CO Co    CO CO    CO JO JO    JO    JO    JO    JO JH JH    JH

*vj 'oJa bO    CD    '00    Co    V^h    ö 00^4    Ul    Co    lo    O vO NJ    ui

NI HUIVÜ    4^    00    tO Qn O    4^ 00    bO O O    4a    CD    Co    nj m ui    CD

vui ui 4a 4a Ja Ja w 'o 'oo'b^vii co O Cu ON co ^ 4^

Ui cn Cn cn cn Ja 00 Ocn 0-3    ' CD

CD CD O O H w

4^ Co Co Co Co    CO CO JO JO JO    JO JO JO J-« jh

^h 4D "00O Ja    O) hvO ni QN    4^ tO O O ni

0^0 bO 4a \l    O bO ui Co O    Co ON co w co

Ja Ja Ja Ja OO    OJ O) LO CO JO

NI ui Co M \0    \] Ul Öl H lO    Cn Co

h to 10 tO CO U) W 4- 4* Ul Ul (DD

03

42

a.

fD

to bO JO tO H

i- b>

O On

ig

b) Kantholztabelle.*)

I. Tabelle zur Bestimmung des Stammdurchmessers aus den Dimensionen

des Kantholzes.

Breite des scharfkantigen Holzes in Centimetern

cn

Stärke des scharfkantigen Holzes in Centimetern

10

12

13

14

15

16

17

18

Durchmesser des Stammes in Centimetern

vO 00^1 CMn

O *0 00^1 Om 4^- W CO M O

thoovO 't to d •-< c^oooo    vo^

rC rCocT <> O ** of co co    tCoo' c£ cT

p p P o P i»p

u,sl 000 (0 COO

8,6

9,4

13,4

H,3

15,2

16,2

I7,i

18,0

19,0

19,9

20,9

9,2

9,9

10.6

11.4

12.2 13,0 13,9 14,8

15.7

16,6

17.5

18,4

19.3

20.2

21.2

10.3

10,8

11.4 12,0

12.7

13.5

14.2 15,0

15.8

16.6 17,5 18,4

19.2

20.2 21,1

21.9

10,0

10.6

11.3 12,0

12.8

13.6

14.4 15,3 16,1 17,0

17.9

18,8

19.7

21,0

21.5

Stärke des

11,1

”,7

12,2

12.8

13.5

14.1

14.9

15.6

16.4

17.2 18,0

18.9

19.7

20,6

21.5 22,4

jo jo j^ p p (3 p\?< p p p p p p

000 1-1 *0 4^ 0000 w ao co C'OW H

H,9

15,2

15.6

16.1

16.6

17.2 17,8 18,4

00

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3i

32

25.5

26.2

26,9 2 7,7

28.4

29.2

30,0

30.8

31.6

32.4

33.3 34,i 35,o

35.8

36.7

26,2

26,9

27,6

28,3

29.1

29.8

30.6 3i,4

32.2

33,o

33.8

34.7

20,9

27.6

28.3 29,0

29.7 3°, 5

3i,2

32,o

32.8

33,6

34.4

35,2

35,5

36,4

37,2

36,1

36,9

37,7

33

37,6

38,1

38,6

34

38,5

38,9

35

36

39,4

40,2

39,8

39,4

40,7

15.8

16.2

16.6 17,0 i7 5 18,0

18.6

19.2

19.8 20,5

21.2

21.9

22.7

23,4

24,2

25,0

U,o 13,9 D,4 H,3 D,9 14,8 H,4 U,3 15,0 15,8

15.6    16,4

16.3    17,0 17,0 17,7

17.7    18,4 19,1

18.4    19,1

19.2 22,0

20.8 21,6

22.5

23.3

Holzes in Centimetern

19.8 20,6 21,4 22,2

23,0

23.9

19.8

20.5

21.3 22,0

22.8

23.6

24.4

00 w ui o o\ rf o'S cn    cn i-i 00 \o

'P t-C rC rCcd' ocT cS o cT ►T i-T cn -cF in

HHMMMhHW.-iOlNONlMNNMN

WtOWWWMlOMtOK)HHHHHH

^ONCn 4^    JO JO J-< JD JD JD JD JX5 CO JX5 JO

'io Cn a)OU) 0 4^ 'oo'io 'io 'bo4^ 'o

&    £ £ jo j3 S 2 S 8 p p p 5,

h m w « 00X 00 co O'*-' O'i-iPjoj o

25

26

27

28

to

vO

CO

Durchmesser des Stammes in Centimetern

44,4 45,o

41,7 42,2 42,7

46,2

35,o

35,8

35,5

36,4

36,1

36,9

36,6

37,4

37,2

37,8

38,4

39,1

39,7

40.4 41,0 4i,7

42.4

43,i

43,9

44,6

45,3

46,1

38,0

38,6

39,2

39,8

40,5

41.1

41.8

42,4

43.1

43.8

44,6

45,3

46,0

46,8

46,9 47,5

Ist das beschlagene Holz baumkantig (die Baumkanten ^ des Umfangs), so ist der gesuchte Durchmesser nur ⁷/s des in der Tabelle enthaltenen. Soll umgekehrt aus dem Durchmesser das baumkantig beschlagene Holz gefunden werden, so ist der um grössere Durchmesser aufzusuchen.

*) Pressler, Forstliche Kubirungstafeln. 4. Aufi. 1873. Berlin.

2. Tabelle zur Bestimmung der Dimensionen des Kantholzes aus dem Durchmesser des Stammes.¹)

Durchmesser Quadratischer Querschnitt des beschlagenen Holzes

des

Hochkantiger Querschnitt des beschlagenen Holzes: Breite

Stammes

in cm

scharfkantig | baumkantig Seite in cm

scharfkantig Stärke | Breite in cm

Stärke

baumkantig Stärke | Breite in cm

v£3 00 VI CN

4,2

4,9

5,7

6,4

4,8

5,6

6.4

7,2

8iÄ^«gSS85a-5 ££££5 = o

7,i

7,8

8,5

9,2

9,9

10.6

n,3

12,0

12.7

co '^r

i7,o

17.7

¹8.4

19.1

19.8

20.5

21.2

21.9

22.6

23.3

24,0

24.7

25.4

26,2

26.9

27,6

28.3 29,o

29.7

30.4

31.1

31.8

32.5

33.2

33.9

34.6

8,0

8,8

9,6

10.4

11.2

10.2

12.8 U,6 U,4 U,2 16,0

16.8

17.6

18.4

19.2 20,0

20.8

21.6

22.4

23.2 24,0

24.8

25.6

26.4

27.2 28,0

28.8

29.6

30.4 3b2 32,o

32.8

33.6

34.4

35.2 36,0 36,8

37.6

38.4

39.2

CO OOvj vj CTi 81Ä ^ Awol tO 1-J- _p _p MO CO VI v) 0 0"J1 <-ri4M-CoOJ (O IO « « OmOmO Ce OOVJ Om 0<ji on 4^ 4^ 00

ooA bi io A b A ooto b - A b w oom o, o A h A b m b^B A ooA AA A B A Bo Io b b A md A Boio B^B A

ÄJiOJWUOUiJWOlWWOUiKülObOIOMWtOUWMWWMHHHH-HHH-HH-

0^0)0 ,00 VI J>ioi iji4^ ee    ^-1 JD JDO VI    d“. O* 4° P¹ vT¹ vP tP ,00 vj vj J3mji 4^99 10 «J3ip\0 OOVJ 0"J1 4^

ooB "« oj A n, b - A A "o\BoB A A A A B A A Ai onBoB Io A BbooB A A AA B A B A B\BoB Io A A A B

h H 0,0^ 00 vj vj Ov<ja    W O) tO >-i 1-1 OMDvO OOVJ vj Osort uiJiWO tO « w O mO v£> OOVJ vj    i_n 4^ 4^

bwsbkNbkskkM'-Hl, BoA A Mb Ai Bo« Ai 00« Al Vo A B Io A B A BjxB m o*B A BnBA Vo

CO CO

C4 CO CO CO

-fc. OJ 40 JsJ o OOVJ    P* F¹ 4"¹ nP 1p vP°P°C^    +- Oo JO h Q \p OOVt Osui 4^. •£. U> to « O 'O 00vj Oien

o*A bei) BBI-'biloAAi-AA ~o\ vi A Boi) i> ö A A A A A -k Ai A 'o\Ai A BoB \o o A >1 Io A A A A A A

Bei Berechnung obiger Tabelle ist angenommen, dass die Baumkanten % des Umfanges ausmachen.

*) Pressler, Forstliche Kubirungstafeln. 4. Aufl. 1873, Berlin.

B. Herrichten des Holzes.

a) Fällen der Bauhölzer.

Erfahrungsgemäß können 4 Mann in einem Wintertage fällen und zöpfen: 3 Stück Eichen oder 5 Stück Kiefern

15 m lang,

7 5 cm im Zopf,

55

95

55

95

95

5?

13 » »

12 ,, ,,

40 42 jj ,, 20—30 „    „

IO ,,    ,,

9 »    >>

Damit der Stamm schnell durchgehauen wird, weil er sonst leicht durchsplittert, ist es nötig, 4 Mann anzustellen, die sich paarweise ablösen.

Der Tagelohn eines Holzhauers beträgt 1,50—2,00 M. Außerdem muß für Haltung von Hebezeug, Tauen usw. für den Mann 0,15 M. hinzugerechnet werden, wonach eine Eiche 15 m lang zu fällen kosten würde:

4 • 1,65

55

55

59

55

= 2,20 M.

4 • T65

oder 1 Kiefer, 9 m lang,

14

= 0,47 M.

In obigen Preisen ist das sogenannte Bewaldrechten, d. h. das Entblößen der Stämme von den Ästen nicht mit gerechnet, da dies von den Klafterschlägern geschieht und denselben besonders bezahlt wird.

b) Beschlagen der Bauhölzer.

Die runden Stämme erhalten im Querschnitt eine quadrate oder rechteckige Form, indem dieselben mit einer Axt behauen oder mit der Säge geschnitten werden. Letztere Art wird besonders bei starken Hölzern angewendet, wobei die Abschnitte Schalbretter oder bei größerer Stärke des Stammes Splintbohlen geben.

Bei dem vorgenannten Tagelohne rechnet man für das Beschlagen von Balken für gewöhnliche Bauten auf allen 4 Seiten für das Meter bei 40—42 cm Zopfstärke

.    Eichenholz zu 0,30 M., Kiefernholz zu 0,18 M.,

bei 20—24 cm Zopfstärke

Eichenholz zu 0,24 M., Kiefernholz zu 0,13 M. bei 10—12 cm Zopfstärke

Eichenholz zu 0,20 M., Kiefernholz zu 0,10 M.

Sollen dagegen alle 4 Seiten vollkommen scharf und winkelrecht beschlagen werden, wie für Wellen usw., so rechnet man nach Quadratmetern bei Hölzern 30 cm Seite des Querschnitts:

für 1 qm Eichenholz 0,60 M., Kiefernholz 0,35 M., bei Hölzern 60 cm Seite des Querschnitts:

für 1 qm Eichenholz 0,75 M., Kiefernholz 0,50 M., bei Hölzern 90 cm Seite des Querschnitts:

für 1 qm Eichenholz 0,90 M., Kiefernholz 0,65 M., bei Hölzern 120 cm Seite des Querschnitts: für 1 qm Eichenholz 1,10 M.

c) Trennen der Bauhölzer.

Die starken Balken und Verbandhölzer werden gemeinhin auf erhöhten Gerüsten durch Menschenhände mit der Säge geschnitten, Bohlen, Bretter und Latten dagegen mittels Sägegattern, die durch Wasser- oder Dampfkraft in Bewegung gesetzt werden, getrennt. Bei der Berechnung des zu gewinnenden Holzes nimmt man jede Schnittfuge 5 mm stark an.

21

B.

Man rechnet für den Schnitt, wenn die Hölzer zu Bohlen, Brettern und Latten geschnitten werden,

bei einer Stärke des Blocks von 35—40 cm am Zopf, für das Meter 0,10 M.

0,11 ,, 0,12 „

0,13 » 0,14 »

wofür die Holzschneider auch die Gerüste, Hebebäume, das Hebezeug, Taue, Ketten, Sägen usw. zu beschaffen und unterhalten haben.

Das Trennen der Hölzer zu Halb- und Kreuzhölzern wird ebenso wie bei Sägeblöcken und bei einer ehr großen Zahl von Hölzern durchschnittlich mit ungefähr 0,10 M. für das Meter berechnet.

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß Hölzer zu Halbholz getrennt einen Schnitt, zu Kreuzholz getrennt 2 Schnitte gebrauchen. Demnach gibt 1 Holz von 12 m Länge mittels eines Schnittes 24 Längenmeter Halbholz, mittels zweier Schnitte 48 Längenmeter Kreuzholz.

Wenn Sägeblöcke auf den Mühlen getrennt werden, so kostet jeder Schnitt:

bei Kiefernholz 0,30 M., bei Eichenholz 0,45 M.

11

11

55

11

11

55

55

11

11

55

55

11

11

55

55

11

11

55

55

„ 40—45 »

„ 45—5° »

» 50-55 >.

n 55    60    ,,    ,,

11

11

11

55

11

11

11

11

55

55

55

d) Einteilungder Bauhölzer.

55

55

i. Besonders starkes Bauholz. Man rechnet hierzu Stämme, welche 12—16 m lang, 32—36 cm am Zopf und 48 cm am Stammende stark sind. Dieselben werden ungetrennt als G a n z h o 1 z , einmal getrennt als

%''% S4-J-67 «’-a W 111213 141516 1318 10 ZO 2]

■ffB-BI I 1 Kl I 111TT I H

und zweimal als

Kreuzholz verwandt. Das er-stere wird zu Balken und Trägern, das folgende zu Balken, welche geringere Last zu tragen haben oder durch Mauerabsätze usw. unterstützt sind, das Kreuzholz endlich zu Sparren, Schwellen, Stielen, sowie überhaupt zu sämtlichen schwächeren Verbandsstücken gebraucht. Für letztere kann man nicht immer getrenntes Kreuzholz haben, sondern muß sich auch häufig begnügen, dieselben aus schwachem Ganzholz zu fertigen.

Ist dies der Fall, so berechnet man die Zopfstärken, aus welchen die Hölzer in den erforderlichen Dimensionen gefertigt werden können, auf folgende Weise:

Man zeichne sich, wie in nebenstehender Figur, einen rechten Winkel, auf dessen Schenkeln eine gleiche Einteilung, welche Zentimeter in einem beliebigen, jedoch nicht zu kleinen Maßstabe bedeuten sollen. Sollte man nun bestimmen, wie stark ein Stamm sein muß für ein Kreuzholz von io cm Breite und 12 cm Höhe, setzt man in der horizontalen Reihe den Zirkel in 10 ein, und mißt schräg herunter bis nach 12 in der senkrechten, so ist das so in den Zirkel gefaßte Maß der gesuchte Durchmesser des Rundholzes am Zopfende. Um zu ermitteln, wie viel Zentimeter in den Zirkel gefaßt sind, setzt man in o ein und mißt an dem einen Schenkel entlang, wodurch man ca. 15% cm erhalten wird.

\°

n-

12

13-

1t--

15 --

16    —

17    -"

18    --

19

20

21

22 -

23

24--

2S-~

2fi

Aus dem besonders starken Bauholz von obengenannten Abmessungen

erhält man:

an Breite

an Stärke

cm

cm

Ganzholz vom Stammende bis zur Hälfte.....

Von der Hälfte bis zum Zopfende...... .

Halbholz vom Stammende bis zur Hälfte 2 Balken je Von der Hälfte bis zum Zopf 2 Balken je ... Kreuzholz vom Stammende bis zur Hälfte 4 Hölzer je Von der Hälfte bis zum Zopf 4 Hölzer je

32

28

32

28

16

14

30

22

15

22

15

2. Cr e wohnliches starkes Bauholz. Man rechnet hierzu Stämme von 12 bis 14 m Länge, 26—32 cm Zopf- und 42 cm Stammstärke.

Hieraus erhält man:

an Breite

an Stärke

cm

cm

Ganzholz am Stammende ....

am Zopfende.....

Halbholz am Stammende 2 Balken je am Zopfende 2 Hölzer je . Kreuzholz am Stammende 4 Balken je am Zopfende 4 Hölzer je

to CO

CO tO Ln

Ln Ln

3. Mittelbauholz. Dasselbe ist 10—12 cm lang-, 20—24 cm am Zopf, 36 cm im Durchschnitt am Stammende stark und ergibt, wenn es beschlagen ist:

an Breite

an Stärke

cm

cm

Ganzholz am Stammende ....

„ am Zopfende .    .    .    .    .

Halbholz am Stammende 2 Stück je am Zopfende desgl. . Kreuzholz am Stammende 4 Stück je „ am Zopfende desgl.

21

21

20

18

17

10

13,5

12

10,5

<s

4.    Kleines Bauholz, Es werden hierzu Hölzer von 9—11 m Länge und 16—18 cm Zopfstärke gerechnet. Dasselbe gibt nur Ganzholz.

5.    Bohlstämme. Dieselben sind 9—9J4 m lang, 14 cm am Zopfende stark und werden, einmal getrennt, hauptsächlich zum Belegen von untergeordneten Brücken gebraucht.

6.    Lattstämme. Sie sind 7*4—9J4 m lang, 8—10 cm'stark, werden gespalten und zum Eindecken von Stroh- und Rohrdächern gebraucht. Jeder Stamm gibt 4 Latten von durchschnittlich 6% m Länge und 5 cm Stärke.

7.    R i 11 d s c h ä 1 i g e s Holz. Man rechnet hierzu das abgestandene Bauholz und verwendet dasselbe zum Staken, zu Fachwänden usw., wo es auf die Güte des Holzes weniger ankommt.

21 *

ln Längen von 3,50    4,00    4,50    5,00    5,50    6,00    7,00    8,00    m

„ Stärken „    1,5    2,00    2,5    3,00    3,5    4,00    4,5    5,00    6,00 7,00 8,00 9,00    10,00    12,00    15,00 cm.

Besäumte Bretter in Breiten von Centimeter zu Centimeter steigend.

®/₈

85

W.

Bretter, Bohlen, Pfosten, Latten.

Deutsches Normal-Schnittmaterial.

06,

08

1333

"In

257

⁹¹/₉x

683

/«

972

°B/₈x

1200

£191

2304

lez

95

2929

8?

3659

°70I

°7s

IO

167

"In

288

"In

392

"In

597

8I/or

864

91

1067

lex

1452

1920

/w

26

2704

8B,

3397

Uz

08

4200

133

W.

"/.T

240

’7ot

327

⁹‘/bx

512

8I/Vt

756

0,/h

933

/»X

1291

181

tz.

1728

/ob

26

2253

2875

In

30

3600

12

’AY

14

W.

91

w.

18

w.

20

w.

22

w.

24

w.

26

w.

28

W.

3°

W.

Centimeter.

Tabelle für Bauhölzer in deutschen Normalprofilen.

8. Sägeblöcke. Dieselben haben meist eine Länge von yy₂ m, häufig auch nur 5—5% m, und eine Stärke von 30—60 cm am Zopfende. Ein Sägebock liefert:

a) B o h 1 e n 6, 8 und 10 cm stark,

ß) Bretter oder Dielen, 5 cm stark (ganze Spundbretter), 4 cm stark (halbe Spundbretter), 3 cm stark (Tischlerbretter), 2 cm stark (Schalbretter), 1,5 cm stark (Kistenbretter) und 3—4 cm starke Schalen oder Schwarten.

Wenn der Sägeblock bei 7 m

Länge im Zopf stark ist

Es enthält das Brett im Durchschnitt

Kistenbretter Ix/2 cm stark

Schalbretter 2 cm stark

Tischlerbretter 3 cm stark

an Breite

an Inhalt

cm

cm

cm

Stück

Stück

Stück

3i

27

32

28

33

29

34

30

35

36

30,5

3i

37

38

32

33

39

34

4°

35

4i

36

42

37

43

37,5

44

38

45

46

39

40

47

48

4*

49

41,5

42

50

5i

42,5

52

43

53

44

45

54

46

55

46,5

56

47

5'

47,5

58

48

59

60

49

61

50

62

5i

62

52

64

53

54

1,89

1,96

2,03

2,10

2,13

2,17

2.24 2.31

2,38

2,45

2,52

2,59

2,62

2,66

2- 73 2,80 2,87

2,91

2,94 2,98 3,o f 3,o8 3,i5 3,22

3.25

3,29

3,33

3- 30 3,43 3,50 3,57 3,64 3,7 f 3,78

00 o

'8

CI CI CO CO

vO vO vO

►—I    I

Cn. r\oo 00 00

10 to

10

10

9—10

10

10

10 —11

11

11

12

12

12

13

13

13

13—14

14

.14

15

15

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

5-6

7-8

00 00 00

O'C'C'C'O'O o o

IO

IO—II

II

12

12

12

12- -13

13

Aus dieser Tabelle kann man nach Verhältniszahlen den Flächeninhalt für kürzere Bretter ermitteln, da die Anzahl der Bretter immer dieselbe bleibt.

y) L a 11 e n 7 cm auf 4 cm stark, oder 6 cm auf 3—4 cm stark, sogenannte Dachlatten.

Sind die Sägeblöcke ziemlich gerade, so rechnet man für jede Schwarte 3 cm, für jeden Schnitt ungefähr y₂ cm ab, und es können geschnitten werden:

Sollen die Bretter gespundet werden, so muss man noch 2 cm Breite von jedem Brette abrechnen, da in der Tabelle die Bretter nur gesäumt angegeben sind.

In den meisten Anschlägen wird Schalung, Fussboden u. s. w. nach Quadratmetern und danach der Bedarf an Brettern ermittelt, wobei man das Brett 7% m lang und 26—28 cm breit annimmt. Man kann durchschnittlich rechnen:

eine Bohle

ein Brett 5 cm stark

zu 2,25 qm .    2,20    „

. 2,10 „

55

55

Halbe Spund- Ganze Spundbretter

4 cm stark 5 cm stark Stück

bretter

Bohlen 6 cm stark

Bohlen 8 cm stark

Bohlen IO cm stark

Stück

Stück

Stück

Stück

Latten 7 cm breit 4 „ stark

Stück

Latten 6 cm breit stark

3 r>

Stück

uiuiuunui^ ^ ^

3—4

kn

vO vO vO vO vO

4-5

5-6

7-8

7-8

10

10

Qs Q\ Okn mtntn ui uunui4^4i*4i*-b'4*4‘4^4i*4¹‘4*OoOJOJOoOoG)biOo 10 10 10

12

20

2-3

3—4

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

39

40

42

42

43

44

46

48

50

52

54

55

57

59

61

63

65

70

72

22

24

26

28

30

32

35

37

39

4i

43

46

48

5°

52

54

56

58

60

62

64

66

69

72

74

76

7')

82

85

87

90

93

96

.    2,00    „

• i,75 ,,

e) Gewicht und Dauer des Bauholzes.

1 cbm Kiefernholz wiegt vom Kern und harzig frisch „ Splint .    .

„ trocken .

„ Splint trocken Splint trocken

55

55

55

612

600

575

375-567

-    - PT

-    - CK?

I cbm Tannenholz wiegt frisch 550 kg, trocken .

.    .    350— 500 kg

825— 840 „ 625— 675 „ 600 „ 975—1050 „ 700— 750 „

1 cbm Eichenholz wiegt von der Sommereiche der Stamm frisch

der Kern trocken.....

der Splint trocken .... von der Wintereiche der Stamm frisch '.

der Stamm trocken ....

Die Dauer des Holzes ist verschieden nach der Anwendung, der Güte und Art. Bei abwechselnder Nässe und Trockenheit dauert Eichenholz höchstens 50, Kiefernholz höchstens 20 Jahre, in fortwährender Trockenheit Eichenholz an 300—800 Jahre, Kiefernholz 120—200 Jahre. In quellsäure-freiem Wasser scheint die Dauer von Eichenholz unbegrenzt, die von Kiefernholz ebenfalls sehr bedeutend.

f) Zusammenstellung der Bauhölzer in Anschlägen.

Die Stärke eines Verbandholzes richtet sich danach, von welcher Länge es freitragend verwendet werden soll. Man rechnet erfahrungsmäßig bei Sparren auf das Meter freitragender Länge 4 cm Höhe. Ein Sparren, der sich 4 m weit forttragen soll, muß demnach 16 cm hoch werden usw. Bei Balken und Trägern nimmt man für gewöhnlich 16 cm als die mindeste Stärke an und rechnet für jedes Meter freitragender Länge 2 cm Höhe hinzu. Ein Balken, der 6 m freitragend verwendet werden soll, muß demnach 16 -|- 6.2 = 28 cm hoch werden.

Bei schräg liegenden Hölzern, Streben, Stielen nimmt man ebenfalls 16 cm als geringste Stärke an und rechnet auf das Meter 1 cm hinzu.

In allen besonderen Fällen, namentlich sobald außergewöhnliche Belastungen Vorkommen, wie bei Lagerräumen, Kornböden usw. müssen die wirklichen Lasten und danach die Holzstärken statisch berechnet werden. Dies geschieht in folgender Weise:

Nennt man

A die Entfernung der Balken von Mitte zu Mitte in Metern,

L die freitragende Länge der Balken in Metern, b die Breite der Balken in Zentimetern, h die Höhe derselben in Zentimetern,

P die Eigenlast der Balkendecke einschl. Fußboden in Kilogramm bei gewöhnlichem halben Windelboden = 250 kg für 1 qm,

Q die Nutzlast der Balkenlage in Kilogramm bei gewöhnlicher Belastung = 250 kg für 1 qm,

K den Festigkeitskoefiizient des Balkenmaterials für Kiefernholz mit 70 kg für 1 qm,

so muß die Eigenlast nebst der Nutzlast des durch einen Balken getragenen Fußbodenteiles der Tragfähigkeit des Balkens entsprechen, oder es ist in einer Formel ausgedrückt:

L-A(P + Q) =

100 L 8 . K • bh²

Kbh²

75 L

600 L

(Fortsetzung auf Seite 330.)

I. Muster zur der erforderlichen kiefernen Bauhölzer

Benennung der Zimmerstücke

Besonders starkes Bauholz I 5 —16 m lang, 32 cm im Zopfe stark

Ganzholz 30 cm im Quadr.

I. Zum Keilei geschoss.

Für 2 Stück Mauerlatten je 6,25 m Länge...........

Balken je 6,25 m...............

Zargen je 5,65 m...............

Fussbodenlager je 6 25 m .............

2. Zur Balkenlage über dem Erdgeschoss.

Für 2 Mauerlatten je 43,95 m.................

„    18 Stück durchgehende Balken je 12,55 m...........

„    20    „    Balken auf den Mittelwänden gestossen 20 X    (5,96 m    +    6,95    m)

4    „ verriegelte Zargen je 12,55 .............

„    10    „    Zargen von Halbholz je 7,85 m .............

4    ,,    Ortbalken neben den höher zu führenden Scheidewänden je    12,55    m

4    ,,    Wechsel der Balken an Röhren und Treppen    2,20 m

Zu Schwellen, Rahmstücken und Stielen der Fach wände........

Zur Verriegelung der Fach wände................

Für 20 Stück Fussbodenlager über dem Kellergewölbe je 12,50 m.....

»•

18

>>

>>

>>

10

14

225,90

3. Zur Dachbalkenlage über dem I. Stockwerke.

Für 2 Mauerlatten je 44 m.................

„    38 Stück durchgehende Balken je 12,50 m..........

„    4 „    Kreuzholz zu verriegelten Zargen je 12,50 m......

„II „ Zargen von Halbholz je 7,80 m...........

,,    4 ,,    Wechsel der Balken an Rauchröhren und Treppen je 2.20 m .

Zu Schwellen, Rahmstücken und Stielen für die Fachwände......

Zur Verriegelung der Fachwände...............

4. Zum Dachstuhl.

„ 28

>» 50

V 38    ,,

„    10    „ Zangen je 6,25 m.............

(Für jede Zange aus Halbholz können auch zwei 7 cm starke Bohlen gerechnet werden, s. diese.)

Für 2 Stück Gradsparren je 11,60 m...........

»> 26 „ 1> 38 J,

Schiftsparren...............

Drempelstiele je 1,25 m .    .    .........

Zu den gebogenen Treppenwangen ............

„    „ Treppenklötzen................

„    ,, Podestriegeln.................

,, dem Handgeländer................

700,90

700.90

in Summa Das Halbholz durch 2, das Kreuzholz durch 4 dividiert giebt in Summa Meter Ganzholz.

Diese gefundene Anzahl wird nunmehr durch die Durchschnittslänge der Stämme, das besonders starke mit 15, das gewöhnlich starke mit 13, das Mittelbauholz mit II, das kleine Bauholz mit 10 dividiert, und ergiebt so die Anzahl der erforderlichen Stämme nach den verschiedenen Holzklassen.

Berechnung zu dem _

Gebäude.¹)

Starkes Bauholz

12—14 m lang, 26—28 cm im Zopf stark

Mittelbauholz

II—12 m lang, 24 cm im Zopf stark

Kleines

Bauholz

97a— II m

lang,

16—18 cm im Zopf stark

Ganzholz

Halbholz

Ganzholz

Halbholz

Kreuzholz

2ÖcmimQuadr. 24 u. 12 cm stark i2cmimQuadr. 22cmimQuadr. iou. 18 cm stark

Ganzholz

12,50

112,50

87,50

56,50

87,90

258.20

8,80

78 50 50,20

50,20

12

75

250

88

8,80

85,40

5o

75

12,50

NIMM

88

714,40

7i4>40

88,20

237.50

62.50

62,50

ii3

23.20

CnLo Io VJ

Ln Ln

47,5o

37-50

i8,8o

285,80

356,75

237,02

7i3,5o

948,10

131,30

385,45

770,90

827,40

879,20

516,75

827,40

Hieraus kann man entweder die Balkenweite A bestimmen, wenn die freitragende Länge und die Balkenstärken gegeben sind. Es ist:

Kbh²

75 L² (P + Q)

Oder man bestimmt, wie viel Belastung der Balkenlage für das Quadratmeter zuzumuten ist, nämlich

Kbh²

75 A . L²

Auch kann ermittelt werden, wie gross K ist, d. h. wie weit das Material durch die Konstruktion im gegebenen Falle beansprucht wird

75 AL² (P+Q)

bh²

Endlich können die Abmessungen der Balken gesucht werden:

bh² =

7 5 AL² (P+Q)

Da hier noch zwei Unbekannte vorhanden sind, ward die Breite am einfachsten versuchsweise angenommen, um demnach die wichtigste Abmessung, die Höhe der Balken, zu bestimmen.

Beispiel: Angenommen, es werden bei einer Entfernung der Balken 0,85 m von Mitte zu Mitte Balken von ²⁶/sl cm Stärke gewählt, so ergiebt sich

= 53.89.

77.0,85 . 6,50² (250 + 250)

iv = -^-

26 . 31

Hiernach wird das Holz im vorliegenden Falle nur mit 53,89 kg für 1 qm beansprucht.

der zu dem

II. Muster zur Berechnung Gebäude erforderlichen Nutzhölzer, Bohlen, Brettern. Latten.

Benennung der Gegenstände

Für 6 Meter doppelte Zange .

» 9 v

gung des hölzernen Hauptgesimses .    .

Zu den Fussböden.

Es ist notwendig:

Tm Kellergeschoss........

Zum Fussböden des Erdgeschosses .

„ II. Geschosses .    .

„ Dachgeschosses . über den Kehlbalken .

Knaggen zur Befesti-

r>

Zur Deckenschalung.

Im Kellergeschoss.....

Im Erdgeschoss......

Im II. Geschoss......

In den Dachstuben.....

Seitenbetrag

Bohlen 7V2 m lang

Bretter 6—772 m lang

7 cm stark lfd. m

6 cm stark

qm

5 cm 4 cm stark stark

3 cm 2 cm stark stark

Dachlatten 4 cm u. 6 cm stark

qm qm

qm qm

Stück

12

lllll

lllll

IOO

IOO

400

420

50

IOO

970

lllll

Benennung der Gegenstände

Übertrag

Zu den Treppen.

18 Stufen der Kellertreppen je 1,25 m .

Die Setzstufe dazu........

50 Stufen der Haupttreppe durch 2 Geschosse

je 1,88 m..........

Die Setzstufe dazu........

Die Treppenwangen........

Die Treppenvorschläge.......

Zur Dachlattung.

14 cm weit, 6 Latten auf eine Länge, gibt be 82 Reihen auf einer Seite 2X82X6 • Zu den Dachfenstern .    .    .    . •.

In Summa

Dachlatten 4 cm

7 cm I 6 cm 5 cm 4 cm 3 cm 2 cm u. 6 cm stark    stark    stark stark    stark    stark    stark

lfd. m.    qm qm | qm    qm qm

Bohlen

7V2 m lan§

21

14

Bretter 6—7¹/a m hing

Stück

1465

100

970

94

984

100

21

63    1465    194    970

1084

Diese Quadratmeter durch 2,25, 2,20, 2,10, 2 und 6,22 Stück 6 cm starke Bohlen je

Bretter ,, 7¹/₂

„ 7 ». 6 „ 6 „ 6

1,75 dividiert, gibt: m lang-

28,64    »>

697,62

97

55

5 „ 4 „

3    55

55

55

554)3

1084

55

55

55

55

Dachlatten

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

g) Anfuhr der Bauhölzer.

Man kann nach dem oben angegebenen Gewicht der Hölzer für die Fuhre 2¹/2—2% cbm Kiefernholz, i⁵/₆ cbm Eichenholz rechnen. Der Preis der Anfuhr richtet sich nach der Entfernung und sonstigen örtlichen Verhältnissen.

Bei weitem vorzuziehen ist der Wasserbezug, wenn derselbe irgend möglich. Das Anschwemmen in Flößen hört zwar mehr und mehr da auf, wo sich der Wasserverkehr mit Fahrzeugen steigert, dafür bezieht man aber das Holz, wo es die Schiffahrtsverhältnisse gestatten, meist schon geschnitten in Kahnladungen.

C. Preise des Bauholzes.

1. Rundholz.

Die Preise für das Rundholz betragen im Durchschnitte:

Durchmesser in der Mitte in cm

Preise für 1 cbm in Mark

| Nadel- Eichenholz holz

Durchmesser in der Mitte in cm

Preise für 1 cbm in Mark

Nadel- Eichenholz holz

Durchmesser in der Mitte in cm

Preise für 1 cbm in Mark

Nadel- Eichenholz holz

Durchmesser in der Mitte in cm

Preise für 1 cbm in Mark

Nadel- Eichenholz holz

IO

15    30

22

21

42

34

12

10

32

24

23

44

36

14

17    34

26

16

18

36

28

18

19    38

30

20

20

40

32

40

46

48

50

52

54

43    70

46

74

50    78

54

58

82

86

44

40

60

56

62

90

2. Kantholz.

Die Preise für das Kantholz betragen im allgemeinen für 1 cbm:

a) Nadelholz:

Kieferne Hölzer

Tannene

Hölzer

Scharf

kantig

geschnitten

Baum-

kantig Beschlagen Beschlagen geschnitten

in M.

in M.

in M.

in M.

a) Träger und Balkenhölzer von 30—33 cm Höhe:

>>

99

99

99

99

99

0\<-n tn

w w w O

4 t^VO 00 •4 4 1-0 vo

t-n 4 4- 4 oj 00 to O

M 4 00 CO co co co 4

ß) Hölzer von 17—29 cm Höhe:

in Längen bis zu 8 m für 1 cbm von 8—10 ,,    ,,    1

,, 10    12    ,,    ,,    1

„ 12—14 »

„ 14—16 „

y) Hölzer von 20—26 cm Höhe;

in Längen bis zu 8 m für 1 cbm von 8—10 „ 10—12 „ 12—14 „ 14—16

S) Hölzer bis zu 20 cm Höhe:

in Längen bis zu 8 m für 1 cbm von 8—10 ,,    ,,    1

10—12 ,,

12—14 „

99

99

99

99

99

99

99

99

19

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Oiun 4- 4^.

to H cn \£) N

ONt-n 4x 4X 4^ to 4*. 004^ to

<-n 4s. 4- 4^ to C04X to

b) Eichenholz.

Geschnittenes Eichenholz in Längen bis zu 5 m,

von 5— 8 „ „    8—10    „

„ 10—12 „

99

99

99

99

0\un 4^ 4¹- 4*-

4x Ln VO ÖJ hh

O <N 4MD O 4 4 4 4 10

VO K Q\ N m

co co co 4 4

O N 4 N ro co to co rt

O M N vo On

CO CO CO CO CO

rf-VO 00 M co CO CO 4

M CO 1-0 ON co co co co

CO Ol (N VO M Ct CO CO

HH

99

99

99

99

99

99

W hH

cbm 80 M.

TOO „ 120 ,, 150 „

99

99

99

c) Pitchpine:

Geschnittenes Pitchpine in Längen bis 8 m lang, für 1 cbm =

,, von 8 —12 ,,

,, über 12 „

99

99

99

99

99

99

0\Ln

M.

99

a)

3. Bohlen, Dielen und Bretter.

Die Preise derselben sind im Durchschnitte für 1 qm:

I. Klasse.

n. Klasse.

LH. Klasse.

astfrei

mit wenigen Aesten

mit vielen, aber gesunden Aesten.

Preis in Mark

Schnittware aus Nadelholz; n,8 cm starke Bohlen, für i qm io,5 »

7,8 „

6,5 „

55

95

55    5?    55

59

59

55

5?    55    55

55    55    55

o b\OJ O Cb ~to VO 0\ M

55

55

59

55

55

55

95

55

55

55

55

55

Bretter, ,,

95

55

55

55

55

95

55    55    55

55    55    55

55    55    55

55    55    55

Schalbretter für

qm

00 Nvo" ^ ^ fO CO M Cd

1,50

1.00

59

55

59

55

i,3 „

55

55

99

00H0HHK)h)NU)^^LnON

k N o 00 » b\b Ul 00 O O 00Cn Cn Ln La La OOOOOOOOOOO

5,50

4,50

3,80

3,00

2.50

2.20 2,00

1.50

1.20 1,00 0,60

b) Schnittware aus Eichenholz: 10,5 cm starke Bohlen, für i qm

7,⁸ „

6,5 „

99

95

59    55    55

55

55

59    55    55

l-H

Ui 4^ ut

vb ON k

55

Bretter

h to *0 Oo

bo o cbto

H 00 U) 4^    \D to La

\b o vb co o b oon b 9 On OOOOOO Cn O Ui

t-t tsVO to

Cn. -b '4 00 CO Uri tO CO ö\ 0\ Di Q Q La O O t'-ri OOO

10,50

8,00

6,50

5.25

4.60

4,00

3.25

2.60 2,00 1,30

c) Schnittware aus Rotbuchenholz:

10,5

starke Bohlen,

8,0

99

55

für i qm

6,5

55

55    99    59

55    55    55

M VO O

Bretter

55    59    59

55

10,50

8,00

6,50

5,20

4,60

4,00

8,40

6,40

5.20

4,15

3,70

3.20

d) Schnittware aus Pitchpine.

12,7 cm starke Bohlen, für 1 qm = 13,00 Mk.

n,5 ,,

,»

99

,, ,,

6,30

4,80

3,90

3,15

2,75

2.40

Q\b tO

55

95

99

59    5 5

59

55

55

55

99

95

5,i „ 3,8 „

2,5 „

55

59

55

55    55

Bretter ,, „

T,3 „

55

„ = n,50 „ ,, = 10,50 ,, „ = 9,00 „ ,, ~ 7,50 ,, = 5,oo „ — 4,oo „ ,, ⁼ 2,50 ,, ,, ⁼ 1,50 ,,

4. Latten.

Die Latten aus Nadelholz kommen in verschiedenen Stärken und unter verschiedener Bezeichnung in den Handel, und zwar:

cm stark, für i lfdm .    .    =0,32 M.

. = 0,20 M.

a)    Stollenholz, 8 cm breit,

b)    Doppellatten 8    ,,    ,,

c)    Dachlatten I. Klasse (Mühlenlatten), 8 cm breit, 4 cm

stark (6 m lang), für 1 lfdm.........

d)    Dachlatten, II. Klasse (Mittellatten), 8 cm breit, 4 cm

stark (6 m lang), für 1 lfdm.......

,2 ,,

= 0,15 M.

e) Spalierlatten, 4 cm breit,'2 cm stark

. =0,12 M. . =0,05 M.

Am Rheine unterscheidet man:

10-schuhige Latten 3,0 m lang, 4 cm breit und 1,7 cm stark

10-

4,5 „ 3,o „

5?

2,0 ,,

>,    i>7 »>

Spalierlatten

Diejenigen Latten, welche zu Einfriedigungen verwendet werden, kommen in den verschiedensten Maßen vor, sind stets scharfkantig und werden aus Bohlen oder Brettern geschnitten.

3,2 „

?>

5. Hölzer für Einfriedigungen.

a) P f o s t e n (S t ä n d e r). Diese Hölzer werden aus schwachen Stämmen gehauen und dann wohl rauh abgehobelt. Wenn die Pfosten aus Eichenholz gefertigt sind, so ist mit Sorgfalt darauf zu achten, daß kein Splint am Eichenholz sich befindet, da derselbe im Freien in kürzester Zeit verfault sein und das gute Kernholz anstecken würde. Solche Hölzer werden in einer Länge von 1,4 bis 2,0 m mit quadratischem oder sonst rechteckigem Querschnitte nur über der Erde scharfkantig behauen, dagegen wird das Stück, welches in der Erde sitzt und etwa ²/₅ der ganzen Länge ausmacht, ohne jegliche Bearbeitung belassen, dagegen häufig angekohlt. Die Preise stellen sich ab Zimmerplatz:

für Nadelholz, für 1 cbm = 30,00 M. ,, Eichenholz, ,,    1    ,,    = 60,00 ,,

Querschnitt in Zentim.

10/

/10

12/

/12

14/

/14

15/

/15

16/

/16

18/

/18

20/

/ 20

10

15

15/

/18

14/ I 16/

/21 i    /24

Preise in Mark: Pfosten aus Kiefernholz, für 1 m . . . . Pfosten aus Eichenholz, für 1 m . . . .

0,30

0,60

o,43

o,59

0,68

o,77

o,97

1,20

o,45

0,65

0,88

M5

0,86

1,18

L35

L54

L94 2,40

0,90

1,30

1,76

2,30

b) Riegel. Die zu den Einfriedigungen benutzten horizontalen, scharfkantigen Riegel werden in der Regel aus Bohlen III. Klasse geschnitten und kosten ab Zimmerplatz oder Plolzhandlung:

aus Nadelholz, für I cbm =    50 Mk.

= 100

,, Eichenholz, ,,    1

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

is->\o t-^oo O'O h N Tf' Lnvo 'O t^oo ON ON O

HH HH HH    ►"“*

HH HH

HH HH

u~>\0 t^OO 0\0 H N t^CO a\ O O M N N

Ln

6 cm

HH

ot) Vierkantige Riegel:

aus Nadelholz

= 0,13 Mark = 0,18 = 0,25

-    0,32 = 0,41 = 0,50 = 0,61 = 0,71

=- 0,41 = 0,48

-    0,54 = 0,68

aus Eichenholz

Seitenlänge, für 1

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

„ 1 „ = 0,75

99

99

99

99

99

99

9?

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

ß) Dreikantige Riegel:

(rechtwinkelig-gleichschenkliges Dreieck)

aus Nadelholz

Kathetenlänge, für 1 m = 0,09 Mark

„ 1 „ = 0,12

„ I „ = 0,16    „

99

I „ = 0,20

99

0,25 Mark 0,36    „

o,49

0,64

0,81

1,00 1,21 1,42 0,28 0,40 o,54 0,60    „

0,70 0,82 0,96    „

1,08 i,35 1,50 „

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

,,    1 >> — 0)25

))

))

¹ )) — 0,30    ,,

)) I ))    0,36    ,,

))

5, I ,, — 0,42

,,

99

99

99

99

= 0.49 .. = 0,56 „

aus Eichenholz

0,18 Mark 0,25 0,32 0,40 0,50 0,61 0,72 0,85 0,98

1,13

99

99

99

99

6. Fichtene Stangen.

Die Stangen werden etwa 10 cm über dem Abhiebe auf Stärke gemessen. Der Preis beträgt im Kleinverkauf bei Abnahme von mindestens 50 Stück bei Stangen von:

4— 5 cm stark, 5— 6 m lang, für I Stück = 0,20 Mark

= 0,30 - 0,50 = 0,70 = 0,90 = 1,20 = 1,50 = 1,90 = 2,40 =-- 3,00

5- 6

6-    7

7-    8 8— 9 ,,

9—10 „ IO—II „ 11 — 12 „ 12-13 „ 14—15 „

99

6— 7 „ 7“ 8 „ 8— 9 „

9—10 „ IO—12 ,,

12—14 14—16 l6—l8 „ 18-20 „

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

7. B a u m p f ä h 1 e.

Die Baumpfähle bestehen aus fichtenen Stangen, welche oben stumpf abgeschnitten und unten zugespitzt, und, soweit dieselben in die Erde geschlagen

werden, also auf 0,5—1,0 m Länge, angeflammt sind. Dieselben kosten bei

im Kleinverkauf 0,25 Mk.

Abnahme von:

100 Stück

5—6 cm stark, 3—4 m lang, für 1 Stück = 0,20 Mk.

8. Pfähle zu Drahtzäunen.

Ungeschälte Pfähle aus fichtenen oder kiefernen Stangen, unten und oben eben abgeschnitten, kosten im Wald oder in der Holzhandlung:

10—12 cm stark und 1,5 m lang, 1 Stück = 0,24 Mk.; 1 m = 0,16 Mk.

9. Pfosten (Ständer) zu rauhen Einfriedigungen. Ungeschälte Pfähle aus fichtenen Stangen, unten und oben eben abgeschnitten, kosten im Wald oder in der Holzhandlung:

12 —14 cm stark und 1,5 m lang, 1 Stück = 0,30 Mk.

= 0,40    „

„    = 0,50    „

12—14 12 —14

55 2,0

55 2,5 ,,

für 1 m = 0,20 Mk.

55

10. Stangen und Pfähle zu Signalleitungen.

Geschälte fichtene Stangen, unten rechtwinkelig, oben schräg abgeschnitten, kosten im Wald oder in der Holzhandlung: unten 16 cm stark,

14    ,5

10 „

55

55

55

m lang, 1 Stück = 3,00 Mk.; 1 m = 0,40 Mk.

1 „ = 0,30 1 „ = 0,24

55

55

- 1,05 1    = 0,36

55

11. Telegraphen-Stangen und Streben.

Geschälte lichtene Stangen, unten rechtwinkelig, oben schräg abgeschnitten, unten in einer Länge von 1,5 m geflammt, im Wald oder in der Holzhandlung:

am Zopfende 12 cm stark, 6,5 m lang, 1 Stück = 2,50 Mk.; I m = 0,38 Mk.

1 „ = 0,38    „

12

5)

10

55

5>5 >>    11

4M ?!

55

„ = L9° »»

j >    := t, 40 j,

1 „ = 0,55    „

12. Hölzerne Abweispfosten.

Dieselben werden an niedrigen Straßendämmen zwischen Bäume gestellt und dienen mit diesen als Einfriedigungen, im Wald oder auf dem Holzlagerplatz :

oben 20 cm stark, unten 30 cm stark, oben spitz angearbeiteter Kopf auf eine Länge von 1,2 m rund bearbeitet, ganze Länge 1,8 m; für 1 Stück = 5.50 Mk.

13. Reisig.

Zum Abdecken der Bohrlöcher beim Sprengen benutzt, kostet im Wald: 1 Wellenhundert von 0,7 m Länge und 0,8 m Umfang:

Abraumreisig = 10,00 Mk.; Schlagreisig = 15,00 Mk.

1 Hundert Wellenreisig haben einen Inhalt an festem Holz von 1,4 cbm.

14- Eichenholz.

Das Eichenholz wird zu Handläufern der Treppengeländer und zu Werkzeugstielen viel verwendet und kostet in der Holzhandlung:

in großen Längen über 5 m, für 1 cbm = 80 Mk.

,, kürzeren ,, kurzen

von 2—5 „    „    1

2 „ „ 1

bis

„    = 70    „

Rotbuchenholz.

D-

Runde Stämme von Rotbuchenholz werden in der Holzhandlung bezahlt:

bei 20-—25 cm mittlerem Durchmesser, für 1 cbm = 30 Mk.,

¹

Diese Art der Veranschlagung wird nur erforderlich, wenn das Holz in Stämmen oder Sägeblöcken anzuliefern oder der Wert desselben zu ermitteln ist; in den meisten Fällen genügt es, die Hölzer in den erforderlichen Abmessungen in Anschlag zu bringen und den Kubikinhalt der geschnittenen Hölzer zu ermitteln, wie dies aus dem Musteranschlag ersichtlich ist.

= 35 „

über 30

25—30 „

= 40 „

16. W eißbuchenhol z.

Starke Klötze über 30 cm Durchmesser kosten in der Holzhandlung: für 1 cbm = 60—80 Mk.

XXVIII. Gusseisen, Schmiedeeisen und Stahl.

Zur Gewinnung des Eisens dienen die meisten Eisenoxyde und Eisensalze, ausgenommen diejenigen, welche Arsen oder Schwefel enthalten. Letztere Stoffe lassen sich schwer entfernen und machen das Eisen untauglich.’ Gute Eisenerze sind der Eisenglanz, der Magnet-, der Rot-, der Spat-, der Braun-sowie der Raseneisenstein, letzterer auch Sumpferz genannt. Die Erze werden, nachdem sie verwittert oder geröstet sind, mit Silikaten behufs leichterer Schmelzbarkeit gemengt (gattiert) in Hochöfen mittels Holzkohlen oder Koks geschmolzen. Das ausfließende, von der oben schwimmenden Schlacke befreite Eisen heißt Roheisen. Selten wird dasselbe unmittelbar in Formen zum fertigen Guß geleitet, sondern erhält die Gestalt von Mulden oder Barren und wird dann in Flamm- oder Kupolöfen für den Guß umgeschmolzen. Sowohl das harte, kristallinische weiße als auch das weichere zum Bearbeiten geeignetere graukörnige Roheisen enthält 2—5 % Kohlenstoff, welcher bis zu —^4 % durch den sogenannten Frisch prozeß verringert werden muß, um brauchbares Schmiedeeisen zu erhalten. Dieses muß sich im kalten Zustande mit der Feile, dem Bohrer, Hobel ttsw. gleichmäßig bearbeiten lassen. Es schmilzt schwerer als das Roheisen, läßt sich aber in der Weißglühhitze schweißen. Der Bruch erscheint weißgrau oder körnig, zackig, bei gedehnten oder gewalzten Stücken mehrfaserig. Die Untersuchung über die Güte des Schmiedeeisens muß sich auf die Festigkeit und Biegsamkeit beziehen. Dies kann durch Werfen und Biegen eines Eisenstabes, ferner durch Glattfeilen und Ätzen mit verdünnter Schwefelsäure, endlich durch Hämmern, Biegen und Lochen in der Weißglühhitze geschehen. Fehlerhaftes Schmiedeeisen kann rot brüchig sein, wenn es rotglühend unter dem Schmiedehammer berstet, was von Schwefel- oder Kupferbeimischungen herrührt. K a 11 b r ü c h i g heißt es, wenn es Phosphor enthält und spröde ist.

Das zu Mauerankern, Zimmerverbänden usw. zu verwendende Schmiedeeisen wird nach dem Gewicht bezahlt, ebenso das Gußeisen ; feinere Schlosserarbeit, wie Tür- und Fensterbeschläge, dagegen stückweise.

u-

Bei allen Lieferungen nach Gewicht ist dasselbe entweder durch begla bigte Wägezettel nachzuweisen oder durch den Baubeamten besonders auf den Rechnungen zu bescheinigen. Bei Säulen und Trägern oder schweren Eisenkonstruktionen wird das Gewicht vielfach nur durch Frachtscheine oder durch Nachmessungen der Profile festzustellen sein.

i cbm Schmiedeeisen wiegt 7800 kg, i cbm Gußeisen wiegt 7200 kg.

A. Einheitliche Benennung von Eisen und Stahl.

Zirkularerlaß, betreffend die einheitliche Benennung der im Eisenbahnbetriebe zur Verwendung kommenden aus Eisen oder Stahl bestehenden Materialien.¹)

a) Bezeichnung nach der Herstellungsweise des

Materials.

Es sind zu unterscheiden als Hauptgattungen von Eisen und Stahl: 1. Roheisen; 2. Gußeisen; 3. Schweißeisen; 4. Schweißstahl; 5. Flußeisen und

6. Flußstahl.

Dasselbe ist leicht

Es ist zu bezeichnen:

1.    Mit Roheisen das Erzeugnis des Hochofens, schmelzbar, aber nicht schmiedbar. Es kann nach seiner Herstellungsart als Koks-Roheisen oder Holzkohlen-Roheisen, nach seiner Farbe und seinem Gefüge als weißes (Spiegeleisen, Weißstrahl, Weißkorn), graues oder halbiertes Roheisen bezeichnet werden.

2.    Mit Gußeisen das in besonderen Formen gegossene, in der Regel vorher in einem Kupol- oder Flammofen umgeschmolzene Roheisen. Werden dem Roheisen beim Umschmelzen Stahlabfälle zugesetzt, so nennt man das Erzeugnis „S t a h 1 g u ß“.

Sind Gußwaren nachträglich schmiedbar gemacht worden, so tritt die Bezeichnung „schmiedbares Gußeisen“ oder „Temperguß“ ein.

Wird Gußeisen durch Gießen in eisernen Formen an seinen Außenflächen besonders hart gemacht, so heißt es „H a r t g u ß“.

Sind Gußstücke in offenen Formen oder in Sand, Masse oder Lehm geformt, und sollen sie nach dieser Art der Herstellung besonders gekennzeichnet werden, so sind dieselben mit H e r d g u ß , Sand-, Masse- oder L eh m -g u ß zu bezeichnen.

3.    Mit Schweißeisen das im teigigen Zustande gewonnene, in der Regel im Puddelprozeß hergestellte, schmied- und schweißbare, aber nicht merklich härtbare, gegenwärtig meist Schmiedeeisen genannte Material.

Wird Schweißeisen zu Blechen oder Stäben ausgewalzt, ausgeschmiedet oder zu Draht gezogen, so kann es Blech (Wellblech, Weißblech usw.), Walzoder Stabeisen, auch Quadrat-, Rund-, Flach-, Profil-, Bandeisen usw., Walzdraht oder Zugdraht genannt, und diese Bezeichnung der Bezeichnung „Schweißeisen“ hinzugefügt oder dahinter in Klammern eingeschaltet werden (z. B. Schweißeisenblech, Schweißeisendraht usw.).

Die Bezeichnung „Schmiedeeisen“ fällt aus.

4.    Mit Schweißstahl das im gleichen Zustande wie zu a) 3 gewonnene, aber merklich härtbare Material. Soll dabei das Herstellungsverfahren noch besonders hervorgehoben werden, so ist diese Bezeichnung hinter der Bezeichnung „Schweißstahl“ in Klammern einzuschalten (z. B. Puddelstahl, Raffinierstahl, Zementstahl usw.). Soll die Form als Blech, Stab, Draht gekennzeichnet werden, so ist unter Atiwendung der Bezeichnung „Schweißstahl“ wie unter a) 3 zu verfahren (z. B. Schweißstahlblech usw.).

5.    Mit F 1 u ß e i s e n das im flüssigen Zustande gewonnene, im Bessemer-, Thomas- oder Martin-Verfahren hergestellte schmiedbare, aber nicht merklich härtbare Material.

Soll dabei das Herstellungsverfahren besonders hervorgehoben werden, so ist statt der einfachen Bezeichnung Flnßeisen die Bezeichnung Bes-

die Königlichen

an

, T h o in a s - oder Martin- Flußeisen zu wählen oder eine dieser letzteren Bezeichnungen hinter der Bezeichnung Fluß eisen in Klammern einzuschalten.

semer-

Soll die Form als Blech, Stabeisen, Draht gekennzeichnet werden, so ist unter Anwendung der Bezeichnung F 1 u ß e i s e n wie unter a) 3 zu verfahren.

5. Mit Flußstahl das in gleichem Zustande gewonnene, aber merklich härtbare Material.

Soll dabei zugleich das Herstellungsverfahren noch besonders hervorgehoben werden, so ist statt der einfachen Bezeichnung Flußstahl die Bezeichnung Tiegel-, B e s s e 111 e r -, Thomas- oder M a r t i 11 - Flußstahl zu wählen oder eine dieser letzteren Bezeichnungen hinter der Bezeichnung Flußstahl in Klammern einzuschalten.

Soll die Form als Blech, Stab, Draht gekennzeichnet werden, so ist unter Anwendung der Bezeichnung F 1 u ß s t a h 1 wie unter a) 3 zu verfahren.

Die Bezeichnung G u ß stahl fällt aus. —

Schweiß- und Flußeisen bezw. Stahl können, außer nach Herstellung und Form, auch nach der Beschaffenheit — z. B. als sehniges Schweißeisen, Feinkorneisen — oder nach der Bearbeitung — als gehämmertes Eisen, Raffinierstahl usw. — bezeichnet werden. Da die Grenze zwischen härtbarem und nichthärtbarem Material schwer festzustellen ist, so ist in der Regel ein Material mit einer Zerreißfestigkeit von 50 kg für 1 qmm (5000 kg für 1 qcm), und darüber mit Stahl, ein Material von geringerer Festigkeit mit Eisen zu bezeichnen.

b) Bezeichnung 11 a c h den Verwendungszwecke n.

Soll das unter a) bezeichnete Material nach seiner verschiedenen Verwendbarkeit besonders gekennzeichnet werden, so sind dafür die folgenden Nebenbezeichnungen zu wählen und diese in der Regel in Klammern hinter die unter a) bezeichneten Hauptgattungsnamen einzuschalten.

1.    Roheisen ist, je nachdem es zum Gießerei-, Puddel-, Bessemer Thomasbetrieb usw. als besonders geeignet gekennzeichnet werden soll, mit Gießerei-, Puddel-, Bessemer-, Thomas-Roheisen usw. zu bezeichnen.

2.    Gußstücke im allgemeinen, welche aus Gußeisen bestehen,, heißen G u ß wäre n. Sollen Gußwaren einer weiteren Bearbeitung auf Werkzeugmaschinen unterliegen, so heißen sie Maschinengu ß. schmelzen bestimmte Gußwaren oder Bruchstücke derselben heißen G u fisch r o 11.

3.    Dem Schweißeisen können die seiner verschiedenen Verwendung entsprechenden Bezeichnungen, z. B. Niet-, Mutter-, Ketten-, Brückeneisen, Kesselblech usw. gegeben werden. Alte abgängige Schweißeisenteile werden Sch weiß eisen schrott bezw. Blechschrott genannt.

4.    Dem Schweißstahl kann die besondere Bezeichnung Stählstahl gegeben werden.

5.    F lußeisen wird im Eisenbahnbetriebe vorzugsweise zur Anfertigung Schwellen, Laschen, Achsen, Wagenradreifen, Trägern, Maschinenteilen,

Blechen usw. verwendet und ist hiernach in ähnlicher Weise wie das Schweißeisen unter b) 3 zu bezeichnen. Das zu diesen Gegenständen bestimmte Flußeisen wird als S-ch wellenflußeisen usw. bezeichnet. Die rohen Stücke

aus. In fertige Form gegossene Stücke aus Flußeisen (besonders Maschinenteile) heißen Fluß

von

heißen Blöcke. Das Wort Ingot fällt

">•

Zum Um-

waren.

22*

6. Flußstahl wird im Eisenbahnbetriebe vorzugsweise zu Trag- und Spiralfedern, Schienen, Lokomotiv-Radreifen, sowie zur Anfertigung von schneidenden Werkzeugen verwendet.

Das zu diesen Gegenständen bestimmte Material ist dementsprechend mit Federflußstahl usw. zu bezeichnen, auch kann der Bezeichnung Federstahl, Werkzeugstahl, Drehstahl, Meißelstahl, Gewindebohrstahl, Döpperstahl, Lochstempelstahl usw. das Wort Flußstahl in Klammer nachgesetzt werden. Die zur Herstellung dieser Gegenstände bestimmten rohen Stücke heißen Flußstahlblöcke, die daraus durch Guß in fertige Form hergestellten Gegenstände ,,Flußstahlwaren“.

c) Schlußbemerkun g.

Soll der Verwendungszweck eines Materials mehr betont werden als die Herstellungsweise, so kann die unter b) angegebene besondere Bezeichnung vorangestellt werden, während die unter a) angegebene in Klammer dahinter gesetzt wird, z. B. Nietstein (Schweißeisen), Werkzeugstahl (Tiegelflußstahl), Federstahl (Flußstahl), Lascheneisen (Flußeisen), Achsen (Martinflußeisen), Kesselblech (Schweißeisen) usw., oder es kann die Silbe Schweiß oder Fluß vorangesetzt werden, z. B. Schweißnieteisen, Flußfederstahl usw.

Die Aufnahmen von weiteren, namentlich im Eisenhüttenbetriebe gebräuchlichen, die Herstellung oder die Verwendung kennzeichnenden Benennungen, welche indes für den Eisenbahnbetrieb entweder von keiner oder von nur untergeordneter Bedeutung sind, wird nicht beabsichtigt; erforderlichenfalls sind die in den benachbarten Industriebezirken gebräuchlichen Bezeichnungen anzuwenden.

B. Gußeisen.

Gußeisen wird vielfach verwendet, namentlich zu Stützen, Trägern, Ankerplatten usw. und auch nach dem Gewicht bezahlt, wobei der Preis verschieden ausfällt, je nachdem die Arbeit umständlich ist, Modelle usw. erfordert. Auch die Art des Formens und Gießens übt einen wesentlichen Einfluß auf den Preis. Man unterscheidet den sogenannten Sand guß, Leh m guß und Schalen guß; bei letzterem werden die Formen aus Holz oder Eisen hergestellt. Ferner kommt es darauf an, ob die zu gießenden Gegenstände bei Formen viele Einsatz- oder Kernstücke nötig machen.

a) Gewichte und Trägheitsmomente von gufseisernen Stützen.

In nachfolgenden Tabellen bedeutet

D den äußeren Durchmesser der Säule in cm,

d die Stärke des Gusses in cm,

jF das Trägheitsmoment, bezogen auf cm,

F die Querschnittfläche des Materials in qcm. B die Stützentiefe in cm, b die Stützenbreite in cm,

S Seite des Quadrats in cm.

l-j

<----

--------kj—.

i<------------

!4r

-A

------>

<« >

<d>

jß

st

wmm

-b

d>

......fca.....—

co

zd

CN

——

10

Ob Ln Ln

C\

co 00

18

19

19

20

20

20

21

21

22

22

22

o.

Ln

O) H    io H O)

4^ to

Ln

Ln

00

Ln

Ln

Ln

in

Ln

O0 H 4*.    10    O0

Ln

105.3

117.8

187.4

197.1

201.1

258.4

318.1

289.8

460.2

490.1 517,6 68S,0 527,0 900,0 1005,3

911.1

1254.1

867.9 1563,7

1822.1

1467.2 2163,0

1331.2

2498.3 3015,9

2214.1

3381.1 1936,0 3751,0

4662.1 3180 4995

2701

N 1- N CO h CO tJ-

Ln

Ln

5369

6836

5447

7062

5102

8282

9613

a) Hohle Säulen.

P-

L—H

25,92

37,7o

21,99

43,20

50.27

35,34

56.55

28.27 58,90

75,40

44,77

75.40

34.56

74.61 100,53

54,19

94,25

40,84

90,32

125,66

63.61 113,10

47," 106,03 150,80 73,04 ¹3¹,95

53.41 "1,74 175,93

82,47

150,80

59,69

137,44

201,06

"9,38

169,65

96,60

179,07

226,19

4,i

3,i

6,2

4,6

4,o

7,3

5,6

10,2

Cb

11,6

9,i

15,2

12.1 10,0

16.8

13.6

21.2

17.3 H,5

23.1

19.1

28.2

23.6

20,0

30.3

25.6 36,2

30.8

26.5

38.6

33.1

45.2

39.1

32.6

45.8

41.6

52.8

46.2 42,5

4^4u.LOLoC/0G0O0O0C/0O0O0C/0L>0O0C/0O0O0O0    LO    C/0    Ln>    04    C/0    10    10    10    tO    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10

O O vQ vO 00 00 M M Ob Ob Ln Ln 4^.    4* O) O) 10    10    1-1    1-1    Q    Q    O    bQ    vO    CO    OO    00 *4    *4    Ob    Cb    Cb Ln    Ln    4^.    4^    4¹    O)    O)

m 1-0 to

d co co n co h n N co

Ln

Ln

10 O0 10    W W 10 4> M    to O0 J65 ^    10 LO 10 4». LO 10 O0 10 4^ JO

Ln Ln    Ln    Ln Ln    Ln Ln

Ln

Ln Ln

O-)    10 4*

Ln Ln

7340

9637

6739

11133

13069

9628

14022

8695

12885

17279

12350

16540

10997

16435

22318

15544

23220

17329

23475

28262

22901

29047

21300

35186

28042

35782

25836

43165

33901

47575

37115

47729

33784

57279

44140

57021

39899

68228

52002

67450

I3I,95

188.50 106,03

197.92

²5¹.33

144.51 236,40 H5,45 184,57

276.46 i57,o8 226,19 124,88 200,28 3oi,59 169.65 280,39

175.93

254.47 326,73 223,84 302,38 188,50 351,86

239.55 324,37 201,06 376,99

255,25

389.56

263,11 357.36 219,91

414-69

278.82

379,35

232.48

439.82

294.52

401.34

55,6

52.1 636

56.2

52,0

66,6

59,3

75,3

69,8

62.5

78,6

73,i

88.1

82.1 74,o 91,6 82,8

98.5

92.2

86.5

102.3

96,1

"3,o

100

117

110

128

"3

133

1 22

141

134

154

137

158

150

172

155

177

168

148

01 CO

193,3

200

Ln Ln Ln

233.3

334.6

438.7

525.4

492

CO

812

10

in 10

879

1112

CO

o 00

Ln Ln

1547

2039

1473

co oi co

o es

Ln

3672

3081

4915

b) Hohle quadrate Pfeiler.

24

40

48

28

55

45

65

36

84

57

85

44

108

69

105

52

132

104

144

87

175

f-

6,2

4,8

4,2

8,3

6,1

9,7

8,1

13,7

9,7

i5,4 13 ¹

20.3 i5,o 22,8

19.4

28.3

21.7

28.8

25.5

35.4 28,1

c) Wände

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

30

30

m m oi co *-T

M A 10 Oo IO 4^    10 O0 10

Ln Ln

Ln

Ln Ln

Rippen.

4580

61*27

4529

7915

6641

9132

7872

11605

10745

13005

10773

16320

14572

17859

14315

22187

19219

23804

29419

54167

1?

40

120

189

99

224

136

217

144

256

185

245

160

288

205

273

176

320

225

301

224

500

3S.2

32,4

45.7 35,'

48.8 42,1 54,7 45-3

58,i

53,i

67,3

56,7

7i,i

65','

81.3

69.3

85,4

79,i

131.3

108.3

er

Cu

er

Cu

T-h

•^i^j^iLnLnLn 10    10    10 O O G *^4 "--l

Ln

co ri-

On to

Ln

Ln 4“    10 Ln CO tO J OJ j-

Ln    Ln    Ln

Ln

94,7

69

*,3

96,2

236.7

454.7 169,4

455.7

1095.2 441,0 929,2

1493.4

1145.7

2068.8

3074.4 2080,1

3419.3 4356,1

129

180

!,3

2,8

4,5

53

3,2

10

125

225

84

159

225

122

203

275

160

244

295

3,2

4,9

5,i

5,i

6,9

9,4

9,4

11,2

12,7

12.7

14.8

IO

10

12

12

12

15

15

15

17

17

17

2,5

J»5

4,5

3,5

3,5

3,5

4,5

248,0

492.7

169.8 462,2

1148.1

442.4

940.5 1531,4 1149,0 2086,7

3127.2 2086,7 ‘2683,8

3920.2

76,5

144

202,5

58

137,5

250

9i,5

»74

247,5

132

220.5 300

172.5

234.5

292.5

^ O 00 CO    4^ JO JO JO

*00 O 'O -4*    ^4 *-4 Ln -^1    Ch O vO    tO 10

co

N

Ln

cg

^1'—I

CT*

*ri

tU|'—1

59,1

37

cO

Ln

4^- OJ

Ln

Ln Ln 10    10    10

G-)    10 4^ Oj M tn W

Ln Ln Ln

214,2

99

63

47

KO    VO^    O    O    CJ    N N    W

t-H    *—    CO    CO    CO O    O    OO

V-O

10

93,3

282.3 494,9 257, C 554,0 909,5

290.3

61.5

129.5

170

70.5

1,4

i,4

2,9

3.S

132

3.5

184,5

5.2

207

1 10

182

11,2

11,2

13-2

13,0

*3.0

*7.3

co vn w' co

918,0

1049.1

1438.8

2050.9 2090,7 1055,0

2948.1

4303,2

52

5A

144

220

D7,5

185,5

229,5

120

199.5

2 70

5A

7.5

1 0,2' 1 0.2 1 2,1

»3.6 13.6 >5 9

2. Preise für Gufseisen

frei Baustelle.

a) Platten, Träger, Säulen, Radabweiser.

too kg Auflagerplatten, Zwischenstücke, Auflegewinkel u. s. w.

kosten.................

ioo ,, Grund- und Deckplatten, die Aufsatzflächen gehobelt . 100 „ Träger mit Stegen und Rippen, unverziert .

ioo „ verziert, sonst wie vor............

ioo „ glatte Säulen oder eckige Stützen, nach vorhandenen

Modellen................

ioo „ desgh, nach anzufertigenden Modellen......

IOO ,, kannelierte oder einfach verzierte Säulen und eckige Stützen nach vorhandenen Modellen......

12—16 18—19 18—19 20—25

18—19 19 — 20

Mk.

ioo ,, wie vor, jedoch nach anzufertigenden Modellen . ioo

reich verzierte Säulen, sonst wie vor.......

volle und durchbrochene Belegplatten für Kanäle, PTifs-

böden, Treppen..............

ioo ,, Luftgitter und Rosetten...........

i Stück Prellpfahl, 20—30 kg schwer..........

1    ,, Radabweiser, 30—50 kg schwer........

100 kg Fahrgeleise für Durchfahrten aus geraden Stücken und solchen mit erweiterter Spur. Letztere verwendet man an den Enden (für das laufende Meter 30—45 kg schwer) IOO ,, Deckplatten, durchbrochen und verziert in Fufsböden

(für Heizungen)..............

100 ,, Ankerplatten...............

ioo ,, Roststäbe für Pleizungen...........

1 Stück Schornsteinschieber mit Rahmen........

21— 22

22— 24 2 5—30

100

18 — 22 30 — 36 4— 6 6—10

CO

O C/o M

IOO kg Feuerthüren mit Zarge

CO

77

2. Treppen, T r a i 11 e n , Einfriedigungen, Laternenständer,

Laternen.

1 Stufe einer geraden Treppe, bestehend aus schmiedeeisernen Wangen mit aufgesetzten gußeisernen Stufenwinkeln, gußeisernen vollen oder durchbrochenen Setzstufen mit gußeisernen oder schmiedeeisernen Trittstufen und gußeisernem Geländer mit schmiedeeisernen Handleisten anzuliefern und aufzustellen :

Der Lauf 1,00 m breit .    .    21 Mk. Der Lauf 1,60 m breit .

IJ5 „

1,30 V

i,45 ,,

Das Gewicht einer Stufe mittleren Durchmessers kann zu 50 kg angenommen werden.

Kommt für die Trittstufen Holzbelag zur Anwendung, außerdem ein polierter Handläufer, so erhöhen sich die Kosten je nach der Wahl des Holzes um 25 bis 50%.

1 Stufe einer Wendeltreppe ohne Setzstufen mit gußeisernen Trittstufen, einfachen Geländerstäben von Rundeisen, Handläufer von Flacheisen, anzuliefern und aufzustellen.

,, h7 5 „

y)

Mk.

y>

1,9° ,, ,,    2,00

Bei 1,20 m Durchmesser der Treppe .

.    — 8 Mk.

— 10 „

. 10—12

00 C\

„    1,80 „

1 Stufe einer Wendeltreppe mit gußeisernen vollen oder durchbrochenen Trittstufen und mit durchbrochenen oder ohne Setzstufen, durchbrochenen Traillen und Spindelhälsen, schmiedeeisernen Spindeln und Handleisten, letztere auch aus Holz, einschh Aufstellens, je nach der Ausführung kostet:

Durchmesser

Traillenzahl

in

für

Meter

1 Stufe

Stufenzahl

auf

I Umgang

Gewicht für 1 Stufe in kg

Preis

für I Stufe in M.

Setzstufen

2U5 1,90 1,60 1,40 U25 1,40 2,00

U75 1,50 2,00 ¹ -75 U5°

70

35

30

28

25

12

12

36

52

49

40

60

55

45

25,00 14,00 12,00 j 1,00 10,00 15,00 2 1,00 19,00 15,00 29,00 26,00 22,00

durchbrochen

ohne

durchbrochen

ohne

durchbrochen

l 1 raille von Gußeisen, einfach verziert.........

i dergl., desgl. reicher verziert............

i Treppenständer, 20—30 kg schwer..........

1 m Gitter zu Einfriedigungen, Geländer von Gußeisen (ungefähr

35 kg schwer)...............

1 m dergh, reicher verziert (ungefähr 60 kg schwer)

1 m dergh, sehr reich verziert (80—100 kg schwer) .... 50— 1 Umwährungsständer, 1,20—1,50 m hoch, 50—60 kg schwer . 10— 1 Torwegständer, 200—300 kg schwer

1 Laternenarm mit eingegossenem Gasrohr und Mauerrosette, ungefähr 30 kg schwer

1 dergl. ohne eingegossenes Rohr, konsolartig, je nach der Ausführung

4—

4—

15

. 20—

. 40—

. i8

i Laternenständer, einfach, ohne Endbock .    . -.....

1 dergl., reicher................

1 dergl., mit 2 Armen..............

1 Endbock für den Laternenständer (15—50 kg schwer) für 100 kg 1 Laterne von Gußeisen ohne emaillierte Deckscheibe

1 emaillierte Deckscheibe dazu...........

(Für Verglasung einer Laterne sind rund 5—4 Mk. zu rechnen.)

10—15 Mk. 15—50    „

75—130    „

25

8—25

3— 4

3. Gußeiserne Fenster.

Gußeiserne lackierte Dachfenster:

Höhe in cm

44 5i    55

35    36 38

60

75 80 82 45    50 54

Breite in ,,......

Preis ab Wagenladung Werk

In der Handlung................

Stallfenster: 9-scheibig, 85/95 cm groß, mit Zarge und Stellvorrichtung, .....

12-scheibig, 85/90 cm groß, desgl.

40/70    „

35/65    „

42

4-

4-

6-

6-

6-

Fensterrahmen ohne Flügel

= IO,CO ,,

- 13,00    .,

- 14,00

= 20,00

für 1 Stück = 10,00 ,    == 18,00

=    6,00

7 7-    77

5,00    .,

für I qm =    6,00    .,

16—18 Mk. 6— 8 „

7—10 4— 5

32—35    „

35—41 62—75    ,,

68—90 18-30

30—50 „

12—15 n.

20-70    ,,

10—12

7 7-

4. Stalleinrichtung.

1 m durchgehender Kuhtrog...........

1 Krippenschüssel oder Wassertrog, je nach der Größe .

1 dergl., emailliert...............

1 Korbraufe.................

1 einhängende Raufe mit Standrollen.........

1 aufstehende Raufe...............

1 Krippentisch mit Wassertrog und Hafertrog, schwarz lackiert

1 dergl., emailliert................

1 dergl., mit Hafertrog, Wassertrog und Raufe, schwarz lackiert

1 dergl., emailliert................

1 Säulengitter, mit Endkorb und Kugelbekrönung.....

1 dergl. großer mit Geschirrhalter usw.........

1 Lattierbaum von Eisen..............

1 Trennungsgitter, je nach der Länge und Form.....

1 Bodenschiene, 3 m lang.............

1 m gußeiserne Jauchenrinne mit abnehmbarem Deckel .

1 Jauchesammeltopf...............

C. Schmiedeeisen.

1. Bas rohe Schmiede- oder Stab-Eisen.

Dasselbe wird zu Ankerarbeiten, Gittern usw. verarbeitet und nach dem Gewicht bezahlt.

Man rechnet an Schmiedeeisen:

Zu einem gewöhnlichen Balken- oder Maueranker .    .    .    5—7¹/., kg

Zu einem gewöhnlichen Giebelanker

Zu    einem Zuganker, 3,0 m lang',    10    mm stark,    40 mm breit    12    kg.

Zu    einem Zuganker, 3,0 m lang,    13    mm stark,    52 mm breit    20    kg.

Zu    den Krampen und Nägeln eines    Zugankers    das Gewicht    von 15 cm

Länge derjenigen Eisenstange, aus welcher der Anker gefertigt ist.

Zum Kopf und zur Mutter eines Schraubenbolzens das Gewicht der Bolzenstange von solcher Länge, als der sechsfache Durchmesser beträgt. Der Kopf und die Mutter eines I cm starken Bolzens wird also so viel wiegen, als ein dergl. Bolzenstück von 6 cm Länge.

Zu einer Stoßklammer ¹/₂ — 1¹/.₂ kg' Schmiedeeisen.

Es kostet:

Das rohe Schmiedeeisen in der Handlung' für 100 kg Karreneisen in Stangen ungefähr 5¹/., m lang für 100 kg' Bestgeschmiedetes Stabeisen    für    Schlüssel    usw. für

100 kg...............

Bestes Jakobswalder Eisen zu Basculesstangen, Schloßfedern, Zuhältern usw. für 100 kg......

Zu Ankern und dergl. rohen Arbeiten verarbeitetes Schmiedeeisen einschl. Arbeitslohn und Material

für 1 kg ..............

Zu Zugankern mit Schraubenbolzen, Scheiben, Muttern

usw. einschl. Arbeitslohn und Material für 1 kg 0,40—0,50 ,, Pfahlschuhe, 3,0—3,5 kg* schwer für ein Stück .    .    1,50—-1,75 ,,

15 —17 Mk.

20

22-23    „

25 „

0,25—0,30 „

2. Band- und Flach-Eisen.

a) Gewichte.

(d Stärke, b Breite in mm.)

10 n 12

13

14

15

16

17

Gewicht in

CL,

fD

c

Längenmeter.

24 0,19,0,37:0,56 26 0,20 0,41 0,61 28 0,22 I 0,44 j 0,65

30 0,23 0,4710,70 32 0,24 0,50¹ 0,75 34 0,27 0,53 0,79 36 ! 0,28 38 j 0,30 40 ! 0,31 42 j 0,33 0,65 44 0,34 0,69 46 ; 0,36' 0,72 48 i 0,37 : 0,75 50 ! 0,39; 0,78 52 0,41! 0,81 54 0,4250,84 56 0,44 0,87 58 0,45 0,90

IC — CO •—< 'O

r\oo 00 cs O cf cf cf cf -f ~

- « O

o b b>

\Q H-. U>

1,12

1,21

1,31

i,i7

0,56 0,84

o,59 0,89

0,62 0,93

0,98 1,03

1,07 1,12 i,i7 1,21 1,26 i,3i i,35

60 0,47 0,93 1,40 62 0,48 0,97 1,45 64 0,501 1,00 1,49 66 0,51'1,03 1,54 68 0,53! 1,06 1,59 7o 0,55:1,09 1,63 72 [ 0,5611,12 1,68 74 0,58 1,15 1,73

1,12 i, 18

1,24

i,3i

i,37

i,43

i,49

i,56

1,62

i,68

i,74

i,81

1,87

1,25

1,32

i,4o

1,48

1,56

i,63

i,7i

i,79

1,87

i,95

1,40

1,49

1,59

1,68

1,77

1,87

1,96

93

99

2,41

2,49

2,57

2,65

2,72

2,80

2,88

Ci cf cf cf cf cf cf cf cf cf cf co rn co to cn

1,31

1,42

L53

1,63

L74 1,85 1,96 2,07 2,18 2,29 2,40 2,51 2,61 2,72 2,83 2,94 3,05 3,i6 3,2 7 3,38 3,49 3,59 3,70 3,8i 3,92

4,03

1,49

1,62

1,74

1,87

1,99

L- L L L Ü* oj oo o, w w u> jo jo jo jo jo jo jo jo

01014^4^4.4^4^4^4.0)0,0,0,0,0,10 to to to to tO JO JO j-p Ji _ p-p O b bj o,L 60 to o b> bj o,on o, io "o i) bo'b-on ij, u «o »o 004^ O Os 40 0040. o Os to 004^ O CMO 0040 o OW 004^ O O 40 00

p.nononljiOn.p.J^J^J^J^J^-p.OpOOoOoOoOOOJ 10 tO JO tO JO JO JO jh bl 0,4- Io 4-P b 00"oCn U W o Oobl Cn L do L b bo'b'L W in "o OO OOpoipOIp OO tO "C p-p Os o U-1 \Q OO tO ^4 I-P 000,0 0, OCtO'v!

J> JOspji    to 10 tO tO tO tO

6, L b ’oo'b'L w L 't'ob-pbboAiLdo'bbbiilnL'tob O, -OnnO tO On 00 p-p -4*    tOP-n OO >-i -4. '-O 40 (0>-n OO 4^ ^4 O OO On

O OJO, JO'JT'J/i    to to to to tO

vO MuiW p-h vO ^-4 O+i- tO O 00    Oo w \ü M 01 Io i-p oob'L 4o

p-p io p-n O O0\O O tO OJ Os^I OO O to Oo pj,    O O

2,43

2,63

2,83

3,03

3,24

3,44

3,64

3,84

4,05

4,25

2,61

2,83

3,05

347

3,49

3,7o

3,92

444

4,36

4,58

2,80

3,03

347

3,5o

3,73

3,99

3,24

349

3,'7

3,97

4,20

4,44

4,67

4,45

4,65

4,86

5,o6

4,79

5,°i

4,90

544

5,37

5,23

5,60

5,26

5,46

5,66

5,87

6,07

6,2 7

6,47

6,68

6,88

7,o8

7,28

5,45

5,84

5,66

6,07

5,88

6,10

6,32

6,54

6,75

6,97

7,i9

7,4i

7,62

7,84

6,30

6,54

6,77

7,oo

7,24

7,47

7,7 o

7,94

8,17

8,40

3,73

3,98

443

4,48

4,73

4,98

543

5,48

5,73

5,98

6,22

6,47

6,72

6,97

7,22

7,47

7,7 2

7,97

8,22

8,47

8,71

8,96

9,2i

3,44 3,7o 3,97 4,23 4,5° 4,76 5,03 5,29 5,56 5,82 6,08 6,35 6,61 6,88

7,M

7,4i

7,67

7,94

8,20

8,47

8,73

8,99

9,26

9,52

b) Preise.

1.    Grundpreise für Band- und Flacheisen = 120 M. für 1000 kg im Eisenwerk ; und 150—170 M. 1000 kg an der Verwendungsstelle.

2.    Ueberpreise für:

a) Bandeisen.

Breite

Dicke

mm

mm

Ueberpreis für 1000 kg Mark

Breite

Dicke

mm

mm

Ueberpreis für IOOO k" ■ Mark

6    —3;25

5°

60

26- 55

13—18

i,75 -1,25

I7I25—1

70

80

26— 40

1,25

1,125—1

40

50

0,9

0,85

90

26

30

O' O' O

60

80

100

I IO

0,-75

20—25

3-25

130

30

80—105    .

20—25

— 2 i,75 —1,25 1,125—r

40

50

60

106 —130

0.9

70

unter

3,25 -2

30

50

70

40

60

80

50

0,85 o,75 —3,25 _2

i,75 —b-5

Jedes Millimeter schmäler als 13 mm kostet 10 M. für 1000 kg mehr. Zwischenstärken werden zum Preise der nächstfolgenden dünneren Sorte berechnet.

26—78

1,0

110

20

30

40

132—156 •

157—178

70

90

60

80

Bandeisen bis 78 mm Breite wird in Bunden je 25 kg |

„ über 78 mm Breite wird in Bunden je 50 kg )

in Bunden von unbestimmtem Gewicht kostet 5 M. für 1000 kg weniger.

geliefert.

99

3) Flacheisen.

Breite

Dicke

mm

mm

Ueberpreis für 1000 kg mm

Breite

Dicke

mm

mm

Ueberpreis für 1000 kg Mark

8 bis unter 10

bis 8 unter 6

5°

20 bis unter 2fr

10

»,    13

4    ,,

IO und dicker 6,5 bis unter 10

5    77    77    6,5

77

70

30

40

50

26 „

» 106

bis unter 5

„ 30

3°

??

77

77.

77

6-5

IO

20

77

ho

i°6 „

99

10

10

•!    ,,    5

20

13 .7

IO und dicker 6,5 bis unter 10 5    77    77    6,5

io

20

30

••

77

40

10

50

l o j I 3°    77

” J 1150 und dicker

[5 bis unter 6.5

99

30

30

1 6,5 „    „    9

20

,, 178

10 und dicker j, 6,5 bis unter 10 V 5    77    77    67 5

Der Grundpreis gilt für Längen bis 6 m und bis 200 kg Gewicht für 1 Stück; für grössere Längen und Gewichte bleibt Preisvereinbarung Vorbehalten. Von 10 bis 20 mm Breite kann ohne Preisaufschlag gebunden geliefert werden; für Bündelung breiteren Eisens kommen 5 M. für 1000 kg in Anrechnung.

20 „

77    26

10

20

<3i 7,

99

30

10

3°    7,

50 und dicker

77    50

20

40

¹

Zirkular-Erlaß des Ministers der öffentlichen Arbeiten von Maybach Eisenbahn-Direktionen, vom 29. Januar 1889.

3. Quadrat- und Rund-Eisen.

a) Gewichte.

(d Stärke bezw. Durchmesser in mm, G D Gewicht des Quadrateisens, G O Gewicht des Rundeisens für den Längenmeter in kg.)

d GD

GO

d | GD GO

d GD

GO

d ! GD

GO

GD GO

cT o' o o 0 0 o~ o" «

21

22

23

24

25

26

27

28

03

29

1,20

i,37

1,56

i,77

30

3i

o8

2,21

2,44

4,86 ; 3,82

5,26

5,6 7

6,10

6,54

7,00

7,48

32    7,97

33

34

35

36

8,47

8,99

9,53

10,08

4G3

4,45

4,79

5,H

5,5o

5,87

9,25

6,65

7,o6

7,48

7,92

8,36

8,82 9,29 9,77 10,27 10,77 11,29 11,82 12,37 12,92 13,49 14,07 14,66

48    ; 17,93

49    ! 18,68

50    19,45 | 15,27

51    20,24 ; 15,89

52    ¹ 21,04    16,51

17,16

17,81

18,48

I9G5

19,84

20,55

21,26

21,99

22,73

23,48

24,24

25,02

25,80

26,60

90 63,18 | 49,62

95 I 70,40 | 55,29 IOO : 78,00 : 61,26

b) Preise.

An der Verwendungsstelle kostet dieses Eisen für 100 kg⁻ = 15—18 Mk. Im Eisenwerk gelten folgende Preise:

a) Grundpreise für Quadrat- und Rundeisen:

1. Schweißeisen und Martin-Flußeisen =120 Mk. für 1000 kg.

2. Thomas-Flußeisen ß) Überpreise:

= H5 „

Dicke

Länge

mm

mm

Überpreis für IOOO kg

M ark

Bemerkungen

12

12

14

14 „

16 ,, 60 ,,

9° „

110 „

16

60

90

110

120

6000

5000

4750

Für je IOOO mm länger oder Bruchteile von iooomm loMk. für 1000 kg mehr.

Der Preis für Stäbe von über 800 kg bedarf einer besonderen Vereinbarung. Von 4 bis unter 14 mm Dicke kann ohne Preisaufschlag gebunden geliefert werden; für Bündelung stärkeren Eisens kommen 5 Mk. für 1000 kg mehr in Anrechnung.

Yr

*r

Winkel -

a). Gewichte, Trägheits-

1. Gleichschenkelige

/e [ m\ /

X -Hl-«*

wr

dmm. = o, 1 b für b < 100 mm.

mm/Ms

t/min. = — b für b > 100 mm.

Abmessungen

Profil-Nr.

in

Quer

schnitt

Millimeter

Gewicht für 1 Meter-

Abstände von den Haupt-axen und Schwerpunktslage (So)

Momente (in cm) für J Momente (in cm) für die Biegungsebene YY. die Biegungsebene XX.

Träg

heits-

Moment

Wider-

stands-

Moment

lux =

Wx

qcm

l<g

cm

cm

cm

Ty

\Yy

Wirkung 3-grad

Träg- Wider-heits- Stands-Moment Moment

Tx Wx

lux

Wx

Wir-

kungs-

grad

1 */2

3,5

0,81

1,04

0,63

0,81

O O

On Ob

0,69

i,74

1,02

0,98

0,252

0,309

0,238

0,291

CO XO fO CO

d o

0,066    0,096    0,152

0,081    0,109    0,135

20

3,5

1,11

1,44

^CO

t4

i,4i

i,4i

0,87

0,92

i,39

i,35

0,640

0,792

o,455

0,563

0,52

0,50

0,169    0,194-« 0,222

0.209    0,226    0,202

2 72 25

3,5

1,41 ¹,84

1,10

1,44

i,77

1,04

1,09

1,76

i,73

1,30

1,64

o,735

0,926

0,67

0,64

0,342    0,329    0,300

0,432    0,397    0,275

30

2,5

2.24    i,75

3.24    2,53

2,12

1,27

1,30

2,10

2,02

2,93

4,oi

1,38

1,89

o,79

o,75

o,77    0,608    0,349

1,05    0,755    0,299

372 35

2,5

4 40 6

6,0

3,0

4 72 4 5

3,5

VOl-tCb

xo 00    o    c'L°q. ^

ca co corj-m rF ub n

2,06

3,oo

2,47

1,44

i,55

2,48

2,40

4,80

6,62

2,37

3,46

4,49

3,32

4,53

5,69

2,83

1,63

i,74

1,84

2,85

2,77

2,70

7,33

10,2

12,7

rf CO    Cb O 00

Ob xO    co \D

«-T ef    ef ro -sf

o,94

0,89

1,10

1,04

1,00

1,26    0,876

i,74    1,12    0,37

o,43

3,i8

1,85

1,96

2,07

3,i9

3,ii

3,04

12.8

16.9 20,4

403

■f*. 04

1,21

M7

M3

i,93

2,68

3,34

1,18

i,54

1,82

0,50

o,45

0.41

m O vO m m rf

6 c o'

4,75

50 7 7

3,5

6,51

8,19

i-h Tt-

co co xo

3,54

5 72 5 5

10

6,24

8,16

10,00

M Ch-h

004^ vb

3,88

<>

60

10

6,94 8,96 11,00

co xq_ 1^-00

4,24

G 7-2

65

4,5

8,61

10,9

I3,i

6,7

8,5

10,2

4,59

70 9

4,5

9,3i 11,8 14,2

7-3

9,2

4,95

04    t4    14    tO t4 J4    t4 J4 J4    J4 t4 14    J4    JSi    JO

'O    xO    00    'bo *<I 'bb    Obün 44    4^0414    t4    h    O

4^    4^,    Ob Ob Ob    04 04 04    On Ob Ob    XA    44    44

3,56

3,49

3,4i

3,9i

3,83

3,76

4,28

4,2i

4,14

4,62

4,55

4,48

£> ^ f*

00x0 xD

10 O

17-8

23,5

28,6

28,2

35,7

42,7

37,o

47.2

56.3

54,4

67,0

78.5

68,5

84.8

09,8

5,03

6,64

8,08

7,26

9,i8

11,0

8,72

¹1,1

13,3

i7,i

1,36

i,3°

1,26

1,48

1,44

1,40

59

i,54

1,76

i,7i

i,68

1.90

1,86

1,82

0,62

o,57

0,52

tO H H

^4 Cb04

N tO h

Cb 14 ^C/0 QJ G-) O

5,3» o,8o 6,38    0,75

7,24    0,71

N 00 ^

m vomd xo' t-XocT

t'- o* 00

00 OQ N

6 d o

Eisen.

und Widerstands-Momente.

Winkeleisen.

’S

) XX als Winkelhalbierende j YY| XX.

Vei-

hält-

nis

Widerst.-Momente für seiti. gehalt. Winkel-Eisen bei horiz. Lager u. vert. Bel.

—rH h

II = 0,58 V

Widerst. Mo-__ mente für frei h)— bewegl. Winkel-Eisen bei hoiiz. Lager u. vert. Bel.

Zwei zusammengesetzte Wiukeleisen.

Kleinste Momente für die

XX-Biegungsebene (in cm)

Quer- Gew. für schnitt 1 Meter

{- 2 F) {- 2 0)

qcm

kg

JL

Vier zusammengesetzte Winkeleisen. Kleinste Trägheitsmomente für jede Ebene, kleinste Wi-derstaudsm.f. XX od.XX.

Träg-    Wider-    Quer-    L°w. fürI Träg-

beits-    Stands-    schnitt    x .'•‘-t“r| heits-

Moment Mome 't (= 4 /<’)    (=40)'Moment

qcm

Wider

stands-

Moment

Tj

kg

T*

W,

2,48

2,67

0,156

0,199

0.1 12

0,130

1,62

2,08

1,26

1,62

2,35

2,49

0,290

o.37o

0,220

0,264

2,22

2,88

i,74

2,24

2,52

3,24

1,4°

1,89

o,933

1,26

3,48

4,48

3,26

4,40

1,63

2,20

2,24

2,34

0,466

0.599

o,372

0,454

04    10

"cx 00

oc to

2,20

2,88

i,w

2 oC

o,932    5,64

1,198

7,36

4,40

5.76

6.33

8,51

2,53

3,40

2,26

2,50

0.884

1,25

0,687

0,885

4.48    3,5o    3.7o    i,77    8,96

6.48    5,06    5,06    2,50    13,0

7,oo

10,12

Hö

22,3

4,83

7,43

2,21 2,40

1,22

i,74

0,982

1,28

5,28

7,63

4,12

6,00

00 cx 00 'b

cx cx

04 tO

b b*

Oc 4^

8,24

12,0

23.1

35.1

6,60

10,0

2,19

2,34

2,46

10 hl M b 04 b 10 hl

1.32

i,75

2,10

6,08

8,82

4-74

6,92

11.5

8,98

9-25

12,8

16,0

3,24

4,64

5,94

to 1

04    hl

~o ~c,4o

CO CO O X co CO*'

34.4 52,2

70.5

8,60

I3,i

17,6

tu tu tu

i- ö-> 4o

Ul

2,53

3,4i

4,23

2 03 2.57

3.00

Ki t—I «—• 10 CO 04

'bo'U Öj

61,4

86,8

"3

vq^ cö ^

co CX m

H H CI

2.19 2 50 2 41

3,i5

4.27

5.3i

2,61 328 3,85

7-4

22,4

10,2 12, S

29.7

36,1

H CO C\

P b« 04

04^ O

04 h4 *-* tO CN O

cob o

84,1

16,8

119

i55

29,5

31,0

2,21

2,30

2.41

'_ri 44-

"oc *

hi ^0 Ol

O O m O m ci CO Tf VT)

IC ro O cf o O

—< <-> CI

9,8

12 8 15,6

2.17

2.26

5-45

7,05

4-49

² 35

3.57

5-54

6,40

hl — tO ^-1 04

"o Co -Ci

10,6

14.0

17.2

2,19 2.28 2,36

7,4i

9.27

11,0

6,02

7,22

8,22

17.2

21,8

26.2

13 4 17,0 20,4

OC 00 O vj Ql 44 kn ±. 94 kO 4- OC    C O CX OJk.nui

O 04 Ul

4- j-i O "to -o

CO VO

tP co" cf

^ ^ ci

44* 04 to

O to Ol

~’o ox'o

04 hl m H l/l O

b\ cx

10 »—• ►—* to oc 04

OO HH 4^

24,4

32,9

.41,5

04 hi

c bc 4-

XP- X

-sf -T CO M Tf CO ro

2.20 2 26 2,33

8,66

10.9

12.9

o oc-o

OC <-n

-OO

18.6

23,6

14,6    864

18,4    107

.6

22,2

0-1 44. 04

CX^4

Co Vj *m

4^ 04 tsi    4^ 04 tO    04 tO hl

44. OO    O -b O 4- OC *—■

4^ bo to bob 00 b O. to

175    29,2

39,o 49,o

234

294

259    39,8

335    5i,5

412

63-3

Or 4^ 04 m h-i to

OJ OC-h

46.3

59,7

73.3

OJ

k-Tl

to

5. Abschnitt.

Baumaterialien. XXY11I. C. Schmiedeeisen.

Profil-Nr.

Abmessungen

Ge-

in

Millimeter

Quer- wicht

schnitt für 1 p Meter-

Abstände von den Haupt-axen und Schwerpunkts-la£e (Sn)

Momente (in cm) für Momente (in cm) für die Biegtngsebene YY. die Biegungsebene XX.

Träg

heits-

Moment

Wider

stands-

Moment

11) x

Wx

qcm

Ty

Wy

Wir-

kungs-

gr:,d

Träg

heits-

Moment

Wider

stands-

Moment

1UX =

Wx

Tx

Wx

Wir

kungs

grad

•»1

75 IO IO 5

12

•1,4

14,0

16,6

00"

3,07

5,33

5,30

3-¹⁶

3,26

5,26

5,i9

95,o

• 15.0

•33.0

18,0

21,7

25, •

2,02 1.99 ¹,95

25,o

3°,3

35,o

io,7

CT-

k-n

vikn M

'oo'o

CO

kO M kn

5,66

3.25 3.35 3 44

Ci

90 11 11 5,5

OC k-rv

•3

21,7

12,0

•4,5

16,9

6,36

3,65

3,75

3,85

— ^O O    M t-r» CO

o 10    ’t ro w

lriiovri 'O O O

. "7

141

162

187

222

254

20,6

24,9

28,6

29,4

34,9

39,9

10

100 12 12 6

•4

19,0

22,6

26,0

14,8

17,6

20,3

7,07

4,05

4,i5

4,25

285

333

378

40,2 47,• 53,4

1 10

-ft» to O

CX

21,0

25,0

28,9

SO Ox

22,5

7,78

-ft» -ft- -ft» "oxCn ^

L*

120 13 13 6,5

•5

25,2

29,5

33,8

•9,7

23,0

26,3

8,84

CO    OX N 1-0

00 00 N inm rf

r-f r-C r-C 00 00 ca

385 45° 5 • 3

49.4

57-7

65,9

kO CO O    Iri o O    N CO CO    M N ro

*-«!—< O t}* rj- cO    kO 'O O Ox OX

cf cf cf    cf cf cf    et cf cf    cd cf cf

30,8

37,i

42,7

VO 00    er, ert 4^

xo    jOx C/C O

On ~<0    ~OC4>» ^

IOI

i iS

•35

9,4» 11, i 12,4

CM CO cO O m Cx Ox CO 00    O OXCO^

cf d o    - o o

13-5

17,4

•8,5

21,2

23,5

22,9

26,2

29,3

•.•3

1,08

•,03

Ol

1,40

••35

•,3o

12

29,8

•3° 14 14 7

16

34-4

39,o

23,2

26.9

30,5

9,i9

*>■

•3

34,7

•40 15 15 7,5

39,8

•7

44,7

27,1

31,0

34,9

9,90

kn kn kn    kn    kn    kn    Gn    -ft-    -ft»

~bc4r C\    i    W    N    "o    fö    "oo

-|s. 4*.    MtOK)    10 U +>

vo VD Q    vp    VD

“00 Co ~o    3-c    fj    60

OC o, to    -U ►»

549

634

7i5

763

867

970

1025

1160

1290

64,8

74,9

84,4

83,1

94,4

106

104

117

130

3,29

3.26

3,22

3.59

3-53

3,48

3,84

3,78

3 73

•44

16.7

188

201

229

256

270

305

339

29,8

33,8

37,5

38,6

43,o

47,3

47,9

53-2

58,o

i,43

1,66

1,60

•■55

*4

150 16 16 8

40,0

45-4

3>,2

35,4

10,6

iS

50,8

39,6

1360

•525

1685

128

•44

•59

4.ii

4,07

4,02

358

401

CO ro

443

7i,i

1,90

1,85

1,80

•5

cs

160 17 17 8,5

45,8

5i,5

•9

57,2

35,7

40,2

44,6

•i,3

JOx JOx jOx OGi 4^

t^n kn u»

1760

1970

2160

• 56

•74

191

4.38

4-33

4,28

463

518

559

°°„ 9. “2

•-i Cx 10

1^00

2,02

• ,97

1,92

Ver

hält

nis

Widerst. -Mo-

Wx

mente für seitl.

gehalt- Winkel

u. vert.

SS?

3 <3

111

-+H H

H - 0,58

Widerst.-Mo-m mente für frei +J— bewegl.Winkel-Eisen bei horiz. Lager u. vert. Bel.

Zwei zusammengesetzte Winkeleisen.

Kleinste Momente für die

XX-Biegungsebene (in cm)

yJu

Vier zusammengesetzte j I    Winkeleisen. Kleinste

jr~ .“-r    Trägheitsmomente für

I | jede Ebene , kleinste Wi-derstandsm. f. XXod.YV.

Quer- Gew. für schnitt 1 Meter

(= 2 F) (=2 G)

Träg- I Wider-heits- I stands-Moment Moment

Quer- Gew. für schnitt 1 Meter

(= 4 F) (=₄C)

Träg

heits-

Moment

Wider

stands-

Moment

qcm

kg

To

W₂

qcm

kg

T₄

w₄

10    10 10    to    Ni    Ni    JSi JtO JtO    Ni Ni JtO    Ni Ni Ni    Ni    Ni NO

Ni b 'w    N> V. to ~tO "t-H Ni "to HH 00 to *—I    bi Ni Ni

Ln -4    Ln    O    Oh    M 10 00    vD 4^ OO    O 4*- ^4    Ln    Oh O

H* »-»    »-t

0\0i

"oobj

9,22

10,8

12,3

12,9

I5>9

18,6

18.4 22,0

25.5

25,3

29,8

34,i

30,9

36,3

4i,7

40,3

46,9

53,3

10,7

12,6

14,4

vO *v4 Ln *4 b\GO

4^-OiLO    00 00 M    LOtONi

Lw M O    Ln O 4^-    Oi 00 Ni

4* ~Ni "00 Ln o bi    O **4

17.8

21.8

25.8

19,0

23,4

27,8

24,0

29,0

33,8

21,0

24,1

26,7

3»,⁰

25.¹

52.1

29,6

35,2

40,6

25,9

29,9

33,5

33,8

38,1

42,8

120

145

168

I48

178

206

236

280

321

360

420

477

22.6

27.6

32,3

25,8

31,6

37,1

36,8

44.1

5B2

50,5

59,5

68,2

48,6    38,0

60,0

71,0    55,6

46,8

Oh Ln 4A OO vj Ln hO r« Ln

550

693

837

O 00 Oh    vO    vi On

4^ p\QO    j-*    0\Ö

bhbh'bo    vo    to 'bh

61,6

48,0

883

74,4 58,0

86,8 67,6

1083

1284

98,1

120,3

142,,

1346

IÖ2I

1897

135

162

190

2,16

2,20

2,24

5i,5

43,4

59,3

66,8

48,3

53,7

2,16

2,20

2,24

64,7

73,7

82,5

54.5 60,4

66.6

Oh    ^4 Oh Ln    Oh Ln Ln    Ln

OkOO    S°S° SO    ^4 VO JO    M \£5 N)

5^Cn4i. h i» 61 Ln O 4^ M O "o

32,8

39,0

45,o

39,4

46,0

52,6

46,4

53,8

61,0

54,2

62,0

69,8

VO 00 GO CO VO rj-LO VO

693 80 i

903

964

1096

1226

1295

1465

1629

61,7

72,6

83,6

80,6

93,8

107

103

119

134

130

147

165

78,8

11S    92,0

135    io5,2

101

139

i59

179

1792

2 I 5 2

2524

2560

3030

35IQ

3540

4I4O

475°

108

124

140

4800

5550

63IO

163

196

230

213

253

293

272

318

365

4^ WOJ Ln vO 4** M Ob Oi

2,16

2,20

2,24

80,0

90,3

100,4

67,0

74,2

80,5

8o,I

90,9

101,5

62,4

70,8

79,2

1718

1926

2120

160

160

181

182

125

142

201

203

158

6360

7270

8200

424

483

547

2,16

2,20

2,23

96,9

109,4

120,7

vO 00 00 VI o w

"oh ~bh 'Vi

9B5

103,0

104,4

7B4

80,4

89,2

2223

2488

2729

194

219

242

183

206

229

i43

161

178

8240

9380

IO54O

515

586

659

Pro f.

Nr.

2/3

\m

-•B—

*4-

-%o~\ -

1"

^min. =

20

ß) Ungleichschenkelige

Verhältnis der

; jedoch mit geringfügigen

i-

_ 'wfflA

!<—[—b—\----•»(

Abmessungen

in

Millimeter.

20 30

3,5 ²

^ Querschnitt

Gewicht für x Meter

(So)

Schwerpunkts-

Abstände

in cm

Lage der Hauptaxe YY

Abstände von den Iiauptaxen in cm

Momente (in cm) f. d. Biegungsebene YY

von der XX-Axe | von der YY-Axe

qcm kg

s\

tg a

i-J Trägheits-Moment

^ Widerst.-Moment

Wir

kungs

grad

1,41 1,10 1,01 0,51 0,407 2,00 1,84 1,441,050,550,382 2,00

i,5i

i,45

vo 00

1,09

1,04

0,86 0,48 1,44 0,718 0,90 0,45 1,79 0,896

0,65

0,62

3/472 30 45 ⁴

4,5 ²

2,84 2,221,500,750,421 3,05 3,50 2,731,540,790,400 3,03

2,30 1,11 1,62 2,28 1,15 1,65

i,3° o,79 6,63 2,18 i»3i 0,78 7,91 2,61

0,98

0,96

4/6    40 60

4,75 3,711,990,990,426 4,” 6,51 5,082,061,060,400 4,06

3,01 1,44 2,02 3,00 1,52 2,10

5/7 72 5o 75 7 9

672/IO 65 100 ⁹

8,26

10,44

2,511,260,417 5,10

2,581,330,398 5,io

3,75 1,83 2,64 3,73 i,8S 2,60

10 5

14,0411,0 3,371,620,399 6,77 16,94 ^,2 3,441,690,384 6,72

4,90 2,51 3,54 4,98 2,60 3,51

1,72 1,0319,9 4,85 1,72 1,0426,0 6,40

2,10 1,2653,2 10,4 2,19 1,27 64,9 12,7

2,76 1,62 160 23,7 2,79 1,73 188 28,0

1,31

1,26

1,62

1.56

2,16

2,12

8/12    80 120

10

12

11 5,5

3,97 1,97 0,425 8,18 4,05 2,05 0,412 8,10

10/16 100 150

H-,    I-,

13 6,5

19,0 22,56

28,5622,3 4,952,450,42610,18 33,00 25,8 5,02 2,52 0,418 10,18

6,00 2,90 4,20 6,04 3,00 4,20

7.51    3,62 5,26

7.5²    3,62 5,32

3,36 2,11 318 38,8 3,46 2,08 368 45,5

4,20

4,28

cf cf

749 73.7 851 83,9

2,63

2,59

3,3i

3,26

Winkeleisen.

Schenkellängen

= ¹Vs-

wks

Abweichungen; R —

^min. -f- (/max.

IN

Momente (in cm) f. d. Biegungsebene YY

1 .2 Ö c

Widerstandsmomente Widerstandsmomente (in cm) bei vertikaler (in cm) für horiz0ntal. Belastung V) u. gegen Lagerung bei vertikal. Seitenausbiegung Belastung und freier durch H gesicherter horizontal. Lagerung

seit!. Durchbiegung

-II-

Zwei zusammengesetzte J j -Eisen.

Kleinste Momente (in cm) für die Biegungsebene xx.

^ Trägheits-x Moment

^ Widerst-x Moment

Wir

kungs

grad

o <

* >1

II

II

„u

h|J

LL

||V

Quer

schnitt

Flachlieg. Hochlieg.

H= 1,24 V H -0,21V Flachlieg. Hochlieg.

in

Gewicht für 1 Met.

Trägheits-

Moment

Widerst.-Moment

qcm

kg

Tx

Wx

0,331

0,445

0,279    0,21

0,378    0,216

4,20

3,97

0,316

0,407

1,11    0,275

i,44    0,373

0,885

M3

3,42

2,66

4,48

3,5o

1,67

2,29

0,84

MS

1,89

2,66

1,08    0,325    3,94    1,17

1,50 0,33    3,76    1,57

4,i3

5,59

1,07

1,48

3,21

4,26

8,50 11,62

6,64

9,46

3,i5

9,06

13,8

4,60

kO vo CO

2,23 0,42 3,02 0,43

4,i5    2,53

3,9i    3,25

8,87

¹¹»5

2,20

2,98

7,00

8,94

¹3>7

i7,9

i3,9

i7,4

4,73 0,53    4,04

5,88 0,54    3,95

5,22    18,4

6,34    22,5

4,67    14,5

5,8o    17,6

22,7

28,0

10.7 14,0

17.8

21.8

26,7

36,6

69,9

89,3

6,68

9,i5

14,0

i7,9

3⁸,°

9,79

45,9

12,0

0,68

0,70

4,14    11,1

3,94    13,0

39,o    9,69    30,7

46,0    11,80    35,7

37,o

28,8

192

29,5

43,9

34,2

234

36,0

85,9

99,6

17,9

20,8

0,84    4,14    20,2

0,85    4,07    23,1

70,9    17,7

81,7    20,5

56,o

54,7

42,6

427

53,4

64,1

63,3

49,4

505

63,1

196

32,7

223

37,5

1,05

1,06

4,i5 37,i 4,06 41,8

130,0    32,3

H7,i    37,o

100,2

115,0

80,1

90,9

62,2

70,8

967

1106

96,7 110,.

Prof.

Nr.

2/4

3/6

4/8

5/10

6 7-2/13

8/16

10/20

x:

es"'

Vc

.Jc_i-

f—i—x

K-Jy>! ...7'7

L------Ä-"

Abmessungen

in

Millimeter

20

30

40

5o

65

Verhältnis der

d min. =

20

jedoch mit geringfügigen

Querschnitt

_ Gewicht für 1 Meter

(So)

Schwerpunkts-

Abstände

in cm

Lage der Hauptaxe YY

Abstände von den Hauptaxen in cm

Momente (in cm) f. d. Biegungsebene YY

von der XX-Axe

von der YY-Axe

qcm kg

tg a

Trägheits-^ Moment

^ Widerst.-Moment

Wir

kungs

grad

40

60

80

100

130

80 160

100

200

3,5

3,5

i,7i 733 ¹,45 2,24 i,75 I,49

o,45 0,252 0,49 0,231

4,25 3,32 2,20 5,81 4,532,27

0,69 0,242 o,77 0,215

6,84 5,34 2,90 8,96 7,00 2,97

0,90 2,249 o,97 0,229

2,56

2,53

3,88

3,85

5,17

5,15

1,86

779

2,68

2,70

3,55

3,59

1,30

1,34

1,96

2,06

2,60

2,66

1,19

1,18

777

1,78

2,40

237

o,8o

0,82

1,19

1,25

i,55

1,60

0,41

0,42

0,87

o,94

2,99

3,79

1.17

1,50

o,S8

0,86

16,5

21,7

47,7

60,6

4,25

5,63

1,28

1,24

9,22 11,8

¹,73

1,68

10

4,5

11,36 8,9 3,64 14,0010,9 3,71

1,14 0,246 1,21 0,231

6,45

6,39

4,43

4,45

3,23

3,32

2,94

2,96

1,96

2,04

1,07

i,i4

123

148

19,1

23,2

2,14

2,13

10

12

12

14

14

16

5,5

18,50 14,4 4,72

21,9617,1 4,79

1,47 0,241 1,540,236

8,40

5,78

5,8o

4,21

4,30

Cn) oj

00 00 4^    00

2,59

2,61

1,42

1,42

340

396

40,5

47,2

2,81

2,76

13

15

6,5

7,5

27,3621,3 5,79 31,6424,7 5,87

1,790,249 1,87 0,240

io,35

10,30

7.10

7.10

5,20

5,27

4,80

4,78

3,i6

3,20

1,75

i,78

764

870

73,9

84,6

3,47

3,44

40,0431,2 7,20

45,44 35,4 7,27

2,200,252 2,28 0,246

12,97

12,85

00 00 Cb ~oo

tO v£>

6,44

6,54

6,00

5,94

3,90

3,96

2,23

2,20

1757

1970

135.5

152.5

4,35

4,3i

Schenkellängen

bj

.X

Abweichungen; R —

dm'm. + t/max.

²\

.7'

y-''    \

*---*

Momente (in cm) f. d. 13iegungsebene XX

II

QJ

Widerstandsmomente Widerstandsmomente (in cm) bei vertikaler (in cm) für horizontal. Belastung V) u. gegen Lagerung bei vertikal. Seitenausbiegung durch H gesicherter horizontal. Lagerung

Belastung und freier seitl. Durchbiegung

Zwei zusammengesetzte | | -Eisen

■ Kleinste Momente (in cm) • für die Biegungsebene xx.

h-J Trägheits Moment

iS

Wir-

kungs-

grad

x he

II

•+ —

-!++ H

Tv

"+~v

liv

Quer

schnitt

Wx

II

Flachlieg.

H = 0,370V

Hochlieg.

0,314V Flachlieg.

Hochlieg.

in

qcm

Gewicht f. Meter

kg

Trägheits- Widerst.-Moment Moment

Ty

Wy

0,292

o,392

0,263

0,377

0,24

0,26

2,68

2,38

0,305

o,393

0,639

0,828

0,260

o,355

0,515 2,82 0,644 3,68

2,20

2,88

1,65

2,24

0,83

1,12

1,29

1,64

o,795

o,99o

0,36    2,74

0,36    2,63

0,930

1.13

1,94

2,38

0,771

0,961

1,56    5,68

1,87    7,00

4,44    7,22

5,46    9,33

2,41

3,ii

3,79

i,88

5,39

2,56

0,51

0,50

2,58

2,50

2,08

2,80

4,33

5,88

82

3,48    9,5°

4,6o    13,0

7,42

10,2

21,8

3i,o

5,45

7,45

10.5

13.6

3,97

5-21

0,62

0,64

2,62

2,44

4,49

5,6o

9,39

11,8

3,84

5,05

7,48    16,5

9,13    20,9

G\ to

Io 00

■<J Ln 00 VO

» yo

12,0

15,6

3°,1 36,9

8,50

10,50

0,78    2,78

o,79

2,66

N

00

61,1

73,8

vq^ rf rC

M M

o,99    ².⁶5

1,00

2,58

vo vo^ d\ hT vo cR

1-4    MM

2i,5

25,7

34,7

41,0

8,25

17,0

28,1

10,2

20,1

33,9

22,0

26,4

170

211

14,1

17,0

27,8    38,0

32,7    45,¹

29,6

35-2

26,1

32,5

349

422

43,6

52,8

143,6

167,4

27,2

3i,5

1,22

1,22

2,71

2,67

3i,4

30,o

65,2

73,i

26,4

30,5

52,9    57,i

44,6

816

81,6

60,3

66,1

51,6

958

95,8

b) Preise.

Im Eisenwerk gelten folgende Preise:

a) Grundpreise — 120 Mk. für 1000 kg für gleichschenkelige; 115 Mk.

für ungleichschenkelige. ß) Überpreise:

1. Gleichschenkelig rundkantig.

Breite

Dicke

Normal-Länge bis

mm

mm

Überpreis für 1000 kg

Mark

13 bis unter 16

16 „

99

20

20

99

26

26 „

30

30 „

99

45

45

99

7° '

70    ,, einschl. 105 j'

2    bis unter 3

3    und dicker

2    bis unter 3

3    und dicker

2    bis unter 3

3

4    und dicker

2    bis unter 3

3    ”

4    und dicker

2    bis unter 3

3    5)

4

5    und dicker

3    bis unter 4

4

5    >>

6    und dicker

5 bis unter 6,5 6,5 und dicker

>    6000 mm

99

99

99

99

99

2. Ungleichschenkelig rundkantig.

8000    ,,

6000    „

8000 ,,

70

60

60

45

55

45

35

45

35

30

40

30

25

15

30

20

15

IO

25

10

Die Summe der beiden Schenkel der Winkel durch 2 dividiert ergibt die Schenkelbreite, welche nach i. in Anrechnung zu bringen ist, plus einem Aufpreise von 5 Mk. für 1000 kg auf sämtliche Überpreise.

3.    Gleichschenkelig scharfkantig

kostet 10 Mk. für 1000 kg mehr als die Dimensionen unter 1.

4.    Ungleichschenkelig scharfkantig

kostet 15 Mk. für 1000 kg mehr als die Dimensionen unter 1.

5.    Scharfkantig mit abgeschrägten Kanten

kostet 15 Mk. für 1000 kg mehr als 1.

6. Profil für Achshalter

,, Bohrflanschen . mit rundem Rücken 9. Ausgewinkeltes Winkeleisen 10. Eingewinkeltes

Scharfkantiges und abgerundetes Winkeleisen von 13 bis 16 mm Schenkelbreite wird gebündelt geliefert.

Im Handel kostet das I -Eisen für 1000 kg etwa 30 bis 40 Mk. mehr.

7-

8.

99

99

99

10

CN CO

99

„ 1000 „ ,, 1000 ,, „ 1000 „ ,, 1000 ,,

9 3 IOOO , ,

99

99

99

9?

1.

99

99

99

99

1.

1.

I.

I.

Zwei zusammengesetzte T-Eisen.

Kleinste Momente f. d. XX-Biegungsebene.

Wider

stands-

Moment

W₂

Träg

heits-

Moment

T₂

0,408

0,742

1,22

1,86

2,70

3,76

5,oS

8,50

13.2 i9,4

27.2

rC co

ro o

99,o

O O *-« CO vo 00 NvovOt^'-' *-• co vO

►H C^ Tt"

Gew.

für

1 Meter

(=»0)

00^ VO^ Tf v£>^ 00^ C^ 00^ tF C^ C^ v£>^ rf O^ O^ ►* M CO Tf XO cxF cT vcT hT vcT cT vo" n H W N co 't O

X^_X

Quer

schnitt

UB =)

qcm

M vo 00 O O O

C^ rf Ov io co CO 00 N co Tj- ID N C?t h"

21,1

5. T-Eisen.

a) Gewichte, Trägheitsmomente, Widerstandsmomente.

9,1 n + 1 mm

Q/

v .0

R = d\ r

,«*■

-x

Neigung im Fuß 2%;

auf jeder Seite des Steges 2⁰/

Momente (in cm) f. d. XX-Biegungsebene

Momente (in cm) f. d. YY-Biegungsebene

Wirkungsgrad Wx G ~

Wider

stands-

Moment

Träg

heits-

Moment

Wirkungsgrad Wy _

Wider

stands-

Moment

Träg

heits-

Moment

lux

Wx

Tx

tüy

Wy

Ty

f[

i*------Et-.......j

a\ pu'Bjsqy g

-S]^Undj3AVt[Dg <->

O J3}3J\[ I jnj VU0IAV3O

je

o

fO

qcm

Qu

COONVO ^ t^WOO

C^ M co rf rf ui in O OO

o~ o d d d d d d d

0,92

09’ 1 L£‘i ti‘i

0,20

o,37

0,61

o,93

i,35

1,88

2,54

4,25

6,62

9,7o

13,6

18.5

31.5

49.5

0,204

0,463

0,914

00^

23,1

38,8

61,4

92,7

189

347

0,32

0,41

0,52

o,59

0,68

o,77

0,84

1.00

Q\ \Q M O 00 CO t-t CO xo N O CO

hT hT cT

O co OO vo r^»vO *-• co vo 01 vo 00 ro O N N N

o cT ö' *-F t-T rT co vo*" ca

0,403

o,93i

1.86

M VO Tf

co i-o co lo (xT

!3,i

^ N Gv 00 CO

VO OO H M

T+- co

co

Ol cfl N co 0"0 rj-N NVO ro N 0_

O d d cT pT ro Tt vo" c<r

Orovoooi-i

i-, i-i i-i M ro

1,11

vo

CO    Tf    VO    VO    VO    T^-    HH

vo vo

lO

N CS CS CS CO co TT

VO VO vo

CS CS CS CS co fO co 't ^ vo VO VO

vo

vo

vo

Abmessungen

in

Millimeter

vo

vo

vo

co co 't 't VO vo vo CO QV O CO vo

VO

VO

VO

CO CO tF tF vo vo vO 1>»C0 O' O    co io

OvoOvoOvoOOOOOOOO CS CS COCO^-^VOVO N00 Ov O CS

OvoOvoOvoOOOOOOOO CS CS co co Vf Tj- VO vo    00 Ov O CS rf-

Profil

Nr.

2/2

272/272

3/3

872/372

4/4

4 Vz/4 V2

5/5

0/0

7/7

8/8

9/9

10/10

12/12

14/14

Die gröfste Spannung Sl in A durch das Biegungsmoment M ergiebt sich aus der Beziehung:

M. cos

IVy ■

Die gröfste Spannung S₂ in C wird: e M. cos

S₂ = — . * w

Wy

M. sin cp

Wy ’

, c    M    ( e

oder Sr — -jjj— . I — . cos

¹    Wy    \ W

cp -f- m . sin cp^

Das Maximum von S₂ tritt ein für: d S2 d cp

— — sin . cp -f- m . cos cp,

7iß

oder für tg cp = m . —.

Für die hochstegigen T-Eisen der vorstehenden Tabelle ist mit geringen Schwankungen im Mittel:

m = 1,47;—= 0,42

daher tg cp =

= 3,5, oder cp — 74⁰ 5'.

M7 0,42

W    €

Für tg cp — m . —, oder m = — . tg cp, wird S₂ den Wert annehmen:

S₂

max

I Vy * W . COS Cp*

g

= 74⁰ 5', oder cos cp = 0,274 und — = 0,42, so wird: M 0,42 Wy • 0,274

Die Spannungen ^ und S₂ sind einander gleich, wenn cos cp Al

~Wy ⁼ Wy ‘

cos cp .

Wenn

max —

= ,’s3-w

M.

d. h.:

f (e — . I — . cos y \u>

cp + m • sin cp)

= m . sin cp,

oder tg cp = ¹ w

1 — 0,42

D47

tg (p = 0,394, oder cp = 21⁰ 30k Für ^ << 2i° 30' ist ^ > S₂.

„ rp >» 21⁰ 30' ist S₂ >

. W= M,

max

Nennt man das Widerstandsmoment für die ungünstigste Belastungsebene (wenn also cp =■ 2i° 30'): W, so ist zu setzen: S₂

.V

oder W —

l max

Wy

oder, da Wy = 1,47 . Wx, so wird auch W— 0,654 . 1,47 . Wx, oder W = 0,96 . V>\ a’s kleinstes Widerstandsmoment des Querschnittes.

b) Preise.

Im Eisenwerke gelten folgende Preise:

a) Grundpreise =110 Mk. für 1000 kg. ß) Überpreise:

1. Gleichschenkelig, rundkantig und scharfkantig.

Steghöhe

Dicke

Normal-Länge bis

mm

mm

Überpreis für 1000 kg

in Mark

16 bis unter 20

20 „

26

26 „

30

45

55

inld. 50

2,5 bis unter 3 3 und dicker

3    bis unter 4

4    und dicker

3    bis unter 4

4    und dicker

4    bis unter 5

5    und dicker

5    bis unter 6

6    und dicker

5 bis unter 7

7    und dicker

6000 mm

8000 mm

WOO    N> OJ    O0O0    -L 4-    -f^cn    U-iO\

oi O    01 O    O o 1    o cn    01 O    OO

Im Handel kosten diese |-Eisen für 1000 leg' etwa 30 bis 40 Mk. mehr.

■a~

\ lR

6. Z-Eisen.

\.

! a) Gewichte, Trägheits-und Widerstands-

IO

b = 0,25 • h -f- 30 mm,

d = 0,035 ' ^+3 mm; jedoch auf halbe Millim, abgerundet, t — 0,05 • -|- 3 mm,

--T-^

-----------O —

' T

M'

->l

R = t\ r —    .

Abmessungen

Prohl-Nr.

Millimeter

Querschnitt

Gewicht für 1 Meter

Lage der Hauptaxe

Abstände von den Hauptaxen (in cm)

Momente (in cm)

v. d. XX-Axe

v. d. YY-Axe

Verhält

nisse

für

die Biegungsebene YY

F G YY

qcm kg tga =

Trägheits-

Moment

•<

Widerstands-

Moment

Wirkungs-

grad

Wy

-r~ = xo y

L*

30

40

50

60

80

10

100

12

120

140

16

160

Q ln    0    ln O    ln    Qj    O    00

0\ ln    ln

ln

~    io    oo--a    o,    Y¹    in

l^    ln    ln

tJvo oo'-a <y> Y¹ m f*

U    oi    Ln

2,5 4,26 3,3

2,5 5,35 4,2

3    6,68 5,2

3    7,80 6,1

3,5 10,96 8,6

vo"

Ln

4 14,26 u i

4,5 I7,94 i4,o

5 22,6o 17,6

5,5 27,13 21,2

1,69 3,86 0,56 1,41 0,84 0,145 0,60 1,20 4,19 1,10 1,68 1,16 0,262 0,69

0,96 4,62 1,60 1,92 1,45 0,346 0,76

0,80 5,00 2,19 2,10 1,69 0,438 0,81

0,42 8,79 6,33 3,03 3,15 0,720 1,04

o,39 9,85 7,32 3,29 3,48 0,744 1,06

18,3

28,3

45,2

67,9

142,9

272

474

773

“93

4,75    i,44

6,76

9,8o

13,6

24,4

39,7

60,1

88,0

120,5

1,61

1,88

2,22

2,83

3,58

4,30

5,oi

5,⁶9

Für die Profile Nr. 3, 4, 5, 6, 8 und 10 tritt bei Belastung in der ungünstigsten Belastungsebene EE die gröfste Spannung in den Ecken BB auf, während für die übrigen Profile Nr. 12, 14 und 16 die gröfste Spannung bei Belastung in der ungünstigsten Ebene (EE) an den Enden AA eintritt.

Bei vertikaler Belastung und Verhinderung seitlicher Ausbauchung durch die erforderliche Horizontalkraft    V. tg y ist das Widerstandsmoment fast durchweg gröfser

i:

Momente.

■H

5«

IK

§>■

mvJa-Y

i» >

~K\'

A.

,n

U"

n£ß-a,

Vertikale Belastung

Momente (in cm)

für

die Biegungsebene XX

Ver

halt-

nis

Ungünstigste Belastung in der Ebene EE

(V)

bei Verhinderung seitlicher

Ausbauchung d. H

Vertikale

Belastung

(V)

bei freier Ausbiegung zur Seite

Träg

heits-

Moment

Wider

stands-

Moment

Wv

Wirkungs- —^ — grad    x

Wx

Tx

Wx

roy

= tg ß:

Kleinstes oder für Widerst.-8 — ß — a, Moment oder tg 8: (in cm)

Widerst.-Moment H hierfür (in cm)

Widerst.-Moment hierfür (in cm)

1,61

UH

o,35

4,18

28,9

0,545

4,o

1,23

1,29

3,oo

1,79

o,43

3,79

14,5

0,720

1,78

6,7

o,934

2,19

5-¹7

2,69

0,52

3,65

10,6

0,864

2,67

10,4

o,772

3,53

7,07

3,34

o,55

4,07

9,3

1,01

3,32

14,7

0,675

4,70

13,6

5,82

0,68

4,19

7,52

1,24

5,78

27,0

o,532

9,15

21,1

8,14

o,73

4,88

7,76

i,44

8,04

43,8

0,466

14,2

30,0

10,7

o,77

5,64

—5,64

3,77

io,5

65,9

0,428

20,2

44,6

14,2

58,8

16,9

0,80

0,80

6,22

7A3

—6,22

-7A3

4,20

4,22

14,0

95,1

0,389

28,4

16,7

130,3

0,367

36,6

als Wy (für die Hauptaxe YY), weil dann die neutrale Faserschicht horizontal, bez parallel zu AB ist, so dafs in allen Punkten zwischen A und B gleichzeitig die gröfste Spannung auftritt, während für die Belastung in YY die gröfste Spannung nur in den Endpunkten AA vorhanden ist. Die Ebene FF, welche um y gegen Steg (nach Mafs-gabe der Skizze) geneigt ist, giebt also die günstigste Belastungsebene für die Profile Nr. 5—16.

•* \ -

~tß(S₂'

Bildet die Ebene eines Biegungsmomentes 31 mit der FF-Achse den Winkel 90, so erhält man die größte Spannung in A:

M • cos cp

S,=

a M ‘ sin cp

Wy

wx

ir

'h

So \

A V A\ \

\£F, X 7$®

wenn v<^a und daher das Widerstandsmoment W mit Rücksicht auf den größten Abstand v der Ecke B ermittelt ist, wie dies für die Normalprofile der Tabelle von Nr. 3 bis einschl. Nr. 12 zutrifft; während für die Profile Nr. 14 und 16 einfach zu setzen ist:

M • cos cp M • sin cp

IVy

wx

da hier a > v .

I.)a nun nach dem oberen Ausdrucke auch

^i =

Wy

• | cos cp — — • m • sin <pj

so

erreicht sein Maximum für

dS,

— = o,

d cp

oder für — sin cpx--• m • cos 94

wenn für diesen speziellen Wert 99 = 94 gesetzt wird

. ,    a

d. h.: tg 94 — — — • m .

Die größte Spannung S₂ in B findet man aus: M • sin cp M • cos cp e

wx

wenn auch hier v^>a wie oben vorausgesetzt ist. Aus N₂

Ml .    , c

-7- • m • sm cp H--• cos cp

y \    w

dS.,

dp) ⁼ °

oder, wenn hierfür cp = cp.₂ gesetzt wird, für m • cos 99₂ —    • sin 9?₂ — o

i 1    w

d. h.: tg 99₂ = m •

Setzt man die Werte von tg94 und tg9?₂ in die Ausdrücke für und S.₂, so bekommt man

li:

findet man S₂

inax

für

max =

WY • cos 94

und S₂

max —

Wy • COS Cf.,

Für die Profile Nr. 3 bis einschl. Nr. 10 findet man hiernach:

S₂ max

während für die Profile Nr. 12, 14 und 16

Sj max Si)

max ,

max .

Die ungünstigsten Belastung'sebenen EE sind hiernach ermittelt und die entsprechenden Winkel (ß für <pt, resp. cp.₂) durch ihre Tangenten in der vorstehenden Tabelle angegeben.

Soll durch eine Kraft K eine vertikale Durchbiegung eines horizontal gelagerten Z-Eisens erfolgen, so müssen die partiellen Durchbiegungen fx und fy in den Hauptachsen sich verhalten:

= tga.

Ist die zur Erfüllung dieser Bedingung erforderliche Kraft um cp gegen die FF-Achse, resp. um y gegen die Vertikale geneigt, und ^ sind die Komponenten dieser Kraft in den Haupt- £ achsen Kx, bezw. Kv, so müssen sich die Durchbiegungen auch verhalten wie:

fx

fy

Kx

fl

\\1

7fr

\I

fx

fy K

oder:

Ty

t g<P =

Kx Tx

• tga.

Tx

, so findet man hier-

Da a für die einzelnen Profile bekannt ist, ebenso nach tg cp, bezw. <p, und aus y = a — cp auch y, bezw. tgy, daher auch, weil

= tg 7,

die erforderliche Horizontalkraft H, welche eine Seitenausbauchung verhindert,

H= V> tgy.

ln der Tabelle sind die den einzelnen Profilen zukommenden Werte von tg y angegeben.

Fehlt die Plorizontalkraft H bei vertikaler Belastung, so tritt eine Seitendurchbiegung zur Vertikaldurchbiegung hinzu, wodurch nach Maßgabe des Ausdruckes für S₂ eine Vergrößerung der Spannung, d. h. eine Verringerung des Widerstandsmomentes eintritt. Die Werte für diese wesentlich kleiner ausfallenden Widerstandsmomente sind in der vorstehenden Tabelle angegeben.

b) Preise.

Im Eisenwerk gelten folgende Preise:

a) Grundpreise = iio Mark für iooo kg. ß) Überpreise:

Steghöhe

mm

Normallänge bis mm

Überpreis für iooo kg Mark

20 bis unter 26 26 „

30 ..    »    45

45 ..

60 „

30

< .0

6000

8000

5°

40

35

30

P-

.2

o

L>

ca is

C Ci

ca

Frofil-Nr.

260

220

200

180

091

140

120

001

08

65

öS

40

30

001

90

80

75

70!

65

09

55

PS

45

42

3⁸

35

33

! /•

5 S«.⁰⁰ oc^¹ -i

u lt, o-i

On OnV^ cn is\ Ul

Ln

5*.

er

Ef

ifft

J? !?    J"¹ " J³ £ LO -⁰⁰ OO^¹ vj -J --1

O* t* t_/i tyi M t/v u t/i t/i

»n.

CT

00-4 J* OiY¹Y¹ Ln F F    Y>    V    Y>

Ln t_n Ln oun    t_n    Ln    Gn

Ui-|iWWNN»mhh

00 00-4 N 00 4*. J3 ^4 04 JH MD ^4    JJ\ Ln

"boA '*0104 O H4, OMI O O i-i    N    41.

^ Ln M O t4

qcm

Querschnitt

4WNNNHMHH

Ln M iO 01 •— 00ui W O OOM Gn 4^ 4^ MD '*00 04 To MD '*00 MD 04 Ln 'c'V— ~ON '*00 W

Gewicht per I Meter F

to ¹ *>*.

Qn Ln Ln 4^ 4^ 4^ G-> O-J JO JO JO JO j-» 'o 4^ 'onOO ÜId ^4 0Ji£) OiW O 00

UiWCiOOvOiüOiHWOUO 4^ On

Schwerpunkts-Abstand w

g^'S'S oiS o o, 8 o J^S' £ S'

4k *sl N v| 4» tO vO 00 '<1 M tO vl    tO    Ol

^ Trägheits-^ Moment

£££££ S"-"?.*?.«    4» T

00-P» -4W U'l 0W-|1'4\0'1    W    04

Wider-^ Stands-Moment

►*

Mio 00-4 Ol Ol Ln 4^ 04 04 J4 J-1 J-I J-1 Tj To A ~-j MD *tO Ln "oi MD Th Ln VO Ln O

^ Wirkungsgrad

'S, a, nmw?

0 4^ to to »-• -vj ^4

4^ Ul Q\ H

10,0

cn

O)

to

^ Trägheits-* Moment

0CU1 OJ W to tO *-« >-*

o CuO W J3\ JH ^-4 OJ JD ^-4 yi 4^ oo JO “o MD mO *14 'o\ ~4 i'w O^iw 04 ~00

Wx

Wider

stands-

Moment

►_hh*hhhhhhhi-«00000 O O

^4 Ln oo

O H« ON

M N H h\£)v£) oo OO'-I *^4 Gi 00 to G\ O O Ul On Oo C\ 4^ On

xa;

₀|3 Wir-

t,lH kungs-

grad

Momente (in cm) f. d. Momente (in cm) f. d. YY-Biegungsebene XX-Biegungsebene

Neigung der inneren Flantschfläche 8°/

b = 0,25 h + 25 mm.

TT

-H

6,72

6,57

6,19

5,99

5,70

2,50

3,04

3,6o

4P4

4,69

5,oo

5,38

i,97

kS‘i

Ul

Wx

hältnis

Ver

^ Kleinstes Wider- | TO Stands-Moment I 3 TB f. d. ungünstigste i 11 Belastungsebene, für welche

10.8

12,4

14,2

18.1

22.1

27,0

34.1

40.8

48.2

56.1

64,4

75.1

96.8

177,6

qcm

Quer

schnitt

vo Vj Ln ^    OJ tO tO i-t •-» m

j-h yi J7D JD Oj    jm j^\ <-<    4*. ,-«    v£) oo

*00 0\ Cn A 'oo'bs'oo’bs'b ~N To 'V» ~ON A

hg

(_ 2 G)

per

1 Meter

Gewicht

2151

5 gJT's 8 s    H

CNOJ+- CO GO ~ NW M'-4<-nJri-^vj'0^¹

Ix

Trägheits-Moment (in cm)

215

esi

xoS

für Wx

”•3

für Wx

13.6

17.8

21.8

28.6

36.7

48.5

59.7

72.6 87,2

8,6

für Wy

Wider-Stands-Moment (in cm) Wx

(Ausnahmen angegeben.)

VS

XX-Biegungsebene.

Kleinste Momente f. d.

v<

setzte L-Eisen

Zwei zusammenge

geneigt, indem tg ß = m.

(resp. EXE^) unter ß gegen YY

Ungünstige Belastungsebenc EE

a) Gewichte, Trägheits- und Widerstandsmomente.

7. L-Eisen,

Wirkt das Biegungsmoment M in einer Ebene, welche um 99 gegen FF geneigt ist, so wird die größte Spannung S in A erhalten aus:

Mcoscp Msmcp

rc ⁺ wx

fM

oder:

X-----

-----X

s=u

• (cos cp + m • sin cp).

77

Hiernach ist die Berücksichtigung zweier Biegungsmomente: Mcoscp für die FF-Ebene und

Msincp für die AAf-Ebene

einfach in der Weise vorzunehmen, daß man Msmcp, d. h. das Moment in der AA-Ebene, mit dem Koeffizienten m multipliziert und zum Momente M cos99, d. h. zum Momente in der FF-Ebene, addiert und diese Summe als Moment in der FF-Ebene betrachtet, um entweder bei gegebenem Widerstandsmomente Wy die Spannung zu bestimmen, oder bei gegebener Maximalspannung (A für den Quadratzentimeter) das erforderliche Widerstandsmoment Wy aufzusuchen.

Aus 5 =

findet man das Maximum von S für

cL

dcp ° ’

oder für — sin 99 + m • cos 99 = o.

Setzt man für diesen speziellen Wert cp = ß, so ist:

tg/0 = m ,

und wird hierfür:

Smax

Wy • COS^

Das kleinste Widerstandsmoment W für diese ungünstige Belastung wird offenbar W= Wy • cosß, nach welchem Ausdrucke die entsprechenden Werte der vorstehenden Tabelle berechnet sind.

b) Preise.

Im Eisenwerke gelten folgende Preise: a) Grundpreise = 110 Mk. für 1000 kg. ß) Überpreise:

Steghöhe

Normallänge bis

min

mm

Überpreis für 1000 kg Mark

20 bis unter 26 26 „ „ 30 30 „ „ 45

6000

50

40

60

35

8000

30

fr

So.

-X

,R

Abmessungen

in

Brofil-Nr.

Millimetern

8. I-Eisen.

a) Gewichte, Trägheits- und Widerstands-Momente.

Bis h — 250 mm ist b — 0,4 • h -f- 10 mm; d = 0,03 • h + 1,5 mm.

Für //> 250 mm ist b = 0,3 • h + 35 mm; d = 0,036 • h. Neigung der inneren Flantschflächen 14 °/₀. R=d;r=o,6 d.

Querschnitt

qcm

O Gewicht per I Met.

Momente (in cm) f. d. Momente (in cm) f. d. YY-Biegungsebene XX-Biegungsebene

^ Trägheits-^ Moment

^ Widerstands-Moment

kungs-II grad

^ Trägheits-* Moment

Widerstands-

Moment

Wir-

kungs-

grad

Wx

tux

Verhältnis

Wy

Wx

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

28

30

32

co co

CS

38

40

190

200

210

220

230

240

260

280

300

320

340

360

380

400

Ob Cd cO CO >-h tF Is    CO    CN Cd^

CO^FtFtFcoiovovO'O'OVO

<N vö    0    Tf CO cd vQ    O CO C4    SO

T+- tF    m    CO CO VO vo    N    N N CO    CO

90 7,5 94 7,8 98 8,1

102 8,4 106 8,7 113 9,4 119 10,1 125 10,8 131 ”,5 137 I2,²

5,9 3,9 6,3 4,2

6.8    4,5 7,2 4,8 7,7 5,i 8,1 5,4 8,6 5,7 9,o 6,0 9,5 6,3

9.9    6,6 10,4 6,9 10,8 7,2 ",3 7,5 n,7 7,8 12,2 8,1 12,6 8,4

13.1    8,7

¹4.¹    9,4 1 2 10,1

co vrT is.

143

149 ¹3,7

42¹/,

425

45o

475

5oo

cO CO O OO iO 10 \o r^. is. GO

00 jCb Ln 4^

¹ 3H,5 18,3 12,2

¹9.5    13,0 ²°,5 i3,7

21.6    144

23,0

24,3

25,6

27,0

^ ^ O ~to 00

J³ tP J⁵⁰ 3⁵⁰ S S J³' 2-^ J⁷' Y¹ Y¹ Y¹ F F    F 3^ iC Y¹ Y¹ Y“ Y¹ 2° 2°    2°

QO OJ —J tO CT* M 00 OJ \Q ln *-*    tO O rD M ln OJ    Q CG Q\ 4* tO    ln O-,

j? 15 & s, | s s 5 $ 2 x t s % s 3 & & s _s £ £ £ £ 1 v

,0 ON^I    10 M    ^    ^    COO    Q    v£> ln ln OO^J g, ID ln ih

vo j>o jo

'Cb LO ^ 'o

11,1

126

co CN co^ tF vo' tC Cb

21,9

cd^ co

tF bcT «T

ci cd cd

VI 4^ w ^ M ~ S® VO HH M    10    00

*-H

10 C\

CO IS. CO CO

Ln 4^.

743

945

1117

1460

1779

2162

2587

92.3    29446 103,7 37266 115,2 46204 127,6 56912

140.5    69245

99,o

6,2

6,6

7,35

10,4

*4,3

18.9

25.2

32.2

41.3

51,8

64.4

78,8

95.9 ”5,2

138

246

8,7

163

192

224

261

34i

429

652

789

Lk) Ln 00 Ob

1349

1672

2004

2424

2871

3,5

4,5

5,7

7,o

8,7

10.4

¹².5

14.8

¹7.4

20.2

23.4

26.8

30.7

34.6

39.2

43.9

49.3

60.3 72,1

84.8

99.5

"5

134

i53

i74

205

236

272

310

0,58

0,63

0,69

o,73

0,78

0,83

0,88

0,92

o,97

1,02

1,07

1,12

V7

1,22

1,27

I,3I

1,36 i,44 I,5I I,57 1,64 1,69 i,7 6 1,82 1,89 1,98 2,05 2,14 2,21

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,o

7,o

7,o

7,i

7,2

7,2

7,2

7,4

7,6

7,8

7,9

8,1

8,2

8,3

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

Wirkt ein Moment M in einer Ebene, welche um 99 gegen YY geneigt ist, so erhält man die gröfste Spannung 5 (in A oder D) aus:

AI • cos 99 | M • sin 99

IVy

Wx

oder: S =

AI

Wy

• (cos cp + m • sin 99).

A/M

Das Maximum von 5 tritt ein für

dS

X--------

------_x

sin^    cos 9^

dy °

(wenn für diesen Fall 99 = <pt gesetzt wird) oder für: tg(pi — in; hierfür ist:

(8)

+X B    !    ⁰

jVf *P.....u

^max —■

AI

jj/

Wy • COS99₁ VI •    • COS 94 *

Für die ungünstigste Belastungsebene (tg99t = vi) erhält man im Mittel mit geringen Abweichungen:

in • cos 99 = 0,99

nach Mafsgabe der Zahlenwerte der vorstehenden Tabelle.

Das kleinste Widerstandsmoment W wird demnach, da IV = 111 • cos99 • JVr, W= 0,99 • Wx.

Wy

Der Wirkungsgrad tny wenn h in Centimetern ausgedrückt ist.

ist für /i — 8 cm bis h — 25 cm:    = 0,415 • /i,

Wx

Für den Wirkungsgrad iu.tr — —findet man, wenn

G

h — 8 cm bis h — 25 cm,

1+ = 0,2 + 0,0485 • h .

Wenn h = 25 cm bis h = 50 cm, so ist luv = 1,0 + 0,375 • ^ tOjc = 9>6i + 0,032 • h .

Ist das wirkliche Gewicht G eines nach den Normalprofilen ausgebildeten I-Trägers (für i Meter) gegeben, so wird für h — 8 cm bis li — : lVv = 0,41.5 • // • G, für h = 28 cm bis h = 50 cm: JVy •--= (1,0 + 0,375 •

cm. • G:

B.

24

b) Preise.

Im Eisenwerke gelten folgende Preise:

a) Grundpreise = 110 Mk. für 1000 kg. ß) Ueberpreise:

20

26

30

45

' 60

Steghöhe

mm

Normal-Länge bis mm

Ueberpreis für 1000 kg Mark

3    3 3 3    2.

00 co to o o cn o o

6000

50

40

35

30

Im Handel kostet das

8000

I-Eisen für 1000 kg etwa 30 bis 40 Mk. mehr.

25

Quadrat -Eisen.

3.) Gewichte, Trägheits- und Widerstands-Momente.

fr*

Ji mitterer Halb- ' messer

b Flanschbreite d Wanddicke t Flanschdicke F Querschnitt der vollen Rohre, qcm G Gewicht derselben kg/l m

in mm

x — y Schwerpunkts-Abstände, mm.

T Trägheitsmoment (cm) für jede Biegungsebene der vollen Röhre.

Wy Widerstandsmoment für eine Biegungsebene, die nicht die Flanschen trifft.

Wx desgl. für eine durch die Berührungsflächen von 2 Flanschen gehende Biegungsebene.

Ql

A.

Wx

WyjWx

50

7V2

50

35

7/2

75

35

40

00 00 Cs

29,8

48,0

234

TO

75

40

10

100

IO

100

45

I2l/2 1.2 Va

125

45

12

15

125

50

10

15

150

150

50

55

55

14

12

18

54,9

80,2

88,i

120,4

129,3

168.8

178.9 248,6

37-5

42,9

62,8

68,9

94-9

101,0

131.6

139.6 194,0

35

34

49

47

64

62

80

81

95

96

573

901

2046

2957

5434

7395

11970 907 15591 1155 23206 1497 32283 2030

ül

66

101

173

665

875

1100

1509

1,36

1-34

1,36

G34

G37

1-35

1,36

,1,34

1,36

T>35

b) Preise:

Im Eisenwerk gelten folgende Preise:

a) Grundpreise = 120 Mk. für 1000 kg ß) Ueberpreise:

Dicke

Ueberpreis für 1000 kg in Mark

12    bis unter 13 mm .

13    »

16 „

20 „

26 mm und dicker

16 „

20

26 „

50

45

35

30

No.

Okti

H vO

ei

10. Zores-Eisen.

a) Gewichte, Trägheits- und Widerstandsmomente.

h Höhe a obere b untere c Fussbreite d Wanddicke t Fuss- und Kopfplattendicke

F Querschnitt, qcm G Gewicht kg/l m

50 120 33 60 140 38

75

90

110

Breite

in mm

Ty und Wy (cm) Trägheits- bezw. Widerstandsmoment in Bezug auf die wagrechte Schweraxe.

Tz und Wz desgl. desgl. für die senkrechte Schweraxe.

Ty

Wy

Tz

Wz

170

200

45,5

53

240

63

^foo CO O H H H CO CO

v-n

ü,

Kn

vO OOVI O'-n

00 ui -3- OH

vcf cf co rC -f

H M H

p vr ui

'on'oou> co oj

84

161

14

23

24,0

47,7

353

647

1272

106

106

206

419

O CTn CO 00^ N

O »-0 00' 5-nvcf

H M "t N

b) Preise.

a) Grundpreise = 120 Mk. für 1000 kg⁻, ß) Ueberpreise:

Dicke

Ueberpreis für 1000 kg in Mark

12 bis unter 13 mm

*3 ,,    ,,    16 „

16 „

20 „

26 mm und dicker

„ ²⁰ „ „    26 „

11. Handleisten-Eisen.

a) Gewichte.

in    vr» m    1-0 ir'»

M    H w inrtN

o w cf O O cf cf cf cf cf

No.

40

60

80

50

45

35

30

20

18

27

36

20

3°

40

10

12

100

120

b) Preise.

Von 40 bis unter 60 mm Breite für 1000 kg ,,    60 ,,

„    80 „

55

80 ,,

55

5 ■>

45

54

5o

60

h_

10

15

20

25

30

4,2

9,4

16,7

26,1

37,5

t I—I 1—4

3,30

7,36

13,0

20,4

29,3

O O Onoo

12. Alte Eisenbahnschienen zu Bauzwecken.

Höhe

Gewicht für ; Widerstands-das Meter

nroment

Preis

für 100 kg

mm

kg

(cm)

M.

93

Ib

118

55

32

120

8 M.

130

37

162

135

42

182

10 M.

Sämtliche obige Abmessungen in beliebigen Stücken unter 5 m auf Erstellung abgehauen 0,50 M. für 100 kg mehr.

12a. Pfeilereckenleisten (Schutz- oder Putzdecken)

werden zum Schutz der Putzkanten bei vorspringenden Mauerecken hauptsächlich in öffentlichen Gebäuden mit vorzüglichem Erfolg verwendet. In Schulen, Kasernen, Bahnhöfen usw. kann man auch die Tür- und Fenster-

Nr. 103 —105.

Nr. 235-237.

ecken mit den Eisen bekleiden und die sonst üblichen Holzfutter und Bekleidungen entbehrlich machen. Die Eisen werden in allen Längen geliefert. In den meisten Fällen werden die Längen bis 1,80 genügen.

Preise der Eckeisen.

Meter

77

??

77

??

77

7?

77

77

N ummer Breite

Länge

einfach glatt

ornamentiert

103

42 mm

M.

2.30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,oo 3,io 3,20

3.30

105

57 mm 70 mul

104

236

235

42 mm | 57 mm

237

70 mm

M.

M.

M.

M.

M.

2,45

2,55

2,65

2,75

2,85

2,95

3,05

3,io

3,20

3,30

3,40

2.70 2,80 2,90 3,oo 3,io 3,20 3,30 3,40 3,50 3,6o

3.70

2,45

2,55

2,65

2,75

2,85

2,95

3,io

3,20

3,30

3,40

3,50

3.15 3,25 3,35 3,45 3,55 3,65 3,75 3,85 3,95 4,05

4.15

3,5°

3,6o

3,70

3,8o

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,5°

Als Übergang aus der Abrundung in die obere scharfe Putzkante werden in dem Eisen Abläufe hergestellt. Die Eisen sind mit 3—4 Dübeln versehen. Die Eckstäbe werden seitens der Lieferanten zum Preise von 0,60—1,00 M. pro Stück eingesetzt (inkl. Nachputz). Das Einsetzen kann auch von jedem

Maurer vorgenommen werden. Die Eckstäbe werden auch in Messing, Bronze, Kupfer angefertigt. Bezugsquelle: Denner & Funke, Kassel.

12 b. Treppenstufen-Schutzleisten

aus Eisen oder Messing werden in allen Profilen und Preisen von den Fabriken hergestellt und haben sich nicht nur da bewährt, wo sehr starker Verkehr auf den Treppen stattfindet, sondern auch in allen Fällen, wo durch die Art der Benutzung die .Befürchtung besteht, daß die scharfen Stufenkanten beschädigt werden könnten.

Bei der Herstellung von Betonstufen werden die mit Dübel versehenen Schutzleisten mit eingestampft, während sie bei den Holz-Mauertreppen später eingelegt werden.

Preise je nach Profil verschieden, lfdm. von 0,50 M. an erhältlich. Bezugsquelle: Denner & Funke, Kassel.

13. Bleche.

A. Das Sehwarzblech.

a) Allgemeines.

Das Schwarzblech wird in Tafeln von verschiedener Form und Stärke verkauft. Genügen die vorhandenen Dimensionen nicht für einen bestimmten Zweck, so müssen besondere sogenannte Modellbleche bestellt werden. Bei Dachdeckungen rechnet man das Blech nach Quadratmetern. Es gibt mehrere Arten der Dachdeckung mit Schwarzblech:

a) Das Falzdach, ähnlich eingedeckt wie das Zinkfalzdach.

Jede Tafel von 62 cm Länge und 48 cm Breite deckt nach Abgang der Falze ungefähr 0,24 qm, so daß zu 1 qm q¹/^ Tafel erforderlich sind. Außerdem muß man für das Quadratmeter 4 Stück Hafter und 10 Stück Nägel rechnen, wenn der Klempner dieselben nicht mitliefert.

Dasselbe kommt jetzt nur noch selten zur Ausführung, da das Dach sehr gut im Anstrich erhalten werden muß, wenn die Blechtafeln nicht rosten und das Dach dadurch nicht zugrunde gehen soll. Es wird vielfach ersetzt durch nachstehende Bedachungen.

ß) Verzinktes glattes Eisenblechdach. Die Plattenlänge beträgt bis 160 cm, die Breite bis 80 cm nach Abzug der Falzung, die Decklänge 151 cm, die Deckbreite 72 cm, die Decklänge demnach rund 1,1 qm. 1 qm Dachfläche wiegt ungefähr 5,8 kg.

7) Verzinktes Blech Schieferdach. Diese Eindeckung entspricht gewissermaßen der Schieferbedachung, indem sich die verzinkten Platten an den Seiten und Enden überdecken und mit Haken oder auch durch Nagelung an den Sparren befestigt werden. Die Größe der Blechschiefer ist verschieden. Die Platten von der Verzinkerei Hilgers in Rheinbrohl haben folgende Größen:

Doppelschiefer, 310X550 mm,

1 Kiste, etwa 85 kg, enthält:

100 Tafeln, 320 Haften, 340 Nägel und 340 Bleiplättchen, und deckt ungefähr 15 qm.

Schiefer, 210 X 410 mm.

1 Kiste, etwa 80 kg, enthält:

200 Tafeln, 415 Haften, 430 Nägel und 430 Bleiplättchen, und deckt ungefähr 14 qm.

Preis für die Kiste 40 M.

Firstschiefer, 210/260 X 5°° mm-1 Kiste, etwa 80 kg, enthält:

150 Tafeln, 640 Haften, 670 Nägel, 155 Holzschrauben und 825 Bleiplättchen, und deckt ungefähr 15 qm.

Traufenschiefer, 210/260 X 3²5 mm>

1 Kiste, etwa 70 kg, enthält:

100 Tafeln, 200 Haften, 430 Nägel und 430 Bleiplättchen, und deckt ungefähr 8 qm.

Das Gewicht der Eindeckung beträgt demnach 5—6 kg für das Quadratmeter Fläche.

Die Dachneigung kann zu ¹/₃ bis ¹/₅ bei Satteldach angenommen werden.

ö) Blechpfannendächer. Dieselben werden wie die vorgenannten ähnlich eingedeckt und gleichfalls von der vorgenannten Firma und anderen Fabriken geliefert.

Die Neuwieder Dachpfannen haben nachstehende Größen und Formen:

Für 100 qm Pfannendach sind erforderlich:

Profil 1.

: Jf

Von

Profil I ¹ Profil II Profil III

*****

Je

195

103

89

Stück

J..1

Nr.

Im. Gewicht von ca.

fWl , -IPU

*-BaubreiteJ7D*

Preis

für 100 kg

kg

kg

kg

M.

Profil 11.

> 0 ro Ob OO

10

U 1 Lfi Lri

o

>0

o

ro *-i O Ob 00 O

945

832

595

27-— 28.— I ²9-5o 34-—

/ar

rsn

4Banbrrrte

nF

Zur Befestigung sind erforderlich :

if Latten- oder Holzschalung.

300—400 Holzschlüsselschrauben oder Nägel und ebenso viele Blechscheiben und Bleischeiben;

2) auf eisernem Dachstuhl etwa 400 Agraffen mit je 2 Nietchen und Scheibchen.

Profil HL

mo

Firstbleche wiegen für das Meter: in Nr. 19 ungefähr 2,5, Nr. 20 ungefähr 2,2,

Nr. 21 ungefähr 1,9 und Nr. 22 ungefähr 1,5 kg.

Statt der verzinkten Blechpfannen kommen auch emaillierte Blechpfannen in neuerer Zeit in Gebrauch. Dieselben werden aus starkem Eisenblech gepreßt, vielfach mit Mustern, und dann mit einer mattglänzenden Emailleschicbt in beliebigen Farben, meist grau oder rotbraun, versehen. Dadurch werden die Platten widerstandsfähiger gegen Temperatur und Witte-rungseinflüsse.

Die von dem Emaillewerk Braselmann, Püttmann & Co. in Schwelm in Westfalen hergestellten Platten haben folgende Größen: große rechteckige Platte kleine

rt-Baabreäe 750--A

1000 mm lang, 500 mm breit 330    „

370    „

5co „

370    „

37° „

Die Eindeckung erfolgt auf Lattung vermittels Falzung. I qm Dach wiegt 7—8 kg. 1 Pfanne kostet je nach Muster 0,58—0,65 M.

»3

33

33

quadratische Buckelplatte.......

Platte in der Mitte vertieft, gepreßt

33

33

370    „

33

b) Preise.

1. Das gewöhnliche Schwarzblech.

Sturzbleche im gewöhnlichen Formate von ⁴⁷/₆₃ cm in bester Holzkohlenqualität kosten:

No. 2—io von 2— 5 Tafeln für ioo kg = 17—18 M. 6—10

11—20

33

» = 18—19 „

Eisen- und Kesselbleche in Dimensionen von    ti3/12G cm

⁷⁸/i88 cm, ⁹⁴/₁₅₇ cm, ⁹⁴/₁₈₈ cm, ⁹⁴/

bis 3 mm stark nicht über 250 kg Stück für 100 kg =

,, 2,6 ,,

251

33

33

33

33

cm

33

33

78/

/156

cm,

M.

33

33

33

33

33

33

33

33

33    53

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

125

188

_125/

33

33

33

33

33

33

33

I 250

cm

13

mm stark für 100 kg = 25 M.

5 — 10

33

j) 24 j)

33

33

>5 > > ,5 >>

-33

33

>, = 26 „ >> — 28 ,,

Schaarbleche ²⁴/3l cm groß, 3—6 mm stark, kosten für 100 kg 23 M. Rund gelochte Holzkohlen - Eisenbleche kosten für 1 kg 1,20 bis 4,50 M.

2. Verbleite H Izkohlenbleche.

Die Abmessung derselben ist 73 und 146 cm.

No. 16—18 kosten für 100 kg = 40 Mk.

19 — 21 22—22 */,

77

77

77

77

23

Auf eine Kiste gehen hiervon 30 Tafeln.

= 42 = 44 » = 47

3. Verzinktes Blech.

Nachstehende Bleche werden zu den angesetzten Preisen von der Firma Ililgers A.-G., Rheinbrohl geliefert.

Verzinkte glatte Eisenbleche in bester Siegener Güte.

Nr.

Stärke

der

Gewicht für I qm

Preis

verzinkt

deutschen

Lehre

in

für

Kilogr.

etwa

IOO kg Mark

Längen und Breiten zum

Grundpreis

mm

Grösse

Breite j Länge

Ueberpreis

mm

mm

o O OO'-J C"J1 IO to

10 *-< O vo

5’5C

5-oc-

4.5°

4.25

4,°c

375

3’5°

3.25 3>°° 275 2,5c

2.25 2,00

L75

1,50

1.375

1,250

1,125

1,000

0,875

rr o O n o oo vO ^ cs o oo o n hh o

••^•^fCOCOCOCOM C4 d 01 C4 »-< hh    »-t

25

26

27

28

28

2500X 1250

3000

2500

4500

3000

1250

1500

1250

1500

Für fix Maass:

No. I —14 = 3°/₀ mehr, n *5 21 =4%    n

n 22—24— 5 °/o    »

21

0750

2I*/₂

0,68

22

23

24

0,625

0,562

0,50c

4k K kn ui Ön M 00 vO

kn

29

3C

31

33

35

3»

4c

43

2000 X1000

1600x800

\35oo j 2500

2000

1250

1500

1000

Für je 100 mm Mehrlänge und je 30 mm Mehrbreite über Grandpreisabmessungen

tritt von Nr. I —18 ein Ueberpreis von    0,20    M.    für 100 kg ein,

n    °'3°    ,1    5)

n    ^,40    ?*    ,1

»    °.’5°    j;    i)

77

Li

i:

77

„ 19—20 „ „ 21—22 „ » 23—24 ,,

LI

4. Gelochte Eisenbleche mit runden Löchern zu Sieben:

Blechstärke in mm Lochweite, Durchmesser in mm .

Gewicht für I qm in leg ....

Preise für 1 kg in Mark ....

1,0    1,2

1,6    1,8

2,0    2,5    3,0

3)5 4P

1,5    2,0

4,o    5,0

7,o    10    15

25    30

| 5>o 7)0

8,0

9,0    10

12    14    15

18    22

1,75 1,60-1,75 1,60 1,35

1,80

2,40 2,00

1,20 1,10

1

Die Kanten der Platten sind nur roh bearbeitet; gewöhnlich bleibt rundum ein ungelochter Rand von ca. 25 mm Breite.

3)20

B. Das Wellblech.

a) Allgemeines.

Dasselbe kommt als gewöhnliches flaches Wellblech, als Trägerwellblech und als bombiertes (gewölbeartig gebogenes) Trägerwellblech zur Verwendung und zwar zu Dachdeckungen, Wänden und Decken, mit Anstrich versehen oder verzinkt.

meistens nur y₅ der ganzen Wellen-

a) Eindeckung mit geradem, einfachen Wellblech. Dasselbe hat nur eine geringe Wellentiefe breite — und daher nur ein kleines Widerstandsmoment, weshalb die Dach-pfetten nicht über 1,50 m auseinander liegen sollen. Die Befestigung geschieht durch Hafter, welche mit dem Wellblech vernietet werden. Der First wird mit ausgelapptem Zinkblech, welches in die Wellen geht, hergestellt. Die Tafeln sind bis 1,0 m breit und bis 3,0 m lang und überdecken sich um 0,05 m seitlich und in den Längenstößen.

ß) Träger Wellblech. Dasselbe ist ein gewelltes Eisenblech, dessen Wellen eine größere Tiefe als Breite haben, wodurch jede Welle aus 2 halbkreisförmigen Bögen und 2 dazwischen liegenden Profilstücken besteht, so daß dasselbe als ein System von halbkreisförmigen Gewölben zwischen gespannten J -Trägern wirkt.

Das Trägerwellblech wird in Längen bis 4,50 m angefertigt. Die Breite wechselt je nach der Wellentiefe zwischen 45 und 75 cm.

CU

er

's, P-.

u n g d e F reis

für

B e 1 a 111 n g e n u n

sätzen, wobei mehr als S fache Sicherheit vorhanden ist.

TS —*

verschiedenen Profile, Innungen nach Erfahrungs-

Für eine Belastung für das qm von

A. Für Trägerwellblech in gewölbeartiger (bombierter) Form sind Profile erforderlich bis zu einer Freispannung von

B. Für Trägerwellblech in gerader Form sind Profile erforderlich bis zu einer Freilage von

kg

! ²’5

Nr. ; Nr

to

CO

Nr.

Nr. : Nr.

7.

400

500

600

700

800

•1

8(i7*)

9(P/2) 9 (1V*)

8(iV.) 9 (i V^) 9(iV«)|

1000

1200

1500

()

8(P/2)

8(172)

9(172)

9(2)

o 0o-'°

(3)

Die eingeklammerte Zahl bedeutet die Stärke des Blechs in Millimeter. Die Profilnummern ohne solche verstehen sich für 1 mm Blechstärke.

y) Bombiertes (gewölbeartig- gespanntes) Tr ä g e r w e 11 b 1 e c h besitzt eine 4inal so große Tragfähigkeit als gerades Trägerwellblech. Das erstere erhält eine durchschnittliche Stichhöhe von x/₁₂ der Sehne. Der Horizontalschub wird wie beim Gewölbe berechnet:

p§2

—— worin p die Belastung der Decke in

......s—

i?s

Kilogrammen für das Quadratmeter, 2 • s die Spannweite des Bogens, h die Stichhöhe in Meter, H den Horizontalschub bedeutet.

Das gerade Träger Wellblech verwendet man namentlich dann zur Deckenkonstruktion, wenn man die Deckenhöhe auf das geringste Maß beschränken will. Außer zu Decken wird das Trägerwellblech zu Brücken, Treppen, Schiebetoren verwendet.

Die umfangreichste Anwendung findet das Träger Wellblech zu freitragenden feuersicheren Dächern. Dieselben bestehen nur aus einem einzigen Trägerwellblechbogen, welcher aus einzelnen bis 4,5 m langen Tafeln zusammengenietet, ohne besondere Dachausrüstung über dem zu bedachenden Raume ausgespannt wird und auf den Umfassungsmauern, bezw. auf Trägern, sein Endauflager findet. Zur Aufnahme des wagerechten Schubes des Daches werden die Auflagerenden mit der Auflagerplatte vernietet oder verschraubt. Die Auflagerplatten sind durch Spannanker miteinander verbunden. Die Höhe des Daches beträgt x/₅—V₆ der Spannweite.

Wände aus Trägerwellblech können bis zu 20 m zwischen unteren und oberen Eisengurtungen freitragend hergestellt werden. In letzterer Zeit sind vollständige Häuser, namentlich Hallen, Fabrikräume nur aus Trägerwellblech errichtet worden.

Für geschlossene Räume zum Bewohnen ist es notwendig, um eine rasche Abkühlung und Bildung von Schwitzwasser zu vermeiden, die Wände mit Holz zu bekleiden.

b) Preise und Gewichte.

a) Flache Wellbleche.

(Dillinger Hütte zu Dillingen an der Saar.)

W ellen-

Breite 1 Länge

Blech-

Gewicht

Höhe Breite

dicke

in

4n Millimetern

mm

bis zu welcher die Bleche geliefert werden in Metern

für

1 Quadratmeter in kg

Widerstandsmoment bez. auf ein für 1 m Breite Maximalspannung 750 kg für 1 qcm

Freitragende Länge in Metern

1.0

1.5 ; 2.0

2-5

3-o

Gleichförmig verteilte Belastung für X qm in kg

45

75

150

75

230

230

75

230

75

230

75

75

230

75

230

230

G' '«-ri Ln 4* +* öJ hi

C C öi O tn O O

C O O    O    O    C    O

O vO vO vO vO vO MD O

10 IO    to    to    to    to    Lrx

CO

W W tO »--1 o -H VC' d- -H OC

o o b b b o b

19

52

60

67

73

80

86

92

1095    j    701 j 4«7

1200 768 j 533 826 ! 573

613

1140 j 507 3120 I 1387 3600 | 1600 4020 I I787 4380    1947

4800 2133 [

5160 I 2293 j 1290

5520    2453    1380    883

ß) Flache Wellbleche.

Normal-

profile

Profile

Blech

stärken

No.

mm

Widerstandsmomente für I m Breite. (Auf mm ungefähr kg ungefährkg bezogen.)

Gewicht für das qm

schwarz verzinkt

272/10

100

IC/N Q

I\O0 O

ö cT o'~

i-o co •—<

. o_ fl -t-•4 tVad cl

o rO'f,N

'O'oo' cf, o”

yj 1

3750

5625

6    563

7    5°o

.. vJ» >

3/10

<-100-*,

\8 V

0,875

1,00

inN O Q\ CO t-OCO

tCocT cF

6,3

8,75

9,97

I 1,20

4 740

7410

8    295

9    480

3V*/io

j<

°,5

o,75

'~W'

0,875

1,00

5 810

8715

10168 11620

Preise

für das Quadratmeter schwarz und verzinkt

für

4/10

K-ioo

472/10

10    1M

10    Q    im    i/)N    Q    in

r^oo    q    c^    r^ oq

o ö    cT ö    ^

CO N h on

00" (d — cd 00" d -4

fio O N \D O CO

C; rp r^. j CI vO ^ O' Oh'« iri o' •-<' cd >A

10 440 12 180 13920 17 400

12 285 14 333 16 380

20475

Trägerwellbleche, flache Wellbleche, J alousie-

und Thür Wellblech e findet man durch einfache Multiplikation

0,5

27.2/15

■150.......>;

JO ••

0,75

0,875

1,00

0°v|

GM 4^. (-O IO 0-1 GM

WKO O -3" i-OsO

4 t-koö' cS

3/i5

..yj

°>5

o,75

0,875

1,00

rrso^ r^cq Tpvo' tCocT

\q_o<q qs

iA rCoo' o⁻'

00^4 04^ Ongm gm Lo Gm 7-0 10 i CO-O »-< O tO Gm \0 O' ! *vj to f-< O gm OO Oi vO gm O'

der

372/15

U........150-

o,5

0,75

0,875

1,06

1—i v£) 4^ Q\ O CN

O'OO cq *T

4 rC cS o

5 155

7 735 9 021 10 310

4/15

!"*■

. ..V..

tO Q OO^J GM O 's'4 Gm

GM

47V¹5

k......./so.....H

in

•**

1,25

b 00 St O ^ kn

IM O GM    GM    IM    IMfl O    ir<

rf    CO IMOO    Ql    O O ei

rCcd <> —"    rCoo'    ef    rCcd' O    ri

4^ — OsO W « 4    O, O O 00

— "o^Öj o o\Io b> S, "o "v, £n 00

GM    Gn Gn    GM    GM

8730 10 684 12 210 15 890

10 665 12 443 14 220 17 775

12 250 14 289 16 330 20 410

bei den verschiedenen Profilen eingesetzten Gewichte mit

den bei den verschiedenen Stärken

nebenstehend unter y) eingesetzten Preisen für ioo kg.

Normal-

profil

Profile

Blech

stärken

No.

mm

< 100 >i

0,875

1,000

1,125

1,250

1,500

2,000

1WT

to *—♦ ►—« »—• o 'Io 'o 'oo O vi n n

O O O '-ri

A,

;<• wo

0,875

1,000

1,500

2,000

3,000

!< 100 »'

0,875

1,000

1,500

2,000

3,000

vO

04 JO JH JH

O *0 o

-400-yo

•••110 >;§

OOOO i OOOO

M O t ^    CI O’t'ci

y) Trägcnvellbleche.

Gewicht

für das qm

Widerstands momente für I m Breite

Preis für IOO kg ab Fabrik

für

schwarz

ungefähr

kg

C8 M vO ly. O O ci -f >^00' iri

•“<    H-t CH M

co vO ci cf tF tC *-f oo'«

^ H-, H-4 CS CI

vln

47,i

co CNvq 00

ic N » n «F w H cs co VT»

qs cooo^ ry. 00 co' rCvd' w M CO¹^

q. ^ t

»-T »-T cf m

rfvO CO O

cs co Tto

verzinkt

ungefähr

kg

12.7

14.3 15.9

17.4

20.5

26.8

04 to

O 04 JD

1-1 Ö Al O ij

17,5

19,7

28,3

37,o

54,2

21,5

30,9

40,4

59,3

CO coco^ CJ CO rf -f »o vO CO O

cs co rj-vq^

tC cf CO rf vO QN

Träger Wellblech e und

Flachwellbleche bei allen Profilen an der Verwendungsstelle

(Brzogen auf mm)

14875

17000

19125

21250

25500

34000

22050

25200

31500

37800

50400

28875

33000

49500

66000

99000

35438

40500

60750

91000

121500

48400

72600

96800

145200

112900 169250 225800 282250

135960

203880

271920

389900

für

Stärke

mm

5,oo

4,5o

4,25

4,oo

3,75

3,5o

3,25

3,oo

2,75

2,50

2,25

2,00

G75

1,50

i,75

1,25

1,125

1,00

0,875

o,75

0,625

o,592

0,50

schwarz verzinkt

Mark

20

21

21

22

23

24

26

28

ge-

strichen

Mark j Mark

26 :

vO

CS

CO ON

CI cs

30

21

to

04

CO ^ CS CI

25

34    27

36    29

39

Normal-

profil

Profile

No.

< 15 >

<M>

<so> m

< 50 > A

~\S* a

~\J' 8

Dächer

Spannweite

in

Metern

bis 10,0

» I2’5 » 15-0 » 17.5 j, 20,0 » ²²-5 „ 25,0 * 27,5 r 3°’°

S) Jalousie- und Thür-Wellbleche.

Blech-

stärkeu

mm

0,500

0,625

0,750

0,875

1,000

0,500

0,625

0,750

0,875

1,000

0,500

0,625

0,750

0,875

1,000

0,500

0,625

0,750

0,875

1,000

0,500

0,625

0,750

0,875

1,000

Gew

für

qm

schwarz

ungefähr

kg

verzinkt

ungefähr

Widerstandsmomente für I qm Breite

Preis

für 100 kg bei allen Profilen an der Verwendungsstelle

kg

(Bezogen auf mm)

für

Stärke

schwarz verzinkt

ge

strichen

5-35

6,69

8,02

9-36

10,70

o CO « nno CO 00 -3-00 d n d' h ci

O CI icoo O q\ i-h co »^oo ^}*vd rCoo qn

IJ h o p Qi U>i\0'vl'-n

cn o 4- ooCu    C'' o 4- oou)

o O) ui iO o    o u ui w o

m O O 00 *-< loOO CJ

vd 00 c> Ö ci

P I) H    00

4- 00 io C\ 7-

O Oj ui 00 O

CI tr\0O O co lt» tv. qs ci vO r^cd ö\ ~

+. M « O 00 4- 00 I o ÖN-

OWV1 00 O

8,10 9,68 11,25 12,83 1440

2569

3211

3853

4495

5137

3775

4719

5663

6606

7550

2355

2944

3533

4121

4710

4°75

6094

7313

8532

9750

5850 7312 8775 10237 11700

mm

Mark

Mark

Mark

1,000    26

0,875

0,750

0,625

0,562

0,500

33

28

27

35

30

28

36

3i

30

39

32

32

42

35

33

45

38

e) Wellblechdächer.

mit Fetten und Bindern aus vernieteten Gitterträgern:

Gewicht f. d. qm in

kg

26

28

30

32

34

36

38

40

42

Preise f. das qm in Mark einschl. Fracht u. Montage

Bemerkungen

gestrichen

verzinkt

I 1,00 12,00 13,00 14,00 15,00

15.50 16,00

16.50 17,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

16,50

17,00

I7o°

18,00

Für einfache Oberlichte als Zulage 3,00 — 7,00 Mark f. das qm

2) Freitrage n d e Bogendäc h e r :

Spannweite

in

Metern

Gewicht f. d. qm in kg

Preise f. d. qm in Mark einschl. Fracht u. Montage

gestrichen

Bemerkungen

verzinkt

bis 15,0 „ 17»0 • „ 20,0 „ 22,0 „ . 25,0

20

22

30

40

10,00 I 1,00 12,00 13,00 15,00

11,50

12,50

I3ÖO

15,00

17,00

Zulage für Laterne f. d. qm im Grundrisse 30,00 Mark.

Das Wellblech wird in folgenden Profilen genommen:

Spannweite

W ellenlange

W ellenhöhe

Stärke

bis 8,0 m

» ¹⁰.° » 77    12,5    „

„ 15.0 » „ 20,0 „

.1 50 mm 150 „

DO „ 150    „

100    „

40 mm 45 >7 50    „

50    „

mm

60

77

C) Wellblechtüren.

Größe in qm

Gewicht f. d. qm in kg

schwärz

Preise für I qm in Mark gestrichen

verzinkt

27,00 27,00 27,00 27,00

Für Schlösser 4—7 Mk. für eine Tür.

1.5— 2,0

2.1— 3,0

3.1— 4,4

4.5— 5,o

19,10 17-75 16',40 15,50

20,00

18,15

17,30 16,40

21,35

20,00

18,65

17,75

<) Erläuterungen.

1.    Außer vorstehenden werden alle anderen gangbaren Profile und ebenso alle dazwischen liegenden in dieser Tabelle nicht aufgeführten Stärken angefertigt.

Die Widerstandsmomente und Gewichte der Zwischenstärken findet man durch einfache Zwischeneinschaltung.

2.    Die g roßten Längen der Trägerwellbleche und flachen Wellbleche bei einer Blechstärke

von 5,000—4,000 mm sind 2,00 m

bei 1 mm Stärke 0,45—0,75 m

77    ? V 2    77

„    0,45—0,85

von

,, 3, 4 und 5 mm, wenn über 1,40 m Länge 0,45—0,65 m, wenn unter 1,40 m Länge 0,95 —1,30 m. Bei den flachen Wellblechen ändern sich die Plattenbreiten 0,65—0,95 m je nach Profil und Stärke.

Die Baubreite deckt 0,05 m weniger.

4.    Tn verlegter Fläche gemessen, erhöht sich die zur Verrechnung kommende Wellblechfläche wegen der seitlichen Überdeckung der einzelnen Platten in i mm Stärke

um etwa 7 °/₀, ,, ,, 8%,

„    ,,9 (90X100)

o*

„    „ 10 (100 X 100)

„    „    „11 (110 X 100)

Bei flachen Wellblechen um etw^a 5—6%.

Bei größeren Blechstärken vermindert sich der Prozentsatz für die seitliche Überdeckung um 1—2% je nach Stärke und Profil.

5.    V e r z i n k t wdegt das Quadratmeter abgewickelter Fläche ungefähr 1,1 kg mehr als schwarz.

6.    Für Bombieren und Beschneiden werden für das Quadratmeter 0,20 M. oder für 100 kg 2,00 M. berechnet, für Bombieren allein 1,00 M.

7.    Grundpreise.:

Die verzeichneten Preise verstehen sich für die Stärken von:

5,000—3,000 mm bis zu einer Länge von 1,40 m,

»    2,50 „

,,    2,00 ,,

,,    1,60 ,,

8. Überpreise:

Überpreise treten ein in den Stärken von :

5—3 mm über 1,40 m Länge 3,00 M. für 100 kg, und von:

2,75—1,00 mm für jede angefangene 100 mm Mehrlänge 0,20 M. für xoo kg bis 4 m Länge,

0,875—0,750 mm für jede angefangene 100 mm Mehrlänge 0,30 M. für 100 kg bis 3 m Länge,

0,625—0,500 mm für jede angefangene 100 mm Mehrlänge 0,50 M. für 100 kg bis 2 m Länge.

Größere Längen haben doppelte Überpreise.

Der Überpreis bei 1 mm starken Wellblechen beträgt demnach, auf das Quadratmeter berechnet, bis 4 m Länge 3 Pf.

C. Das Weissblech oder verzinnte Eisenblech.

a) Allgemeines.

Das Weißblech oder verzinnte Eisenblech wird gewöhnlich nach Tafeln, nicht nach dem Gewichte berechnet. Es kommt vor als :

a) Das Ponton- oder Kreuz blech, welches die stärkste Sorte ist; die Tafeln desselben haben 40 cm Länge, 30 cm Breite. Das englische Ponton- oder Kreuzblech ist 30 cm lang und 34 cm breit.

ß) Das einfache ordinäre Kreuzblech, wovon die Tafel 32 cm lang und 24 cm breit ist und 7—8 kg wiegt. Das englische einfache Kreuzblech ist 35 cm lang und 24 cm breit.

7) Vorder - oder Ausschußbleche heißen die dünnen schlechten

Sorten.

1 qm verzinntes Eisenblech bei Dachdeckungen mit Einschluß der Falze wiegt 1,4 kg.

Wird eine Dachfläche nach Quadratmetern berechnet, so muß der Falz, welcher etwa 4 cm erfordert, zur Dachfläche hinzugerechnet werden, man braucht danach zu 1 qm Abdeckung i¹/^ qm Blech. Für das Quadratmeter Weißblechdach rechnet man 15 Heftbleche und 62 Blechnägel.

b) Preise und Gewichte. a) Verzinnte Eisenbleche (Weißbleche.)

Die Weißbleche werden in Kisten verkauft:

Tafelzahl einer Kiste

Größe der Tafeln mm

Nettogewicht

kg

Preis für die Kiste Mark

37

40

43

5i

225

265 X 380

59

68

77

81

94

103

I 12

59

112

2Ö5 X 7ÖO

68

77 •

93

I 12

47

56

100

325 X 435

93

I 12

50

435 X 650

1 12

132

00 CO 00 »-I rr> OWO' O Th CO M CO M cooo^o N K>n H x u-1-t-VO .0* 01 o cc m m m cu M to d- 4 T    n rccod-mw ci ro ■+    m N M «N

Die

ß) Pontonbleche.

Bleche werden in Kisten mit ioo

Q-

Gr 1

Ul

Einfache 325X435 mm 100 Tafeln in 1 K iste

Reingewicht

für die Kiste einer Kiste 50 Tafeln in    ungefähr i Holzkohlengüte

1 Kiste

Doppelbreite 435X650 mm

Kosten

kg

Mark

SDB

SS

SSS

₄S

5-S

öS

7S

SSDB SSSDB 4SDB 5 SDB 6SDB 7SDB

46—47

55—56

64—75

74—75

83-84

92—93

21

24

27

31

34

38

>03

14. Schmiedeeiserne Fenster.*)

O: '

a)    Gew hniiche Fenster : Größe von 0,5 bis 40,0 qm. Gewicht -hängt von der Sprosseneinteilung ab und schwankt für I qm Fenster zwischen 10 und 20 kg.

Preise schwanken für 1 qm Fenster von 10 bis 20 Mark oder für 1 kg von 0,50 bis 1,00 Mark, je nach der Sprosseneinteilung.

Luftflügel dazu kosten für 1 Stück 4 bis 8 Mark.

b)    Spenglersche Patent-Spangenfenster kosten, für 1 qm — 25—30 Mark.

c)    Bandeise 11- Fenster. Die Umrahmungen bestehen aus Winkeleisen, die Sprossen aus Bandeisen. Den Anschlag bilden halbrunde, aus dem Bandeisen herausgestanzte Läppchen. Die durch das Ausstanzen gewonnenen Lücken dienen zur Aufnahme von Plolzstiften, welche die Glastafeln in ihrer Lage gegen die Läppchen festhalten. Die Scheiben werden dann in üblicher Weise verkittet.

Die Vertikalsprossen sind 33 mm und die Horizontalsprosscn 20 mm breit. Dieselben werden nicht überschnitten, sondern ineinandergesteckt und vermittels des aus dem breiteren Bandeisen ausgestanzten Lappens vernietet. Es lassen sich Kipp- resp. Luftflügel in jeder gewünschten Weise anordnen. Preis bei n/2 qm Größe ca. Mk. 6,50 f. d. qm Preis bei 3¹ ₂ qm Größe ca. Mk. 4,50 f. d. qm „    „ 2¹/s „    „    „ ,, 5,50 „ „ ,,    Kippflügel extra ca. Mk. . . 7,00 f. d. Stück

Luftflügel extra ca. Mk

3,00 f. d. Stück.

d) Schmiedeeiserne Fenster „Simplex“ für Fabriken, Schuppen, Remisen, Ställe, Reitbahnen, Scheunen, Flallen, Treibhäuser usw.

Scheibengröße 25X33 ein.

Scbeibengröße 25X²5 cm.

Fenstergröße

breit

hoch

Gewicht p. Stück grundiert

Preis f. d. Stück

P'enstergröße

cm

cm

kg

grundiert verzinkt Mk.

breit | hoch

Gewicht p. Stück grundiert

Preis f. d. Stück

Mk.

cm

cm

kg

grundiert verzinkt Mk.

Mk.

25

25

0,6

25

50

i,9

25

75

25

100

2,7

• 3T

50

50

3,o

25

50

125 75 I

4,4

50

100

4,2

5,4

75

75

5,7

50

!25

6,6

75

100

7,2

9,o

0,85

I, 65 2,15

2.75

2,40

3,25

3.25

4.25

4,60

5.¹⁰

5T0

7.10

8,45

9.75

10,10

II, 90 13,90

0,65

G25

L55

2,00

L75

2,40

2,40

3G5

3,45

3.75

:    4,¹⁰

|    5,30

6,25 7,20

7,50

8.75 10,35

25 !    33

0,8

25

25

25

50

25

50

50

75

50

75

b6

2,4

100

3,3

133

66

166

100

133

100

166

L33

4,4

3,6

5,4

5,o

6,4

6,6

7,8

8,4

125

125

150 I :50

Höhe in cm . Breite „    „

100

IOO

125

IOO

75

150

133

166

166

IOO

166 166 I

10,5

13,0

15,0

8,4

0,70

1.25

1.65

2,05

1,85

2.65 2,60

3.25

3.55

4,00

4,40

5.55 b,75 8,00 4,40

5.25 9,35

0,90

1,80

2,90

2,60

2.60

3.60 3,50

4.55 4,85

5.55 6,05

7,75 9,40 11,05 6,05

7,35

12,90

10.4

17.4

Eine Lüftungsklappe. 33 |    0,90

1,15

e) Schmiedeeiserne, verzinkte Dachfenster.

0,90

25

1,00

1,25

44 i 5i    55

35 : 36    38

60

75

80

82

42

45

50    54

7,50 8,00 [ 8,50 9,00 10,00 , 11,00 ¹ 15,50 15,00 16,00 ! 17,00 18,00 ¹ 20,00 22,00 ¹ 31,00

Preis ab Wagenladung Werk f. 1 Stück in Mk.

„ in der Handlung

*) Joly’s Technisches Auskunftsbuch.

B.

25

D. Stahl.

Derselbe wird hauptsächlich nur zu den Werkzeugen, mit welchen andere Baumaterialien bearbeitet werden, verwendet. Er hat mehr Kohlenstoffgehalt als das Schmiedeeisen und kann .sowohl aus diesem wie unmittelbar aus Roheisen hergestellt werden.

XXIX. Blei.

Hauptsächlich wird das Blei beim Bauen zum Vergießen, zu Platten zwischen Stein- und Holzverbindungen, zu Dachdeckungen, zu Fenstersprossen, zum Löten, zu Wasserrohren usw. gebraucht. Es kommt in der Natur nur selten gediegen vor, und wird aus Bleiglanz, einer Verbindung mit Schwefel, oder aus Weißbleierz, nämlich kohlensaurem Bleioxyd durch Rösten oder Niederschlagen gewonnen.

1. Einteilung und Berechnung.

Man unterscheidet:

a) Muldenblei oder Gießblei. Dasselbe kommt in Mulden von ungefähr 75 kg Gewicht in den Handel.

Zu einem Steinloch für eine Eisenstange von 2cm

■ V2 —1 k£ Blei>

•    1 — iVs.» »

im Quadrat rechnet man......

s/¹

für eine dergl. von 4 cm im Quadrat

zu einer Steinklammer........

o_o 1 /

* ^ / 2 ”

b) R o 11 e n b 1 e i. Dasselbe wird durch Walzen des Muldenbleies erhalten. Die Tafel des gewalzten Bleies ist 0,95—2,2 m lang, 48—58 cm breit und 1¹/₂—2 mm dick. Man hat aber auch Platten von 5¹/₂—7 m Länge und 2,2 m Breite.

zu 1 qm Fuge bei Schlußsteinen ....

1 qm Bleiplatte 1¹/₂ mm stark wiegt etwa iS¹/^ kg.

25

Das Rollenblei wird zu Dachdeckungen verwandt. Das Quadratmeter desselben wiegt einschl. Schalung ungefähr 53—61 kg. Es erfordert das Quadratmeter zur Eindeckung 36 Bleinägel, und 1 qm gedeckter Fläche 33 kg Rollenblei, wenn dasselbe 2 mm stark ist; und 25 kg Rollenblei, wenn dasselbe 1^2 mm stark ist.

c)    Karniesblei. Dasselbe wird aus dem gewalzten Blei in schmalen Streifen gezogen. 100 kg Muldenblei geben 200—320 m 2 cm breiten Streifen.

d)    F e n s t e r b.l e i. Dasselbe wird wie c) verfertigt. 100 kg Muldenblei geben 500—600 m 1 y₂ cm breite oder 750 m 1 cm breite Bleistreifen.

Das Karnies- und Fensterblei wird in Anschlägen nicht besonders, sondern bei der Glaserarbeit mit berechnet.

Blei in Mulden von ungefähr 56—75 kg kostet für 100 kg .

Spanisches Blei kostet für 100 kg .    .......

Gewalztes Blei oder Rollenblei bis 6 m L nge kostet für 100 kg Bleiröhren zu Wasserleitungen von 13—78 mm innerem

Durchmesser kosten für 100 kg.........

Kompositionsröhren zu Gasleitungen von 13 — 52 mm innerem Durchmesser für 100 kg...........

co: .

30 — 32 M.

40 V

38—40 „

34—36

39—41 „

XXX. Zinn.

Dasselbe, hauptsächlich nur aus dem Zinnstein, einem Zinnoxyd mit wenig Eisen gewonnen, findet bei Bauten nur beschränkte Anwendung zum Löten von Zink und Kupferblechen, zu Kompositionsmetallen, zum Verzinnen von Schwarzblech usw. und wird niemals besonders veranschlagt.

Preise.

220 M.

215 „

225 „ 230 „ 105 „

Bankazinn in Blöcken von ungefähr ⁵/s Ztr. kostet für 100 kg

Lammzinn, ostindisches, für 100 kg.........

Stangenzinn, englisches für 100 kg.........

Stangenzinn, ostindisches für 100 kg.........

Lötzinn, weiß, aus ¹L Zinn und ²L Blei, für 100 kg

XXXI. Kupfer.

Die Verwendung des Kupfers in der Baukunst ist ebenfalls eine beschränkte. Es eignet sich vorzüglich zu Dachdeckungen, wird aber hierzu, ausgenommen zur Eindeckung von Turmspitzen, Kuppeln und dergl., der großen Kosten wegen selten mehr verwendet. Dagegen werden vielfach Koch- und Waschgeräte, auch Dampfkessel usw. aus Kupfer gefertigt. Auch ist es andererseits für Färbereien, Brennereien und dergl. unersetzlich. •

Das Kupfer kommt teils gediegen, teils in Verbindung mit Sauerstoff oder Schwefel, oft unter Beimischung verschiedener Metalle, wie Eisen, Blei, Antimon oder Silber in der Natur vor. Es wird hauptsächlich aus Kupferglanz, Kupferkies, Rotkupfererz, Malachit oder Kupferschiefer gewonnen.

i cbm Kupfer, gehämmert, wiegt ungefähr 9000 kg, 1 ccm 0,009 kg,

gegossen,

8700 „    1    „    0,0087 „

Es wiegt:

a)    1    bis    2 mm stark ungefähr 19—20 kg,

14 „

Man unterscheidet Rinnenblech (zu c); Dachblech (zu d), Flick- oder Rollkupfer (zu e), 8y₂—9 m lang', 75 cm und 1V₂ m breit; Schiffsblech stärker als (zu d), 2—2¹/₂ m lang, 75 cm breit; und Kesselbleche von der verschiedensten Größe und Stärke. Letztere können bis 6,5 qm geliefert werden, und haben dann ein Gewicht von ungefähr 47 kg für das Quadratmeter.

Beim Eindecken von Dächern rechnet man auf jeder Seite der Bleche 4 cm hinzu wegen der Falze, und für Heftbleche und Verschnitt bei den Falzen für das Quadratmeter Dach 0,06—0,07 qm hinzu.

Das Gewicht eines Quadratmeters Bedachung mit Kupfer einschl. Verschalung beträgt 21—25 kg. Zu 1 qm Kupferdach sind 36 Kupfernägel zu berechnen.

Die Neigung eines Kupferdaches muß wenigstens ¹/₁₂ der Tiefe betragen. Preise:

Kupfer kostet in Blöcken, doppelt raffiniert, für 100 kg .    140—150 M.

.    .    170—180 ,,

Band-, Nagel-, Bolzen- und Öhrkupfer rund und in Quadratform, für 100 kg .

•    210—230 ,,

200—210 ,, 200—210 .,

Preise des Kupferdaches siehe Abschnitt 7 bei Dachdeckerarbeiten.

Kupferdraht, blank, und Kupferrohre durchschnittlich für 100 kg

Kupferschalen von 41—80 cm Durchmesser für 100 kg .

Kupferbleche kosten für 100 kg.........

XXXII. Zink.

a) M a ß und Gewichte.

Dasselbe wird als gewalztes Blech zum Eindecken von Dächern, Dachrinnen und Gesimsabdeckungen verwandt; gegossen dient es zu Balkon,-gelanderungen und Verzierungen aller Art. Es wird ausschließlich aus Zinkerzen gewonnen und zwar aus Galmei (kohlensaurem Zinkoxyd), Zinkglas oder Kieselgalmei (Zinkoxyd und Kieselerde) und aus Zinkblende (Zink mit Schwefel). Man bezieht in Norddeutschland das Zink hauptsächlich von der schlesischen Aktiengesellschaft für Bergbau und Hütenbetrieb in L i p p i n e in Oberschlesien.

Über die Abmessungen, die Stärke, das Gewicht usw. gibt folgende Tabelle ausführliche Auskunft.

Annähernd

Annäherndes Gewicht der Tafeln

Nummer der Tafeln

Stärke

Gewicht

0,65 m X 2 m gleich 1,3 9m

0,8 m X ² m gleich 1,6 qm

der Talein

für das

in

Quadratmeter

ffQ

mm

kg

auf 250 kg gehen

Tafeln etwa

Fr*

crq

auf 250 kg gehen

Tafeln etwa

crq

K> Og^ 3

2.X

auf 250 kg 3 tr o gehen

Tafeln etwa

i mX2,5 m gleich 2,5 qm

tu

M

auf 250 kg gehen

Tafeln etwa

Ci ro «-0 4D r^OO GN O ^ Ci fO HHMHMHHHdClClCldClCI

0,100

0,143

0,186

0,228

0,271

0,300'

0,350

0,400 0,450 o, 500, 0,580-0,660 0,740 0,810,

0,950

1,080

1,210

1,340

1,470

1,600

1,780'

1,960

2,140

2,320

2,500

2,680

0,05

Progression mm 0,08 mm

0,13

mm

0,18 mm

0,70

1,00

OJ

b3Q>o

1,60

¹ tn I,90l

2,101 ²,45 w 2,80

3d5 £

3,501

4,061 o

4,621^    .

5>i8L

5,741™

6,65'

7,56 o 8,47 9,38 10,29 1¹,20 12,46'

13,72 14,98 >

16,24

17,50

18,76

cra*

1,2b kg

Progression

0,910 ¹ 275 1,300 1,690

192

148

101

bl

42

23

21

T    W    C^Cn W to O'-O 00 CM^ U, ^ W W W <n> IO w

2 8    5 To i, 8 & 5 £ S,    toT %£ % 8, S'

CT, O -f* 00 w CT, O -£• 00 N O O + 00t0CT,OOOOOOOOO

156

120

98 j! 82

74 !'

64

56

96

78

66

60

5i

45

50

45

39

34

30

27 lj

24

21

19 J

15

11.480 13.300 15,120 16,940 18,760 20,580 22,400 24,9²° 27,440 29,960

32.480 35,000 37.520

40

36

3i

27

24

22

19

17

i5

13

12

6,125

7,000

7.875

8,750

10,150

ii,550

12,950

14,350

16,625

18.900 2i,i75

23.450 25,725 28,000 3M50 34,3oo

37.450 40,600 43,750

46.900

Übrigens werden die Nummern von 18—26 auf besondere Bestellung angefertigt.

Die Nummern von 10—14 sind bei den Dachdeckungen, Abdeckung von Gesimsen, Dachrinnen usw. die gebräuchlichen.

1 cbm Zink wiegt 6500 kg.

b) Preise.

ioo kg schlesisches Rohzink in Platten bester Sorte kostet 45 M.

Zinkbleche. Dieselben sind am gangbarsten in den Abmessungen von 0,65/2 m, 0,8/2 m, 1,0/2 m. Preislisten werden nicht ausgegeben, es sind daher bei jeder Bestellung die Preise und Bedingungen mit dem Verkaufskontor der Gesellschaft, Breslau, Breitestr. 28, zu vereinbaren. Die Nummern 8—26 haben gleichen Preis (Grundpreis) 45 M. für 100 kg; dagegen werden für die Nummern 1—7 einschl. höhere Preise berechnet. Der Überpreis für Bleche in den Abmessungen 1 X 2,5 m beträgt für 100 m 1 M.; für 1,25 X ²,5 m = 1,50 M.; für 1,3 X 3 m — 3 M. und für 1,65 X 3 m = 5 M. mehr als der Grundpreis, welcher für die Abmessungen 0,65 X 2 m> 0,8 X ² m und 1 X ² m gilt.

Es werden ferner in Anrechnung gebracht:

Für das Wellen der Bleche nach allen Profilen .

Für das Biegen der Bleche zu Deckleisten ....

Für das Zuschneiden der Badewannenteile ....

Für das Zuschneiden und Biegen der quadratischen

Rauten der älteren und neuesten Eindeckweise .    4

Für das Zuschneiden, Biegen und Löten der Rautenhaften der älteren Weise.........

Für das Zuschneiden, Biegen und Löten der Spitzrauten

Für das Zuschneiden der Eimerbleche......

Für das Bombieren der Wellenbleche......

Für das Anfertigen von Wetterlutten......2

Für das Anfertigen von Firstblechen zu Wellenblechdächern

Für Patentrauten in den Größen von 0,35 und 0,40 qm wird preis von 5 M. für 100 kg berechnet.

Für alle hier nicht benannten Stärken und Abmessungen sind die Überpreise vorher zu vereinbaren.

Ist Verpackung verlangt, so wird solche bei gewöhnlichen Abmessungen der Zinkbleche mit 1 M. für offene Kiste (Rahmen zu 250 kg Inhalt), bei außergewöhnlichen Abmessungen jedoch, sowie für geschlossene Kisten zum Selbstkostenpreis berechnet.

M. für 100 kg

99

99

99

99

99

99

99    99    99

ein Über-

c) Arten der Eindeckung.

Der Bedarf von Zink zu Bedachungen richtet sich nach der Art der Dachdeckung. Nach den vielfachen Erfahrungen, welche man mit Zinkdächern namentlich in den letzten Jahren gemacht hat, haben sich nachstehende Verfahren bewährt:

1. Das F a 1 z d a c h auf Schalung ähnlich der Kupferbedachung (s. nebenstehende Zeichnung), vorzugsweise für kleinere Flächen geeignet, mit einer Neigung der Dachfläche von 1 : 5. Der Falz erfordert von beiden zusammenstoßenden Zinktafeln im ganzen etwa 9 cm Breite; nach dem Falle des Daches überdecken sich die Tafeln in der Lötfuge 4-—5 cm. Es deckt sonach eine oben bezeichnete Tafel von 188 cm Länge,

84 cm Breite = 1,58 qm nur eine Dachfläche von ungefähr 1,34 qm. Auf 40 cm Länge des Falzes ist immer ein Halter (Hafter) von starkem Eisenblech zu rechnen. Derselbe ist 2^2 cm breit mit 2 cm langem Lappen doppelt auf der Schalung aufgenagelt, 2j4 cm senkrecht aufstehend, ¹⁻¹V2 cm umgebogen, im ganzen also 5JZ—6 cm lang.

Gewöhnlich liefert der Klempner sämtliche Materialien, als Zinkbleche, Halter, Nägel, Lot usw., die zu Zinkdächern erforderlich sind.

2.    Das Leistendach oder die Eindeckung der aufgenagelten Leisten und'übergebogenen Deckstreifen mit Schalung und ebenfalls Vs der einseitigen Dachtiefe zur Neigung (s. umstehende Zeichnung). Zwischen je 2 Zinktafelreihen, die jedesmal in der Lötfuge 2—4 cm überschoben sind, ist eine Latte zu rechnen von 4 cm Höhe und 6 cm Breite. Jede Tafel wird auf beiden Seiten je 5 cm rechtwinkelig aufgebogen, wovon 1% cm Falz nach derselben Richtung umgebogen wird, damit der Deckstreifen darüber greifen kann. Auf

50—60 cm Länge der Latte ist immer ein Halter anzunehmen von starkem Eisenblech, der unten und zu beiden Seiten der Latte 1 cm auf jeder Seite in den Falz greift, also im ganzen 6-f~²X4 + ²X 1 = 16 cm lang und 2^/2—3 cm breit ist. Es können auch % jedesmal 2 kleine, zu beiden Seiten der Leisten \ besonders zu nagelnde Hafter angenommen werden, was jedoch nur mehr Nägel kostet, ohne wesentlich besser zu sein. Die Deckstreifen haben die Breite der Leisten, die vierfache Breite der Falze hinzugerechnet, also 6 -j- 4 X 1%= 12 cm. Eine Zinktafel von 1,58 qm deckt nach dieser Deckung etwa 1,35—1,26 qm.

3.    Eine neue französische Art auf Schalung ist die, welche den sehr erheblichen Vorteil darbietet, daß die wagerechte Lötnaht gänzlich wegfällt und sich jede einzelne Tafel nach beiden Richtungen hin vollkommen frei ausdehnen und zusammenziehen kann. Die Zinktafeln werden dabei mit Vg Neigung der einseitigen Dachfläche in den wagrechten Stößen anstatt der

vg

(BIP⁶

PP

IlIP

Lötnaht 10 cm weit übereinander gedeckt und sind außerdem, wie in obenstehender Skizze zu ersehen, 2V2 cm breit beiderseits umgebogen. Jede Tafel wird mittels zweier Hafter, welche 16 cm lang, 4 cm breit und zweimal genagelt sind, an der unteren Kante, an der oberen durch einen Blechstreifen von 8 cm Breite und beinahe der ganzen Länge der Tafelbreite, welcher als Hafter dient, festgehalten. Die aufrechten Stöße sind ähnlich dem Leistendach gebildet. Es werden die beiden zusammenstoßenden Blechtafeln, wie in vorstehender Zeichnung angegeben ist, jede 4 cm senkrecht aufgebogen, mit einem Falz von noch 1% cm und durch Hafter von 5 cm Breite, welche

in der Mitte eingeschnitten sind, nach beiden Seiten gehalten. Die Kappen über den aufrechten Stößen sind im ganzen 13 cm breit, wie in vorstehender Skizze umgebogen, und alle 50 cm weit festgeschroben. Die Stöße zweier Kappen übereinander sind durch einfaches Übereinanderschieben gedichtet. Jede Schraube in den Kappen geht durch eine kleine verzinnte Eisenblech-platte, welche auf der Kappe aufgelötet ist, und wird durch eine übergelötete Zinkkuppe vollkommen verdeckt. Eine Zinktafel von 1,58 qm deckt bei dieser Deckungsart nur etwa 1,10 qm, da 16 cm Länge durch die wagrechten und 20 cm Breite durch die aufrechten Stöße von jeder Tafel verloren gehen. Trotzdem kann diese Eindeckung billig hergestellt werden, da das Lötzinn und die Arbeit des Lötens vollständig erspart wird.

Bei allen vorhin angeführten Eindeckungsweisen wird zweckmäßig Zink Nr. 12 und Nr. 13 verwendet.

4. Deckung durch Wellblech. Die Deckung mit Wellblech erfolgt meist durch unmittelbare Befestigung auf den Fetten, zuweilen auch auf Lattung; auf Schalung nur dann, wenn eine größere Tragfähigkeit der Deckung erzielt oder die Bildung von Schwitzwasser möglichst vermieden werden soll.

Um das Wellblech wasserdicht einzudecken, läßt man die Tafeln in der Richtung des Wasserlaufs etwa 10 cm Übereinanderschießen und lötet u. a. beide zusammen, während sich in der Wellenrichtung des Bleches je eine Welle der Tafeln überdeckt. Die Befestigung des Bleches an den hölzernen Fetten erfolgt durch verzinnte Eisenhaften b, welche an die Fetten genagelt sind und in die an die Tafeln angelöteten Ösen c eingreifen. Jede Tafel erhält 3 solcher Ösen. Erfolgt die Befestigung des Bleches auf eisernen Fetten, so gelangt die Hafte a zur Verwendung. Wie die Hafte a sich an die angelötete Wellblechtafel legt, ist aus Skizze A ersichtlich; dieselbe zeigt die Überdeckung der Tafeln in der Richtung des Wasserlaufs, wobei die Hafte a an die obere Tafel gelötet ist und so die untere Tafel auf die Fetten drückt.

Die Eindeckung des Firstes erfolgt entweder durch Anwendung einer 2% cm überstehenden Latte, gegen welche die obersten Tafeln anstoßen, woselbst sie durch aufgelötete ausgeschnittene Streifen (Modellbleche), Haften und Deckstreifen verbunden werden oder durch Anlötung rechtwinkelig umgebogener Blechstreifen, über deren ebenfalls umgebogene Ränder eine Kappe aus Zinkblech aufgeschoben wird.

Abmessungen der schlesischen Wellenbleche:

Wellenbleche, Profil A. Der Länge nach gewellt vom Zinkwalzwerk Si-lesia. Eine glatte Tafel von 1,60 m Breite und 3 m Länge gibt im gewellten Zustande eine Breite von etwa 1,12 m bei gleichbleibender Länge; glattes Blech von 1,3 m Breite gibt im gewellten Zustande etwa 0,89 m Breite. 100 qm glatte Bleche, Abmessung 1,60X3 m im gewellten Zustande etwa 68 qm und im gedeckten Zustande etwa 58 qm Dachfläche.

Wellenbleche, Profil B. Der Länge nach gewellt vom Zinkwalzwerk Si-lesia. (Früher als „große Welle“ bezeichnet.) Eine glatte Tafel von 1,6 m Breite und 3 m Länge gibt im gewellten Zustande eine Breite von etwa 1,3 m bei gleichbleibender Länge; glattes Blech von 1,3 m Breite gibt im gewellten Zustande etwa 1,08 m Breite. 100 qm glatte Bleche Abmessung 1,6X3 111 geben im gewellten Zustande etwa 82 qm und im gedeckten Zustande etwa 74 qm Dachfläche.

Wellenbleche, Profil C. Der Länge nach gewellt vom Zinkwalzwerk Humboldt. Eine glatte Tafel von 1 m Breite und 3 m Länge gibt im gewellten Zustande eine Breite von etwa 0,8 m, während die Länge gleich bleibt. 100 qm glatte Bleche Abmessung 1X3 m geben etwa 80 qm im gewellten und etwa 71 qm Dachfläche im gedeckten Zustande.

Wellenbleche, Profil D. Der Länge nach gewellt vom Zinkwalzwerk Si-lesia. (Früher mit „kleine Welle“ bezeichnet.) Eine glatte Tafel von 1,5 m Breite und 3 m Länge gibt im gewellten Zustande eine Länge von etwa 2,67 m, während die Breite gleich bleibt. 100 qm glatte Bleche Dimension 1,5X3 m geben etwa 89 qm im gewellten und etwa 82 qm Dachfläche im gedeckten Zustande.

Wellenbleche, Profil E. Der Breite nach gewellt vom Zinkwalzwerk Si-lesia. Eine glatte Tafel von 1,60 m Breite und 3 m Länge gibt im gewellten Zustande eine Länge von etwa 2,64 m, während die Breite gleich bleibt. 100 qm glatte Bleche geben etwa 90 qm im gewellten Zustande. Wenn Profil E der Länge nach gewellt wird, so gibt eine glatte Tafel von 2 m Länge und 1,60 m Breite im gewellten Zustande 1,44 m Breite, während die Länge gleich bleibt.

___

Profil A.

Profil B.

Profil C.

-So

Profil D.

Bombierte Wellenbleche werden nur aus Profil A bis 1 m Breite im gewellten Zustande und 3 m Länge ausgeführt. Die Krümmung geschieht nach jedem beliebigen Radius bis herab auf 1,5 m.

Die Rautenbedeckungen, welche zu den neueren, immer noch wenig verstandenen und angewandten Systemen gehören, eignen sich nur für steilere Dachflächen, für welche sie sich aber auch besonders gut bewähren und darum bestens empfehlen lassen.

Bei dem ersten Rautensystem für Dächer mit 30° Neigung und darüber haben die Deckbleche quadratische Form und werden diese an allen vier Seiten mit einfachen Falzen versehen, welche aber statt der gewöhnlichen kantigen eine wulstenförmige Umbiegung erhalten, wodurch das Aufsteigen des Wassers in den Falzen verhindert und das Brechen derselben vermieden wird. Bei der Aufdeckung werden die Dekbleche so gelegt, daß die Diagonale derselben genau in die Linie fällt, welche die Fallrichtung bezeichnet; es kommt demnach die eine Ecke des hier Raute genannten Quadrats mit aufwärts gebogenen Falzen nach oben, die andere Ecke, mit den abwärts gebogenen

Falzen nach unten. Die unteren Ecken der Rauten, welche die Spitzen ge-genannt werden, liegen bei einer gut ausgeführten Bedeckung in einer ziemlich genau geraden Linie übereinander, wogegen die diagonal über die Dachflächen sich hinziehenden Falzen der Rauten nicht in einer geraden Linie liegen können, sondern es treten die Falzen der nach oben folgenden Rauten stets um ihre ganze Breite vor, wodurch an die Spitze der Rauten, über welche das meiste Wasser abzieht, eine mehr als doppelt so breite Überdeckung wie an den Falzen erzielt wird. Die Befestigung der Rauten wird durch eine an der oberen Ecke angelötete Flafte und je nach Größe derselben durch zwei bis vier eingehängte Haften bewerkstelligt.

Ein zweites Rauten System für Dächer mit 25⁰' und mehr Gefälle, welches der schlesischen Aktiengesellschaft für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb patentiert ist, unterscheidet sich von dem oben beschriebenen hauptsächlich dadurch, daß an der Spitze der Raute, wo beim Zusammenstoß der vier Rauten der Winkel offen bleibt, ein Schließwinkel nach außen und eine, an der darunter liegenden Raute oben angebrachte Aufkantung nach innen abschließt. Auch die Anordnung der Seitenhaften ist eine vorteilhaftere als bisher.

Bei einem drittenRautensystem werden anstatt der quadratischen Deckbleche solche in Form verschobener Quadrate, also in eigentlicher Rautenform angewendet, welche für manchen Baustil als besser passend, oder gefälliger aussehend, vorgezogen werden. Im übrigen treffen alle über die Rautenbedeckungen gemachten allgemeinen Angaben auch hier zu.

Der Bedarf an Material zu Gesimsabdeckungen, Dachrinnen usw. soll bei den Ivlempnerarbeiten angegeben werden, da die Lieferung desselben zu diesen Arbeiten stets den Klempnern überlassen wird.

Die Preise für die verschiedenen Arten der Zinkeindeckungen sind in Abschnitt VII bei Dachdeckerarbeiten angegeben.

Außerdem findet der Zink Verwendung in gegossenen, getriebenen und gestanzten Gegenständen der inneren und äußeren Architektur, in letzterer Herstellung namentlich wegen des geringen Gewichts zu Dachfenstern, Bekrönungen Attiken. Es ist jedoch dabei auf eine gute Befestigung und Verstrebung zu achten, um Beschädigungen durch Winddruck zu verhindern.

d) Zinkgußarbeiten.

Die Preise der Zinkgußarbeiten schwanken je nach dem Marktwert des Zinks. Zum ungefähren Anhalt sind in nachstehendem einzelne Durchschnittspreise angegeben.

0,65— 0,75 M. 1,00— 3,00 0,65— 1,00 , 1,00— 2,00 , 2,00— 3,00 ., 1,00— 2,00 ,. 2,00— 4,00 ,, 4,00— 8,00 ,, 9,00 — 15,00 „ 15,00—25,00 „

1 m Perlstab, 0,8—1,5 cm breit..........

1 m desgl., 1,6—5,0 cm breit..........

1 m gewundener Eier- oder Blätterstab, 0,8—1,5 cm breit

1 m desgl., 1,6—3,0 cm breit..........

1 m desgl., 3,0—6,0 cm breit..........

1 m Bekrönung, 1,5 — 5,0 cm hoch, voll oder durchbrochen

1 m dergl., 5,0 —10,0 cm hoch......;    .    .

1 m dergl., 10,0—20,0 cm hoch...... .    .

1 m dergl., 20,0—30,0 cm hoch.........

1 m dergl., 30,0—45,0 cm hoch.........

30,00—90,00 ,,

1 Säulenkapitäl, 10—20 cm im Durchmesser, 15—30 cm hoch 6,00—30,00 ,, 1 desgl. 20—40 cm im Durchmesser, 30—50 cm hoch. . 30,00 — 100,00 ,. 1 Pilasterkapitäl, 10—20 cm breit, 15—30 cm hoch, ¹/₂ tief 4,00—18,00 ,, 1 desgl., 20—40 cm breit, 30—50 cm hoch, ¹/₂ tief. . . 15,00—46,00 ,,

1 m Balkonfüllungen, durchschnittlich 0,80 m hoch, Brüstung und Sockel in Zinkblech........

4,00—15,00 M. 3,00—12,00 „ 12,00—50,00 ,, 30,00—50,00 „ 60,00—75,00 „ 100—200    ,,

i Säulenbund, io—40 cm im Durchmesser, 10 — 30 cm hoch

durchschnittlich...........

1 Säulenbase, 10—20 cm im Durchmesser, 12 cm hoch 1 dergi., 20—40 cm im Durchmesser, 20 cm hoch .

1 Kandelaber, 1,0—1,5 m hoch..........

1 dergi., 2,0—3,0 m hoch...........

1 dergi., bis 4,50 m hoch............

1 Säule, 2,0—3,0 m hoch............

1 Traille, 0,7—1,0 m hoch.........

1 Treppenspindel, 0,90—1,50 m hoch.......

1 Postament, 0,80—1,50 m hoch.........

Knöpfe und Spitzen zu Gittern, 0,10—0,60 m.....

1 volle Rosette, 0,10—0,20 m im Durchmesser .    .    .    .

1 dergi., 0,20—0,50 m im Durchmesser.......

1 durchbrochene Rosette, 0,10—0,30 m im Durchmesser .

1 dergi., 0,30—0,60 m im Durchmesser.......

1 dergi., 0,60—1,00 m im Durchmesser.......

1 qm Ventilationsgitter.............

1 Fries und Luftgitter, 10—20 cm hoch.......

1 Konsol, 15 — 25 cm ausladend, 10—45 cra hoch .

1 dergi., 25—50 cm ausladend, desgl........

1 dergi., wie vor, bis 75 cm hoch.........

1 Mittel-Akroterie, 20—30 cm hoch........

1 Ecke dazu................

1 Mittel-Akroterie, 30—60 cm hoch........

1 Ecke dazu................

1 Mittel-Akroterie bis 1,0 m hoch .    .....

1 Ecke dazu................

1 gotische Krabbe 10—15 cm ausladend, 10 — 25 cm hoch

1 gotische Kreuzblume, 15—50 cm hoch......

1 dergi. 50—100 cm hoch...........

1 dergi. bis 2 m hoch.............

1 Tierkopf, je nach der Größe..........

1 Reichsadler, 1 m hoch............

50,00—100,00 ,, 8,00—20,00 ,, 15,00—40,00 „ 20,00—50,00 „ 1,90—10,00 „ 0,50— 1,50 „

1.50—    5,00 „ 0,30— 3,00 „ 3,00—15,00 „

15,00—60,00 ,, 27,00—45,00 ,,

2.50—    7)5° »

1.50—    5,00 „ 5,00—15,00 „

15,00—30,00 „

1.50—    2,50 „ 2,00— 3,50 „ 2,00—12,00 „

3.50— 15,00 „ 12,00—50,00 „ 15,00—60,00 ,,

1.50—    2,50 „

2.50— 10,00 ,, 10,00—30,00 ,,

30,00—175,00 „ 1,00—30,00 „

45,00 „

a) Preise für geprägte, gelstanzte Zinkarbeiten: Die Preise für diese Arbeiten lassen sich schwer berechnen, da die Stärke der verwendeten Bleche, die Art der Ausführung, ob nach vorhandenen Modellen usw. dabei in Frage kommen.

1 Docke zu Brüstungen, Geländern, aus Zinkblech herzustellen

6,00—10,00 M. 10,00—20,00 ,, 6,00—20,00 ,, 30,00—100,00 ,, 6,50— 7,50 » 25,00—40,00 ,, 60,00—75,00 ,,

40—60 cm hoch.......

1 dergi., 60—90 cm hoch........

1 Dachspitze in Zinkblech, 75 — 120 cm hoch .

1 dergi., 1,50—3,00 m hoch.......

1 Vase, 40 cm hoch..........

1 dergi, 75 cm hoch..........

1 dergi., 100 cm hoch..........

Dachfenster aus Zinkblech:

Höhe

im Lichten

Breite im Lichten

ab

Preise in Mark

cm

cm

Wagenladung

Werk

ab

Handlung

uo 10 rh -

5i,o

35,5

12,50

8,50

20,00

12,00

XXXIII. Messing.

Das Messing ist eine Legierung von Kupfer und Zink und wird als Messingblech zu Beschlägen, als Messingguss zu Thürdrückern, Knöpfen, Rosetten, Hähnen für Dampf- und Wasserleitungen, zu Holzschrauben u. s. w. verwendet. Rohes Messingblech kostet I kg = 2,10—2,40 M. | Blankgescaabtes do. kostet I kg = 2,40—2,70 M. Messingdraht kostet 1 kg = i.So—2,10 M.

XXXIV. Röhren.

I. Gusseiserne Muffen- und Flanschen-Röhren.

Von dem Verein deutscher Ingenieure und von dem Verein der Gas- und Wasserfachmänner Deutschlands ist nachstehende Normaltabelle für gusseiserne Flanschen- und Muffenrohre (sowie für Facoustücke) aufgestellt worden.

a) Flanschenröhren.¹)

Lichter Durchmesser

N ormalwandstärke für 6—7 Atmosphären

Ausführb arkeitsw and-stärke in Millimetern

Flanschendurchmesser

Flanschendicke

Schraubenlochkreis

durchmesser

Flanschenröhren

Schrauben

Anzahl

Stücke in Millimeter

Durchmesser der Schraubenlöcher

Baulänge

Gewicht eines Rohres (rund)

Gewicht einer Flansche nebst Anschluss (rund)

Gewicht von I m Rohr ausschl. Flansche

Preise für IOO kg. in der Giesserei

in

Mark

mm mm

mm

mm i mm

mm m

kg

kg

kg

80

90    9

100

225

n,5

kn O

12

3°o

12,5

13

325

i3,5

35o

375

400

425

I—I l-l t—<

•4 4-4-4^ Ln ,-n

kn O

15

15,5

500

16

550

600

16,5

17

650

18

700

19

75°

20

800

21

900

22 c

--O

1000

24

,4    I—I l-l I—I    |—| l-t    l-l I—|    l-l    I—I    h-1    |-l I—I    I—I    l-l    l-l    l-l    I—II—II—II—I

JH    vp Oopj    pi    oi Oo    40.    4^    Oo    Oo Oo    tO    JO    po    p    p O O O    jp^pvpvDpoOOOOOO^JVJ

~G Co -G    7d oo    ~G 6    oo    o    "G    6o ~b    "G    6o    To    6o    b Gi 6o    ■G Gj 4- o ~G 4- to CG

150

160

175

180

200

215

230

260

290

320

350

370

400

425

45°

490

520

550

575

600

i8o

740

790

•840

900

95°

1020

1120

1220

WWWWWWUWUMIO to to to to to to to to to to to to to to to to l-l I—I I—1 I—I O O G' Oo Oo Oo Oo Oo O \0 Co CO^O 00\0"oiu'40o0o to W h Q O O^O'OOOOO

i-i O CO OO^J    M Oit> Ocrt Oioi4o*4^4^4^0o0o0o0o tO tO tO    "    i—<    ■—i    •

4^ 4-    4^ COOo    N V W O V 4 WvO OOo O Min (0 O ^44.1—    00"0    0,4*    W    M    h

O OOÖOoioioioiOOooOoi tnui O 01 O Q O OOOÖO Ouunwui

00 00 OO O O O 0,4, 4^ 4* 4*> 4» 4^ 4>. 40.

tO    to    10    to    I—•    I—I    I—I I—I    I—I    I—I    I—I    I—I    •—I    >—I    >—■    I—•

40-    to    O    O    oo    oo    04^    to    to    (0    to    O    O    O    O

13

15,5

15,5

15-5

15,5

15,5

19

19

19

19

19

19

19

19

19

22,5

22.5

22.5

22.5 22,5

22,5

22,5

22,5

26

26

26

26

26

15

17

17

17

17

17

21

21

21

21

21

21

21

21

21

25

25

25

25

25

25

25

25

28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 32 !

32

32 !

OO Ol W W W O) UWOilüOJ w w w w w wwwww u u o, u u oj uj w to to

45

N N

n cf cf cf co

76

98

122

149

178

206

238

273

306

343

37 6

4i5

456

-TT O Cn rr CO

813

916

1034

1148

1297

00 01 m 0\

4,4

5,6

6,9

9,6

9,9

11,6

12,9

13,7

22,6

24.5

26.5

28.6

30,7

39

42

43

5o

53

68

74

96

8,75

10,58

13,26

15,20

18,25

20.30 22,32 28,94 36,45 44,38

52,91

61,96 71,61

82.30 93,00

102,87 112,75 124,04 136,85 145,16 162,00

178.80 187,68

214,97

243,28 276,60

311,27 347.96 387,10

472.81 560,00

17,00

15,00

• 14,00

J) Diese Tafel ergiebt für Werke, welche guten Guss liefern, vollständig genügende Wandstärken. Hierbei ist angenommen, dass die Röhren einem Betriebsdruck von rd. 10 Atmosphären ausgesetzt und einem Probedruck von 20 Atmosphären unterworfen worden sind. Neuerdings wurde eine zweite Normaltafel bei Oldenburg in München ausgageben, welche durchweg grössere Stärken aufweist, sich jedoch noch nicht einzubürgern vermocht hat.

b) Muffenröhren.

Aeusserer Innerer Muffen-    Muffen-

durch-    durch-

Tiefe der Muffe

messer

messer

Gewicht

von 1 m Rohr

ausschliesslich

Muffe

Gewicht der Muffe

Gewicht von 1 m Baulange einschliesslich Muffe

Baulänge

Preis für ioo kg in der

Giesserei in Mark

mm

mm

mm

kg

kg

kg

120

69

132

81

74

77

143

9i

80

153

101

82

164

112

83

175

122

86

186

133

88

213

158

242

185

9i

270

211

94

97

0\ »—I l-T“»

M CO CO

•—1 kn vO

10

■O ON CI CJ

00

co

99

100

101

00 vO O CO

CO CO

102

104

QsOO ^ CO'O 00 h

i-r> rj*

368

394

421

448

473

105

106

107

109

HO

573

600

499

628

525

'682

55i

114

736

603

655

I l6

II₉

79i

707

759

811

122

125

io66

866

127

968

129

134

1177

1074

I40

8,75

10,58

13.26

15,-19

18,25

20.30 22,32 28,94 36,45 44-38 52,91 61,96 71,61

82.30

93.00

102.87 112,75 124,04 136,85 145.16

162 00 174,84 187.68 214,97 243,28

276,60 311.27 347.96 387.10 472,81

560,05

2,0

2.6

3,i5

3,7

4,32

5-o

5,8

7-34

8,90

10,61

12,33

14.32

16.32 19,12 21.93

24,91

27,90

30.00

34,09

37,27

40.45

44,09

47,74

55.33

63.52

73,47

84,63

94,40

104,64

135-94

168,47

9,75

11,88

14.83 17,05

19,70

21.83 24,25 31,38 39,o6 47,90 57,oo

66,73

77,09

88,67

100,00

111,17

122,06

134,04

147.21

157,58

175.53

189.54 204,13

233.43

264,46

301,08

339,45

379.44 421,98 518,15

616.21

04    0404040404    04 04 040404    04 040)0)04    0)0)0) 04 04    0)04 040)0)    04 10 tO tO 10

16.00

14.00

13.00

2. Form-Stücke.

a) Die Form stücke werden gewöhnlich mit grossen Buchstaben bezeichnet. Hiernach ist

ein A-Stück eine Muffenröhre mit einem mit Flansche versehenen senkrechten Abzweig,

ein B-Stück eine Mufifenröhre mit einem mit Muffe versehenen senkrechten Abzweig,

ein C-Stück eine Mufifenröhre mit einem mit Muffe versehenen schiefen Abzweig.

b) Übersicht der A-, B- und C-Stücke

u s w.

A- und B-Stücke

C-Stiicke

Durchmesser

des

Hauptrohres

mm

Durchmesser

des

Abzweiges

mm

Baulänge

Durchmesser

des

Hauptrohres

mm

Durchmesser

des

Abzweiges

mm

Baulänge

40—IOO

40—IOO

0.8

40— IOO

40—IOO

0.8

I25—325

40 — 325

1.0

125 — 275

40—275

1.0

350—500

40—300

325—500

1.0

1-25

300—425

40—250

275—425

1.0

1.25

550—750

40—250

275—500

550-750

1.0

1-25

1.50

450—600

40—250

275—425

450—600

1.0

1.25

1.50

650—750

1.0

40—250

275—425

450—600

650—750

Diejenigen Abzweigstücke, deren Abzweig einen Durchmesser von 400 mm und mehr besitzt, sind von 2 Atmosphären Betriebsdruck an sowohl in ihren Wandungen als auch nötigenfalls durch Rippen zu verstärken.

E-Stiicke. (Flanschen-Muffenstücke.) Baulänge L = 300 mm. F-Stücke. (Flanschen-Schwanzstücke.)

Baulänge L = 600 mm für D = 40—475 mm.

Baulänge L — 800 mm für D = 500—750 mm.

I-Stücke (scharfe Bogenstücke von 30⁰.)

R Radius der Krümmungsmittellinie:

1.25

1.50

i-75

Für D = 40—90 mm, R = 250 mm; für D 100 mm, R = 150 + D mm.

Länge m des geraden Spitzendes: für D — 40—375 mm, m = D + 200 mm

,, D

K-Stücke (schlanke Bogenstücke 2 für 1 Quadrant). Radius R = 10 D.

L-Stücke (schlanke Bogenstücke 3 für 1 Quadrant, zulässig für D 300 mm.) R = 5 D.

R-Stiicke. (Übergangsrohre.) Baulänge L = 1,0 m. Länge des zylindrischen Stückes am glatten Ende = 2 t (t = innere Muffentiefe).

U-Stiicke. (Überschieber.) Ganze Länge = 4 Muffentiefen.

Bei der Berechnung der Gewichte von Formstücken ist dem Gewichte, welches nach den normalen Dimensionen berechnet ist, ein Zuschlag von 15%, bei Krümmern ein solcher von 20% zu geben.

Für Anordnung der Schraubenlöcher in den Flanschen gilt die Regel, daß in der Vertikalebene durch die Achse des Rohres sich keine Schraubenlöcher befinden sollen.

Die Schenkellänge L der T-Stiicke bei Flanschenröhren bestimmt sich aus der Formel L = D -|- 100 mm. Hat der Abzweig den Durchmesser d, so wird die Schenkellänge des Abzweiges von Mitte Hauptrohr aus gemessen D , d

—1-----k 100 mm.

2    2

c) Preisefür Formstücke. Der Preis der Formstücke mit Muffen im Werke ist unbearbeitet:

400 mm, m = 600 mm.

von 40 bis 100 mm Weite, für 100 kg = 24 Mark ab Fabrik; über 100 mm

,, 100 kg = 22 Bearbeitete Formstücke kosten für 100 kg 10 Mark mehr.

4^ O» OM4 t4 14 t4 h h m

o o 4U1 to O 4 Ul to o 42) 00*41 Oui 4^*

O O O ort O ui O ui O ui O O O O O O O

Datum

p-

to to I—«

vO4^Q\4^t0O^O00 Ovn Oo Oo Oo to to *-• *-• vO •"< to 4^- Ul Oun 00 004^ ^4 Oo O "41 to 4^*

HH

•—i 4 4^ tO h vO OOM ui 4^ lo Oo O-) 0 4^ OnOhui CO\0 vO \Oui to O

t4 H H H H

h44^ tO H vO vo 00 QNV-n Oo I t4 00 00 OOOO s O HOJ HSJ I I

to

00 0-1 OO

Qn 14 14

911

001

16

84

68

Gewicht in kg

80 1 100 I 150

A-Stucke d in mm

222

CCLn Oo

M Ui Q\

121

104

97

200

tO 1-1 ** CT) MD CT MD

SM I

3°°

CT) tO •—* i—(

t-< CT i cti CT) i-« O vO cti CT) CT) CT) to to •—< >—i OOOOOOOOO'-n 004^ m nj o o 4^

Cu

211

^4 4^ t4 hh \0 00 00 OM_n Oo Oo Oo I    I I

Ul *-4 4i t4 ONvO O O O OOo t-4 I

213

179

149

129

114

98

9i

82

64

52

38

tO

00

00 on Oo -M -M Oo

118

102

vO 00*41

4^ On O

Gewicht in kg

tO t-HI t—I l-H I—I »—I I—<

W^uiOJ to o O

00 sO 4^

W W M

lllll

80    100 150 200 J 300

B-Stücke d in mm

CT) to kO ►-*>-* t—( h-t )-) uiMUNuiOjhOOOO'-^^WWMNh 4^ W\OÖ)WMCTO'MknuiO'4HuiMCT' ;

P-

218

^4 4^- OO

102

95

88

69

57

42

39

37

221

Coui oo *-< O t4 14 On OOO-i

vO 'O "4 On-P^    I    j    I    I    I

CO H (4 O Ol    I    |    I    I    |

(sjt—(HHI-HI—II—(

Oo vO 04^ 14 h O O .H 14 14 On CCGn oo f-t

Gewicht in kg

80

M U H H

4^ O^UlOJ (4 H I I

tO Oo Oo 41 v£) OnvO I

100 1 150 | 200

C-Stücke d in mm

309

261

229

300

d) Gewichtstafel für gusseiserne Rohr-Formstiicke

tO O 00^-4 CT) CT) 4^4^CT)t0t0i-i>-ii-ii-Hi-i

WMWMWCTiMOUCTiMvOsUnMOOO

^ E-Stücke

to O 00*41 QNO-l 4^ Oo Oo to 14 H w h h h 0 0 0 0 ^4^* 0"0 t4 oi O Oo On-4 h 0 'O

^ F-Stücke

to G 41 CjNOl 44 00tOtOHHHHH

O Oooi Oo oi 0^4* to 4i ui 4^ t4 O

00 4J

£ U-Stücke

10 to 10 Oo Oo Oo OO 4* to to to O O O O ui

4u

U»l Ul

4^ 4^    4^* 4^ 4*-

Ul Ul Ul Ul Ul Ul Uri

Ol Ul Ol

Gran

W ^0 M W M M

CTn i-h Qs Oo O Oo Oui 4 Oo to 14 h h h 10 Ol CO'sO O CO41 CO 004^* 4^* CoOo Oo 4^- O VO

kg

IO D

K-Stücke

to ¹ i—¹ '    s-.

►- CT>CT) i-i O 'U OMn 4*-CT)t0t0t0'-<l-'i-ii-<    *

OuiOu>Ou>CT'OdiCT) OOCT) « 0)4. m o

Krümmer

go°

e) Absperrschieber. Die Baulänge derselben ist:

Für Flanschenschieber: L = D -f- 20 mm, für Muffenschieber mit eingetriebenen Ringen: L = 0,7 D -f- 100 mm, für Muffenschieber mit eingebleiten Ringen: L = D -f- 250 — 2 t in mm, wobei t die Muffentiefe bezeichnet.

Die Schieberlänge von Flansch zu Flansch ist = D -j- 200 mm. Bei Durchgangsventilen ist die Länge von Flansch zu Flansch = 2 D -j- 100 mm anzunehmen. Bei Eckventilen soll die Länge der Schenkel von Mitte bis Flansch = D 4- 50 mm werden.

Lichter

Durchgang

Preise

der Flanschenschieber

ohne Bock

mit Bock

mm

Mark

Mark

Preise

der Muffenschieber

Handrad-Durchmesser = D +100 mm Mark

Mark

40

50

60

65

70

80

90

100

125

150

175

200

225

250

275

5oo

3²5

350

375

400

425

500

55o

600

650

700

750

800

900

iooo

20,— 22,—

29 —

3° — 32,— 38-42,— 50,— 60,— 72 — 80,— 105,— i3o,—

¹5 5?— 200.— 220,— 280,— 320,—

35°— 380,— 400.— 445,— 5°° — 520,— 580 — 620,— 710,— 810,— 900,— 980 — 1000,— 1200,—

22,—

24 —

3h~ 34,— 36 —

48,— 60,— 7h~ 83-

92,— 119 — 150 — 180,— 220,— 240 — 300,— 34°,— 37°,— 400,— 420 —

465,—

520,-

54°,— 600,— 643 — 73h~ 835,— 935 — 1040,— 1190,— 1300 —

21—

26,— 30,— 32,— 36,—

40 —

44 — 52 — 7o,— 9° — i°5— 135,— 160,— 194 — 230,— 260,— 3io,— 330 —

385— 420,—

470,— 520,— 580,— 610,— 700,— 790,—

840,—

970 —

1080,—

I 200,—

1500,—

1700,—

ÜJKMOtOtOHHHHHH

Q ^4 Ou    cn 4^. Oj OJ tO D »-< *-•

O | | 0 0 0^0 | & |

3. Trägh e its-

und Widerstandsmomente Querschnitte.

crq

O:

crq

Aeusserer

Durch

messer

Wand

stärke

Fläche

Träg

heits

moment

Wider

stands

moment

Aeusserer

Durch

messer

Wand

stärke

Fläche

Träg

heits

moment

Wider- , Standsmoment

mm

mm

qcm

(cm)

(cm)

mm

mm

qcm

(cm)

(cm)

80

90

21,99

10

137,4

165,2

182,7

228,9

34,4

4L3

45,7

50,0

90

16

20

100

12

16

37,20

43,98

33,i8

42,22

266,5

291.4

327,1

386.4

Aeusserer

Durch

messer

Wand

stärke

Fläche

Trägheits

moment

Wider

stands

moment

Aeusserer

Durch

messer

Wand

stärke

Fläche

Trägheits

moment

Wider

stands

moment

mm

mm

qcm

(cm)

(cm)

mm

mm

qcm

(cm)

(cm)

100

110

120

130

hhIOhhMhwM

OtoOOtoOO'WO

20

427.2

450.1 533,9

600.8

601.8 723,5

816.8

782.3

949.2 1079,9

14

140

18

22

14

150

18

22

16

160

20

25

16

t-4    t-H

vo    00

OOO

20

25

20

25

20

25

50.27 36,94

47.25 56,54 36,12

52.28 62,83

39.42 57,30 69,11

55.42    1113,3

68,99    1311,4

81,56 59,82 74,65 88,47 72,38

87,96    2199,1

106,03    2498,0

77,4i    2319,0

94.25    2698,0

110,08    3012,4

100,53    3267,3

121,74    375i,o

106,81 129,59

1468,7

1397,6

1656,0

1865.3

1899.4

39i2,i

4511,0

'sO Oo 00

1—1 Ln

20

109,2

100,2

120,6

136.1

120.3 146,0

166.1

159,0

187.3

209.8

186.2

220.8

248.7

237.4

274.9

312.3

272.8

317.4 354,o

363

416

411

474

200

210

220

230

240

250

300

25

30

20

25

30

20

25

30

20

25

30

20

25

30

20

25

30

35

25

30

35

113,10

137,44

160,22

119.38

H5,3o

169.64 113,10 153,15 179,07 i3i,95 161,01

188.50 138^23 168,86

191.64

144.51 176,71

207,35

236,40

215,99

254,47

291.38

4637,0

5369,0

6968,2

5446,7

6392.5

7061.5

6346.1

7399.2 8263,0

7339.5 85: 3,7

9639

8432

9889

11133

9628

11321

12778

14348

20586

23475

26024

597

518

602

672

«76

672

75i

638

7+6

838

702

824

927

77 o

905

1022

1147

1372

1564

1733

4. Schmiedeeiserne Röhren.

a) Gewichte.

Wandstärke in Millimeter

Lichte

Weite

Millimeter

10

12

Gewicht für 1 Meter in Kilogramm

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

4^ 4^    Ui Co U> JO    JO    JO JH    JH    HH JH    O Jj

o -f*    O -f* o Ln    to    ' O    Ln    Co o    CO Ln

tO 4--    (jn OO O h    OJ vO    bn    hh Q\    to 00

Q\Os^n -fc*. CO CO Ui JO JO JO j-* Jh JD 4^ ^ o io Ln 00 4^ 'fl 04 Ö O'GO vo 4- 10 o 00 04+* CO to Ln kD öl NI ÖO 4-

i,35

f cf cf CO CO ^ »-nvO cf oo' cf o

87

lO cOfOcoco^t^t^t't't't’d—t* co ^-o^o cjco ^ovo co o cj^ m'' cf CO CO 4 4 nf \Ö lO cf cf cf h cf

CI O t\0 C4 T N O H w vO

fT) m K IC) CI Q\ \Q (Oh inO -t O' CO

ci co co ^ vo\cf cfco" cf *-f cf co 'n

n,34

13- 03

14- 73

16.43

18,13

3,47

4,5i

5,43

6.38

7.34 8,30

9.34 10,30 11,26

13,18

15,10

17,02

i8,94

20,86

4,12

5,29

6,31

7,39

8,48

9,56

10,64

11,72

12,80

14,96

17,12

19,28

21,44

23,60

4,82

6,12

7,25

8,45

9,66

10.86 12,06

13.26 1446

16.86

19.26 21,66 24,06

26,43

5,57

7,oo

8,24

9,56

10.80 12,21 13.53 14,84 16,17

18.81 21,45 24,09 26,73 29,37

6,36

7,92

9,28

10,72

12,17

I3,6l

15,05

16,49

17.93 20 81 23,69 26,54 29,45

32.93

Lichte Weite der Röhren in Milimetern

I. Wandstärke 2 bis 3 mm:

Gerade Röhren, schwarz.....

„    „ galvanisiert

*f-Stüche, Winkel- u. Bogenst., schwarz „ galvanisiert

2. Wandstärke 4 mm

Lichte Weite

Milimeter

io

0,86

15

20

25

30

35

40

45

5o

60

1,22

1,58

i,93

2,29

2,65

3,01

3,37

3,72

4,44

1,40

1.93

2,47

3.oi

3.65

4.00

4.62

2,01

2,73

3,44

4,16

4,87

5,16

5,7o

6,77

70

5,16

7,84

5,59

6,31

7,02

7,74

9,i7

10,60

80

5,87

8,92

90

6,59

100

7,30

9,99

11,07

12,03

1347

14,90

Abfluss-

b) Preise.

10

13

19    25

32

38

51

65

0 0^0

00 O co m

ö 6 6 ö

1,00

1,20

0,40

0,60

Preise für 1 m in Mark

O 0 M H

( 00 Ai c>Io

O O O <-n

0 0^0 vo ÖvO O

M (i O" M

O O »-n wi

O ^ <> CO

cd ci Ö >4

0000

wO no.

fl (f)H M

0000 (N q\00 co -d- »4

8,00

7.5°

Zuschlag von 20 °/₀ zu obigen Preisen.

5. Bleiröhren, a) Gewichte.

Wandstärke in mm

Gewicht für I Meter in Kilogramm

2,69

3-59

4,48

5o8

6,27

7,i7

8,06

8,96

9,85

11,64

1343

15,22

17,01

18,80

M O 00 ££ tO 9 •p OoyI    -4* O0

bj b^Löo w oCd boco9i b,AiAiA VJ (0 OOU) OOOJ o, 00 " 4 O O

04. H 43 0401 11 O 00 Ocn -4-

00C0    ooA>    9    to b    9 öi    Io    o    9j    Ai    io

1-1    I-I    o O    4D    OOOo    OOOo    '-l    W    ^4    HH    O

OOtOtOtOMWWl-IMW

O    CCOn 10    vO    Oui    Oo N    O    CO    CF"-n

b    b    toöj    k    c\9    9w    00-L    o    Ai    L

+-    1-H -J4 00 tO ccon 10 O tO vO ON

10

11

12

Ul I-I OOCn U \C SUn ^ ¹⁰ P ^ 9 P

L \b c>L Io bL-Ait-OivbCoArt-.

t-j 0    O O'O 00 0"-rt 4^ W 10

Cn

w OC<-n i-, 'U 0-4* tO O OO^J

Co 00 Io <> O L b\b> L Co Ai vj b> L

Co Ö N -4- CT, OOvO O H MU4.U1 o.

8,27

10,24

12,21

14,18

16,15

19,12

20,08

22,05

24,02

27,96

3G90

35.84

39.77

43.71

945

11,60

13.75

15,89

18,04

20,19

22,34

24,49

26,63

30.93

35.23

39.52

43.82

48,11

Zufluss-

Röhren.

b) Preise.

Die Bleiröhren kosten in der Handlung⁻ für 100 kg = 35 Mark.

6. Thonröhren.

a) Glasierte Thonröhren für Wasserleitungen und Kanalisationen:

Lichte    Gewicht

W eite    für

Preise in Mark (an der Verwendungsstelle)

in

Milli-

I Meter iKrüm- iKrüm- I recht- I ein- I Dop- j Meter gerades

meter

I Meter

in Rohr 450 Kilogr. mitMuff

mer

mer

90 ⁰

winkel facher pel- gerades Ansatz Stiefel Stiefel

Rohr

ohneMuff

Abzweigungen, schräge, mit Muff

50

70

100

120

140

I70

200

225

ig O O O O^OLninOvn od co co 4 4 N N h IG h 1—i»—1 d M Cl

LO U> 10 9 H H H O O I C>H 9 toüi H "00b OOOO 1 O 1 0 o

LO O O vOoo h

6 ö ~

1-35

60

0.75

1,00

1,25

1.60 2,00 2,30 2,90

3.60 4.i5 5.40

0,70

0,90

t-H rn

1,90

2,25

2,70

3,80

3-85

5,00

0,80

1.15

i.35

1.80 2,25

3.15 3>6o 4,00 5,00

6.80

1,15

i.55

\0 O'Ln Ln tO tO ►

80

1,30

1,70

2,10

2,45

pq

ONV-00°2\00° ^

~CT~0' 0 0 O GO' O Ö' Ö~

O M O icummn O O hhhMNWWM

CO co

0000000000 00 ’xpoo r\Lnpv.q o o o c4 c4 co 4 4 ig Go \ö

Lichte

Weite

Gewicht

für

Preise in Mark (an der Verwendungsstelle)

in

I Meter

Milli-

meter

in

Kilogr.

I Meter gerades Rohr mit Mull

I Krümmer

45°

I Krümmer 90 0

I rechtwinkel. Ansatz

I einfacher Stiefel

I Dop-

pel-

Stiefel

1 Meter gerades Rohr ohne Muff

Abzweigungen, schräge, mit Muff

400/200 „ = 10,90 450/100 „ = 12,00 450/120 „ =i 12,50 450/150 ,, = 13,00 450/200 „ = 13,50

b) Drainröhren, von 30 cm Baulänge, ungdasiert und ohne Muffen.

300

35o

37o

400

45°

500

600

800

1000

58,0

67,0

72,0

80,0

98,0

110,0

i35,o

200,0

220,0

5,40

7,00

8,00

9,00

10,80

13,50

18,00

27,00

43,oo

5,00

6,30

5,9o

8,10

10,80

Probierte Röhren sind IO°/₀ teurer.

Lichte

Gewicht in kg für

I Meter

I Stück

Preise für 1000 Stück in Mark (an der Verwendungsstelle

35

50

o.9

70

100

1,5

120

i,9

150

3,3

11,0

14,3

Die Drainröhren sind 0,3 lang.

4.3

21,00

27,00

40,00

6o,oo

78,00

105,00

7. Zementröhren.

Die Zementröhren werden sowohl in kreisrunder, als auch in Eiform angefertigt und zu Kanälen, Durchlässen und Wasserleitungen vielfach verwendet. Preis an der Verwendungsstelle. 10,0 cm Lichtweite, I m lang; für    1    m    =    19    kg    schwer    =    1,00    Mk.

15,0 „ 20,0 „ 25,0 „

30,0 „ 35,0 „ 40,0 „ 45,o „ 5o,o „

,,

,,

99

99

99

?•

99

i,5 „

99

99

99

99

99

••

=    2,5°    „

= 3,oo „ = 4,oo „

⁼ 5,5° „ = 7,oo „ „    =    8,00    „

= 9,oo „

99

99

99

60,0 ,,.    „    1,25 ,,    „    ,, ¹ „ —, 37° „    „    ■— n,oo ,,

36,0 X 54,0 cm Lichtweite, für 1,5 m lang; lür i m =    240 kg schwer = 8,öo Mk.

48,0 X 72,c „ 60,0 X 90,0 „ 72,0 X io8,c „ 80,c X 120,0 „ 100,0 X 150,0 ,.

8. Holzrchren.

Die Holzröhren finden zu Wasserleitungszwecken die ausgedehnteste Verwendung, und werden am besten aus Kiefernholz hergestellt. Ihre Länge beträgt 3,5 bis 4 m. Die Preise sind auf dem Zimmerplatz (in der Holzhandlung):

Bezugsquelle für beste Bitterfeldei Ware: Denner & Funke, Cassel.

7,5 ,,

IO

15

99

99

79

99

99

700 „

99

99

99

99

*7>5 „

2G

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

25 „

3C „ 35 „ 40 „

45 „ 50 „

99

99

99

99

99

99

97

99

79

99

99

99

99

XXXV. Glas.

Man versteht unter Glas eine durch Schmelzung gewisser kieselsaurer Salze, deren Basen meist Kali oder Natron, auch Eisenoxyd, Bleioxyd, Tonerde usw. sind, erzeugte weiße durchsichtige Masse. Die festesten Gläser bestehen aus Gemengen mehrerer Silikate. Einfaches kieselaures Natron oder Kali ist in Wasser löslich, woher es den Namen Wasserglas erhalten. Die Güte des Glases wird durch Kochen desselben in konzentrierter Schwefelsäure, auch durch Glühen mit gepulvertem Eisenvitriol geprüft. Es wird desto matter und undurchsichtiger, je weniger fest die Kieselsäure mit den Basen verbunden ist.

Es gibt geblasenes und gegossenes Glas. Das geblasene Glas wird in der Regel zu Fensterscheiben verwendet und heißt vorzugsweise „Fensterglas“. Das gegossene heißt im unbearbeiteten Zustande „Rohglas“. Geschliffen heißt letzteres „Spiegelglas“.

Das Glas findet bekanntlich bei Bauten Verwendung zur Verglasung von Fenstern, Türen, Wänden, Oberlichtern, auch in belegtem Zustande als Spiegel zu Wand- und Deckendekorationen usw. Das Wasserglas dient zum LTberzuge verschiedener Gegenstände. Es ist für Holz, Marmor usw., auch als Bindemittel für Farben empfohlen worden. Da es jedoch durch jede Säure sehr leicht zersetzt wird, so hat es sich bisher nicht dauernd bewährt.

Die Berechnung des notwendigen Glases geschieht nach Quadratmetern in der Weise, daß entweder jede zu verglasende Fläche mit Kittsatz gemessen wird, wie bei Glastüren, Oberlichtern und anderen einzeln vorkommenden Arbeiten, oder daß man die ganzen Fensterflächen im lichten Mauermaß nach Quadratmetern voll berechnet und dann davon für das Holzwerk abzieht.

Will man genauer rechnen, so muß man für das Holzwerk abziehen: Bei einem 1 flügl. Fenster von der Breite 12 cm und der Plöhe 12 cm,

20 „

20 „

30 „

99

99

99

99

22

99

99

99

20

30 »

Bei Doppelfenstern, welche beide nach innen aufschlagen, bringe man 16 cm von der Breite und Höhe des inneren Fensters in Abzug und 24 cm vom äußeren.

Gewöhnlich liefert der Glaser das Glas und sind die Preise dann für die eingesetzte Glasfläche einschl. Verschnitt und Einsetzen bemessen. Bezieht man das Glas selbst, so hat man bei gegebenen Größen der Scheiben 10% auf Bruch zu rechnen. Sind die Größen der Scheiben nicht nach Bedarf

99

99

99

99

99

bestellt,- so muß man 20% für Verschnitt usw. hinzusetzen. Die jetzt gebräuchlichen Sorten von gewöhnlichen und besseren Gläsern sind folgende:

i. Das g e w ö h n 1 i c e grüne- Glas.

Dasselbe wird in Kisten bezogen. Jede Kiste hat 20 Bund, das Bund zu 20 Scheiben; also sind in jeder Kiste 400 Scheiben enthalten. Die Scheiben sind verschieden groß, nämlich:

57 auf 65 cm

47 » 78 »

47    62    „

47 >, 52 „

42 „ 84 „

Die Preise für 1 Kiste und für I -Bund-sind nach der Größe der Scheiben verschieden. Im Durchschnitt kostet 1 qm grünes Glas == 1,50 Mark.

o*

26*

2. Das gewöhnliche halbweiße und weiße Fensterglas.

Dasselbe wird hauptsächlich in Pommern, Sachsen und Schlesien fabriziert, und in Bunden von etwa 2,0 qm Tafeln verkauft. Die Größe der Tafeln ist verschieden, so daß in 1 Bund 1, 2, 3 bis 24 Tafeln enthalten sind.

In der Glashütte kostet: einfaches weißes    Glas,

halbweißes

weißes    Doppelglas, ,, 1

halbweißes

55

,,

,,

,,

f. 1 Bund —    5,00

= 4,25 = 10,00 „ 1    „    = 8,00

55

,,

.; f 1 qm = 2,50 M. ,, 1 ,.j    ⁼ 2,10 ,,

i „ = 5,00 „ 1 ,, = 4,00 ,,

¹

Preise.

3. Das sogenannte rheinische Glas.

Dasselbe ist ein gutes weißes Glas, welches zur Verglasung der Fenster der Wohnungen usw. in der Regel verwendet und nach Bunden je vion 6 Tafeln verkauft wird.

Zur Bestimmung des Preises, welcher sich nach der Größe der Tafeln richtet, addiert man die Breite und Höhe der Tafeln.

/₄-faches Glas und ⁸/₄-faches oder Doppelglas.

4">

Man unterscheidet ⁴/

Durchschnittlich ist:

das ⁴/₄-fache Glas = 1 x/₂ mm dick,

,,    —    74    ,,

«/

55

55

55

weißes Glas

Mark

Eine Länge und eine Breite der Tafel addiert, in Zentimetern

Preise des

⁴/₄-fach en Glases samt Fracht für 1 qm

halbweißes

Glas

Mark

bis 66 68 — 108

3,⁰⁰

3.50 4,20 5,oo 6,00

6.50 7,oo 7,80

9,oo 10,00

Für    Glas stellen sich die Preise .

110—134 136—162 164—188 190—216 218—230

NO fOKO

232—242 244—256 258—270

4,50

5,oo

6,20

7,40

9,00

■ • 1V2

so hoch

8/_    2

55    /4    ”    ”    55    55    55.    55    .    ...    *

,, geripptes u. gewölbtes Glas stellen sich die Preise 1¹/₂

55

55

,, gebogenes

55

55

55

55

55

55

55

4. Das buntfarbige Glas.

Der Preis von farbigem Glase richtet sich nach der Farbe selbst und nach der Schwierigkeit der Herstellung, namentlich auch darnach, ob das Glas „m a s s i v“, d. h. durch und durch gefärbt ist, oder ob es „ü b e r f a n g e n“, d. h. nur auf einer Seite gefärbt ist, so daß man weiße Linien, Rosetten usw. herausschleifen kann.

„Überfangen“ mit Mustern Mark

Es kostet:

„Massiv“ ohne Muster Mark

Tafelglas, rot oder grün.......

blau oder gelb oder violett .

'i

,,

5. Das Rohspiegelglas oder Rohglas.

Das gegossene, aber nicht geschliffene Glas wird dort verwendet, wo es weniger auf große Durchsichtigkeit, als auf Haltbarkeit ankommt, also zur Eindeckung von Oberlichtern, Glasdächern usw.

Es kostet:

a)    dünnes Rohglas, 4—6 mm stark, hauptsächlich gerippt verwendet, auch glatt und gerautet zu haben, für das Quadratmeter in Berlin 5—6 M.

b)    gewöhnliches Rohglas, 10—13 mm stark, in Tafeln bis

von über

1 qm Oberfläche 9—10 M. für das qm,

55

i—3

55

55

10—12 ,, 15-20 „

55

55

55

c) glattes Rohglas zu Fußbodenplatten, 20 mm stark .

20—25 M. für das qm,

30—35 » „

d) gequadertes (quadrilliertes) Rohglas mit Quadraten von 3, 4 und 5 cm Seitenlange zu Fußbodenplatten,

25 mm stark .

25 „

55

55

30

35

32—35 M. für das qm. 40—42 „

45—48 „    „

55

55

55

6. Das Spiegelglas.

Das gegossene und geschliffene Glas (Spiegelglas) wird zu guten Spiegeln, aber auch als Fensterglas in besseren Wohnungen und zu Schaufenstern verwendet.

Das Glas hat eine Stärke von 5—8 mm je nach der Größe der Scheiben.

Maße und Kosten von Spiegelscheiben

Höhe

Breite

Inhalt

Preise ab Fabrik

mm

mm

qm

für 1 Scheibe Mark

für 1 qm Mark

i,5o

i,59

i,59

i,59

i,68

i,68

i,77

i,77

i,86

i,95

2,04

2,13

2,22

2,31 2,40 2,49 2,58 2,6 7 2,76

2,76

0,42

0,51

o,54

0,60

0,60

0,60

0,69

0,81

0,90

0,96

0,96

1,02

1,20

1,32

1,50

1,50

1,50

1,62

1,62

1,80

1,80

1,80

1,80

1,92

0,48

0,67

0,76

0,85

o,9o

o,95

1,10

1.29

i,5i

i ,61 i,7° i ,8 x 2,23 2,57 3,o6

3,20

3,33

3,74

3,89

4,48

4,64

4,81

4,97

5.30

14

17

19

21

23

27

33

40

43

46

49

65

78

100

104

110

125

130

157

163

172

178

194

19

21

22

23

23

24

25

26

27

27

28

28

29

30

32

33

33

33

34

35

35

36

36

37

Höhe

mm

lo ff rO fö 6 i-t CO Cb O O CS CS C? fO ro fO ro

Maße und Kosten von Spiegelscheiben

Preise ab Fabrik

Breite

Inhalt

mm

1,92

1,92

1,92

2,04

2,04

2,04

qm

Cb Ob Cb Ln Lrx Gri Crx OJ t—1 'oo Cb-f^

Lri Cb CO N) 4* M

für 1 Scheibe j für 1 qm Mark

Mark

200

210

218

236

245

255

37

37

37

38

38

39

Größere Tafeln werden nach Quadratmetern bezahlt. Über 15 qm Tafelgröße werden nicht angefertigt, doch darf dabei die Höhe von 5,5 m und die Breite von 3,5 m nicht überschritten werden.

Diese großen Tafeln kosten:

Preise für I qm Mark

Größe der Tafeln

qm

Größe der Tafeln

qm

Preise für I qm Mark

Größe der Tafeln

qm

Preise für 1 qm Mark

6.6—    7,0 7>°— 7A 7 >4— 7,8 7,8— 8,2 8,2— 8,6

8.6—    9,0

9,o    9,4

9,4— 9,8 9,8 — 10,2 10,2—10,4 10,4—io,6

40

4i

42

43

44

45

46

47

48

49

50

10,6—10,8 10,8—11,0 11,0—11,2 11,2—11,4 11,4—11,6 u,6—n,8 11,8—12,0 12,0—12,2 12,2—12,4 12,4—12,6 12,6—12,8

h M T) \j- i-OkO t^CO Ob O ^ to kO kO

12,8—13,0 13,0—13,2

13.2— 13,4

13.4— 13,6 13,6—13,8 13,8—14,0 14,0—14,2

14.2— 14,4

14.4— 14,6 14,6—14,8 14,8 — 15,0

0\0\0\0\C\0\0\0\ bO h O kO OO^r ONGn Ca) tO

Polierte Glasplatten zu Schiffsfenstern, Aquarien usw. werden in Dicken von 9—22 mm hergestellt und kosten für 1 qm und für jeden mm größerer Dicke als 8 mm um 1,50 Mark mehr.

Für geschliffene Kanten der Tafeln wird 0,80 Mark für 1 m gerechnet.

7. Das geschliffene und geätzte Glas.

Dasselbe wird überall da verwendet, wo Licht geschaffen werden soll, ohne ein Hindurchsehen zu ermöglichen, also bei Verglasung von Flurwänden, Oberlichtern, Türen, Abortfenstern usw.

Sollten Verzierungen angebracht werden, so können dieselben entweder mittels Sandblasverfahren geschliffen oder durch Säure geätzt werden. Um teilweise hindurchsehen zu können, werden durchsichtige Linien oder Ornamente hell gelassen und der Grund mattgeschliffen, oder aber, wo das Durchsehen nicht störend wirkt, bleibt der Grund hell und die Linien bezw. Ornamente werden matt geschliffen. Sollen ganz undurchsichtige, jedoch verzierte Scheiben geschaffen werden, so werden die Verzierungen matt auf mattem Grunde geschliffen, oder, was bedeutend schöner wirkt, allerdings auch teurer ist, geätzt.

1 qm ganz mattes Glas kostet .

5 M.

1    ,,    geschliffenes Glas kostet

Die Firma Riegelmann & Eieinersdorff, Berlin, ist als eine der ersten Firmen auf diesem Gebiete bekannt. Man verlange Kostenanschläge.

8. Das gebogene Glas.

Dasselbe wird zu Fenstern in runden Mauern, Erkern usw. verwendet und kann aus rheinischem und Spiegelglase hergestellt werden. Der Preis ist etwa der 2—3fache des glatten Glases.

9. Bleiverglasungen.

Dieselben werden vielfach zu Kirchen- und Treppenfenstern, Flur wänden usw. verwendet, und dazu das gewöhnliche helle und farbige Glas oder undurchsichtig farbiges gegossenes Glas, sogenanntes Kathedralglas, genommen. Diese Gläser werden vielfach in Verbindung mit Butzen, die ebenfalls weiß oder farbig sind, verwendet, oder die Fenster werden ausschließlich aus Butzen zusammengesetzt. Der Preis richtet sich nach dem zu verbleienden Muster. Es kosten einfache Muster 30—45 M., reichere Muster 50—100 M. für das Quadratmeter einschließlich Material und Einsetzen. (Bezugsquelle: Riegelmann & ETeinersdorff, Berlin.)

n>

io. Die gemalten F e n s t r.

a) Gemalte lind gebrannte Teppich enster. Unverbleite Teppiche, grau in grau, Grisaille-Damastteppiche in allen Stilarten, flaches, lichtes Strichornament auf schraffiertem Grunde in emaillierten Glasscheiben

eingebrannt. Dieselben kosten ungefähr:

auf gewöhnlichem Glase, für das qm 12—14 M. auf flaschengrünem „    ,,

auf Ivathedralglas    ,,

„    „ 15-U „

»    n 18 — 25 „

22-30 „

>»    25-35 „

Fertig verbleite Grisaille-Teppiche, welche sich tapetenartig wiederholen, mit farbigen Friesen, je nach der Breite und dem Farbenwechsel der Friese von gewöhnlichem Glase, für das qm 18 — 25 M. von flaschengrünem ,, von Kathedralglas

bei nicht tapetenartiger Wiederholung des Musters, verbunden mit figürlichen Zeichnungen, etwa symbolischen Darstellungen von Engeln, der Künste und Wissenschaften, rankenden Spruchbändern usw.

grau in grau, für das qm 35—60 M.

Musivisch farbige Glasteppiche je nach dem Farbenreichtum der Muster, den Schwierigkeiten des Glasausschnittes und der Verbleiung

für das qm 25—90 M.

Musivisch farbige Einfassungen, Goldornamente, stilisierte Blätter, Symbole auf blauem, roten und sonstigen Tongrunde zur Füllung der Maßwerke

für das qm 60—120 M.

Ausführung und Größe

Wappen in heraldischer Ausführung, kleinere auf eine ganze Scheibe, gebrannt, größere durch Zusammensetzung und Ausschleifen hergestellt, je nach

. für das qm 15—60 M.

b) Gebrannte Bildfenster. Statuarische Einzelbilder in stilgerechter architektonischer Anordnung mit Sockel und Baldachinen,

für das Stück 90—200 M.

Darstellung biblischer oder kirchengeschichtlicher Gruppen,

für das Stück 120—150 M. Medaillons, musivisch farbige Brustbilder je nach Ausführung und Ein-

..............für das Stück 30—90 M.

Bildfenster im Stile des 11. und 12. Jahrhunderts in musivischer Kleinarbeit, Darstellung biblischer Gruppen und Legenden mit romanischen Ornamenten

rahmung .

für das qm 150—350 M. Kostenanschläge und farbige Entwürfe liefert die Firma Riegelmann & Heinersdorff auf Verlangen ohne jede Verbindlichkeit.

II. Verschiedenes :

a) i Glasschild für Tapetentüren mit gebohrten Löchern, für Drücker und Schlüssel, einschl. der Befestigungsschrauben.

.    5—6 M.

•    • 6—7 „

12 cm breit, 40—50 cm .

60 „

ß) 1 qm vorläufige V erglasung, während des Baues zu liefern,

1,00—1,50 M.

y) Patentierte Einfallichter von Gebr. Bredehorst in Bremen. Dieselben dienen dazu, sehr tiefliegende oder ungenügend beleuchtete Räume zu erhellen. Die Einrichtung ist derartig, daß Einfallichter mit halbprismatischen Linsen in Treppenform hinter- und zugleich untereinander liegen, wodurch das von der Linse aufgefangene Licht voll und ganz in den zu erleuchtenden Raum geworfen wird.

1 Licht kostet für eine Linse, frei Bahnhof Bremen, einschl. Verpackung

99

einzusetzen und wieder zu beseitigen

2 M.

Die Anzahl derLinsen richtet sich nach der Größe der Öffnung.

d)    In neuerer Zeit ist auch vielfach sogenanntes Hartglas für Firstböcke, Dächer, Türscheiben usw. zur Verwendung gekommen, ist widerstandsfähiger als gewöhnliches Glas und wird glatt, mattiert oder gepreßt, als sogenanntes Mousselinglas, gefertigt. Zu beziehen ist dasselbe aus der Dresdener Glasfabrik von Friedrich Simens.

Die Preise entsprechen dem böhmischen Glase.

1 qm Mousselinglas kostet 8—9 M.

e)    Drahtglas: Glasgegenstände aus Tafel-, Hohl- oder Preßglas, welche bei der Fabrikation mit einer Metall- bezw. Drahteinlage in der Weise versehen worden sind, daß diese Einlage durch das Glas vollständig gedeckt wird und deshalb nicht rosten kann. Außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen Stoß, Druck und schroffen Temperaturwechsel.

Drahtglas läßt sich schleifen, polieren, bohren, kröseln und unter Umständen auch schneiden.

Feuer- und diebessicheres Drahtglas von 6—8 mm Stärke kann ohne Gefahr betreten werden. Anwendung zu Bedachungen, Fußböden, Schutzgitter

USW'.

Dasselbe

Preise für den qm:

weiß

halbweiß

Fußboden- und Wandverkleidungsplatten, glatt oder gemustert

Drahtglas, hell, 8 —10 mm stark für den qm 10,00 M.

,, 20,00 ,,

>5    >)

))    40)00 ,,

15 mm stark

20

25

99

99

14,00 M. 8,00 M. 18,00 ,,    10,00    ,,

24,00 „    13,00    „

99

99

Stärke bis 60 mm.

99

Ln O Gn

99

99

99

XXXV a. Luxfer-Prismen und Elektroglas.

Bezugsquelle: Deutsches Luxfer-Prismen-Syndikat, G. m. b. H., Berlin S., Ritterstraße 26.

Luxfer-Prismen sind Tafeln aus weißem Krystallglase von 100X100 mm Größe und 4—8 mm Stärke, welche auf der Außenseite glatt bezw. flach gemustert, auf der Innenseite jedoch mit 20 Rauten in Prismenform besetzt sind. — Nach dem Gesetze der Brechung der Lichtstrahlen durch prismatische Körper sind die Luxfer-Prismen befähigt, alle schräg einfallenden * Lichtstrahlen je nach Form der Rauten mehr oder weniger horizontal nach innen weiterzuleiten. Die gesamte Lichtfülle, welche ein Fenster einzulassen vermag, wird also dem Raume bis in seine entlegensten Winkel zugeführt, ohne wie bisher zum größten Teil vom Fußboden absorbiert zu werden.

Die Verwendung der Luxfer-Prismen erfolgt von Fall zu Fall nach jedesmaliger besonderer Berechnung, welche von dem Syndikate für jeden Interessenten kostenfrei angefertigt wird. — Es werden 28 Varianten von Luxler-Prismen hergestellt. — Die Fassung der Luxfer-Prismen erfolgt durch 1 mm starke Kupferstreifen, welche in einem Wannenbade durch galvanischen Niederschlag 3 mm breite halbrunde Rippen ansetzen. Diese eigenartige Fassung ist außerordentlich dicht und gegen Witterungseinflüsse unempfindlich, gleichzeitig auch feuersicher.

Der Preis der Luxfer-Prismen ist 85,00 M. pro Quadratmeter gebrauchsfertiger Scheiben ab Fabrik Berlin. Bei größeren Aufträgen wird Rabatt gewährt.

Gewalztes Luxferglas wird in Scheiben bis zu 80X¹5° cm her-gestellt und wie gewöhnliches Fensterglas eingesetzt. Es ist gleich den Luxfer-Prismen auf der inneren Seite mit prismatischen Rauten besetzt. Prismatisches Luxfer-Rohglas eignet sich besonders für Warenkeller, Fabriken, Kranken- und Gewächshäuser, wo es weniger auf konzentrierte Beleuchtung bestimmter Arbeitsplätze als auf gleichmäßige Erhellung der Räumlichkeiten ankommt.

Der Preis des gewalzten Luxferglases ist bedeutend geringer als der der Luxfer-Prismen. Um das bestmöglichste Resultat zu erreichen, bediene man sich der kostenlosen Offerten und Berechnungen, welche von dem Deutschen Luxfer-Prismen-Syndikat, G. m. b. FL, Berlin, S., Ritterstraße 26, gemacht werden.

Luxfer-Glasfliesen und Luxfer-Multiprismen.

Das

Syndikat fertigt eine große Anzahl von Glasfliesen und primatischen Glasziegeln (Multiprismen) an, welche für Oberlichte aller Art und besonders für Lichtschacht-Abdeckungen in den Trottoirs vorzüglich geeignet sind. — Sämtliche Fabrikate werden in Größen von 63X60X20 bis 360X360X35 inm hergestellt. Die erforderlichen gußeisernen Rahmen werden mit geliefert.

Die Preise dieser Oberlichtplatten betragen 50,00—85,00 M. pro Quadratmeter einschließlich Rahmen und Zementdichtungen ab Fabrik Berlin.

Elektroglas ist der Name für jedes beliebige Glas, welches nach Art der Luxfer-Prismen in Abschnitten bis zu 1000 qm durch dünne Kupferstreifen auf elektrolytischem Wege gefaßt wird. — Elektroglas ist seitens der Baupolizeibehörden als feuersicher anerkannt und wird zur Verwendung in Brandmauern und dergl. mehr und mehr freigegeben, in Bayern z. B. bis zu y₂ qm Größe.

Es kann stundenlang dem direkten Feuer ausgesetzt werden, bekommt dann Risse und wird undurchsichtig, fällt aber a,us den

e n nie ht eher heraus,

als bis letztere

erfassu

Kl!

n.

st sehnte

In zweiter Linie eignet sich die auf galvanischem Wege hergestellte Kupferfassung hervorragend für Kunstverglasungen als Ersatz für Bleiverglasung, besonders bei Kirchenfenstern. Nicht nur, daß diese Fassung ungleich haltbarer, geradezu unzerstörbar ist, sondern es lassen sich auch viel zartere Wirkungen erzielen, da die einzelnen Kupferrippen nur 3 mm breit sind.

Der Preis für Elektro glas richtet sich nach der Stärke und Qualität des zu verwendenden Glases, sowie nach der mehr oder weniger reichen Zeichnung. — Elektroglasplatten für Brandmauern werden aus 20 mm starken Luxfer-Glasfliesen zusammengesetzt und kosten ab Fabrik 75,00 bis 80,00 M. pro Quadratmeter. — Elektroglasscheiben aus rheinischem 6/4 Glase kosten 28,00 M., aus Ornamentglas 32,00—34,00 M. pro Quadratmeter.

XXXVI. Schiefer.

Derselbe wird hauptsächlich zur Dachdeckung benutzt, hat aber auch in größeren und stärkeren Tafeln eine größere Anwendung zu Tischplatten in Laboratorien, zu Kamineinfassungen, Badeeinrichtungen, Treppenbelägen, Platten auf Waschtoiletten und zwischen den einzelnen Ständen von Pissoirs usw. gefunden.

Der sogenannte englische Schiefer kommt aus den Brüchen von Port Madoc im schottischen Hochgebirge, der deutsche Schiefer kann aus Schlesien, Sachsen-Meiningen, Westfalen usw. bezogen werden.

a) Schieferdächer.

Die Plöhe eines mit Schiefer eingedeckten Satteldaches muß mindestens ¹/₅ der ganzen Tiefe betragen. Ist das Dach steiler als ¹jH, so können die Überdeckungen geringer angenommen werden, als im nachfolgenden angegeben. Bei Türmen z. B. kann der Materialverbrauch um Vs vermindert werden. Bei kleinen oder runden Flächen auf Kuppeln, wo entweder sehr viel Verhau an den Kanten oder geringes Schließen der Überdeckungen stattfindet, rechnet man 10—12% des Materials hinzu.

Auf 6—7 qm Schieferdach rechnet man 1 Leiterhaken, damit der Schieferdecker bei nötig werdenden Reparaturen nach den verschiedenen Teilen des Daches gelangen kann, und für das Meter Traufe 7 Bordnägel.

Die Art der Eindeckung und somit der Materialbedarf richtet sich nach der Form der Schieferplatten. Man unterscheidet:

1. Das englische Schieferdach. Die englischen Schieferplatten zum Dachdecken kommen in folgenden Abmessungen vor:

Größe der Schiefertafeln

Lattemveite

Auf 1 qm Schieferdach gehören bei 10 cm Überdeckung

Länge

Breite

Schiefer

Schiefernägel

Latten

Lattennägel

cm

cm

enr

Sdick

Stück

Meter

Stück

66

61

4¹

36

61

56

30

56

30

28

5i

25

46

46

2.5

23

28,0

25.5 25.1 23,0 23,0

20.5 18,0 18,0

GO O h 'O LO 'O rl h 00 H fO 4 'G (N m v-i w t-i t-t rq cs

4* -P* Co co Co to IO t-H vO Cm vO IO O M OJ OO

L/i Cm 4- 4* 4^* -P* -P* Co "ga Ca \D 4-* -P* o O CA

Ca OA Cm 42. 4- 4- 42. co

b b + M N W l) CC

2. Das deutsche Schieferdach. Man kann den deutschen Schiefer einteilen in unbearbeiteten und bearbeiteten.

Ersterer wird nach Zentnern oder Ries verkauft. 1 Ries ist gleich einer 2 ⁴/₂ m langen Reihe aus unbearbeiteten Schieferplatten. Dieselben müssen vor der Verwendung in 20—30 Abteilungen von ziemlich gleich großen Tafeln sortiert werden. Die Eindeckung geschieht in schrägen Reihen, immer auf Schalung, wobei man von unten mit den größten Platten beginnt und allmählich. zu den kleinsten übergeht. Die Überdeckung beträgt oberhalb 2W cm weniger, als die Hälfte der Tafel, seitwärts 8—10 cm.

1 qm Dach von deutschem unbearbeiteten Schiefer erfordert: 1 Zentner Schiefer,

25 Stück Bordnägel,

85 Stück Schiefernägel,

1 qm Dachschalung,

18 Stück Brettnägel.

Der quadratisch bearbeitete Schiefer auf der Schalung oder Lattung erfordert:

25 cm im Quadrat für das Quadrat

a) Bei einer Größe der Platten von

meter :

Außerdem gibt es noch folgende Größen der Schiefertafeln: ¹ 2/₂₅, ²

41/    36/    36/    36/    36/    33/    33/    31/    31/    28/    25/ cm nie Größen

/20>    /31> /25»    /20)    /18»    /26»    /18’    /20’ /15»    /l4’    /10    'Jlu - ¹

abwärts werden auf Schalung, die größeren Platten auf Latten

von

verlegt.

⁵¹/₂₆ cm an

23)

Außer diesen rechtwinkeligen Sorten bezieht man auch schuppenförmige Schiefer in verschiedenen Größen aus England. Es ist überhaupt stets am ratsamsten, den Schiefer zu den verlangten Formen im Bruche selbst zurichten zu lassen, da er dort noch weich ist und die Arbeit infolgedessen viel sauberer hergestellt werden kann.

Die Platten von 61 cm Länge und 36 cm Breite, etwa 5 mm Stärke sind die gebräuchlichsten.

Mit den großen Sorten deckt man ein vollständiges Doppeldach wie mit Dachziegeln auf Latten ein. Die Lattung bietet den großen Vorteil dar, daß das Holz derselben frei und luftig liegt, daher auch längere Dauer hat als die Schalung, auf welcher einmal eingedrungene Feuchtigkeit leicht Fäulnis erzeugt.

Jede Tafel wird zweimal in der Mitte der Langseiten genagelt. Bei 10 cm Überdeckung ist die Lattenweite von Mitte zu Mitte, da außer der Über-

61    10

deckung zwei Schieferplatten durchweg übereinander liegen sollen,

= 25,5 cm. An den Firsten rechnet man die Wetterseite 8 cm nach oben überstehend, während die Mittagsseite sich möglichst dicht anschließt, oder man deckt die Firste und Grate mit Zink ein, wobei leicht Verzierungen angebracht werden können. Die Kehlen und Dachrinnen müssen stets in Zink oder Kupfer einzudecken angenommen werden.

Die Anzahl der Schiefertafeln für 1 qm Dachfläche ist

20000

Stück ;

b(h—10)

wenn b = Breite der Schiefertafeln in cm und h = Höhe derselben in cm

bedeutet.

b)    Bei einer Größe der Platten von 30 cm im Quadrat für das Quadrat-

meter:

25 Schieferplatten mit 4 % Verlust,

18 Stück Bordnägel,

55 Stück Schiefernägel mit Verlust,

1 qm Bretterschalung-.

c)    Bei einer Größe der Platten von 47 cm im Quadrat für das Quadrat-

meter:

11 Stück Schiefe rplatten mit 4% Verlust,

9 Stück Bordnägel,

25 Stück Schiefernägel mit Verlust,

1 qm Bretterschalung.³)

1 qm Schieferdach mit quadratisch bearbeiteten Tafeln wiegt 35—38 kg. Die rechteckig bearbeitete Schieferdeckung auf Schalung oder Lattung erfordert:

a)    Bei einer Größe der Tafeln von 20 cm Breite und 30 cm Länge in der Mitte der Tafeln, für 1 qm Dachfläche:

50 Stück Schieferplatten mit 4% Verlust,

110 Stück Schiefernägel mit Verlust,

1 qm Bretterschalung.

b)    Bei einer Größe der Tafeln von 25 cm Breite und 40 cm Länge in der Mitte der Tafeln, für 1 qm Dachfläche:

32 Stück Schiefertafeln mit 4% Verlust,

70 Stück Schiefernägel mit Verlust,

1 qm Bretterschalung.

c) Bei einer Größe der Tafeln von 30 cm Breite und 47 cm Länge, für 1 qm Dachfläche:

22 Stück Schiefertafeln mit 4% Verlust,

48 Stück Schief ernägel mit Verlust,

1 qm Bretterschalung.

3. Gewichte.

a)    Der englische Schiefer wiegt 25—28 kg für 1 qm Dachfläche oder 12,0—12,5 kg für 1 qm der Schiefertafeln.

b)    Der deutsche Schiefer wiegt 30—35 kg für 1 qm Dachfläche oder 14—15 kg für 1 qm der Schiefertafeln.

4 Preise.

a) Der englische Schiefer kostet in Berlin auf der Baustelle: für 1 qm der Schiefertafeln = 1,10—1,25 Mark „    1    „ Dachfläche =

2,70—3,20    „

1,70—2,00    „

b) Der deutsche Schiefer kostet in Berlin auf der Baustelle: für 1 qm der Schiefertafeln = 0,75—0,90 Mark ,, 1 ,, Dachfläche =

b) Schieferplatten.

Dieselben finden vielfach Verwendung für Fußböden, Treppenstufenbeläge, Pissoirstände usw. und werden ebenfalls aus vorgenannten Schieferbrüchen bezogen.

angegeben.

Preise :

i qm Wandbekleidungs- u. Pissoirplatten 2 cm dick, einseitig⁻ geschliffen 8,— M.

1 ,, desgk beiderseitig⁻ geschliffen.......

1 m Pissoirrinnen 8 cm stark, 30 cm breit ....

1 qm Fensterbänke, 2 cm stark, einseitig⁻ geschliffen 2,5    „

10,— „

7,50 „

5?

55

55

5?

55

•    9— „

•    II— „

99

55

55

55

I ,, Gesimsabdeckung⁻, 2 cm stark......

1 lfdm. Schieferfußsockel 13 cm hoch mit Fracht

• 13,50 „ -    8,50    „

. 1,10 „

20

55

55

55

55

2,— „

59

30 „

55

59

55

Das Aufstellen der Platten und Einbauen kostet pro qm 3—5 M.

3,io „

Ganze Pissoireinrichtung⁻, Lieferung und Verlegen von Fußböden übernimmt die Firma Denner & Funke, Kassel.

, •Mcpfrtrt.

4lf ,j A 0.111

m

,|l| M

XXXVII. Dach-, Teer-, Asphalt- oder Steinpappe.

Dachfilz. Superator. Ruberoid.

Sowohl die Dachpappe als der Dachfilz geben ein leichtes, feuersicheres und zugleich wohlfeiles Dachdeckmaterial. Die Neigung beträgt i : 8 bis i : 20 beim Satteldach, die zweckmäßige i : 15, da bei einer flacheren Neigung durch Werfen der Schalbretter der Wasserabfluß verhindert wird, bei zu starker Neigung ein Abfließen des Teers infolge Einwirkung der Wärme stattfinden kann. Vorbedingung zur Herstellung eines guten Daches ist eine trockene Schalung, welche je nach der Sparrenentfernung 2—3 cm stark anzunehmen ist. Eine Spundung ist vorteilhaft, aber nicht gerade notwendig. Jedes Pappe- oder Filzdach muß alle 2—3 Jahre neu geteert und gesandet werden, um es längere Zeit in brauchbarem Zustande zu erhalten.

a) Dach-, Teer-, Asphalt - oder Steinpappe.

Dieselbe wird meistens in Rollen von 10 m Länge und 1 m Breite gefertigt. Eine Rolle 10 m lang und 1 m breit wiegt ungefähr 40 kg. Die gebräuchlichsten Arten der Eindeckung sind folgende:

1. Die Leisteneindeckung. Auf der Dachschalung werden von der Traufe aufwärts gleichlaufende trapezförmige Leisten von 5—6 cm Grundbreite und 3—4 cm Höhe in Entfernungen, die 5 cm schmäler sein müssen, als die Pappen breit sind, mittels Lattnägeln oder 5—6 cm langen Drahtstiften in 50 cm Abständen befestigt. Zwischen den Leisten werden die Papperollen, von der Traufe beginnend, so aufgezogen, daß die Ränder an den Seiten der Leisten fest anliegen und dieselben ziemlich decken, um ein sicheres Nageln zu ermöglichen. An der Traufkante wird die Pappe so weit umgefalzt, daß dieselbe unter dem Schalbrett noch 2 cm herabhängt, um das Ablaufen des Regenwassers zu beschleunigen. Wo Stöße erforderlich, über-

deckt die obere Pappe die untere um 10 cm oder die Dichtung wird durch Umfalzung mit verdeckter Nagelung hergestellt, was nicht zu empfehlen ist. Über die Leisten werden Pappstreifen mit Asphaltklebestoff aufgeklebt und beiden Seiten in 50—60 cm Entfernung mit Rohrnägeln an den Leisten festgenagelt, wie nebenstehende Figur zeigt.

von

V/.

Bei einem freistehenden Pultdache falzt und nagelt man die obersten Streifen am First in derselben Weise fest, wie an der Traufkante.

Bei einem Satteldache läßt man dagegen die Pappebahnen und Pappestreifen am First sich etwa 10—15 cm nach jeder Seite hin überdecken, und zwar so, daß die von der Wetterseite kommenden oben bleiben.

Die Stöße, Kappen, Firste und Trautkanten werden durch Unterstreichen einer aus ¹/₃ Steinkohlenpech und ²/₃ Teer bestehenden Mischung gedichtet. Ebenso die freiliegenden Nagelungen damit übergossen.

Nach Fertigstellung der Eindeckung werden die Dachflächen mit kochendem Steinkohlenteer mit Asphaltzusatz überzogen und mit trockenem, scharfen Kiese überstreut.

Berechnt! n g.

1 epn Leistendach erfordert 1,10 qm Pappe = rund 3,5 kg; 1,05 laufende Leisten, 3 Lattnägel, 60 Rohrnägel, 1 kg Steinkohlenteer und 0,3 kg Asphalt, 5 Liter Kies.

2.    Eindeckung ohne Leisten. Die Pappebahnen werden in wagerechter Richtung, von der Traufkante beginnend und mit derselben gleichlaufend aufgebracht, 5 cm weit und 2 cm von der Kante mit Rohrnägeln befestigt, wobei die obersten Lagen die untersten um 10 cm überdecken und wie vor gedichtet sind. Ebenso erhält das Dach einen Überzug mit Teer und scharfem, feinen Kies.

Berechnung. Zu 1 qm Dachfläche einzudecken sind erforderlich: 1,10 qm Pappe = rund 3,5 kg, 50 Stück Rohrnägel, 1 kg Steinkohlenteer, 0,20 kg Asphalt und 5 Liter Kies.

3.    Doppelpappedach. Nachdem die Dachflächen wie vor eingedeckt sind, nur mit dem Unterschiede, daß die untere Nagelung der Pappebahnen durch eine Klebmasse ersetzt wird, kommt die zweite Pappelage mit einer heißen Klebmasse in derselben Richtung oder schräg so aufgelegt, daß die Stöße bezw. Nähte der unteren Lage überdeckt werden. Ein Festhalten der unteren Lagen durch geglühten Draht in 1—2 m Entfernung, wie es noch häufig geschieht, ist nicht geboten. Die Nagelung jeder Bahn geschieht an der oberen Kante und wird durch die darüberliegende Bahn gedeckt.

Nachdem sämtliche Fugen mit heißer Asphaltklebmasse nochmals besonders gedichtet sind, werden die Flächen mit Steinkohlenteer oder Dachlack und scharfem Kies wie beim Leistendach überzogen. Die zweckmäßigste Dachneigung für diese Eindeckung ist x/s—V₁₀ der Gebäudetiefe.

Berechnung. Zu 1 qm Dachfläche gehören 2,20 qm Pappe = 7,0 kg; 50 Stück Rohrnägel, 2 Stück Schloßnägel, 1 kg Asphaltklebmasse, 1 kg Steinkohlenteer und 5 Liter Kies.

Von diesen Eindeckungsarten bieten das Leistendach und die Doppelpappebedachung die meiste Gewähr für gute Dichtung und Wetterbeständigkeit.

4.    Preise. Die Dachpappe kommt in 3 Sorten in den Lfandel und kostet in der Handlung für 1 qm 0,45, 0,50 und 0,55 Mark oder für 1 Rolle = 4,50, 5>oo und 5,50 Mark.

b) Dachfilz.

Derselbe aus Wergabgängen, Tierhaaren und Abfällen aus der Wollenweberei, stark mit Steinkohlenteer getränkt und gepreßt, wird in ähnlichen Abmessungen wie die Pappe geliefert. Die Eindeckung geschieht meistens in wagerechten Bahnen mit 8 cm Überdeckung und mit Nagelung wie beim Doppeldach, so daß die Nägel verdeckt sind. Die Dichtung erfolgt mit heißem Asphalt und der Überzug besteht aus 1 Teil natürlichen Asphalt und 2 Teilen Steinkohlenteer.

c) Superator.

Von der Firma J. H. Reinhardt in Würzburg ist unter dem Namen „Superator“ ein Dachdeckungsmaterial in den Handel gebracht, welches, aui Hanfwollabfällen mit mineralischen Stoffen gemischt, vollständig wasserdicht und feuerbeständig sein soll. Es wird in Rollen ungefähr 1 m breit, ijA mm dick angefertigt. Der Quadratmeter wiegt 1,5—2,0 kg.

Die Dächer können eine beliebige Neigung haben; die Schalung muß trocken sein und keine klaffenden Fugen haben. Die Eindeckung geschieht ähnlich wie beim gewöhnlichen Pappdache ohne Leisten mit Nagelung von verzinkten Rohrnägeln in 30 cm Entfernung und einer Überdeckung der Rollen von 5—6 cm. Die Nähte können mit dickflüssiger Ölfarbe gedichtet werden. Ein Überzug ist nicht erforderlich.

d) P u. B Ruberoid-Isolierpappe.

WM

if

(, IT

WM

Dieses Material hat einen vorzüglichen Wollfilz als Basis., imprägniert und auf beiden Seiten überzogen mit der wetterbeständigen P u. B Komposition, welche an Elastizität dem Gummi gleichkommt; der äußere Überzug schützt das weiche Innere dauernd gegen alle Witterungseinflüsse, so daß die Pappe nicht austrocknet. Die Imprägnierungsmasse ist frei von Teer und Asphalt und tropft bis 150° C. Erhitzung, also selbst unter der Tropensonne, nicht ab. Infolgedessen sind viel weniger Erhaltungsanstriche nötig wie bei Teerpappe, je ein Anstrich nach 5 und 8 Jahren ist in jedem Falle genügend, dazu verwendet man Ruberinefarbe — die Imprägnierungsmasse der Pappe — welche streichfertig (kaltflüssig) geliefert wird. Im Gegensatz zu Teerpappe kann Ruberoid sowohl sehr steil, selbst senkrecht, wie auch ganz flach, wie Holzzement, verlegt werden. Es ist empfehlenswert , einzöllig gespundete Schalung als . wm Unterlage zu nehmen, die Verlegung erfolgt vom First zur Traufe und stets nur

in einfacher Lage, die einzelnen Bahnen 5 cm überdeckt , Überschläge mit Ruberine sorgfältig verklebt, Nagelung in je 4 cm Abstand vermittels großköpfiger stark gekerbter Nägel (1 Zoll lang, 12/15 mm Kopf). Die Nagelköpfe und Schnittflächen der Pappe sind gleichfalls mit Ruberine zu streichen. Die Rinnen können aus Ruberoid hergestellt werden, wenn man die Schalung, wie auf vorstehender Skizze angedeutet, formt.

Mauer- und'Schornsteinanschlüsse werden in der Weise gemacht, daß man eine Fuge des Mauerwerks ca. 15—20 cm über der Verschalung ver-416

mittels einer Fugensäge etwa 3—4 cm tief vom Mörtel reinigt, einen wie eine Kappleiste geknickten Pappstreifen von ca. 12 cm Breite hineinführt, mit Putzhaken verkeilt und darauf die Fuge mit Zementmörtel ausfüllt.

EE

Wo man schon rechtzeitig entsprechend disponieren kann, weist man die Maurer an, daß die betreffende Fuge bis zu einer Tiefe von 3—4 cm von vornherein offen bleibt.

Ruberoid wird in 4 verschiedenen Stärken angefertigt: y₂- und 1 fache Stärke sind nur für temporäre Bauten, 2 fache Stärke die gebräuchlichste für definitive Dächer, 3fache Stärke dient als Ersatz für Holzzement.

1 qm Eindeckung mit Ruberoid 2 fach stellt sich in Hamburg und Berlin auf 1,40—1,50 M.

1 qm Dachfläche mit Ruberoid ¹/₂ fache Stärke ca. M. —,90

1,00

B45

1,60

99

99

55

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Rinnen, Maueranschlüsse wie vor.

Durchschnittspreise für Hamburg und Berlin.

Ruberoid ist das Fabrikat von Allut Noodt & Meyer, Hamburg und Berlin SW. 48.

XXXVIII. Holzaement.

In neuerer Zeit wird die sogenannte Holz- oder Vulkan-Zementbedachung vielfach angewandt, da sich dieselbe durchaus bewährt hat. Diese Bedachung liegt sehr flach mit einem Gefälle von 1 : 18 bis 1 : 24. Da eine Kiesschicht von etwa 10 cm Stärke aufgebracht werden muß, um die vollständige Erhärtung des sogenannten Holzzementes zu ermöglichen und die Verdunstung der ätherischen öle des Teeres zu verhüten, so muß der Dachstuhl wegen der großen Last ziemlich stark werden. Auf die Schalung von 2,5—3,0 cm starken, gespundeten Brettern wird eine ^ cm starke Sandschicht aufgesiebt, darauf eigens hergestelltes Rollenpapier mit 10—15 cm breiter Überdeckung übereinander verlegt. Hierauf wird eine Holzzementlage, dann wieder Papier aufgebracht und hiermit fortgefahren, bis 4 Schichten Papier und Holzzement aufeinander liegen mit Fugenabwechselung; dann wird die gesamte Dachfläche mit gewärmtem Holzzement überstrichen, dick mit feinem Sande übersiebt und zuerst am besten mit Chausseeschlick oder Lehm, endlich mit grobem Kies in einer Stärke bis 10 cm beschüttet und abgewalzt. Um das Herabspülen des Sandes durch Regen zu verhindern, werden an den Trauf-kanten Latten oder besser Zinkborde befestigt, welche unten in 12—15 cm Ent-

fernung kleine, nach außen weitere Ausschnitte haben müssen, um das abfließende Wasser durchzuführen. Vor die Löcher schüttet man groben Kies, um das Herunterspülen der kleineren Körner zu verhüten. Gegen das Umbiegen des Blechrandes wendet man an der Außenseite dreieckige Streben von starkem Zink an. Haltbarer sind durchgehende dreieckige Kiesleisten mit feinen Löchern für den Wasserabfluß aus Zink Nr. 14.

Um die Schalung vor Stocken zu schützen, ist ein Luftwechsel unter derselben durch kleine Öffnungen in den Umfassungen zu erzielen.

Berechnung. Zu 10 qm Dachdeckung sind ungefähr 35—40 kg Holzzement und 7—10 kg Papier erforderlich, ferner 6 hl feiner Sand und 4,5 hl Kies.

Preise für diese Dächer sind im Abschnitt VII. Dachdeckerarbeiten auf

12,00 M. 3L5o „

geführt.

100 kg Holzzement kosten 100 kg Holzzementdeckpapier

XXXVIIIa. Isolierschichten gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus Ruberoid-Isolierpappe.

Dieselbe besteht aus einem erstklassigen reinen Wollfilz ohne Papp- oder Papierstoff, welcher Fäulnis ausgesetzt wäre, und ist mit der wasserfesten, säure- und laugenbeständigen Ruberoid-Komposition durch und durch imprägniert und auf beiden Seiten überzogen. Diese Ruberoid-Komposition, an Elastizität und Zähigkeit dem Rohgummi ähnlich, überträgt ihre Eigenschaften naturgemäß auf das fertige Fabrikat, zumal sie einen weichen Haarfilz von * hoher Aufnahmefähigkeit als Basis erhält.

Die geringe Stärke des Ruberoid (0,25—0,26 cm) macht es besonders geeignet für Isolierung bei Fassaden aus Granit- oder Sandsteinquadern, wo starke Fugen in hohem Grade das Aussehen beeinträchtigen würden. Die Imprägnierungsmasse wird nicht herausgequetscht selbst bei höherer Belastung, als in der Praxis vorzukommen pflegt. Die Königliche mechanisch-technische Versuchsanstalt in Charlottenburg hat Stücke von 155 mm Seitenlänge bis 45 000 kg — 200 kg/qcm belastet, ohne daß ein Herausquellen wahrgenmmen wurde.

Ruberoid ist in Berlin unter anderem von der Stadt-Bauverwaltung für das Kinderasyl in der Kürassierstraße und das Standesamt an der Fischerbrücke, ferner für eine Gemeinde-Doppelschule an der Bergmannstraße verwandt worden, für Königliche Bauten beim Ministerium des Innern und dem neuen Kultusministerium in der Wilhelmstraße.

Preise :

Ruberoid ßfach kostet in Mauerbreiten fertig geschnitten pro Quadratmeter 1,40—1,50 M.

Fabrikat von Allut Noodt & Meyer, Hamburg und Berlin SW. 48.

XXXIX. Asphalt.

Der Asphalt ist ein von Bergteer durchdrungener Kalkstein. Der natürliche Asphalt unterscheidet sich als Stampf- Asphalt mit weniger Bergteer und als Guß- Asphalt mit mehr Bergteer. Ersterer wird hauptsächlich zum Straßenbau verwendet, kommt als Pulver in Fässern verpackt in den Handel, und wird als Pulver auf eine Beton-Unterlage aufgebracht, mit heißen eisernen Stampfern festgestampft und mit heißen Walzen überzogen. Dabei wird derselbe stark zusammengedrückt, verbindet sich innig und ist dann eben den schweren Wagenlasten gegenüber sehr widerstandsfähig.

B.

27

Der Gußasphalt kommt in Broten in den Handel. Dieselben werden bei der Verwendung in Kesseln mit Goudron (reinem Erdteer) vermischt, unter stetem Umrühren geschmolzen, auf die Verwendungsstelle gebreitet und geebnet.

Die Hauptfundorte für den Stampfasphalt sind Val des Travers und Tyrea-cout bei Seyssel an der Rhone, die für den Gußasphalt sind Limmer bei Hannover, Leifeld in Tyrol, Vorwohle in Braunschweig und zur Hölle bei Heida in Ditmarschen.

Preise: Stampfasphalt kostet ab Fabrik für 100 kg = 15 M.

Gußasphalt

„ 100 „ = 12 „

Bereits verwendeter Asphalt läßt sich wieder umschmelzen und verwenden, ohne etwas an Güte einzubüßen.

Die Hauptverwendung des Asphalts im Hochbau geschieht zu Isolierschichten, Dachdeckungen und zu Fußböden, welche der Feuchtigkeit oder dem Wechsel der Witterung ausgesetzt sind, wie bei Balkons, bei Durchfahrten der Häuser, bei Kellern, Laboratorien usw.

a) Isolierschichten von Asphalt. — Asphaltplatten und Asphaltisolierpappen.

Damit die Feuchtigkeit des Erdbodens nicht aufwärts steigen kann, nimmt man eine Mischung von 1,5 kg Gußasphalt und 1 kg groben reinen Sand. Diese Masse wird 1—D/o cm stark auf die untere Mauer heiß aufgetragen und darauf weitergemauert.    *

1 qm Isolierschicht, 1—1% cm stark, kostet einschl. Aufbringens = 1,50—2,00 M.

Isolierschichten aus Asphalt haben bei Bewegungen des Mauerwerks cten Nachteil des Reißens in kalter Jahreszeit. In den letzten zwei Decennien haben sich die sogenannten Asphaltisolierpappen (stark goudronierte Pappen mit doppelseitiger Kiesschicht) vorzüglich bewährt. Der Bezug und die Verlegung ist einfach. Die Stöße werden 5 cm übereinander gelegt und mit Goudron überstrichen. 1 qm Isolierpappe frei Bau ca. 7 mm stark kostet einschl. Aufbringen 1,10—1,25 M.

1 qm Isolierung von losen Asphaltplatten, 7 mm stark = 1,20—1,50 M.

Bezugsquelle: Denner & Funke, Cassel.

b) Fußböden von Asphalt.

Dieselben werden meistens aus Gußasphalt hergestellt und müssen eine festgemauerte Unterlage haben. Man pflastert in Ziegeln in gewöhnlichen Fällen 6j4 cm stark, 12 cm stark in Durchfahrten, überhaupt, wo stärkere Belastungen Vorkommen, und zwar gleich mit dem nötigen Gefälle, worauf dann der Asphalt heiß aufgebracht wird. Dieselben Dienste wie die Ziegelschicht tut eine sorgfältig aufgebrachte und festgestampfte Betonschicht von ungefähr 10 cm Stärke.

1 qm Fußboden von Asphalt ausschl. der Unterlage, Pflaster usw. einschl. Legens kostet:

U/₂ cm stark = 2,75—3,00 M.

>) ¹⁼¹ 3>²5 4>oo >» 4,00—4,50 „

² V2 >>    >>

1 qm vorhandener Asphaltbelag aufzubrechen und wieder herzustellen emschl. Zuschuß von neuem Asphalt kostet:

ü/4 cm stark = 2,00 M.

5)    ~    2,50    ,,

...    =    3,oo    „

Soll ein Asphaltfußboden auf einem hölzernen Balkon gefertigt werden, so tut man gut, den Fußboden wenigstens mit flachen Dachsteinen zu unterpflastern. Muß der Asphalt aber auf Holz gelegt werden, so verfährt man wie bei den Asphaltbedeckungen. Das durchschnittliche Mischungsverhältnis ist:

5 kg Asphalt und 7—9 kg Sand

für Fußböden, welche keine große Belastung auszuhalten haben, ferner:

1 kg Asphalt,

7 kg Kies,

11 kg Sand

für Durchfahrten, Pferdeställe und überhaupt in Räumen, die größere Belastungen auszuhalten haben.⁴)

c) Dachdeckungen mit Asphalt.

Vorzugsweise wendet man Asphalt in den Fällen als Deckmaterial an, in welchen das Obergeschoß überwölbt ist, wobei dann der Asphalt auf dem festen Mauerwerk ruht.

An manchen Orten und in einzelnen Fällen verwendet man auch Asphalt auf Schalung, namentlich wenn ein möglichst feuersicheres Dach, welches flachliegend und bequem gangbar sein muß, hergestellt werden soll. Es ist in diesem Falle unbedingt nötig, zu verhindern, daß das Zusammentrocknen der Schalbretter die Asphaltabdeckung zerreißt. Man muß zu diesem Behufe entweder über die Schalung Leinwand spannen, auf welche dann der Asphalt verlegt wird, oder Dachpappe unterbreiten. Es macht dies allerdings das Asphaltdach teuer, gibt aber eine Abdeckung, welche bequem und ohne Schaden begangen werden kann, absolut feuersicher ist und eine sehr große Dauer zeigt. Der Preis für die eigentliche Asphaltdecke ausschl. Schalung, Leinwand, Dachpappe usw. ist natürlich derselbe, wie bei den Fußbodenabdeckungen.

XL. Schindeln.

In holzreichen Gegenden ist eine Art der Holzeindeckung gebräuchlich, welche man Schindeldächer nennt. Die dazu erforderlichen Holzziegel oder Schindeln werden auch vielfach zur äußeren Wandbekleidung benutzt. Der weiteren Verbreitung steht die Feuergefährlichkeit entgegen, gegen welche selbst gute Überzüge oder Anstriche wenig Schutz gewähren.

Die im schlesischen Gebirge gebräuchlichen Schindeldächer bestehen aus 8—10 cm breiten, 50—60 cm langen gespaltenen Hölzern oder Dachschindeln, welche an einer der langen Seiten einen Falz, an der andern eine Abschärfung haben, mit der sie in den Falz der nächsten Schindel geschoben werden. Durchschnittlich sind die Schindeln 6—8 cm stark. Die Dachneigung muß wenigstens Yj, der Tiefe des Satteldaches betragen.

Die Überdeckung zweier Reihen muß wenigstens 15—20 cm betragen. Die Sparren können wegen der Leichtigkeit des Daches 1,80 m von Mitte zu Mitte auseinanderliegen.

Bei der Eindeckung wird jede Schindel unten, wo sie auf der anderen Schindel aufliegt, auf die Latte genagelt.

Am First wird die oberste Schindelreihe auf der Wetterseite 10 cm über die andere Seite überschoben.

Der Verbrauch an Holzmaterial berechnet sich folgendermaßen:

Auf jedes Quadratmeter gehen, da eine Schindel einen Raum von etwa 0,033 4m deckt, 30—31 Stück Schindeln.

100 Schindeln wiegen 30—33 kg.

Aus einem runden Klotze von 60 cm Länge und 50 cm Stärke erhält man ungefähr 84 Stück 8 cm breite, durchschnittlich 6 mm starke, an der einen Seite 2 cm dicke Schindeln.

Zur Befestigung rechnet man für das Quadratmeter 40 Stück eiserne, 5 cm lange Nägel und 2,3 m Latten bei 40 cm weiter Lattung und 23 Stück Lattnägel.

Die in Thüringen gebräuchlichen Schindeln bestehen aus Brettchen von 60 cm Länge, 12 cm Breite und 2 cm Stärke, welche mit Feder und Nut nebeneinander gepaßt sind und deren nächste Reihe die vorige um 12 cm überdeckt.

Ferner sind Eichenholzschindeln in der Umgegend von Kassel gebräuchlich, welche die Form von Biberschwanzdachziegeln haben, 36 cm lang, 10 cm breit und, von .oben nach unten zunehmend, durchschnittlich 12 cm Stärke besitzen. Die Eindeckung erfolgt durch Nagelung auf Latten, in nur 1,2 cm Abstand, so daß ein richtiges Doppeldach entsteht. Der Zwischenraum zwischen den Latten und Schindeln wird mit Lehm ausgefüllt.

Ähnliche, mit Maschinen helgestellte Dachschindeln sind in der Schweiz mit noch dichterer Überdeckung üblich. Dieselben, von Meinrad Etlin in Alpnach, Kanton Luzern, bezogen, sind bei den Hochbauten der badischen Schwarzwaldbahn vielfach verwendet.

Die Schindel für Wandbekleidungen im Allgäu bestehen aus Weißtannenholz von 13 cm Länge, 5 cm Breite und 0,3 cm Stärke und kosten für 1000 Stück 3,60—5,00 M.

Das Weitere siehe Abschnitt VII, H. Dachdeckerarbeiten.

XLI. Werkzeuge.⁵)

a)PreisederWerkzeugefürStellmacherundZimmerleute.

1.    Stellmacherbeil mit Stiel

2.    Handbeil

3.    Waldaxt

4.    Zimmeraxt

5.    Fughobel nebst engl. Eisen

6.    Doppelhobel.....

7.    Rundhobel......

8.    Schropphobel.....

9.    Fausthobel......

10.    Handsäge.......

11.    Trennsägenblatt ....

12.    Schweifsägenblatt ....

13.    Bügelsäge .....

,,

,,

,,

,,

für 1 Stück = 6,00 M.

= 2,00 ,, = 5,oo „ = 5,70 „

-    4,5o „

-    3,oo „

—    1,80 = 1,80 = 3,oo „ = 2,60 „ = 1,80 „ = 0,80 „

—    4,20 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

14.    Schrotsäge...........

15.    Stellmacher-Bohrer, klein und groß

16.    Holzbohrer, gewöhnlicher, T-Form

17.    desgl. Leierbohrer mit Leier.....

18.    Schraubenbohrer.........

19.    Trauchbohrer..........

20.    Sägefeile, echt engl........

21.    Schnitzbank..........

22.    Schnitzmesser........

23.    Feilkolben........

24.    Zirkel.......... .    .

25.    Schrankeisen .    .    .......

26.    Stemmeisen..........

27.    Hohleisen...........

28.    Raspel............

29.    Kneifzange...........

30.    Bankeisen...........

31.    Schleifstein samt Kasten......

32.    Schraubenschlüssel, franz.......

desgl. desgl.

33-

34-

engl.

einfacher

b) Preise der Werkzeuge für Schmiede.

i. Handhammer

2.    Vorschlaghammer 6,5 ,,

3.    Setzhammer

4.    Schrothammer

5.    Durchschlaghammer

1,4 kg schw.,verstählt; f. ikg. =o,9oM.; f. 1 Stück =1,25 M.

= 4)9° » = 1.35 » =o,75

5,

,,

,,

= 0,75 ., = 0,90 „ =0,90 ,,

,5

,,

,,

0,9 ..

0,8 „

,5

,,

6.    Gesenke

7.    Kohlenschaufel

8.    Wischer

9.    Löschspieß

10.    Feuerhaken

11.    Spitzstock

12.    Feuerzange

13.    Nageleisen

14.    Hartmeißel

15.    Vorfeile, flach

16.    Schlichtfeile

17.    Stroh- und Hand feile

18.    Sägefeile, engl......

19.    Halbrunde S-Feile 350 mm

20.    desgl.

21.    desgl.

22.    Flache S-Feile

1,2 „ 0,5 „

0,5 „

o,S „

0,5 „

1,5 „

1,4 0,5 „ 4,o ?? 2,0 „

3,o „

,,

,,

,,

300

210

210

5,

,,

55

55

55

,,

= 0,90 „ = 0,75 = 0,80 „ = 0,80 „ = 0,80 „ = 0,80 = 0,80 = 1,20 „ = 0,90 „ = 2,00 „ = 1,80 „ = 2,50 „

= i,5o „

,,

,,

,,

55

55

>,

55

,,

,,

,,

-0,80 „ = 0,60 „

= 0,95 „

=0,40 =0,40 = 0,45 =0,40 = 1,80 „ = 1,25 „ = 1,00 „ = 7.20 „ = 5 »OO „

,,

,,

23-

,,

,,

140

24.    Vierkantige B-Feile 260

25.    Dreikantige

26.    Runde

190

240

27.

,,

165

,,

,,

= 10 „ = 1,40 =o,75 =o,75 „ = 0,40 ,, =0,65 „ =0,30 „ =0,50 =0,30

f.

28. Halbrunde Raspel 260 mm 210

30.    Schneidkluppe 660 mm, 16—19—22 mm, 3 Paar Lager,

12 Bohrer..........

31.    desgl. 380 mm 4—6—10 mm, 4 Paar Lager,

8 Bohrer..........

29.

37

77

1 Stück = 0,60 M.

= °>35 „

3?

=63,50 „

32.    Kneifzange.........

33.    Ambos von 25— 40 kg Gewicht . 40— 50 „

50—100 „

für

??

73

77

77

37

77

„    IOO—150 „

34. Sperrhorn mit 2 verstählten Hörnern, 40 kg schwer

für 1 kg = 0,90 M.; für

37

77

?7

= 18,50 „ = 2,00 „ kg =74,oo „ = 72,00 „ = 68,00 ,, =62,00 ,,

1 Stück =36,00 ,,

35. Blasebälge:

Länge des Blasebalges in cm . Breite ,,

37

37

73

UO00

cu vo

O VO

Ti“

HH

O

VO 00

oo^o vO ui

1—*

Q

On Oh

Preis ab Fabrik für i Stück in Mark 78,00 94,00 110,00 135,00 165,00 205,00

Länge des Handblasebalges in cm . Breite

77

77

77

co to

CO Ln

tO Oj (ji Ln

CO OJ 00 00

Preis ab Handlung für 1 Stück in Mark ...    1 10,00

12,00

15,00

36.

37-

38.

Ventilator............

Schraubstock, gewöhnlicher (vertikal gestellt) schwer, für i kg = 0,90 M. verbesserter (horizontal): Backenbreite 170 mm, 90 kg'

desgl.

135

65

für

20 kg.

schwer

1 Stück = 130,00 M.

= 18,00 ,,

73

115

35

37

33

37

Oh 00

O Ln

77

73

39-

40.

41.

42.

43-

44.

Bohrzeug mit zwei Bohrern Eiserne Kühlpfanne .

Schmiedform......

Schraubenschlüssel .

Schlacken kratzer.....

Schleifstein, großer, mit Gestell

33

77

-    9°»°° „

-    75)°° » = 56,00 „

= 35)0° „

-    27,00 „

= 10,00 ,, =    7)00    „

4,00 „

3.00 „

2,00 „

-    8,00 „

c) Preise der Werkzeuge für Maurer- und Steinmetzen.

1.    Ortscheit..............

2.    Mörtelkratzer ............

3.    Mörtelkasten.............

4.    Sandsieb, rund............

5.    Sanddurchwurf von Drahtgeflecht zum Aufstellen

6.    Setzeisen..............

7.    Schlag- und Spitzeisen.........

8.    Fugeisen..............

für 1 Stück =

0-0    ’-n 1-1 to O w

tO Oh Lri Q Ln Ln Ln

^0000000

9. Zweispitz, verstählt

10.    Stockhammer

11.    Fäustel

12.    Krönel von Gußstahl

13.    Fächer, verstählt

14.    Steinmeißel ,,

15.    desgl. von Gußstahl 1,0

16.    Bossierhammer, verstählt 2,0

17.    Steinbeil aus Puddestahl 0,7

18.    Ruckeisen, kantig

19.    Loth (Senkel) eisernes .

20.    Maurerkelle ....

21.    Winkeleisen ....

22.    Schrotwage.....

23.    Wasserkanne von Blech

24.    Wassereimer von Holz

3?o

99

2,0

2,0

3,o

2,0

1,0

10,0

- ■ Fr

-r

pr

r*>

I—I

r-.

0,90 M o,95 „ 0,95 „

1.50    „ 0,90 1,10

1.50 0,90 1,00 0,80

. = 2,70 = 1,90 -2,85 = 3,00 = 1,80 = 1,10 = 1,50

= 1,80 =0,70 = 8,00 0,30 =0,50 = 0,80 =0,50 = 1,50 = 1,00

d) Preise der Werkzeuge für Erd- und Felsarbeiter.

1. Doppelhacke (Krampe) 4,5 kg schw., f. 1 kg ==0,85 M., f. 1 St.= 3,85 M.

= 0,85 „

2.    Spitzhacke

3.    Federn zu 1 und 2

4.    Fäustel, verstählt

5.    Radehacke

6.    Bohrschlägel von Eisen 5,5 ,,

7.    Steinschlägel „    „    7,5 „

8.    desgl. von Gußstahl 11,5 ,,

9.    Brechstange 10. Schlagbohrer von Tannebaumstahl

3,5 ,,

12,5 „

4,5 „

99

99

11.    desgl. von 8 kantigem Gußstahl

12.    desgl. von rundem Gußstahl

13.    Raumkratzer von Gußstahl 0,7 ,,

14.    Stoßbohrer

15.    desgl. von Eisen 11,0 ,,

16.    Pulvergefäß von Zinkblech

17.    Erdkeil von Eichenholz, beschlagen

18.    Geschirrkiste von Holz für 150 Mann

19.    desgl.

20.    Rasenreißer

3,5 „

2,0 „

8,0 „

99

99

99

60

99

99

99

99

99

99

99

99

=0,96 „ =0,85 „ =0,90 „ =o,qo ,, = i,5° =0,80

=0,90 „

= 1,50 v

= 1,60 „ =0,60 „ = 1,50 „ = 0,90 „

= 3,oo „ f 1 Paar = 1,10 „ f. 1 St. = 2,85 ,, = 3,oo „

= 4,95

= 6,75

= 17,25

= 10,00

99

99

99

= 4,05 „

= 5,25 „

21.    Rechen von Eisen (Harke)

22.    Erdbohrer.....

23.    Holzschaufel, beschlagen .

24.    Schaufel von Eisen: Erdschaufel

25.    desgl. „

26.    desgl. ,,

Stahl schaufei

Spaten.........

27.    Schlotterschläger, 0,5 kg schwer, für 1 kg = 0,90 M.

28.    Visierkreuze von Holz (3 Stück = I Satz) . . . . f. 1

29.    Zündnadel mit Kupferansatz

30.    Pulvertrichter.....

31.    Pulvermaß......

= 3,20 „ = 0,40 „ = 12,00 = 9,90 = 5,oo = 2,50 = 25,00 „ = 15,00 „

= 7,oo „

= 2,50 „ '

für 1 St.= 15—25,00 ,, = 1,00 „ = 0,90 ■= G25 = 0,95 = 0,45 „ = 7,50 „ f. 1 St. = 1,50 ,, = 0,80 = 0,80

99

99

99

99

99

99

99

r ~o~.

99

XLII. Geräte und Maschinen.*)

Die Preise beziehen sich ab Fabrik.

1.    Hölzerne Seiten- und Vorderkipper (Erdtransportwagen) samt Räder und Achsen:

von 75 cm Spurweite; Kasten 1,5 cbm Luftraum; Gewicht ohne Bremse 950 kg; (Gewicht der Bremse 30 kg f. 1 St. = 200,00 M. von 100 cm Spurweite; Kasten 2,0 cbm Luftraum; Ge-

. für 1 Stück = 230,00 ,,

2.    Hölzerne Steintransportwagen (ohne Bords) mit starkem

Eisenbeschlag, Eichenholzgestell und 12 cm starkem Eichenholzbelag, samt Achsen und Räder:

a)    von 75 cm Spurweite

b)    j, 100 ,,    ,,

3.    2 Achsen mit 4 Rädern, 8 Ringen und 8 Lager zu Erdtransportwagen (1 Satz = 2 Stück Achsen):

von 75 cm Spurweite; Gewicht 350 kg . b) ,, 100

a)

b)

a)

wicht ohne Bremse 1100 kg .

für 1 Stück = 150,00 ,, ,,    = 170,00 ,,

400 ,,    •    ,>

4. Achse für hölzerne Erdtransportwagen von gutem Schmiedeeisen:

. für 1 Satz = 100,00 „

= 115,00 „

a)    zu 75 cm Spurweite; Gewicht

b)    ,, 100 ,,    ,,    ,,

5.    Gußeisernes Rad (Hartguß) für hölzerne Erdtransport-

wagen für 75 und 100 cm Spurweite; Gewicht eines

Rades 60 kg, für 100 kg=30 M. . . für 1 Stück = 19,00 ,,

6.    Lager samt Räder und Einsatzstück, alles von Gußeisen,

zu Erdtransportwagen von 75 und 100 cm Spurweite;

Gewicht zusammen 13 kg; für 100 kg=20 M. f. 1 St. =

7.    Weißmetallschale zu dem Lager; Gewicht 5 kg; für

für 1 Stück =

kg .    . für 1 Stück =    16,00 ,,

.    ,,    =    24,00 ,,

3,bo „

1 kg=o,6o M.

8.    Lastwagenachsen

9.    Hölzerne Kippkarre (2 räderig) von 0,50 cbm Luftraum

und 200 kg Gewicht.....

10.    Kippkarrennabe.......

11.    Kippkarrenspeichen......

12.    Hölzerne Schubkarre (Bockkarre) von

0,1 cbm Luftraum und 50 kg Gewicht .

13.    Hölzerne Steinkarre mit starkem Eisen

beschlag .    .    .    .    .......

3,oo „

für 100 kg = ' 78,00    ,,

für 1 Stück

10,00 ,,

12,00 „

14. Schiebkarrenräder; ab F'abrik: Nabe 11,5 cm lang:

Durchmesser in cm .    .    .    .    22,5

23,5 ! 25,0 j 27,5

3L5

32,5    35,0    37,5 ! 40,0

Kranzbreite.....

Tragfähigkeit in kg . Anzahl der Speichen

4>5    5>5

300 300

4,5

4.5

300 ; 300

o CO

10 co

4,5 j 4,5    4,5

400 400 400

Preis für-1 Stück in Mark .

3,30    3,60    3,60 | 3,80    4,30    4,45    4,70 , 4,90 ; 5,30

*) Osthoffs Kostenberechnungen für Bauingenieure, 5. Aufl., Leipzig, J. J. Arnd, 1903.

15. Eiserne Schiebkarren; ab Fabrik:

Inhalt in cbm

0,060

0.075

0,100

0,125

0,150

Eigengewicht in kg.....

Tragkraft in kg......

Mittlere Länge des Kastens in cm Breite „

Höhe „

33

40

45

50

60

200

250

300

350

400

60

70

75

77

80

55

55

57

60

62

l6

20

23

28

30

Preis für i Stück in Mark

21,00

23,00

27,00

30,00

34.00

16. Eiserne Stein-Transport-Karren; ab Fabrik:

Tragkraft

Eigengewicht

400 kg

3°o kg 38 „

Preis für i Stück

28,00 Mark j

24,00 Mark

17. Eiserne D opp e 1-Seiten-Kipp er; ab Fabrik:

Spurweite in mm .

0,4

bis

0,50 bis 0,60

o,5

0,60 bis 0,75

Inhalt der Mulde in cbm

0,33

0,50

0.60

0,75

0,60

0,75

1,00

Raddurchmesser in cm .

30

30

30

35

30

35

35

Preis ohne Bremse in Mk.

95,00

190,00

110,00

120,00

120,00

130,00    160,00

30,00 Mk.

Preis für 1 Trittbremse .

>1

„ I Schraubenbr.

45,00    „

18. Eiserne Vorder-Kipper; ab Fabrik:

Spurweite in m

0,40 bis 0,50

0.50 bis 0,60

0,60 bis 0,75

Inhalt des Kastens in cbm .

0,33

0,50

o,33

0,50

0,50

o,75

Raddurchmesser in cm .

• 30

30

30

30

30

35

Preis ohne Bremse in Mk. .

120,00

135,00

125,00

140,00

145,00

160,00

19. Handramme von 50 kg⁻ Gewicht . für 1 Stück = 15,00 Mk.

20.    Blechpu'mpe mit Zugstange

21.    Saugkorb dazu......

22.    Blechlaterne......

23.    Ölkanne zu 15 kg Öl .

24.

55

25.    Seile .

26.    Leiter

27.    Gießkannen mit Mundstück: Inhalt in Litern

Preis in Mk.

12 14 12 14

28. Weston’s Differential-Flaschenzug mit Handkettenrad; ab Fabrik. Die Beanspruchung darf nur bis ²/₃ der Hebekraft geschehen.

Hebekraft in kg (geprüft)

250

500

1000

1500

2000

3000

4000

Preis für 1 Stück ohne Kette in Mk. .

8,00    12,00

17,50

25,00

32,00

45,oo

65,00

55

der Kette für I m

G35

955

1,90

2,20

2,45

2,70    3,00

Die Länge der Lastkette ist 8 mal der Hubhöhe plus 2,0 m zu nehmen.

29. Ende’s Epicykloidal-Flaschenzug; ab Fabrik.

Preise in Mk.

Hebekraft geprüft in

kg

ohne Ketten

der Ketten für 1 m Hubhöhe

500

16,00

5,30

1000

24,00

8,00

1500

32,00

8,80

2000

40,00

9,80

30: o

80,00

11,30

4000

96,00

14,40

5000

160,00

16,00

6000

190,00

25,00

Die Beanspruchung darf nur ²/₃ der geprüften Hebekraft betragen.

30. Moore’s Differential-Flaschenzüge ab Fabrik (J. Losenhausen, Düsseldorf):

Hebekraft geprüft mit kg

500 1 1000

1500

2000

3000

4000 j 5000 j 7500    10000

Preis einschl. Traversen und Haken in Mk.

Preis der Lastkette für 1 m in Mk.

27,00 ^ 40,00 50,00 57,50 85,00 110,00 140,00 230,00 330,00

3,20 | 4,50    5,00    5,50 6,50 | 7,00    8,00 15,00 21,00

Die Länge der Lastkette ist 2 mal der Hubhöhe plus 1,0 m zu nehmen.

31. Schnell-Flaschenzüge; ab Fabrik (J. Losenhausen, Düsseldorf):

Hebekraft geprüft mit kg

IOO

150

200

Preis ohne Seil oder Kette in Mk.....

der Lastkette für 1 m    „    ....

„ des Handseiles „ „    „    .

„ des bezw. Handkette für I m in Mk. . einer losen Rolle in Mk.......

OOOOO O 00 Os 'O o i-T d ^ co

^6,00

1,80

0,90

1,60

8,50

48,00

1,80

0,90

1,60

10,00

32. Eiserne Seil-Flaschenzüge (Taublock) (J. Losenhausen, Düsseldorf): a) mit nebeneinander liegenden Rollen; ab Fabrik:

Rollenbreite bzw. Seilstärke in mm . Passend für Kette von

mm.....

Äußerer Rollen durch-messer in mm . Hebekraft für i Rolle in kg.....

IO

65

50

CO

so

1' Ml

16

19

22

25

102

200

5    672

120

300

127    152

400

500

00 o to

QOO

38    45    52

»VS

13

14

205    230    255

1250    1500    2000

Preise des Flansch en-zuges in Mk. mit 1 Rolle im oberen und I Rolle im unteren Block . mit 2 Rollen im oberen und 1 Rolle im unteren Block . mit 2 Rollen im oberen und 2 Rollen im unteren Block . mit 3 Rollen im oberen und 2 Rollen im unteren Block . mit 3 Rollen im oberen und 3 Rollen im unteren Block . mit 4 Rollen im oberen und 3 Rollen im unteren Block .    .    .    11,80    14,10    18,40    25,35    33>6o    38,90    57,50    82,20    124,10 186,40

mit 4 Rollen im oberen und 4 Rollen im unteren Block .    .    .    13,50    15,20    20,30    29,30    39,00    45,00    67,75    96,80    146,60 214,30

5.70

6,80

6,80    8,50    11,90    14,50    17,00    21,40    28,20    45,20    67,70

9.05    10,75    14,10    l8-00 20,95    28,80 39,50    58,65    90,20

7,90    11,30    13,00    16,30    21,45    24,90    36,20    50,80

72,20 112,70

9,00    12,15    1475    18,85    24,80 28,85    4b75    59,20    86,80 135,55

10,10    13,00    16,50    21,40    28,20    32,80 47,30 67,60 101,40 158,40

Ersatzrollen für 1 Stück

in Mk.....

Messingrollen f. 1 Stück in Mk.....

0,50    0,40    0,60    0,95    1,50    1,80    3,00    4,25    5,60    7,50

1,05    1,55    2,30    3,60    5,15

6,60

9,00    13,00    19,70    33,00

b) mit unter einander liegenden Rollen; ab Fabrik:

Rollenbreite (bezw. Seilstärke) in mm Hebekraft für I Rolle in kg .

O <D

13

16

19

22

25

100

200

300

400

500

Preis des Flaschenzuges in Mk. mit 2 Rollen im oberen und i Rolle im unteren Block „    2 Rollen,,

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

000 o o,

cS rf ocT

12,00

16,00

24,00

16,00

21,00

32,00

20,00

26,00

39,oo

23,00

30,00

45.oo

28,00

38,00

57.00

33. Seile aus Hanl und Baumwolle; ab Fabrik: (s. auch diesen Abschnitt, 24. Hanf, Seite 308)

Durchmesser in mm . Gewicht für 1 m in kg Tragkraft in kg .

16

19

22

25

29

0,21

200

0,32

300

o,37

400

o,53

500

0,64

750

32

36

38

0,80

900

0,96

1000

1,06

1250

45

52

L55

1500

2,03

2000

Preis für Seile aus badischem Schleißhanf für 1 kg = 1,50 Mk. „ russischem Reinhanf „ Baumwolle

99

99

99

99    99

n — 1,40 „ r> =z 3,^0 „

34. L e i t r o 11 e n mit Leitnute; ab Fabrik (J. Losenhausen, Düsseldorf):

Rollenbreite, bzw.

Seilstärke mm . Passend für Kette

mm.....

Äußerer Rollen-durchm. mm .

13

16    19    25

°° £

cd    O

co    hh

38

38

38

11.V2J 11¹/? 11V2

CL

Ln

90    102

120 | 152

o

Ln

Ni

Ln

Ln

jo

CO

O0

Ln

Ln

400 | 45O ! 45O

Preise in Mk. .

|    '    i

• 3,4° 3,65 4,0° 4,6° 5,1° j 6,20 7,50.9,50 9,65 10,5Qj 14,00 15,90 19,30

35. Bock winden; ab Fabrik (J. Losenhausen, Düsseldorf): a) Mit einfachem Räder-Vorgelege:

Anzahl

Hebekraft

Durch

messer

Länge Gewicht

Preise der

in

der zu hebenden ¹ Trommel Leute

der

der

der

in

Trommel

in

Bock

winde

kg

mm

mm

kg

Bockwinde

ohne

Bremse und Bremse Sicherheits-Kurbel Mk.

Sicherheits-

Kurbel

Mk.

Mk.

500

2—3

115

300

120

700

800

ii5

125

400

400

136

175

1000

135

450

190

1400

1800

140

150

O O

Cd 00 LO

250

330

60,00

70,00

85,00

95,oo

125,00

150,00

15,00

15,00

15,00

17,00

19,00

25,00

35.oo

35.oo

35.oo

35.oo

40,00

40,00

Hebekraft

in

kg

800

IOOO

I4OO

1800

2200

2500

35oo

5000

75oo

Anzahl

b) mit doppeltem Räder-Vorg-elege:

Durch-

messer

Länge

Gewicht

Preise der

der zu hebenden Trommel Leute

der

der

der

in

mm

125

135

I40

150

155

160

170

200

250

Trommel

Bock

in

mm

4OO

450

520

580

640

675

700

750

800

winde

kg

185

230

290

370

420

530

670

850

950

Bockwinde

ohne

Bremse und Sicherheits-Kurbel Mk.

Bremse

Mk.

Sicherheits-

Kurbel

Mk.

100,00

115,00

140,00

170,00

200,00

240,00

300,00

380,00

420,00

15,00

15,00

20,00

25,00

30,00

3S,oo

40,00

40,00

40,00

35,00

35-00

40,00

40,00

40,00

40,00

50,00

50,00

50,00

36. Fahrstühle; ab Fabrik (J. Losenhausen, Düsseldorf):

Fahrstuld-

Preise in Mk.

Tragkraft in kg

Breite

Länge

Höhe

in Millimetern

des Fahrstuhles

einer Aufsetz-Vorrichtung

1000

1000

1000

1200

225

1200

1200

1200

1500

1500

1500

1500

1500

1800

1800

2000

100,00 105,00 120,00 126,00 142,00

75,oo

1200

1200

2000

1200

500

1500

1500

1800

1500

1500

1800

1800

2000

2200

2200

2200

132,00

137,00

163,00

169,00

210,00

110,00

800

1500

1500

1800

1500

1800

1800

2200

2200

2200

210,00

1800

2000

2200

2000

2000

2200

221,00

236,00

247,00

279,00

165,00

1500

iSOO

1500

1800

2200

2200

1250

1800

1800

2200

2000

2000

2000

2500

2500

2500

252,00

273,00

289,00

315,00

368,00

225,00

¹

Stück Schieferplatten mit 4% Verlust, 22 Stück Bordnägel,

²

80 Stück Schiefernägel mit Verlust,

1 qm Bretterschalung.

³

Bei sehr steilen Dächern ist es notwendig, I x/₂ mal so viel Schiefer anzunehmen, als oben

⁴

Preise über Stampfasph alt-Arbeiten siehe VII. Abschnitt Pflasterer-Arb eiten.

⁵

Osthoffs Kostenberechnungen für Bauingenieure, 5. Aufl., Leipzig, J. J. Arnd. 1903.

37. Laufkatzen; ab Fabrik:

Tragkraft in kg .

250 • 500

1000

1500    2000

3000 I 4000

5°oo

Preis für Laufkatze mit i Rolle Mk. „    „    „ mit Kettenscheibe „

15,00 ! 20,00

25,00

50,00

60,00

80,00

100,00

120,00

135,00

1,50

Preis der Handkette für 1 m Mk.

1,50    1,50 ! 1,50 ! 1,50    1,50

38. Laufwinden mit Schraubeng-etriebe; ab Fabrik (J. Losenhausen,

Düsseldorf):

Probe-

Belastung

Größte

Hebekraft

Spurweite in cm

Preise in Mk.

kg

kg

einschließlich sämtlicher Ketten für 3 m Hub

der Ketten für je 1 m größeren Hubes

1500

2250

3000

1000

1500 20c o

195,00

225,00

255,00

n,5o

12,00

14,00

4500

6000

7500

3000

4000

5000

Ln Ln Ln Ln

300,00

360,00

415,00

15.50

17.50

20,00

8500

10000

6000

15000

7500

10000

Ob Ob Ob •VI GJ Ck)

495,oo

5^5,00

770,00

22,00

25,00

35,00

39. Fuhrmanns-Winden; ab Fabrik (J. Losenhausen, Düsseldorf): a) Gewöhnliche Winden mit Holzmantel:

Hebekraft kg Schafthöhe mm Gewicht kg .

3000 | 4000 780    780

35

5000 | 7500 | 10000 | 12500 15000 780 | 780    -830 ' ⁰

45    |    50 I 50 j 65

20000

830

830

70    80

830

90

Preis Mk,

42,— ! 45,—    55,—    65,— 72,—    76,— I 85,—

92,—

b) Sicherheits-Winden mit Holzmantel:

Hebekraft in kg.....

Höhe einschl. Horn in mm Gewicht in kg......

5000

850

45

6000

850

54

8000

850

68,5

IOOOO

850

82

12000 j 15000

900 .    950

IOO

120

Preis mit Sicherh. - Kurbel, Mk.

82,00

90,00

107,00

124,00

160,00

195,00

40. Schrauben-Winden; ab Fabrik (J. Losenhausen, Düsseldorf):

Hebekraft kg

4000 ! 6000    8000    10000 12000 | 15000 18000 20000

Niedrigster Stand mm

Hub.........

Durchmesser der Spindel .    .

510

280

54

5

in co

mm . o° O ^

SIS

6io

305

76

41. Ventilatoren; ab Fabrik (J. Losenhausen, Düsseldorf):

a) Mit Schwungrad von 1000 mm Durchmesser; f. 1 Stück = 55,00 Mk.

,,    = 60,00

b) „

99

„    1250 „

99

99

5?

42. Roots Gebläse; ab Fabrik (J. Losenhausen, Düsseldorf):

a) Für kleinere Feuer, für 1 Stück mittlere

b) „

99

99

c) „ größere

99

99

99

. = 90,00 . = 110,00 . = 140,00

99

99

99

43. Blasebälge s. d. Abschnitt 40, b, 35, Seite 392.

44. Ventilator-Feldschmieden; ab Fabrik (J. Losenhausen, Düsseldorf):

Nr.

V entilator-F eidschmiede:

Länge Breite Höhe

Ge

wicht

Preis

kg Mk.

I.

mit Vorgelege und Lösch trog

2.

3-

„ Löschtrog

und mit 4 Rädern

0,80

0,80

0,90

i9S

4-

und mit 4 Rädern

o,75

0,60

0,90

230

140

5.

„ Löschtrog

0.

7-

•v

cylindrisch, Durchmesser 550 mm . auf 4 Rädern mit Werkzeugkasten

0,60

0,52

0,60

0,52

i85

9-

1,20

1,00

0,80

0,70

0,90

0,82

0,85

0,80

0,80

112

10 w

S' w

O Cri

225

150,00

155,00

105,00 125,00 90,00 80,00 95,00 205,00 180,00

45. Blasebalg-Feldschmieden; ab Fabrik (J. Losenhausen, Düsseldorf):

Nr.

Blasebalg-

Durchmesser

Herdgröße

Höhe

Gewicht

Preis der Schmiede

kg

ohne Räder Mk.

mit 4 Rädern Mk.

h ri fo -t i-O'O

0,30

o,35

0,40

0,45

0,50

o,55

0,60

0,30

o,35

0,40

o,45

0,50

0,45x0,45

0,50X0,50

0,55X0,55

0,60X0,60

0,65x0,65

0,70x0,70

0,75X0,75

0,45X0,45

0,50X0,50

0,55X0,55

0,60X0,60

0,65x0,65

vO kO GO    GO    GO    O    O    VO    kO    GO    oo GO

CO OO <X>    00    CO    Ob    GO    GO    GO    GO 00

ö o o    o    d    d    o    o    o    d    d o

60

80

100

125

150

17 5

200

65

85

110

i35

160

65,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 70,00 90,00 110,00 125,00 145,00

73,oo 88,00 110,00 132,00 152,00 175,0° 198,00

46. Geaichte Gewichte, a) In Gußeisen:

Gewicht, kg .....

Preis für i Stück in Mk.

50

20

10

o,5

0,2

0,1

12,00

6,00

3,oo

1,65

o,75

o,55

o,45

o,35

0,20

b) In Messing:

Gewichte in g.....

Preis für i Stück in Mk.

50

20

10

0,60

0,40

0,30

0,25

0,20

0,20

Ein Satz Gewichte für eine Dezimalwage von 500 kg Tragkraft kostet 19,00 Mk. und besteht aus:

1 zu 20, 2 je 10, 1 zu 5, 1 zu 2, 2 je 1, 1 zu 0,5, 1 zu 0,2, 2 je 0,1 kg aus Gußeisen.

1 zu 50, 1 zu 20, 2 je 10, 1 zu 5, 1 zu 2 g aus Messing.

Für jede 500 kg größere Tragkraft ist ein Gewicht von 50 kg zu 12,00 Mk. erforderlich.

47. Gußeiserne Dezimal-Wagen; ab Fabrik (J. Losenhausen,

Düsseldorf):

Wiegekraft, kg

150

250

500

750

Brückenlänge, m Brückenbreite, m Gewicht, kg .

Ln P P

Ln Ln

vo P P

o

(fl Cn

I-. o o

wil Ol O Cn

W o o 'S Ol » O cn o

Preis der Wage, Mk.

120,00

60,00

75,00

90,00

48. Schmiedeeiserne Dezimal-Wagen; ab Fabrik (J. Losenhausen,

Düsseldorf):

Wiegekraft, kg .    «    250

500 '    750

IOOO IOOO IOOO 1500    2000    3000    5000

Brückenlänge, m . Brückenbreite, m . Gewicht, kg

►H O O

to 6, o

O <_ri

1,00

0,80

300

1,10

0,90

420

1,20

1,00

650

1,50

1,20

940

Preis der Wage ohne

Skala Mk. . . . 105,00 125,00 Preis der Wage mit

Skala Mk. . . . 121,00 135,00 Preis der Wage mit

Skala u. Rädern Mk. 136,00 155,00

140,00

152,00

177,00

160,00 200,00 240,00 225,00 295,00 380,00 525,00

172,00 212,00 252,00 237,00 307,00 392,00 540,00

197,00 237,00 277,00 267,00 342,00 432,00 590,00

49. Zentesimalwagen zum Wiegen von Fuhrwerken; ab Fabrik (J. Losenhausen, Düsseldorf):

Trag- und Wiege-Kraft

Brücken-Größe

Wage mit Eichenholz-Belag

für Stein-Fundament

mit Eisenbett

Gewicht

Preis

Gewicht

Preis

kg

kg

Mk.

kg

Mk.

5000

5000

5000

3,0X2,0 4,°X2,o 4»5 X 2,0

1200

1500

1650

640,00

725,00

810,00

1830

2150

2530

925,00

1050,00

1200,00

Wage mit Eichenholz-Belag

Trag- und Wiege-Kraft

Brücken-Größe

für Stein-Fundament

mit Eisenbett

Gewicht

Preis

Gewicht

Preis

kg

kg

Mk.

kg

Mk.

5000

4*5 X 2,4

1825

895,00

2760

1300,00

7500

75oo

4,0 x 2,0 4*5 X 2,0

1600

1750

820,00

850,00

2300

2700

1150,00

1290,00

7500

4*5 X 2,5

i960

950,oo

3200

1390,00

7500

5*o X 2,0

1850

900,00

3200

7500

5.0 X 2,4

2060

1005,00

3430

i375.oo

1480,00

IOOOO

4*5 X 2,0

1850

890,00

2660

1370,00

10000

4*5 X 2,4

2100

985,00

3400

1475,00

IOOOO

5,0 x 2,0

2060

945,00

3400

1420,00

IOOOO

IOOOO

5,0 X 2,4 6,0 X 2,4

2300

2500

1045,00

4000

1175*00

15000

5,0 X 2,0

2350

1105,00

4250

3800

1525,00

1675,00

1605,00

15000

15000

20000

5*o X 2,4 6,0 x 2,4 6,0 X 2,4

2550

2900

3200

1215,00 1360,00

4600

4850

1720,00

1930,00

1445*00

5350

2060,00

50. Eiserne Viehwagen; ab Fabrik (J. Losenhausen, Düsseldorf):

Ausführung

für Großvieh mit weitem j für Kleinvieh mit engem Gitter, Verschluß durch Ketten

Gitter, Verschluß

durch Türen

Wiegekraft kg

1500

1500

Brückenlänge mm Brückenbreite mm

2250

2250

1200

1200

Gewicht etwa kg

700

750

Preis der Wage Mk..........

,, einer Skala (nur bei Dezimal- und Zente-

simal-Wagen anzuwenden).....

„ der Eichung..........

400,00

430,00

12,00

12,00

4*75

4*75

51. Gewichts-Druckapparat für Laufgewichts-Wagen (System Chameroy):

ab Fabrik:

Wiegekraft kg .

500

750

1000

1500

2000

2500

3000

• 5000

Preise in Mk.

a)    von 1/10 zu x/io kg drückend ....

b)    von x/₂ zu x/₂ kg

drückend .    .    .    .

c)    von 2 zu 2 kg

drückend .    .    .    .

90,00

9S.oo

100,00

120,00

125,00

130,00

135.00

140,00

Wiegekraft kg .

7500

IOOOO

15000

20000

25000

30000

4OOOO

50000

Preise in Mk.

a)    von 710 zu ¹/i₀ kg

drückend .    .    .    .

b)    von x/₂ zu x/₂ kg

160,00

150,00

drückend .    .    .    .

c)

von 2 zu

2 kg

drückend .

160,00

165,00

170,00

175,00

195,00

215,00

52. Hand-Zugramme:

a) mit 250 kg schwerem Bär, 15 m langem Tau von 35 mm Stärke und 16 Zugleinen .

. für 1 Ramme — 150,00 M.

b) mit 500 kg schwerem Bär, mit 45 mm starkem Tau

für 1 Ramme = 220,00 ,,

und 32 Zugleinen

c) mit 750 kg schwerem Bär, mit 60 mm starkem Tau und 45 Zugleinen

. für 1 Ramme = 300,00 ,,

53. Rammbär, 250 kg schwer, für 100 kg = 30 M., für 1 Bär

. =    60,00 ,,

54. Kunstramme mit 500 bis 750 kg schwerem Bär samt Tau etc.

kostet für 1 Stück = 400 — 600 ,,

55. Dampframme von Sisson & White; ab Fabrik: Bärgewicht = 1000 kg; Gesamt-Gewicht der Ramme mit Kessel und Maschine = 5500 kg; Preis der Ramme =

6000 ,,

56.    Dampframme von Schwarzkopff; ab Fabrik: Bär

gewicht 700 kg bei 5,6 m Fallhöhe; Preis der Ramme = 14000 „

57.    Dampframme von Lewicke; ab Fabrik: Bärgewicht —

1300 kg bei 0,6 m Hub; Preis der Ramme

. =    8400 „

59. Nasmythsche Dampframme; ab Fabrik: Bärgewicht

1400 kg

58. Dampframme von Chretinen; ab Fabrik: Bärgewicht = 950 kg; Hub = 5,0 m; Gesamt-Gewicht der Kamme = 10000 kg ......

Bärgewicht = 1200 kg .

Preis der Ramme =    5600 M.

99

99

=    9700 „

Preis der Ramme = 25000 ,,

60. Dampframme mit endloser Kette von Menck & Hambrock in

Hamburg:

Pferdekraft

Gerüsthöhe

Gewicht

Bär gewicht

kg

kg

Schläge in I Minute bei i,5 m F allhöhe

Preis

Mk.

12

15

18

4500

7500

10000

850

1200

1600

10

12

14

5000

7000

9000

180 M.

61. Wasserschnecke von Holz von 6,0 m Länge, 0,4 m Durchmesser, mit doppeltem Gewinde von 0,36 m Höhe und 0,18 m Entfernung......für 1 Schnecke =

62. Handbohrapparat für Schmiede: Gewicht für 1 Stück in Kilogr. Preis für 1 Stück in M.

40

50

75

122.—    150.—    175.—

63. Transportable Doppelpumpe, mit Saugwindkessel bis 8 m Hubhöhe:

Leistung in 1 Stunde 15 cbm; Preis für 1 Stück = 180,00 ,,

= 250,00 „ = 370,00 » = 500,00 „ = 750,00 „

Dazu: Gummispiralschläuche .... Preis für 1 Meter =    15,00    ,,

,, Rotkupferner Saugkorb mit schmiedeeisernem

für 1 Stück =    15,00 ,,

99

99

Schutzkorb

99

99

22

45

60

99

99

99

99

99

99

99

99

99

64. Handpumpen (W. Garvens, Hannover).

Freistehende Säugpumpe mit verstellbarem Deckel und Schwengel und mit durch Mutterschrauben befestigtem Ventilsitz:

Leistung in 1 Minute =

ff

ff

er

'53

er

tri

o.

0)

K4Ö\0 N ^ mvo W NM

U> bO H

yi mONuioJ

* o Gl L o o o o o <-n o o o

OO

c*

65. Wandpumpen; ab Fabrik:

Zylinderweite in mm........

Leistung in der Minute bei 45 Huben in

Litern............

Preis mit Wandbrett für 1 Stück in Mk. .

64    7°    76    82    89

102

115

10    10

Cn h*

00

co

4* Cn to to

co vo lo

110

68

66. Freistehende Säugpumpen; ab Fabrik:

Zylinderweite in mm........

Leistung in der Minute bei 45 Huben in

Litern ............

Preis für 1 Stück in Mk........

ö4 7°    76

tO Ck)

G'n 4-

82

8₉

102

115

On) 4*

to

co 00

110

60

67. Rotierende Saug- und Druckpumpen:

Durchmesser der Saugröhren in mm

33

33

52

25

52

Handbetrieb

J Leistung bei 30 Umdrehungen in Liter | Preise für I Stück in Mk.....

12

18

20

58,00

80,00

130,00

Kraftbetrieb

j Leistung bei 80—90 Umdrehungen in Liter \ Preise für 1 Stück in Mk.........

40

60

76,00

125,00

Kraftbetrieb

Leistung bei 120 Umdrehungen in Liter Preise für 1 Stück in Mk......

150

240,00

Preis des Fußventils für I Stück in Mk,

7,°o

9.oo

14,00

68. Zentrifugalpumpen:

Nr. der Pumpen

Gehobenes Wasser-Quantum in 1 Minute in cbm

Lichter Durchmesser des Rohres in mm

Durchmesser der Riemenscheibe in mm

Breite

der Riemenscheibe in mm

Betriebskraft für 1 m der Hubhöhe in Pferdestärken

Preis für Lagerbock und Grundplatten in Mk.

Preis für I lose Riemenscheibe in Mk.

Preis für I Fußventil mit Saugkorb in Mk.

Preis

der vollständigen Pumpe

für Hubhöhen

bis 15 m bis 30 m Mk.

Mk.

10

0,15

0,30

0,60

1,20

1.80

2.80

3.80 5,00 8,00

11,00 17,00 25,00

40

52

80

105

130

160

185

210

260

315

400

470

52

65

105

105

130

160

210

260

260

3i5

400

470

550

90

105

120

130

160

185

210

235

260

3i5

370

0,06

0,12

0,24

o,45

0,66

1,00

1,40

1,85

3.00

4,10

6,30

9,26

20,— 24,— 28,— 33— 38-46,— 60,— 76 — 92,— 155 — 270,— 460,—

3>~

5— 7 — 9 — 12,— !7 — 22,— 28,— 40,—

30 — 35— 40,— 46,— 60,—

74 — 88,— 100,—

125— 155.— 230,— 340.—

130 — 182,— 237 — 319 — 421,— 545 — 677.— 820,— 1078,— 1381,— 1997 —

2915—

250,— 325—

410,— 540, -720,— 900,— 1100,— 1500,—

69. Pumpen-Anlagen für tiefe Brunnen. (W. Garvens, Hannover),

a) Für Tiefen bis zu 10 Meter.

Größte Brunnentiefe in Metern........

Leistung in Litern in I Minute bei 45 Huben .    .    .

Preise samt Röhren und Gestänge für die größte

Brunnentiefe in Mk. . '.........

Für jedes Meter geringerer Brunnentiefe weniger Mk.

10,5

10,5

10,5

9-0

24

34

46

60

105

US

142

141

3,30

4,°°

5-40

540

b) Für Tiefen bis zu 18 Meter.

Größte Brunnentiefe in Metern . Leistung in Litern in I Minute

bei 45 Huben.....

Preise für die größte Brunnentiefe in Mk.......

Für jedes Meter geringerer Brunnentiefe weniger Mk.

15

12

18

I3Ö

15

12

24

34

24

34

46

60

121

118

141

134

229

220

3,3°

4,00

3,30

4,00

5.50

5oO

c) Für Tiefen bis zu 27 Meter.

Größte Brunnentiefe in Metern.......

Leistung in Litern in I Minute bei 45 Huben . Preise für die größte Brunnentiefe in Mk.

Für jedes Meter geringerer Brunnentiefe weniger Mk,

27

24

227

340

24

34

234

4,10

70. Amerikanische Röhren- oder Abessinier-Brunnen. (W. Garvens, Hannover.)

a)    Die Pumpen für Röhrenbrunnen s. 64 S. 435.

b)    Die schmiedeeisernen Röhren für Röhrenbrunnen:

•    32    38    51

Röhrendimensionen in Millimeter......

in Mark

Preise für 1 Meter \ schmiedeeiserne Ramm-Röhren . 4,00 4,80 6,40 gewöhnl. schmiedeeis. Röhren . 2,80 3,60 5,20 Überpreis bei galvanisierten Röhren, Mark .... 1,60 2,20 3,40

c)    Die Endspitzen für Röhrenbrunnen: 0,8 m lang (einschl. Muffe, Ventilsitz und Kugelventil):

Preise

für

1 Stück

in

Mk.

d)

Röhrendimensionen in Millimetern

gewöhnliche Stahlrammspitze .

gewöhnliche Schraubspitze .

verbesserte Sandfilter Stahlramm spitze .

verbesserte Sandfilter Schraubspitze .

1,5 m lang mit Stahlrammspitze

⁴³    1,5 m lang ohne Stahlrammspitze

ci

ui

'S    „    t

3,0 m lang mit Stahlrammspitze {

a_1_1

3,0 m lang ohne Stahlrammspitze

32

38

51

schwarz

galvanis.

schwarz

galvanis.

schwarz

galvanis.

schwarz

galvanis.

schwarz

galvanis.

schwarz

galvanis.

schwarz

galvanis.

schwarz

galvanis.

10,00

13,00

13,00

16,00

20,00

23,00

23,00

26,00

35,00

41,00

32,00

38,00

64,00

76,00

61,00

73,00

23,00

16,50

16,00

19,50

23,50

27,00

26,50

30,00

40,00

47,00

36,00

43,oo

73,oo

87,00

69,00

83,00

17,00

21,50

20,00

24.50

28,50

33,00

3L50

36,00

48,00

57,0°

43,oo

52,00

88,00

106,00

83,00

101,00

Die fertig⁻ zusammengestellten Röhrenbrunnen (ohne Pumpe) bei 3,0 m Totallänge:

Röhrendimensionen in Millimetern

32

38

51

a) Rammbrunnen:

I. Mit gewöhnlicher Endspitze:

schmiedeeiserne Ramm-Röhren, schwarz Mk. .

„    „    galvanis. „

gewöhnl. schmiedeeis. Röhren, schwarz „

,,    ,,    ,, galvanis. ,,

19,00

25,60

16,30

22,90

23,80 32,25 21,10 29,55

31,40

43,55

28,70

40,85

2. Mit Sandfilter-Endspitze:

schmiedeeiserne Ramm-Röhren, schwarz ,, „    „    galvanis. „

gewöhnl, schmiedeeis. Röhren, schwarz „ ,,    ,,    ,, galvanis. ,,

29,00

35.60 26,30

32.60

34,30

42,75

31,60

40,05

42,90

55,05

40,20

52,35

ß) Schraubbrunnen:

I. Mit gewöhnlicher Endspitze:

schmiedeeiserne Ramm-Röhren, schwarz ,, „    „    galvanis.    „

gewöhnl. schmiedeeis. Röhren, schwarz ,, . „    „    „ galvanis. „

22,00

28,60

19,30

25,90

26,80

35,25

24,10

32,55

34,40

46,55

3i,7o

43,85

2. Mit Sandfilter-Endspitze:

32,00

38,60

29,30

35,90

37,30

45,75

34,60

43,05

45,oo

58,05

43,20

55,35

Für jedes Meter über 3 m Länge der Ramm- und Schraubbrunnen:

schmiedeeiserne Ramm-Röhren, schwarz ,, ,,    ,,    galvanis. ,,

gewöhnl. schmiedeeis. Röhren, schwarz „ ,,    ,,    „ galvanis. ,,

4,00

5,60

2,80

4,40

OOOO 00 O VO 00 4 N ro

OOOO rj- 00 CS vO ä V)00

e) Rammapparat für Röhrenbrunnen:

Röhrendimensionen in Millimetern

32

38

51

a) Vollständiger Rammapparat mit allen Werkzeugen. Preise fiir die Nummer in Mk.

1.    1 Dreyfuß mit 2 Rollenzügen...........

2.    1 Rammbär.................

3.    I gußstähl, verbesserte Rammklemme mit 4 Schrauben

4.    1 eiserne Führungsstauge............

5.    1 Satz 13 mm weiter Reinigungsröhren = IO m .

6.    I Werkzeugkiste mit Verschluß, enthaltend folgende Werk

zeuge und Utensilien:.............

7.    2 große Rohrzangen (für Rohr und Muffe)......

8.    2 kleine Rohrzangen (für Rohr und Muffe)......

9.    1 großer Schraubenschlüssel zur Klemme.......

10.    1 kleiner Schraubenschlüssel...........

11.    2 Reserveschrauben mit je 1 Mutter zur Klemme .

12.    1 Differenz-Muffe...............

13.    1 Trichter.................

14.    1 Senkblei mit Schnur.............

15.    1 Feile..................

16.    1 Ölkanne .................

17.    1 Büchse Kitt................

18.    1 Paar Hanfseile zum Rammbären.........

19.    Schutzmuffe.................

38,00

18,00

50,00

6,00

12,00

38,00

20,00

55.00

9,00

12,00

38,00

22,00

60,00

12,00

12,00

8,00

8.50

5.oo

3.50 o,75 4,00 1.00

1,25

o,75

1,00

1,00

1.50 2,00 o,75

8,00

10,00

5,oo

3.50 o,75 4,00 1,20

1.50 o,75 1,00 1,00 1,50 2,00 0,90

8,00

12,00

5,oo

3.50 o,75 4,00 1,80 2,00 o,75 1,00 1,00

1.50

2,00

1,10

Vollständiger Rammapparat

163,00

175,10

188,40

ß) Vollständiger Ramm-Apparat, zusammengestellt für alle 3 Röhrendimensionen

für 1 Stück = 376 M.

71. Jauchen-Pumpe:

Zylinder-Weite in mm .

Hub........

Leistung in 1 Hub in Litern Preis der Pumpe in Mark .

t—I

rH

>riO\0 O VO _p Tb

I—I

CO

\Q - VO Ln O O K>

72. Garten-Spritze:

Zylinder-Weite in mm..........

Spritzenschlauch-Weite in mm.......

Inhalt des Wasserkastens in Litern......

Preis der Spritze ohne Räder in Mark.....

„    „    „    mit Rädern „    ,,.....

Preis des 0,8 m langen Gummischlauches in Mark

Ui 4, H Ln tsi Ui 00 O 0\ i-¹

73. Doppelhebel-Klemme zum Einschrauben der Röhrenbrunnen.

a) Doppelhebelklemme für alle 3 Röhrendimensionen passend

für 1 Stück = 27,00 M.

b) Doppelhebelklemme f. d. Röhrendimens. in mm

Preis für 1 Stück in M.

51 mm.

2 große Rohrzangen (für Rohre und Muffe) M.

32    38    51

15,00 16,00 17,00 8,50 10,00 12,00

74. Schneidzeuge und Röhrenabschneider. (W. Garvens, Hannover.)

a) Schneidkluppen mit Gasrohr-Gewinde für schmiedeeiserne Röhren:

1. für Eisenröhren 6,4, 9,6 und 12,7 mm, mit 3 Paar

Backen und doppelten Gewindebohrern .    .    .    =    19,50 M.

= 43.⁰⁰ „ = 120,00 ,,

2.

3-

desgl. 12,7    19 und 25,4 mm, desgl.

desgl. 32

38 und 51

desgl.

b) Röhrenabschneider:

1. für Eisenröhren von 6,4 bis 25 mm; für 1 Stück =

Reserve-Räder desgl. von 25 bis 51 mm;

Reserve-Räder

2.

99

18,00 ,, 1,20 ,, =    24,00 „

1,50 „

5-

Horizontale Dampfmaschinen 2 Pferdest.: 89 mm Zyl.-Durchm.

130 „

140    „

99

99

99

203

mit vertikalem Röhrendampfkessel:

; 178 cm Hub: f. i Stück = 1345 M.

= 1710 »

- 2235 „ = 2820 ,, = 37²o „

230 „ 254 „ 279 „ 281 „

99

99

5?

99

99

76. Dampfmaschinen mit stehenden Kesseln von 6 Atmosphären Überdruckspannung, transportabel. Preis einschl. Regulator und Speisepumpe;

ab Fabrik:

1—    2 Pferdest., 80 mm Zyl.-Bohrung, 1400 kg Gewicht; f. 1 Stück — 2256 M.

2—    3

3—    5 5— 7 7— 9 9 — 12

12 — 15

99

99

99

99

99

100

120

99

99

i35

150 170 „

190 „

Pferdekräfte

1800 „

2556 „

2250 „ 3500 „ 4500 „ 5000 „ 6000 ,,

99

99

99

99

77. Lokomobilen mit 1 Zylinder:

Kosten in Mk.

Pferdekräfte

99

99

= 3000 „ = 4200 ,, = 4800 ,, = 5700 „ = 6300 „

Kosten in Mk.

2000

2700

3200

37oo

4200

4600

10

12

15

20

5000 .

5500

6000

6700

7800

9600

78. Dampfkessel, a) Einfacher Zylinder-Kessel; ab Fabrik:

Heizfläche in qm......

Pferdestärke.......

Gangbare Länge in m . Gangbarer Durchmesser in m

9 +

oc o

O

vb

Ui

Lrx    c-ri

20

7.5

hS

Gewicht bei 5 Atmosphären Druck in kg

1100

1600

2300    3400

4800

Preis des Kegels für 100 kg in Mk. .

Preis der Garnitur in Mk......

Preis der Armatur in Mk.......

55.00 160,00 160,00

52,00

170,00

170,00

48,00 180,00 170,00

42,00

200,00

260,00

36,00 210,00 270,00

b) Cornwall-Kessel mit 1 Flammrohr; ab Fabrik:

Heizfläche in qm . Pferdestärke ......

Gangbare Länge in m .    .

Durchmesser in m

Cs) Cn

Cn 00

00

Cs)

Oh

4-

20

25    30

15

18

20

5-0

6,0    7,0

i.3

i.4

L5

O l-0 O 'O

^ N CO H

Cn

r ? w

OC o Cn

Gewicht bei 5 Atmosphären Druck in kg.....

950

1800

2000    3100

3700

5100    6400

8400    11000

Preis für IOO kg in Mk. Preis der Garnitur in Mk. . Preis der Armatur in Mk.

58,00    48,00

170,00 180,00 170,00 180,00

48,00    45,00    42,00    39,00    38,00

180,00 210,00 225,00 310,00:340,00 180,00 270,00 270,00 300,00)300,00

32,00

375.00

325,00

30,00

400,00

425,00

c) Cornwall-Kessel mit 2 Flammrohren; ab Fabrik:

Heizfläche in qm .

Pferdestärke......

Gangbare Länge in m

,, Durchmesser in m

30

20

S.o

1,6

40

50

60

25

35

40

O io

8o

So

6,0

L7

7,0 i 8,0 1,8    1,9

10,0

2,1

90

60

11,0

2,2

100

70

Gewicht bei 5 Atmosphären Druck in kg.....

6000    7000    8500

10000    13500    17000

19000    20000

Preis für IOO kg in Mk. Preis der Garnitur in Mk. . Preis der Armatur in Mk. .

39,00    39,00    34,00

340,00    350,00    400,00

300,00    300,00    425,00

31,00    30,00    29,00

445,00    620,00    790,00

460,00    475,00    550,00

28,50    28,00

790,00 850,00 500,00 600,00

d) Cylinder-Kessel mit 1 Siederohr; ab Fabrik:

Heizfläche in qm.....

Pferdestärke.......

Länge des Kessels in m .    .

Durchmesser des Kessels in m

25

18

7,4

1,0

30

20

8,5

1,0

40

50

25

35

10,0

11,5

1,2

1,4

Gewicht bei 5 Atmosphären

Druck in kg.....

Preis für IOO kg in Mk.

1700

53,oo

3000

44,00

4000

40,00

4400

40,00

7000

9400 32,00    • 31,00

e) Zylinder-Kessel mit 2 Siederohren; ab Fabrik:

Heizfläche in qm.....

Pferdestärke.......

Länge des Kessels in m .    .

Durchmesser des Kessels in m

30

20

10 -4

Cn O

50

60

70

80

6,0

0,80

O CO

b b

35

40

45

50

9,°

10,0

10,5

11,0

1,0

1,1

1,2

L3

Gewicht bei 5 Atmosphären

Druck in kg.....

Preis für 100 kg in Mk.

4000

42,00

5000

42,00

6500

38,00

8000

34,00

IOOOO

11000

31,00

3LOO

f) Galloway-Kessel; ab Fabrik:

Heizfläche in qm ....

Pferdekräfte......

Länge des Kessels in m Durchmesser des Kessels in m „    „ Rohres in m

80

90

100

50

60

70

9-5

2,0

0,72

10,0

11,0

2,1

2,2

o,75

0,78

Gewicht bei 5 Atmosphären Druck in kg Preis für 100 kg in Mk......

15000

29-50

17000

29,00

20000

28,00

g) Röhren-Kessel; Preise einschl. Armatur und Garnitur, ab Fabrik:

Heizfläche in qm Pferdekräfte .

La

Ln

Oh

15-5    20,5

7—8    io—12

26

35

12—15

3i-5

15—18    18—20    20-24

40

Gewichte in kg .

Preis für i Kessel in Mk

6000 6300 3300 3400

4000

1800

4500

2000

4800

2400

5400

2700

5800

3100

Heizfläche in qm Pferdekräfte .

47

50

56,5

.62

70,5

81

25—30    30—35    35—40 40—45    45—50    55—6o

vi \o C_n O

Gewichte in kg .

Preis für 1 Kessel in Mk

8000

4200

9000 | 9500 4400 J 4700

9700 5000    5400

11000    13000    14000

5800    6200

Heizfläche in qm Pferdekräfte .

100

110

120

80

140

90

100

120

o o

lo cn

160

150

210

200

Gewichte in kg .

Preis für 1 Kessel in Mk

[15000    15500    16000    19000

6500 I 7000    7500    8500

20000 22000 29000 10000 10000 12000

für 1 Stück = 5000 Mk.

79. Handbaggermaschine für 4 Mann, mit eiserner Lafette, 10 Schöpfkübeln von Eisenblech und Gußstahlschaufelplatten, Bockrolle, Kran, Ketten, Getriebe, Haspeln und Ankern

• = 3600 „

Die 2 dazu gehörigen 8,5 m langen und 1,3 m breiten Tragschiffe nebst 2 Stück 8,5 m langen Schlammkähnen zusammen

80. Transportable Mörtelbereitungsmaschinen; ab Fabrik:

No. 1

Durch-i messer

Höhe

der Mörteltrommel

Liefert Mörtel für Maurer

Betrieb durch

Betriebskraft

Preis in Mark

0,60 m 0,60 m 0,85 m 0,85 m

a    a    a    a

00    00    hH

<5    cf    «    h-T

20

30

35

60—100

Hand-

Maschinen

Pferde-

Maschinen

1 Pferdekraft 1 Pferd

1¹/₂—2¹-/₂ Pferdekraft

450

460

600

700

81.    Pferdewalzen für Chaussierung, mit Wasserfüllung:

a)    Gußeiserne Walze 1,10 m lang und 1,56 m äußerer Durchmesser; Gewicht des Mantels 2300 kg, des Gestells 1800 kg, der Wasserfüllung 1600 kg, zusammen 5700 kg.

Preis für 1 Stück einschl. Bremse

b)    Gußeiserne Walze von 7000 kg Gesamtgewicht kostet

1 Stück................

c)    desgl. von 900 kg Gesamtgewicht für 1 Stück

82.    Sprengwagen für 1 Pferd..........

83.    Hydraulische Widder (W. Garvens, Hannover).

.    = 1800 Mk.

= 2200 = 2800    ,,

= 1000

Dimensionen der Triebröhre in Millimetern ,, Steigrohre ,,

Länge der Triebröhrenleitung in Metern „ Steig-

Wassermenge, welche der den Widder speisenden Quelle entnommen wird, für i Minute in Litern

99

• 99

99

On o

bO

32

5i

13

19

tO 4^

5—i5 5—15 15 — 15

beliebig

5-15 5 — 15

3—7,5 6—15 n

2622—5345-94

Die Wassermenge q, welche der Widder auf die Steighöhe H bei der Höhe h (Gefallhöhe, um welche die Quelle über dem Widder steht) hebt, wird gefunden, wenn die Wassermenge, welche der Quelle entnommen wird,

Q.h

Q bedeutet, durch die Formel q = 0,7 ~ 11

84. Fahrbarer Dampfkran von 2500 kg Tragkraft bei 5—6 m Geschwindigkeit in einer Minute, zum Heben von Baumaterialien verwendet

für 1 Stück = 5000 Mk.

85. Erdbohrer.

126    152

86.    Trockenöfen (Koksöfen) zum Austrocknen von Neubauten:

20 kg schwer für 1 Stück = 14 M. 45 kg schwer für 1 Stück = 25 M.

= 17 », ! 55 „

87.    Transport-Vorrichtungen für Großvieh-Schlachthäuser von

Kaiser    & Co.    in    Cassel: 1    m    Transport-Geleis    (schwebend) .    .    .    14    M.

1 Transportwagen    dazu .    .    55    M.    |    1    Spreizvorrichtung dazu    .    .    75    ,,

88.    Drehkran für Schweine-Brühhäuser,

von Kaiser & Co. in Cassel, aus Schmiedeeisen, aufgestellt .    .    790 M.

89.    Tür für Schweineställe aus schmiedeeisernem Gitter von Kaiser & Co. in Cassel, aufgestellt

90.    Meß-Instrumente.

I. Meßkette, 20 m lang, mit Justiervorrichtung für I Stück = 20,00 M.

= IL50 „

,,    1 Satz    =    5,00    ,,

-    3,oo    „

30 „

2.

desgl.

7,50

13,50

120

204

8,50

10,50

11,50

14,50

14,50

16,50

18,50

21,50

99

99

99

= 35 „

50 M.

10 m

3.    Kettenstäbe (2 Stück = 1 Satz)

4.    Markierstäbe (10 Stück mit 2 Ringen — 1 Satz) ,, I

99

99

99

5.    Stahlmeßband, 20 m lang- mit Endring-en, auf

Stäbe zu schieben..........

6.    Präzisions-Maßstab von Messing-, 1 m lang, auf

0,02 mm genau eingeteilt, in poliertem Mahagonikasten ............

7.    Stahlmeter mit derselben Genauigkeit geteilt,

in einem Kasten..........

8.    Holzmeter von Ahorn mit Metallplatten, gänzlich in 1 mm eingeteilt........

9.    Taschenmaßstäbc (Schmiegen) von Buchsbaum

mit Facetten, 1 m lang........

10.    Transversalmaßstäbe von Messing, versilbert,

mit 2 Maßen............

11.    Meterstab von Holz, die Enden mit Messing beschlagen, für F'eldgebrauch .

12.    Roll-Bandmasse in Lederhosen

lang.........

für 1 Stück = 27,00 M.

99

= 45 >00 „

99

99

59

99

99

99

= 3°>°o

= 15,00 „

= 5,00 „

= 7,00 ,,

-    3,00 „

10—20 m

• für 1 Stück = 6,00 M. bis 9,00 ,, 13. Universal-Instrument mit einem Horizontalkreis von 0,25 m Durchmesser und ebenso großem Vertikalkreise; durch je 2 Mikroskope bis auf 2 Sekunden ablesbar; Hülfs-ablesung durch Lupen und die einzelnen Grade mit Ziffern bezeichnet; Fernrohr 0,5 m Brennweite; Vergrößerung 40 und 60 mal; F'eldbeleuchtung von der Seite; Sonnengläser und Okularprisma . für 1 Stück = 3000,00 ,,

14. Universal-Instryment mit einem Horizontal- und Vertikalkreis von o, 13 m Durchmesser; mikroskopische Ablesung; Fernrohr 0,23 m Brennweite; Vergrößerung

für 1 Stück

30 mal .

= 1200,00 „

15.    Repetitions-Theodolit mit Horizontalkreis von 0,18 m und Vertikalkreis von o, 13 m Durchmesser, beide durch Doppelnonien 30 Sekunden Ablesung; F'ernrohr 30malige Vergrößerung mit Distanzmesser und einer Reversionslibelle von genau gleichen Tangenten versehen, wodurch das Instrument für genaue Nivellements sehr brauchbar ist; mit Sonnenglas .

16.    Bussole mit F'ernrohr von 0,32 m Länge; Vergrößerung 24 mal; Fernrohr zum Durchschlagen und Umlegen mit Distanzmesser und fester Dosenlibelle .

für 1 Stück

für 1 Stück

17.    Nivellierinstrument mit Fernrohr von 0,32 m Länge mit Distanzmesser, Libelle 20 Sekunden angebend; beide in fester Verbindung mit dem Instrument, mit Horizontalkreis von 1 Minute und Vertikalbewegung, 30 Sekunden Ablesung; bequem für Vorarbeiten

18.    desgl. mit Fernrohr von 0,28 m Länge ohne Horizontal-

für 1 Stück

für 1 Stück

550,00 „

330,00 „

260,00 ,,

kreis

125,00 „

19. Winkelkopf mit beweglicher Trommel, Nonius und Orientier-Bussole

für 1 Stück

20.    Winkelspiegel, groß (Etui = 1,50 M.)

21.    Polarplanimeter (Metermaß) .

22.    Nivellierplatte, 4 m lang, zum Zusammenlegen, die Enden

für 1 Stück

99

99

30,00 „ 12,00 ,, 53,oo „

mit Eisen beschlagen

23.    Distanzplatte, 3 m lang, zum Zusammenklappen 1    ,,

24.    Pantograph

99

23,00 „ 21,00 „ 30,00 „

XLIII. Verschiedene Materialien und Gegenstände.

i. Bäume. — Junge Stämme von 3—4 m Höhe, an der Verwendungsstelle:

Ahorn ....

Esche ....

Kastanie, weiße rote .

Kirschbaum, wild .

veredelt

für 1 Stück — 0,75 M.

77

77

77

Birnbaum . . . . Apfelbaum . . . .

Akazie.....

Vogelbeerbaum Pappel, gewöhnliche italienische

77

77

77

77

2.    Hagedorn- und Weißdornsetzlinge, 3jährig, an der

Verwendungsstelle........

3.    Samen an der Verwendungsstelle:

a)    Italien. Raigras (Lolium perenne italicum)

b)    Englisches. Raigras (Lolium perenne)

c)    Französisches Raigras (Avene clatior)

d)    Goldhafer (Avena flavescens) .

e)    Kammgras (Cynosurus eristatus)

f)    Knaulgras (Dactylis glomerata)

g)    Honiggras (Volcus lanatus) ....

h)    Thimothiengras (Phleum pratense)

i)    Esparsette (Hedysarum Onobrychis) .

k)    Gelber Klee (Medicago lupulina) .

l)    Lucerne (Medicago sativa) ....

m)    Gelber Steinklee (Melilotus officinalis)

n)    Roter Wiesenklee (Trifolium pratense)

o)    Weißer Wiesenklee (Trifolium repens)

= 0,50 „ - 1,50 „ = 3-00 „ = 0,60 „ = 1,25 = 1,00 = 1,00

= 1,00 - 0,50 „ = 0,90 „ = 1,00 „

für 100 Stück = 2,50 ,,

für 100 kg = 100,00 ,, =    65,00    „

= 90,00 ,, - 50,00 „ = 190,00 „ = H5,00 „ =    64,00    „

= 176,00 „ = 205,00 „ = 270,00 „

77

77

im Mittel = 128,00 M.

4. Steinkohlen: ab Kohlenwerk: 1 cbm = 750—850 kg.

für 1000 kg =

a)    Stückkohle

b)    Schmiedekohle ,,

c)    Maschinenkohle ,,

77

00 ps

77

5.    Brennholz, ab Wald aufgescheitet:

1 Raummeter = 0,75 Fest-Kubikmeter (ohne Zwischenräume).

für 1 Raummeter    =

P'est-Kubikmeter = Raummeter    —

Fest-Kubikmeter —

1 Raummeter Nadelholz zum Brennen getrocknet, wiegt 450 kg, Buchenholz, desgl

6.    Braunkohle, ab Kohlenwerk:

a)    Stückkohle    ....

b)    Mittelkohle    ....

c)    Kleinkohle.....

1 Kubikmeter Braunkohle wiegt = 610—700 kg.

a) Nadelholz .

b) Buchenholz .

77

77

9,co ,, 12,00 „ 12,00 ,, 16,00 ,,

„ ■ 53° „

. für 1000 kg =

77

77

77

für 1000 kg =    12,00

7.    Koks, ab Fabrik.........

i Kubikmeter Koks wiegt = 520—570 kg.

8.    Torf, an der Verwendungsstelle

1 Kubikmeter Torf wiegt = 200—300 kg, im Mittel 250 kg.

9.    Putzwolle, zum Maschinenputzen .

für 1 cbm =    6,00

.    . für 1 kg =    0,54

11.    Mennige, ab Plandlung.......

12.    Bleiweiß, ab Handlung.......

13.    Guttapercha, ab Handlung.......

14.    Talg, ab Handlung..........

15.    Baumöl, ab Plandlung ........

16.    Rüböl, ab Plandlung: raffiniertes.....

rohes.......

17.    Maschinenöl, ab Plandlung......

18.    Maschinenschmiere, dünnflüss. ab Handlung

19.    Firnis, ab Handlung.........

20.    Leinöl, abgelag., ab Plandlung......

21.    Moos zu Pflasterungen in Säcken an der Ver

wendungsstelle ....

1 Sack wiegt — 1,7 kg netto und 1 Sack wiegt = 0,5 kg (Tara).

22.    Decktücher. Wasserdichte und elastische Kautschukdeck

tücher aus Kernflachs ohne Kautschuk, wasserdicht, imprägniert: ab Fabrik:

a)    Kautschukdecktücher .

b)    desgl. ungenäht in Stück env. 23 m Länge: 77 embr.; f. im =

für 1 Sack =

n    I kg    =

1,00

0,60

für 1 Quadratmeter =

Ln C\

*■ ?? )) für 1 Quadratmeter =

c)    Flachsdecktücher

d)    desgl. ungenäht in Stücken v. 23 m Länge: 77 cm br.; f. 1 m =

2,35

1,80

2,35

2,75

3,io

2,45

VO l-/D

3H5

„    =    3,85

e) Graue imprägnierte Segeltuchdecken für I Quadratmeter =

3,8o

23. Pferdedecken, wasserdicht, je nach Größe für 1 Stück = gefüttert

8-9 =    15,00

24.    Carbolineum

25.    Keßler’sche Fluate sind farblose und geruchlose, wasser

lösliche Kiesel-Flußspat-Salze, die zum Härten, Abdichten und Desinfizieren von Fassaden, Wänden, Decken und Fußböden Verwendung finden. Von den verschiedensten Sorten sind folgende die wichtigsten:

Bai uat in Lös. 30° Be, 1 Ballon ä 60 kg Ma lesiafluat in Lös. 25⁰ Be, pro 1 kg ...

„    100 kg = 20—30

'S So

. =    21,00

. =    0,80

Sechster Abschnitt:

Transporte und Frachten.¹)

¹

Ausführlicheres siehe in „Osthofif’s Kostenberechnungen für Bauingenieure“, 4. Aull., Leipzig, J. J. Arnd, 1898.

I. Kosten des Werfens.

Die einfachste Fortbewegungsart eines Gegenstandes von einem Ort zum andern ist das Werfen, welches am häufigsten beim Fortbewegen des Bodens in der Baugrube vorkommt, und wird entweder mittels der Hand (bei Steinen) oder der Schaufel (des Spatens) ausgeführt.

Die Massen, welche Bei Steinen mittels der- Hand fortbewegt werden können, sind den Massen ziemlich gleich, welche mit der Schaufel geworfen werden.

Eine Schaufel fafst etwa 5 kg oder 0,0025 cbm Boden. Der Arbeiter kann etwa 3,0 m weit oder 1,5 m hoch bequem werfen und gebraucht zu jedem Wurfe durchschnittlich 5 Sekunden, wenn die kleinen Ruhepausen, welche derselbe hie und da macht, mitgerechnet werden. Bei iostündiger Arbeits-

10.60.60.0,0025

10.60.60.5

zeit giebt dies =

Boden 3,0 m weit oder 1,5 m hoch.

= 36000 kg oder

=    18 cbm

Transportwege (bezw. Höhe) in Metern

1,0 2,0 3,0 4,0    5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Kosten bei horizont. Entfern, f. i cbm in Mark vertikaler

0,04 0,07 0,11 0,15 0,19 0,22 0,08 0,14 0,22 0,30 0,38 0,44

00

Ln tO ts) ON

”o~p

»bl

o o P P

'b'OJ

O'Ob

II. Kosten des Schubkarren-Transportes auf Bohlenbahn.

Der Schubkarrentransport findet fast nur da Anwendung⁻, wo es sich um die Bewegung von Materialien auf sehr geringe Entfernungen, und in der Regel um geringe Massen handelt, oder wo die Steigungsverhältnisse des Transportweges so ungünstige sind, dafs die Ausnutzung der übrigen gangbaren Transportarten nicht möglich ist.

Eine Schubkarre von 0,1 cbm Fassungsraum kann an Einschnittsmasse:

1.    Humus, Sand und Kies 0,08 cbm

0,07    „

0,06    „

2.    Lehm und Thon

aufnehmen.

Der Tageslohnsatz für einen Arbeiter, welcher die Schubkarre bewegt und ausschüttet, sei für eine iostündige Arbeitszeit: b = 2,00 Mark,

3.    Felsmassen

Die Kosten auf den geneigten Bahnen.

Der Ingenieur und Bauunternehmer Schmoll von Eisenwerth hat Versuche über die Leistungsfähigkeit des Arbeiters an der Schubkarre auf horizontaler und steigender Bahn angestellt, durch welche die, vorzugsweise in Frankreich übliche Annahme bestätigt wird, dafs bei der Ermittelung der Transportweite dem Horizontalabstande der Schwerpunkte von Auf- und Abtrag die sechsfache Höhendifferenz der Schwerpunkte hinzuzurechnen sei, vorausgesetzt, dafs der Schwerpunktsabstand wenigstens der zwölffachen Höhendifferenz der Schwerpunkte gleichkommt; andernfalls ist die achtzchnfache Höhendifferenz als Transportlänge zu rechnen; die Versuche haben ferner bestätigt, dafs die Transportkosten für das Anheben einer Erdmasse auf eine bestimmte Höhe um so billiger werden, je steiler die Karrbahn angelegt ist, natürlich vorausgesetzt, dafs die übliche Maximalsteigung (1:12) nicht erheblich überschritten wird.¹)

III. Kosten des Handkippkarren-Transportes.

Der Handkippkarren-Transport eignet sich am besten, wenn kleine Partien recht kräftiger Leute, welche ihre Stärke in der Akkordarbeit zur Geltung bringen wollen, zur Verfügung stehen.

Der Luftraum einer Kippkarre sei 0,5 cbm. Es kann dieselbe dann in sich aufnehmen:

1. an Kies und Sand 0,8.0,5 — 0,40 cbm gewachsener Masse,

. „ Lehm „ Thon 0,7.0,5 = 0,35    „    „

0,6.0,5 = 0,30    „

Trans

port-

Weite

Kosten des Schubkarren-Transportes auf horizontaler Bahn für 1 cbm gewachsener Masse, in Mark

Kosten an Taglohn

Kosten der Schubkarre

Kosten der Karrbahn

Gesamtkosten

für

für

Humus, Lehm Sand und Meter u. Kies Thon

für

für

für

Fels-

massen

Humus, Lehm Sand und u. Kies Thon

für

für

Fels-

massen

Humus, Sand u. Kies

für

Lehm

und

Thon

für

für

Fels-

massen

Humus,

Sand

u.Kies

für

Lehm

und

Thon

für

Fels-

massen

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

120

140

160

180

200

250

300

cf o~ o o o o o o d d d d o o d d d d d' d

00 OO CS roiGNO\H c^mNH m O fO N N N

cf d o o o o o d d d d d d o d o o o o o

O M (4 CG    LOCO    O    CS    O    —    'O    >-<    10O    00

Q H M H    H    H H    M    M    M    01    tl    G fO    ff    ff    IO kO

o" o~ cf o    o    o o    d    o    o    o    o    o o    o    d d    o d o

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

H-I hH    H-4 HH (N

OOOOOOOO cT o d d d d d d

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

o,o6

0,09

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,04

0,05

0,07

0,10

wwi-ti-iwOtetcO^t"    O' 01

oooooooooooo« o' o o d d d o o o o o o o

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P o 0o'o'"0'"h 'ccol ^O O'OJ — 'S OOCM U) 7 7 oo 00-S

00    OO    H    M    fl    ^f-vO    O    ^foo    ro 00    ro VO    GS

^    ^    ¹“7    >-<    •“<    cs    cs    cs cs    cs    rn tG    "t -t    'po

o    o d    o    o    o    o    d    d    o    o o    o    o o    d o    d d    o

S> P P P o o o o o p o p o o p o o o o o

vO ''I 0"-n '-n-P.OJOJOtOtOtOtOM-H-'MMH-iO *4 ■'J W OOuivO^ O 00 cn OJ W OCCn 4¹. U, 14 w vO

. ,, Felsmassen

Das Gewicht einer Kippkarre beträgt .

.    . für 1 Stück 200 kg

v. Sand u. Kies, grubenfeucht f. 1 cbm 1600 kg; für 1 Ladung 640 ,, ,, Lehm u. Thon „ Steinen

630 „ 600 ,,

1800 ,,

2000 ,,

Die Kraftäusserung eines mittelstarken Mannes ist 15 kg während einer Dauer von 10 Arbeitsstunden. Der Reibungs-Koeffizient der Räder auf einer Bohlenbahn kann zu 0,033 ⁼ V30 angenommen werden, so dafs zwei Menschen auf der Horizontalen eine Last von 2.15.30 = 900 kg ziehen können. Wegen der anstrengenderen Arbeit ist als Taglohnsatz 2,50 Mark in Rechnung zu stellen.

Der Handkippkarren-Transport kostet auf horizontaler Bahn für 1 cbm gewachsener Masse:

Transport-

Weite

Gesamtkosten des Handkippkarrentransportes auf horizontaler Bahn

Meter

für Sand und Kies Mark

für Lehm und Thon Mark

für Felsmassen

Transport-

Weite

Gesamtkosten des Handkippkarrentransportes auf horizontaler Bahn

Mark

Meter

für Sand und Kies Mark

für Lehm und Thon Mark

für Felsmassen Mark

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

120

140

o o o o o o p o p p o o o o o Oj Si 00^4 0,4 W (0 « O 'S M 00-8 'S

<§<§ g'S ~ ~ 7?2" t?« « 8 71 jrs-

ö o o o d o o o o o o o o o o

O O O w W to 00 Oh ro ^foo »-<

Qh-ihhh-<hh(-hh-<hmk-,k-<CnJC4<NC4CO

o o o d o d o d d d d d o o o

O sO 00'<t Oen oi4s.4i.OJCo to tO >-< «

ooo8oo§oooooooo

0,25

0,28

0,30

0,36

0,42

0,49

0,54

0,61

0,69

0,73

0,79

0,91

1,04

1,16

1,28

0,29

0,32

o,35

0,42

o,49

0,56

0,63

0,70

o,77

0,84

0,91

1,05

1,19

i,33

947

0,34

0,38

0,41

0,49

0,57

0,65

o,74

0,82

0,90

0,98

1,06

1,23

B39

1,56

1,72

IY. Kosten des Transportes auf einstweiligen Gleisen

durch Menschen.

Ein Erdtransportwagen (Seitenkipper) von 75 cm Spurweite hat gewöhnlich einen Kasten von 1,5 cbm Luftraum und nimmt dann in sich auf an gewachsenem Boden:

1.    bei Sand und Kies 1,5 .

2.    „ Lehm ,, Thon 1,5 .

3.    ,, Felsmassen

ES •

00 Fv.'O

cbm

11

11

Ein leerer Wagen wiegt mit Bremse rund . Sand und Kies 1600 kg; für I Ladung .    .

Lehm ,, Thon 1800 ,,

Felsmassen

2000 „

11

11

.    .    IOOO    kg

Der Widerstands-Koeffizient eines Wagens auf dem einstweiligen Schienen-gleise ist zu 0,01 = Vioo anzunehmen. Da die Zugkraft eines Menschen = 15 kg gesetzt werden kann, so können zwei Menschen auf der Horizontalen 2.15. 100 = 3000 kg oder einen Transportwagen schieben.

Es kostet 1 cbm gewachsener Boden zu befördern:

Transport-

Weite

Gesamtkosten des Kippwagen-Transportes durch Menschen auf horizontaler Bahn

Meter

für Sand und Kies Mark

für Lehm und Thon Mark

für Felsmassen

Transport-

Weite

Gesamtkosten des Kippwagen-Transportes durch Menschen auf horizontaler Bahn

für Sand und Kies

Mark

Meter

Mark

für Lehm und Thon Mark

für Felsmassen

Mark

5°

100

150

200

250

3°°

CO ■'T

450

500

550

600

700

800

900

1000

P P P P P P P P P P P P P P P P

4iOJOJU MIOUtOMHHHHHOO MM4i OMOIW 1-1 O 00 CT'-h- W M\Os|

o o o    o    o    o    o    o o    o    o o    o    o    p o

4^ 4^ Oö    GO    Oö    'tO    M    fo fo    M    WH    H    HH    l-H O

OCGO \Q    kju    M    ^    Ln OJ    h    vo "4    Ul    üJ    hhvO

o e* n o « covo 00 o ^

►—i i—it—11—<t—1 N N N N CO CO CO CO

cf o o o o o d o d o o o o o o o

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600

tn Q\ CO 00 NO O ^00 <N vO O ’t    O

”4- IT1    vO N N NCO 00 0000

cf cf Cf cf Cf cf cf cf cf cf cf cf cf cf t-T

M M M H H O O 0 O O O O O O O O

f) - "o "o h 'O "’oo'oo'oo'fl Cv Oon 1-n (Ji o+> O A'S'S 4^ O O'MNJ to^j tO

O O cT cf cf cf cf cf i-T i-T i-T i-T i-T i-T i-T >-T

V. Kosten der Frachten auf Eisenbahnen.

(Frachten auf Preufsischen und unter Preufsischer Verwaltung stehenden Eisenbahnen.)

A. Grundsätze für die Frachtberechnung. (Auszug.)

Die Fracht wird nach Kilogramm berechnet, Sendungen unter 20 kg werden für 20 kg, das darüber hinausgehende Gewicht wird mit 10 kg steigend so gerechnet, dafs je angefangene 10 kg für voll gelten. — Die Fracht wird auf volle 0,10 M. in der Weise abgerundet, dafs Beträge unter 5 Pf. gar nicht, Beträge von 5 Pfg. ab aber für 0,10 M. gerechnet werden. — §1.

1. Eilgut.

Eilstückgut (§ 3) wird zu den im Tarif vorgesehenen Sätzen, Eilgut in Wagenladungen ohne Unterschied der Artikel zu den doppelten Sätzen der Allgemeinen Wagenladungsklassen (B bezw. A¹) befördert. — Mindestens werden 0,50 M. für jede Frachtbriefsendung erhoben.

Wird Eilgut auf Antrag des Absenders und mit Zustimmung der Eisenbahn mit einem Schnellzuge befördert, so wird die doppelte Eilgutfracht, mindestens jedoch 1 M. für jede Frachtbriefsendung erhoben. — Die Frachtberechnung des Schnellzugsgutes erfolgt in der Weise, dafs das wirkliche Gewicht, jedoch nicht weniger als das zulässige Mindestgewicht, verdoppelt, vorschriftsmäfsig abgerundet und hierfür die Eilgutfracht berechnet wird. — § 4.

2. Frachtgut.

a) Stückgut.

Zu den Stückgutsätzen werden diejenigen Güter befördert, welche der Absender nicht als Wagenladung aufg'iebt. — Mindestens werden 0,30 M. für jede Frachtbriefsendung erhoben. — § 5.

Für die in der Güter-Klassifikation „Spezialtarif für bestimmte Stückgüter“ aufgeführten Güter werden die Sätze dieses Spezialtarifs, für alle übrig'en die

Sätze der Allgemeinen Stückgutklasse berechnet. — Werden Güter des Spezialtarifs mit solchen der Allgemeinen Stückgutklasse in getrennter Verpackung mit einem Frachtbriefe aufgegeben, so wird die Fracht nach den Sätzen der Allgemeinen Stückgutklasse berechnet, sofern nicht bei getrennter Angabe des Gewichts die Einzelberechnung sich billiger stellt. Bei der Einzelberechnung wird die Fracht für das zur Allgemeinen Stückgutklasse und für das zum Spezialtarif gehörige Gut mindestens für je 10 kg berechnet und das darüber hinausgehende Gewicht steigend je auf volle 10 kg abgerundet. — Werden Güter des Spezialtarifs mit solchen der Allgemeinen Stückgutklasse, soweit dies nach den Bestimmungen der Verkehrs-Ordnung zulässig ist, zu einem Frachtstück vereinigt, so wird die Fracht für das ganze Gewicht zu den Sätzen der Allgemeinen Stückgutklasse berechnet. — § 6.

b) Wagenladungsgüter.

Zu den Sätzen der Wagenladungsklassen werden diejenigen Güter befördert, welche der Absender mit einem Frachtbrief für einen Wagen als Wagenladung aufgiebt. — §7.

Die Güter werden eingeteilt in vier Hauptklassen: Güter der Allgemeinen Wagenladungsklasse (Klasse B) mit der Nebenklasse A 1; Güter des Spezialtarifs I und II mit der Nebenklasse A 2; Güter des Spezialtarifs III mit der Nebenklasse Spezialtarif II. — Die Güter der Spezialtarife sind aus der Güter-Klassifikation, „Spezialtarife für Wagenladungsgüter“ zu ersehen, die daselbsf nicht genannten Güter gehören zur Allgemeinen Wagenladungsklasse. — § 8.

Der Frachtberechnung nach den Sätzen der Hauptklassen wird ein Gewicht von mindestens 10000 kg für jeden verwendeten Wagen, der Frachtberechnung nach den Sätzen der Nebenklassen ein Gewicht von mindestens 5000 kg für jeden verwendeten Wagen zu Grunde gelegt, auch wenn das wirkliche Gewicht weniger als IOOOO kg bezw. 5000 kg beträgt. — Für Sendungen von weniger als 10000, aber mehr als 5000 kg wird die Fracht für das wirkliche Gewicht nach der Nebenklasse oder für 10000 kg nach der Hauptklasse für jeden verwendeten Wagen berechnet, je nachdem die eine oder andre Berechnung eine billigere Fracht ergiebt. — § 9.

1. Gemeinsame Bestimmungen für alle Wagenladungen. (§ 10.)

Das Zusammenladen verschiedenartiger Güter ist gestattet, insoweit nicht Bestimmungen der Verkehrs-Ordnung entgegenstehen. Wagenladungen können also auch aus verschiedenen Gütern derselben Hauptklasse oder aus Gütern verschiedener Hauptklassen gebildet werden.

Werden Güter verschiedener Klassen zusammengeladen, so wird die Fracht für die ganze Wagenladung nach dem Satze derjenigen Klasse berechnet, welcher der dabei befindliche höchst tarifierte Artikel angehört. — Stellt sich jedoch bei getrennter Angabe des Gewichts der verschiedenen Güter die Einzelberechnung nach den §§5 — 9 billiger, so wird diese angewendet. — §11.

Wenn durch den Absender weder der Laderaum noch das Ladegewicht des Wagens ausgenutzt wird, so hat die Eisenbahn das Recht, Zuladungen vorzunehmen. — § 12.

Ist die Anwendung ermäfsigter Frachtsätze oder günstigerer Frachtbedingungen in der Klassifikation der Güter der Spezialtarife an die Bedingung der Ankunft geknüpft, so wird hierunter in der Regel die Beförderung mit direktem Frachtbriefe über die Grenzen des deutschen Zollgebietes hinaus verstanden. — § 13.

2. Sperrige Güter — § 18.

Auf Sendungen, welche ausnahmsweise nicht mit direkt nach dem Zoll-auslande lautenden Frachtbriefen, sondern zunächst nach einer Binnenstation aufgegeben und von dort aus entweder sofort oder nach vorübergehender Lagerung daselbst mit der Eisenbahn oder zu Wasser nach dem Zollauslande weiterverfrachtet werden, finden die in der Güter-Klassifikation vorgesehenen Ermäfsigungen und Begünstigungen nur unter folgenden Bedingungen Anwendung. — § 14.

Für sperrige Güter, d. h. solche Güter, welche im Verhältnis zu ihrem Gewicht einen ungewöhnlich grofsen Laderaum in Anspruch nehmen, wird bei Aufgabe als Stückgut (Eilgut oder Frachtgut) die Fracht für das um 50% erhöhte wirkliche und alsdann vorschriftsmäfsig abgerundete Gewicht nach den Sätzen für Eilstiickgut bezw. nach den Sätzen der Allgemeinen Stückgutklasse für Frachtgut erhoben. Als geringstes Gewicht werden 30 kg gerechnet. — Als sperrig werden nur die in dem nachfolgenden Verzeichnisse aufgeführten Güter betrachtet.

Für teils aus sperrigem, teils aus nichtsperrigem Gute (Eilgut oder Frachtgut) bestehende Stückgutsendungen wird für das sperrige Gut das IJ/₂ fache, für das nichtsperrige Gut das wirkliche Gewicht in Ansatz gebracht und die Fracht für das Gesamtgewicht, mindestens für 30 kg, berechnet. — Für teils aus sperrigen, teils aus Gütern des Spezialtarifs für bestimmte Stückgüter bestehende Sendungen wird die Fracht getrennt berechnet. Als Mindestgewicht werden hierbei für das sperrige Gut 20 kg, für das übrige Gut 10 kg gerechnet. — § 19.

c) Gebrauchte Emballagen.

Können die vorstehend genannten Emballagen in gedeckt gebaute Wagen durch die Seitenthüren nicht verladen werden, so wird die Fracht für das volle Gewicht berechnet. — § 23.

Für folgende gebrauchte leere Emballagen wird bei der Aufgabe als Stückgut die Fracht nach den Sätzen der Allgemeinen Stückgutklasse für das halbe wirkliche Gewicht, mindestens für 20 kg, berechnet: Fässer unter 8 hl Gehalt, metallene Fässer und Kübel, Kisten, auch metallene oder mit Blecheinsätzen, Lattenkisten, Körbe, auch Lattenkörbe, sowie Säcke. — Dieselbe Frachtberechnung tritt auch ein für gebrauchte Fässer, Kisten oder Körbe, in welche gebraiichte Emballagen der vorerwähnten Art lose eingestellt sind, oder in welchen Packstroh oder Heu enthalten ist, sofern die Prüfung des Inhalts mit Leichtigkeit zu bewirken ist. Eine Gewähr gegen den Verlust des Inhalts wird nicht übernommen.

d) Auf- und Abladen der Güter.

Das Auf- und Abladen derjenigen Güter, welche als Stückgut (Eil- und Frachtgut) aufgegeben werden, auf die Eisenbahnwagen oder von denselben geschieht auf Kosten der Eisenbahn und durch dieselbe. — Bei Gegenständen, welche einzeln mehr als 750 kg wiegen oder welche in gedeckt gebaute Wagen durch die Seitenthüren nicht verladen werden können, kann die Eisenbahn das Aufladen durch den Absender und das Abladen durch den Empfänger verlangen. — § 35.

e) Beförderung der Güter in offen gebauten, in gedeckt gebauten oder in offen gebauten Wagen mit Decke.

Ob Güter in offen gebauten, in gedeckt gebauten oder in offen gebauten Wagen mit Decke befördert werden, regelt sich I. in erster Reihe nach den Bestimmungen der Verkehrs-Ordnung, nach polizeilichen Vorschriften oder nach zwingenden Gründen des Betriebes; 2. nach dem Verlangen der Zoll- oder Steuerbehörde; 3. nach der ausdrücklichen Vorschrift des Absenders im Frachtbriefe. — § 37.

Falls keine der vorstehenden Voraussetzungen zutreffen, werden I. Stückgüter; 2. Güter der Allgemeinen Wagenladungsklasse; 3. die in dem nachfolgenden Verzeichnisse aufgeführten Güter der Spezialtarife für Wagenladungsgüter in gedeckt gebauten Wagen; 4. die in dem nachfolgenden Verzeichnisse nicht aufgeführten Güter der Spezialtarife für Wagenladungsgüter; 5. Gegenstände, welche in gedeckt gebaute Wagen durch die Seitenthüren nicht verladen werden können (diese auch bei Aufgabe als Stückgut oder Eilstückgut) in offen gebauten Wagen befördert. — § 38.

f) Sperrige Güter.

1. Bäume und Gesträuche, lebende sowie Christbäume (Weihnachtsbäume), unverpackt oder nicht in fester Verschnürung, ferner lebende Pflanzen und Blumen, unverpackt und unverhüllt; 2. Bottiche, hölzerne (Hohlgefässe mit nur einem Boden und von mindestens 4 hl Gehalt), leere, nicht incinander-gesetzte; 3. Eisenbahnwagenkasten; 4. Fahrräder, unzerlegt; 5. Fahrzeuge, welche in gedeckt gebaute Wagen durch die Seitenthüren verladen werden können (s. § 22); 6. Fässer, hölzerne, neue, leere. Ausgenommen ineinandergesetzte P'ässer und Fässer aus Eichenholz mit eisernen Reifen, welche bei einer Holzstärke von mindestens 3 cm am Kopfe gemessen bis zu 1 hl Gehalt haben; 7. Fässer aus Papierstoff, neue leere; 8. Flachs, roh (ungebrecht);

9. Glas- und Thonballons, leere, verpackt, unverpackt werden dieselben nur als Wagenladungen angenommen; 10. Kisten, Lattenkisten, Flarasse, hölzerne, leere neue, nicht ineinandergesetzte; 11. Rohr (Schilfrohr), auch Rohrdecken (durch Draht verbundenes Schilfrohr), Schilf und Seile aus Schilf; 12. Stroh, auch Raps- und Reisstroh (ausgenommen in geprefsten Ballen von mindestens 80 kg Einzelgewicht oder in Zöpfen) und Seile aus Stroh; 13. Wolle und Wollabfälle, gewaschene.

g) In gedeckt gebauten Wagen zu befördernde Güter der Spezialtarife für Wagenladungsgüter.

1. Alaune, wie im Spezialtarif I genannt; 2. Baumwolle, rohe, Abfälle von Baumwolle, von Baumwollgarn und von Twisten; 3. Braunstein, verpackt; 4. Cement; 5. Dachpappe (Steinpappe, Teerpappe); 6. Dextrin; 7. Dolomit, gemahlen; 8. Eisen- und Stahlwaren aller Art, wie im Spezial tarif I aufgeführt;

9. Eisen und Stahl in Bunden, Fässern und Kisten, Eisen und Stahl, blank gewalzt, Eisenblech (Schwarzblech), Weifsblech, Stahlblech und Bandeisen, Eisen- und Stahldraht, eiserne Ofenrohre; 10. Erdfarben, getrocknet oder gemahlen, in Säcken, Fässern, Kisten oder Kasten; 11. Fässer aus Papierstoff, leere, neu oder gebraucht; 12. Graphit; 13. Gips aller Art, wie im Spezialtarif III genannt; 14. Gipsdielen (Schilfbretter, Spreutafeln); 15. Hanf und Manilahanf; 16. Plolzdraht zur Fabrikation von Zündhölzern; 17. Holzstoff und Holzzellstoff (Cellulose); 18. Kalk, gebrannter; 19. Magnesit, gemahlen;

20. Malz; 21. Möbel aus gebogenem Holze; 22. Papiere, wie in den Spezialtarifen I und II genannt; 23. Porzellanerde (Chinaclay, Kaolin); 24. Rohzucker, wie im Spezialtarif I genannt; 25. Salze, wie im Spezialtarif III genannt; 26. Schlempen aller Art; getrocknete, auch gemahlen; 27. Soda, wie im Spezialtarif I genannt; 28. Steinkohle, gemahlene; 29. Strohstoff, Strohzellstoff; 30. Thon, roh oder gebrannt, geröstet, auch gemahlen und präpariert, in

Säcken, Fässern, Kisten oder Kasten; 31. Thonerde, schwefelsaure präparierte; 32. Thonwaren aller Art, wie im Spezialtarif II genannt, unverpackt oder nur lose in Stroh und dergl. verpackt; 33. Zinkblech; 34. Zucker aller Art zur Ausfuhr.

h) Spezialtarif für bestimmte Stückgüter.

1. Holz und Holzwaren aller Art, wie in den Positionen „Holz und Holzwaren“ der Spezialtarife II und III genannt; 2. Metalle und Metallwaren, folgende: a) Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren aller Art, wie in den Spezialtarifen I, II und III genannt; (3) Antimon, Blei, Kupfer, Zink und Zinn und deren Mischungen (Legierungen), wie Messing (Rotgufs, Schlagrot, Tombak), Bronze und Britanniametall, sämtlich roh oder vorgearbeitet, z. B. in Blöcken, Mulden, Platten, Rollen, Stangen oder Würfeln, ausgenommen Mischungen, bei welchen andere Metalle als die vorstehend genannten verwendet worden sind, wie Neusilber (Argentan, Packfong), Christofle, Alfenid, Deltametall, Weifskupfer; 7) ordinäre Waren aus den unter ß. genannten Metallen und ihren Mischungen, auch vernickelt oder in Verbindung mit anderem Material (mit Ausschluls von edlen Metallen), wenn die Hauptbestandteile aus den angegebenen Metallen bezw. Mischungen gefertigt sind, z. B. Achsenlager, Badewannen, Beschläge, Fitschen, Gehänge, Gewebe und dergleichen Gegenstände, welche bei der Bau- und Möbelschreinerei oder bei dem Wagenbau Verwendung finden, Blech, Bleiplomben, Bleischrot, Draht und Drahtseile, jedoch nicht umwickelt oder übersponnen, Gewichte, Griffe, Handgriffe, Thür-und Fenstergriffe, Flaken aller Art, Kräne (Hähne), Maschinenteile, Nägel, Nieten, Riegel, Ringe, Rollen, Röhren, Schlösser, Schlüssel, Schrauben, Ventile, Zinkgufswaren, ausgenommen Gegenstände der Kuristbildnerei, wie Statuen, Figuren, Gruppen. (Anmerkung: Waren aus den unter ß. ausgeschlossenen Metallmischungen fallen nicht hierunter); 0) metallische Abfälle, auch Bruchmetall und alte zusammengeschlagene Waren, von den unter ß. genannten Metallen und ihren Mischungen, sowie nachbenannte, beim Schmelzen der Metalle oder Verhütten der Erze als Neben- und Abfallerzeugnisse entstehende Metallverbindungen: Bleiasche, Bleiglätte, Bleigekrätz, Zinnasche, Zinngekrätz, Zinkasche, Zinkstaub, Kupferasche (auch Kupferhammerschlag), Messingasche, Metallasche; 3. Salze: a) rohe Kalisalze (natürliche Bergwerkserzeugnisse); ß) Kali- und Magnesiasalzfabrikate.

i) Spezialtarife für Wagenladungsgüter, a) Spezialtarif I.

Alaune. — Asbest, roher. — Asbestfasern, Asbestfäden oder sonst verarbeiteter Asbest gehören zur Allgemeinen Wagenladungsklasse. — Baugeräte, als: Hauen, Picken, Schaufeln, Spaten, Rüstböcke und dergl. — Baumwolle, rohe: Abfälle von Baumwolle, von Baumwollgarn und von Twisten. — Blei in Blöcken, Stangen, Mulden, Platten, Blechen und Rollen (Walzblei), Bleidraht, Bleiröhren, alte Bleikugeln und andere metallische Bleiabfälle. — Bleischrot. — Bleiglätte. — Bruchmetall (noch nicht zu Blöcken zusammengeschmolzene Abfälle der Bearbeitung unedler Metalle und Metallwaren), alte Geschützrohre und alte zusammengeschlagene Kupfer-, Messing- und Yellow-Metallwaren. Ausgenommen Eisen- und Stahlbruch, s. Eisen und Stahl, alt, abgängig (Spezialtarif III). — Chlorcalcium, festes. — Eisen und Stahl, Eisen-und Stahlwaren aller Art (auch mit unedlen Metallen überzogen), soweit sie nicht in den Spezialtarifen II und III unter „Eisen und Stahl“ aufgeführt oder besonders genannt sind, einschliefslich Maschinen und Geräte aller Art von Eisen und Stahl, zusammengesetzte oder zerlegte, auch in Verbindung mit anderem Material. Hierunter fallen auch Lokomobilen, Dresch- und Sä- (auch Drill-) Maschinen. — Glas, folgendes: Fensterglas, Glasmasse, Glaspfannen. Rohglas und ungeschliffene Glastafeln, auch rohe Glasfliesen. Geschliffene Glastafeln für Schaufenster und Spiegelfensterscheiben gehören zur Allgemeinen Wagenladungsklasse. — Hohlglaswaren s. Spezialtarif II. — Harz, auch Brauerharz und Kolophonium. — Holz in Balken, Bohlen, Blöcken und Brettern (letztere auch gehobelt, genutet, gezapft, gekehlt oder sonst bearbeitet) von solchen Sorten, welche nicht Gegenstand eines betriebsgemäfsen Einschlages in der mitteleuropäischen Forst- und Landwirtschaft sind, z. B. Bruyere-(Pfeifen-), Buchsbaum-, Zedern-, Zitronen-, Cypressen und Ebenholz, Grenadilla-, Hickory-, Jakaranda-, Lorbeer-, Mahagoni-, Oliven-, Orangen-, Padridge- und Pockholz (Guajak), Pitch-Pine-Pechkiefer, Yellow-Pine (gelbe Kiefer), Satin-, Teak- und amerikanisches (sog. schwarzes) Walnufsholz. — Farbhölzer, s. diese. •— Kalk, schwefligsaurer und doppelschwefligsaurer, flüssig oder pulverförmig. — Malz aller Art. — Mühlcnfabrikate. — Papiere: Packpapier, folgendes: Strohpapier, Schrenzpapier, Plolzstoffpapier, Speltpapier, Zuckerpapier, Hülsenpapier, Bastpapier, auch die aus diesen Papieren gefertigten Düten. — Farbiges Tapetenpapier aus ungebleichten Rohstoffen. — Dachdeckpapier. — Papier aller Art im Falle der Ausfuhr. Pappe: Packpappe, folgende: Strohpappe (auch auf einer Seite mit weifsem Druckpapier beklebt), Schrenzpappe, Holzstoffpappe, Speltpappe, Torfpappe. — Rohdachpappe. — Pappe aller Art im Falle der Ausfuhr. — Holzstoff (geschliffener), trocken und in Pappenform, wenn die Tafeln nicht so durchlöchert sind, dafs sie zum Gebrauch als Pappe nicht mehr dienen können. — Pottasche, raffinierte, auch Perlenasche, Kasanasche, Steinasche. Salzasche s. Spezialtarif II. — Retorten von Chamotte und Thon. Rohzucker von weniger als 98 °/₀ Polarisation, oder höherer Polarisation, sowie Kristallzucker, ferner Zucker in Broten, Würfeln, Tafeln, Platten und Stücken, auch gemahlen, und Farine gehören zur Allgemeinen Wagenladungsklasse. — Schwefelsäure, kalzinierte (Sodaasche), kaustische kristallisierte, ausgenommen doppelkohlensaures Natron. Thonerde. — Zink in Platten (Rohzink), Zinkblech (Walzzink), Zinkabschnitzel, Zinkbrocken (Hartzink), zinkisches Blei, bleihaltige); unreine (Abfall der Metallwarenfabriken). — Zücker (Rüben- und Rohrzucker) aller Art im Falle der Ausfuhr.

Rohzucker von 98 °/₀

Soda, rohe,

Zinnasche (auch

ß) Spezialtarif II.

Alphastoff. — Asphalt, reiner, roher. Künstlich gereinigter Asphalt (Asphaltharz und künstlich gereinigtes Erdwachs [raffiniertes Mineralwachs, Cercsin odcrCerasin] gehören zur Allgemeinen Wagenladungsklasse). —Asphalt-Futtertröge. — Asphaltkohle. — Asphaltplatten. Bleiglanz, reiner, in Stücken, Graupen oder Pulver (Glasurerz). — Bleisulfat. -— Zementwaren, soweit nicht im Spezialtarif III genannt, unverpackt oder im Falle der Ausfuhr in beliebiger Verpackung. — Dachpappe (Steinpappe, Teerpappe). — Roh-Dachpappe s. Spezialtarif I. — Eisenbahnwagen-Obergestelle, zerlegte. — Eisen und Stahl, auch verzinkt oder verzinnt, und zwar: Stab-Fagoneisen (-Stahl) aller Art, als Achs-, Band-, Flach-, Fenster-, Gitter-, Niet-, Quadrat-, Rund-, Schlosser-, Schnitt-, Stangen-, I-, T-, U-, Winkel-, Zaineisen bezw. -Stahl; Hufstäbe. — Platten und Bleche (einschl. Weifsblech), auch verbleit oder mit einer Legierung von Zinn und Blei überzogen; Schare und Streichbretter, roh vorgearbeitet, ungelocht, ungeschliffen und ungeschärft. Röhren, Säulen. Brücken- und

andere Konstruktionsteile aus gewalzten Platten und Stäben. Eisenbahnschienen, auch Flach-, Flügel-, Gruben- und Rollbahnschienen, sowie folgende zur Schienenbefestigung geeignete Gegenstände: Laschen, Schienenstühle, Hacknägeln, Muttern, Schraubenbolzen, Federringe, Fixierungsplättchen, Schraubennägel, Unterlagsplatten, Klemmplättchen, Krampen, Klammern, Keil-, Schlufs-stücke; ferner Eisenbahnschwellen (Lang- und Querschwellen), Weichen und Weichenteile, auch Herzstücke, Herzspitzen und Kreuzungsstücke. Bestandteile von Eisenbahnlokomotiven und Eisenbahnwagen, folgende: Achsen, rohe Achslagerkasten (Achsbüchsen, Achsgabeln, Achshalter), Bandagen, Bremsteile, auch Bremsklötze, Konsolen, Daumenwellen, Federstützen, Kuppelungsvorrichtungen, Pufferhülsen, Pufferkreuze, Pufferstangen. Räder und Räderteile, Radsätze (auch mit Radscheiben aus Papiermasse, Holz oder anderen Stoffen), Puffer-, Trag- und Zugfedern, Zughaken. Eisen- und Stahldraht, auch verkupfert, in Ringen oder Bündeln, unverpackt. Grobe Faconstücke, gegossen oder geschmiedet, über 100 kg Gewicht das Stück, unverpackt oder nur teilweise verpackt. Roststäbe unverpackt. — Graphit, reiner, roh (Naturgraphit) oder geformt (in Tafeln, Kugeln oder Blocks). — Hanf und Manilahanf. — Hohlglaswaren aller Art. — Holz (ausgenommen die im Spezialtarif I bezeichneten Sorten, welche nicht Gegenstand eines betriebsg'emäfsen Einschlages in der mitteleuropäischen Forst- und Landwirtschaft sind): Stamm- und Stangenholz (auch roh behauen, gespalten oder gerissen), sowie Scheit- (Kloben-) und Knüppel- (Prügel-) Holz, soweit nicht im Spezialtarif III genannt; Schnittholz, auch gehobelt, genutet, gezapft, gelocht, gekehlt oder sonst bearbeitet; kantiges, als Balken, Sparren, Latten, Leisten; Breites, als Bohlen, Planken, Borte, Dielen, Bretter. Chemisch präparierte Hölzer als Telegraphenstangen etc. — Holzstoff (geschliffener) für Papier- oder Pappen-Fabrikation. Lumpen, auch abgängig'e Packtücher und Umhüllungen. — Melasse. — Mörtel zur Bekleidung von Dampfkesseln, Dampfrohren etc. — Papier, altes, bedruckt oder beschrieben. — Retortenkohle (Retortenkoks aus Leuchtgasfabriken). — Salzsäure.

—    Schmirgel (auch Schmirgelsteine), roh oder pulverisiert. — Steine (auch Marmor, bearbeitete; Steinhauerarbeiten aller Art, auch zusammengesetzte Mühlsteine, sämtlich unverpackt, ausgenommen die im Spezialtarif III genannten), im Falle der Ausfuhr in beliebiger Verpackung. — Strohstoff, Strohzellstoff.

—    Tauwerk, altes. — Thon, roh, gebrannt, auch gemahlen und präpariert, in Fässern, Kisten oder Kasten. — Thonwaren aller Art (Porzellan, Steingut, Fayence), soweit nicht in den Spezialtarifen I und III genannt. — Trafs, sizilianische (Puzzolanerde). — Wassergas. — Xylolith (feuer- und wetterbeständiges Holz), auch gefärbt, in eckigen Platten.

y) Spezialtarif III.

Asphalt-

Abfälle der Braunkohlenteer-Verarbeitung. — Abfälle, eisenoxydhaltige, der Anilinöl-Fabrikation, sowie metallhaltige Abfälle der Anilinfarben-Fabrika-tion. — Abfälle von Rohmaterialien der Papierfabrikation. — Alaunstein, Alaunerde. — Asche, messinghaltige, aus Giefs- und Schmelzöfen, stein. — Baryt, künstlicher, kohlensaurer. — Bleiasche, Bleischlacken, Blei-stein, Bleigelb. -— Bottiche, hölzerne (Hohlgefässe mit nur einem Boden und von mindestens 4 hl Gehalt), leere, nicht ineinandergesetzte. — Braunkohlen, auch pulverisiert, Braunkohlenkoks, Braunkohlenbriketts. — Cement. — Cemcnt-waren. — Chamottemehl, Chamottemörtel. — Dolomit, roh, auch gebrannt, sowie gemahlen. — Drainröhren. — Eisenbahnwagenkasten. — Eisen (Roh-) aller Art in Masseln (Broten) oder Prismen, Luppen von Schweifseisen und Schweifsstahl, auch Luppenstäbe (Rohschienen, rohe Blöcke von Flufseisen

und Flufsstahl, auch Stahlknüppel (Billets). Unter Luppen von Eisen und Stahl ist zu verstehen: Das im dem Wege des Frisch- (Puddel-) Prozesses aus Roheisen gewonnene, im Schweifsofen nicht weiter verarbeitete Halbfabrikat, welches in der Form von roh gehämmerten oder gewalzten Blöcken oder von grobgewalzten Stäben vorkommt. Stahlknüppel (Billets) sind ein auf gleiche Weise aus rohen Blöcken von Flufseisen oder Flufsstahl hergestelltes Halbfabrikat. — Eisen und Stahl, alt, abgängig, Eisen- und Stahlbruch, alte Eiscn-und Stahlmunition, alte gebrauchte Eisenbahn- und Grubenschienen, alte gebrauchte Schwellen, alte gebrauchte Radbandagen und sonstige alte Radteile. — Als altes abgängiges Eisen und alter abgängiger Stahl gelten nur Stücke, welche zu dem Zwecke, für den sie ursprünglich und eigentlich hergestellt wurden, nicht mehr brauchbar sind, sondern im grossen und ganzen nur noch zum Einschmelzen oder Zusammenschweifsen (Paketieren) verwendet werden können. Unter Stahlbruch und Eisenbruch ist nicht gebrochener neuer Stahl und gebrochenes neues Eisen, sondern der Bruch gebrauchter, abgängiger Stahl- und Eisenfabrikate zu verstehen. Eisen- und Stahlabfälle, auch Weifsblechabfälle. Unter Abfällen von Stahl und Eisen sind im allgemeinen nur Stücke zu verstehen, welche zur unmittelbaren Herstellung von Eisen- und Stahlwaren nicht geeignet, sondern nur noch zum Einschmelzen oder Zusammenschweifsen (Paketieren) verwendbar sind. Hierzu gehören auch der Abfall von Eisen- und Stahldraht, ebenso Dreh-, Bohr-, Feil- und Hobelspäne und dergleichen, sowie Enden von Schienen und Schwellen. Emballagen, gebrauchte, aller Art, vergl. § 23 der Allgemeinen Tarifvorschriften. Abgängige Packtücher und Umhüllungen; Lumpen (Spezialtarif II). — Erde, gewöhnliche, Kies, Grand, Sand, Mergel, Lehm, roher Thon (nur lose oder in Säcken verpackt), Porzellanerde (Chinaclay, Kaolin), Pfeifenerde, Walkerde, Schlick, Infusorienerde, sowie Schlamm aus Flüssen und Kanälen. Ausgenommen Talkerde, s. Talk (Spezialtarif II). — Erdfarben (Farberden). — Chemische Farben, insbesondere auch Ultramarin, gehören zur Allgemeinen Wagenladungsklasse. Erze, auch auf bereitete, einschliefslich Braunstein (Manganerz), Blende und Galmei (Zinkerze), unreiner Bleiglanz (Schwefclblei), Kobalt- und Nickelerze und Schwefelkies. Ausgenommen reiner Bleiglanz, s. Spezialtarif II. — Fässer, hölzerne, neue, leere. Ausgenommen ineinandergesetzte Fässer und F'ässer aus Eichenholz mit eisernen Reifen, welche bei einer Holzstärke von mindestens 3 cm am Kopfe gemessen bis zu I hl Gehalt haben (s. Plolzwaren). — Fässer aus Papierstoff, neue, leere. Flachs, roh (ungebrecht).

Glasballons, leere; Demijohns

Gasreinigungsmasse.

werden hierzu nicht gerechnet. — Graphit, unreiner (erdiger), roh oder geschlemmt, oder gemahlen. — Gips (wasserhaltiger), schwefelsaurer Kalk, folgender: natürlich gebrannter, auch roher gemahlener; natürlicher, in Teigform (Glanzweifs); gefällter (Pear hordening, Satinite). — Gipsdielen (Schilfbrettcr, Spreutafeln). — PIolz, ausgenommen die im Spezialtarif I bezeichneten Sorten, welche nicht Gegenstand eines betriebsgemäfsen Einschlages in der mitteleuropäischen Forst- und Landwirtschaft sind: Stamm- und Stangenholz (auch roh behauen, gespalten oder gerissen), sowie Scheit- (Kloben-) und Knüppel-(Prügel-)Holz, sämtlich bis zu 2,5 m lang; Eisenbahnschwellen, roh oder imprägniert; Schwarten, beim Schneiden der Hölzer abfallend, nicht über 6 m lang; folgende zu Grubenzwecken bestimmte Hölzer: Stamm- und Stempelhölzer, Schwellen, Stege, Schwartenbretter, Schwartenpfähle, sämtlich bis zu 6 m Länge, sowie dünne Brettchen bis zu 1,5 m Länge. — Holzkohlen, auch gemahlen oder pulverisiert; Holzkohlenbriketts, unverpackt. — Holzwaren, folgende: Plolzwolle, Kistchen, neue, leere, nicht ineinandergesetzte, in Latten-

gestehen oder offenen Kisten. — Juteabfälle. — Kalk, gebrannter. — Kisten, Lattenkisten, Harasse, hölzerne, leere neue, nicht ineinandergesetzte. — Kreide, rohe, auch in Stücken, gemahlen oder geschlemmt. — Lumpenabfälle und Schrenzlumpen. — Magnesia, kaustische, trockene oder feuchte, bezw. wasserhaltige. — Magnesit, roh, auch gebrannt, sowie gemahlen. — Mineralöle, schwere (Braunkohlenteeröle, Schieferöle, Bogheadöle, aus Petroleum gewonnene Schweröle etc.), welche bei 16⁰ R. ein spezifisches Gewicht von mindestens 0,850 und bei gleicher Temperatur eine Viskosität (Dickflüssigkeit) (bestimmt mit dem Englerschen Viskositätsmesser und bezogen auf Wasser = 1) von höchstens 2,6 haben. — Papierabfälle und Pappenabfälle (Späne, Fetzen, Schnitzel). — Pech. — Rohr (Schilfrohr), auch Rohrdecken (durch Draht verbundenes Schilfrohr; Schilf und Seile aus Schilf. — Salze: Chlornatrium; rohe Kalisalze (natürliche Bergwerkserzeugnisse; Kali- und Magnesiasalzfabrikate; Glaubersalz aller Art. — Schiefer. — Schlacken und Sinteln. — Schlackenwolle. — Spat. — Steine (auch Marmor), sämtlich unverpackt, soweit nicht nachstehend Ausnahmen getroffen sind: rohe Steine, insoweit dieselben nicht in den Spezialtarifen I oder II aufgeführt sind, als: Bruch- und Bausteine, roh behauen, Pflastersteine, bossierte und unbossierte, Gips-, Kalksteine (auch Dolomit und Magnesitsteine), Tuff-, Basaltsteine u. s. w., Schwemmsteine, Steinschrotten und Ziegelbrocken, Bimssteine (auch verpackt), Quarze; Bausteine, glatt behauen oder bossiert, auch wenn sie geradlinige Profile und Abfasungen haben, ausgenommen geschliffene und polierte Steine; glattgeriebene Bausteine aus Sandstein, Kalkstein oder einem anderen weichen Gestein gelten nicht als geschliffene Steine. Steinplatten für Trottoire oder Flure, gefugt und abgeflächt, auch abcharriert (ausgenommen gesägte Marmorplatten), bearbeitete Saum- und Bordsteine zur Befestigung von Wegen und Plätzen, Schwellen und Stufen; hohlgearbcitete Steine, folgende: Krippen-, Tröge, Brunnen-, Gossen-und Spülsteine, Rinnen, hohlgearbeitete Steine zu Durchlässen; Mühlsteine, nicht zusammengesetzte, grobe Schleif- oder Wetzsteine und Feuersteine (auch verpackt); gebrannte Steine, Mauersteine (Ziegelsteine, Backsteine), Dachsteine (Dachziegel, Pfannen), Thonsteine, Lehmsteine, Chamottesteine, feuerfeste Steine, auch Pflastersteine und Trottoirplatten aus Thonmasse, im Falle der Ausfuhr in beliebiger Verpackung; im übrigen erfolgt die Tarifierung wie für die Thonwaren (Spezialtarif II); gemahlene Steine, folgende: Kalksteine (Kalksteinmehl), Marmor (Marmormehl), Quarze (Quarzmehl), Ziegelsteine (Ziegelmehl), sämtlich auch verpackt; Dolomitmehl und Magnesitmehl, s. Dolomit und Magnesit. — Schmirgel und Schmirgelsteine, Putzsteine und Lithographensteine, s. diese. — Steinkohlen und Steinkohlenasche, -Koks, -Koksasche, -Briketts. — Steinkohle, gemahlene. — Steinkohlenteeröle, unvermischt, welche bei 14⁰ R. ein spezifisches Gewicht von 0,950 und darüber haben. — Stroh, auch Raps- und Reisstroh, und Seile aus Stroh. — Teere. — Thon, gebrannt oder geröstet, auch gemahlen und präpariert, lose oder in Säcken. — Thonwaren, folgende: Thonballons, leere, Thonknöpfe zur Befestigung von Verputz, Thonröhren. — Torf. — Wasser (gewöhnliches Brunnen-, Flufs-, Regen- und Seewasser).

3. Nebengebühren. Wägegeld. (§§ 53, 68 der Verkehrs-Ordnung.)

a) Für Stückgüter (Eil- und Frachtgut).

Die Gebühr für 100 kg 5 Pf. wird erhoben, wenn der Absender nach erfolgter bahnseitiger Verwiegung die Wiederholung derselben beantragt hat und sich hierbei die erste Verwiegung als richtig herausstellt. — Dieselbe

Gebühr wird erhoben, wenn der Empfänger die Verwiegung beantragt hat und die Nachwägung kein von der Eisenbahn zu vertretendes Mindergewicht ergeben hat.

b) Für Wagenladungsgüter.

I. Für Verwiegung der einzelnen Frachtstücke für ioo kg 4 Pf. —

2. Für Verwiegung mittels der Gleiswage, für den Wagen 1 M.

4. Zählgebühr.

(§ 53 und Zusatzbestimmung Nr. lila zu § 68 der Verkehrs-Ordnung.)

Für Feststellung der Stückzahl bei Wagenladungsgütern, für je angefangene 20 Stück 10 Pf., mindestens für 1 Wagen 1 M., höchstens für 1 Wagen 3 M.

5. Auf- und Ablade-Gebühren. Kran-Geld.

(§§ 53> 56) 60 der Verkehrs-Ordnung.)

Für die Ausführung des Fadegeschäfts durch Arbeiter der Eisenbahn bei solchen Gütern, deren Ver- bezw. Entladung dem Absender oder Empfänger obliegt (vergl. Allgemeine Tarifvorschriften unter B II, §§ 35a und 36) wird erhoben: bei Stückgütern, für Gegenstände, welche einzeln mehr als 750 kg wiegen, sowie bei Wagenladungsgiitern:

a)    an Ladegebüren, für 100 kg 4 Pf.

b)    bei Benutzung des Krans an Krangeld, neben der Gebühr zu a) für 100 kg 3 Pf.; an Krangeld wird erhoben, mindestens für eine Frachtbriefsendung 50 Pf., höchstens für den Wagen 2 M.

6. Lager- und Platz-Geld. Wagenstand-Geld.

(§§ 56 und 59 der Verkehrs-Ordnung.)

a)    An Lagergeld wird erhoben: 1. wenn das Gut in bedeckten Räumen lagert, für I Tag und 100 kg 10 Pf.

b)    Platzgeld: I. Die Lagerung von Holz und anderen Rohmaterialien auf den Bahnhöfen im Freien kann, soweit hierzu Raum verfügbar ist, zum Zwecke der Ansammlung zu Wagenladungen oder zu vorübergehender Niederlegung nach der Entladung mit besonderer Genehmigung gestattet werden. Das Platzgeld beträgt für 1 qm und 10 Tage 2 Pf.

c)    Wagenstandgeld. Nach Ablauf der Be- bezw. Endladefrist wird erhoben, für je angefangene 24 Stunden: für die ersten 24 Stunden, für jeden Wagen 2 M.; für die zweiten 24 Stunden, für jeden Wagen 3 M.; für jede weiteren 24 Stunden, für jeden Wagen 4 M.

7. Deckenmiete. (§ 57 der Verkehrs-Ordnung.)

Die im § 41 der Allgemeinen Tarifvorschriften (B III) vorgesehene Deckenmiete beträgt für je angefangene 200 km der ganzen Beförderungsstrecke:

a)    für jeden zweiachsigen Wagen 2 M.;

b)    für jeden drei- oder vierachsigen Wagen 4 M.

f 8. Signieren der Prachtstücke. (§ 58 der Verkehrs-Ordnung.)

Für die Signierung der Frachtstücke unter Hergabe des Materials, ohne Rücksicht auf die Stückzahl, für 1 Stück 5 Pf.

10

20

25

30

35

40

45

5o

70

80

90

100

110

120

0000

CO \r\\T)

170

i8o

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

3°°

35o

400

450

500

55o

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

Eilgut

0,22

0,32

0,42

0,56

0,66

0,80

0,90

1,04

1,14

1,28

1,38

1,62

1,86

2.10

2.34

2.58

2,82

3,04

3,26

3,48

3,7o

3,92

4,H

4,36

4.58 4,8o 5,02 5,24 5,46 5,68 5,9o 6,12

6.34 6,56 6,78 7,oo

8.10 9,20

10.30

11.40

12.50

13.60

14.70 15,80 16,90 18,00 19,10 20,20

21.30

22.40

23.50

24.60

25.70

Stückgut

Allgemeine

Stückgutklasse

0,11

0,16

0,21

0,28

o,33

0,40

o,45

0,52

o,57

0,64

0,69

0,81

o,93

1,05

1.17

1.29 1,41 1,52

1,63

B74

1,85

1,96

2,07

2.18

2.29 2,40 2,51 2,62 2,73 2,84 2,95 3,o6 3,i7 3,28 3,39 3,50 4,05 4,6o 5,i5 5,7o 6,25 6,80 7,35 7,9o 8,45 9,oo 9,55

10,10

10,65

11,20

n,75

12,30

12,85

B. Frachtsätze (Kilometer-Tarif).

Frachtsätze für 100 kg in Mark

Wagenladung 1) = 5000 kg; 2) = 10000 kg Ladung

Spezial-Tarif für bestimmte Stückgüter

0,11

0,14

0,18

0,23

0,27

0,32

0,36

0,41

o,45

0,50

o,54

0,63

0,72

0,81

0,90

o,99

1,08

1,16

1,24

B32

1.40 1,48 1,56 1,64 1,72

1.80 1,88 1,96 2,04 2,12

2.20 2,28

2,36

2,44

2,52

2.60 3,oo

3.40

3.80

4.20

4.60 5,00

5.40

5.80

6.20

6.60 7,oo

7.40

7.80

8.20

8.60 9,00

9.40

Allgemeine

Wagenladungs

klasse

Spezial-Tarife

Ax

0,11

0,13

0,17

0,21

0,24

0,29

0,32

0,36

0,40

o,44

0,48

o,55

0,63

0,71

0,78

0,86

o,94

1,00

1,07

i,i4

1,21

1,27

B34

1,41

i,47

B54

1,61

1,67

i,74

1,81

1.88 i,94 2,01 2,08 2,14

2.21

2.55

2.88

3.22

3.55

3.89

4.22

4.56

4.89

5.23

5.56

5.90

6.23

6.57

6.90

7.24

7.57

7.91

B²)    A2¹)    I²) II²)

H H H H O O O O O O O 0000p OOOOOOOO

20

1,26

1.32 1,38 i,44

1.50 1,56

1.62 1,68 i,74 1,80 1,86

1.92

2.22

2.50

2.82

3.12

3.42 3,7 2 4,02

4.32

4.62

4.92

5.22 5,52

5.82

6.12

6.42 6,72 7,02

0,09

0,11

0,13

0,17

0,19

0,22

0,24

0,27

0,29

0,32

o,34

o,39

o,44

o,49

o,54

o,59

0,67

0,72

o,77

0,82

0,87

0,92

o,97

1,02

1,07

1.12 i,i7 1,22 1,27 1,32

1.37 1,42 B47 B52 B57

1.62

1.87

2.12

2.37

2.62

2.87

3.12

3.37

3.62

3.87

4.12

4.37

4.62

4.87

5.12

5.37

5.62

5.87

0,08

0,10

0,13

0,16

0,18

0,20

0,23

0,25

0,27

0,29

0,32

0,36

0,41

o,45

0,50

o,54

0,62

0,66

0,71

o,75

0,80

0,84

0,89

o,93

0,98

1,02

1,07

1,11

1,16

1,20

1,25

1,29

i,34

1,38

B43

i,47

1,70

1,92

2,15

2,37

2,60

2,82

0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 o,34 o,37 0,41 o,44 0,51 o,54 0,58

0,61 0,65 0,68 0,72 o,75 o,79 0,82 0,86 0,89 o,93 0,96 1,00

1,03

1,07 1,10 1,14 1,17 i,35 1,52

1,70 1,87 2,05 2,22 3,05    2,40

M M N M » M « « - « « « r « « JH O O    O O O O    O O O O O O O    O O O O O O O O O O O    O O O O O O O O O O O O O    K

ui Yo - O 'S CO^J B'crl £ bo tO W 8 'o’Y» "w 'S' ,5t tS' S'YoYJ'S    t Y>öYr'Y? Yo Y5 en to w 'S CX>-S O'-^ OJ « ,2 S>

n sj-x-^zods «g 2 S S S £*2 8 5 £ ?f & & ST& S %% Ä X 5$S S £ K3.5    & ST& $ S ~ 5$ §8 § §,§8 5$    § 2 § £ §

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o*' o o o o 6 o o o ö' ö o »-T >-7 *-T >-r t-T '2' ■->' er cf Ci N ci ci Ci    co

Holz des

Frachtsätze für 100 kg in Mark

Stückgut

Wagenladung i) = 5000 kg; 2) = 10000 kg Ladung

Eilgut

Allgemeine

Stückgutklasse

Spezial-Tarif für bestimmte Stückgüter

Allgemeine

Wagenladungs

klasse

Spezial-Tarife

Ai

B²)

A2¹)

I²)

II²)

t-H

O?

Holz des Spezial-Tarifs II

1200

1250

noo

I35°

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

OOOOOOOOOOO co^ Qs 0^ M Cd co rj- tosO CvOO voefefo cd co rf voso' cf cd cd cd cocococococococo

II—II—II—II—ll-HI—II—II—<

00^0° Jsj JQ JQAn Ui 4h Lo Cb

tb u> 'oo'ö Ai 4h 'c\'o Ai \o 4^

O An O An O An O An O An O

H-II—tl-HI—II—II—II—II—II—II—I

Go OJ Q) jo JO jh *4 J-H JO JO JO

005». 'o h'h 'ooih- “o 'b'4o "co ooooooooooo

r^-00 »-< toOO CI ici ü M O Qs Cd vo Qs Cd to Qs Cd to Qs hh io

ao oo co d\ cn & O o o «U

dciciciddddcidd cOvO O Cd loco hh ü N CO cf cf cf CO*' CO co" cf CK CK O O

ci n    cd cd cd cd

hh    cO\0 00    hh    cOsO    00 t-i    cosO

vcf vcf vcf vcf cf cf cf cf oef co co

'vj    JDn^Qsgi l-n

\Jknb) h (X)    tO sO Ui

Mut 10 O An 10 O Mut 10

CI O N tn d O N CI O C>*

co tovQ 00 o M tOihN O O toscT

vO r\00 Q O ‘_H Cd co Td⁻c>.oo^ Qs o^ cd co ^ toso^ c^oo^ cf cf cf CO CO co co co co co co

cd cd rx cd r\ <n cd cs t\00^ Ö^*-¹    N Qn O cd_

CO CO ^    ^ ^ ^ ^ ao io

¹

„Glasers Annalen für Gewerbe und Bauwesen“, 1881, S. 345.

C. Bestimmungen über den Güterverkehr,

welche von besonderem Interesse sind.

a) Übernahme der Güter.

Die Eisenbahn-Verwaltung ist nicht verpflichtet, Gut zum Transporte zu übernehmen, welches nach ihrem Ermessen nicht zweckmäfsig oder gar nicht verpackt ist, ungeachtet seine Natur dem Ermessen der Eisenbahn-Verwaltung nach eine Verpackung zum Schutze gegen Verlust oder Beschädigung auf dem Transporte erfordert.

Fässer mit Flüssigkeiten sind am Spund- und Zapfloche zu verblechen.

Zündhütchen werden zur Beförderung nur dann zugelassen, wenn solche sorgfältig in festen Kisten oder Fässern verpackt sind. Die Verladung derselben darf nicht auf Wagen erfolgen, auf welchen Mineralsäuren sich befinden.

b) Gegenstände, welche von der Beförderung ausgeschlossen sind.

Alle feuergefährlichen Gegenstände, als: geladene Gewehre, Schiefspulver, Knallsilber, Knallquecksilber, Knallgold, Feuerwerkskörper, Nitroglycerin (Spreng-öl), Dynamit, die unter dem Namen Pikringelb oder Anilingelb im Handel vorkommenden Pigmente, Schicfsbaumwolle, Zündschnüre und alle Präparate, in deren Mischung sich Phosphor in Substanz befindet, sowie überhaupt alle der Selbstentzündung und Explosion leicht unterworfenen Gegenstände sind ausgeschlossen.

c) Gegenstände, welche nur unter besonderen Bedingungen zur Beförderung zugelassen werden.

1.    Konzentrierte Mineralsäure wird nur in Ballons zur Beförderung angenommen, welche in einem besonderen Gefäfse, wozu auch geflochtene Körbe dienen können, wohl verpackt sind. Die Körbe oder Kisten, in denen die Ballons sich befinden, müssen mit Handgriffen zum bequemen Verladen versehen sein. Mehr als 75 kg' schwere Kolli können zurückgewiesen werden.

2.    Chlorsaures Kali muss sorgfältig in Papier verpackt, und die Pakete müssen in hölzernen Fässern oder Kisten eingeschlossen sein.

3.    Naphtha,Hydro karbüre (Photogen, Solaröl,Mineralöl,Schieferöl u.s.w.). Äther und ätherische Öle dürfen nur in doppelten Verschlüssen und zwar dergestalt zur Versendung kommen, dafs die gläsernen Flaschen, in denen sich die Stoffe befinden, in Blechbüchsen mit Kleie oder Sägemehl eingelegt sind.

4.    Streichzündwaren und brennbarer Salpeter müssen in Behältnissen von starkem Eisenblech oder mindestens in sehr festen, mit Papier verklebten hölzernen Kisten von höchstens 1 ]/₄ cbm dergestalt sorgfältig und fest verpackt sein, dafs der Raum der Kisten völlig ausgefüllt ist.

5.    Petroleum (raffiniertes und rohes), sowie gefettete Wollen und Garne, gefettete wollene und baumwollene Garnabfälle und überhaupt alle derartige, der Selbstentzündung unterworfenen gefettete Gegenstände werden nur mit Güterzügen und in offenen Wagen befördert.

6.    Gebrannter Kalk wird unverpackt nur gedeckt zur Beförderung angenommen, und hat der Versender, wenn keine besonderen bedeckten Kalkwagen zur Verfügung stehen, auf Verlangen der Eisenbahn-Verwaltung die Deckung selbst zu besorgen.

7.    Unverpacktes Pleu, Rohr und Stroh, sowie unverpackte Plolzkohle werden nur in bedeckten Wagen, und wenn aufserdem Versender bezw. Empfänger das Aut- und Abladen selbst besorgen, zum Transporte zugelassen.

d) Frachtbrief.

In dem Frachtbriefe sind die Güter, nachdem Ort und Datum der Frachtbrief-Ausstellung angegeben worden, nach Zeichen, Nummer, Anzahl, Verpackungsart, Inhalt und Bruttogewicht der Frachtstücke (Kolli) zu bezeichnen.

Der Frachtbrief muss die Unterschrift des Absenders und die deutliche und genaue Bezeichnung des Empfängers und des Bestimmungsortes enthalten.

Statt Unterschrift des Absenders wird auch eine gedruckte oder gestempelte Zeichnung des Namens im P'rachtbriefe zugelassen.

Führen vom Absendungs- nach dem Bestimmungsorte verschiedene Wege, so mufs die Adresse im Frachtbriefe den Transportweg genau angeben. Ist dies nicht der Fall, so wählt die Versand-Expedition auf Gefahr des Versenders denjenigen Weg, der ihr am zweckmäfsigsten erscheint.

Die sorgfältig und deutlich zu gebenden äufseren Bezeichnungen der einzelnen Kolli müssen mit den desfallsigen Angaben im Frachtbriefe genau übereinstimmen.

Der Inhalt der Kolli mufs in dem Frachtbriefe speziell, der Natur des Gutes entsprechend, benannt sein; Frachtbriefe mit nur allgemeinen Bezeichnungen, wie: Effekten, Chemikalien, Kaufmannsgut, Heiratsgut, Steuergut und dergl. werden zurückgewiesen.

e) Zoll- und Steuer-Vorschriften.

Der Absender ist verpflichtet, bei Gütern, welche vor der Ablieferung an den Empfänger einer zoll- oder steueramtlichen Behandlung unterliegen, die Eisenbahn-Verwaltung in den Besitz der deshalb erforderlichen Begleitpapiere bei Übergabe des Frachtbriefes zu setzen.

Der Absender hat die zur zoll- oder steueramtlichen Behandlung beigefügten Begleitpapiere auch im Frachtbriefe zu verzeichnen. Für Begleitpapiere, welche im Frachtbriefe nicht verzeichnet sind, wird von der Eisenbahn-Verwaltung keine Haftung übernommen.

f) Lieferungszeit.

Die Maximal-Lieferfristen sind:

2 Tage

1 Tag

1.    bei gewöhnlichen Frachtgütern:

a) Expeditionsfrist..............

ß) Transportfrist für je angefangene 225 Kilometer

2.    bei Eilgütern:

a) Expeditionsfrist..............

ß) Transportfrist für je angefangene 225 Kilometer

g) Abnahme der Güter.

Die Güter sind 24 Stunden nach Zusendung der Benachrichtigung während der vorgeschriebenen Geschäftsstunden abzunehmen. Zwischenfallende Sonnoder Festtage werden überall nicht mitgerechnet.

h) Lagergeld.

Wenn Frachtgüter innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht abgenommen werden, so muss ein Lagergeld (Wagenstrafmiete) entrichtet werden, welches beträgt:

i. für Lagerung in bedeckten Räumen; für i Tag und ioo kg .    0,10 M.

,, im Freien; für i Tag und ioo kg .

Wagenstrafmiete für je angefangene 6 Geschäftsstunden für

I Wagen.........

2.

3-

• • 0,02 ,,

2,00 ,,

i) Haftpflicht.

Im Vereinsverkehr haften als Frachtführer für den ganzen Transport nicht sämtliche Eisenbahnen, welche das Gut mit dem Frachtbriefe übernommen haben, sondern nur die erste und diejenige Bahn, welche das Gut mit dem Frachtbriefe zuletzt übernommen hat. Eine der übrigen in der Mitte liegenden Eisenbahnen kann nur dann als Frachtführer angenommen werden, wenn ihr nachgewiesen wird, dafs der Schaden, dessen Ersatz gefordert wird, auf ihrer Bahn sich ereignet hat.

Die Eisenbahn haftet für ihre Leute und für andere Personen, deren sie sich bei Ausführung des von ihr übernommenen Transportes bedient. Dieselbe haftet für den Schaden, welcher durch den Verlust oder Beschädigung des Gutes seit dem Abschlüsse des Frachtvertrages (Übernahme des Frachtbriefes und des Gutes) bis zur Ablieferung entstanden ist, sofern sie nicht beweist, dafs der Verlust oder die Beschädigung durch höhere Gewalt (vis major) oder durch die natürliche Beschaffenheit des Gutes, namentlich durch inneren Verderb, Schwinden, gewöhnliche Leckage und dergl. oder durch äufscrlich nicht erkennbare Mängel der Verpackung entstanden ist.

Als in Verlust geraten ist das Gut erst 4 Wochen nach Ablauf der Lieferungszeit zu betrachten.

Alle Ansprüche wegen gänzlichen Verlustes des Gutes verjähren nach I Jahre, von dem Ablaufe des Tages an gerechnet, an welchem die Ablieferung hätte bewirkt sein müssen.

k) Geldwert der Haftung.

Die Eisenbahn gewährt Entschädigungen für gänzlich oder teilweise verlorene Güter sowohl, als auch für Versäumung der Lieferzeit und zwar nach folgenden Grundsätzen:

a) Entschädigung für gänzlich oder teilweise verlorene Güter:

1 Im Falle des gänzlichen oder teilweisen Verlustes wird bei der Schadenberechnung der von dem Beschädigten nachzuweisende gemeine Handelswert und in Ermangelung eines solchen der gemeine Wert, welchen Güter gleicher Beschaffenheit zur Zeit am Orte der bedungenen Ablieferung gehabt haben würden, nach Abzug der in Folge des Verlustes etwa ersparten Zölle und Unkosten zu Grunde gelegt.

2.    Zum Zwecke der Entschädigungsberechtigung wird jedoch der gemeine Handelswert, beziehungsweise der gemeine Wert nicht höher als 120 M. für 100 kg Brutto angenommen, insofern ein höherer Wert nicht ausdrücklich auf der Adrefs-Seite des Frachtbriefes an der dazu bestimmten Stelle mit Buchstaben deklariert ist.

3.    I111 Falle einer höheren Wertdeklaration bildet die deklarierte Summe den Maximalsatz der zu gewährenden Entschädigung. In diesem Falle hat der Versender neben der tarifmäfsigen Fracht einen Zuschlag zu entrichten, welcher ¹/₁₀ für 1 Mille der ganzen deklarierten Summe für jede angefang'ene 150 km, welche das Gut innerhalb der einzelnen Bahn, bezw. des einzelnen Verbandes zu durchlaufen hat, mit einem Minimalbetrage von 0,10 M. und unter Abrundung des zu erhebenden Betrages auf 0,10 M. nicht übersteigen darf.

4.    Bei Beschädigung von Gütern wird die durch die Beschädigung entstandene Wertverminderung nach Verhältnis des gemäfs der Bestimmung ad 1. zu ermittelnden Wertes zu dem ad 2. und 3. erwähnten Maximalsatz vergütet.

(3) Entschädigung für Versäumung der Lieferfrist: Für Versäumung

der Lieferzeit vergütet die Eisenbahn ohne den Beweis zu verlangen,

dafs durch die verspätete Ablieferung ein Schaden entstanden ist:

a)    bei Frachtgütern: wenn die Verspätung mehr als 1 Tag beträgt, bis zu 3 Tagen J/₄, bis zu 8 Tagen %, und wenn die Verspätung mehr als 8 Tage beträgt, die Hälfte der Fracht;

b)    bei Eilgütern: wenn die Verspätung mehr als 12 Stunden beträgt, bis zu 24 Stunden ¹/₄, bis zu 3 Tagen ¹/₃, und wenn die Verspätung mehr als 3 Tage beträgt, die Hälfte der Fracht.

Wird von dem Entschädigungsberechtigten die Vergütung einer höheren Summe beansprucht, so liegt demselben ob, den durch die verspätete Ablieferung wirklich entstandenen Schaden auf Verlangen der Eisenbahn-Verwaltung nachzuweisen.

Die Höhe des von der Eisenbahn alsdann zu leistenden Ersatzes bestimmt sich durch die Höhe des nachgewiesenen Schadens mit der Mafsgabe, dafs

1.    im Falle einer Deklaration des Interesses an der rechtzeitigen Lieferung

die deklarierte Summe,

2.    in Ermangelung einer solchen Deklaration:

a)    falls die Versäumnis nicht mehr als 24 Stunden beträgt — der Betrag der halben Fracht,

b)    falls die Versäumnis mehr als 24 Stunden beträgt — der Betrag der ganzen Fracht

die Maximalsätze der zu gewährenden Entschädigung bilden, insofern nicht die Versäumnis der Lieferfrist durch eine bösliche Handlungsweise der Eisenbahn oder ihrer Leute herbeigeführt worden ist.

Die Deklaration des Interesses an der rechtzeitigen Lieferung mufs behufs ihrer Gültigkeit auf der Adrefs-Seite des Frachtbriefes an der dafür vorgesehenen

Stelle erfolgen und der desfallsige Betrag von dem Versender mit Buchstaben eingetragen werden.

Die Eisenbahn ist in diesem Falle berechtigt, neben der tarifmäfsigen Fracht einen Frachtzuschlag zu erheben, welcher für je 10 M. der deklarierten Summe — angefangene 10 M. für voll gerechnet — für die ersten 150 km, welche das Gut innerhalb der einzelnen Bahn, bezw. des einzelnen Verbandes zu durchlaufen hat, I Pf., für die folgenden 225 km ¹/₂ Pf., für jede weiter folgenden 375 km ¹/₂ Pf. nicht übersteigen darf. Angefangene 150 bezw. 225 und 375 km werden für voll gerechnet.

Uberschiefsende Pfennig-e sind auf 0,10 M. abzurunden. Der geringste Frachtzuschlag beträgt 0,10 M.

VI. Kosten der Transporte auf Wegen durch Pferdefuhrwerke.¹)

a) Die Kosten des Fuhrwerks berechnen sich wie folg't:

1.    Hafer für i Pferd und I Woche = 50 kg⁻; für 100 kg¹ = 20 M,;

für 1 Jahr — 52.0,5 . 20

2.    Pleu für 1 Pferd und 1 Woche — 50 kg; für 100 kg = 10 M.; für

1 Jahr = 52.0,5 . 10............

3.    Stroh für 1 Pferd und 1 Woche == 15 kg zum Häcksel und 15 kg

zurStreu, zusammen 30kg; 1 Bund Stroh wiegt 6 kg — o, 1 cbm und giebt 0,7 hl Häcksel und kosten je 100 kg — 5 M.; für 1 Jahr = 52.0,3 . 5 .    .

4.    Pferd-Abnutzungskosten. Ankaufspreis für 1 Pferd 800 M.; Dauer

10 Jahre; Kosten für 1 Jahr..........

5.    Zinsen für 1 Pferd und Jahr 5 °/₀ von 800 M.......

6.    Pferdegeschirr. Ankaufspreis für 1 Pferd = 100 M.; Dauer 4 Jahre;

Kosten für 1 Jahr..............

7.    Zinsen für Pferdegeschirr für I Pferd = 5%, Unterhaltung — 20%,

zusammen = 25 °/₀ vom Ankaufspreis; für 1 Jahr .

8.    Hufbeschlag für 1 Pferd und Jahr ..........

9.    Miete für Pferdestall für 1 Pferd und Jahr........

10. Utensilien, Kurkosten für I Pferd und Jahr.......

.    .    520 M.

260 „

78 „

25 „

zusammen für 1 Pferd und Jahr 1150 M.

oder rund 1200 M.

4,30 M.

Nach Abzug von 52 Sonntagen, 18 Festtagen und 15 Krankheitstagen bleiben 280 Arbeitstage für 1 Jahr übrig.- Es kostet somit jedes Pferd an einem Arbeitstage.................

11.    Wagen-Abnutzungskosten. Ein Lastwagen zur Verfrachtung von

90,00 „

22.50    „ 64,00 ,. 40,00 ,,

33.50    „

Baumaterialien kostet 450 M. und hat eine Dauer von 5 Jahren. Abnutzung in 1 Jahre .    ......

12.    Zinsen vom Anschaffungskapital 5 % für 1 Jahr ....

13.    Wagenschmiere 200 kg, für 100 kg = 32,00 M.; für 1 Jahr

14.    Reparaturkosten des Wagens für 1 Jahr.......

15.    Miete für Wagenschuppen und zur Abrundung für 1 Jahr .

zusammen -für 1 Jahr 250,00 M.

B.

0,90 M.

Bei 280 Arbeitstagen betragen die Kosten für 1 Tag .

]6. Der Fuhrmann bekommt für 1 Woche 15 M. Lohn; für 1 Jahr . 780,00 ,, Bei 280 Arbeitstagen für 1 Jahr kostet der Arbeitstag Für jede auswärtige Nacht (bei Fuhren, die länger als einen Tag dauern) erhält der Fuhrmann an Zehrungskosten und Stallgeld 1,50 M. extra.

Die Kosten eines

2,80 „

1 spännigen Fuhrwerks betragen somit für I Arbeitstag

dazu io°/₀ Verdienst rund.............

8,00 M. 1,00 „

Tägliche Kosten eines I Spänners 9,00 M.

.    . 12,30 M.

_    .    •    1,20 „

Tägliche Kosten eines 2 Spänners 13,50 M. Diese Kosten hängen, wie leicht zu ersehen, sehr von den Hafer- und Heupreisen ab, welche sehr schwanken. In den Jahren 1873 und 1874 stiegen dieselben (zu des Verfassers.gröfstem Schaden) von 12 auf 24 M. für 100 kg bei Hafer, und von 7 auf 12 M. für 100 kg bei Fleu.

2 spännigen Fuhrwerks betragen für 1 Arbeitstag

dazu 10% Verdienst rund...........

b) Die Zugleistung

der Pferde ist abhängig von der Geschwindigkeit derselben, welche im Durchschnitt zu 60 m für i Minute bei io stiindiger Arbeit angenommen werden kann. Der tägliche Weg während io Stunden ist jedoch nur zu 30 km anzunehmen, so dafs während dieser Zeit den Pferden i²/₃ Stunden Ruhe gegönnt werden mufs. Bei verminderter Geschwindigkeit sind dieselben jedoch im stände, das Zwei-, ja Dreifache derjenigen Leistung zu vollbringen, welche bei der oben angegebenen Geschwindigkeit die gewöhnliche ist, wenn die Leistung nur kurze Zeit andauert. Bei der Durchschnitts-Geschwindigkeit von 60 m für 1 Minute ist die Zugkraft eines Pferdes auf der Horizontalen — 90 kg.

Die Nutzladung der Pferde nimmt bei der wachsenden Kopfzahl der Bespannung des Frachtfuhrwerks (unter gleichen Verhältnissen) ungefähr folgendermafscn ab:*)

ispännig 2200 kg 2200 2050 1900 ,,

Das durchschnittliche Gewicht ist ungefähr folgendes:

a) Leichtes Landfuhrwerk:

1    Spänner 400 kg

2    ,, * 600

800

ß) Schweres Lastfuhrwerk:

2 Spänner 900 kg 1200 ,,

5spännig 1700 kg 1500 „

1300 „

IIOO „

der unbeladenen Wagen nebst Zubehör

rr

8) Frachtfuhrwerk mit 10—15 cm breiten Radfelgen:

2 Spänner 2000 kg 2500 ,,

3000 „

3SOO „

e) Postwagen, Omnibus, Kutsche etc.; 2 und 3 spännige Postwagen 900 kg

1700 „ 500 „ 700 „ 900 „ 1200 „

*) „Zeitschr. d. Arch.- u. Ingen.-Vereins zu Hannover“ Bd. I, S. 60 u. 190; Bd. II, S. 340.

Y) Gewöhnliches Lastfuhrwerk: 1 Spänner 700 kg 1200 ,,

55

,, • I4OO ,,

55

1600 ,,

Mehr-

-1-

55

i spännige leichte Kutschen

ff

schwere Leichter Omnibus

55

Die Zugleistungen, welche ein kräftig'es Zugpferd (von 90 kg Zugkraft auf der Horizontalen) tagelang auf besteinten und unbesteinten Wegen bei einer Geschwindigkeit von 60 m in 1 Minute bei 8—iostündiger Tagesarbeit vollbringen kann, ist nach Bockeiberg:²)

I. Tabelle der Zugleistung für tagelange Leistung.

1.

2.

3-

4-

5-

6.

Beständige Ansteigung des Weges nach

Auf

den

besten

Auf

guten

Auf

schlech-

ten

Auf festen, ebenen u. trockenen

Auf

schlech-

ten

Auf

den

schlech

testen

No.

Steinbahnen

Erdwegen

dem

Sinus

Graden

Koeffizient für sämtliche Reibungswiderstände

7t. I v₅q l vä»

Koeffizient für sämtliche Reibungswiderstände

7-20 I 7,o | %

Bemerkungen zu den

Spalten 1, 2 und 3

des Ansteigungs-Winkels

Zugleistung jedes l'ferdes nach dem Bruttogewicht (Wagen und Ladung' in kg

1    liorizont.

2    ,1:1000 o° 3'26“ 6250 4300

3    1:500 o° 6'53" 5850 4050 2150    1700

6750    4500    2250    1800

2200    1750

900

900

900

OOO

lo u~\ 1 r\ ■sj- 'd- "d-

Meilenlange Strafsen von keiner oder so geringer Ansteigung gehören selbst im Flachlande zu den Ausnahmen.

QNL-n -Lk

850

800

800

45°

400

400

Diese Ansteigungs- und Fuhrverhältnisse bilden mit hinzutretender Abwechselung im Längengefälle und streckenweise mit Vcr-gröfserung desselben die Regel auf den bestimmten Strafsen des Fl a c h 1 a n d e s.

1400 800 400 135° 750 400 13°° 750 400

Desgl. auf den gebahnten Strafsen im Hügel lande.

700 400 700 400 650 350

Desgl. auf den Berg-strafsen.

1 : 30 1 : 28 1 : 26 1 : 24 1 : 22 1 : 20

O O ²— ~ n <n

00

'O

1150 1100 1050 1000 950 900

1000

1000

95°

900

850

800

650

6oo

600

Ln Ln O

OOO

350

35° Desgl. auf besternten Strafsen im Gebirgs-

35° lande.

35°

3°°

850

95°

850

75°

700

750 500 700 500 650 450

3°°

3°°

2,00

Ausnahme - Verhältnisse auf langen Fracht-strafsen im Gebirge.

22    1:12 4⁰ 46'48"    800

23    1 : 10 5⁰ 44' 21"    650

750    600

600    500

5 50    400

500    350

250 Gefahrvolle Steigungs-250 Verhältnisse.

Die Zugleistungen eines kräftigen Zugpferdes, welche bei vermehrter Zugkraft von 150 kg auf horizontaler Bahn und bei der sehr verminderten Zuggeschwindigkeit von 45 m in 1 Minute höchstens I Stunde lang auf besteinten und unbesteinten Wegen erwartet werden können, wenn für die übrigen 7 bis 9 Arbeitsstunden des Tages eine viel geringere Anstrengung verlangt wird, sind in folgender von Bockeiberg aufgestellten Tabelle gegeben;

2. Tabelle der Zugleistung für einstündige Leistung.

1.

2.

3-

5-

6.

ßeständige Ansteigung des Weges nach

Auf

den

besten

Auf

guten

Auf

schlech-

ten

Auf festen, ebenen u. trockenen

Auf

schlech-

ten

Auf

den

schlech

testen

No.

Steinbahnen

Erdwegen

dem

Sinus

Graden

Koeffizient für sämtliche Reibungswiderstände

7.» I ■/,. | V„

Koeffizient für sämtliche Reibungswiderstände

%0 I V.. I 7.

Bemerkungen zu den

Spalten 1, 2 und 3

des Ansteigungs-Winkels

Zugleistung jedes Pferdes nach dem Bruttogewicht (Wagen und Ladung) in kg

SO OOVI C'un .£■ O) tO

Horizont.

11250 7500

3750    3000

1500

Ln on Ln

OOO

700

700

700

700

700

65O

Anwendbar auf den kurzen Transport grofscr Lasten.

Zulässig und zutreffend für die Maximal-Steigung einzelner kurzen Strek-ken im Flachlande.

>£> \0

6OO

Desgl. im Hügellande.

1500

1450

135°

95°

95°

900

OOO

m tn m immo

Desgl. im Berglande.

19    1:18 3⁰11' 5"

20    i : 16    3⁰ 35' o"

2X    1:14 4° 5'46“    1500 1400

1950    1750

1750    1600

1400 1250 1300 1x50 1150 1050

850 500 800 500 750 500

Desgl. im Gebirge.

22    i : 12 4° 46'48" I3°° 1200 1000

23    1:10 5°44'2i" 1050 1000

Zieht man nun ein Wagen-Gewicht (Tara): für den 1 Spänner bei schwerem Fuhrwerke 700kg; bei leichtem 500 kg

1200 1400 1600

950    700    450

850    800    600    400    gefalle.

Gefahiwolles Längen-

99

99

99

99

99

99

900 ,, IOSO „

99

99

99

in Rechnung, und nimmt das Gewicht: 1. der Bruchsteine.....

99

1200 ,,

.    „    Pflastersteine .

.    ,,    Werksteine

Ziegel, gewöhnl. .

Klinker.....

. des Kalks, ungelöscht Portland - Zements Ulmer Zements .

.    ,,    Trafs, gemahlen    .

1    .    „    Sandes und Kieses    .

1    .    ,,    Nadelholzes

1    .    ,,    harten Holzes .

an. so stellen sich die folgenden Tabellen zusammen:

für 1 cbm 1900 kg 2200 ,, 2600 ,, für 1000 Stück 3600 ,,

»    »    2700    „

für 1 cbm 1100 ,, für 1 Tonne 200 ,,

. für I cbm 1200 ,, 1000 ,, 1500 „ 900 „ 1000 „

))

>>

)>

77

77

77

77

Bezeichnung der Materialien

Mafs- _

Gattung horiz.

Beständige Ansteigung des Weges

.5

1:250 1:100 1:70    1:50    1:30    1:20    1:1

Ladefähigkeit . { * SPänn1^ 12 „

1 spännig

kg

Bruchsteine .

Pflastersteine

“    99

( 1 spännig

' l 2

Werksteine .

99

cbm

99

cbm

99

cbm

6050

12300

445°

9100

3ioo

6400

2,3

4,8

i,6

Ziegel, gewöhnl.

Klinker

Kalk, ungel..

1    spännig    Stück

1 spännig

5,6

2,0

4,1

2,7

1,7

4,7

Portl.-Zement

600

o o 0 o o o o o o 0 o o g oop; ovo o o o 00 g''g

C'MMWO.HO'lKnlOü,HUiWOOOOWHWH<J)H

»-• hh    Ln to

10    £0 o n ~ m - 3 £

muiMMOi    O O, 10 OW O O O O O cO W i-i^tU> O O

1900

4000

1100 2400

1,0

0,6

1400

o,3

2,1

i,3

o,9

1,8

o,5

o,7

o,3

0,6

o,7

0,4

0,2

i,5

o,5

3,5

o,9

1670

3420

2220

4560

1240

2530

1650

53o

1110

310

660

170

39o

220

1150 2370

o o

O co

400

890

3370

520

cbm

/ 1    spännig

- „

1 spännig

- »

1 spännig

■i

Roman - Zement

Trafs, ge mahl. .

Sand und Kies . { Nadelholz

Hartes PIolz .

”

I spännig

99

cbm

99

cbm

99

cbm

99

cbm

cbm

5,5

4,o

2,8

ii,i

8,3

5,8

30

62

O co h co O cs^    co

A cf'B' cP "4co scf A\q cf

22

46

0'''b

10,1

4,5

9,i

i6

32

pf tn covo' CS~ ^ CO N COvO

CO ^    >-» CO ’vt*

f- r V T P p P- r 90 r w «9> ~

OOW MNJO) OOOJ Qn o o

1,0

o,5

2,2

12

0,9

2,0

1,1

2,4

o,7

1,6

1,2

2,7

1.1

2,4

4. Ladefähigkeit der schweren Fuhrwerke auf guten Steinbahnen.

Bezeichnung der Materialien

Mafs- _

Gattung horiz.

kg

i,3

o,5

1,2

0,6

i,4

0,4

o,9

o,7

1,6

0,6

i,4

Beständige Ansteigung des Weges

1:250 1:100 1:70    1:50    1:30    1:20

1:14

Ladefähigkeit . | * spännig 1 spännig

1    spännig    Stück

„

cbm Tonnen

99

cbm

99

cbm

99

cbm

99

cbm

99

cbm

Bruchsteine .

Pflastersteine

Werksteine .

Ziegel, gewöhn!

Klinker

Kalk, ungel. . |

Portl.-Zement

Roman-Zement { Trafs, gemahl. . j * Sand und Kies . j * Nadelholz Hartes Holz .

99

1spännig

“ ”

1 spännig

- »

1 spännig

1 spännig »

1 spännig »

1 spännig

,,

1spännig

cbm

99

cbm

99

cbm

3800

7800

3000

6200

2,0

4,1

i,7

3,5

i,5

3,o

io6q

2170

1410

2890

19

39

AmcT A cf cf A A00' co cC

1,6

3,3

1110

2300

2,7

5,6

15

ONCO psoo P JO pw ^ JO w

2250

4700

CS i-n O CS Ob co OOOOOco*-«'3“ ~ fvT rT n h co O co ^ cs n    U tO cooo ^ ~

900

2000

450 1100

150

0,8

1,8

o,7

i,4

o,5

0,2

0,6

500

0,1

0,4

0,2

o,3

°,7

L5

0,6

1,2

510 400 1080 860 690 540 1450 1150

L7

L3

3,5    2,8

20

16

0,9

o,5

0,1

0,4

0,8

250

560

330

740

0,8

L7

10

0,2

0,4

140

310

170

410

0,4

1,0

0,2

0,1

0,2

40

140

60

•<IO0 10 <-n huiMOImOMD

9J r P B p « 00 m 00 «

vOvOOo O, Q, W \0 MD W cn

Cl \0 m »-< O ^    10 1-^

-T cf « co m" cf 4' co h co

0,8

0,4

i,7

o,9

o,9

o,5

2,0

0,6

L3

1,0

2,2

o,9

2,0

1.1

o,3

o,7

o,5

1,2

o,5

1,1

P O O O O O O O O O    O O ^

,-ri tO OtOCO Mtn    -h<_0    O

Bezeichnung der Materialien

Mafs- _

Gattung horiz.

Beständige Ansteigung des Weges

11250 1:100 1:70    1:50    1:30    1:20 I 1;14

Ladefähigkeit . j o Bruchsteine .

Pflastersteine Werksteine .

Ziegel, gewöhnl. | *

Klinker .    .    . / ¹ SPä'iniS

Kalk, ungel.. . Portl.-Zement

■{2

I spännig    kg

-55    r>

1 spännig cbm cbm

59

cbm Stück Stück cbm

59

Tonnen

59

cbm cbm

55

cbm

59

cbm

55

cbm

1 spännig

"    55

1 spännig

“    55

1 spännig

1 spännig

•{i

Roman-Zement, /

l 2

Trafs, gemahl. . j * Sand und Kies Nadelholz Hartes Holz .

■{2

• •{

5.

1 spännig

“    55

1 spännig

- „

1spännig

- „

1 spännig

“    55

1 spännig

( 1 spännig

*12

1550

33oo

0,8

L7

o,7

L5

0,6

i,3

430

920

580

1220

L4

3,o

17

L3

2,8

1,6

3,3

r,3

2,2

L7

3,7

1,6

3,3

6. Ladefähigkeit der schweren Fuhrwerke

Bezeichnung der Materialien

Mafs- _

Gattung horiz.

kg

135°

2900

1050

2300

o,7

0,6

i,3

o,5

380

810

500

1080

1,2

2,6

15

1,1

2,4

i,4

2,9

o,9

i,9

r,5

3,2

i,4

2,9

0,6

1,2

o,5

1,0

0,4

o,9

290

640

3'.:0

820

tri (N CNOO >-h ro N lti M m >—< co ~ o"    ~~ cf 0" >-f kT cf hT cf

900    750

2000 I7CO

0,5    0,4

450

200

I IOO

6oo

200

1,0

o,9

o,4    0,3

o,9

0,8

o,3    0,3

0,8

o,7

250

210

560 470 33° 280 740 630

0,8

o,7

i,7    i,5

10

0,8    0,6

i,7    i,4

o,9

0,8

0,2

0,6

0,1

0,3

0,1

0,2    0,1

0,5    °>3

0,2

0,4

0,1

0,2

130    60

310    170

170

80

410    220

0,2

* 1,0    0,5

0,4

0,1

0,1

60

80

0,2

2,0

i,7

0,6    0,5

i,3

1,1

1,0    0,8

2,2    1,9

o,9

2,0

0,8

i,7

1, ebenen und trockenen Erdwegen.

Beständige Ansteigung des Weges

11250 1:100 I170

1:50    1:30    1:20 | 1:14

Ladefähigkeit . { \ sPänmS 1 spännig

1 spännig    Stück

Bruchsteine .

• t;

•{

Pflastersteine Werksteine .

Ziegel, gewöhn). | * Klinker Kalk, ungel. . | * Portl.-Zement

55

cbm

cbm

59

cbm

I IOO

2400

0,6

i,3

o,5

1,1

0,4

o,9

310

650

1500

o,3

0,8

OJ

o,9

0,8

o,3    0,3

0,8

o,7

260    210

Roman-Zement

Trafs, gemahl. . | Sand und Kies. | * Nadelholz

Hartes Holz .

1 spännig    Tonnen

n

cbm

5,

cbm cbm

55

cbm

“    55    r>

1 spännig    cbm

“    59

1 spännig

" ”

1 spännig

- „

1 spännig

- „

1 spännig

cbm

670

410

890

1,0

2,2

m c> ^ w in« rf

¹⁻¹ d cf i-T cf 0" ►f >-T cf i-T cf

580    470

35o

280

780    630

JO J- JO J-l JH o JO J-. J-. O _ J^ O

M O OJ M i Qn M 'o 'bo'bo *-• Gn CO\Q

N tp    00 CO N'AH co r\CO

o _r o kT cf -f o i-f cf -f o ►f

t^CNvOOOOOvD^r co 00 rC f-roo cn    rT hT

r P r P 0 o « o « o rPooo o". P P P P PPoS

OJ n\A 0\\0 4^Co CSHtnMO) M^nO O O O cn M    O O

300

800

100

400

100

0,2

0,4

0,1

0,4

0,1

o,3

90

220

HO

300

0,3

o,7

o,3

o,7

o,3

0,8

0,2

o,5

o,3

o,9

o,3

0,8

0,1

0,2

0,2

0,2

30

110

40

150

0,1

0,4

0,1

o,3

0,1

0,4

0,1

o,3

0,1

0,4

0,1

0,4

0,1

Wagengewichte:

für den 2 Spänner = 1200 kg; für den 3 Spänner = 1400 kg; für den 4 Spänner = 1600 kg.

Bezeichnung der Materialien

Beständige Ansteigung des Weges von

Mafs- _

Gattung horiz. 1:250 1:100! 1:70 j 1:50    1:30    1:20

1:14

Ladefähigkeit

•3

2 spännig

kg

14

600

1200

1500

Bruchsteine .

.3

l 4

2 spännig

cbm

o,3

0,6

o,8

Pflastersteine.

( 2 spännig

cbm

o,3

o,5

14

o,7

Werksteine

I 2 spännig * 3    »

cbm

0,2

o,5

0,6

Ziegel, gewöhnl. ( 3

( 2 spännig

Stück

170

330

420

Klinker.    .

f 2 spännig

Stück

220

440

560

Kalk, ungel. .

f 2 spännig

cbm

0,6

14

i,4

Portl.-Zement

J2 spännig \ 3    55

Tonnen

’U

Roman-Zement .

f 2 spännig

, 3

cbm

14

Trafs, gemahl. . J 3

f 2 spännig

cbm

14

Sand und Kies . !

( 2 spännig

cbm

\l

Nadelholz .    .    . j 3

f 2 spännig

cbm

14

Hartes Holz

( 2 spännig

cbm

j-< j-< JD jh j-h j-» O JD    JD j-* ^ Jj

A, 4o '"o vj oj Ai “o ooiL Ai 5o o A> o Ai

4" 4"    P 4" 4* P    P P P 4" 4"    P 4* P P    4H 4H    P 'S 'S 'S 'rco -7 P P P    P P P    P PP 'S ^ Q

jx ^    ^ Qs,    ^ ^    ^    ^ Q O O O O O O kn 44*- tO    Qngti tO    'N0 CN Ob O O U

400 300 900 750 1150 1000

200

600

800

100

500

650

200

35o

M iri\0 N •<4* u-1

o d o o d d

P O o o o o

mW M <-ri tO

I CO

I o~ cf

M CO

o“ cf

0,1

0,2

0,1

0,2

110

rPP    PPP .MPP rPP

M\D A W O Cn 00 OU tO \0 O OOOo Oui tO

N -tm co^O 00 coco O CI io X -^oo « coio O

o" o" cf cf o cf d o o o -f o' 0" ►4

P o o o o o o o o o o o o o o

doow ,0^ (0 cnji H M(M1 MUi to    h

CI C!

cT o

3°

140

i8o

40

190

220

0,1

°j5

0,6

0,1

o,4

o,5

0,1

o,5

o,7

0,1

o,3

0,4

0,1

0,6

o,7

0,1

o,5

o,7

0,1

0,1

60

100

80

130

0,2

o,3

0,2

o,3

0,2

0,4

0,1

0,2

0,2

0,4

0,2

0,4

8. Ladefähigkeit der leichten Fuhrwerke auf schlechten Erdwegen.

Wagengewicht: für 2 Spänner = 900 kg; für 3 Spänner = 1050 kg; für 4Spänner= 1200 kg.

Bezeichnung der Materialien

Mafs- _

Gattung horiz.

Beständige Ansteigung des Weges

1:250 1:100 1:70 | 1:50 | 1:30

1:20 1:14

Ladefähigkeit

J 2 spännig • » 3    ,,

y 4

kg

55

Bruchsteine .    . t 3

2 spännig cbm

55

“PP OmO

O OO on OOO

800

1400

1750

0,4

o,7

500

95o

1200

400

850

1050

200

550

700

o o

ur» vr^ Gl CO

o,3,

0,2

o,5

0,9

0,8

o,7

0,6

0,4

0,1

o,5

o,3

0,4

Bezeichnung der Materialien

Mals- _

Gattung horiz.

Beständige Ansteigung des Weges

1:250 1:100 1:70    1:50    1:30 | 1:20 | r:14

Pflastersteine

.3

u

2 spännig

cbm

0.5

0,4

0,3

55

55

o,7

0,6

0,6

o,3

o,5

55

55

o,9

0,8

o,7

0,6

Werksteine .

•3

2 spännig cbm

o,4

55

55

o,6

o,3

14

5?

55

o,8

o,5

o,7

0.3

0,2

o,5

0,6

0,4

o,5

( 2 spännig Ziegel, gewöhnl. ! 3

14

55

Stück

250

220

200

170

55

43°

400

530

49o

35o

430

310

39o

Klinker.

( 2 spännig Stück

330

55

55

580

14

55

55

700

300

520

650

260

460

580

220

410

520

Kalk, ungel. .

Portl.-Zement

f 2 spännig cbm

• ³

u

( 2 spännig Tonnen

*13

5)

55

o,8

o,7

0,6

o,5

i,4

i,3

55

55

i,7

1,6

1,1

1,0

i,4

i,3

55

55

14

55

55

io

Roman-Zement . j 3

[ 2 spännig cbm

55

55

14

55

Trafs, gern. .    . I 3

f 2 spännig cbm

55

55

Sand und Kies . | 3

( 2 spännig cbm

55

55

14

55

55

Nadelholz .

( 2 spännig

1 3

cbm

55

14

55

Hartes Holz .

( 2 spännig cbm

55

55

>5

00 COO OO O \D o rn O NH CNND o

cf ~ hT Cf ~ *-f O * ~ ~ ~ cf o~    -f

o,7

0,6

Cd vn 00 vpCO vo CA Cd CANJ O 00 TpCO ~ -f o" « -f o O ~ o" -f cf O -f hT

1,0

i,3

o,7

93

1,6

o,5

0,8

1,0

0,8

i,4

97

o,7

93

1,6

—1 i o >-h •—1 o 00p    •—*i O ►—1 O O

ik 4h fjN 'o'Io Ai md Aj 4^ k 4 b, h h u, ^i

^ ~    Al ^ O O O OOO    ro    rj-00 o >cO M COVO W vO h m in O M

d o d cf o o ff cf G SGo d o «    cf cf o >-f i-T o o o o ►A o «-T »T

N

cf d d

o o o

<k> f-i

0,1

0,2

0,2 O, I

0,1

0,1

70

100

0,4

0,8

0,2

0,5

1,0    0,6

o,3

0,2

1,1

o,7

o,3    0,1

0,6

0,4

o,7    0,5

0,4

0,2

0,9 0,6 1,2 0,8 0,4 0,2 0,9 0,6

1,1

o,7

• OO . N ro . I    I OO I

.rO-3-.NN    |    | tO't

I ö cf I cf o    I cf cf I o o

c) Transport-Kosten bei geringen Entfernungen bis zu 2,5 Kilometer.

Bei kleinen Transportweiten müssen die die Fahrten wesentlich verteuernden Aufenthalte nach Möglichkeit verringert werden. Man wird daher bei Bewegung gröfsercr Massen, die mindestens mehrere Tage in Anspruch nehmen, die Pferde weder während des Bcladens des Wagens, noch während des Entladens derselben ruhen lassen. Bei Einstellung von 3 Wagen für jedes Gespann, von denen stets der eine an der Beladestelle, der zweite an der Abladcstelle, und der dritte sich auf der Fahrt befindet, ist die Ausnutzung der Pferde eine vollkommene.

Für das Umspannen an der Belade- und Abladestelle werden zusammen 15 Minuten Zeit gebraucht, welche bei 60 m Geschwindigkeit für 1 Minute einem verlorenen Nutzwege von 15 .60 = 900 m entsprechen.

Da bei Einstellung von 3 Wagen die Kosten (-f- io°/₀ Verdienst) des 1 spännigen Fuhrwerks für 1 Tag rund 11,00 M.

,,    16,00

55

55

55

55

23,00 28,00

Zu diesen Kosten, die durch den eigentlichen Transport hervorgerufen werden, kommen noch die Taglohnskosten für 2 bis 3 Auflader und I bis 2 Ablader hinzu (siehe e. S. 412).

d) Transport-Kosten bei grossen Entfernungen über 2,5 Kilometer.

Bei grofsen Entfernungen ist es rätlich, die durch das Auf- und Abladen der Gegenstände verursachten Aufenthalte zum Ausruhen der Pferde zu benutzen, daher für 1 Gespann nur 1 Wagen in Benutzung zu nehmen.

Die Aufenthalte beim Auf- und Abladen beanspruchen je nach der Art der Materialien, die verfrachtet werden sollen, und nach der Ladefähigkeit der Fuhrwerke verschieden grofse Zeiträume. Die Einführung eines Mittel-' wertes scheint daher nicht am Platze zu sein. Weit genauer führt die Annahme zum Ziele, dals die Pferde sich bei einer Geschwindigkeit von 60 m in 1 Minute 8 Stunden auf dem Marsche befinden und somit bei 10 Stunden Arbeitszeit 2 Stunden der Ruhe pflegen. Alsdann ergiebt sich als gröfste Transportweite, welche ein Zugtier bewältigen kann, wenn es abends in seinen

= 14400 m oder rund 14,5 km.

Stall zurückgelangen soll, zu

Wo es sich nicht nur um die Bewältigung grofser Massen, sondern auch um einzelne Fuhren handelt, da ist die Berechnung und Bezahlung der letzteren nach der angewendeten Stunden-Anzahl am richtigsten.

Meter

Spänners Spänners Spänners Spänners Mark Mark Mark

Mark

Meter

Spanners Spanners Spänners Spanners Mark

Mark

Mark

Mark

100

150

200

250

300

350

400

450

500

55o

600

650

700

750

800

850

. 900

0,40

o,44

0,48

0,51

o,55

0,58

0,62

0,66

0,69

o,73

o,77

0,80

0,84

0,88

0,91

o,95

o,99

o,59

0,64

0,70

o,75

0,80

0,86

0,91

o,97

1,02

1,07

1,13

1,18

1,24

1,29

i,34

1,40

i,45

vP ^ vT f f f f vf *■"' *-"•    O O

~b 'o "boAt o O'ijr i46j6r'to4-,'b'b'o'bo Nt O to ON^O    ON 00 o OJU1 ooo to-t.

1,03

1,12

1,21

1,30

i,39

i,49

1,58

1,68

i,77

1,87

1,96

2,06

2,15

2,24

2,34

2,43

2,52

95o

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

1,02

28

42

50

1,57

1,64

1,72

1,79

i,86

r cT cf cf

94

*- vO I^t\OOCO O O O *-• CI

i-o mvO C^OO O O CJ co rf vovQ    CA

hT nf hT 1-f ff »-T cf cf cf cf cf cf cf cf cf CO CO

2.15 2,22 2,37 2,53 2,68 2,84 3,oo

3.15 3,3i 3,46 3,6i 3,77 3,92 4,08 4,13 4,28 4,43

2,62 2,71 2,90 3,o8 3,2 7 3,46 3,64 3,83 4,02 4,20 4,39 4,58

4,77

4,96

5,i4

5,33

5,52

Transport-

Weite

Transport-

Weite

betragen (das 3- und 4-spännige Fuhrwerk erfordert 2 Fuhrleute), so sind für 1 Ladung die Transportkosten bei x m Entfernung (x liegt zwischen den Grenzen o und 2500 m):

1. für den 1 Spänner =

II (x 4 450)

2. „

15000

16 (x + 450)

3- „

5)    3

4- „

15000 23 (x + 450) _ 15000

28 (x + 450)

15000

= 0,000 73 (x -j- 450) M. = 0,001 07 (x + 450) „ 0,001 53 (x + 450) „ = 0,001 87 (x + 450) „

Transportkosten für i Ladung (ausschl. Auf- und Abladekosten) des

Transportkosten für i Ladung (ausschl. Auf- und Abladekosten) des

8 . 60.60

¹

„OsthofPs Kostenberechnungen für Bauingenieure“, 4. Auf!., Leipzig, J. J. Arnd, 1898.

30

²

„Zeitschr. d. Arch.- u. Ingen.-Vereins zu Hannover“ Bd. I, S. 60 u. 190; Bd. II, S. 340.

3°²

Zu diesen Transportkosten müssen noch die Kosten für das Auf- und Abladen hinzugerechnet werden (siehe e. nachstehend).

Bei weiteren Transporten mufs bei der Berechnung der Kosten Rücksicht auf die durch das Übernachten verursachten höheren Fuhrwerks-Tagekosten genommen werden (siehe S. 403).

e) Kosten des Auf- und Abladens der Materialien.

Zur Bestimmung der Kosten, welche das Be- und Entladen der Pferdefuhrwerke verursachen, ist hier die im grofsen Durchschnitt zutreffende Annahme gemacht worden, dafs zum

Aufladen von 100 kg = 6 Taglöhner-Minuten Abladen

benötigt werden. Der Taglohnsatz bei 10 Arbeitsstunden zu 2,00 M. in Rechnung gebracht, kostet die Taglöhner-Minute = 0,0033 M. und somit das

100 „ 0,007 „

Aufladen von 100 kg 0,02 M. Abladen

0,38 M.

0,13 „ 0,44 ,, 0,15 „ 0,52 „ 0,18 „ 0,72 „ 0,72 „ 0,22 ,, 0,08

Bruchsteine: Aufladen kostet je 1 cbm. Abladen

Pflastersteine: Aufladen kostet je I cbm Abladen

Werksteine: Aufladen kostet je 1 cbm .

)>

In der folgenden Tabelle ist die Transportstunde des 1 Spänners zu ¹¹/₈ rund T.40 M.

2.90 „

,, 3

angenommen.

,,

,,

,,

des 2 Spänners zu ¹⁶/₈ rund 2,00 M

3,50 „

,,

,,

Transport-

Weite gewendeten

km Stunden

Transportkosten für i Ladung¹

Anzahl

der auf- (ausschl. Auf- und Abladekosten) des

Spänners

Mark

Spänners Spänners Spänners Mark Mark Mark

Transport-

Weite    gewen

deten

jcm    Stunden

Transportkosten für i Ladung

Anzahl

der auf- (ausschl. Auf- und Abladekosten) des

Spänners

Mark

Spänners Spänners Spänners Mark Mark Mark

in O O kmO    O

cT co co rf rf in imvcTvcT rC rCocf ocT

4^ 4^ 4^ Lo Oo Lo Oa) jO JO JO ^

V4 4^ 'Üh 'oo'QnLo 'O *^0 kn 'tO \0 'b'Co 104^^JvD HLOkmsj O t04^^IvO

J3\J3\km kn ui 4. 4- öJ OJ Lo to 10 *-h On tO 00 4^ O tO 00km h sj Oj \0 *■* 10 4^ km km    00 O H tO 4^ km

00 -ri-oo "cf o d⁻ O ^3 >1 00 tj-oo tj-

tv. cooq >tO    N K COOO

cT c6 co 4 4 sd 4. tCocf00 c8

N^OMnOOO'O ^f-N O « COOO KNN t^vO VO vO \0 vO rn u-i

■4    rCoo' cf, cT    cT co 4" coscT

CO Th CO Tf ro cn r0\0 t^OO OOO Os O^OO^vq^ 'T    -et- C4 O <X> SO

4 4 rnso" rCoo' oo~ c8 o' 4 ef ef ro

£ £    « N « « O 3 JO

k-nOkmO^iOkmO^-riOkmO

JO JO CT\ Qb O O^km kn km km O    t0\O OnOö hh 00km to O

O 00 O tO kn vO 4^ Ob 00 o

O C>00^00 uirrs-^-cOi-i O O O rC rC rCoo'oo'oo' c8 c8 o cT cT 4

10,00    14,5°    l7i 5°

Ab laden

Ziegel und Klinker: Aufladen kostet je 1000 Stück Abladen

Kalk, ungelöscht: Aufladen kostet je 1 cbm Abladen

VII. Kosten der Frachten auf Flüssen und Kanälen.

Eiserne Lastdampfer

Auf der Thalfahrt vollbeladen; auf der Rückfahrt leer, aber die Selbstkosten durch Schlepperdienste deckend

500

0,2467

0,0997

0,0507

0,0262

0,0180

0,0140

0,0115

0,0099

0,0087

0,0078

0,0071

0,0066

0,0062

0,0058

0,0055

0,0052

0,0050

0,0048

0,0046

0,0044

0,0043

0,0042

0,0041

0,0039

0,0038

0,0037

und Thalfahrt; Rückfahrt mit ¹/g Ladefähigkeit belastet

Ladefähigkeit der Dampfer in Tonnen

35°

200

00S

35°

0,2189

0,0887

0,0453

0,0236 0,0164 0,0128 0,0106 0,0091 0,0081 0,0073 0,0067 0,0062 0,0058 0,0056 0,0053 0,0050 0,0048 0,0046 0,0045 0,0043 0,0042 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037

0,1901

0,0773

0,0397

0,0209

0,0146

0,0115

0,0096

0,0084

0,0075

0,0068

0,0063

0,0059

0,0055

0,0052

0,0050

0,0048

0,0046

0,0044

0,0043

0,0042

0,0041

0,0040

0,0039

0,0038

0,0038

0,0037

0,2952 o, 1206 0,0624 o,o333 0,0236 0,0188 0,0158 0,0139 0,0125 0,0115 0,0107 0,0100 0,0096 0,0091 0,0088 0,0084 0,0081 0,0078 0,0076 0,0074 0,0073 0,0071 0,0070 0,0068 0,0067 0,0066 I 0,0066

0,2615

0,1075

0,0559

0,0302 0,0216 0,0174 0,0148 0,0131 0,0118 0,0109 0,0102 0,0096 0,0092 0,0088 0,0085 0,0082 0,0080 0,0077 0,0076 0,0074 0,0073 0,0071

0,0070

0,0068

0,0067

Bergauf der der

200

O M \Q CD O NI Qn^I-^-VsO O    n M o oo    *-< O O O

oo tj- o n O'vO co m h o o O ooo oo co oo    r\ NvO

MCS*^«*-i*-hhi-*-i»-.h-.oOOOOOOOOOOOOOO c^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

o o o o o o o o o o o d o o o d o o d o o d d o o o

a) Frachtkosten auf Flüssen.

Bergfahrt

von Dampfern geschleppt

00S

oSS

200

auf der

von Pferden geschleppt

00S

Schiffe in Tonnen

35o

für I Tonnen-Kilometer in Mark'

h inco t\00 O*-« O h i^OvO cd O 00 vO ^ ro M O O O 00    NO

O cd 00 O cDh O CO. 00 NO vO vO m m in in in in iri    D'

NNcdh>-hhm00000000000Q00000Q0

~oooooooooooooooooooooooöo

d o d d d o o o o o o o o o o o d o o o o d o o o d

►H co N H 0^0 O CD 00 ’t H oo O ^ NI H-t O co Nv. t^vo vr»    CD

hh NI NI CO CD O OOO NO O O in m imri imn 'ft ’l' "t l^vO cd^'-'^OOOOOOOQOOOOOOOOOOOO >-<0000000000000000000000000 o o o o d o o d o o o o o d o o o o o d o o o o o o

vO'O'O O» OO N cO\0 w Tf- >-i 000 O “li-MN H 0 O 000 00 fO O « tv» c~l O OOO r^ r-^^O vO 'O io m u-> ui in rn in ui ui i_o -tf -r|- tJ-

tJ-i^cowi-ii-iOOQOOOOOOOOOQOOQOOOQ

«OOOOOOOOOOOOOOOOÖOOOOOOOO

d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

0,1726

0,0724

0,0394

0,0233

0,0169

0,0140

0,0123

0,01 IO

0,0104 0,0098 0,0093 0,0088 0,0087 0,0084 0,0082 0,0080 0,0079 0,0077 0,0076 0,0075 0,0074 0,0073 0,0072 0,0071 0,0071 0,0070

0,1450

0,0616

0,0338

0,0199

0,0154

0,0130 0,0116 0,0106 0,0100 0,0095 0,0091 0,0088 0,0086 0,0083 0,0082 0,0080 0,0079 0,0077 0,0076 0,0075 0,0074 0,0074 0,0073 0,0073 0,0072 0,0072

200

0,1354

0,0586 0,0320 0,0202 0,0159 0,0138 00,125 0,0117 0,0111 0,0106 0,0102 0,0100 0,0097 0,0095 0,0094 0,0092 0,0091 0,0090 0,0089 0,0088 0,0087 0,0087 0,0086 0,0086 0,008 5 0,0085

Hölzerne Schiffe,

Thalfahrt

von Dampfern geschleppt

Ladefähigkeit der

00S

ose

200

0,1786

0,0730

0,0378

0,0202

0,0133

0,0114 0,0096 0,0085 0,0077 0,0070 0,0065 0,0061 0,0058 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0045 0,0045 0,0044 0,0043 0,0042 0,0042 0,0041

o, 1506 0,0618 0,0322 0,0176 0,0125 0,0100 0,0085 0,0075 0,0068 0,0063 0,0059 0,0056 0,0053 0,0051 0,0049 0,0047 0,0046 0,0045 0,0043 0,0042 0,0042 0,0041 0,0040 0,0039 0,0039 0,0038

0,1430 0,0590 0,0310 0,0173 0,0123 0,0100 0,0086 0,0077 0,0070 0,0065 0,0061 0,0058 0,0055 0,0053 0,0052 0,0050 00,049 0,0048 0,0047 0,0046 0,0045 0,0044 0,0044 0,0043 0,0042 0,0042

von Pferden geschleppt

500

350

200

0,1709

0,0707

0,0377 0,0216 0,0152 0,0123 0,0106 0,0096 0,0087 0,0081 0,0076 0,0071 0,0070 0,0067 0,0065 0,0063 0,0062 0,0060 0,0059 0,0058 0,0057 0,0056 0,0055 0,0054 0,0054 0,0053

0,1430 0,0596 0,0318 0,0179

0,0134

0,0110 0,0096 0,0086 0,0080 0,0075 0,0071 0,0068 0,0066 0,0063 0,0062 0,0060 0,0059 0,0057 0,0056 0,0055 0,0054 0,0054 0,0053 0,0053 0,0052 0,0052

0,1321

°,°553

0,0297

0,0169

0,0126

0,0105

0,0092

0,0084

0,0078

0,0073

0,0069

0,0067

0,0064

0,0062

0,006l

0,0059

0,0058

0,0057

0,0056

0,0055

0,0054

0,0054

0,0053

0,0053

0,0052

0,0052

Trans

port-

Weite

in km

10

Sz

öS

001

0S1

200

250

300

35°

400

450

00S

oSS

600

650

ooZ

750

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

Durch

Schleusen-

Verzögerung

vergröfserte

Transport-

Weite

b) Frachtkosten auf Kanälen.

Hölzerne Schiffe

Eiserne Lastdampfer

von Pferden gezogen

von Dampfern geschleppt

Die Rückfahrt ist l/s der Ladefähigkeit des Schiffes

Auf der Rückfahrt werden die Selbstic steil durch Schlepperdienste gedeckt

Ladefähigkeit der Schiffe in Tonnen

Ladefähigkeit der Schiffe in Tonnen

200

350

200

350

200

350

200

350

Kilometer

Frachtkosten für I Tonnen-Kilometer in Mark

10

25

5o

100

150

200

250

300

35o

400

45°

500

55o

600

650

700

75°

800 850 900 95o 1000 1050 1100 1150 1200

0,1458

0,0690

0,0424

0,0306

0,0263

0,0242

0,0229

0,0221

0,0215

0,0210

0,0206

0,0204

0,0201

0,0199

0,0198

0,0196

0,0195

0,0194

0,0193

0,0192

0,0191

0,0191

0,0190

0,0190

0,0189

0,0189

0,1552 0,0718 0,0440 0,0301 0,0256 0,0232 0,0218 0,0208 0,0202 0,0197 0,0193 0,0190 0,0188 0,0185 0,0184 0,0182 0,0181

0,0179

0,0178

0,0177

0,0176

0,0176

0,0175

0,0175

0,0174

0,0174 04538

0,0698

0,0418

0,0281

0,0231

0,0208

0,0194

0,0185

0,0178

0,0173

0,0169

0,0166

0,0163

0,0l6l

0,0160

0,0158

0,0157

0,0156

0,0155

0,0154

0,0153 0,0152 0,0152 0,0151 0,0150 0,0150

0,1600

0,0722

0,0426

0,0280

0,0229

0,0204

0,0189

0,0179

0,0172

0,0167

0,0163

0,0160

0,0157

0,0155

o,oi53

0,0151

0,0150

0,0149

0,0147

0,0146

0,0146

0,0145

0,0144

0,0143

0,0143

0,0142

0,2383

0,1045

0,0599

0,0376 0,0302 0,0265 0,0242 0,02:7 0,0217 0,0209 0,0203 0,0198 0,0194 0,0190 0,0187 0,0185 0,0183 0,0181 0,0180 0,0178 0,0177

0,0175

0,0174

0,0173

0,0173

0,0172

0,2718

0,1178

0,0662

0,0405

0,0319

0,0277

0,0251

0,0234

0,0221

0,0212

0,0205

0,0199

0,0195

0,0191

0,0188

0,0185

0,0183

0,0180

0,0179

0,0177

0,0176

0,0174

0,0173

0,0171

0,0170

0,0169

0,2014

0,0886

0,0510

0,0332

0,0259

0,0228

0,0209

0,0197

0,0188

0,0181

0,0176

0,0172

0,0168

0,0165

0,0163

0,0161

0,0159

0,0157

0,0156

0,0155

0,0154

0,0153

0,0152 0,0151 0,0151 0,0150 0,2301

0,0999

0,0565

0,0348

0,0276

0,0240

0,0218

0,0203

0,0193

0,0185

0,0179

0,0174

0,0170

0,0168

0,0165

0,0162

0,0160

0,0158

0,0157

0,0155

0,0154

0,0153

0,0152 0,0151 0,0150 0,0149

Siebenter Abschnitt.

Berechnung der Geldkosten für die einzelnen Bau-Arbeiten und für solche Materialien, welche in den Anschlägen nicht besonders aufgeführt werden.

A. Zu Tit. I. des Anschlags. Erd-Arbeiten.

Bei schwierigen Grundlegungen und bei künstlicher Befestigung des Baugrundes tritt an die Stelle des Titels I des Hauptanschlags ein ausführlicher Anschlag, welcher nach Unterabteilungen gegliedert, die sämtlichen, die Gründung, bezw. die Befestigung des Baugrundes betreffenden Ausführungen, einschließlich der Erdarbeiten, des Wasserschöpfens usw. umfassen muß. Sie sollen im Titel II mit behandelt werden.

a) Die Arbeitszeiten.

Die Kostenermittelungen für die einzelnen Arbeiten werden auf einen bestimmten Taglohnsatz für eine durchschnittliche Tagesleistung von 10 wirklichen Arbeitsstunden bezogen.

Bei allen Arbeiten im Hause ist die Arbeitszeit von 10 Stunden in allen Jahreszeiten einzuhalten und ist das Jahr nach Abzug der Sonn-, Fest- und Krankheitstage zu 300 Arbeitstagen zu veranschlagen.

Bei allen Arbeiten im Freie n dagegen ist die tägliche Arbeitszeit von der Jahreszeit und dem Wetter abhängig. Beim Veranschlagen können folgende Tabellen, die der Bearbeiter dieser X. Auflage aus langjährigen Beobachtungen beim Eisenbahnbau zusammengestellt hat, von Wert sein:

Tabelle Uber die Arbeitszeiten beim Erdbau.

Lfd.

Nummer

Monate

Arbeits

tage

im

Monat

Arbeitszeiten für den Tag

bis

von

morgens ! abends Uhr Uhr

Stunden

Anzahl

Frühstücks Mittags- und V esper-Pausen

in

Wirkliche Arbeitsstunden für den

Stunden

Tag ! Monat

Wirkliche Arbeitstage, bezogen auf 10 Stunden täglicher Arbeitszeit

Januar . Februar . März . April.

Mai .    .

Juni .

Juli . . August . September Oktober . November Dezember

io O d d d d d C X) »n m

HHdddddddHH

O 10 m 10 O C O O cocoi~oO

t-T r-T h-T t-T rf d n rf h h h h

105

136

180

231

242

264

264

264

W5

230

171

112

105

HHHPPIOtOPWHHH

o ^ M W CTn 0^4* C-N) JX jO

bl ^3 'b O Ol Orx 'o o Cn On

b) Ausschachten der Baugrube.

Ein Ausschachten der Baugrube wird erforderlich, sobald das Gebäude ganz oder teilweise unterkellert ward, oder sonst Räume unter Erdoberfläche hinabgeführt werden, oder eine Aushebung der tief zu legenden Fundamente wegen erforderlich ist. Die Berechnung der auszuschachtenden Erdmassen geschieht nach Kubikmetern in folgender Weise.

Um ein Einstürzen oder

Die Längen und Breiten der Baugrube werden unter Berücksichtigung der Vorsprünge der untersten Gründungsschichten bezw. unter Hinzurechnung des erforderlichen Arbeitsraumes in Ansatz gebracht.

Rutschen der Wandungen der Baugrube zu verhindern, sind dieselben, falls nicht Absteifungen vorgenommen werden, mit Böschungen zu versehen, welche für festen Ton- und Lehmboden, frei von Grundwasser, das *4- bis i^fache, im leichten Boden bis 2 m Tiefe das iUfache der Höhe betragen.

Ist in letzterer Bodenart die Baugrube, bezw. der Gründungsgraben tiefer hinabzuführen, so sind die Böschungsverhältnisse entsprechend zu vermehren oder durch Absätze zu ersetzen, welche gewöhnlich 45 cm breit herzustellen sind.

Zur Berechnung der Böschungsmassen diene nachstehendes Beispiel.

Ist z. B. die Baugrube eines Gebäudes im Kellergeschoß zu 25,0 m Länge und 13,0 m Tiefe angenommen, die Bankettvorsprünge 0,20 m, der Arbeitsraum 0,30 m Breite, so beträgt der Erdaushub bei 2,0 m Höhe:

25,40 • 13,40 • 2,0 = 680,72 cbm.

_ Hierzu kommen noch die Böschungsmassen.

jjjjl ¹/₂ facher Neigung als s =—= 1 2,0 • 1,0

s-

--1m.

Bei

m, ist die Dreieck-

h'*2,0m.

fläche

= 1,0 qm. Die Längen der Erdprismen

betragen 25,40 + 2 • 0,5 = 26,40 und 13,40 + 2 • 0,5 = ¹4’4°; die gesamte auszuschachtende Erdmasse beträgt ^ demnach:

680,72 + 26,40 • 1,0 qm + 14,40 • 1,0 qm = 721,52 cbm.

Zu demselben Ergebnis gelangt man einfacher, wenn

längen hinzugerechnet und die so erhaltene Fläche mit der Höhe vervielfacht wird. Es ist nämlich, wie aus nebenstehender Figur ersichtlich, das Rechteck

mit den Seiten

Höhe h, also

PU»

XJl i cq

zu den Seiten-

und h gleich dem Dreieck mit der Grundlinie s undjder

in cn

2’

Für einfache Böschungen ist .

ü .    s

2    4’

für einhalbfache Böschungen ist .

für einviertelfache Böschungen ist .

Ferner ist für die Veranschlagung bei ersichtlichen Höhenunterschieden der Baustelle eine genaue Aufnahme derselben erforderlich, sonst genügt es meistens, für die Massenberechnung eine durchschnittliche Tiefe in Ansatz zu bringen.

Für die Abrechnung läßt man im letzteren Falle an geeigneten Stellen Erdkegel stehen, wonach man die durchschnittliche Höhe ermittelt.

Man findet die Raumeinheit von Ausschachtungsmassen auch vielfach auf folgende einfache Weise. Über die aus-auschachtende Baugrube denkt man sich Quadrate von io m -Seitenlänge gelegt, wie in nebenstehender Figur in punk- . tierten Linien angedeutet ist. Für die Berechnung wird ein zweites gleiches Quadratnetz festgelegt, das um 5 m nach beiden Seiten gegen das erste verschoben ist; für die Eck-punkte dieser Quadrate werden die Flöhen ermittelt.

» 10,0

< 5.0 ■

-4-

mo -

Die Summe dieser Höhen mit 100 vervielfacht, ergibt die Ausschachtungsmasse.

1.    Arbeitsleistung. Ein Arbeiter kann, bei einer Entfernung von 20 bis 30 m und einer Tiefe der auszugrabenden Erde von 2 m, in einer Stunde-

16 Karrengänge

im leichten Boden.....

14

,, festen Boden.....

12

,, kiesigen Boden.....

IO

,, tonigen oder lehmigen Boden

,, Torfboden......

,, aufgeschütteten mit Ziegelschutt vermischten Boden 6    ,,

machen, nämlich die feste Erde ausgraben, in die Karre werfen, wegkarren,., den Inhalt der Karre ausschütten und mit der leeren Karre an den Ort der Arbeit zurückkehren.

Bei Erdarbeiten in sehr großem Umfange und auf weitere Entfernungen werden große zweirädrige Kippkarren, welche von zwei Männern fortbewegt werden, währenddessen je nach der Dauer des Karrengangs, ein zweiter Karren durch einen oder zwei andere Arbeiter beladen wird, benutzt.

In gewöhnlichen Fällen bedient man sich der Schubkarren, deren jeder 0,10 cbm lockere Erde, wozu 0,07 cbm feste Erde gehören,, ladet.

Nimmt man nun als Arbeitszeit an einem Tag 10 Stunden an, so schafft ein Arbeiter täglich fort:

.    9 — 10 cbm

im leichten Boden........

festen Boden........

kiesigen Boden........

,, tonigen oder lehmigen Boden

„ Torfboden.........

,, aufgeschütteten mit Ziegelschutt vermischten Boden 3—4    ,,

Soll die Erde höher als 2 m ausgeworfen werden, so muß dies in mehreren! Absätzen geschehen. In diesem Falle rechnet man für 1 Absatz oder 4 m Tiefe den vierten Teil, bei 2 Absätzen oder 6 m Tiefe den dritten Teil weniger,, als oben bei 2 m Tiefe angegeben ist.

2.    Preise. Der Preis für das Ausschachten einer Baugrube richtet sich ebenso wie die Dauer der Arbeit nach der Beschaffenheit des Bodens. Am leichtesten ist Gartenerde oder Sand auszugraben. Diesen folgen: der grobe Sand und der Kies, wozu schon beschlagene Spaten notwendig sind, der Ton und der Lehm, welche mit der Haue (Picke) losgehauen werden müssen, der Moor- oder Torfgrund wegen der Wurfschippen usw. und schließlich der aufgeschüttete mit Steinstücken und Bauschutt vermischte Grund, zu dem ver-stählte, starke Spaten erforderlich sind. Für Vorhalten der Gerätschaften,. Karrdielen usw. sind 5 % des Arbeitslohnes zu rechnen.

Geschieht das Ausgraben im Tagelohn, so kann man bei 10 stündiger Arbeit für den Arbeiter 2,50 M. annehmen. Bei Schichtarbeit kann der Arbeiter 0,50—1,00 M. mehr für den Tag verdienen.. Dabei ist natürlich noch

besonders zu berücksichtigen, daß oft bei dringenden Arbeiten mehrere Ablösungen erforderlich sind, auch oft wegen Mangels an Arbeitskräften mehr Lohn gezahlt werden muß.

1 cbm Erde auszugraben, dieselbe in die Karren zu werfen, auf 20—50 m weit zu verkarren, in Haufen auszuladen, auch die dazu nötigen Karren, Spaten, Karrdielen usw. zu halten, kostet bei einer

Tiefe der Gräben von

0,2—2,0 m ohne Absatz Mark

0,2—6,0 m

0,2—4,0 m mit 1 Absatz mit 2 Absätzen

Mark

Mark

im leichten Boden........

„ festen    „........

„ kiesigen „........

„ tonigen oder lehmigen Boden .

„ Torfboden.........

„ aufgeschütteten Boden.....

0,50—0,60 0,60—0,70 0,65—0,75 0,75—0,90 0,75—0,90 0,85—1,00

0,60—0,70 0,70—0,80 0,75—0,85 0,90—1,00 0,90—1,00 1,00—1,20

0,80—0,90 0,85—0,95 0,95—1,10 I,I5—IE5 1,20—1,30 1,30—1,50

i cbm Erde in morastigem Grunde auszugraben, auf 20—50 m weit zu verkarren, das Wasser mit Wurfschippen während der Arbeit fortzuschaffen mit Einschluß der Vorhaltung der nötigen Gerätschaften und Anfertigung der Laufgerüste, wozu die Materialien vom Bauherrn geliefert werden müssen, kostet durchschnittlich:

Bei einer Tiefe der Grube von 0,2—2,0 m

2,00 M.

,, 0,2—4,0 m mit einem Absatz 3,00 ,,

,, 0,2—6,0 m mit zwei Absätzen 4,50 ,,

Bei Verkarren des ausgeschachteten Bodens auf je 50 m weitere Entfernung ist für das Kubikmeter eine Zulage von 10—15 Pf. zu berechnen.

c) Anlage der Fundamentgräben.

1. Berechnung. Die für die Anlage der Fundamente auszuhebende Erde bestimmt man am einfachsten und genau genug, wenn dieselben nicht gerade mehrfache Absätze von beträchtlicher Höhe haben, indem man zu dem berechneten Kubikinhalte der Bankettmauern ^3 ihres Kubikinhalts für die Böschung hinzurechnet, wozu dann noch bis j/3 für die Auflockerung kommen.

Bei geringen Tiefen der Fundamente bis 0,50 m bei losem Erdreich und bis 1,0 m bei festem Lehm- oder Tonboden kann meistens von Anlage der Böschungen abgesehen werden.

Die Tiefe der Fundamente richtet sich nach dem guten Baugrunde. Bei sehr tiefen Fundamenten muß die Sohle des Grabens um 30—50 cm breiter als die des Mauerwerks angenommen werden, um für die Arbeiter und die Materialien genügenden Raum zu gewinnen. Auch treppt man bei größeren Tiefen die Seiten in Absätzen von je 2 m Höhe ab.

Der Seitendruck der Erde nimmt ungefähr im Verhältnis der Quadrate seiner Höhe zu, und muß daher in dem Falle, daß die Fundamentgräben tief angelegt werden müssen, auf Absteifen der Seiten gerechnet werden. Es wird sich jedoch empfehlen, auch eine Veranschlagung für Anlage von Böschungen vorzunehmen, um zu wissen, welche Ausführungsweise die billigere ist, die dann zu wählen sein wird.

Auf ein Meter Fundamentgraben rechnet man zur Absteifung für beide Seiten desselben bei 2 m Höhe: 4 qm, 6 cm starke Ausschußbohlen und zwei Verstrebungen von Kreuzholz. Es ist hinreichend, Rüstzeug dieser Art für 40 m in Ansatz zu bringen, da dasselbe Holz weiterhin verwendet werden kann, wenn der erste Teil zugeschüttet ist.

2. Preise. Der Preis für das Ausgraben von Fundamentgräben ist natürlich hier derselbe wie unter b. Die Kosten für das Absteifen der Seiten betragen für das Meter Fundamentgraben 2 m hoch an Materialien und Arbeitslöhnen:

3,00 M.

2,40 „

4 qm Ausschußbohlen je 0,75 M........

3 m Kreuzholz zu Streben je 0,50 M......

12 Stück Nägel.............

Für das Zurichten und Befestigen der Bohlen, 4 qm zu 0,60 M...............

7,40 M.

d) Ausschöpfen des Grundwassers.

Dasselbe geschieht:

1.    Mittels Handeimer, wenn die Förderungshöhe 1,0—2,5 m beträgt. Ein solcher faßt 0,01 cbm Wasser. Ein Arbeiter kann in einer Minute bei einer Ausgußhöhe von 1,0 m = 0,12—0,15 cbm Wasser fördern. Bei einer Höhe von 1,5 m fördern 2 Arbeiter in 2 Reihen in der Minute nur 0,10—0,12 cbm. Hiernach ist leicht die Anzahl der notwendigen Arbeiter und die Nutzleistung zu berechnen.

2.    Mittels Wurf schaufeln, wenn die Höhe des Ausschöpfens 0,6—1,0 m beträgt, und mittels Schwungschaufeln bei 1,0—1,5 m Höhe. Drei Arbeiter fördern in einer Minute mittels 28 Schwingungen etwa 0,62—0,63 cbm Wasser mit der Schwungschaufel.

3.    Mittels Handpumpen, wenn die Hubhöhe bedeutend und das Wasser rein ist. Dieselben sind die vorteilhaftesten Maschinen zu diesem Zwecke. Ist das Wasser höher als 6,5 m zu heben, so erhält die Pumpe eine Saugröhre. Um einen ununterbrochenen Ausguß zu erlangen, kuppelt man je 2 Pumpen derart, daß sie wechselweise mittels eines wagerechten Hebelarms oder mittels Zugleinen auf und ab bewegt werden können.

4.    Mittels der Schraube.

5.    Mittels der Eimerkette.

6.    Mittels der Wasserschnecke.

7.    Mittels Schaufelwerken, welche bei einer Höhe von 2,5—2,8 m gebraucht werden können, aber in ihrer Leistung weit hinter den Pumpen zurückstehen.

8.    Mittels Zentrifugalpumpen, welche durch Dampf-, Gas- oder kalorische Maschinen betrieben werden.

a) Arbeitsleistung.

Nach der „Hütte“ fördert i Mann an einem Tage Wasser: auf I m Höhe cbm

auf I m Höhe

mit der Schraube ...    92 cbm

mit der Eimerkette .    .120

am Laufrad mit Schnecke 184    ,,

mit dem Eimer . am Schaufelwerk mit der Pumpe .

Die Kosten des Wasserschöpfens lassen sich nur sehr im allgemeinen vorher bestimmen, da diese Arbeit von zu viel Umständen abhängt, namentlich

NOVO

B.

3i

vom Zuströmen der Quellen des Grundwassers. Es wird meistens hierfür eine runde Summe nach überschläglicher Berechnung ausgeworfen und die Arbeit dann unter Aufsicht auf Tagelohnrechnung ausgeführt. Man kann aber folgende Angaben berücksichtigen:

1. Schöpfarbeiten bei kleinen Bauten. Den Tagelohn für Wasserschöpfen berechnet man wie folgt: Die Tagewerke, welche 8 Maurer benötigen, wenn jeder 1 cbm Steine täglich verarbeitet, und zwar für den Mauerkörper zwischen der Fundamentsohle und dem gewöhnlichen Wasserstande des nächsten Baches, werden mit 3,5 multipliziert, um die Tagewerke für das Wasserschöpfen zu erhalten. Der Lohnsatz für den Wasserschöpfer ist 2,50 M.

in Pferdestärken.

2. Schöpfarbeiten bei großen Bauten mit Maschinen. Man rechnet, daß 150 qm Fundamentfläche bei 1,0 m Hubhöhe = 1 Pferdekraft benötigen. Sind N die benötigten Pferdekräfte, F die Fläche des Fundaments in qm, h in m die Höhe des Terrains über Fundamentsohle plus 1,0 m, so ist: F • h

150

ß) Kosten der Hilfsmaschinen usw.

1 lederner Handeimer von 0,01 cbm Inhalt kostet .    .

1 Holzeimer mit eisernen Bändern.........

1 m Rüstung, enthaltend 1 Bock und 1 Brett von 3,75 m

Länge kostet einschl. Arbeitslohn.......

1 Wurfschaufel aus hartem Holz einschl. .Stiel .    .    .    .

2,75—3,oo M. 1,50—2,00 „

7,00—8,00 ,, 1,50—2,00 „

1 Schwungschaufel einschl. Material und Arbeitslohn .    .    3,00—4,00 „

Die Kosten der Pumpen sind unter Abschnitt V, 41 zu ersehen. 1 Handschaufelwerk 9 m lang kostet einschl. Zimmer-, Schmiede- und Schlosserarbeit nebst sämtlichen zugehörigen Materialien ungefähr 700—800 M.

1 Winde zum Höher- oder Tieferstellen des Schaufelwerks kostet ungefähr 60 M.

e) Wegschaflon hinderlicher Gegenstände.

1.    Große Feldsteine werden entweder durch P'euer bis zum Zerspringen erhitzt oder mittels eines großen Steinhammers (Possekels) zerschlagen oder auch mittels Pulver zersprengt. Im letzteren Falle nimmt man der Steinstärke zur Tiefe des zu bohrenden Loches an und füllt dasselbe auf )/$ mit Pulver, indem % für den Pfropfen bleiben. p2 kg Pulver genügt zu 80 cm Lochtiefe. Ein geübter Steinsprenger kann in einem Tage 0,65 cbm Feldsteine bohren und sprengen.

2.    Alte Pfähle werden ausgezogen mittels:

a) der Hebelmaschine, durch welche 3 Mann eine Kraft von 4000—-4100 kg und 6 Mann eine Kraft von 5700—5800 kg ausiiben können;

ß) des doppelten Haspels, durch welchen 2 Mann schon eine Kraft von 10800—11000 kg gegen den Pfahl ausüben.

Preise.

200—250 M.

Eine Hebelmaschine kostet einschl. Zimmerer-, Schmiede-und Seilerarbeiten, sowie sämtlicher zugehöriger Materialien ungefähr ...........

• •    125—150 „

Ein doppelter Haspel einschl. Zimmer- und Schmiedearbeit, sowie der Materialien ungefähr

f) Wegsehaffen der ausgegrabenen Erde.

Der Inhalt der aufgelockerten ausgeworfenen Erde beträgt etwa V3 mehr als derjenige des festen Bodens, 1 cbm fester Boden enthält also ij/3 cbm aufgelockerte Erde. Das Gewicht der Erdarten ist verschieden. Es wiegt:

1 cbm lehmige sehr feste Erde frisch .    2050 kg

5)

fette Gartenerde frisch trocken

lockere, magere Erde . gewöhnlicher Sand . gemeiner Ton reine Tonerde fetter Lehm erhärteter Lehm Bauschutt .

trocken 1950 ,,

5)

Berechnung. Eine zweispännige Fuhre ladet je nach Beschaffenheit des Weges und der Bodenart 1—2 cbm Erde. Betragen die Unterhaltungskosten für ein Gespann täglich 12 M. und können 6 Fuhren an einem Tage geschafft werden, so kostet 1 Fuhre 2 M., das Kubikmeter Erde abzufahren dejnnach 1—2 M.

g) Hinterfüllen der Fundamente.

Nach Aufführung der Fundamente, Kellermauern usw. werden dieselben wieder mit Erde hinterfüllt, sobald der Mörtel einigermaßen erhärtet ist, und dieselbe festgestampft. Die Berechnung geschieht nach Kubikmetern una ei-gibt sich aus b) (Ausschachten der Baugrube) Seite 416.

Preise. Da ein Arbeiter dabei das Doppelte leisten kann als beim Ausschachten, so sind die Preise ebendaselbst leicht zu entnehmen.

Man rechnet:

1 cbm einzufüllen und festzustampfen einschl. Anfeuchten .    .    0,35—0,40 M.

■ 0,25—0,30 „

1 cbm desgl. ohne Anfeuchten

Gewöhnlich wird diese Arbeit mit dem Ausschachten zusammengefaßt und dieser Preis dann um 15—20% erhöht.

h) Sonstige Erd-Arbeiten.

0,20—0,25 M.

0,10-0,20

0,10—0,15

i cbm Boden auseinander zu werfen und einzuebnen .    .    .

i qm unebene Bodenfläche einzuebnen und zu befestigen für

je 15—20 cm Höhenunterschied...........

1 qm Böschungen herzustellen............

B. Zu Tit. II. des Anschlags.    Maurer-Arbeiten.

I. Arbeitslohn.

a) Maurer-Tagelohn.

Außer dem an die Gesellen bezw. Arbeiter zu zahlenden Tagelohn erhalt der Meister noch das sog. Meistergeld, welches dem gezahlten Tagelohn noch hinzuzurechnen ist und dann das sog. „Tagewerk“ eines Maurers, eines Arbeitsmannes, Burschen usw. ergibt. Für dieses sog. Meistergeld hat der Unternehmer die Aufsicht über die Arbeit, sowie die Auszahlung zu übernehmen, häufig sogar auch den Vorschuß des Geldes bis zur Rechnungsanweisung und

den gesetzlichen Zuschuß für die Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter zu leisten.

Auf 2—3 Gesellen rechnet man einen Arbeiter zum Heranbringen der Ziegel und des Mörtels, und auf 8—12 Gesellen einen Kalkschläger zur Bereitung des Mörtels. Auf 10—20 Gesellen rechnet man einen Polier. Sind mehr Gesellen beschäftigt und stehen dieselben voneinander entfernt, so rechnet man je nach Ausdehnung der Arbeit und Anzahl der Arbeiter mehr Polier bezw: Postengesellen.

Ist der Bau nicht so weitläufig, so kann ein tüchtiger Polier 30 Gesellen beaufsichtigen und für dieselben die nötigen Anlagen, Einteilungen, Lehrgerüste usw. vorbereiten.

Als Tagelohn kann einschl. des Meistergeldes durchschnittlich angenommen werden:

.    .    0,60—0,90 M.

•    •    0,35—0,55    „

.    0,20—0,30    „

. 0,25—0,35 „

Für 1 Polierstunde ,,    1    Gesellenstunde

,,    1    Burschenstunde

,,    1    Arbeiterstunde .

b) Fundament-Arbeiten.

Die Tiefe der Fundamente richtet sich nach der Lage des guten Bau

grundes.

Sicherer Baugrund ist Felsboden ohne Klüftung, Gerolle ohne Seitenschiebung, Kies, Sand, Ton und Lehm; letztere 4 Bodenarten jedoch nur, falls die Mächtigkeit der Schichten wenigstens 4—6 m beträgt und keine Unterspülungen zu befürchten sind. Im letzteren Falle kann der Baugrund auf künstliche Weise durch Entwässerung (Drainage), Verdichten, durch Einrammen von Bauschutt, faustgroßen Steinen, Pfahlreihen von 1—4 m Länge tragfähiger gemacht werden.

Zum schlechten Baugrund rechnet man Mutterboden, Morast, Torf, aufgeschüttetes Erdreich. Die Untersuchung des Baugrundes geschieht mittels Aufgrabungen oder Bohrungen an mehreren hauptsächlich belasteten Stellen des Bauplatzes. Je nach der Bodenart werden die Bohrungen mit dem Sondiereisen, Zylinder-, Löffel-, Ventil- oder Meißelbohrer vorgenommen.

Die Fundamente sind in jedem Falle frostfrei, d. h. bis auf eine Tiefe von 0,75—1,25 m unter dem Terrain, je nach der Gegend, zu legen.

Die Breite der Fundamente richtet sich nach dem Druck, den das Mauerwerk auf den Baugrund ausübt. Guter Baugrund kann bis 4 kg für das Quadratzentimeter belastet werden. Gewöhnlich nimmt man jedoch nur 2,5 kg an.

Bei unsicherem Baugrunde sind Belastungsversuche vorzunehmen.

Dementsprechend sind die Vorsprünge zu Grundmauern zu bemessen, wobei dieselben mindestens 0,50 m hoch anzulegen sind.

Das

Bis auf 1J4 m Höhe des Gründungsmauerwerks rechnet man nur auf einen Absatz der Mauerstärke, bis auf 2*4 m Höhe deren zwei und bis auf 3% m drei Absätze. Jeder Absatz setzt auf beiden Seiten bei Ziegeln 12—13 cm ab, so daß die Stärke des oberen Absatzes vom Fundamente die Stärke der Mauer des untersten Geschosses -j- 25 cm beträgt. Bei Bruchsteinmauerwerk sind die Absätze 10—20 cm breit zu bemessen. Die Stärke des zweiten Absatzes ist gleich der Mauerstärke des untersten Geschosses -j- 2 X 25 cm usw. eigentliche Bankett, d. h. den untersten Absatz des Gründungsmauerwerks, läßt man auch namentlich bei Bruchsteinen auf jeder Seite 15—25 cm vorspringen.

Fundamente für die Vorlagen der Gurtbogen im Keller, sowie für einzelne Pfeiler, rechnet man am besten durchgehend wie für eine volle Geschoßmauer, um ein gleichmäßiges Setzen des Mauerwerks zu ermöglichen.

Ist man genötigt, clas Mauerwerk auf einzelne Pfeiler zu gründen, wie z. B. bei tiefliegendem guten Baugrunde, so rechnet man auf sog. Erdbögen. Dieselben spannen sich von Pfeiler zu Pfeiler mit der Pfeilhöhe des Bogens nach unten gekehrt und verhindern so das größere Setzen eines einzelnen Pfeilers.

Fundamente unter Holzwänden (Fachwerk) werden in Bruchstein 40 bis 50 cm stark, in Ziegeln 38 cm stark angenommen. Auf denselben, unter den Schwellen, muß eine Rollschicht angelegt werden.

Liegt der gute Baugrund 5—6 in tief, so gründet man künstlich:

1. Sandschüttung. Man bildet durch Ausgraben des schlechten Baugrundes und Einfüllung von möglichst grobkörnigem Sande einen künstlichen „guten“ Baugrund. Derselbe muß mindestens 1,0 m stark sein und allerseits möglichst weit vor den Umfassungsmauern des Gebäudes vortreten, etwa 1,5- bis 2 mal der Höhe der Sandschüttung. Man rechnet bei dieser Gründungsart auf ein Setzen des Mauerwerks, sucht dasselbe aber möglichst gleichmäßig zu bewirken.

Ungefähr sollen die Vorsprünge der Sandschüttung vor dem Fundamentmauerwerk an jeder Seite gleich der Schüttungshöhe sein. Sandgründung für preßbaren Boden überträgt den Druck unter 45 °. Der Sand wird in einzelnen Lagen 30 cm stark regelrecht gestampft, besser gewalzt unter Zuführung von Wasser. Am besten ist es, den Sand in Wasser zu schütten (in dünnen Lagen), da derselbe sich dann festsaugt. Langsame Aufführung des Gebäudes, sowie Verwendung rasch bindenden Mörtels sind zu empfehlen.

3,00 M. 0,50 „

Die Kosten einer solchen Sandschüttung betragen:

1 cbm scharfen reinen Sand anzuliefern ....

1 cbm Sand in die Baugrube ins Wasser zu streuen

für 1 cbm Sandschüttung 3,50 M.

2. Beton schüttung. Unter gleichen Bedingungen wie vor und namentlich dann, wenn wegen Wasserandranges die Herstellung von Verbandmauerwerk ausgeschlossen bezw. erschwert ist, wendet man jetzt häufig Betonschwellen an und zwar in letzterem Falle zwischen eingerammten Bohlen (Spundwänden). Oft wird das Gebäude auf ein durchgehendes Betonbett gegründet, um den Druck mehr zu verteilen, und auch dann, wenn man genötigt ist. mit dem Kellergeschoß unter den höchsten Grundwasserstand hinabzugehen. Die Sohle desselben soll, wenn möglich, 15 cm über demselben zu liegen kommen. Bei schlechtem Baugrunde macht man ein Gerippe von Eisen und schüttet dazwischen den Beton.

Die Versenkung des Betons geschieht schichtenweise, möglichst rasch hintereinander in großen Mengen hauptsächlich mittels eiserner Blechkübel von 1 cbm Inhalt, wenn der Beton in Wasser zu schütten ist.

Den Schlachthof in Flensburg ließ Osthoff auf einen 1 m starken Betonklotz mit Eisengerippe aus Winkeleisen von 100X100X13 mm Stärke setzen. Die Kosten betragen für 1 cbm Zementbeton mit Eisen:

1 cbm Zementbeton (1 T. Zement zu 3 T. Sand zu 6 T. Kies) fix

und fertig herzustellen........

90 kg Winkeleisen anzuliefern und zu montieren, je 0,16 M. .    .

Für insgemein...............

7s

.    27,00    My

.    14,40    „

____0,60 „

Für 1 cbm Beton mit Eisen 42,00 M.

an-

3. Schwellrost. Diese Gründungsart kann nur dann ausgeführt werden, wenn der Schwellrost immer unter Wasser liegt und wird dann gerne da gewandt, wo der feste Untergrund mindestens 5,0 m tief liegt, man es jedoch darüber mit einigermaßen tragfähigem Boden zu tun hat, und es darauf ankommt, den Druck des Mauerwerks auf eine große Fläche gleichmäßig zu verteilen.

Die Kosten des Schwell- (liegenden) Rostes sind im 7. Abschnitt, E. Tit. V. berechnet und betragen für 1 qm Rost = 12—15 Mark.

4. Pfahlrost. Pfahlroste werden meistens angewendet, wo der feste Untergrund in 6—10 m Tiefe nicht zu erreichen ist, derselbe tief unter Wasser liegt und der darüber liegende Boden weich oder sumpfig ist.

a) Wenn der Pfahl mit der Spitze in einem durchaus festen Boden, sonst aber in durchaus nachgiebigem Boden steht, so ist seine Tragfähigkeit:

Pfahldurchmesser -

20 cm

25 cm

30 cm

Tragfähigkeit des Pfahles in kg

6 m Pfahllänge 10 ,,    „

24 000

20 OOO

30 000 26 500

36 000 33 000

ß) Wenn der feste Boden gar nicht erreicht ist, sondern die Tragfähigkeit des Pfahles nur durch die Reibung der Pfahlwand an dem umstehenden Boden erreicht wird:

Länge des Pfahls in Metern

Bodenart, in welcher der Pfahl steckt

Pfahldurchmesser

25 cm

Tragfähigkeit des Pfahles in kg

20 cm

30 cm

10

Triebsand Weicher Boden Lehmboden Kiesboden Triebsand Weicher Boden Lehmboden Kiesboden

7    900 19 800

1    900 3 800 7 700

19 400

2    500 5 000 9 900

24 800

2 300 4 600 9 200 23 OOO 3 000 6 000 11 900 29 800

7) Wenn der Pfahl teils mit der Spitze in festem Boden steht, teils durch die Reibung der Pfahlwände an dem kiesigen oder Lehmboden trägt:

Lehmboden Kiesboden Lehmboden Kiesboden

¹⁰ {

30 000

39    000 28 000

40    000

37 000 49 000 36 000 51 000

45 000 59000

45 000 63 000

Die Kosten des Pfahlrostes betragen je nach dem Durchmesser der Pfähle, ob eiserne Schuhe und Ringe zur Anwendung kommen:

bei 6 cm langen Pfählen für 1 qm Grundfläche = 40—60 M.

= 60 — 80 ,,

Näheres s. 7. Abschnitt, E. Tit. V.

5. Hölzerne Kasten (Senkkasten) von 1,0—1,5 m Länge und Breite im Lichten, werden aus 5—8 cm starken Bohlen festgezimmert und bis auf den guten Baugrund hinunter gesenkt. Demnächst wird der Kasten innerlich von der Erde befreit, unten mit Beton ausgefüllt und von da ab, wo das Wasser mit Pumpen bewältigt werden kann, fest ausgemauert.

Das Senken der Kasten geschieht entweder auf Tagelohn, wobei man für die Stunde auf 1 Brunnenmachergesellen 0,50 M. und auf jeden der 4 Arbeitsleute 0,30 M. rechnen muß, oder nach Kubikmetern der auszugrabenden bezw. auszubohrenden Erde.

a) Es kostet ein Senkkasten aus 8 cm starken Bohlen mit 12—16 cm

starken diagonal getrennten (also im Querschnitte dreieckigen) Eckstielen, einschließlich Holz, Nägel und Arbeitslohn, aufgestellt, beriistet und abgesteift frei Baustelle:

bei 3,0 m Kastenhöhe, für 1 qm Kastengrundfläche 10 M.

18 „

ß) Den Boden zum Senken im Trocknen auszuheben f. 1 cbm = 0,60 M.

in Sand.....

,, Lehm ....

,, Kies u. Triebsand ,,    1    ,,    = 10 ,,

<5) Das Ausbetonieren des Kastens unter Wasser für 1 cbm Beton = 25 ,, s) Das Ausmauern des Kastens für 1 cbm Mauerwerk = 25 M.

£) Die Kosten eines Senkkastens, fix und fertig hergestellt, abgesenkt, ausbetoniert und ausgemauert, wenn mit s in Metern die innere Seitenlänge des Kastens, mit T die Gesamttiefe des Kastens in Metern und mit t die Tiefe des Wasserstandes unter Terrain bedeutet, betragen demnach:

1. Der Kasten = s² •

y) Das Senken des Kastens unter Wasser

1 cbm =

6 ,,

T = s² • 3 • T in Mark;

6 J ’

2. der Erdaushub im Trockenen = s² • t • 0,80 in Mark.

in Mark;

3. das Senken des Kastens unter Wasser = s² • T • (10 oder 8 oder 6)

4. das Ausbetonieren des Kastens unter Wasser bezw. Ausmauern bei T m Beton- oder Mauerstärke = s² (21,50 + 3,50) T — s² • T • 25 in Mark.

Die Gesamtkosten, einschließlich Materialien an Holz, Beton, Nägeln, an Arbeitslohn, Geräten und Gerüsten, sind demnach:

s² (35 T + °>8 t ) in Mark.

Wird t = 0,3 T angenommen, so betragen die Gesamtkosten im allgemeinen :    i -

3 5 . s². T in Mark.

Kosten des gesenkten Kastens.

Seitenlange des Kastens in Metern

T in Metern

Gesamttiefe des Kastens

10

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

35

8o

7o

158

105

U5

140

280

235

420

220

440

655

3i5

630

945

140

3D j 395 560 1 700 875 1100 1260

210

475 840 1320 1575 i 1890

245

550

985

1530

2200

280 630 1115 1745 2520

1400

2190

3i5o

6. Gesenkte Brunnen von I-—2 m lichten Durchmessers, 1 Stein stark, welche mit Beton oder Mauerwerk innerlich ausgefüllt und festgestampft, über dem Wasser aber im Verbände ausgemauert werden. Die Entfernung der einzelnen Brunnen voneinander beträgt je nach der Grundrißeinteilun£ 1,5 bis 4,0 m. An den Ecken und denjenigen Stellen des Grundrisses, welche die größte Last auszuhalten haben, nimmt man größere Brunnen an. Auf den Brunnen werden demnächst Pfeiler bis zur Plinthe gemauert und diese mittels Gurtbogen von 2 Steinen Stärke überwölbt und zur Anlage des Mauerwerks ausgeglichen. Unerläßlich dabei ist eine gute Verankerung, namentlich an den Endwiderlagern der Ecken.

Die Brunnen werden in der Regel kreisrund und in der Lichtweite von 1,0—3,0 m ausgeführt:

a) Die Anzahl der Ziegel, welche zu solchen Brunnen für jedes Meter der Tiefe nötig sind, berechnen sich nach der Formel:

(d + a) n X a X 4°° Stück,

wenn mit a die Stärke des Brunnen-Mauerwerks in Metern, d die lichte Weite des Brunnens in Metern bezeichnet wird. Dann ergibt sich folgende Tabelle:

d = Lichtweite

des

Anzahl der Ziegel für I m Brunnentiefe, wenn die Wandstärke des Brunnens beträgt:

Brunnens

0,25 m = 1 Stein 0,38 m — 1¹/₂ Stein Stück

Stück

0,51 m = 2 Stein Stück

1,00

1.25

i,So

1.75

2,00

2.25 2,5«

2.75 3,oo

390

470

550

630

710

790

870

770

880

990

1100

1200

1310

1420

1530

I2ÖO

1410

i57o

1730

i88o

2040

2200

ß) Ein Brunnenkranz von 0,25 cm Breite aus 3 Lagern 5 cm starker kieferner Bohlen mit einer Flacheisenbandschneide wird unten auf die Sohle des Erdaushubes gelegt und der Brunnen darauf gemauert. Ein solcher Brunnenkranz kostet = 15 d M., also:

für 1,00 m weite Brunnen

99    1,25    5)

>,    ¹ j5° 9,

„ B75 „

» 2,00 „

,9 2,25 ,,

9, 2,50 ,,

9,    2,75 9,

9, 3,00 ,,

M.

9,

,9

99

99

99

,9

99

99

99

99

99

99

•    41    ,9

•    45 „

y) Der Erdaushub, welcher bis zum Grundwasserspiegel, also im Trockenen geschieht, kostet für 1 cbm Boden etwa 0,60 M. Wird nun etwa 30% für Böschungen oder für Ausbolzungen zu den Kosten zugeschlagen, so

/ d 1 2 a\

ergibt sich für jedes Meter der Aushub-Tiefe = (—-—J² 3,14 X 0,80 M., also: für 1,0 m weite Brunnen

.    1,50    M.

•    2,50    „

•    5,oo „

•    7,oo „

. 10,00 ,,

<5)Die Aufführung der Brunnen wand aus Ziegelmauerwerk in Zementmörtel, wobei in der Regel die äußere Fläche des Brunnens in Zementmörtel geputzt wird, um die Reibung des Brunnens an der Erde beim Senken zu verringern, kostet, einschließlich des Arbeitslohnes für den Putz, für 1 cbm Mauerwerk an Arbeitslohn 5 M. Demnach stellen sich die Kosten dieser Arbeit für 1 m Brunnenhöhe:

99

99

99

Lichtweite

des

Brunnens

Kosten für Aufmauerung und Verputzen des Brunnens an Arbeitslohn einschl. Geräte und Gerüste für 1 m Brunnentiefe bei einer Wandstärke des Brunnens von

ix/₂ Stein I 0,51 m

0,25 m = I Stein Mk.

0,38 m

2 Stein

Mk.

Mk.

1,00

1,25

5>— 6,—

50

7,—

75

8,—

9,60 i i,— 12,30 13,70 15,— 16,40 17,80 19,10

15.70

17.70

19.60

21.60

23.50

25.50

27.50

e) Das Senken des Brunnens unter Wasser mittels des Trichterbohrers, sowie die ausgebaggerte Erde beiseite zu schaffen, den Brunnen mit Eisen zu belasten, das Eisen heranzuschaffen und wieder fortzutransportieren, wobei der Transport des Eisens zur Baustelle, das Auf- und Abladen, das Verwiegen für eine Woche 0,30 M. für 100 kg, den Brunnen später zu entlasten und das Eisen auf der Baustelle zu transportieren 0,50 M. für 100 kg (also für 1 Brunnen) kostet, erfordert an Arbeitslohn für die Masse des Erdaushubes, welcher gleich dem äußeren Rauminhalt des Brunnens ausmacht:

bei steinigem Boden und im Triebsand für 1 cbm 10 M.

„ festem Lehm und Moor 1 cbm 8 M.

,, Sand für 1 cbm 6 M.

Demnach kostet ein Brunnen zu senken, vom Grundwasserspiegel ab gerechnet, für 1 m Tiefe des Brunnens

d + ²³)->.

n (10 oder 8 oder 6) Mark,

wenn die lichte Weite und a die Wandstärke des Brunnens bedeutet. Daraus ergibt sich folgende Tabelle:

d = Lichtweite des

Brunnens

Bei steinigem Boden

Kosten des Brunnensenkens für 1 m Brunnentiefe in Mark: Bei lehmigem Boden

Bei sandigem Boden

Wenn die Wandstärke des Brunnens beträgt:

0,25 m = 1 Stein

0,38 m 0,51 m = U/2 Stein = 2 Stein

0,25 m = 1 Stein

0,38 m 0,51 m = l¹/₂ Stein — 2 Stein

0,25 m = 1 Stein

0,38 m

0,51 m = lVä Stein = 2 Stein

1,00

1.25

1.50

1.75 2,00

2.25

2.50

2.75 3,oo

17,60

24,00

3L40

40.10

49.50 57,20 70,65

83.50

96.10

24,30

31,40

40.10

49.50 57,20 70,65

83.50

96.10 110,80

31,40

40.10

49.50 57,20 70,65

83.50

96.10 110,80 125,60

14.10 19,20

25.10 32,90

39.60 45,70

56,50

66,80

76.60

19.50 25,10

32.90

39,6o

45,70

56.50 66,80

76.90

88.90

25,10

32.90 39,60 45,70 56,50 66,80

76.90 88,70'

100,50

10.60

14.40 18,80

24,90

29,70

34,30

42.40 50,10

57.60

14.60 18,80 24,90

29,70

34,30

42,40

50,10

57.60

66,50

18,80

24,90

29,70

34,30

42,40

50,10

57,60

66,50

7540

C) Einen Brunnen unter Wasser auszubetonieren 1,0 m hoch, den Beton anzumachen und in Kübeln hinunterzulassen, kostet für i cbm Beton an Arbeitslohn einschließlich Winden, Gerüste, Geräte usw. — 3,50 M.

Demnach betragen diese Kosten für einen Brunnen von:

2,80 M.

4,30 „

6,10 ,,

8,40 „

11,00 „

13,90 „

17,20 „

20,80 ,,

24,70 „

fj) Einen Brunnen im Innern auszu mauern, nachdem die Betonlage eingebracht ist, und vorher auszupumpen, kostet für 1 cbm 3,00 M.

Es betragen demnach die Kosten dieser Ausmauerung für einen Brunnen von:

1,00 m Lichtweite bei 0,79 cbm Beton

3,oo „

,, 1,23 ,,

„ B74 „    2,41

„ 3,H „ 3,98 „

99

„ 4,91    „

,, 5,94 „

9 9    7 ,07    ,5

99

d m Lichtweite für I m Brunnentiefe =

A.

71 • 3 M.

Bei 1,00 m Lichtweite für 1 m Brunnentiefe

„ 1,25 „

„    1,50 „

2.40    M.

3,70 „

5,30 „

7,20 „

9.40    „

12,00 14,80 ,,

17,90 „

21,30 „

Es ist dabei nicht zu vergessen, bei der ganzen Brunnentiefe 1 m, der schon ausbetoniert ist, in Abzug zu bringen.

<5) Es kostet somit ein Brunnen fix und fertig hergestellt, wenn mit: d die Lichtweite desselben in Metern, a die Wandstärke T die Gesamttiefe

t die Tiefe des Wasserspiegels unter Oberkante Brunnen in Metern bezeichnet, und ferner: 1 cbm Ziegelmauerwerk in Zementmörtel (1 : 2) für die Brunnenwand 30 M.,

1 cbm Ziegelmauerwerk zur Ausmauerung 25 M.,

1 cbm Beton 21,50 M. kostet:

„ B75 „

9 9 2,00 ,,

9,    2,25    ,

9,    2,50

,9 2,75 9,

99    89^0    99

99

99    99

1.    Das Brunnenwand-Mauerwerk == (d + a) n • a • T • 30 M.;

2.    der hölzerne Brunnenkranz = 15 • d M.;

d + ² Ä 9.

3. der Erdaushub im Trocknen =

4. das Senken des Brunnens unter Wasser =

ji • t • 0,80 M.;

d±2z) 2 .

71 • (T - t) • 6 M.;

5. der Beton = ^j ² •

Ti • (21,50 -j- 3,50) in Mark;

6. die Ausmauerung des Brunneninnern =

71 • (T — 1) • 25 M.

Zusammen kostet der Brunnen bei T m Tiefe:

15 * d + d 4 a) a • T • 30 4

(Ah^)2(6T_₅,2t) + (i)

² »T • 25 in Mark.

Für d = 1,0 m; a = 0,25 m; T = 6,0 m und t = 2,0 m betragen die gesamten Brunnenkosten 354 M.

Für d = 2,0 m; a = 0,38 m; T = 6,0 m und t = 2,0 m dagegen 1159 M.

Wird im allgemeinen angenommen, daß t = o,3T und a = o,2.d sei, was kein so großer Fehler ist, so ergibt sich die Formel, welche für Ueberschläge genau genug ist:

d (15 -{- 50 . d . T) in Mark,

als Gesamtkosten des Brunnens einschließlich Materialien, Arbeitslohn, Gerüste und Geräte.

Alsdann ergibt sich folgende Tabelle:

d =

Durchmesser des Brunnens in Metern

Gesamtkosten des Brunnens in Mk. bei einer Brunnentiefe = T

4m 5 m 6 m 7 m 8m 9 m 10 m 12m

1,00

1.25

1.50

1.75 2,00

2.25

2.50

2.75 3.oo

iöS

215

265

253

33i

409

3D I 365 488    566

4D

O l-o O

793

975

ii75

1395

473

585

CO CO bO 00

O OC

791

bO Ob 4- bO

810

1046

1288

1553

1845

1030

1300

1600

i93i

2295

1230

1552

1913

2309

2745

1097

1430

1805

2225

2687

3i95

Ob 10 bO Ob CK) Ln tO 4*

bO CM

10 o

615

956

O l-o O bO Ol CM cO cO

1035 ”48 1403 1556 1830 2030 2311 2564 2850 3163 3443 3821 4095 4545

1373

1862

2430

3070

3786

4578

5445

1) Eiserne Brunnen. Dieselben werden in Guß- oder Schmiedeeisen hergestellt, und zwar erstere aus kreisförmigen Röhrenstücken von 1,5 bis 2,0 m Länge bis zu 2,5 m Durchmeser und 2—3 cm Wandstärke. Die Verbindung geschieht durch innen abgedrehte Flanschen.

Die schmiedeeisernen Brunnen werden aus Blechringen, im Innern durch Verankerungen ausgesteift, in beliebigen Grundformen zusammengesetzt.

Die Verwendung der eisernen Brunnen ist für den Hochbau eine sehr beschränkte.

Im großen und ganzen kostet ein eiserner Senkkasten, von der Sohle bis Kastenoberkante (Niedrigwasser, Eisen, Beton, Senken, Gerüste usw.): bei 2,0 m Kastenhöhe für 1 qm Grundfläche =250 M.

= 300 M = 360 „

= 420 ,,

= 500 „

c) Abhalten der Erdfeuchtigkeit.

Zur Fernhaltung der auf steigenden Erdfeuchtigkeit von den Gebäudemauern dienen 2 cm starke Schichten aus Gußasphalt mit Steinkohlenteer oder Goudron vermischt im Verhältnis von etwa 5 Teilen Asphalt, ¹/2 bis 1 Teil Steinkohlenteer, 2 Teilen scharfem Sand oder als Ersatz der gegossenen Schichten Asphaltfilzplatten und Teerpappe. Diese sogenannten „Isolierschichten“ sind, falls seitliches Eindringen von Feuchtigkeit nicht zu befürchten ist, über der Abgleichungsschicht der unteren Gründungsmauer anzulegen, andernfalls empfiehlt sich noch eine zweite Isolierschicht, in Höhe der Kellerfenstersohlbänke über Erdreich. Bei Verwendung von Asphaltplatten überdecken sich die Enden 5—10 cm. Diese Isolierung mit Platten hat den Vorzug vor Gußasphalt, daß dieselbe ohne besondere Vorrichtungen vom Maurer selbst bewirkt werden kann.

Bei einfachen Gebräuchen mauert man zu gleichem Zwecke 3 Schichten im Zementmörtel (1 Zement zu 2 Sand). Ist seitliches Eindringen von Erdfeuchtigkeit nicht ausgeschlossen, so sind die Gründungsmauern bis Erdbodenhöhe mit Tonschichten, Anstrichen von Asphalt und Goudron oder

durch Vorgesetzte Isoliermauern, in Zementmörtel hergestellt, zu sichern. Namentlich wird sich bei Bruchsteinmauerwerk eine 12 cm starke Backsteinverblendung mit 5—7 cm starker Luftschicht im Innern der Kellerräume an den Umfassungswänden sehr empfehlen.

Ist man gezwungen, das Kellergeschoß im Grundwasser aufzuführen, so sind, um den Druck desselben und das Eindringen in die Räume abzuhalten, umgekehrte Gewölbe in Zement gemauert, zur besseren Wasserabhaltung noch mit Asphaltschichten gedichtet oder doppelten Dachsteinschichten und Zementmörtel unter dem Kellerfußboden anzulegen und auch die Umfassungsmauern in ähnlicher Weise zu sichern. Werden bei Kellermauern außen oder innen Vorgesetzte Isolierschichten angewendet, so ist es von großem Vorteil, sogar notwendig, die Luftzwischenräume mit der äußeren Luft durch Öffnungen in Verbindung zu setzen, um das Eindringen feuchter Luft oder schädlicher Gase in die Kellerräume zu verhindern.

d) Kosten des Fundamentmauerwerks an Arbeitslohn.

Die verschiedenen Materialien, welche zur Errichtung von Gebäuden usw. verwendet .werden, erfordern, je nachdem sie Zeit und Kraft in Anspruch nehmen, verschiedene Preise. Am schwierigsten zu verarbeiten sind die Feldsteine. Diesen folgen der Reihe nach: die Kalk- oder Bruchsteine, die gebrannten Mauersteine, Luftziegel, Lehmpatzen, Wellerwände.

Zum Mauern der Fundamente gehört (ausschließlich Erdarbeit): das Behauen der Lager großer Steine, das Mauern im möglichsten Verbände, das Ver-zwicken und Ausschlagen der großen Fugen mit Steinstücken, das Abgleichen der oberen Schichten mit Ziegeln, das Bereiten des Mörtels, das Ankarren der Steine und des Mörtels vom Abladeplatz bis auf die Baustelle die Anfertigung, Veränderung und Beseitigung der Rüstungen. Hiernach kann man in"Berücksichtigung des S. 477 bei a) angegebenen Arbeitslohnes rechnen:

Für 1 cbm Fundament mauerwerk in gutem Verbände mit Kalkmörtel auszuführen, die Steine lagerhaft zu bearbeiten, das Mauerwerk gehörig zu verzwicken, wagerecht abzugleichen und mit Erde zu hinterfüllen einschließlich Bereitens des Mörtels und Herbeischaffens der Materialien bis auf 25 m Entfernung:

1. Im Wasser also einschließlich Wasserschöpfens und Vorhaltens der dazu nötigen Maschinen und Gerätschaften bei vorgenannten Tagelohnsätzen:

Mit Ziegeln

5.50    M.

6,00 „

6.50    „

7)®® ,,

„ 3.0-4,0 „    7,50 „

Bei einer Tiefe von 1,0- —1,5 m „ B5 —2,0 „ ,,    2,0 2,5 ,,

,,    2,3    3,0    ,,

,,

Mit Bruchsteinen

6,00 M. 6,50 „ 7,oo „ 760 „ 8,00 „

Mit Feldsteinen

CO OCNl M p\

M.

2. Über dem Wasser:

Mit Ziegeln

Bei einer Tiefe von 0,6—1,0 m 2,50 M.

1,0—1,5 „    3,00 „

Mit Bruchsteinen

2,75 M. 3,25 „

3.50    „ 4,00 ,,

4.50 5,oo „

Mit Feldsteinen

3,00 M.

3. Halb im Wasser, halb über dem Wasser, einschließlich Wasserschöpfens und Vorhaltens der dabei benötigten Maschinen und Geräte:

Mit Ziegeln

Bei einer Tiefe von 0,6 —1,0 m 4,50 M.

1,0—1,5 „    5,00 „

)?

55

55

55

55

55

55

Os Os 3

55

55

Mit Bruchsteinen

5,00 M.

5,5° » 6,00 ,, 6,50 „ 7,oo „ 7,8o „

Mit Feldsteinen

M.

55

55

e) Maurerarbeiten über der Erde.

1.    Freistehende Mauern. Dieselben erhalten ¹/₁₂, besser V10—Vs der Höhe zur Stärke. Bei Anlage von Pfeilern können die Felder schwächer hergestellt werden. Es genügen dann bei einer Höhe der Mauer von 3 m, wenn die Pfeiler 4—5 m voneinander entfernt sind und diese 2 Stein Stärke haben, 1 Stein starke Felder, bei Pfeilerentfernungen von 1,5—2,5 m genügen 1*4 Stein starke Pfeiler und 1 Stein starke Felder.

Sind freistehende Mauern Erd- oder Wasserdruck ausgesetzt, so gelten für die Stärke derselben im allgemeinen folgende Anhaltepunkte:

a)    Bei F uttermauernin gewöhnlicher Ausführung mit Sand, Kies oder Dammerde hinterfüllt, nimmt man die mittlere Stärke der Mauer gleich ²/₇—5/3 der Höhe der Mauer an.

b)    Bei tonigem oder lehmigem Hinterfüll ungs material, macht man die mittlere Stärke gleich ³/₇ der Höhe.

c)    Mauern, die einseitigem Wasserdruck ausgesetzt sind, erhalten die halbe Höhe zur mittleren Stärke.

2.    Umfassungsmauern. Bei Wohngebäuden erhalten dieselben bis 5,0 m Geschoßhöhe bei Verwendung von Backsteinen im obersten Geschoß U/2 Stein Stärke, jedes tiefer liegende % Stein mehr Stärke, falls die Räume nicht über 6,0 m tief sind und höchstens 10 m frei stehen, d. h. ohne Zwischenmauer sind. Bei 4,0—4,3 m Geschoßhöhe und 5,5—6,0 m Tiefe der Räume ist es zulässig, falls die äußeren Mauern höchstens 7,5 m frei stehen, die beiden Geschosse nur 1% Stein, die darunter folgenden beiden Geschoss'e 2 Stein stark zu machen. Bei einem Gebäude mit Erdgeschoß und vier oberen Geschossen (Stockwerken) werden im letzteren Falle folgende Mauersteinstärken erforderlich sein:

Kellergeschosses Erdgeschosses .

I. u. II. Stockwerks (II. u. III. Geschosses) 2 {III. u. IV.

In Nordwestdeutschland, wo vorzügliches Ziegelmaterial vorhanden ist, gibt man den Wohngebäuden geringere Mauerstärken und zwar dem obersten Geschosse 1 dem tiefer liegenden .    .    1 x/₂

Es ist hierbei vorausgesetzt, daß eine nachträgliche Verblendung mit. Verblendsteinen oder Backsteinen nicht in Aussicht genommen ist. In diesem Falle wird die Verblendung den obigen Stärken noch hinzuzurechnen sein.

Bei Bruchstein- oder Quader-Mauerwerk vermehren sich selbstverständlich die Mauersteinstärken erheblich. Die geringste Stärke einer solchen Mauer beträgt bei Bruchsteinen 60 cm, bei Quadern 45 cm. Dementsprechend würden die beiden obersten Geschosse 60 bezw. 45 cm stark, die beiden darunter befindlichen 73 bezw. 60 cm stark herzustellen sein, bei einer Verblendung des Bruchsteinmauerwerks mit Backsteinschichten 75 bezw. 90 cm stark.

Umfassungswand des

3 Stein stark

2V2    »

(IV. u. V.

) i¹/2    ),

Stein Stärke,

Bei sehr hohen Mauern von Türmen, Kirchen, Dampfschornsteinen usw. teilt man sich die ganze Höhe in Stockwerke von 4—5 m Höhe, nimmt für das oberste Stockwerk 1¹j₂ Stein und für jedes folgende Stockwerk ¹/₂ Stein mehr an, so daß also ein Turm von 25 m Höhe der Mauern ij/2 + 5X% Stein = 4 Stein Mauerstärke unten dicht über den Fundamenten erhalten würde. I11 Feld- oder Bruchsteinen kann nahezu die doppelte Stärke, welche oben für Mauersteine angegeben, gerechnet werden.

Spannen sich Gewölbe oder Sprengwerke mit Seitendruck gegen die Mauern, so muß die Stärke der letzteren nach dem jedesmaligen Drucke bestimmt werden. Die Höhe der Plinthe richtet sich, falls man kostspielige Kellerdichturigen vermeiden will, nach dem höchsten vorgekommenen Wasserstande, so daß man kein Wasser in den Kellern zu befürchten hat, oder nach andern örtlichen Verhältnissen. Die Höhe der Geschosse richtet sich nach dem Gebrauch. Gewöhnlich nimmt man von Oberkante zu Oberkante Balkenlage an:

Bei gewöhnlichen Miethäusern 2,8—3,0 m Kellergeschoß, 3,5 m Erdgeschoß, 3,7 m I. Stockwerk, 3,5 m II. Stockwerk, 3,2 m III. Stockwerk, 3,0 m IV. Stockwerk.

Bei herrschaftlichen Wohnhäusern 2,8—3,2 m Kellergeschoß, 3,8—4,4 m Erdgeschoß, 4,0—4,7 m I. Stockwerk, 3,8—4,4 m II. Stockwerk, 3,8—4,0 m

III. Stockwerk.

Bei öffentlichen Gebäuden je nach dem Zwecke 3,2—3,5 m Kellergeschoß. 4,5—6,0 m Erdgeschoß, 4,5—6,5 m I. Stockwerk, 4,5—6,0 m II. Stockwerk.

Bei Kirchen mit flachen Decken nimmt man meist ²/₃ der Schiffsbreite zur Höhe an, wenn nicht die allgemeine Anlage andere Höhen bedingt. Bei Ökonomie-Gebäuden rechnet man einschließlich Plinthe:

r große Scheunen .........

Bauernscheunen .........

,, Schafställe...........

,, Kuhställe je nach der Größe.....

,, herrschaftliche oder Kavallerie-Pferdeställe

,, gewöhnliche Pferdeställe......

,, Schweineställe..........

,, FTderviehställe .    .......

,, Schuppen............

,, Speicher............

,, Molkenhäuser..........

,, Brauereien und Brennereien......

5,6 —6,3 m Höhe,

Zu ländlichen Wohnhäusern, Krügen, Dorfschulen, Försterhäusern 2,8 bis 3,8 m Höhe.

3.    Giebelwände. Für Giebelwände, auf denen keine Balken ruhen, genügt eine Mauerstärke-von 25 cm auf 2—3 Geschosse. Von da tritt für je zwei Geschosse eine Verstärkung von y₂ Stein hinzu.

Für die sogenannte Hohewand eines Seitenflügels mit Pultdach wird in der Reihenfolge von oben angenommen: 3XH/2 Steine, dann 2^2 Steine usw.

4.    M i 11 e 1 w ä n d e. Die M i 11 e 1 w a n d , d. h. die Hauptscheidemauer, gleichlaufend den Frontwänden, auf der die Balkenlage zum großen Teil ruht, kann bei sorgfältiger Ausführung durch 3—4 Geschosse hindurch 1 y₂ Stein stark angenommen werden. Bei mehr Geschossen, sowie für die entsprechende Mauer im Keller muß dagegen y₂ Stein zugegeben werden. Diejenigen Mittelwände, welche keine Balken zu tragen haben, werden 1 Stein stark, häufig auch nurl/₂ Stein stark, häufig mit zwei durch die Geschoßhöhe durchgehenden oberhalb einmal verriegelten Stielen neben den Türen gemauert, wobei jedoch eine Ausführung in Hartbrandsteinen mit verlängertem Zementmörtel wünschenswert ist.

5. Scheidemauern. Dieselben müssen bei Abständen von über 10 m und einer Länge von 6 m I Stein stark durch drei Geschosse geführt werden, sonst genügt eine Stärke von ¹/₂ Stein in Hartbrandsteinen mit verlängertem Zementmörtel.

6.    Treppenhaus-Mauern. Im Innern werden dieselben durch alle Stockwerke (Geschosse) hindurch gleich, und zwar bei massiven Treppen 1% Stein, bei Verwendung guten Ziegel- und Mörtelmaterials auch 1 Stern stark gemacht. Bei Holztreppen genügt 1 Stein Stärke. Sind die Treppenhauswände zugleich Frontwände, so erhalten sie die mittlere Stärke der fUm-fassungswände.

. i,o—1,5 m breit. •    • L5—2,5 m breit.

Höhe eines zweiteiligen Fensters gleich der 2—2¹/2fachen Breite, oder gleich der Diagonale des Rechtecks ans der einfachen und doppelten Fensterbreite. Höhe über dem Fenster bis zur Decke bei Massivbauten mindestens 38 cm.

7.    Mauer-Öffnungen. a) Fensteröffnungen: Geringste Breite 0,3 m, gewöhnlich 1,00—1,25 m.

Zweiflügeliges Fenster bei Wohngebäuden . .

Dreiflügeliges Fenster bei Wohngebäuden . .

b) Türöffnungen : 1. Breiten.

Türen für Wohnräume

(einflügelig) .    .    .    1,0—1,25 m

Türen für kleinere

3,2—4,5 m

2.5— 3,2 „ 1,25—2,0 „•

2.5— 3,5

1.5— 2,2 „ i,5 —2,2 „

Scheunentore ....

Remisentore ....

Stalltüren.....

Durchfahrtstore

Haustüren.....

Türen für Säle Türen für Gesellschaftszimmer (zweiflügelig) . 1,25 —1,5 ,,

2. Höhe der Türen gleich der doppelten Breite, aber nie unter 2,0 m.

Höhe für Durchfahrten mindestens 2,8 m (nutzbar).

8. Kostendes Mauerwerks über derErde anArbeitslohn. Ein Geselle verarbeitet täglich 400—500 Ziegel, wenn die Wände stark sind keine Öffnungen enthalten, 350—400 Ziegel bei mehreren Ecken und Öffnungen und 250—300 Ziegel bei vielen Öffnungen, gewölbten Bogen und Vorlagen usw.

Wenn die angegebenen Löhne zu Grunde gelegt werden, so ergeben sich folgende Einzelpreise:

1 cbm Mauerwerk von Feldsteinen bei 2,5—4,0 m Flöhe der Mauern mit Kalkmörtel in gutem Verbände aufzuführen, die Feldsteine zu spalten, zu zerschlagen und lagerhaft zu bearbeiten, die Zwischenräume sorgfältig zu verzwicken, die Tür- und Fensteröffnungen anzulegen und zu überwölben einschließlich des Heranschaffens der Steine, des Mörtels bis auf die Rüstungen, Anfertigung der nötigen Rüstungen

3,00—4,00 M.

3,5o—4,oo „

und Lehrbogen    ..............

1 cbm desgleichen Mauerwerk 4—5 111 hoch ......

1 cbm Mauerwerk von Kalksteinen in gutem Verbände mit Kalkmörtel auszuführen, die Steine lagerhaft zu bearbeiten,

2,75—3,25 „

sonst wie vorhin ...............

1 cbm Mauerwerk des Kellergeschosses von gewöhnlichen guten Mauersteinen mit Kalkmörtel in gutem Verbände aus-

zuführen, die Gurtbogen, sowie die Tür- und Fensteröffnungen anzulegen und zu überwölben, die Dübel zu vermauern (die Tür- bezw. Fensterzargen lotrecht zu vermauern) auch die Widerlager zu den Kappengewölben auszusparen, einschl. Anfertigung der nötigen Rüstungen und Lehrbogen usw.

1 cbm Mauerwerk des Erdgeschosses wie vorher auszuführen ,, I. Stockwerks (bezw. II. Gesch.) desgl. „ II.

„ III.

„ IV.

1 cbm Mauerwerk zu Türmen wie vorhin anzufertigen, einschließlich der zu fertigenden Rüstungen und des Hinaufschaffens der Materialien bis zu 30 m Höhe durchschnittlich

bis auf 40 m Höhe durchschnittlich.........

1 cbm Mauerwerk in den verschiedenen Geschossen von Hartbrand-Steinen oder Klinkern in Portlandzement in vollen

Fugen anzufertigen als Zulage..........

oder für die verarbeitete Tonne Zement als Zulage .    .    .

1 cbm besonders schwieriges, rundes und eckiges Mauerwerk in den verschiedenen Geschossen anzufertigen als Zulage .

1 qm Mauerwerk während des Aufmauerns mit besseren Steinen zum Fugenbau in gutem Kreuzverbande sauber zu verblenden als Zulage ..............

1 qm Mauerwerk zur nachträglichen Verblendung mit Verzahnung aufzumauern als Zulage...........

1 qm Mauerwerk nachträglich mit feinen Steinen zu verblenden, die Verblendsteine sorgfältig in die Verzahnung einzubinden, die Stoßfugen abzuloten, die Widerlager für die Bogen genau nach den Mittelpunkten anzuhauen und zu schleifen, die Wölbesteine keilförmig zu hauen und zu schleifen . . . . 1 qm 6 cm breite Isolierluftschicht im Mauerwerk auszusparen 1 qm Kellermauerwerk durch vorgelegte 12 cm starke Wände

zu isolieren    ..............

1 qm Verblendung der Umfassungswände mit Hohlsteinen anzufertigen, als Zulage zum Mauerarbeitslohn    . . . .

1 cbm Mauerwerk von Luftziegeln mit Lehm in gutem Verbände, sonst wie oben anzufertigen.........

1 cbm Mauerwerk wie vorhin, wenn die Türen und Fenster

mit Mauerziegeln eingefaßt werden.........

1 cbm Mauerwerk von Lehmpatzen.........

1 cbm desgleichen mit Einfassung der Türen und Fenster mittels Mauerziegeln    ..............

1 cbm Pisemauerwerk ohne Ziegeleinfassung der Türen und

Fenster    ..............

1 cbm desgl mit Ziegeleinfassung der Türen und Fenster . 1 cbm Wellerwand ohne Einfassung der Türen und Fenster .

III.

IV.

V.

3,00-3,50 Mt 3,00—3,50 „•

3.50— 4.00 „ 4,00—4,50 „

4.50— 5,oo „

5,00—5,50 „

6,00—8,00 10—12

1,00—1,50

1,00—1,50

1,50—2,00 „

0,50—1,00 „

0,50—0,60 „

2,50—3,00 „

0,50 „

0,80—1,00 ,,

0,50 0,60 „

2,50—3,00 „

3,5°—4,°° „ 2,50—3,00 „

3,50—4,00 „

3>°o—3>5° ,,

4,00^-4,50

2,50—2,75

f) Rauch-, Wrasen-, Lüftungs- und Heizungsrohre, Kamine und Vorgelege.

Für jede Ofengruppe eines Geschosses ist es nötig, ein besonderes russisches Rohr anzunehmen, welches bis zum Keller hinabgeht, wo die Reinigungs-

4-

türen sich befinden müssen. Oben unter dem Dache mrrtmt man für jedes russische Rohr ebenfalls eine Reinigungstür an, damit der Schornsteinfeger nicht, um die Kugel einzulassen, auf die Dachdeckung zu steigen braucht, wobei Beschädigungen kaum ausbleiben können.

Küchen beginnen jedesmal über dem zugehörigen Herde, müssen aber von unten auf durch einen vollen Pfeilervorsprung fundamentiert werden. Die Rauchröhren sind 50 cm über Dach zu führen, um genügenden Zug zu schaffen.

Gemauerte Kamine erhalten 1,25—1,50 m Breite, 1,25 m Höhe und 0,5 m Tiefe. Vorgelege müssen 0,6—1,0 m tief, und 0,5—1,0 m breit angelegt werden, sind aber kaum noch im Gebrauch.

Gemauerte Herde erhalten 1—2 m Länge und 4 m Breite, wenn sie mit einer Langseite an der Wand, und 1,25—1,50 111 Breite, wenn sie an beiden Langseiten frei stehen. Unter demselben legt man einen gewölbten Bogen zum Aufspeichern des Brennmaterials an.

Rauchfänger werden 15—20 cm an jeder Seite über den Herd vortretend

Die Schornsteine für die

angenommen.

Preise für Arbeitslohn.

1 m 42/45 cm weite Steigrohre aufzuführen und innerhalb

. 1,00—1,20 M.

zu putzen

1 m 42/45 cm weite Steigrohre frei durch den Dachraum bis 50 cm über den Dachfirst auszuführen, zu bekrönen, die sichtbaren Flächen abzuwaschen, auszufugen und innerhalb zu putzen einschl. Herstellung der nötigen Rüstung .    .    .    3,00—4,00 ,,

1 m 13/15 und 13/20 cm weites russisches Rohr auszuführen

bezw. auszusparen und innerhalb zu putzen......

1 m desgl. kreisrundes Rohr, wie vor.........

1 m desgl. frei durch den Dachraum wie bei dem fahrbaren Rohre zu führen ..............

0,30—0,50 „ 1.00—1,50 „

1 m desgl. kreisrund, sonst wie vor 1 m Wrasenrohr bis zu 26/26 cm Weite im Mauerwerk aufzuführen und innen glatt zu putzen.........

1 m desgl. freistehend in und über Dach mit *4 Stein starken

Wangen aufzumauern, sonst wie vor........

1 m freistehende russische Rohre, zweifach oder mehrfach gekuppelt, sonst wie vor 1 m freistehende russische Rohre, zweifach oder mehrfach gekuppelt, sonst wie vor..............

1 qm Wange, 1 Stein stark, als Zulage:

a)    bei Steigrohren...........

b)    bei russischen Rohren.........

c)    bei Wrasenrohren ..........

1 m Lüftungs- und Pleizungsrohre im vollen Mauerwerk auszusparen und innen glatt zu putzen, für je 100 qcm Querschnitt    ...............

1 m desgl. in und über Dach auszuführen, für je 100 qcm Querschnitt

1 m Wange zu vorgenannten Rohren auf je 0,13 m Breite

der Wangen    ..............

1 qm Abwässerung von Schornsteinköpfen in Zementmörtel ohne Abzug der Rohröffnung 1 Kamin 1,4 m breit, 1,25 m hoch, 0,6 m tief mit Rost und Aschenfall anzulegen, die Öffnung mit einer parabolischen Halbkuppel zu überwölben und oberhalb mit einem 0,15 m hohen Gesimse zu verzieren, sowie das Mauerwerk zu putzen

2.00—2,50

.    .    2,50—3,00

0,80—1,00 „

2,50—3,00 „

.    2,50—3,00 „

1,75—2,00 „

1,25—1,50

0,50—0,75

0,75—1,00

0,50—0,75 „

.    1,00—1,25 „

o,5°—0,60 „

. 2,00—2,50 „

B.

32

einschl. Rüstung, Bereitung des Mörtels und Heranschaffens

der Materialien    ..............

1 Herd von 1,5 m Länge, 1,0 m Breite und 1,0 m Höhe auf 3 Seiten frei und mit einer Unterwölbung anzulegen mit Einschluß des Fundaments und der Putzarbeiten .    .    .    .

40—50 M.

20—-24

1 Ofenfundament 1,5 m lang, 1,0 m breit, 0,6 m hoch auf

Kappengewölbe oder im Erdboden von Ziegeln aufzumauern 1,00—1,50 ,,

1 Rauchfang zu wölben und das Rohr bis zum First des Daches zu führen einschl. Bereitung des Mörtels, Fertigung der Rüstungen und Heranschaffung der Materialien für das Meter 3,00—4,00 ,, 1 Rauchfang von doppelten Dachsteinen in Zement zu wölben und von beiden Seiten mit Zement zu putzen einschl.

Rüstens, Einschalens und Heranschaffens der Materialien, an Arbeitslohn

.    7,00—8,00 ,,

1 Reinigungstür zum russischen Rohr einsetzen und zu verputzen    ............

1 große Schornsteinklappe zum Steigerohr desgl. .    .

1 Zinkrauchfang, das doppelte Rauchfangbrett auf beiden Seiten einzustemmen, zu vermauern und zu verputzen, sowie die Zinkmäntel und Kochmaschinen an den Wänden zu verputzen    ...............

0,25—0,50 „

. . 1,50—1,75 „

2,00—3,00 „

g) Gewölbe.

1.    Tonnengewölbe nimmt man bei Spannungen bis zu 5 m gewöhnlich y₂ Stein, die Verstärkungsbogen darin in Entfernungen von 1,5—2,5 m 1 Stein stark an. Bei großen Lasten jedoch ist man genötigt die Kappen 1—1 y₂, die Verstärkungsbogen bis 2 Stein stark zu machen. Für Widerlager rechnet man x/₄ und, wenn dieselben belastet sind, x/₆ der Spannweite des Gewölbes.

2.    Kappengewölbe spannen sich gewöhnlich zwischen Gurtbogen von iy₂ Stein Stärke und 2 Stein Höhe, und werden fast immer bei Spannungen bis 3,5 m J4, bis 5,0 m I Stein stark angelegt. Bei Spannungen bis zu 1,0 m und 1,25 m wölbt man auch Kappen % Stein stark, namentlich bei Erkern, Balkons, Galerien usw. Die Widerlagsstärke beträgt ¹/₄—¹/z der Spannweite, jedoch nicht unter Iy₂ Stein Stärke.

3.    Kreuzgewölbe können bis 10 m Spannung 1 Stein stark in den Graten, j/2 Stein in den Kappen, bis auf 20 m Spannung 1^2 Stein in den Graten und 1 Stein stark in den Kappen berechnet werden.

Die Widerlagsstärke beträgt bei halbkreisförmigem Gewölbe x/₄■—-x/₆, bei spitzbogigem x/₅—V₇ der Diagonale.

Für Bogenmauerwerk dienen noch folgende Angaben:

Breite der Bogen im Scheitel

Spannweite

Halbkreis

Spitzbogen

Flachbogen bis ¹/g der Pfeilhöhe

g s - s

O O ro i_n

n co 1-0 00 jS - - -

I Stein jl/₂ »

1 Stein

1lL Stein

IV, -! 1V2—²    -

1V2—2 2 — 2Va „ ²7a— 3

Die Widerlagsstärke kann man für belastete Bogen ungefähr annehmen:

für halbkreisförmige..............

,, spitzbogenförmige oder überhöhte.......

,, flachbogige mit einer Pfeilhöhe von A/₄ der lichten Weite

,, desgl. ¹/₈ der lichten Weite .........

,, scheitrechte Bögen.............

der lichten Weite,

4. Die Preise für Arbeitslohn sind für:

1 qm Tonnengewölbe in der Ebene gemessen, x/₈ Stein stark anzufertigen und zu hintermauern einschl. Aufstellen und

Beseitigen des Gerüstes............

1 qm desgl.,- 1 Stein stark.........

1    ,, Kappengewölbe, x/₄ Stein stark, wie vor.....

1/

/2    ”    >5    >)    >>    .....

1    ,, Klostergewölbe ¹/₂    ,,    ,,    ,,    ,,    .....

1    „ desgl.

1 Stichklappe für Fenster unter den Kappengewölben mit

Kranz einzuwölben als Zulage..........

I qm Kreuzgewölbe in der Ebene gemessen, 1 Stein stark in den Graten, x/₂ Stein in den Kappen, wie vor ....

1 qm desgl, ebenso, 1¹/₂ Stein stark in den Graten, 1 Stein

stark in Kappen wie vor............

1 qm Kuppelgewölbe, i¹f₂ Stein stark ohne Gurte wie vor .

1    ,, desgl., 1 Stein stark, mit Gurten i¹/₂ Stein stark

,,    ¹/₂ Stein stark, mit Gurten 1 Stein stark .    .    ,

1    ,, Gewölbe zum Fugen zu wölben als Zulage ....

1    ,, desgl. mit Form- oder Verblendsteinen zu wölben als

Zulage..................

1 m Gurte nach unten zum Putzen, zu wölben.....

,, Rohbau mit Formsteinen desgl.

1 qm Erdbogen in der Grundmauer zu wölben.....

1    „ desgl.

i/5 —i/5,5 1/5,5-i/'6 i/4 -i/4,5

i/3,5

!/4

i/3 -i/4

2.50— 3,00 M.

4,00    5 >00 ,,

1,00—1,75 „

1.50— 2,00 „

3.50— 4,00 „ 5,00—6,00 ,,

1,00—2,00 ,,

4,00—5,00 „

5,00 — 6,00 ,,

5.50— 6,00 „

4.50— 5,00 „

3.50— 4,00 „ 1,00—1,50 „

3.50— 4,00 „ 1,00—1,50 „

3.50- 4,50 „ 4,00 S’OO )?

h) Fachwerkswände.

Man unterscheidet ausgemauerte und verblendete Fachwände; erstere sind y₂ Stein stark, letztere 1, sehr selten 1 y₂ Stein stark. Das Holzwerk ist in beiden Fällen 12/12—14/14 cm stark. Die Stiele stehen durchschnittlich 1,00 bis 1,25 m voneinander, während die Verriegelungen dazwischen in Entfernungen von 1,5—2,0 m angebracht werden müssen.

Preise für Arbeitslohn.

1 qm Fachwerkswand y₂ Stein stark mit Hohlsteinen oder gewöhnlichen Mauersteinen auszumauern, die Stiele einzufalzen (oder hierfür die Steine nach den dreikantigen an den Stielen befestigten Leisten zu verhauen) einschl. Anfertigung und Beseitigung der Rüstung und Heranschaffung

0,50—0,75 M. 1,00—1,50 „

sämtlicher Materialien, an Arbeitslohn........

1 qm verblendetes Fachwerk 1 Stein stark desgl......

0,80—1,00 ,,

1 qm Fachwerk ^2 Stein stark zu verblenden und die Hölzer

einzubinden    ..............

0,70—0,75 „

1 qm Fachwerkswand F> Stein stark mit Luftziegeln auszumauern, sonst wie vor..............

i) Pflasterer-Arbeiten des Maurers.

Dieselben können aus Ziegeln auf der flachen Seite, auf der hohen Kante oder aus Fliesen hergestellt werden und werden entweder in vollen Kalkmörtel gelegt oder nur in den Fugen vergossen. Man ordnet vornehmlich da Pflaster an, wo die Nässe keinen hölzernen Fußboden gestattet, wie bei Waschküchen, Kellern usw.

Preise für Arbeitslohn.

0,40—0,60 M. 1,00—1,50 „ 0,40—0,50 „ 0,60—0,75 »

1 qm flaches Pflaster von Hartbrand-Steinen oder Klinkern mit dem nötigen Gefälle in Kalkmörtel mit vollen Fugen anzufertigen und zu vergießen einschl. Fertigung der Unterbettung und Heranschaffung der Materialien, an Arbeitslohn 1 qm Pflaster auf der hohen Kante (12 cm stark) desgl. . .

1 qm flaches Pflaster nur zu vergießen, sonst wie vor . . .

I qm hochkantiges, ebenso ...... .....

1 qm Sandsteinplatten, 8 cm stark, 50 cm im Quadrat groß, zur Baustelle zu schaffen, zu verlegen und mit Mörtel zu vergießen einschl. Herstellung des Planums, an Arbeitslohn 1,00—1,25 ,,

1 qm Pflaster von Mettlacher Fliesen zu verlegen, auch die

1,00—1,50 „ 0,80—-i,io „

Fliesen nachzuarbeiten, desgl. ..........

1 qm von gebrannten Tonfliesen in Kalk zu pflastern, desgl.

0,60—0,75 »

1 qm desgl. in Sand zu pflastern und mit Kalk auszugießen, desgleichen    ......*........

k) Gemauerte Säulen.

Der Durchmesser der antiken Säule verhält sich zur Höhe derselben = 1 : 5,5 bis 1 : 10. Die Säulen werden mit Verjüngung von ¹/ß—¹/₈ des unteren Durchmessers in gehörigem Verbände entweder mit zentralen Fugen mittels Formsteinen oder mittels verhauener guter Mauersteine im rechtwinkeligen aber versetzten Fugenverbande gefertigt. Außerdem erhalten die Säulen meist eine Schwellung (Enthasis) derart, daß das untere Drittel des Schaftes unverjüngt bleibt, die Verjüngung aber von da aus in einer Kurvenlinie nach dem oberen Durchmesser emporsteigt.

Preise für Arbeitslohn.

Gemauerte Säulen kosten mit Einschluß des Putzes, der Rüstung und des Heranschaffens des Materials, an Arbeitslohn

bei 60 cm Durchmesser für i m Höhe

,, I oo ,,

„ 125 „

Preise für Arbeitslohn.

15— 20 M, 12— 14 „

80--100 8— 10

10— 12 „

18— 21 „

1 Braupfanne mit dem nötigen Roste, den Zügen einzumauern, den Herd mit Aschenfall und Rost anzulegen, auch die Schieber, Türen und Zugrohre anzubringen und alles Mauerwerk zu putzen, für jedes Quadratmeter, den die Pfanne einnimmt, an Arbeitslohn...............

1 Branntweinblase dgl. für jedes Quadratmeter, an Arbeitslohn 1 Backofen 2,75 m breit, 3,75 m lang, mit allen Grund-, Seiten-und Widerlagsmauern aufzuführen, die Zugrohre, Luft- und Zuglöcher, sowie das Mundloch anzulegen, die Decke zu überwölben und oberhalb, sowie den Fußboden zu pflastern, den Rauchfang aufzuführen, auch alles zu verputzen, an

Arbeitslohn..................

oder für das Quadratmeter, den der Backofen bedeckt desgl. 1 kleiner Kessel mit Rost, Aschenfall und Kanälen einzumauern desgleichen...............

1 Waschkesselherd von Hartbrandsteinen mit den erforderlichen Zügen usw. anzufertigen, sowie die Kessel einzumauern desgleichen...............

m) Anker, Eisenbahnschienen, Träger und Säulen.

Preise für Arbeitslohn.

1 Stück Balkenanker nach den verschiedenen Geschossen

0,30—0,40 M. 0,40—0,50 ,,

2,50—3,50 „ 0,75—1,00 „

1,50—2,00

0,50—0,75

3,00—4,00 i,oo—1,50

hinaufzuschaffen und zu vermauern.........

1 m Zug- oder Diagonalanker desgl..........

100 kg Eisenträger nach dem Keller- und Erdgeschoß desgl.

100 kg. desgl. für jedes höhere Geschoß mehr......

100 kg gußeiserne Unterlagsplatten und andere eiserne Konstruktionsteile im Keller oder Erdgeschosse aufzubringen

und zu vermauern...............

100 kg desgl. für jedes höhere Geschoß mehr......

100 kg eiserne Säulen oder Stützen nach dem Kellergeschosse oder Erdgeschosse zu schaffen und aufzustellen, einschl.

Vorhaltens etwaiger Rüstungen..........

100 kg für jedes höhere Geschoß mehr........

n) Putzarbeiten von Flächen und Gesimsen.

1. Berechnung.

a) Putz auf massiven Umfassungsmauern.

Man unterscheidet Rapputz, glatten, fein gequaderten, stark gequaderten Fassadenputz und Stipputz, welch letzterer natürliche rauhe Steine nachahmt, und berechnet die ganze Fläche, indem man die ganze äußere Lage der Umfassungswände mit der ganzen Höhe, soweit derselbe Putz reicht, einschl. Gesimse, Fenster usw. multipliziert, ohne die Öffnungen abzuziehen, da man annimmt, daß die Mehrarbeit an den Leibungen sich mit der geringeren Putzfläche ausgleicht.

b) Der Putz auf massiv inneren Wänden ist gewöhnlich glatt oder noch feiner abgerieben „gefilzt“, d. h. durch das mit Filz überzogene kleine Reibebrettchen besonders glatt gerieben. Für Vorratskeller und Bodenräume nimmt man Rapputz, für gewöhnliche Wohnräume glatten Wandputz, für reich auszustattende Zimmer und Säle fein gefilzten Wandputz an.

Hierbei werden Öffnungen bis 2,0 m Weite, deren Leibungen geputzt werden, nicht in Abzug gebracht; sind die Öffnungen über 2,0 m breit, so wird eine Seite in Abzug gebracht. Öffnungen (Fenster, Türen), deren Leibungen ohne Putz bleiben, sind in ihren lichten Maßen auf beiden Seiten in Abzug zu bringen.

c)    Der Putz auf Fachwerkswänden. Das Berühren des Holzwerks einschl. Lieferung des Rohrs, Drahts, der Nägel wird bei den Putzarbeiten meistens eingerechnet.

d)    Der Putz auf Holzwänden, Decken usw. Hierbei gilt dasselbe, falls nicht Rohrgewebe, Drahtgewebe usw. statt der Berohrung zur Ausführung kommen.

Das Putzen der Gewölbeflächen wird meistens nach der Grundfläche (in der Ebene gemessen) berechnet, bei genauer Veranschlagung nach der Bogenfläche oder nach folgenden Zuschlägen: R3 bei flachen Gewölben, y₂ bei Tonnengewölben zu den in der Ebene gemessenen Flächen.

Voluten und Gesimse an den Decken werden nach Metern berechnet.

Runde geschalte Decken erhalten eine doppelte Bohrung.

2. Preise für Arbeitslöhne.

a) Äußerer Putz.

i qm glatten äußeren Putz auf massiven Wänden in Kalkmörtel zu fertigen einschl. Bereitung und Heranschaffung des Mörtels, ausschl. Aufstellens und Wiederbeseitigens der

Stangenrüstung, an Arbeitslohn...........

1 qm desgl. mit einfachen wagrechten Nuten, desgl. .    .    .

1 qm feinen Quaderputz desgl.............

1 qm starken Quaderputz mit Ziegelverband vorzumauern, die

Steine dazu zu verhauen, sonst wie vor........

1 qm glatten Putz auf Fachwerkswänden, ohne Holz, zu fertigen 1 qm desgl., dergl. mit Verputzung des Holzwerkes und Lieferung von Rohr, Draht und Nägeln........

1 qm gewöhnlichen Besenstipputz auf massiven oder Fachwerkswänden herzustellen.............

1 qm Rapputz zu fertigen.............

Für Putz in hydraulischem oder Zementmörtel sind zu diesen Preisen 20—25 % als Zulage hinzuzurechnen.

1 m Zinkabdeckung von Gesimsen zu verputzen.....

0,50—0,60 M. 0,60—0,75 „ 1,00—1,50 „

2,00-4>°°

0,60—0,65

0,80—0,90

0.35—0,75 0,25—0,30

0,!5—0,20 „

ß) Innerer Putz.

i qm Rapputz herzustellen, an Arbeitslohn.......

1 qm glatten Wandputz auf den inneren Wänden einschl.

Rüsten, desgleichen...............

1 qm desgl. ebenso, aber die Putzflächen zu filzen .    .    .    .

1 qm Lehmwand zu putzen, schlemmen und zu färben, desgl. 1 qm Fachwerkswand im Holzwerk zu berühren und glatt zu putzen einschl. Rüstens, sowie Rohr, Draht, Nägel, Gips, desgl. 1 qm Holzwand durchweg zu berühren und glatt zu putzen einschl. Rüstens, sowie Rohr, Draht, Nägel, Gips, desgl. . 1 qm dergl. wie vorhin ausschl. Rohr, Draht, Nägel, Gips, desgl. 1 qm dergl. doppelt zu rohren, zu putzen einschl. Rohr, Draht,

Nägel, Gips, desgl................

1 qm geschalte Decke zu berühren und zu putzen einschl. Rüstung, sowie Rohr, Draht, Nägel und Gips desgl. .    .

0,20—0,30 M.

0,30—0,40

o,45—o,6o

0,30—0,40

0,60—0,70

0,70—1,00 0,40—0,50

1,00—1,25

1 qm dergl. ebenso, jedoch die Flächen zu filzen, desgl. .    .    1,00—1,20 M.

1 qm doppelt zu rohren und zu putzen einschl. Materialien, wie bei den Holzwänden, desgl.

1 qm Kappengewölbe in der Ebene gemessen glatt zu putzen

einschl. Rüstens und Bereitens des Mörtels, desgl. .    .    .    0,30—0,35 „

1 qm Gewölbeputz auf Tonnen-, Kloster-, Kreuz- und Kuppelgewölben in der Ebene gemessen, desgl.

1 qm rund geschalte Decke doppelt zu rohren und sauber zu putzen einschl. Rüstens, Rohr, Draht, Nägel und Gips, desgl. 1,50—2,00 ,,

1 qm Gewölbe-, Decken- und Wandputz, die abgestoßenen Stellen auszubessern, sowie Fußleisten, Türbekleidungen,

Öfen usw. zu verputzen, desgl 1 qm dergl. Putz zu schlemmen und teilweise zu weißen, durchschnittlich ..................

1 m Voute 15 cm hoch zu ziehen und zu putzen einschl. Rohr,

Draht, Nägel und Gips, desgl 1 dergl. 18 cm hoch ebenso .

1 m Deckengesims 15—18 cm hoch, mit Voute 15 cm hoch, vorzumauern, zu ziehen und zu putzen einschl. Anfertigung

der Schablonen usw...............

1 qm Spalierlattendecke herzustellen einschl. Lieferung der Latten(25m), Spaliernägel(5oSt.), aber ohne Putzmaterialien 2,25—3,00 „

1 qm Deckenputz ohne Schalung auf ²⁵/₃₀ mm starken Holzleisten und doppeltem Rohrgewebe (Staußsches Patent) in Kalkmörtel unter Gipszusatz zu fertigen einschl. Lieferung der Gewebe, Befestigens derselben, aber ohne Putzmaterialien 1,20—1,50 ,, Für Putzarbeiten in Zementmörtel sind 20—25 % mehr zu berechnen.

.    1,00—1,25 „

.    .    0,80—1,00 „

. 0,06—0,10 ,,

0,05—0,08 „

. 0,50—0,60 . 0,80—1,00

3,o°—4,00 ,,

y) Putzen von Gesimsen, Einfassungen usw.

1 m Unterglied des hölzernen Hauptgesimses 25 cm hoch vorzumauern und nach der Schablone zu ziehen einschl. Gips und Herstellung der Schablonen, an Arbeitszeit .    .

1 m massives Hauptgesims dorischer Ordnung von 45 cm Ausladung und Höhe vorzumauern, die eisernen Anker zu befestigen, zu ziehen und zu putzen einschl. Anfertigung der Schablonen, der Rüstung, Bereitung des Mörtels, Hinaufschaffens der Ziegel usw..............

1 m dgl. ionischer Ordnung mit Zahnschnitten, sonst wie vorhin 1 m desgl. korinthischer Ordnung von 50 cm Höhe und Ausladung von Tragsteinen und Zahnschnitten......

1 m kleineres Hauptgesims von 29—30 cm Höhe u. Ausladung 1 m Brustgesims 12 cm hoch vorzumauern, zu ziehen und zu

putzen ...................

1 m Bandgesims 30 cm hoch desgl...........

1,00—1,25 M.

6—10 8—12

io—i5

3»5°—4,5°

i,oo—i,5o

2.50— 3,50

1.50— 2,00 12—18

25—30

99

99

i Torweg mit gegliederter Einfassung, Schlußstein und Verdachung vorzumauern, zu ziehen und zu putzen einschl. Schablonen usvv................

36—48 M.

1 m Abdeckung der Gesimse und der Sohlbänke usw. zu

verputzen ..................

1 Abfallrohr, durch 3 Geschosse die nötigen Schnelleisen einzustemmen, einzugipsen und zu verputzen

0,20

.    5,00—6,00

1 Kellerfenster mit Wasserschlag von Zement zu versehen .    1,25—1,75

Bei Verwendung von hydraulischem oder Zementmörtel ist ein Zuschlag von 45—55% zu berechnen.

0) Fugen, Gesimse usw. von Ziegelrohbauten.

i qm Ziegelmauerwerk, die Rüstlöcher zuzumauern, mit Salzsäure abzuwaschen, mit Wasser nachzuspülen, die Fugen 1 cm tief auszukratzen und mit Kalkmörtel sauber und glatt zu verstreichen, einschließlich Lieferung der nötigen Salzsäure und der Bürsten zum Abwaschen, an Arbeitslohn ....    0,40—0,50 M.

0,50—0,60 „

1 qm desgl. ebenso in Zement ...........

1 qm desgl. die Fugen mit dem Fugeisen in Kalkmörtel sauber

zu schneiden bezw. zu ziehen und sorgfältig zu verkröpfen 0,60—0,80 ,,

1 qm desgl. ebenso in Zement...........

1 qm Ziegelmauerwerk, den Fugmörtel zu färben einschließlich

Farbe als Zulage............... .

1 m Gesims aus Flachschichten bestehend, vorzumauern einschließlich Ausfugen für die Schicht.....

1 m desgl. mit Rollschicht für die Schicht ....

1 m desgl. flache Stromschicht für die Schicht . . .

0,70—0,95 „

0,05—0,10 „

0.25—0,30 „ 0,50—0,60 „

0,40—0,50 ,,

1 m desgl. hochkantige Stromschicht für die Schicht *)    .    .    0,80—1,00 „

1 m verziertes Rohziegelbrust- oder Bandgesims sauber vorzumauern, zu reinigen und sauber auszufugen, als Zulage

4 Schichten hoch...............

1 desgl. 6 Schichten hoch.............

1 m reich verziertes Hauptgesims in Ziegelrohbau mit vorgestreckten Konsolen, vertieften Nischen usw. vorzumauern, zu reinigen und zu fugen einschließlich Rüstung zehn Schichten hoch ................

2,00—2,50 „ .3,00-3,50 „

1 desgl. 12 Schichten hoch.............

1 m verzierten Fries mit Dachsteinköpfen, Hohlsteinen und gewöhnlichen Verblendziegeln auszusetzen und sauber auszufugen, als Zulage 8 Schichten hoch.......

10 Schichten hoch...............

7-8

8—9

3—4

4—5

s) Rollschichten, Treppenstufen.

I m Rollschichten, i Stein breit, >4 Stein hoch als Zulage .    0,40—0,50

Für je Stein mehr Breite bezw. Höhe mehr Zulage .    .    0,20—0,25

Treppenstufen von Ziegelsteinen in Kalkmörtel herzustellen einschließlich Untermauerns undBefestigens der Dübel 1,25—1,75 desgl. einschließlich Unterwölbung, sonst wie vor .    .    .    1,50—1,75

*) Für Gesimse ans Flachschichten und Stromschichten zusammengesetzt läßt sich demnach der Preis leicht berechnen.

I m Bohlenwangen zur Anbringung des Treppenbelages einzumauern als Zulage...............

Für Fugenpatzen sind die Preissätze für die entsprechenden Arbeiten mit einem Zuschlag von 15—30% in Ansatz zu bringen, je nachdem Kalkmörtel oder Zementmörtel zu verwenden ist.

1 m Werksteinschwellen oder Stufen mit Hilfe des Steinmetzen (1 Steinmetz auf 2 Maurer gerechnet) aufzubringen, im Mauerwerk einzustemmen, zu versetzen und einzumauern im

Keller und Erdgeschoß.............

für 1 höheres Geschoß mehr Zulage 1 qm Podest desgl.:

im Keller- und Erdgeschoß............

für 1 höheres Geschoß mehr Zulage......

0,35—0,40 M.

1,50—2,00 „ 1,00—1,50 „

4,00—5,00 „ 1,00—1,50 ,.

o) Verschiedene Arbeiten des inneren Ausbaues.

Preise Tür Arbeitslöhne.

1 cbm Werkstücke mit Hilfe des Steinmetzen (auf 1 Steinmetzen 2 Maurer gerechnet) zu verlegen, einschließlich Vorhaltung des Hebezeuges, ausschließlich Rüstung ....

1 Radschwelle von Granit zu verlegen, zu vermauern und zu

verputzen ..................

1 Radabweiser von Granit oder Gußeisen zu versetzen und zu

vermauern..................

1 m Stufen oder Schwellen zu verlegen, einschl. Vorhaltung

des Hebezeuges, ausschl. Rüstung.........

1 Dübel zur Befestigung von Türen, Pannelen usw. zu verlegen und zu vermauern, für je 13 cm Länge .    .

1 Zarge von Halbholz, 1,10 m breit, 2,20 m hoch, lotrecht zu

versetzen und einzumauern............

1 dergl. 2 m breit, 3,80 m hoch ebenso.......

1 verriegelte Zarge, 1,10 m breit, 2,20 m hoch, desgl. in ijG Stein

starker Mauer ................

1 dergl. 2 m breit, 3,80 m hoch ebenso........

1 dergl. 2 m breit, 3,80 m hoch, in 2I/4 Stein starker Mauer

ebenso ...................

1 Podestriegel einer hölzernen Treppe, dazu 2—4 Löcher in die Mauer einzuhauen, nach geschehener Errichtung der Treppe die Riegel zu vermauern und sorgfältig zu verputzen 1 Stück Doppelfenster nebst Latteibrett einzusetzen, die Zwischenfutter zu hintermauern und zu verputzen, sowie die nötigen Bankeisen einzustemmen und einzugipsen .    .    ,

1 große doppelte Balkontüre mit Oberlicht desgl. . .

1 Stück einfaches Fenster wie vorher einzusetzen . .

1 Stück kleines Dachbodenfenster desgl......

1 Stück Kellerfenster desgl...........

1 Stück dreiteilige Glaswand, die nötigen Bankeisen zu dem Futterrahmen einzustemmen, einzugipsen und zu verputzen 1 Stück Torweg, die Stützhaken und Pfannen, sowie die Latteihölzer einzustemmen und zu verputzen.....

15—20 M.

3—4

1,00—1,25 „

0,80—1,00 ,,

. . 0,05 0,10 „

1,00—1,25 .. 1,50—2,00 „

L5°—L75 ••

2,50—2,75 „

3—4

. .    1.00—1,50 ..

2—3

4—6

i Stück Eingangstüre, die Bankeisen zu den Futterrahmen einzustemmen, einzugipsen und zu verputzen ...    .    .    .

1 Stück äußere Kellertüre desgl...........

1 Stück innere Kellertüre, die nötigen Stütz- und Schließbalken

einzustemmen und einzugipsen ..........

1 Stück Dachbodentüre desgl............

1 eisernes großes Gitter vor einem Fenster einzustemmen und

zu verputzen.................

1 m Fußbodenlager in Entfernungen von 1 zu 1 m mittels 25 cm starker, 50 cm hoher Pfeiler zur Isolierung zu untermauern ausschl. Material ............

1 m Fußbodenlager in Entfernungen von 1 zu I m mittels untergelegter doppelter Dachsteine in Zement zu isolieren .    .

3—4

1,00—1,150

i,oo—i,5o

1,00—1,50

2,00—2,50 „

o,3°—0,40 „

0,20—0,25 „

p) Kalklöschen, Sandsieben usw.

Preise für Arbeitslöhne.

1 cbm gelöschten Kalk für das Döschen, ohne Wasserförderung

1 cbm desgl. mit Wasserpumpen..........

1 cbm desgl., wenn das Wasser auf 200 m Entfernung herzuschaffen war .    .................

für weitere Entfernung Zuschlag..........

1 cbm Sand zu sieben einschl. Vorhaltung des Siebes .    .

1 cbm desgl. zu waschen.............

1 cbm desgl., wenn das Wasser heranzuschaffen war, je nach der Entfernung................

für fetten mageren Kalk Kalk

1,50 1,20 M. 2,00 1,40 „

2,40    1,70 „

0,45—0,50 „

0,30—0,40 ,,

0,90    1,00 ,,

1,50—2,00 „

q) Baugerüste und Geräte.

1. Berechnung.

Bei größeren Bauten müssen zuweilen die Maurergeräte von seiten der Bauverwaltung beschafft werden, während in gewöhnlichen Fällen der unternehmende Maurermeister für Vorhaltung der Rüstung und Gerätschaften 3—5% der Summe des Maurerarbeitslohnes erhält. Bei Staatsbauten ist jedoch das Vorhalten der Rüstungen und Gerätschaften beim Arbeitslohn mit enthalten und wird nicht besonders berechnet.

Fangdämme, Roste, Spundwände müssen als „Zimmerer-Arbeiten“ besonders berechnet werden.

Die größeren Maschinen, als Rammen, Erdwinden usw., werden unter „Zimmerer-Arbeiten“ aufgeführt werden; siehe diese.

Man rechnet zum Rüstzeug des Maurers:

a)    Rüststangen von 3—20 m Länge und 10—16 cm Stärke des unteren Endes. Sie werden in Entfernungen von 2—2^2 m angeordnet und an den Enden oder Ecken der Rüstung mittels zweier schräg gestellter Rüststangen verstrebt.

b)    Streichstangen von 3—12 m Länge, welche mit Stricken an die Rüststangen horizontal befestigt werden.

c)    Netzriegel von 2^2—3 m Länge, welche einerseits auf den Streichstangen, andererseits in Löchern oder Öffnungen der Wand aufliegen.

d)    Kurze Steifen, von Brettern geschnitten, zur Unterstützung der Netzriegel. Streben von hochkantig gestellten Brettern zwischen den Rüstungen. Würgeknüppel von 0,6 m bis 1,0 m Länge, 4—5 cm Stärke zum Anziehen der Stricke.

e)    R ü s t s t r i c k e , je 1,90m lang, 1 cm stark; Rüstbretter, 3—4 cm stark, zum Belag auf den Netzriegeln. Häufig wird jetzt, namentlich bei Rüstungen, welche längere Zeit stehen sollen, statt der Rüststricke, Draht zum Binden benutzt.

f)    Lattnägel und Kram men.

g)    Leitern von 3—10 m Länge.

Reicht die Höhe der ersten Rüstungen nicht aus, so werden in ähnlicher Weise sogenannte Pfropfgerüste aufgesetzt.

Man rechnet zu einem Gebäude von zwei Geschossen (Erdgeschoß und ein Stockwerk) oder etwa 20 m Höhe auf 2 m Länge in der Horizontalen: 1 Rüststange zu 10 m Länge, 7 m Streichstangen, 12 m Netzriegel, 10 m Steifen, 3 Würgeknüppel, 3 Rüststricke, 7 Stück Rüstbretter je 3,75 m lang, 4 Klammern, 8 Lattnägel und auf 12 m einen Leitergang nach der ganzen Höhe. — Für ein Stangengerüst von drei Geschossen wird das D/2 fache, von vier Geschossen das Doppelte benötigt.

Zu den Maurergeräten gehören:

Die Löschbanken, Kalkkasten, Hacken, Mollen, Schippen und Spaten und die Werkzeuge: Picke, Schälhammer, Maurerhammer, Kelle, Setzeisen, Setzwage, Winkelholz, Reibebrett, Richtscheit, Kartätsche, Weißpinsel, Spreng-pinsel, Schnurrolle, Fluchtschnüre, Lot usw.

Die Stangenrüstung wird nach Metern Umfang des Gebäudes, die Vorhaltung letzterer Gerätschaften aber nach Prozenten vom Maurerarbeitslohn bezahlt.

2. Preise der Arbeitslöhne.

2,00—2,50 M. 2,50—3,00 „ 3,00—4,00 „

1 m (in der Horizontalen gemessen), die Vorder-, Hof usw. Fronten des Gebäudes durch zwei Geschosse (Erdgeschoß und I. Stockwerk) zu berüsten, die Rüstung nach Bedarf zu verändern, sowie auch für den Klempner und Anstreicher die nötige Rüstung zur Ausführung der Gesimsabdeckungen und des Anstrichs zu fertigen, nach Beendigung sämtlicher Arbeiten dieselbe zu beseitigen, an Arbeitslöhnen .    .    .

1 m desgl., drei Geschosse hoch, ,,

>>

1 m desgl., vier Geschosse hoch ,,

1 m desgl., Stangenrüstung für freistehende Schornsteine herzustellen und nach Gebrauch wieder zu entfernen, in der Plinthe des Schornsteins gemessen, an Arbeitslohn:

3.50 6,00 9,00 12,00 17,00 23,00 30,00

Für Vorhaltung der Rüstungen und Gerätschaften, sowie für den Transport derselben nach und von der Baustelle rechnet man 3—5% des Maurerarbeitslohnes.

bis 5,0 m Höhe des Schornsteins .    .......

,, 10,0 ,, i) i5>° n ,, 20,0 ,,

„ 25,0 „

>> 3®>o ,,

>> 35>° )j

Bemerkung. Für diejenigen Arbeiten, welche bei Staatsbauten nicht mehr besonders bezahlt werden, vgl. § 17 der Anweisung für die formelle Behandlung der Entwürfe, Abschnitt I sind die Preise zu den obigen Arbeiten zuzugeben.

r) Instandsetzungen, Abbruchs- und Umbau-Arbeiten des Maurers.

Preise der Arbeitslöhne.

1 m Kalksteinfundamente von 0,75—1,0 m Breite, 30 cm tief, mit Klinkern in Zement (bezw. mit besonders lagerhaften Kalksteinen) stückweise in Längen von 1,25—2,00 m zu unterfahren einschl. des Ausgrabens der Erde .    .    .    .

1 m desgl. auf 60 cm Tiefe, sonst ebenso.......

1 Flügeltüröffnung durch eine 51 cm starke Wand durchzubrechen, die Leibungen mit sorgfältig eingesetzten Dübeln lotrecht aufzumauern, zu überwölben und zu verputzen .    .

1 dergl. durch eine 38 cm starke Wand ebenso.....

1 dergl. durch eine 1 Stein starke Wand ebenso.....

1 Fenteröffnung in einer 51 cm starken Wand auszubrechen, die Anschläge lotrecht aufzumauern und zu putzen einschl.

Beseitigung des Schutts............

1 dergl. in einer 38 cm starken Wand desgl.......

1 dergl. in einer 1 Stein starken Wand desgl......

1 mit Gurtbogenöfifnung in einer 51 cm starken Wand behutsam herauszustemmen, stückweise in hartgebrannten Steinen und Zement 2 Stein stark einzuwölben, darauf die Mauer unterhalb herauszubrechen, die Leibungen einzumauern einschl. Riistens, Aufstellens und Beseitigung der Lehrgerüste, Abputzens der Steine und Beseitigung des Schuttes .    .    .    .

1 dergl. in 38 cm starker Wand wie vorhin.......

1 cbm altes Mauerwerk abzubrechen, die Steine zu reinigen

einschl. Beseitigung des Schuttes .........

1 qm Mauerwerk 10 cm tief auszustemmen, vorhandene Schwammfasern aufzusuchen und zu beseitigen, das Mauerwerk mit Lochsteinen auf der hohen Kante mit Anlegung von Durchbindern in Zementmörtel wieder zu verblenden

einschl. Rüstung................

1 m 13—25 cm weites russisches Rohr in altem Mauerwerk einzustemmen, die fehlenden Wangen neu aufzuführen, inwendig zu putzen und den Schutt zu beseitigen, einschl. des

Rüstens durchschnittlich.............

1 m 42 und 45 cm weites Rohr wie vorhin......

1 qm glatten Fassadenputz auf altem Mauerwerk, teils den schadhaften Putz abzuschlagen, die Fugen zu reinigen und wieder neu zu putzen, im übrigen die alte Farbe abzukratzen,

den Putz aufzureiben, durchschnittlich........

1 qm alten Deckenputz auf Schalung, teils herunter zu schlagen, neu zu rohren und zu putzen, teils auszubessern, abzustoßen, aufzureiben, einschl. der nötigen Materialien und Rüstung,

aber ausschl. Kalk durchschnittlich.........

1 qm glatten Wandputz auf alten massiven Wänden, teils gänzlich abzuschlagen und neu zu putzen, teils auszubessern, abzustoßen und aufzureiben einschl. Rüstens durchschnittlich . 1 qm glatten Wandputz auf alten massiven Wänden abzustoßen

und aufzureiben einschl. Rüstens..........

1 qm glatten Deckenputz zu waschen bezw. abzustoßen und aufzureiben einschl. Rüstens...........

4,00—4,50 M.

6—7

12—15 8—io 5—7

12—15 8—io 5—7

9—ii 6—8

yy

yy

yy

2—3 • „

5-6

yy

2,00—2,50 „ 4,5°—6,00 „

0,75—1,00 „

0,80—1,25 „

0,40—0,50 „

0,15—0,20 „

s) Menge des Schuttes aus dem Abbruche von Gebäudeteilen.²)

Die Menge des Schuttes, welche aus einem abzubrechenden Gebäude entstehen wird, kann nur roh geschätzt werden. Bei den folgenden Angaben ist angenommen, daß von den alten Steinen, Dachziegeln, Schiefern etwa % wieder verwendbar sind und somit ^4 den Schutt ergibt. Zu dieser Schuttmenge kommt noch der Putz der Wände und Decken hinzu.

Es ergibt an Schuttmenge:

J. Mauerwerk von Bruchsteinen.

0,60 cbm Schutt 0,63

1 cbm Grundmauer, auf beiden Seiten ohne Putz 1    ,, Kellermauer 1,0 m stark, auf einer Seite verputzt

1    ,, Mauer, 0,85—0,31 m stark, beidseitig verputzt 0,63 — 0,74 ,,

) qm Fachwand, 20—15 cm stark, beidseitig verputzt 0,11—0,13 ,,

2. Mauerwerk aus Ziegeln.

1 cbm Mauer, 3 — ¹j₂ Stein stark, beidseitig verputzt 0,60—0,74    ,,

0,17

1 qm Fachwand, 1 Stein stark, beidseitig verputzt .

. 0,08 — 0,09 ,,

1 qm Fachwand, ¹j₂ — J/₄ Stein stark, beidseitig verputzt

3. Fußböden aus Ziegeln.

o o cf cf

1 qm Fußboden ¹/₂ Stein stark

V 2    ,,

4- Gewölbe aus Ziegeln mit einseitigem Putz.

0,16

I qm Tonnengewölbe, ¹/₂ Stein stark.....

,, mit Gurten von

77

i Stein Stärke.............

I qm Tonnengewölbe, I Stein stark, desgl.

mit Gurten von

0,20

o,34

7?

i¹/₂ Stein Stärke

5?

i qm Kreuzgewölbe, Kappen, x/₂ Stein, Gurte i Stein stark:

4,0 auf 4,0 m groß..........

0,40

77

5,o „ 5,0 ,,

77

77

6,0 „ 6,0 „

I qm desgl., Kappen i Stein, Gurte 1¹/₂ Stein stark: 4,0 auf 4,0 m groß..........

7?

77

77

5,o ,, 5,o ,,

6,o ,, 6.o ,,    ,,..........

I qm Kappengewölbe, Kappen 1¹/₂ Stein stark, Gurte

1    Stein hoch.............

i qm Kappengewölbe, Kappen ¹/₂ Stein stark, Gurte

1¹/₂ Stein hoch............

I qm Kappengewölbe, Kappen ¹/₂ Stein stark, Gurte

2    Stein stark.............

00

77

77

0,15

0,16

77

77

0,17

77

6. Windelböden.

0,01

1 qm Windelboden, für jedes Zentimeter der Dicke, den unteren Putz und die Verfüllung- unter dem Fußboden mit gemessen.........

7. Gewicht und Preis für das Wegschaffen des Schuttes.

Da 1 cbm Bauschutt etwa 1750 kg wiegt, so kann eine zweispännige Fuhre 1—2 cbm Bauschutt fortschaffen, je nach der Beschaffenheit des Weges.

Im großen Durchschnitt wird kosten die Beseitigung von 1 cbm Bauschutt 2—3 Mark.

2. Maurer-Materialien.

Dieselben sind im V. Abschnitte bereits eingehend behandelt.

Hier sollen aber die Kosten verschiedener Maurer-Arbeiten an Arbeitslohn samt Material zusammengestellt werden, weil man diese Kosten bei überschläglichen Berechnungen sehr oft gebraucht.³)

3. Kosten des Mauerwerks.

A. Beton-Mauerwerk.

Dieses ist in verschiedenen Mischungen bereits im 5. Abschnitte, XIX. Beton, behandelt.

B. Bruchstein-Mauerwerk.

a)    1 cbm Trocken- Mauerwerk in Moos aus lagerhaften Bruchsteinen in gutem Verbände und ordentlich ausgewölbt herzustellen, einschl. aller Materialien:

7,80 M. 0,70 „ 2,50 „

10,00 M.

7,80 M. 2,50 „

5. Dächer.

1000 Stück Biberschwänze, ¹j₂ davon unbrauchbar . 1000 1000 1000 1000 1000

10 qm Schieferdach, ¹f₂ unbrauchbar 10 „

10 „

V 3    )!

¹U ”

,, Breitziegeln, ¹/₂ davon unbrauchbar

Vs >•

V4 »

33

33

33

33

33

33

Vs

1/

33

1,36

M7

1,08

2,00

1,67

1,50

0,13

0.09

0,07

cbm Schutt

33

3³

33

33

33

33

33

33

33

33

1.    1,3 cbm Bruchsteine je 6 M...........

2.    1 kg Moos.................

3.    1 cbm Bruchstein-Mauerwerk herzustellen ....

Kosten für 1 cbm

b)    1 cbm Fundament-Mauerwerk aus Bruchsteinen in regelrechtem Verbände herzustellen, die großen Steine als Binder zu verwenden, die Zwischenräume gut auszuzwicken, doch so, daß diese kleinen Steine von außen nicht herausgezogen werden können, in vollem Mörtel auszuführen und die Fundamente mit Erde zu hinterfüllen:

1.    1,3 cbm Bruchsteine je 6 M...... .    .

2.    1,0 cbm Mauerwerk herzustellen........

CO

HH

OO

Übertrag 10,30 M.

3,5 hl Mörtel (s. 5. Abschnitt, XVIII. Mörtel) aus:

~a) Kalkmörtel (1 K. : 2 S.) für 1 hl = 1,50 M.    5,25 M.

1 cbm aufgehendes Mauerwerk aus Bruchsteinen:

1,25 cbm Bruchsteine je 8 M........

1,0 cbm Mauerwerk herzustellen.......

10,00 M.

3,oo „

13,00 M.

3,3 hl Kalkmörtel (s. 5. Abschnitt, XVIII. Mörtel) aus: a) Kalkmörtel (1 K. : 2 S ', für 1 hl — 1,50 M.

Kosten für 1 cbm in verl. Zementmörtel 20,26 M.

4,95 „

C. Ziegel-Mauerwerk.

a) 1 cbm Fundament-Mauerwerk aus harten Ziegeln in regelmäßigem Kreuzverbande auszuführen und die Fundamente mit Erde zu hinterfüllen:

f.

2.

9,4 Tausend Ziegelsteine auszuliefern und in regelmäßigen Haufen aufzusetzen, für i Tausend 28 M. •.

1 cbm Mauerwerk herzustellen, für 1 cbm — 3,

M. .

11,20 M. 3,25 „ 14,45 M.

3.    3 hl Mörtel (s. 5. Abschnitt, XVIII. Mörtel) aus:

a) Kalkmörtel (1 K. : 2 S.), für 1 hl = 1,50 M. .

Kosten für 1 cbm in Kalkmörtel oder Kosten des Mauerwerks für 1000 Ziegel = 48,40 M ß) Zementmörtel (1 Z. : 2 S.), für 1 hl = 4,52 M.

Kosten für I cbm in Zementmörtel . oder Kosten des Mauerwerks für 1000 Ziegel = 70,00 M 7) verlängert. Zementmörtel (1 Z.: 5 K.: 10 S.) f. 1 hl 2,00 M Kosten für 1 cbm in verl. Zementmörtel oder Kosten des Mauerwerks für 1000 Ziegel = 51,10 M.

b) 1 cbm Ziegelmauerwerk der Geschosse aus gutgebrannten Ziegeln in regelmäßigem Kreuzverbande aufzuführen, samt Geräten und Gerüsten:

4,5o „

18.95 M.

13,56 M. 28,01 M.

6,00 M. 20,45 M.

1.    0,4 Tausend Ziegelsteine anzuliefern und in regelmäßigen

Haufen aufzusetzen, für das Tausend Steine 30 M. .    .

2.    1 cbm Mauerwerk herzustellen, für 1 cbm 4M.    .

12,00

4,oo

3-

2,7 hl Mörtel (s. 5. Abschnitt, XV11I. Mörtel) aus: a) Kalkmörtel (1 K. : 2 S.), für 1 hl == 1,50 M. .

Kosten für I cbm in Kalkmörtel

4,05 „

.    .    20,05 M.

oder Kosten des Mauerwerks für 1000 Ziegel 50,10 M.

ß) Zementmörtel (1 Z. : 2 S.), für 1 hl 4,52 M. ...    12,20 M.

Kosten für I cbm in Zementmörtel .    .    28,20 M.

oder Kosten des Mauerwerks für 1000 Ziegel 70,50 M. y) Verlängert. Zementmörtel (1 Z.: 5 K.: 10S.), f. I hl 2,00 M.    5,40 M.

Kosten für 1 cbm in verl. Zementmörtel 21,40 M. oder Kosten des Mauerwerks für 1000 Ziegel 53,50 M.

c) 1 cbm gerades Ziegelgewölbe aus harten Ziegeln in Zementmörtel herzustellen einschl. Ein- und Abrüsten des Gewölbes:

0,4 Tausend Steine, je 30 M......

2,7 hl Zementmörtel (1 Z. : 2 S.) je 4,52 M. 1 cbm Ziegelgewölbe herzustellen

12,00 M. 12,20 ,, 5,5° „

Kosten für 1 cbm Ziegelgewölbe .    .    29,70 M.

oder rund 30,00 ,,

d) 1 cbm schiefes Ziegelgewölbe kostet 10 M. mehr als c), demnach für 1 cbm

rund 40,00 M.

e) 1 qm Kappengewölbe ¹/₂ Stein stark, von gut gebrannten Ziegeln in Kalkmörtel, sonst wie vor, in der Ebene gemessen:

0,056 Tausend Ziegel je 20 M...........

0,34 hl Kalkmörtel (1 K. : 2 S.), je 1,50 M......

1 qm Kappengewölbe herzustellen.........

1,68 M. 0,51 ,

1,60 „

Kosten für 1 qm Kappengewölbe

oder rund

3,79 M

3,So „

f) 1 qm Kappengewölbe, ¹/₂ Stein stark, samt Hintermauerung herzustellen, mit dünnem Kalkmörtel auszugießen, abzugleichen und mit trockenem Sande auszufüllen, in der Ebene

gemessen:

0,08 Tausend Ziegel, je 30 M.........

0,6 hl Kalkmörtel (1 K. : 2 S.), je 1,50    .    .    .    .

1 qm Gewölbe mit Hintermauerung herzustellen .

2,40 M. 0,90 ,, 2,00 „

Kosten für 1 qm Kappengewölbe und Hintermauerung

5.30 M.

g) 1 qm Kappengewölbe, 1 Stein stark, sonst wie e):

0,12 Tausend Ziegel, je 30 M..........

0,7 hl Kalkmörtel, je 1,50 M...........

1 qm Gewölbe herzustellen...........

3,60 M.

1,05 „

3,⁰⁰ ,»

Kosten für 1 qm Kappengewölbe ,

oder rund

M.

h) 1 qm dasselbe, 1 Stein stark, mit Hintermauerung:

0,15 Tausend Ziegel, je 30 M.........

0,9 hl Kalkmörtel, je 1,50 M..........

1 qm Gewölbe samt Hintermauerung herzustellen

Kosten für 1 qm Kappengewölbe mit Hintermauerung

oder rund

9,45 M.

9,5o „

i) i qm Böhmische Kappe, ¹/₂ Stein stark, sonst wie e):

4^ 4^ w 07 V k> o o\ o o 00 o o °°

0,056 Tausend Ziegel, je 30 M...........

0,4 hl Kalkmörtel, je 1,50 M............

1 qm Gewölbe herzustellen............

Kosten für 1 qm Böhmische Kappe .

oder rund

k)    1 qm desgd., ¹/₂ Stein stark, mit Hinter mauerung, sonst

0,09 Tausend Ziegel, je 30 M...........

0,64 hl Kalkmörtel, je 1,50 M...........

1 qm Gewölbe mit Hintermauerung herzustellen.....

Kosten f. 1 qm Böhmische Kappe mit Hintermauerung

oder rund

l)    1 qm halbkreisförmiges Tonnengewölbe, ¹/₂ Stein stark, sonst wie e):

0,082 Tausend Ziegel, je 30 M...........

0,5 hl Kalkmörtel, je 1,50 M............

1 qm Gewölbe herzustellen............

Kosten für 1 qm halbkreisförmiges Tonnengewölbe

m)    1 qm desgl., 1 Stein stark:

0,165 Tausend Ziegel, je 30 M...........

1,0 hl Kalkmörtel, je 1,50 M............

1 qm Gewölbe herzustellen............

Kosten für 1 qm halbkreisförmiges Tonnengewölbe

oder rund

wie f):

2,70 M. 0,96 ,, 3,oo „

6,66 „

6,70 „

2,46 M. o,75 „ 3,oo „

6,21 „

4,95 M.

C. Zu Tit. III. Asphalt-Arbeiten.

(Siehe 5. Abschnitt, XXXIX.)

D. Zu Tit. IY. Steinmetz-Arbeiten.

a) Sandstein-Arbeiten.

1. Bearbeitung des Sandsteins aussebl. Material-Lieferung.

a) Wand - und Fugenflächen.

Man unterscheidet bei der Bearbeitung von Sandsteinflächen: das Flächen oder Spitzen, das Krönein, das Scharrieren oder das Reinbearbeiten und endlich das Schleifen, wonach die Preise verschieden berechnet werden müssen.

Anmerkung: Bei Angabe der Preise ist Sandstein mittlerer Festigkeit angenommen und sind bei der Veranschlagung des weichen bezw. festen io—15% weniger oder mehr zu rechnen.

i Steinmetzgeselle muß wegen der schwierigen, der Gesundheit höchst nachteiligen Arbeit mit 0,60—0,70 M. (bei Granit 0,75 M.) für die Stunde einschl. Meistergelds, Vorhaltens und Schärfens des Arbeitsgeschirrs berechnet werden. Die erste Zurichtung des Sandsteins, das Spitzen kostet

1,25—2,20 M.

für das Quadratmeter ..............

• • T75—²>5° „

Nachdem die Fläche sauber abgespitzt ist, kostet das Krönein einschl. Spitzens für das Quadratmeter .

Schräg scharrierte Stoß- und Lagerfugen für das

Quadratmeter..................

•    3,50—4,50 „

Gerade scharrierte Flächen, wie dieselben bei Abwässerungen von Gesimsen, bei Stufen, Podesten usw. Vorkommen, kosten für das Quadratmeter

Fein scharrierte (aufgeschlagene) Flächen für das

4,75—5,oo „

Quadratmeter ..............

. . 4,50—5,00 „

Geschliffene Flächen für das Quadratmeter .    .

Diese Preise gelten nur, wenn das zu bearbeitende Werkstück genau den vorgeschriebenen Maßen entspricht; ist dasselbe so groß, daß es erst getrennt werden muß (Schroten genannt), so kostet das Meter Schroten noch 0,40 bis 0,50 Mark.

Hat das Stück außerdem mehr als 3 cm Posten (Bossen, starke Erhebungen, Unebenheiten), so erhält der Arbeiter eine Postenzulage von 0,60 bis 0,75 M. für das Quadratmeter.

Die hier angeführten Preise gelten nur für ebene Flächen, bei Widerlagern, Bogensteinen, Abwässerungen und gebrochenen Flächen werden dieselben U2fach, bei Verkröpfungen und Flächen, welche nach allen Seiten gekrümmt sind, doppelt berechnet.

ß) Sockel-, Ban

n e und H u

CJO

stun esim e.

-Gesimse, S o h 1 -

Erstere bilden den Abschluß der Plinthe oder des Kellergeschosses und leiten zum oberen Aufbau über.

, Unter Band- und Gurt-Gesimsen versteht man solche, welche in der Höhe der Balkenlage die Fassaden durchschneiden. Ihre Höhe beträgt ungefähr 25—40 cm. Erstere sind flach und bestehen in der Renaissance-Architektur aus einer breiten Bandplatte mit Unterglied, letztere aus Hängeplatte, Ober- und Unterglied. Brüstungsgesimse bezeichnen äußerlich die Brüstungshöhe der Fenster und erhalten gemeinhin eine Höhe von 12—15 cm. Ihre Gliedereinteilung besteht auch meistens aus Hangeplatte mit Ober- und PTnterglied. Sohlbänke zeichnen ebenfalls die Brüstung der Fenster äußerlich aus, hören aber auf beiden Seiten der Fenstereinfassung mit einem Kropfe auf, sind 8—20 cm hoch und bilden gewöhnlich eine Platte mit vertiefter Füllung, auch eine solche mit Unterglied, ähnlich den Bandgesimsen.

Für andere Stilarten sind die Ausladungs- und Höhenverhältnisse entsprechend anders zu gestalten.

Sockel-Gesimse von Sandstein in glatten Gliederungen zu bearbeiten kosten:

13 cm breit und 20 cm hoch für 1 m 4 ,,    ,,    ,,    26 .,

3° „

40

HH Cd

50

4,00—- 4,25 M. 5,00— 6,00 ,, 7,50    9,00 ,,

10,00—12,00 ,, 15,00—16,00 ,,

Gurt-Gesimse zu bearbeiten kosten:

16 cm breit und 16 cm hoch für 1 m 18 ,,

G (N CO

77

4,50— 5,25 M. 6,00— 7,75 „ 9,00—11,00 ,, 12,00—14,00 ., 16,00—20,00 ,,

Haupt-Gesimse zu bearbeiten kosten:

20 cm breit und 20 cm hoch für 1 m .    .    6,00— 8,00 M.

für jedes Zentimeter mehr in der Ausladung bezw. Höhe 0,30

Im allgemeinen kann man für das Meter Gesims und das Zentimeter Höhe desselben zu bearbeiten 0,20—0,30 M. rechnen, woraus sich die entsprechenden Preise für Brüstungsgesimse, Sohlbänke ergeben. Dasselbe Verfahren wird bei glatten Haupt-Gesimsen ohne Konsole, Tragstein und Zahnschnitten Anwendung finden können. Für letztere Architekturstücke, falls dieselben ohne Ornamentierung sind, werden die Seiten- und Unterflächen gleichfalls in Berücksichtigung zu ziehen und je nach der Ausladung das Zweifache, Dreifache usw. der obigen Preise in Ansatz zu bringen sein.

y) Verzierte Gliederungen.

Dieselben bestehen hauptsächlich in Perlstäben, Eierstäben, Blattwellen, Rinnleistenverzierungen. Auch hierbei kann dieselbe Art der Preisberechnung Platz greifen.

Für das Meter sind für jedes Zentimeter Höhe des verzierten Gesimsteiles je nach der schwierigen Form und Bearbeitung in Ansatz zu bringen 1,00 bis 2,00 Mark.

d) Säulen usw.

Säulenbasen berechnet man gewöhnlich nach Metern im größten runden Gliede des Umfanges gemessen, und nach der Höhe der Basis. Je kleiner die letztere wird, desto schwieriger wird die Bearbeitung und desto höher stellt sich verhältnismäßig der Preis.

Die Säulenschäfte richten sich nach dem Verhältnis der ganzen Säule einschl. Kapitell und Basis.

Die griechisch-dorische Ordnung erhält mit Einschluß des Kapitells eine Gesamthöhe von 4—des unteren Durchmessers;

die griechisch-jonische Ordnung erhält mit Einschluß von Kapitell und Basis 7—10 des unteren Durchmessers ;

die griechische und römisch-korinthische Ordnung erhält mit Einschluß von Kapitell und Basis 9—10y₂ des unteren Durchmessers.

Die Verjüngung beträgt im dorischen Stil ¹/₃—¹/₀ des unteren Säulendurchmessers, im jonischen und im korinthischen Stile V₆—¹/₈- Außerdem erhält noch jeder Säulenschaft eine Schwellung (Entasis) nach der Mitte zu und meistens eine Kannelierung.

Zur Bearbeitung der Säulenschäfte gehört: das scharfe Flächen aller horizontalen Lager, an den Enden sowohl als bei dem Stoß zweier Säulentrommeln aufeinander, das Rundbearbeiten der viereckigen Stücke und die Herstellung der Verjüngung und Schwellung, sowie das Einhauen der Löcher in den Ober- und Unterlagen der Trommeln für die Tübel. Die Kannelierung wird am besten erst dann eingearbeitet, wenn die Säule versetzt und belastet ist. Schließlich erfolgt das Schleifen der Flächen und Kannelierungen.

Die Säulenkapitelle werden stückweise nach der Größe, dem Stil sowie endlich nach der feineren und geringeren Ausarbeitung bezahlt.

Die Kapitelle werden dem Bildhauer von dem Steinmetzen vorgearbeitet und der Preis muß, wenn er sich nach dem allgemeinen Preisverzeichnis berechnen läßt, vor Beginn der Arbeiten vereinbart werden; durchschnittlich kann man folgende Preise für das Bearbeiten annehmen:

Dorische Kapitelle:

25—30 M.

Bei einer Höhe von 15 cm und einem oberen Säulendurchmesser von 30 cm, für 1 Stück.......

55—60 „

Bei einer Höhe von 30 cm und einem oberen Säulendurchmesser von 60 cm...........

Soll ein Unterbau bezw. Postament aus einem Stück gefertigt werden, so ist der Sockel und das Kapitelle ipHach, der Schaft aber doppelt zu berechnen.

Postamente, die im Grundriß ein Drei-, Sechs-, Acht- oder ein anderes Vieleck bilden, werden im Sockel, Schaft und Kapitelle doppelt berechnet.

1 qm Säulenmantel ohne Kannelüren bis 0,30 m Durchmesser

12—15 M. 10—12 ..

kostet...........

1 desgl. von 0,30—0,50 m Durchmesser kostet

An- und Ablaufsplatte sind hier nicht mit einbegriffen und werden nach der Gliederzahl bestimmt.

Säulen mit Kannelüren kosten für das Quadratmeter bis 0,3 m

20—25 M. 16—18 ,,

12—15 „

Bei einer Höhe von 50 cm und einem oberen Säulendurchmesser von 1,0 m, für 1 Stück..........

Jonische Kapitelle:

Bei einer Höhe von 20 cm und einem oberen Säulendurchmesser von 30 cm vorzuarbeiten, für 1 Stück ....

Dasselbe zu verzieren, für 1 Stück .    .    .    .    .    .

Bei einer Höhe von 40 cm und einem oberen Säulendurchmesser von 60 cm vorzuarbeiten für 1 Stück .    .

Dasselbe zu verzieren für 1 Stück.......

Bei einer Höhe von 60 cm und einem oberen Durchmesser von 1,0 m vorzuarbeiten, für I Stück.......

Dasselbe zu verzieren, für 1 Stück.......

Korinthische Kapitelle:

Bei einer Höhe von 35 cm und einem oberen Säulendurchmesser von 30 cm vorzuarbeiten, für 1 Stück .

Dasselbe zu verzieren, für 1 Stück.......

Bei einer Höhe von 70 cm und einem oberen Säulendurchmesser von 60 cm vorzuarbeiten, für 1 Stück ....

Dasselbe zu verzieren, für 1 Stück......

Bei einer Höhe von 1,0 m und einem oberen Säulendurchmesser von 1,0 m vorzuarbeiten, für 1 Stück .    .    .

Dasselbe zu verzieren, für 1 Stück.......

30—40    „

4C^5o    „

70—80    „

90—100 ,,

120—150 „ 180—220 „

20—25    „

100—120 ,,

50—60 200—250 ,,

80—100 ,, 300—400 ,,

Bestimmte und allgemein gültige Preise können für diese Arbeiten nicht aufgestellt werden, da die Preisbestimmung für die Bildhauerarbeiten sich lediglich nach den vorliegenden Zeichnungen bezw. Modellen richtet.

Vorstehende Preise beziehen sich für die Bearbeitung des schlesischen, sächsischen und Nebraer Sandsteines. Bei Verwendung von härterem Material wie Oberkirchner, Bernburger und Seeberger Sandstein sind die Preise 50% höher zu nehmen.

Durchmesser...............

Desgl. für das Quadratmeter von 0,3—0,5 m Durchmesser ,,    ,,    ,,    ,,    ,, über 0,5 m ,,

An- und Ablaufsplatte werden ebenfalls nach der Gliederzahl berechnet.

e) D a s G e b ä 1 k.

Dasselbe ruht auf den Säulen, verhält sich in seiner ganzen Höhe zur ganzen Säulenhöhe im Dorischen wie 1    : 2 bis 1    : 3, im Jonischen und

Korinthischen wie 1 :3 bis 1: 4 und besteht aus dem Architrav (Hauptbalken Epistylion), dem Friese (Schmuckträger), ursprünglich Raum für die Querbalken, und dem Hauptgesimse mit Kranz und Dachrinne (Geison).

Der Architrav erhält im Dorischen einen oberen Säulendurchmesser zur Höhe, im Jonischen und Korinthischen dagegen ³/₄ des unteren Säulen-

duirchmessers. Der Fries ist meist ebenso hoch wie der Architrav, bei guten Verhältnissen etwas höher zu gestalten.

Architrave, FTauptgesimse, Tür- und Fenstergewände usw. werden nach Gliedern berechnet.

Einfache Glieder, bei welchen man unmittelbar die Schablone anlegen kann, werden einfach, an Platten totlaufende und Bogengesimse ipd’ach, ver-kröpfte aber doppelt berechnet.

Flächen im Gesims bis zu 7 cm Breite werden als 1 Glied berechnet, ist die Fläche aber breiter, so wird dieselbe nach dem Quadratinhalt, aber ipzfach berechnet.

Gesimse, welche von der Normalschablone abweichen, müssen mit dem betreffenden Arbeiter vorher vereinbart werden.

Normalgesimse, welche größer sind als auf der Skizze, werden abgewickelt und je 4 cm ein Glied gerechnet.

Die Glieder kosten für 1 m 0,35—0,40 M.

C) Pfeiler, Pilaster.

Dieselben erhalten wenn möglich dasselbe Verhältnis wie die Säulen, seltener aber Schwellung. Die Flöhe der Kapitelle, Basen, sowie des ganzen Gebälks kann niemals nach der Breite der Pilaster, welche sehr verschiedenartig ist, bestimmt werden, sondern muß nach dem Verhältnis von Säulen von gleicher Höhe bemessen werden.

Die Basen derselben erfordern weniger Arbeit als Säplenbasen, da sie geradlinig sind und auch nicht die Große haben, indem Pilaster meistens nur 10—40 cm hervortreten.

Die Pilasterkapitelle erhalten gewöhnlich ähnliche Verzierungen wie die Säulen. Hiervon ist jedoch das attisch-jonische Antenkapitell ausgeschlossen, welches die Voluten der Säulen nicht zeigt, sondern nur horizontale, glatte oder verzierte Glieder enthält.

Glatte Pilaster mit An- und Ablaufsplatte werden nach dem Flächeninhalt, aber ij^fach berechnet, ohne die Platte aber nur einfach. Pilaster mit Kannelüren kosten an Arbeitslohn für das Quadratmeter 8—10 M., wobei die Abmessungen derselben gleichgültig sind. Der Preis für die Fugen ist jedoch hierbei nicht mit einbegriffen.

tf) Gewände und Verdachungen

an Türen und Fenstern erhalten im griechischen und im Renaissancestil eine umfassende Blätterabgliederung einschl. schmalen Endblättchen und mehreren Abplattungen nach der Fensteröffnung zu, ähnlich der Architravbildung. Die Breite der Einfassung beträgt ungefähr x/₆ der Breite der Öffnung.

Über die Einfassung, welche auch häufig beiderseits mit kleinen Verkröpfungen, sog. Ohren, versehen ist, kann die Verdachung unmittelbar angebracht werden. Oftmals folgt jedoch zunächst der Fries. Für andere Stilarten sind selbstverständlich die entsprechenden Formen maßgebend.

Tür- und Fenstereinfassungen kosten an Arbeitslohn:

16 cm im Quadrate, 18 „    „

für 1 m 4,00— 4,50 M.

5,20— 6,75 „

20 „

7,50—10,00 ..

25 ,, breit, 25 cm hoch, ,,    ] ,,    14,50—16,25 ,,

30 „

1 ,, 18,50—24,00 „

Bei Spitzverdachungen pflegt man die wagerechten Glieder und Köpfe einfach, dagegen die aufsteigendien Glieder ipHach zu berechnen.

Ist dagegen das ansteigende Gesims kein gerades, sondern ein Bogengesims, so ist dasselbe doppelt in Anrechnung zu bringen.

Füllungen, wie dieselben bei Fensterbrüstungen Vorkommen, mögen dieselben vertieft oder erhaben sein, werden ij4fach berechnet.

#) Gesims-Ubermauerungen (Attiken)

nennt man die höher geführte Mauer über dem Hauptgesimse, welche teils nur zum Schmucke, um darauf Figuren, Vasen usw. aufzustellen, teils zur Verdeckung des Daches und der Dachrinnen dienen. Sie sind entweder glatt oder mit Füllungen versehen und erhalten in diesem Falle meist ein Gesims und einen durchlaufenden Fuß. Die Berechnung geschieht in Bezug auf den glatten Teil nach Quadratmetern, in Bezug auf Sockel- und Obergesims nach Metern. Häufig aber ist auch die Attika durchbrochen und wird dann durch Sockel- und Deckgesims gebildet, zwischen welchen kleine Säulen oder Baluster angeordnet sind.

t) Gewölbe.

Die Berechnung von Sandsteingewölben geschieht am besten nach Kubikmetern der wirklich bearbeiteten und versetzten Steine.

2. Bearbeitung des Sandsteins einschl. Material-Lieferung.

In den häufigsten Fällen werden die Steinmetzarbeiten einschl. Materiallieferung verdungen. Für diesen Fall sind mehrere Arten der Vergabe im Gebrauche:

1.    Die Lieferungen und Arbeiten werden nach der zu verblendenden Fassadenfläche berechnet;

2.    nach dem Rauminhalte der einzelnen Werkstücke in ihrer größten Abmessung nach der Bearbeitung und nach der Art der letzteren;

3.    sind die Steinmetzarbeiten nach der „Anweisung für die formelle Behandlung der Entwürfe zu fiskalischen Landbauten und deren Veranschlagung“ (s. Abschn. III. S. 68) wie folgt zu berechnen:

a)    Die Quadern bezw. glatte Verblendung nach Quadratmetern ihrer Fläche unter Abzug aller Gesimse usw.;

b)    die durchlaufenden Gesimse, Gebälke u. dergl. nach ihrer in der größten Ausdehnung gemessenen Länge, und zwar mit Hinzurechnung der etwaigen Verkröpfungen;

c)    hingegen alle einzeln auftretenden Bauteile, wie Säulen, Pfeiler, Gewände, Verdachungen u. dergl. nach Stückzahl.

Sofern es aus besonderen Gründen erwünscht ist, soll neben dieser Berechnung eine Ermittelung des Rauminhalts auf demselben Formular eintreten. Die so berechneten Körpermaße sind jedoch nicht als Vordersätze in die Kostenberechnung aufzunehmen, sondern sollen nur zur Erläuterung dienen und in Klammern hinter den Vordersätzen eingeschaltet werden, welche nach den Angaben unter a, b und c gefunden worden sind.

Die Ermittelung des Rauminhalts wird auch schon aus dem Grunde erforderlich sein, um dementsprechend die Preisforderung sachgemäß in Ansatz bringen zu können. Die Feststellung der letzteren nach dieser Berechnungsart erfordert aber große Mühe, namentlich bei reicher ausgebildeten Fassaden, wenngleich nicht verkannt werden kann, daß bei sorgfältiger Auf-

Stellung der Bauleiter sowohl als der Unternehmer über jede einzelne Leistung und Arbeit ganz genauen Aufschluß erhält, Preisirrungen dadurch so gut wie ausgeschlossen sind.

Bei nicht öffentlichen Bauten wird sich eine Berechnung bezw. Verdingung der Steinmetzarbeiten nach dem Rauminhalte der einzelnen Werkstücke empfehlen, mit der Maßgabe jedoch, daß Quaderverblendungen auch nach Quadratmetern der verblendeten Fläche, Gesimse nach ihrer Länge in Metern zur Berechnung kommen können. Die Lieferung wird dann in Gruppen, je nach der Bearbeitung, in glatter, gewöhnlich profilierter oder reich profilierter Ausführung zusammenzufassen sein und dementsprechend die Prei.sermittelungen stattzufinden haben.

Alle Werkstücke, welche außer Wassernase bezw. Abfassung nur ebene bezw. Bogenleibungsflächen oder einfache Quaderbehandlung mit oder ohne Rustica zeigen, wierden als glatte Arbeit anzusehen sein. Werkstücke, welche mit Stäben, Kehlen, architravierten Gliedern, Kannelierungen usw. versehen sind, gelten als gewöhnlich profilierte Arbeit. Reich profiliert sind solche Werkstücke, welche in der vorstehend bezeichneten Profilierung an mehr als zwei Seiten bearbeitet oder mit Voluten, Rosetten oder sonstigen nicht zu reichen Verzierungen versehen sind. Noch reicher ausgebildete Werkstücke, namentlich mit Figuren, und solche, welche nach besonderen Modellen bearbeitet werden, gehören zu den Bildhauerarbeiten und werden die Preise darüber meistens besonders vereinbart.

Das Versetzen der Steinmetzarbeiten geschieht meistens durch den Unternehmer der Maurerarbeiten mit Hilfe jedoch des Steinmetzen. Derselbe hat die erforderlichen Löcher für Dollen, Anker, Klammern usw., sowie die Wolfslöcher einzuhauen, die Fugen nachzuarbeiten und sonstige Nachbesserungen zur Ausführung zu bringen.

In den Fällen, wo die Bearbeitung und das Versetzen der Hausteine nicht vom Lieferer bewirkt werden kann oder davon abgesehen wird, sind bei jedem Einträge die Preise für die Lieferungen des Materials, für dessen Bearbeitung und das Versetzen getrennt in Ansatz zu bringen.

In Berlin kosten einschl. des Heranschaffens und Versetzens unter Hilfeleistung des Maurers, wobei auf 1 Steinmetzgesellen 1 Maurergeselle und 1 Arbeiter gerechnet wird, des Vorhaltens der Geräte, Werk- und Hebezeuge: 1 cbm profdierte Arbeit durchschnittlich von weichem Sandstein 180—300 M.

180—360 „

,, mittelweichem ,,

200—400 ,, 150—250 „

,, hartem    ,,

,, französ. Kalkstein

a) Quade r.

1 qm Quader mit gekrönelter Ansichtsfläche und aufgeschlagenen

12—20 M. 15—25 „ 20—30 „

22—35 »

¹—4    »

Banden, durchschnittlich 15 cm stark ........

1 qm desgl. scharriert oder geschliffen.........

1 qm desgl. mit vortretendem gekrönelten Spiegel, 20 cm stark 1 qm desgl. mit vortretendem scharrierten oder geschliffenen

Spiegel    .................

1 m Profil an Quadern als Zulage je nach der Form .

b) Sockel- und Plinthen-Gesimse bis zu 1,5 m Länge in nachstehenden Gliederungen.

m tief,

Sockelgesims Nr. 1:

m hoch, für 1 m 4— 6 M.

5- 8 „

7 — 10 „

8-13 „

16 -20 „

J.

3.

1.

4.

WM-

0/1

o.'l

11

0.11

c) Band- und Gurtg-esimse bis zu 1,5 m Länge.

1 m Gurtgesims nach Gliederung Nr. i: 0,10 m tief. 0,13 in hoch 5 —

6 -

6 M.

2: 0,13 „ „ 0,15 .,

'_ri Oj

9—

iS —

18—

13 7, 18 „

22

Vi

°y

«äv

«31

l\

d) Tür- und Fenstereinfassungen.

er

tr:

n>

c-

-    - CD

y-

1-1

er

03    .    ;

er.

für i m

4— 6 M.

„ „ 6— 8 „

,,    9—12 ,,

„ „ 13 — 20 ,, ,, 20—27

•3.

1.

<3-

«/Ol

0/ 8 j

■e

51

0,H I

■

c) Tür- und Fensterverdachungen.

1. Einfacher Art:

Sturz mit Untergliedern, 1,8 m lang, o, 15 m tief, 0,20 m hoch, tür 1 m 12,00 M. Verdachungen,

2,5 ,7

0,30 „    „ 0,25 „

,, „ 20,00 „

2. Reich ausgestattet:

Sturz,

Fries mit Lorbeerornament, 1,9 ,, Unterglieder,

Konsolen,

Hängeplatte und Sima,

1,9 m lang 0,20 m tief, 0,25 m hoch, für 1 m 17,00 M.

„ 0,15 „ „ 0,13 ,,    ,

i»9 >>    » 0,13,, „ 0,15.,

0,15 „breit0,35 „ „ 0,75,,

2,5 „ lang 0,50 ,, ,, 0,20,,    „

Für Spitz- und Bogenverdachungen 5O°/₀ Zulage.

„ „ 30,00 .,

„ ,, 7>5° „ 60,00 ., .. ., 25,00 ,.

f) Tür- und Fenstereinfassungen nebst Verdachungen.

Glatte Pilaster nebst Basis und Kapitell, im Schaft 0,28 m breit 0,15 m tief, 2,5 m hoch:

ohne Verzierung, für 1 Stück............

mit

Profilierte Gewände, 0,15 m breit, 0,15 m tief, 2,35 m hoch, für 1 Stück Architrav mit angearbeitetem Sturz, 2,0 m lang, 0,15 m tief, 0,28 m hoch:

??

CO 1-0 CO

M.

für 1 Stück

ohne Verzierung mit Rosettenverzierung, ,,    ,,

Gerade Verdachung, 2,55 m lang, 4,45 m tief, 0,30 m hoch:

ohne Verzierung, für 1 Stück........ .

mit

Spitz- oder Bodenverdachung, Zulage: ohne Verzierung, für 1 Stück mit

yy

yy

g) Hauptgesimse.

1 m Rinnleiste wie vor........

1 m Hängeplatte desgl.........

1 m Zahnschnitt mit Unterglied 0,60 m tief, 0,25 m hoch...........

12—14 M.

CM

25—30 „    1

30—35 „

CO i rb

M.

110 „ 175 „

//,

/,

1 m Rinnleiste wie vor........

1 m Hängeplatte 1 m lang, 0,20 m hoch 1 glattes Konsol 0,25 m breit, 0,20 m hoch,

0,90 m lang, einfach profiliert.....

1 Zwischenplatte, 0,50 m lang, 0,15 m tief, 0,20 m hoch...........

12—14 M. 30-36 „

20—25 „

8—10 „

h) Balustraden, Sockel und Deckgesimse.

1. Sockel:

Mit zweiseitiger Bearbeitung 30°/₀ Zulage.

, ,,    20,00

2. Baluster:

0,13 m im Quadrat stark,

0,15 „ „

0,18 ,,    ,,

0,20 „ „

99

99

3. Deckgesims:

m hoch, für 1 Stück 6,50 M.

9,°° „

13,00 „

„    16,00 ,,

20,00 ,,

9>9

99

0,70 0,80 „

0,18 m breit, 0,12 m hoch, für 1 m 9,00 M. 0,20 „

0,22 „    „    0,16 „

0,24 .,    „    0,18

0,26 „

0,14 „

„ 12,50 ,.

,, ,, 15,00 ,,

,,

0,20 „

Mit zweiseitiger Bearbeitung 3O°/₀ Zulage.

17,50 „

,, 23,00 ,,

i) Säulen.

1. Dorische Säulen:

2,00 m Länge, 0,30 m unterer Durchmesser: 2,75 „

3,50 „

4,25 „

0,40 ,, 0,50 ,, 0,60 „

99

75 —125 M. für 1 Stück 140—200 ,,

250 — 350 „

450—520 „

99

2. Jonische Säulen:

2.50    m Länge, 0,25 m unterer Durchmesser:

3.50    „

4,5° „

0,35 „

0,45 -, o,55 „

3. Korinthische Säulen:

2.50    m Länge, 0,25 m unterer Durchmesser:

3.50    „

4.50    „

5.50

5,50 „

99

o,35

0,45 „ o,55 „

99

90—150 M. für 1 Stück 175—260 „

320—370 „

700—750

150—250 M. für I Stück 285—390 „    „ „

575—775 „

1000—1300,,    „ „

4. Toskanische Säulen:

2.50    m Länge, 0,25 m unterer Durchmesser:.

o,35 „

0,45

o,55

70 — 115 M. für 1 Stück 160—220 .,    ,, ,,

275—560 ,,

550—590 ,,

k) Freistehende Pfeiler. Diese sind etwa 10—15% billiger als die Säulen.

1) Vortretende Anten.

1. Dorische:

2,00 m Länge, 0,30 m Br.,0,13 m vortret., 0,20 m im Mauerwerk: 50 2,75 „

3,50 .,

4,25

0,40 „ „ 0,13 „ 0,50 ,. „ 0,13 „ 0,60 ,, ,, o, 13 ,,

99

,,

0,20 „ ,.

0,20 ,, ,,

0,20 ,, ,,

99

,,

2. Jonische:

2,25 mLänge, 0,25 mBr., 0,13 m vortret., 0,20m im Mauerwerk: 60— 95 M. f. I St. 3,00 ,.    „    0,35 „ „    0,13 „

4,00 ..

5,oo

99

0,45 „ „    0,13

0,20

0,20

O9 5 5 99 99    9>l3 >9

0,20 ,, ,,

9,

3. Korinthische:

2.50    m Länge, 0,25 m Br., 0,13 m vortret., 0,20 m im Mauerwerk: 95 —145 M. f. I St.

3,5° •,

4.50    „

5.50    „

0,35 ., ., 0,13 ,, 0,45 ., ,, 0,13 „ 0,55,,,, 0,13,,

0,20    ,,

0,20 „ „

0,20 ,, ,,

165—215 „ 300-370 „ 390-525 „

4. Toskanische:

2,50mLänge, 0,25 mBr., 0,13 mvortret., 0,20mim Mauerwerk: 50— 75 M. f. 1 St.

3,5° „

4.50    „

5.50    „

0,35 „ ., 0,13 „ 0,45 ,. „ 0,13 0,55 „ „ 0,13 „

0,20 ,. „ 0,20 ,, ,, 0,20 ,, ,,

95 — i5o „ 150—200 ,, 220—240 ,,

m) Architrave.

Für

0,25 m hoch, 0,30 „

Bogenarbeit 35% Zulage.

Cn ro

er.

3?

K> to <-n O

~ §

n) Ornamentierte Glieder.

Perlstäbe,

2—3 cm hoch, für 1 m 6,50 M.

., ,,    8,00

3-5 ,,

bis 8 ., „ 8 „

Blattverzierungen,

Eierstäbe,

Palmetten an der Sima, bis 15 ,,

„ „ 14,00 „ ,,    „    H,00    ,,

„ ,, 20,00 .,

o) Treppen.

Sandsteintreppen werden meistens freitragend angenommen und müssen bis zur freitragenden Länge der Stufen von 1,25 m 12 cm weit, bis zur Länge von 2 m 18—25 cm weit sorgfältig in Zement eingemauert werden. Viereckige Stufen werden entweder mit schräger Schmiege oder mit einem Falz, am häufigsten jedoch glatt aufeinander mit 3—4 cm breiter Überdeckung verlegt. Stufen mit zusammenhängender schräger Unterfläche müssen einen Versatzfalz erhalten. Außerdem ist stets auf einen Falz für den Bohlenbelag zu rechnen, da Sandsteinstufen sich sehr schnell austreten. Die Stufen werden nach Metern, die Podeste und Wangen usw. nach Quadratmetern oder auch seltener nach Kubikmetern berechnet.

Das Meter Blockstufe einschl. Verdickung, wobei Auftritt und Steigung in der Regel scharriert zu bearbeiten sind, kostet an Arbeitslohn................

Sollen die Köpfe glatt bearbeitet sein, so kostet das Stück noch außerdem..............

1,50 M.

0,60 „

Blockstufen, welche breiter als 0,31 m sind, werden nach dem Quadratinhalt berechnet.

Wendelstufen berechnet man nach dem mittleren Querschnitt und ermittelt danach den Quadratinhalt der zu bearbeitenden Flächen.

1 m Bohlenfalz einzuarbeiten...........

1 m Auflagerfalz, wie derselbe bei freitragenden Treppen

häufig vorkommt, auszuarbeiten..........

1 mStufe, 32 cm breit, 20 cm stark, von 2 Seiten scharriert

und geschliffen anzuliefern, einschl. Material.....

1 m dergh, 32 cm breit, 20 cm stark, von 4 Seiten scharriert

oder geschliffen, einschl. Material.........

1 m dergh, 32 cm breit, 20 cm stark, scharriert oder geschliffen Oberlager gekrönelt mit Bohlenfalz, einschl. Material 1 m Setzfalz als Zulage.............

0,35—0,40 M.

0,45—0,50 „

6—8

9 —10

7-8

0,55—0,60 „

0,80—0,90 M. 1,50 — 1,80 ,,

i m Platte und Hohlkehle desgl.........

i m Rundstab, Platte und Hohlkehle desgl.......

i m glatte Stufe, 16 cm hoch, 30 cm breit, scharriert, unten

gestockt .    .................

1 m profilierte Stufe, sonst wie vor.........

1 m abgeschrägte Stufe, Auftritt und Vorderhaupt, scharriert oder geschliffen, die schräge Fläche gekrönelt, einschließlich

Material..................

1 m wie vor, die schräge untere Fläche und Auftritt gekrönelt,

Vorderhaupt scharriert oder geschliffen mit Bohlenfalz, einschließlich Material...............

1 m wie vor, ringsum scharriert oder geschliffen einschl. Material

Für Profilierungen werden die vorstehend angegebenen Zulagen berechnet: 1 m Wendelstufe kostet 0,50—0,75 M. mehr, als die gleich bearbeiteten geraden Stufen; die Wendelstufen werden dabei in der längsten Seite gemessen.

1 qm Podest, das Oberlager gekrönelt, das Unterlager gespitzt, 16—20 cm hoch einschl. Material......

1 qm desgl., das Oberlager geschliffen oder scharriert, das

Unterlager gekrönelt, wie vor..........

1 qm desgl., das Oberlager und Unterlager geschliffen oder scharriert wie vor..............

CO TT“

-4

-5

7-8

7-8

9—IO

14

18 M.

22—24

26—28    ,,

Für Auflagerfalze, Gliederungen usw. sind die für die Stufen gemachten Angaben in Ansatz zu bringen.

1 Stufe einer geraden Haupttreppe, feuersicher in Stein hergestellt (in Eisen zu demselben Preise), einschl. Geländer, kostet je nach der Ausstattung:

G25 „

„    1,50 „

„ 1,75 „

„    2,00 „

,, 1,0 ,,

p) Gitterschwellen.

1 m 50 cm breit, 18 cm stark, auf 3 Seiten scharriert oder

geschliffen bearbeitet einschl. Material.......

1 desgl., 32 cm breit, 18 cm stark, wie vor......

Für Abschrägung der oberen Fläche als Zulage für das Meter..................

4,50—5,00 M. 3,00—5,50 „

0,80—1,00 ,,

q) Pfeiler zu Einfriedigungen und Toren.

12,00 M. 55,oo „ 15,00 „ 25,00 „

r) Ho hl waren usw.

1 m Kanalhohlsteine, 50 cm breit, 25 cm hoch, die Rinnen und Lagerflächen gekrönelt, das untere Lager grob gespitzt 1 m Schweinekrippen, im Lichten 26 cm breit, 18 cm tief,

mit 7,8 cm breiten Wangen...........

1 m Kuh- und Pferdekrippen, 30 cm breit, 20 cm tief, .

1 cbm Wasser- und Tränktröge, voll gemessen.....

1    ,, Spülstein, fein scharriert..........

dergl. mit Plals.............

gewöhnlich bearbeitet.........

n n, 30 cm weit, 1 cm tief ........

20

10 ,,

4,50—5,00 M.

n> -

ID O

6,00—7,00 7,00—7,50 48—52 20—30

30—35 15—20 4,00—4,50 3,00—3,50 1,75 — 2,00

¹

Feuerungen zu Pfannen, Blasen, Backöfen.

Mauerwerk, welches starker Hitze ausgesetzt wird, ist aus möglichst feuerfestem Material herzustellen. Für geringere Hitzegrade genügen gut geschlemmte und gebrannte, mergelfreie Mauersteine und Lehm als Mörtel, für hohe Hitzegrade sind Chamottesteine und Chamottemörtel erforderlich.

²

Cremer-Delius, „Bauanschläge“. 4. Aufl. Braunschweig, Schwetschke & Sohn, 1879.

³

Siehe Hilgers v. Ritgen, „Bau-Unterhaltung“. Wiesbaden.

s) Platten.

.    .    12—12,50 „

.    .    3,00—3,50 „

1 qm Deckplatten, 13 cm stark, bearbeitet. 1 qm Pflasterplatten, 9 cm stark, bearbeitet

b) Granit-Arbeiten.

1. Granit-Arbeiten ausschl. Material.

Der Granit erfordert bei der Bearbeitung eine geübtere Hand des Steinmetz als Sandstein und anderes Arbeitsgeschirr. Man unterscheidet grobgestockte, fein gestockte, d. h. mehr oder minder fein mit dem Stockhammer bearbeitete, und geschliffene und polierte Arbeit. Letztere wird für Postamente, Säulen u. dergl. angewendet und läßt die Zeichnung des Materials sehr schön hervortreten. Im übrigen wird er zu Gegenständen, welche starker Abnutzung unterliegen, verwendet, wie zu Trottoirplatten, Schwellen, Treppenstufen, zu Plinthenverkleidungen hervorragender Gebäude. Die Berechnung geschieht ähnlich wie bei Sandsteinarbeiten. Am meisten zur Verwendung gelangen: der schlesische (Jauersche) Granit, der sächsische und schwedische.

5-6 M.

8—9

1 qm sächsischen oder schlesischen Granit zu spitzen .

desgl. gewöhnlich zu stocken.........

10—11

12—18    ,,

25—30

55—6°

100—110    ,,

Für Bearbeitung von schwedischem Granit sind 25°/₀ Zuschlag zu rechnen

1 desgl. mittelgut dergl............

1    ,, desgl. fein dergl..............

1    ,, desgl. grob zu schleifen...........

1    ,, desgl. fein zu schleifen...........

1    ,, desgl. zu polieren.............

2. Granit-Arbeiten einschl. Material.

1 cbm sächsischer Granit, bearbeitet, kostet in Berlin 1    ,,    schlesischer desgl.

1    ,,    bayrischer desgl.

schwedischer desgl.

K) _ H-

I I I I

OOOO in\0 00 o

0000

O M vo O fO fO ro -7

a) Plinthen-Verkleidungen, Gesimse bis zu 1,5 m Steinlänge einschließlich Material und Versetzen.

gestockt

10 M.

15 „

0,15 m tief, 0,25 m hoch, für 1 m 0,18 „

„ 0,30 ,

geschliffen

17 M.

26 ,,

poliert

33 M.

m hoch, für 1 m

0,20 m tief,

0,15 , , ,,

0,20 ,,

Bogengesimse 50% Zulage.

gestockt

19 M.

24 „

38 „

geschliffen

poliert

M.

48 M.

80 ,

132

ß) Türgewände.

1 m Türschwelle, 20 auf 80 cm stark, auf beiden Seiten gestockt

anzuliefern    ...............

I m Türschwelle, 20 auf 40 cm stark, wie vor.......

1 m desgl., 15 auf 30 cm stark, wie vor.........

1 m Türgewände, 18 auf 18 cm stark, auf 2 Seiten gestockt desgl.

MN OOO

o o o b

0000

y) Glatte Säulenschäfte.

2,0 m hoch, 0,30 m Durchm., das Stück 340— 380 M.

3,5 „

5,o

o,45 „

,,    0,60 ,,

750— 820 ,, 1450—1600 ,,

0) Treppen.

1 m Stufe, bis 3,0 m lang, 25 — 32 cm breit, mit 15—18 cm Steigung, Vorder- und Oberansicht gestockt bearbeitet, die anderen Seiten roh, einschl. Materials und Versetzens, ausschl.

Hilfsleistung des Maurers............

1 m Stufe mit Platte an der Vorderseite, sonst wie vorhin 1 m Stufe in obigen Abmessungen, auf allen 4 Seiten gestockt bearbeitet, ohne Platte, in der Ansicht sonst wie vor 1 m Stufe ebenso, mit 3 cm starkem Falz zum Ineinanderpassen 1 m Stufe in den obigen Abmessungen mit schräg'er, fein gespitzter Unterseite, Ober- und Vorderansicht gestockt

1 m desgl. mit Platte in der Vorderansicht.......

1 m Granitschwelle, auf 2 Seiten glatt und winkelrecht bearbeitet anzuliefern und wie vor zu versetzen, je nach dem Querschnitt 1 qm Granitpodest, 15 cm stark und bis 2,5 qm groß: Oberlager, gestockt, Unterlager gespitzt, für I qm .

,,    .,    gestockt,

gespitzt, geschliffen,

1 cbm Granitwange winkelrecht und glatt bearbeitet, mit Abwässerung' anzuliefern und zu versetzen.......

Für Wendelstufen 17% Zulage.

geschliffen,-

s) Verschiedenes.

1 qm Trottoirplatte von schlesischem Granit zu bearbeiten und

zur Baustelle anzuliefern einschließlich Material.....

1 Stück Radabweiser von Granit, 0,3 m breit, 0,6 m stark,

anzuliefern .    •.............

1 Stück Pfannenstein von Granit für Torwege, 0,3 m lang und

breit und 0,18 m hoch desgl...........

1 Stück Gossenstein, 60 cm lang, 30 cm breit desgl.

1 m Gitterschwellen bis 2,5 m lang, 0,26 m u. 0,18 m stark:

9—11 12 — 15

12—15

15—20

HH

1-0 00

9—12

25—30

30—35

6o

90

300—325

M.

9—12 M.

'10—16

4—5

30-34

3 seitig* gestockt, Unterlager gespitzt

10—15 M. 30 „ 10 ,,

,, geschliffen, ,,    ,,    .    .    .

1 m Radschwellen, 0,3 m breit, 0,18 m stark

c) Marmor-Arbeiten.

Die Verwendung von Marmor arbeiten findet bei Bauten in neuerer Zeit auch in Deutschland mehr und mehr Verbreitung, vorzugsweise zu Wandbekleidungen, zu Säulen, Treppenstufenbelägen, Fußböden, Kaminen usw. Die Treppenstufen werden der Billigkeit wegen nicht wie in Sandstein und Granit aus vollen Steinblöcken hergestellt, sondern nur mit Bekleidungsplatten aus Marmor versehen. Man nimmt die Trittstufen 2—6 cm, die Futterstufen 2 — 3 cm stark an. Diese Bekleidung muß natürlich auf einer festen Unterlage ruhen, wie auf Untermauerung, oder auf einem Gewölbe, bezw. auf einem Eisengerüst.

Die gebräuchlichen Sorten sind hauptsächlich der blaugraue, rötlichgraue schlesische, der weiße carrarische, Blanc clair (bläulich geadert), der rote und schwarze italienische, der graue und weiße St. Annen, der goldadrige (port d’or), der weiße mit schwarz violetten Adern (pavonazetto), der rote schwedische, der antike, schöne gelbgeflammte (gialla antico), sowie der rote (rosso antico) und der grüne (verde antico). Letzterer findet seines seltenen Vorkommens und des hohen Preises wegen selten und auch dann nur in dünnen Furnierplatten als Einlage in anderweitigen Marmoreinrahmungen Verwendung. Ferner der gelbe französische Marmor Jaune fleuri und Hauteville.

Die Preise für Marmorarbeiten sind sehr verschiedenartig und richten sich hauptsächlich nach dem Werte des verarbeiteten Materials.

In neuerer Zeit findet auch Olper und Villmarer Marmor aus Nassau häufiger Verwendung.

1. Marmor-Arbeiten ausschl. Material-Lieferung.

1 qm Marmor zu bearbeiten, zu schneiden und zu schleifen 1 m Brustgesims 20 cm hoch desgl. .

1 Dübel einzuarbeiten und einzulassen 1 Stichklammer desgl.......

1 dorisches Kapitell zu bearbeiten und zu schleifen, auch den Marmor dazu zu schneiden bei 50 cm Durchmesser der

100—120 ,,

Säule etwa.................

450—480 „

1 jonisches Kapitell desgleichen mit Verzierungen und Bildhauerarbeit etwa...............

710—750 „

1 korinthisches wie vorhin............

Für Säulenbasen, Architrave usw. kann man das Doppelte von Sandsteinarbeiten berechnen.

2. Marmor-Arbeiten einschl. Material-Lieferung.

a) Treppenstufen.

- Zu denselben wird hauptsächlich carrarischer, schlesischer und französischer (Hauteville), auch der nassauische Marmor, sowie belgischer Granit (grauer Marmor) verwendet.

Von weißem carrarischen Marmor kostet einschl. Stirnbrett:

80—90 M.

1 m Block bezw. Antrittsstufe, bestehend aus einer 5 cm starken Deckplatte mit Karniesvorsprung, einer 2 cm starken Stirnplatte und einem vollen Kopfstück von weißem, carrarischen Marmor

2. Sorte, fein poliert

1 qm Treppenbelagplatten, fein poliert, 2 cm stark .

1    ,, desgl., 3 cm stark...........

Die französischen Marmorsorten haben entsprechende Preise.

30—35 M. 35—40 „ 45—50 „

Von grauem schlesischen Marmor: 1 qm desgl., 2 cm stark......

25—30 M. 30—35 „ 35—40 „ 40—50 „

Von sog. schwarzem belgischen Granit:

1 qm Treppenbelagplatten fein poliert, 2 cm stark . 1    ,, desgl.

cm stark

20—25 M.

30—33 » 42—46 „ 46—50 „

Von nassauischem Marmor:

1 m Treppenstufen, ohne Stirnplatte 2—3 cm dick, 30—40 cm breit 1 ..

1

desgl.

mit

4—5 cm dick

10—15 M. 12 —18 ,, 18—25 „ 20—30 „

voll

freitragend

Sollen vorstehende Stufen mit gegliederter Vorderkante versehen werden, so kostet das Meter je nach der Stärke 2,50—4,00 mehr.

25—40 „

ß) Podestbeläge.

1 qm Belag von obigen Marmorsorten in Plattengrößen bis

0,50 qm, geschliffen...............

1 qm desgl., poliert ................

15—20 M. 20—25 „

y) Wandbekleidungen.

1 qm Wandbekleidung von tiefschwarzem Marmor, poliert 2 bis

2¹/₂ cm stark.................

1 qm desgl. mit Fase..............

1    ,, Wandbekleidung desgl., Blee beige.......

Port d’or mit polierter Kante ohne Kante.........

desgl.

1    ..    französischer Marmor    Hauteville    oder    Napoleon    .    .    .    .

1    ,,    grüner Marmor...............

1    .,    Carrara-Marmor...............

1    .,    belgischer Granit    und    schlesischer    Marmor,    Grethensteiner

Für jeden Zentimeter mehr Stärke ist ein Aufschlag von Ansatz zu bringen.

45 — 50 M.

55—60 „ 22 — 26 ,, 50—60 „ 45-50 „

2 5—40 „ 50-60 „ 25—30 „ 23—28 „ 40 — 50% in

Ö) Deckgesimse.

rechnen.

Für dieselben sind etwa 25% Zuschlag zu vorgenannten Preisen zu be

1 m Deckgesims glatt, 10—15 cm hoch, 2—3 cm stark .

desgl. gekehlt.............

12—15 cm hoch, 4 cm stark und gegliedert .

8 — 10 M. 10-12 ,, 15 — 20 ,,

f) Wandsockel und Pfeilerbekleidungen.

Die Preise für dieselben entsprechen denen der Wandbekleidungen. Bei niedrigen Sockeln unter 20 cm ist ein Zuschlag von io°/₀ in Ansatz zu bringen.

C) Flurplatten, Fußbodenbeläge.

1 qm Fliesen von schlesischem, carrarischem Marmor mit schwarzen Platten schachbrettartig⁻, die Platte 25— 30 cm im Quadrat groß, mit F'riesstreifen, dunkel oder hell, geschliffen .

1 qm sechseckig, reicher in den Farben gehalten.....

Für polierte Arbeiten das Quadratmeter 2,50—5,00 M. mehr.

15-25 M. 20—30 „

rj) Fensterbretter.

1 qm Fensterbank, 1,5 — 2,5 cm stark, je nach der Wahl des Materials poliert, schlesischer, carrarischer, nassauischer Marmor,

belgischer Granit................

1 qm französischer oder belgischer (Hauteville, rouge fleuri) und

Unterlage...................

I qm schwarzer Marmor..............

1 m Fensterbänke von Villmarer Marmor, 1,5—2,0 cm dick

18 cm.

20—25 M.

25—30 „ 30—50 „

21 cm, 24 cm, 27 cm

30 cm,

33 cm breit

farbig poliert 1 m dergl. weiß .

1 m Fensterbrett, 2 cm stark, von weißem carrarischen Marmor,

2. Sorte, 15 cm breit..............

1 m desgl. von grauem schlesischen Marmor.......

,, St. Annen-Marmor (grau, weiß und schwarz) .

,, Rouge royal (rot mit weißen Adern) ....

,, Port d’or (schwarz mit Goldadern).....

,, Levanto (bunt, grünlich und violett) ....

,, Vert de mer (grün mit weißen Adern)

,, Pavonazetto (hellgelb mit roten Adern)

Sollen die Fensterbretter mit Karnies versehen werden, so Meter 2 M. mehr.

.    .    2,80    3,20    4,00    4,50    5,00

.    .    4,70    5,50    6,70    7,50    8,30

6,00 M.

10,00    ,,

55

55

55

8—9 „ 4—5 u 6-7 6—7    „

11 —12 „ 8-9 12—15 >, 12—15 kostet das

55

■&) Säulen.

Schaft, glatt, bei 32—37 cm Durchm. für 1 m .

n 40 4 7 11

Säulenbasen, das Stück .

55

55

55

80—90 M. 115—135 „ 55 »

t) Verschiedene Arbeiten.

1 Spülstein, 12—15 cm dick, 60—90 cm lang......

Pferdekrippen 1,50—1,80 m lang..........

Pferdekrippen, einfach und rund...........

1 qm Stellplatten zü dergl., 6 cm stark........

Säulenschäfte, 2,70 m lang, 36—40 cm im Durchmesser Zimmersäulchen, glatt, 1,05 —1,20 m hoch mit Sockel und

Kapitellchen.................

Dergleichen, kanneliert, desgleichen.........

1 m Treppensockel nach der Rundung der Wand ausgearbeitet, 4 cm stark, 15 cm hoch, poliert, von weißem carrarischen Marmor 2. Sorte anzufertigen und nach dem Profil der Stufen

auszuarbeiten einschließlich Material.........

1 m gekröpfter Sockel, 18 cm hoch, mit Gliederung von weißem carrarischen Marmor 2. Sorte aus 5 cm starken Platten .

1 m Marmorpaneel, 1 m hoch, bestehend aus einem dunklen Marmorsockel, aus einer Brüstung mit schwarzen Friesen,

54—60 M. 100 —105 ,, 54—60    „

25 — 30    „

210—240 ,,

70—75    „

95—105 „

27—30 „

24—25 „

B.

34

Füllungen von buntem Marmor mit weißen gehobelten, geschliffenen und polierten, profilierten Marmorleisten eingefaßt und einem Deckengesims von weißem carrarischen Marmor

2. Sorte, ebenfalls poliert............

1 qm Pilaster von rotem belgischen Marmor, 30 cm stark auf der Wand aufliegend, aus einem Stück bis 2,20 m Länge

ohne unteren und oberen Anlauf..........

1 Wandpostament zur Aufnahme der Pilaster, 1 m hoch, 40 cm unten breit, mit Kröpfen der Gesimse und Füllung wie oben 1 Pilasterbasis von weißem carrarischen Marmor 2. Sorte poliert,

15 cm hoch.................

1 m geraden schwarzen Marmorsockel, 15 cm hoch, fein poliert,

einschließlich Material.............

1 m geraden schwarzen Marmorsockel nach dem Profil der

Stufen ausgearbeitet, 2 cm dick..........

1 qm Podest, bestehend aus weißen und roten, oder weißen und St.-Annenquadraten diagonal gelegten Marmorfliesen mit

schwarzen Marmorfriesen fein geschliffen.......

1 qm desgl. ebenso geschliffen und fein poliert.....

1 qm schwarzes Marmorfries fein geschliffen und gekantet mit

Verlegen..................

1 desgl. von weißem carrarischen Marmor 2. Sorte .

1 desgl. von Rouge royal Marmor..........

1 desgl. von St. Annen..............

45 — 9° M.

50—60    ,,

50—60    „

25-30 „

6—10

IO

to

tsJ IsJ tO '''J <_n 00<-n

d) Instandsetzung und Abbruch der Steinmetz-Arbeiten.

Der Preis für Abbruch- oder Instandsetzungsarbeiten des Steinmetz läßt sich nicht im allgemeinen angeben, sondern hängt wesentlich von der jedesmaligen Abschätzung der zu fertigenden Arbeiten ab.

1 m einer ausgetretenen Treppe von Sandstein 8 cm hoch, wagrecht abzuarbeiten, die hölzerne Bohle darauf zu befestigen, auch die Bankeisen in den Stein einzuarbeiten und zu vergießen .

1 qm Podest, wie vor..............

1 qm verwitterten Stein auszuhauen, einen neuen passenden Stein einzusetzen und alles glatt zu bearbeiten ausschl. Material .

1 m Brustgesims, den alten verwitterten Stein auszuhauen, einen neuen Stein zu hauen und einzupassen einschließlich Stein .

1 m korintisches Hauptgesims abzuarbeiten, neue Steine (Führungen) einzuziehen und zu verkitten einschl. Stein mit Kitt 1 qm Kannelierung eines Säulenschaftes 5 cm tief mit zwei zentralen Seitenfugen auszuarbeiten, in den neu eingesetzten Stein die Kannelierungen bezw. den Anlauf einzuarbeiten einschl. Stein

1 qm Fugen nachzuarbeiten............

1 cbm altes großes Hauptgesims zu entklammern, abzubrechen und mit Tau und Kloben herunterzulassen auf 16—18 m Höhe

1 m Attika desgleichen..............

1 cbm gewöhnliches Hauptgesims abzubrechcn und mit Hilfe

der Maurer herunterzuschaffen...........

1 Anker oder eine Klammer herauszuhauen.......

1 Keilloch zum Spalten der Steine 8 cm tief anzufertigen einschl. der Keile und Bossierhammer.........

2-3 8 — 10

M.

12—15    ,,

25—30 „

40—50 „

50—60    „

1—L5o „

35—40    „

6—9

15 — 18    „

0,25—0,50 „

0,50—0,60 ,,

1 cbm alte Treppe zu entklammern, das Geländer auszuhauen und fortzuschaffen einschl. aller übrigen Arbeiten .    .    .    .

1 qm Podest desgleichen.............

1 W⁷agen zum Transport der Steine mit Einschluß der Brechstange für die Fuhre..............

1 m Steinfuge aufzukratzen, zu ölen und mit Ölkitt von Ziegelmehl, ungelöschtem Kalk und zerstoßenem Glase zu

verkitten einschl. Kitt..............

!¹/₂ kg Kitt dazu je...............

Zu 10 kg rechnet man I kg Leinöl.

18—20 M.

4—5

6,00—7,50 „

HH

Ln Ln

E. Zu rit. V. Zimmerer-Arbeiten.

Die Kostenberechnung für die Arbeiten des Zimmermanns richtet sich, sowie diejenigen des Maurers, hauptsächlich nach dem an die Arbeiter zu zahlenden Arbeitslöhne. Derselbe ist natürlich nach Zeit und Ort verschieden.

Man kann einschl. Meistergeld im Durchschnitt folgende Lohnsätze an

nehmen :

Für 1 Polierstunde

M.

.    .    0,60 —

•    •    0,35 —

.    .    0,20—

•    •    0,25 —

Für Gestellung der Zimmerer-Gerätschaften, insbesondere bei dem Auffahren und Richten, Anfuhr derselben und der Zimmerer-Materialien rechnet man noch 2—3% von der ganzen Rechnungssumme.

Hinsichtlich der Gestellung der Gerätschaften wird auf die Bemerkung bei Titel II. 1. a) verwiesen.

Balkenlagen, Dachverbände, F'achwände, sowie sämtliche aus Hölzern über cm stark zu fertigenden Zimmererarbeiten werden in bezug auf den Arbeitslohn nach Metern, in bezug auf das Holzmaterial nach Kubikmetern berechnet, die Belegung mit Bohlen, Brettern nach Quadratmetern. Seltener werden Dachverbände wie bei Bautaxen nach der Anzahl von Gebinden veranschlagt, was immer nur einen ungefähren Annäherungswert ergeben kann.

,,    1 Gesellenstunde

,, 1 Lehrlingsstunde .

,, 1 Arbeiter . . . .

10/

/10

I. Grundbau-Arbeiten des Zimmermanns.

a) Fangedämme.

Dieselben bestehen bei einem Höhenunterschiede der Baugrube mit dem außenstehenden Wasser von 1,25 —1,50 m aus eingerammten Pfählen, in Entfernungen von ungefähr 1,50 m, die mit Holmen versehen werden, gegen welche zwei Reihen sich überdeckender Bretter in schräger Richtung in die Erde gestoßen werden. Vor den Brettern wird Erde aufgebracht.

Bei einem Höhenunterschiede von mehr als 1,50 m werden 2 Reihen Pfähle in Entfernungen bis 1,50 m voneinander eingerammt und verholmt, wogegen eine doppelte, die Fugen deckende Bretterlage von innen befestigt wird. Nachdem beide Wände durch Zangen verbunden sind, wird der Zwischenraum von Schlamm und Morast gereinigt, mit Erde oder Sand gut ausgefüllt oder festgestampft. Zur Breite des Fangedamms nimmt man bei einer Höhe von über 2.5 m die Hälfte der Höhe plus 1,25 m. Ein Fangedamm von 5 m Plöhe

cO Ln

+ 1,25 = 3,75 m Breite.

enthält demnach

Kleine Fangedämme werden durchweg von Kreuzholz, größere von Halb-lind Ganzholz (Mittelbauholz) hergestellt. Das Gerüst wird nach Metern, die Bekleidung nach Quadratmetern, die ausgefüllte Erde nach Kubikmetern berechnet.

Die Preise richten sich nach den zu erwartenden Schwierigkeiten, namentlich der Grundreinigung und danach, ob die Arbeiten mittels Kähnen und Prähmen geschehen müssen.

Wenn Fangedämme nach dem Gebrauch weiterhin wieder verwendet werden sollen, muß man für Wegnahme und Wiedererrichtung, einschl. Zuschuß an Holz und Erde ¹/₃—¹/₂ der ersten Anlagekosten rechnen.

Preise.

i qm Bohlenwand 5 cm stark zu besäumen, zuzurichten und

von 2 Seiten anzuspitzen an Arbeitslohn.......

1 m vorgenannte Bohlenwand, 1,5 in hoch, die Bohlen über-,stülpt, 1,0 m tief, meistenteils unter Wasser einzurammen,

ausschließlich Rüstung.............

1 m desgl., 2,5 m hoch, 2 m tief einzurammen, wie vor .

1 m Bohlenwand 8 cm stark zu spunden und anzuspitzen 1 m vorgenannte Bohlenwand, 1,5 m hoch, 1,0 m tief cin-

zurammen, einschl. Rüstung...........

1 m desgl., 2,5 m hoch, 2,0 m tief, wie vor......

1 Pfahl, 3,75 m lang von starkem Halbholze zuzurichten, zu spitzen, 1,5 m tief mit der Handramme einzurammen, einschl. der Rüstungen und Gerätschaften für das Meter ....

1 Pfahl 4,75 m lang von Mittelbauholz zuzurichten, zu spitzen, mit der großen Ramme auf 1,25 — 2 m Tiefe einzurammen, einschl. der Rüstungen, Haltung der Ramme und deren

Veränderung für das Meter...........

1 Spundpfahl 4,75 m lang, 20 cm breit von Halbholz zu spitzen, mit gehobelten Federn und Nuten zu bearbeiten und mit Zwingen in gerader Linie mittels der großen

Ramme einzurammen wie vor..........

1 m Halbholz zum Holme zuzurichten, die Pfähle mit Zapfen

zu versehen und den Holm zu befestigen......

1 m Holm von starkem Halbholz zuzurichten, die Pfähle mit Zapfen zu versehen und den Holm aufzubringen .... t m Zange von Kreuzholz abzupassen u. auf die Holme zu kämmen 1 qm schräge doppelte Bretterwand in die Erde einzuschlagen

und gegen die Holme zu befestigen........

1 qm doppelte 5 cm starke Bohlenwand, wie vor ....

1 cbm inneren Raum vom Schlamme bei 1,25 —1,50 m Tiefe

zu reinigen und denselben fortzuschaffen......

1 cbm Erde anzukarren und auf die Bretter zu werfen, die

Fugen mit Mist zu verstopfen und den Fangedamm zu dichten 1,50—2,00 ,, Die Preise der nötigen Materialien sind im 5. Abschnitt zu ersehen.

Im Durchschnitt kann man rechnen für Fange dämme einschl. Material und Arbeitslohn:

1 m einseit., einfacherFangedamm, 1,5—2,0m überBaugrundhoch 1 m doppelwandig, 1,5 m breit, 2,0 m über dem Baugrunde .

1 m desgl. 2,75 m breit, 3,0 m über Baugrund

Es kosten Fangedämme*) für 5,0 m Länge an Arbeitslohn und allen Materialien:

0,60—0,80 M.

2,50—3,00 „ 6,00—7,00 ,, 1,00—j,50 „

3,50—4,00 „ 8,00—9,00 „

1,00—1,25 „

1,50—2,00 „

2,00—2,50 ,,

o,75 ,,

0,75-1,00 „ 0,70—0,80 ,,

2,50 „ 1,00 — 1,50 ,,

1,00 — 1,50 ,,

20—25 M. 70—80 „

. . 115—130,,

*) Die Baupreise Berlins.

a) Einfacher einseitiger Fangedamm bei 1,25 m bis Höhe über dem Baugrund.

a) Arbeitslöhne.

1.    4 Pfähle je 3,5 m lang, 13/18 cm stark, zuzurichten und 1,25

bis 1,5 m tief mit der Handramme einzurammen, für 1 Pfahl 4,00 M....................

2.    5,0 m Kreuzholz zum Holm zu verzapfen und aufzubringen, für

1 m 0,60 M..................

3.    12,5 qm schräge Deckung von stark überstülpten Brettern zu

zurichten und ■*/3 der Höhe in die Erde einzuschlagen,, für 1 qm 0,60 M....................

4.    12,5 cbm Erde anzukarren, auf die Bretter zu werfen, die P"ugen vorher mit Mist zu verstopfen, für 1 cbm 1 M. .

ß) Materialien.

5.    14,0 m Holz zu den Pfählen, 13/18 cm stark anzuliefern, für

1 m 1,00 M..................

6.    5,0 m Holz zum Holm, 13/13 cm stark anzuliefern, für I m

0,70 M....................

7.    18,75 fl¹¹¹ gewöhnliche Bretter, 3 cm stark anzuliefern, für

I qm 2,00 M..................

8.    Mist anzuliefern................

9.    Vorhaltung der Geräte und Transport der Materialien auf der

Arbeitsstelle, etwa 5°/₀ vorstehender Summen......

Kosten für 5 m 102,00 M. I Also für I m 20,40 M. oder für 1 qm

G75 m

16,00 M.

3,oo „

7,50 „

12,50 „

14,00

3,5°

37,50

4,00

4,00

14,00

b) Fangedamm mit doppelten Wänden, 2,0 m über dem Baugrund, 1,5 m breit.

a) Arbeitslöhne.

1.    8 Pfähle, je 4 m lang, 16/18 cm stark, zuzuspitzen und auf

halbe Länge einzurammen, einschl. Rüstung über Wasser, für 1 Pfahl 6 M..................

2.    10,0 m Holme, 16/16 cm stark, zu verzapfen und aufzubringen

für 1 m 0,60 M.................

3.    10,0 m Zangen, 4 Stück je 2,5 m lang, einzukämmen, für

1 m 0,50 M..................

4.    30 qm Bohlen, 5 cm stark, zur Aussetzung des Fangedammes auf beiden Seiten anzuspitzen und einzurammen, für 1 qm 1,50 M.

5.    7,5 qm innere Grundfläche des Fangedammes von Schlamm

zu reinigen, für 1 qm 0,75 M............

6.    15 cbm des Fangedammes mit Erde auszufüllen, dieselbe anzukarren und festzustämpfen, für 1 cbm 0,75 M......

48,00 M.

6,00 „

5,oo „

45,oo „

5,62 „

11,25 „

ß) Materialien.

7.    32 m starkes Holz zu den Pfählen, 16/18 cm stark, für 1 m

1,18 M....................

8.    10    m desgl. zu den Plolmen,    16/16 cm stark,    für 1    m    1,05    M.

9.    10    m desgl. zu den Zangen,    13/16 cm stark,    für 1    m    0,85    M.

10.    45    qm gewöhnliche Bohlen,    5 cm stark, für    1 qm    2,75 M. .

11.    22    cbm lose Erde anzuliefern, für 1 cbm 1,50 M.....

12.    150 große eiserne Nägel anzuliefern, für 1 Stück o, 10 M.

13.    Für Vorhaltung der Gerätschaften usw.........

Kosten für 5 m 365,00 M.

nOoo

123,75

33>°° 15,00 15,62

Also für 1 m 73,00 M. oder für 1 qm 36,00

c) Fangedamm mit doppelten Wänden, 3,0 m über dem Baugrund, 2,75 m breit.

a) Arbeitslöhne.

1.    8 Pfähle je 5,0 m lang, 21/21 cm stark, zuzuspitzen und einzurammen, einschl. Rüstung, für 1 Pfahl 9 M.......

2.    10 tn Holme zu verzapfen und aufzubringen, für 1 m 0,70 M.

3.    15 m Zangen, 4 Stück je 3,75 m lang, einzukämmen, für

1 m 0,50 M..................

4.    40 qm Bohlen, 5 cm stark, zur Aussetzung des Fangedammes

auf beiden Seiten anzufertigen, zuzuspitzen und einzurammen, für 1 qm 1,50 M................

5.    13,75 d⁰¹ innere Fläche des Fangedammes vom Schlamm zu

reinigen, für 1 qm 0,75 M.............

6.    41,25 cbm des Fangedammes mit Erde auszufüllen, dieselbe

anzukarren und festzustampfen, für 1 cbm 0,75 M.....

72,00 M.

7,00 „

7.50 „

60,00 ,,

10,31 „

30,94 „

ß) Materialien.

7.    40 m Holz zu den Pfählen, 21 21 cm stark, anzuliefern,

für 1 m 1,80 M.................

8.    10 m desgl. zu den Holmen, 21/21 cm stark, desgl., für I m

1,80 M....................

9.    15 m desgl. zu den Zangen, 13/16 cm stark, desgl., für 1 m

0,85 M....................

72,00 „

18,00 ,,

10. 60

er o

Bohlen, 5 cm stark, desgl., für 1 qm 2,75 M. . lose Erde anzuliefern, für 1 cbm 1,50 M. .

11.    60

12.    240 große eiserne Nägel, für 1 Stück 0,10 M

13.    Für Vorhaltung der Gerätschaften usw. .

12,75 *, 165,00 „ 90,00 ,, 24,00 ,, 30,00 „

Kosten für 5 m 600,00 M, Also für 1 m 120,00 ,, 40,00 „

oder für 1 qm

b) Roste.

Die Hauptrücksicht bei allen Gründungen auf Plolzunterbau ist darauf zu nehmen, daß das Holz auch bei dem niedrigsten Wasserstande niemals der atmosphärischen Luft ausgesetzt werde. Die Oberkante jedes Rostes muß demnach wenigstens 30 cm unter dem niedrigsten vorgekommenen oder zu erwartenden Wasserstande angenommen werden.

Man unterscheidet liegende oder stehende Roste. Erstere werden gewählt, wenn man den guten Baugrund nicht erreichen kann oder will, sondern nur ein gleichmäßiges Setzen des Gebäudes auf schlechtem Baugrunde zu bewerkstelligen beabsichtigt, und bestehen aus einem 6 oder 8 cm starken Bohlenbeläge, welcher in den Frontwänden auf 24—28 cm starke Ganzhölzer, in den Scheidemauern auf dergleichen Halbhölzer als Langschwellen befestigt ist. Die Schwellen werden hierbei in Entfernungen von 0,6 m bis höchstens 1,2 m angenommen und ruhen auf Querschwellen von gleicher Stärke in gleichen Entfernungen voneinander. Am Zusammenstoß mehrerer Mauern greifen die Schwellen der Nebenmauern über die Hauptmauern hinaus, so daß an den Ecken und Stößen doppelte Schwellen zu rechnen sind. Die stehenden Roste, auch Pfahlroste genannt, werden angewendet, wenn man mittels einfacher oder aufeinander gepfropfter Pfähle den festen Grund zu erreichen vermag. Der Pfahlrost besteht aus mehreren Reihen von Pfählen, die verholmt und mit Balken, die zugleich als Zangen dienen, in Entfernungen von 1 —1,25 m belegt werden. Zwischen diesen Zangen werden ebenfalls quer auf den Holmen 6 — 8 cm starke Belagsbohlen befestigt.

Bei einer Breite des Fundaments bis 1,50 m genügen 2 Reihen Pfähle, bei einer Breite von 1,50—2,50 m müssen 3 Reihen angenommen werden.

Die Pfähle selbst werden bis 9 m Länge aus mittelstarkem Rundholze, bei einer Länge von 9—16 m aus besonders starkem Rundholze gefertigt. Die Rostschwellen oder Holme erhalten 25—30 cm Höhe, die Zangen oder Querbalken eine Höhe von 25 und eine Stärke von 15 cm. Die Hölzer werden nach Metern, der Bodenbelag nach Quadratmetern berechnet.

Die Rostschwellen werden bei quelligem Boden mittels Grundzapfen bezw. großer eiserner Nägel auf den Pfählen befestigt; der Bodenbelag wird mit hölzernen Nägeln genagelt.

In hartem Boden müssen die Pfähle mit eisernen Schrauben versehen werden, welche 4—5 kg wiegen.

Der Rammbär muß für das Einrammen von Pfählen zu Fangedämmen wenigstens 150 kg, bei Pfählen bis 9 m Länge und gutem Boden mindestens 400 kg und bei längeren Pfählen in hartem Boden 500—750 kg schwer angenommen werden

Auf 150 kg Schwere des Rammbärs müssen 10 Mann zum Aufziehen gerechnet werden. Eine Folge von 15 Schlägen des Rammbärs auf den Pfahl nennt man die Hitze, deren ungefähr 20 in einer Stunde erfolgen können.

Wenn mit B in kg das Gewicht des Rammbären bezeichnet wird, so ist der Bedarf an Leuten für I Ramme:

it 3,50 M. Arbeitslohn,

2,50 „

2,20 „

>>    2,00 ,,    ,,

Es ist natürlich, daß dergleichen Arbeiten vorher nur sehr im allgemeinen zu veranschlagen und unter allen Umständen unter scharfer Aufsicht auf Rechnung auszuführen sind. Über die Arbeiten und Materialien müssen genaue Listen geführt werden, welche nach folgenden Spalten einzurichten sind:

1 Zimmermann 1 Schwanzmeister 1 Flormeister B

- Arbeiter

Neubau des

Hauses.

Belag Nr.

Tagebuch-Nr.

Taglohnrechnung.

In dem Zeitraum vom

ten bis einschl.

sind bei Anfertigung eines liegenden Rostes für den Bau nachstehende Gesellen und Arbeiter beschäftigt "worden.

ten 19

Laufende Nr.

Namen

der

Arbeiter

Angabe der Beschäftigung

Tag

Summe der Tage

Lohn

für den Tag

Geldbetrag

Mk. Pf.

Quittung

der

Empfänger

1. Poliere. (Namen.)

2. Gesellen. (Namen.)

3. Arbeiter. (Namen.)

4. Burschen. (Namen.)

Zeit

der

Arbeit

Monat

Rammliste zum Pfahlrost des

Nummer der Ramme

Schwere des Bärs

den Nr. I

ten

der Bär 600 kg

Hauses.

Anzahl

der

Pfähle

Länge der Pfähle in Metern

Vor dem Einrammen

Nach dem Einrammen

Zahl

der

Benennung der Arbeiter

Hitzen für den Pfahl

Pol. Ges. Arb.

Bemerkungen

einz.

12,5

15

+* N (/) Ln Ln P

einz.

Sa.

22

I3>5    40,5    15

36

70

62,5

2 ! 36

Monatliche Zusammenstellung der Kosten der Rammarbeiten nach der Rammliste.

Zeit der Arbeit

Benennung der Arbeiter

Preis

des Tagelohns

Monat

Pol.

Ges.

Arb.

einzeln

in Summa

Angabe der Beschäftigung

M.

Pf.

M.

Pf.

den

ten

36

50

50

12

144

Pfähle zur Vorlage der Vorderfront usw.

36

163

50

Zusammenstellung der zur Errichtung des Pfahlrostes zu dem

gebrauchten Materialien.

Gebäude

Bauhölzer

Bohlen

N ägel

Benennung

der

Gegenstände

Ganzholz mittelstark

stark

Halbholz mittelstark

stark

Kreuzholz mittelstark

stark

7 cm stark

5 cm stark

0,15

0,10

0,10

Stück

jeöml.

Stück

jeöml.

Stck.

Stck. Stck.

Bemerkungen

am

ten

5 Pfähle zur Vorderfront in Summa 4 Zangen je 2,50 m . . 2 dergl. je 2 m Zur Rüstung 14 qm Belag 6 qm desgl. an Nägeln . .

70

10

20

32

in Summa

70

10

20

32

8    1 14

Die Preise für die Herstellung von Rosten lassen sich schwer vorherbestimmen, da dieselben je nach der Beschaffenheit des Erdbodens, nach den Hindernissen durch Steine oder Wurzeln, nach der oftmaligen Herstellung der Fangedämme, nach dem Lohne der Arbeiter usw. sehr verschiedenartig ausfallen. Das Beseitigen des Grundwassers wird besonders berechnet. (Siehe den Abschnitt zu A. Titel 1, Seite 481.)

1. Liegende Roste (Schwellroste) an Arbeitslohn:

1 m Grundschwelle und Querschwelle zum liegenden Roste

1,10 M.

— 1,50 „

zuzurichten und wagrecht zu verlegen je nach der Stärke .    o,8o-

1 qm Bohlenbelag 8—10 cm stark zu säumen, nach der Breite

des Rostes zuzuschneiden und auf die Schwelle zu nageln 1,20 1 qm liegender Rost kostet:

In Entfernungen von 1 m liegen Hölzer von 20/20 cm Stärke, über welche die Quere nach Zangen von 20/20 cm Stärke in Entfernungen von 2 m eingelassen und verbolzt werden. Zwischen den Zangen werden Bohlen von 12 cm Stärke gelegt und auf die Schwellen genagelt.

Die Kosten für das Quadratmeter betragen:

2,00 M. 1,00 „ 7,80 „

JH O O L .L L

~ O

0,40 „

o,i4 ,,

0,07 „

Zusammen für 1 qm = oder rund

0,02 „ 0,05 „ 0,02 ,, 13,25 M. 13,50 „

2. Stehende Roste (Pfahlroste) an Arbeitslohn:

1 m Rostpfahl von Borke zu befreien, zuzurichten, zu spitzen,

oben gerade zu schneiden und die Kanten abzustumpfen .    0,20

1 m Rostpfahl in die Erde einzurammen, kann überschläglich berechnet werden:

0,30 M.

In

Länge der Pfähle 3 — 5 m

6 — 8 „

weichem

Boden

In

99

99

99

99

99

99

99

IO „ 12 „ 14 „ 16 „

mittlerem

Boden

In

4,00 M.

4.50    „

5.50    „

6.50    „ 7,oo „ 8,00 „ 9,00 ,,

festem

Boden

5,00 M. 6,00 ,, 8,00 „ 9,00 „ 10,00 ,, 12,00 „ 13 >00 „

qm Rostschwelle zum Pfahlrost zuzurichten, die Pfähle unter dem niedrigsten Wasserstande abzuschneiden, mit Zapfen zu versehen, die Schwellen zu lochen, auf die Pfähle zu bringen und mit eisernen Nägeln festzunageln:

1,50 M.

bei 36 cm Breite der Schwelle 26

,,    j,    5?    )?    ?>

1 m Zangen auf die Schwellen aufzubringen, wagrecht zu verlegen 0,80— 1,00 ,, Bohlenbelag siehe a) liegende Roste.

1 eiserner Pfahlschuh, 4 kg schwer, einschließlich Befestigung 2,00—2,50 ,, I qm Pfahlrost kostet:

'1,20

Bei einer Länge des Rostes von 10 m und einer Breite von 4 m betragen die Kosten des ganzen Pfahlrostes:

40 kieferne Rundpfähle, 30 cm stark, 6 m lang, je 0,43 cbm,

584,80 M.

18,00 ,, 16,00 ,,

CO CO

280,00 ,,

28,00 ,, 4,00 „ 3,20 „

740,00 „

zusammen

^o Quadratmeter Rostfläche mit Mörtelmauerwerk zu untermauern je 2,00 M...............

1690,00 M.

80,00 ,,

1770,00 M.

zusammen

also für 1 ‘ qm Grundfläche = 44,25 M.

Der liegende Rost kostet für 1 qm = 13,50 ,,

Demnach der Pfahlrost für 1 qm = 57,75 M. oder rund 58 M.

Bei der Ausführung werden obige Arbeiten meist im Tagelohn nach vor-bezcichneten Sätzen ausgeführt. Den Lohn eines sog. Schwanzmeisters, der das Aufziehen des Rammbärs dirigiert, und des Pfahlmeisters, der die Stellung und das Fortrücken der Ramme besorgt, kann man gleich dem eines Poliers annehmen.

c) Senkkasten.

Wenn der gute Baugrund in einer Tiefe von ungefähr 12 —14 m liegt, so ist derselbe noch durch gesenkte, später mit Betonmasse auszufüllende Holzkasten zu erreichen. Dieselben werden aus 6—8 cm starken Bohlen, welche auf dreiseitige Eckstiele, an den Ecken im Verbände versetzt, aufgenagelt werden, hergestellt, in der Größe des Grundrisses von wenigstens 1 m im Quadrat, jedoch nicht größer als 1,25 m breit, zu 2 m lang. Es werden immer Teile der Senkkasten von etwa 3 m Höhe aufeinander gepfropft. Die untersten Bohlen und Eckstiele sind von innen her ausgeschärft, um ein leichteres Eindringen der Unterkante zu bewerkstelligen. Zu demselben Zwecke müssen die Kasten nach unten größer sein und nach oben hin sich regelmäßig ver-

jüngen. Das Erdreich wird innerhalb der Kasten wie beim Brunnensenken bis zur Wasserlinie ausg'egraben, dann ausgebohrt, so daß der stark belastete Kasten immer tiefer einsinkt. Die Berechnung der letzten selbst geschieht nach Quadratmetern Bohlenbelag' und Metern Eckstiele in gewöhnlicher Weise, i m Stiel von Kreuzholz io/io bis 16/16 cm stark zuzuspitzen 0,30—0,35 M. 1 qm 5 cm starke Bohlen der Wandungen gefügt zuzurichten, auf den Ecken abwechselnd verschränkt mit langen Nägeln an den Stielen zu befestigen und abzuschrägen ....

1,20—1,30 „ 1,50—1,70 „

1 qm 8 cm starke Bohlen desgl., wie vor ......

4,oo 4,5® 5,70—6,20 „

1 m Schwellenkranz, im Umfang gemessen, zu gemauerten Brunnen aus doppelten 5 cm starken Bohlen abwechselnd gestoßen, gut verschraubt anzufertigen einschließlich aller Materialien, bei 1 Stein Stärke der Brunnöhmauer

» *7

(Siehe auch 7. Abschnitt, B. zu Tit. II. d), Seite 486.)

d) Spundwände.

Dieselben dienen meist zum Schutze der Fundamente gegen Unterspülung oderum abgeschlossene Räume herzustcllen, welche mit Beton ausgefüllt werden.

Man verwendet zu Spundwänden Pfähle oder Bohlen, welche am besten in rechtwinkligen F'edern und Nuten zusammenstoßen. Die Spundpfähle bezw. Spundbohlen werden zwischen sog. Zwingen aufgestellt und allmählich reihenweise tiefer eingerammt. In festem Boden erhalten die Spundpfähle eiserne Schuhe.

1 qm Spundwand zurecht zu legen, die Pfähle zuzurichten, von 2 Seiten anzuspitzen, mit Nut und Federn zu versehen, ineinander zu passen, die Köpfe rechtwinklig abzuschneiden und die Kanten zu brechen, an Arbeitslohn:

bei 10 cm starker Spundwand

„ 15 »

,, 20 ,,

1 m Spundpfahl, 20/20 bis 25/25 cm stark, mit Nuten zu versehen, zuzuspitzen, die Köpfe gerade zu schneiden und

die Kanten zu brechen............

1 qm Spundwände einzurammen, einschl. Herstellung der Rüstung auf Prahmen oder Flößen und Vorhalten der Rammen:

2,00 M.

2,70 „    •

3>20 „

1,00 „

In

In

In

Sand

bei 10 cm starken Bohlen 6,00 M.

7,50 „

10,00 ,,

,, 20 ,,

1 m Spundpfahl, 20/20 bis 25/25 cm stark einzurammen wie vor.......

Lehm u. Kies

9,00 M. 12,00 ,, 15,00 „

festem

Ton

13,00 M. 17,00 ,, 21,00 ,,

5,50 „

NB. Es sind nur diejenigen Quadratmeter in Rechnung zu stellen, welche in den Boden eingerammt sind.

4,co „

7,50 „

1 m Holm auf den Spundpfählen, die Pfähle unter dem niedrigsten Wasserstande abzuschneiden und mit Zapfen zu

3,00—4,00 M.

versehen, sowie den Holm zu befestigen......

.    .    0,80—1,20 ,,

.    .    3,50—4,00 „

1 eisernen Schuh an die Spundpfähle anzupassen und zu befestigen ................

. l Schuh von Eisenblech, 4 kg schwer, anzuliefern .

I m Eck- oder Bundpfahl, 20/20 bis 25/25 cm stark, mit Nuten

zu versehen und vorschriftsmäßig zuzurichten.....

1 eisernen Aufsatzring auf die Spundpfähle zu befestigen 1 m Spundwand 0,3 m tief unter Wasser abzuschneiden:

bei 10 cm Stärke

» x5 „

» 20 „

1,00—1,50 M.

1,50 „

L5o „ 2,50 3 >00 „

5)

e) Schalungen. Bollwerke.

Die Pfähle zu hölzernen Bollwerken berechnet man derart, daß der eingerammte Teil gleich dem herausstehenden ist. Sie erhalten ferner auf jedes Meter Höhe 8 —16 cm Abschrägung, um dem Erd druck besser zu widerstehen, und werden in Entfernungen von 1,25—2 m voneinander angeordnet. Die Bekleidung hinter den Pfählen besteht entweder aus gewöhnlichen Halbhölzern oder aus 7—10 cm starken Bohlen. Ist das Ufer höher als 3 m, der Druck der Erde also sehr bedeutend, so bringt man in Entfernungen von 4 — 6 m Erdanker an, bestehend aus einem Zug'balken, welcher von 1 oder 2 Ankerpfählen nebst Zugankern gehalten wird. Gegen Unterspülung sichert man ein Bollwerk durch Faschinendeckwerke oder Spundwände. Das Holzwerk wird mit heissem Teer, das etwaige Geländer mit Ölfarbe zu streichen angenommen.

Für das Ausgraben der Erde, Einrammen der Pfähle, Aufbringen der Holme usw. sind die Preise den vorhin angegebenen entsprechend anzunehmen.

1 m Erdanker anzufertigen, mit zwei eingerammten Pfählen zu befestigen und die nötigen Bolzen einzulassen, je nach der

Erdbeschaffenheit, an Arbeitslohn.........

1 Ankerpfahl, 7,5 m lang, einzurammen, einschließlich

Rüstung, desgleichen.............

1 m Halbholz zu säumen, zu fugen und unter den Pfählen

wagrecht zu befestigen.............

1 qm alte Schalungshölzer herauszunehmen und fortzuschaffen 1 alten Schalungspfahl auszuwuchten einschl. Hebezeug, je nach der Länge und Beschaffenheit des Erdbodens .

1 qm Holz mit heißem Teer anzustreichen einschl. Teer .

1 Stufe der Treppen nach dem Wasser mit 8 cm starken Stufen, 10 cm starken Wangen und einfachem Geländer anzufertigen, einschl. Holz und aller Materialien:

m Breite

2—4

30—35

Bei

O Ln o

M.

1,00—1,50 „ 0,50—0,75 „

6—9 0,40—0,50 „

In

In

Kiefernholz

KOO O

M.

Eichenholz

ii M.

13 „

15 »

2. Brücken.

Die Herstellung derselben ist sehr verschieden je nach der Spannweite, dem Baugrunde, dem Vorhandensein von Schiffahrt, welche meistens Brückenklappen nötig' macht usw. Es würde zu weit führen, hier eine nähere Beschreibung auch nur der vorzüglichsten Ausführungsweisen folgen zu lassen. In jedem einzelnen Falle müssen nach Aufstellung besonderer Zeichnungen genaue Holzberechnungen usw. gemacht werden, für deren Kosten im einzelnen die nachfolgenden Preise angenommen werden können.*)

*) Siehe auch ,Jahrbuch der Baupreise Berlins“ 1888.

Preise für Arbeitslöhne.

Die Preise für das Zurichten und Einrammen der Pfähle, Aufbringen der Holme usw. siehe Seite 535.

1 m Brückenbalken von Ganzholz zuzurichten, auch die Jochholme einzukämmen und zu befestigen einschl. Rüstung .    0,80—1,00 M.

1 m Jochholme und Jochstreben zuzurichten und anzubringen 1,50—2,00 ,,

1 Stück Sattelholz unter dem Brückenbalken zuzurichten, zu verzahnen, auf die Holme zu kämmen und mit den Balken

1,50 — 2,00 „

zu verbolzen, auch die Köpfe zu profdieren.....

1,00 — 1,50 „ 1,50 — 1,75 „ 2,00—2,50 „

1 m Halbholz zum Unterbelag zuzurichten, zu säumen, zu verlegen und mit Nägeln zu befestigen........

1 qm Bohlen zum Oberbelag, 5—7 cm stark, desgl.

1 qm Bekleidung zur Durchfahrt, 5—7 cm stark, desgl. .

32—38    „

1 Rute zur Brückenklappe, 10,5 m lang, 28 cm hoch, 18 bis 22 cm stark, nach der Schablone auszuarbeiten, mit dem Ober- und Untersturz zu verbinden und die Bolzen einzulassen 1 m Ober- und Untersturz zuzurichten und mit den Ruten zu

2,00—2,50 „ 0,50—0,75 „

verbinden.................

1 m Keil auf den Ruten nach der Schablone zu fertigen 1 m Welle von Ganzholz zuzurichten und mit den Ruten zu

3—5

verbinden und das Eisenwerk einzulassen......

50—60 - „

1 Klappe mit Wellzapfen und Pfannen zu versehen, die Ruten mit der Welle, sowie die Ober- und Untersturze zu verbolzen, die Ketten zu befestigen und alles in Gang zu

bringen, etwa................

1 Gewichtskasten anzufertigen, zu befestigen und die Gewichte

8 — 10

anzubringen.................

1,50—1,75 „

1 m hintere Klappe, 26—30 cm breit, zu verbinden und einzurichten .................

4,75—5>°o „

1 m Geländer mit Stielen und Holmen von kiefernem Kreuzholz zuzurichten und aufzustellen.........

5-6

1 m Fußgängerbrücke aus 1,25 m breitem Fußboden, 2,6 cm stark, auf Kreuzholz-Unterlagen herzustellen; anzuliefern und aufzustellen, einschl. des Holzes, der Dielen, der Handläufer usw. ................

1 qm Rüstung für schwierige Bauten einschl. Leihung der

1,00 — 1,50 „

Hölzer, Bohlen und Bretter...........

o,75 „    •

1 eichenen Dübel, 30 cm lang, 25 cm breit, 4 cm stark, anzuliefern und zuzurichten, einschl. Material......

1 m Lehrbögen bei 8 m Spannweite, aus 3 Stück 4 cm starken Brettern nach der Rundung gearbeitet, mit abwechselnden

Stößen verbolzt und aufgestellt, einschl. Holz.....

1 m Bretter zur Verschwertung der Bögen, 4 cm stark, anzuliefern und zu befestigen, einschl. Bretter 1 m Doppellatten zur Einschalung anzuliefern und aufzubringen,

o,35 „

einschl. aller Materialien............

1 m Verbandhölzer für abgesprengte Lehrbögen bei Spannweiten von 9 m und mehr zuzurichten, zu verbinden und

aufzustellen.................

2,50 „

1 Doppelkeil aus Eichenholz, 0,6 m lang, 15/15 cm stark, zu hobeln, mit Öl zu tränken und anzubringen, einschl. Material

3. Balkenlagen und gewöhnliche Dachverbände.

Zur genauen Berechnung der Balken gehört eine ausführliche Zeichnung der Balkenlage. Ist letztere nicht vorhanden, so teilt man die ganze Länge des Gebäudes durch die Entfernung der Balken von Mitte zu Mitte, also durch 0,9 —1,1 m und setzt 1 Balken für den zweiten Ort- oder Giebelbalken hinzu. Zur Abwechselung eines russischen Rohres rechnet man dann auch durchschnittlich 2,0—2,5 m für beide Seiten, sowie zu einem Treppenwechsel 2,2 bis 3,7 m zu.

Die Berechnung der Dachverbände kann nur nach den jedesmaligen Durchschnittszeichnungen nach Metern der verschiedenen Hölzer geschehen, da die alten zünftigen Bezeichnungen und Herstellungsweisen, welche leicht nach der Zahl der Gebinde zu berechnen waren, meist gänzlich veraltet sind. Die Dachschräge bestimmt sich nach der Art der Eindeckung. (Siehe diese.)

0,20 — 0,25 M.

1 m Mauerlatte zu den verschiedenen Balkenlagen zuzurichten, zusammen zu blatten, in die Balken zu verkämmen, aufzubringen und wagrecht zu verlegen........

0,60 — 0,80 ,,

1 m Träger als Unterzug bis zu 30 cm Höhe zuzurichten, aufzubringen und zu verlegen...........

1 m desgl. als Überzug wie vor auf die Balken zu bringen,

dieselben abzusteifen und mit dem Träger zu verbolzen .    1,25 — 1,75 ,,

2,00—2,50 „

1 m verzahnter oder verdübelter Träger als Unterzug zuzurichten, aufzubringen und zu verlegen.......

1 m desgl. als Überzug wie vor, die Balken abzusteifen und mit

2,75—3,25 „ 0,40 — 0,50 „

dem Träger zu verbolzen............

1 Dübel von Eichenholz anzufertigen einschl. Material .

1 m Sattelholz unter Trägern anzufertigen und mit denselben zu verbinden und zu verbolzen:

I)5° „ 2,50 „ 3,oo „

nur verbolzt.............

verdübelt und verbolzt..........

verzahnt und verbolzt..........

o,35 — o,5o „

1 m Balken zuzurichten, auf die Mauerlatten zu verkämmen, mit dem Hobel bezw. Beil zum Windelboden zu falzen und über das Keller- und Erdgeschoß zu verlegen einschl. Herstellung der Wechselung, 18—30 cm stark......

1 m Falzung zum Windelboden mit dem Hobel bezw. dem

0,06—0,08 ,,

Beil herzustellen...............

1 m Latte zum Auflegen des Windelbodens, 3,5 und 5,0 cm

stark, gegen die Balken zu nageln, einschl. Material    . . 0,10 — 0,15 ,,

1 Stück Sprengholz zuzurichten, in die Balken mit Versatzung

0,80 —1,00 ,,

einzulassen und scharf einzutreiben.........

1 m sämtliche Hölzer zum Dachverbande des Gebäudes zuzurichten, zu verbinden, aufzubringen und aufzustellen . . 0,30—0,35 ,,

1 m Holz zu einem Satteldach ohne Kehlbalken zuzurichten,

0,30—0,35 „ 0,35—0,40 „

zu verbinden, aufzubringen und aufzustellen......

0,35—0,45 „

1 m Holz zu einem Satteldach mit Kehlbalken wie vorstehend 1 m Holz zu einem Satteldach mit doppelt stehendem Stuhl und Kehlbalken desgl., die Binder außerdem mit Kopfbändern zu verbinden.............

1 m Holz zu einem Pfettendach mit Drempel- oder Kniewand und doppelt stehendem Stuhl, die Binder- mit Doppelzangen,

Kopf- und Strebebändern zu verbinden und aufzustellen .    0,35 — 0,45 ,,

0,40    0,50 ,,

1 m Holz zu einem Mansardedach zuzurichten, zu verbinden, aufzubringen und zu richten

i Eisenwerk zu einem Polonceaudach, bestehend aus Zugstangen Bolzen, Schuhen, Muffen, Stützen, mit den Holzstäben zu verbinden, aufzubringen und aufzustellen:

Für Räume bis 4 m Höbe, 6 m Höhe, 8 m Höhe, 10 m Höbe, 12 m Höhe

Für gehobelte Dachgebinde rechnet man noch eine Zulage von 1,00 bis 1,50 M. für das Quadratmeter der zu hobelnden, durchschnittlich zu ermittelnden Fläche.

Die vorstehend aufgeführten Preise über Verbandarbeiten zu Balkenlagen und gewöhnlichen Dachverbänden gelten nur für die Ausführung derselben in Kiefern- oder T a n n e n h o 1 z. Für die Ausführung derselben in Eichenholz sind die Preise um ein Drittel zu erhöhen.

11

11

11

11

11

11

11

11

Ln O OC Ln tO

11

11

11

11

11

11

7 o „

85 „

100 „ 110

65 M. 75 „ 90 »

105 „

115 n 140 „

4. Dachfenster, Oberlichtfenster und Luken.

Dieselben dienen dazu, Licht und Luft in den Dachraum einzulassen, häufig auch um Futter, Säcke oder dergleichen direkt auf den Dachboden zu schaffen. Zu letzterem Zwecke müssen die Öffnungen natürlich ziemlich groß und womöglich dicht über dem Fußboden angebracht werden.

Preise ein sch 1. Material.

Dachfenster mit profilierten Gewänden, gekehltem Gesimse und profilierter Sohlbank mit den Sparren zu verbinden, auch die Seitenwände zu errichten und das Ganze aufzustellen nach der Größe, für 1 m im Umfange gemessen .    .    .    .    1,25 —1,50 M.

für das Stück................ 12 —18

Dachluke mit gekehltem Gesimse anzufertigen und in Verbindung mit den Sparren aufzustellen, für 1 m desgl. .    .    1,25 —1,50 ,,

für das Stück................ 12—18

Große Speicherwinde mit.Ausleger, Windelbäumen usw. aufzustellen und das Eisenwerk einzupassen und anzuschlagen,

für 1 m desgl.................

für 1 Stück.................

1 m gebogene Dachfenster wie vor:

aus doppelten, 3 cm starken Brettern, rauh......

desgl., gehobelt...............

aus doppelten, 5 cm starken Brettern, rauh......

desgl., gehobelt...............

1 Stück desgl., rauh..............

1 Stück desgl., gehobelt.............

1 qm Oberlichtfenster im Dache mit 10 cm hohen Rahmstücken, an den Ecken verzinkt, mit eisernen Sprossen, anzuliefern und zu befestigen:

Rahmstücke 3,5 cm stark........

4,° »

5,o „

11

1,75—2,00 „

25 „

3,oo „ 4,50 „

4.50    „

5.50    „

35—40

40-50

11

11

CM CO

M.

5. Hänge- und Sprenge-Werke.

Die Hänge- und Sprenge-Werke haben den Zweck, weitere Spannungen, zu welchen einfache Balken nicht ausreichen, frei zu überdecken. Sie unterscheiden sich voneinander dadurch, daß ein Sprengewerk feste Widerlager voraussetzt, das Hängewerk dagegen nur senkrechten Druck auf die Auflagerflächen ausübt. Es ist daher leicht ersichtlich, daß die Anwendung von Sprengewerken im Landbau eine nur sehr beschränkte sein kann. Häufiger sind in neuerer Zeit die vereinigten Hänge- und Sprengewerke in Aufnahme gekommen, da sie eine weite, freie Spannung, bis zu 20 m und darüber, ermöglichen, ohne einen zu starken Seitenschub auf die Widerlagsverbände auszuüben und nicht den schweren lastenden Eindruck eines wagerechten Spannbalkens, wie er bei Hängewerken kaum zu umgehen ist, machen. Derartige Konstruktionen werden häufig zur Überdeckung von Festhallen u. dgl. gewählt.

1,25 — 1,50 M. 1,80—2,50 „ 3—4

i m Träger oder Streben zu einem Hänge- bezw. Spreng-werke sorgfältig nach der Zeichnung zu verbinden und zu

verbolzen...........

0,50 „

i m desgl. wie vor, und zu verdübeln . i Stück anzupassen und anzubringen . i Hängebolzen anzupassen und anzubringen i Dübel von Eichenholz anzuliefern .

6. Bohlendächer und Kuppeln.

Bei den Bohlendächern unterscheidet man 2 Konstruktionen der Bohlensparren, die von Philibert de l’O r m e , welche aus rundgeschnittenen, . nach Art der Kränze von Wasserrädern felgenartig gearbeiteten und mit hölzernen Nägeln in 3—6 Lagen übereinander zusammengenagelten Bohlenstücken besteht, und die E m y sehe, welche aus 4—6 Lagen übereinander gebogener, möglichst langer Bretter hergestellt wird, die mittels eiserner Bolzen zusammengebolzt und so in ihrer Bogenform erhalten ■'werden. Es ist leicht ersichtlich, daß letztere Konstruktion billiger und verläßlicher herzustellen ist. Die Längenverbindungen zwischen den Bohlensparren werden durch wagerechte Pfetten zwischen ersteren und den zugehörigen Streben oder durch Andreaskreuze angebracht. Ein derartiger Boden zeichnet sich dadurch aus, daß er, in keiner Weise durch Stützen, Stiele oder dergleichen behindert, einen freien Raum gewährt.

4—6 M.

1 m Dachgebind zu einem Bohlendache nach P. d e l’O r m e anzufertigen, einschl. Errichtung des Reisbodens, des Auf-schnürens, des Abbindens, Vernagelns und Aufrichtens .

1 m Dachgebind zu einem Bohlendach nach Emy anzufertigen, abzubinden, zu verbolzen und aufzurichten einschl. der Rüstung zum Biegen und Verbolzen der Bretter.......

7. Türme.

Man stellt hölzerne Turmspitzen hauptsächlich nach zwei Arten her, nach der früheren Weise mit Kaiserstil und Balkenschlössern, oder der neueren Mollerschen mit Andreaskreuzen in den Seitenflächen der Turmpyramide und freiem Mittelraume. In beiden Fällen kann man die Holzverbindungen wie beim gewöhnlichen Dachverband berechnen, mit einem Zuschlag von 100 bis ¹5°°/o Je nach der Schwierigkeit der Ausführung.

8. Fachwerkswände, Holzwände und Verschläge.

Fachwerks wände bestehen aus abgebundenen Stielen in 1,00—1,25 m Entfernung voneinander, Schwellen, Riegeln, 1,50—2,00 m weit auseinander, Streben an den Enden und Rahmstücken von Kreuzholz, die Fächer werden entweder ausgemauert oder verschalt, dann gerohrt und geputzt.

FIolzwände bestehen aus gehobelten oder rauhen Brettern, die einfach vernutet sind oder doppelt übereinander genagelt werden. Die rauhen FIolz-wände werden ebenfalls meist gerohrt und geputzt.

Verschläge können durch rauhe oder gehobelte Bretter bezw. Latten hergestellt werden.

a) Faehwerkswände.

1 m Kiefern- oder Tannenholz zu einer 1—3 mal verriegelten W and zuzurichten, zu verbinden und aufzustellen an Arbeitslohn:

12 auf 12 cm stark.......

14 „ H n 17 » 17 »

1 m dergl. geschnittenes Holz, an der äußeren Seite abzuhobeln, desgl.:

J?

P P P

-h- OJ OJ O OO Ln

.    12 cm breit

14 „

17 »

1 m dergl. behauenes Holz, desgl.:

12 cm breit

OOO

o o o

00~<r C\

14 „

17 „

1 m zwischen den Ständern und Riegeln überstochene Abfachung zu fertigen, desgl............

1 m Kreuzholz zu Fachwerkswänden zuzurichten, zu verbinden

und aufzustellen, desgl.............

1 m Kreuzholz zu Fachwerkswänden zuzurichten, zu hobeln, die Kanten abzuhauen, zu verbinden und aufzustellen 1 m dreikantige Leisten zur festen Ausmauerung der Wände an die Stiele zu nageln einschl. Nägel.......

000 A o o

h \0 DO

0,10 „

0,35—0,40 „

0,75 — 1,00 „

0,15—0,20 „

b) Holzwände und Verschläge.

I qm Bohlenwand 5—8 cm stark, einschließlich Material

von besäumten Bohlen......

von gefugten Bohlen......

von gedübelten und gefederten Bohlen 1 qm doppelte Bretterwände zum Rohrputz anzufertigen, von gesäumten und gespaltenen Brettern sowohl in senkrechter und wagrechter, als auch diagonaler und senkrechter Richtung einschließlich Material,

4,00—6,00 ,, 4,50—6,50 „ 5,00—7,00 „

die Bretter 2,0 cm stark

Ln

??

5?

2,50—2,75 „ 3,00—3,50 „ 4,00—4,50 „

1 qm Bretterwände und Verschläge von 2,6—3,3 cm starken Brettern anzufertigen und aufzustellen einschl. Material

B.

35

von besäumten Brettern......

von gefugten Brettern......

von gespundeten Brettern.....

1 qm Bretterwände von gleich breiten Brettern, auf einer Seite gehobelt und gespundet 2,5 — 3,0 cm stark, einschl. Material 1 qm desgl., auf beiden Seiten gehobelt, gespundet und gekehlt oder mit Deckleisten versehen, einschl. Material .    .    .    .

1 qm rauhen Lattenverschlag bei 4 cm großen Zwischenräumen anzuliefern, anzufertigen und aufzustellen, einschl.

Material und Befestigungseisen..........

1 qm gehobelten desgl., sonst wie vor........

Für Herstellung einer Tür mit Ouer- und Strebelcisten als Zulade Für Deckleisten abgefugt als Zulage, für das Quadratmeter .

2,00—2,50 M. 2,20-2,80 ,, 2,50—3,50 „

3,00—3,50 „

4,00 — 5,00 „

2,00    2,50    ,,

3.50— 4,00 „

1.50- 1,75 „ 0,15—0,20 „

9. Fußböden, Fußleisten und Schalung.

Der Zimmermann fertigt meistens nur diejenigen Fußböden, welche nicht auf Blindböden verlegt werden oder zu leimen sind. Es kommen daher nur hier in Betracht:

1.    Rauher, gestrichener oder mit halber Spundung versehener Fußboden auf den Böden oder sogenannter Blindboden als Unterlage für Stab- und Parkettfußböden. Die Stärke der rauhen Fußböden beträg't meistens 2,0—3,5 cm.

2.    Gehobelter und in Nut und Feder gespundeter Fußboden mit zweimaliger Nagelung jeder Diele auf jeder Balkenkreuzung, 2,5—4,0 cm stark.

3. Riemenfußboden, dem vorigen entsprechend, und aus gleich breiten, höchstens 12 cm breiten Dielen bestehend, die einmal auf jedem Balken mit verdeckter Nagelung befestigt werden.

Patent-Riemen-Parkettfußböden — siehe Tischler

Die übrigen Fußböden

arbeiten.

Zu Schalungen von Decken zum Rohrputz berechnet man 2,0—3,5 cm starke aufgetrennte oder aufgespaltete Bretter, bei geschalten Wölbungen wegen der leichteren Biegung solche von 1,5 cm Stärke. Schalungen unter Zink-, Kupfer- oder Schiefereindeckungen werden 3,5 cm, für Holzzementdächer bis 4 cm stark angenommen.

Preise an Arbeitslohn (ohne Material).¹)

I qm Fußboden aus rauhen, bereits gesäumten Dielen zu verlegen und zu befestigen:

bei 2,5 cm starken Dielen .

»    3,o    „

)> 4>o

I qm Fußboden aus rauhen gespundeten Dielen zu verlegen:

bei 2,5 cm starken Dielen .

99

99

fO rf- IT)

99

99

99

O >-noo O

'O NM O

o~ o o T

I qm Fußboden aus abgeschlichteten, gespundeten Dielen zu verlegen:

bei 2,5 cm starken Dielen . ,, 3,0 ,,

,, 4,° ,,

,, 5,o ,,

99

99

99

1,00 M. 1,10 ,,

F35 „ 1,50 „

1 qm Fußboden aus sauber gehobelten und gespundeten Dielen zu verlegen:

bei 2,5 cm starken Dielen .

,, 3,0    ,,

„ 4,o    „

,, 5,o ,,

1,40 „ 1,50 „

D75 „

2,00 ,,

Obige Preise gelten für Fichten- und Kiefernholz; für Eichenholz sind solche um 60—75°/₀ zu erhöhen.

99

99

99

Preise einschl. Material an Brettern usvv.

a) Aus Kiefernholz:

1 qin rauhen kiefernen Fußboden von 2,5 cm starken besäumten Brettern anzufertigen, anzuliefern und sorgfältig zu

verlegen..................

desgl., 3 cm stark..............

desgl., 4 cm stark..............

1 qm desgl. gefugt, sonst wie vor .    2,25 bezw. 2,50 bezw.

1 qm desgl., gespundet, sonst wie vor 2,25 bezw. 2,80 bezw.

1 qm desgl. gehobelt und gespundet, sonst wie vor, von unausgesuchten Dielen, 2,5 cm stark....... .    .

desgl., 3 cm stark..............

desgl., 4 cm stark..............

1 qm desgl. wie vor, von astreinen Dielen, 4,20 bezw. 5,00 bezw.

1 qm desgl. von io—12 cm breiten Dielen mit verdeckter Nagelung, sonst wie vor von unausgesuchten Dielen

4,00 bezw. 4,60 bezw.

1 qm desgl. von 10 —12 cm breiten Dielen, desgl. aus ast-

4,60 bezw. 5,60 bezw.

1 qm Riemenfußboden aus schmalen aufgetrennten Brettern, gehobelt und gespundet, anzuliefern und zu verlegen:

2 cm stark

freien Dielen

mittelgut

1,70 M. 2,30 „ 3,20 „ 3,50 „ 3,8o „

0\4^ oj ’o A co A

O <-n O O

5,75 „

6,60 ,,

ID O

4,00 M.

5,oo „ 6,00 „

1 qm Bohlenfußboden, gehobelt und gefugt, anzuliefern und zu verlegen:

4,o    ,,

•sOOO 3 NNO ■tmK

•s

aus Kiefernholz

cm stark

8,0 „

5,40 M. 6,50 „ 7,8o „

Eichenholz

10,00 M. n,5o „ 13,50 „

1 qm desgl., aber gefedert:

5,0 cm stark

10 „

99

10,50 12,30 „ 14,20 „

1 qm Blindboden 2,5—3,5 cm stark, über den Balken gesäumt, anzuliefern, zuzurichten und zu verlegen, von gewöhnlichem kiefernen Holze...........

1 qm desgl. zwischen den Balken einschl. der Befestigungsleisten (die Fläche voll gemessen ohne Abzug der Balken) desgleichen............... .    .

2,00—2,50 ,,

2,50—3,00 „ '35*

i qm Zwischendecke zu Hängeböden aus 6,5 cm starken gespundeten oder gefederten, beidseitig gehobelten kiefernen Bohlen, einschließlich der Befestigungsleisten und Putzhaken,

desgleichen ................

1 qm desgl., die unteren Fugen gekehlt oder gestäbt, desgl. i m 4,0—6,5 cm hohe, 3,5 cm starke kieferne gekehlte Fußleisten, desgleichen..............

desgl. 4 cm stark.........,

1 m 8—10 cm hoch desgl.............

desgl. 4 cm stark..............

1 m 13—15 cm hoch desgl............

desgl. 4 cm stark..............

1 m Lagerhölzer zu den Fußböden zuzurichten und wagrecht

zu verlegen ohne Material...........

1 qm Bohlenbelag in Pferdeställen, von guten 5 cm starken Bohlen zuzurichten und nach dem Gefälle zu verlegen .

1    qm desgl., 6 cm stark,    ebenso..........

1    qm desgl., 8 cm stark,    ebenso..........

Über feinere Fußböden s. 7. Abschnitt, K. Tit. X. 9.

1 m Fußleiste, 5 cm hoch, 2,5 cm stark, mit Abfassung anzuliefern und anzuschlagen............

1 m desgl., wie vor, mit 2 cm breiter Kehlung.....

1 m desgl., 7,5 cm hoch, 2,5 cm stark, mit Abfassung .

1 m desgl., wie vor, mit 2 cm breiter Kehlung.....

1 m desgl., 10 cm hoch, 2,5 cm stark mit 2 cm breiter Kehlung 1    m dgl., 12 cm hoch, 2,5    cm stark,    mit 2,5    cm    breiter Kehlung

1    m dgl., 16 cm hoch, 2,5    cm stark,    mit 2,5    cm    breiter Kehlung

1 qm Deckenschalung zum Rohrputz und Wandschalung, von 2 cm starken aufgetrennten Brettern anzufertigen und zu

befestigen..................

1 qm desgl., 2,5 cm stark............

1 qm Stulpdecke, desgl. .    .........

1 qm Dachschalung zum Zink-, Schiefer- usw. Dach von 2,0 cm starken, schmal aufgetrennten Brettern anzufertigen,

aufzubringen und zu befestigen..........

1 qm desgl., 2,5 cm stark............

1 qm desgl., 3,0 cm stark............

1 qm desgl., 3,0 cm stark, jedoch die Unteransicht gehobelt

1 qm desgl. wie vor, gehobelt und gestäbt......

1 qm Stirn-, Trauf-, Kehl- und Firstbett, sowie Gesimsabdeckung von 4 cm starken, schmal aufgetrennten Brettern anzufertigen, aufzubringen und zu befestigen.......

1 m Leisten zur Zwischenschalung anzuliefern und zu befestigen, mit Material ...    .........

1 m Schneeschutzbretter, 26 cm breit anzuliefern und zu befestigen, rauh................

desgl. gehobelt...............

7,50 — 8,00 M. 8,00—8,50 „

0,40—0,50 0,50—o,6o 0,65—0,75 o,75 -0,90 0,85 — 1,00 1,00—1,20

0,15—0,20 ,,

4,00—4,50 ,,

4.50— 5,00 „

5.50— 6,50 „

0,25

0,28

0,30

o,3 5 0,40

o,45

o,5o

1,00 — 1,10 ,, 1,50—1,60 „ 2,00-2,25 ,,

Bretter Bretter rauh    gehobelt

besäumt und gefugt

1,20 M. 2,00 M.

1,75 „ 2,35 „

2,70 „

3,50 „ 3,75 „ 4,oo „

3,oo „

0,15 „

3 cm stark 4 cm stark

i,ooM. i,5oM. 1,30 „ 1,70 „

b) Aus Yellowpine.

Stärke des Fußbodens

Fußböden aus Yellowpine

25 mm Mk.

28 mm

Mk.

30 mm '| 33 mm Mk.

Ml,

i. Riemenfußboden, in Brettbreiten von io bis 16 cm, trocken und splintrein, nach Stubenmaß zugeschnitten, aus gespundeten und gehobelten Brettern, fertig verlegt in Berlin:

I. Klasse für i qm..........

II.

4,35

4,05

4)7°

4,90

4,40

4,40

5,20

4,90

2. Fußboden, in Brettbreiten von l8

25 cm,

trocken und splintrein, nach Stubenmaß zugeschnitten, aus gespundeten und gehobelten Brettern, fertig verlegt in Berlin:

I. Klasse für 1 qm..........

II.

LO IO On SO

CO co

3.    Stabfußboden, trocken, gehobelt und genutet, fertig verlegt in Berlin für 1 qm, in Stablängen von 60—90 cm, in Stabbreiten von 7—IO cm

4.    Stabfußboden, in Asphalt, fertig verlegt in

Berlin für 1 qm...........

4)25

3.95

4,50

4,20

5,6o

8,70

5-90

6,25

6,75

9)00

9,30

9,70

5.    Hirnholzfußboden aus Yellowpine, fertig² verlegt in Berlin, in Tafeln von 50 mm Stärke, zum Preise für 8,00 M. für 1 qm.

6.    Verdoppelungs-Riemenboden²) aus Yellowpine, trocken und splintfrei, zu schiffsdeckartiger Verlegung, fertig verlegt in Berlin:

10 mm stark bis 50 qm, für 1 qm 3,10 M.

über 50 ,,    ,, ,, ,, 2,60 ,,

3,40 „

3,90 »

10 „ 14 „ 14 >,

bis

50

„ über 50

99

99

7. Verdoppelungs - Stabboden aus Yellowpine, fertig verlegt in

Berlin:

10 mm stark bis 50 qm, für I qm 3,90 M.

» über 50 „    ,, „ „ 3,60 „

bis 50 „

„ über 50 „

10

14 ,, 14 »

)> 11    4)20 ,,

11 11    3)9® 11

8. Fußleisten, 2,6 cm stark, aus Yellowpine, fertig angebracht in Berlin: in der Höhe von zum Preise von

10

12 cm

0,25    0,35    0,42    0,48    0,55 M. für 1 m.

c) Aus Buchenholz.

In neuerer Zeit findet Buchenholz vielfach Verwendung zu Fußböden, namentlich zu Stabböden, da bei richtiger Behandlung dieselben den eichenen Fußböden an Güte wenig nachgeben und um ¹/B billiger sind als diese. Über diese Behandlung des Holzes ist bei Tischlerarbeiten noch näheres zu ersehen.

d) Aus Eichenholz.

o o o q tCcc

1 qm gehobelten und gespundeten eichenen Fußboden, 3 cm stark, einschl. Material herzustellen .

1 qm desgl., 4 cm stark, wie vor

1 qm Fußboden aus 2,5 cm starken, trockenen, ast- und splintfreien Riemen, auf 2 cm starken, kiefernen, rauhen Blindboden zu verlegen einschl. Material:

2,00 M. 5>°° >,

7,00 M.

Für den Blindboden............ .

,, Riemenfußboden.............

zus.

e) Fußleisten aus Schiefer usw.

Da, wo massive Fußböden verwendet werden, werden auch gewöhnlich Fußleisten aus Stein angeordnet.

Fußleisten aus Schiefer, Ton, Majolika, Marmor liefert die Firma Denner & Funke, Cassel.

10. Zargen, Dübel, Überlagsbohlen.

In neuerer Zeit werden anstatt der kostspieligen Bohlen bezw. Blockzangen mehr und mehr Seitendübel mit Überlagsbohlen in den Türöffnungen zur Befestigung des Futters und der Bekleidung angewandt. Dies Verfahren hat sich auch durchaus bewährt, wenn die Dübel stark genug und gehörig' keilförmig gefertigt werden, um die überdeckenden Steine ausklinken zu müssen, und wenn die Überlagsbohlen durch genügende Bögen von der Übermauerung entlastet werden. Die Länge der Dübel muß genau den Wandstärken entsprechen, und werden gewöhnlich 6 Stück für je eine Türe gerechnet.

In neuerer Zeit werden die seitens des Baurates Ochs erfundenen nagelbaren Mauersteindübel viel verwendet. Unbestritten haben dieselben auch große Vorzüge gegenüber den Holzdübeln. Die Überlagsbohlen und Überleger können bei Verwendung der Ochs’schen Steine fortbleiben und werden die Öffnungen mit scheitrechten Bögen überspannt, in denen die nagelneuen Dübelsteine mit eingemauert sind.

i m Halb- und Kreuzholz zu sämtlichen Türzargen zuzurichten, zu verbinden und nach den Geschossen hinaufzuschaffen,

0,55—0,65 M.

an Arbeitslohn................

i m desgl. zu behobelten Halbholz- und Bohlenzargen, an

0,80—[,00 „

Arbeitslohn.................

i qm Überlagsbohlen anzufertigen, einschl. Material, 5 cm

2.50— 3,00 „

3.50— 4,00 „

3.50— 4,00 „

4.50— 5,00 „

stark, aus Kiefernholz.............

1 qm desgl. aus Eichenholz............

1 qm desgl., 6,5 cm stark, aus Kiefernholz......

1 qm desgl., 8 cm stark, aus Kiefernholz.......

0,30—0,40 0,25—0,30 0,20—0,25 0,15—0,20 „ 0,10—0,15 „ 0,08—0,10 ,, 0,05—0,10 „

1 Stück Türdübel, 64 cm lang, ⁸/₁₂ cm stark, von Kiefernholz anzufertigen, einschl. Material.........

1 desgl., 51 cm lang..............

1 desgl., 38 cm lang..............

1 desgl., 25 cm lang.............

1 desgl., 13 cm lang..............

1 desgl., 8 cm lang..............

1 Stück Dübel zu Fußleisten, wie vorhin.......

Dübel aus Eichenholz sind um 75 —ioo°/₀ teurer.

II. Treppen.

Man unterscheidet eingestemmte und aufgesattelte Treppen, je nachdem die Trittstufen seitwärts in die Wangen eingreifen oder über dieselben fassen. Die erstere Art ist tragfähiger und wird daher in Fabriken, Magazinen usw.

vorzugsweise angewandt, die zweite ist die für Wohngebäude jetzt gebräuchliche. Die Berechnung der Treppen geschieht meistens nach der Stufenzahl, wobei früher die Austritte und Zwischenpodeste gleich 2 Stufen gerechnet wurden. Die Fußböden, Deckenschalungen, Scheuerleisten werden besonders in Ansatz gebracht. Nach den neuesten ministeriellen Vorschriften sind die Podeste einschl. Balken, Fußböden, Verschalung nach Quadratmetern zu berechnen.

Preise einschl. Material aus Kiefernholz.*)

a)    Treppen mit aufgenagelten Leisten.

1 Stufe einer geraden, 0,8 m breiten Treppe ohne Setzstufen aus

rauhem kiefernen Flolze, die Wangen 25 cm breit und 3,5 cm stark, die Stufen 25 cm breit und 3,5 cm stark auf angenagelten Leisten anzufertigen, die Stufenkanten zu brechen, die Treppe

anzufertigen und aufzustellen einschl. Material.......

1 Stufe einer geraden, 1,0 m breiten Treppe, wie vor .    .    .

b)    Eingestemmte Treppen.

1 Stufe einer geraden, 1,0 m breiten Treppe ohne Setzstufen aus rauhen kiefernen Dielen, die Wangen 30 cm breit und 5 cm stark, die Stufen 25 cm breit und 5 cm stark, auf aufgenagelten Leisten,

sonst wie vor, einschl. Material............

1 Stufe einer geraden 0,8 m breiten eingestemmten Treppe aus rauhem kiefernen Holze, ohne Setzstufen, 25 cm breit und 5 cm stark, die Trittstufen 25 cm breit und 5 cm stark, die vorderen Stufenkanten abgerundet, sonst wie vor, einschl. Material .

1 Stufe einer geraden, 1,0 m breiten eingestemmten Treppe aus rauhem kiefernen Holze, ohne Setzstufen, 30 cm breit und 5 cm stark, die Trittstufen 25 cm breit und 5 cm stark, sonst wie vor,

einschl. Material.................

1 Stufe einer gehobelten eingestemmten Trittleiter mit 8 Stufen, unten 50 cm, oben 45 cm breit, 10 cm breit und 2,5 cm stark, die Tritte 12 cm breit und 2 cm stark, der obere Tritt 20 cm breit und mit den Wangen verzinkt, das Gestell aus 2,5 und 5,0 cm starken Latten mittels hölzerner Zapfen und Scharnierlatte

verbunden, anzuliefern, einschl. Material.........

1 Stufe einer gehobelten Trittleiter mit 12 Stufen, unten 60, oben 50 cm breit, die Wangen eingestemmt, 11 cm breit und 2,5 cm stark, die Tritte 13 cm breit und 2 cm stark, der obere Tritt 25 cm breit, das Gestell aus 2,5 und 6,5 cm starken Latten, sonst

wie vor, einschl. Material...............

1 Stufe einer geraden, 0,8 m breiten gehobelten Treppe, die Wangen eingestemmt, 26 cm breit, 5 cm stark, die Trittstufen 24 cm breit und 5 cm stark, vorn abgerundet, die Setzstufen 2,5 cm stark, anzuliefern und aufzustellen, einschl. Material .    .    .

1 Stufe einer geraden, 1,0 m breiten gehobelten Treppe, die Wangen eingestemmt und 30 cm breit und 3,5 cm stark, die Trittstufen 27 cm breit und 3,5 cm stark, die Setzstufen (Futterbretter) 2,5 cm

stark, anzuliefern .und aufzustellen...........

1 Stufe einer geraden, 1,0 m breiten gehobelten Treppe, die Wangen eingestemmt, 30 cm breit und 5 cm stark, die Trittstufen 26 cm breit und 5 cm stark, vorn abgerundet, die Setzstufen 2,5 cm stark, wie vor, einschl. Material............

2,00 M. 2,50 „

3,°o „

2,75 „

3,25 „

2,00 „

2,50 „

3,50 n

4,00 ,,

*) Siehe „Jahrbuch der Baupreise Berlins“ und Manger-Neumann, Bauanschläge.

I Stufe einer geraden, 1,2 m breiten gehobelten Treppe, die Wangen eingestemmt, 30 cm breit und 5 cm stark, die Trittstufen 30 cm breit und 5 cm stark, die Setzstufen 2,5 cm stark, wie vor 1 Stufe einer geraden, 1,4 m breiten gehobelten Treppe, die Wangen eingestemmt, 35 cm breit, 6,0 cm stark, die Trittstufen 30 cm breit, 5 cm stark, die Setzstufen 2,5 cm stark, 18 cm breit, und

stumpf aufgesetzt mit gekehlter Leiste, wie vor......

1 Stufe einer geraden, gehobelten Hängebodentreppe mit 10 Stufen, 0,8 m breit, die Trittstufen und die eingestemmten Wangen 3,5 cm, die Futterbretter 2 cm stark, anzuliefern und aufzustellen, einschl.

Material....................

1 Stufe einer geraden, gehobelten Hängebodentreppe mit 10 Stufen 0,9 m breit, die eingestemmten Wangen und die Trittstufen 5 cm stark, die Futterbretter 2 cm stark, wie vor, einschl. Material 1 Stufe einer geraden, gehobelten Treppe, 1,0 m breit, mit 2 gleich langen Läufen von je 10—12 Stufen, die gefaßten eingestemmten Wangen und die gestäbten Trittstufen 5 cm stark, die Futterbretter 2 cm stark, unterhalb zum Rohrputz geschalt, anzuliefern

und aufzustellen, einschl. Material...........

1 Stufe einer geraden, gehobelten Treppe, 1,1 m breit, mit 2 gleich langen Läufen von je 10—12 Stufen, mit gestäbten 5 cm starken Trittstufen und 2 cm starken Spiegelleisten versehenen Futterbrettern, gekehlten 6,5 cm starken eingestemmten Licht- und 5 cm starken eingestemmten Wandwangen, unterhalb zum Rohrputz geschalt, anzuliefern und aufzustellen, einschl. Material .

1 Stufe einer Wendeltreppe, 2,0 m im Durchmesser, mit gelochter Spindel, die Trittstufen 5 cm stark und 5 cm in die Mauer eingelassen (ohne Wandwangen), mit 2,5 cm starken Futterbrettern, unterhalb zum Rohrputz verschalt, anzuliefern und aufzustellen . 1 Stufe desgl., aber mit 5 cm starken Wandwangen, sonst wie vor 1 Stufe desgl., aber in achteckiger Form, sonst wie vor .

1 Stufe einer Wendeltreppe, 1,2 m breit (ohne Spindel), die kreisförmigen eingestemmten Lichtwangen 6,5 cm stark, die kreisförmigen eingestemmten Wandwangen 5 cm stark, die Kanten gekehlt, die Futterbretter 2,5 cm stark mit Spiegelleisten, unten zum Rohrputz verschalt, anzuliefern und aufzustellen .

1 Stufe desgl., nur die Wandwangen achteckig, sonst wie vor .

1 Stufe einer halbgewundenen Treppe in rechteckiger Grundform mit 35 cm breiten, 5,5 cm starken eingestemmten Wangen, die Trittstufen 5 cm stark, die Setzstufen 2,5 cm stark, gehobelt und bei 1,0 m Treppenbreite 7,50 M.

'8,50 „

9.50    „

1 Stufe einer kreisförmigen Wendeltreppe mit voller 18 cm starker Spindel, die Wandwange 25 cm breit und 4 cm stark, die Trittstufen 4 cm stark, die Setzstufen 2,5 cm stark, alles gehobelt und bei 0,8 m Treppenbreite 7,50 M.

8.50    »

10,00 ,,

7)00 „

3,50 „

4)50 „

6,00 „

7,50 „

9)00 ,, 14,00 „ 12,00 ,,

18,00 ,, 14,00 „

gekehlt:

gekehlt:

1,2

,, L4 ))

)> 1)0,, )) L2 ,,

c) Aufgestellte Treppen:

1 Stufe einer aufgesattelten Treppe, mit 2 geraden Läufen, die Trittstufen 6,5 cm stark, gestäbt und gekröpft, die Futterbretter 2,5 cm stark mit gekehlten Spiegel- und Kropf-Leisten, an der

Wandseite mit 6,5 m hohen gekehlten Sockelleisten, die 7 cm starken Licht- und 5 cm starken Wandwangen gekehlt und ver-leistet, anzuliefern und aufzustellen:

bei 1,0 m breiter Treppe 8,00 M.

9,00 „

10,00 ,,

1 Stufe einer halbgewundenen Treppe im rechteckigen Raume, sonst wie vor:

55

55

1,2 „

L4 „

55

55

bei 1,0 m breiter Treppe 9,00 M.

10,00 ,,

1,2 „

55

11,00 „

i Stufe einer kreisförmig gewundenen Treppe im kreisförmigen Raume, sonst wie vor:

,,    i,4 ,,

55

bei 1,0 m breiter Treppe 10,00 M.

,, 1,2 ,,

,, i,4 ,,

11,00 „

12,00 „

1 Stufe einer aufgesattelten Treppe, 1,5 m breit, mit 2 geraden Läufen von je 12 —15 Stufen, die Trittstufen 6,5 cm stark, gestabt und gekröpft, die Futterbretter 2,5 cm stark mit gekehlten Spiegel-- und Kropf leisten, an der Wandseite mit 7,5 cm hohen Sockelleisten, die 10 cm starken Lichtwangen und die 8 cm starken und 40 cm hohen Podestbohlen mit aufgesetzten Spindeln und gedrehten Zapfen bezw. Wandkonsolen, reich mit Steinpapp-Ornamenten dekoriert, unten zum Rohrputz verschalt und die Putzkanten an den Wangen und Podestbohlen verleistet, anzuliefern

und aufzustellen.................

1 Stufe einer aufgesattelten Treppe, 1,5 m breit, wie vorige, jedoch alle sichtbaren Seiten der Wangen, Trittstufen und Futterbretter mit Eichenholz furniert, sämtliche Leisten und verzierten Teile in Eichenholz, die vorher in Steinpappe gedachten Verzierungen

in Eichenholz gestochen, sonst wie vor.........

1 Podest von 2 Stufenbreiten wird gleich 2 Treppenstufen berechnet, n 3 „ 4

,,

,,

30,00 M.

60,00 ,,

55

55

55

55

55

55

d) Geländer, Spindeln, Handgriffe, Belag, Verschläge:

1 m Geländer auf rauhen Treppen, in je 1,5 m Entfernung eine 3 auf 8 cm starke rauhe, gefaste Stütze, die Handgriffe in derselben Stärke, oben abgerundet und gehobelt, anzuliefern und

aufzustellen (einschl. Material)............

1 m Geländer desgl., jedoch aus 5 auf 8 cm starken rauhen Stützen,

sonst wie vor    ,...............

1 m Geländer auf einfachen geraden Treppen, in je 18 cm Entfernung eine viereckig gehobelte Traille 2,5 cm stark, die Handgriffe 5 auf 8 cm stark, gehobelt, die obere Seite abgerundet, mit viereckig gehobelten und abgefasten 8 auf 8 cm starken

Pfosten, anzuliefern und aufzustellen..........

1 m Geländer wie vor, jedoch die Stäbe 3 auf 3 cm, die Handgriffe 6 auf 8 cm, die Pfosten 10 auf 10 cm stark, sonst wie vor I m Geländer auf geraden Treppen, aus 3 cm starken einfach gedrehten kiefernen Traillen, 5 auf 8 cm starken gehobelten und einfach gekehlten Handgriffen und 10 cm starken einfach gedrehten Spindeln, anzuliefern und aufzustellen......

0,70 M.

1,00 „

2,00 ,,

2,75 „

i m Geländer wie das vorige, jedoch die Traillen 4 cm stark, die Handgriffe 6,5 auf 8 cm, die Spindeln 12 cm stark, sonst wie vor 1 Antritts - Spindel, 12 cm stark, gedreht und poliert, einschl. Aufstellens und der benötigten

Befestigungs-Eisen.........

1 Antritts-Spindel, 14 cm stark, aus Bohlen verleimt, sonst wie vor.........

1 Antritts-Spindel, 15 cm stark, wie vor.

1 Antritts - Spindel, 18 cm stark, als Laternenträger gestaltet, sonst wie vor.....

1 Traille, 4 cm stark, in Eichenholz poliert, samt Aufstellen

aus Kiefernholz

8,50 M.

10,00 ,,

57

aus Eichenholz

14,00 M.

16,00 „ 20—30 „

55

55

55

55

55

12

55

55

9° » L5o „ L75 „ 3,°o „ 4,oo „ 7GO „

1 m gerader Handgriff, 5 auf 6,5 cm stark,

poliert, einschl. Aufpassens......

1 m gerader Handgriff, 6 auf 7,5 cm stark,

wie vor............

1 m gerader Handgriff, 6,5 auf 7,5 cm stark,

wie vor............

1 m gerader Handgriff, 7,5 auf 8 cm stark, wie vor 1 mgeraderHandgriff,8 auf 10cm stark, wie vor

1 m Handgriff an Treppen von kreisförmiger Grundform bei gleicher Stufenbreite an den Wangen das Dreifache obiger Preise.

1 m Handgriff-Kropfstück bei x/₄ Wendung und einem Radius gleich der Breite des Handgriffs anzuliefern, aufzustellen und zu befestigen als Zulage................

1 m gekehlten und polierten Handgriff von Eichenholz für eiserne Treppengeländer anzufertigen und anzuschrauben einschl. Anfertigung der Biegungen an den Wechseln der Treppenläufe    .    5—6 ,,

1 m gekehlten Handgriff für Hintertreppengeländer desgl. . . . 3—4 ,, 1 m gedrehtes Traillengeländer, auf den Podesten mit gedrehten Spindeln und gekehltem Handgriff aus Kiefernholz anzufertigen,

aufzustellen und zu befestigen...........

1 m desgl. in poliertem Eichen- bezw. Mahagoniholz ebenso .

1 polierte Spindel desgl...............

Dieselbe geschnitzt, sonst ebenso..........

1 m Stufenbelag von Kiefernholz, 5 cm stark, gehobelt und ge-stäbt, mit 2,5 cm starken gehobelten Setzstufen anzufertigen bei

1,0 m Breite..................

1 desgl. ohne Setzstufe...............

1 desgl. von Eichenholz mit Setzstufe..........

1 qm Verschlag unter der Treppe von 3 cm starken, 13 cm breiten Tannen-Brettern, überfalzt und mit abgefasten Deckleisten zu fertigen, aufzustellen und zu befestigen.........

Kiefernholz

Eichenholz

Mahagoni

3T5 M.

2,00 „

4,50 „

5,oo „

6,00 „

4,25 M. 5,60 M.

4,50 „    6,00 „

5,25 „ 6,00 ,,

7)00 „

6,75 „ 7)5o „ 8,50 „

1,50 „

. 10—12 ,, . 20—23 . 12—18 ,, . 20—30 „

6—

4—

8—

3-4 „

12. Torwege und Türen.

Zur Zimmerarbeit gehören nur die einfachsten Konstruktionen von Torwegen und Türen, vorzugsweise diejenigen mit eingeschobenen Leisten. Die gekehlten und gestemmten Türen werden vom Tischler gefertigt. Das Nähere hierüber ist bei den Tischlerarbeiten angegeben.

Preis.

a) Einflügelige Türen oder solche Läden von 3,2 cm starken Brettern oder von 8 cm breiten und 4 cm starken Latten, mit aufgenagelten Leisten, anzufertigen und gangbar zu machen:

mit

ohne

Material

1 qm aus gesäumten und rauhen Brettern

,,    ,,    ,,    „ gehobelten Brettein ,

1    ,,    „ gespundeten und rauhen Brettern

,, gehobelten Brettern

0,70 M. 1,20 „ 1,00 ,, 140 ,,

3,00 M. 3-50 „ 3.40 » 3.80 „

b) Zweiflügelige Türen oder Tore aus 3,2 cm starken Brettern mit eingeschobenen Leisten, Spangen, Bändern, Streben und Schlagleisten anzufertigen und gangbar zu machen:

mit

ohne

Material

I qm aus gesäumten und rauhen Brettern

,,    ,,    „    ,, gehobelten Brettern .

1    ,,    ,, gespundeten und rauhen Brettern

„ gehobelten Brettern .

i qm einer einflügeligen Tür oder Laden von rauhen Brettern oder Latten mit aufgenagelten Leisten anzufertigen einschl. Material .................

1 qm eines Torweges oder Tür aus gehobelten Brettern mit eingeschobenen Leisten, Streben und Schlagleisten anzufertigen, auch den Beschlag anzulegen einschl. Material .

1 qm einer glatten verleimten Kellertür mit aufgenagelten Querleisten und Streben, aus 3 cm starken, gespundeten, kiefernen Dielen, samt Rahmen anzufertigen, anzuliefern, im Mauerwerk zu befestigen und das Befestigungs-Eisen zuliefern................

0.75 M. •1.25 „ 1.10 ,, 1,60 „

5.50    M. 6,00 „ 5-80 „

6.50    „

2,50—3,00 M.

5,50-6,00 „

an-

5,50 „

13. Einfriedigungen und Zäune.

Man unterscheidet Bretter-, Latten- und Draht-Zäune und bloße Gehege, um Äcker zu umfriedigen. Letztere werden häufig aus Pfählen, durch welche 2—4mal wagrechte starke Drähte gespannt sind, hergerichtet. Die Höhe beträgt durchschnittlich 1,5—2,0 m.

Preise.

1 m Bauzaun mit Schutzdach, 2,0 m hoch, die Stiele 3,5 m lang, 13/13 cm stark, die Sparren nachgelocht, 2,0 m lang, mit Streben 1,0 m lang, 11 /13 cm stark mit den Stielen zu verbinden, dieselben in 2,5 m Entfernung einzugraben, dazwischen die Brettbekleidung von rauhen besäumten Brettern 2 cm stark an Leisten zu befestigen, das Schutzdach 2 m breit mit 2,5 cm starken Brettern überdeckend einzuschalen und an der Vorderkante ein Stirnbrett anzubringen einschl. aller Materialien...............

i m Fußgängerbrücke aus 1,25 m breitem Fußboden, 2,6 cm stark, auf Kreuzholzunterlagen herzustellen einschließlich der Flandläufer und allem Material..........

1 m Stiel zu den Zäunen, 3,0 m lang, einzurichten, die Löcher zu graben, die Stiele, soweit solche in die Erde kommen, anzubrennen, lotrecht und nach der Flucht aufzustellen, die Löcher mit Erde zuzuwerfen, ausschließlich Material .    .    . 0,75 — 1,00 ,,

1 m Riegel und Holme zuzurichten, in und auf die Stiele zu

zapfen, ausschl.................

1 qm Bekleidung mit wagrecht oder lotrecht aufgenagelten gesäumten rauhen, 2,5 cm starken Brettern zu fertigen, ausschl. Material...............

0,50—0,75 „

1 qm desg'l., einschl. Material...........

1 qm desgl. von gespundeten oder beidseitig gehobelten

Brettern, ausschl. Material............

1 qm dergl., einschl. Material.........,    .

0,50 „ 2,00 „

1,00 „

3,5°

1 m Lattenzaun aus Eichenholz, 1,0

1,5 m hoch, anzufertigen, die Stiele über der Erde zu behobeln, abzudachen und mit einer Simsplatte zu überdecken, in 1,9 m Entfernung voneinander einzugraben, die 2 Riegel in selbige einzuzapfen, zu behobeln und abzuwässern, die Latten zu behobeln und in die Riegel einzulassen, einschl. Material

. 5,00 — 6,00 ,,

1 m Stiele zu Verandazäunen, zur Flälfte in der Erde, 20/20 bis 24/24 cm stark, zu hobeln, abzufasen und einzugraben einschl. Material...............

3,00—3,50 „

1 m Sockelbohlen, 10 cm stark, 24 cm hoch, gehobelt, gekehlt

und gefalzt anzufertigen und zu befestigen, einschl. Material 2,50—3,00 ,,

1 m Holm, 13/13 cm stark dergl...........

1 m Deckbretter auf den Holmen, 4 cm stark, 16 cm breit,

zu kehlen, abzuwässern und zu befestigen, einschl. Material 1,00—1,20 ,, 1 m gekehlte Leisten zu den Kapitälen und Ecken anzufertigen

und zu befestigen, einschl. Material.........

1 m Verandarahmen, durchschnittlich 5 cm breit, 20 cm hoch,

zu hobeln, abzufasen und zu befestigen, einschl. Material .    2,00—2,50 ,,

Verandalatten, 8,0 m lang, 3/6,5 cm stark, gehobelt, an den Ecken zugeschnitten, anzufertigen, sonst wie vor .... 0,75 —1,00 ,, 1 m Latten zu Spalieren zuzurichten und zu befestigen, einschl.

Material..........,.......

1 m desgl. gehobelt...............

1 m rauhe Einfriedigung aus runden, ungeschälten fichtenen Stangen; die Stiele 2,5 m bis 4,0 m auseinander, 1,7 m lang (davon 0,5—0,7 m in der Erde), 12 —14 cm stark; ein Holm oben auf die Stiele genagelt, 8—9 cm stark; in halber Stielhöhe ein Riegel von 5 — 7 cm Stärke; anzuliefern und aufzustellen, einschl. Material............

1 m Schluchterwerk; Stiele aus ungeschälten Fichtenstangen,

2,0 m lang, 14 cm stark, in Entfernungen von 2 m; Holm aus Halbstangen 12 cm breit; 2 horizontale Riegel aus rechteckigen Nadelholz-Latten, 6 cm breit und 4 cm stark; anzuliefern und aufzustellen, einschl. Material.......

1 m Drahtzaun; Stiele aus runden, ungeschälten fichtenen Stangen, 1,5 m lang* (davon 0,5 m im Boden), in 3 m Ent-

2,00—2,50 ,,

0,20 — 0,60 ,,

0,15—0,20 „ 0,20—0,30 „

0,45 — 0,60 ,,

14. Abtritte und Gruben, Radschwellen.

1,00 — 1,50 M.

Die Gruben der Abtrittsgebäude müssen meistenteils \'orschriftsmäßig wasserdicht hergestellt, in Zement gemauert und innen ebenso geputzt werden, namentlich in der Nähe von Brunnen. Auf großen Grundstücken, Gütern werden jedoch noch vielfach ausgebohlte Gruben für den Pferdedünger angelegt. Es kommen für die Zimmerarbeiten deshalb hauptsächlich Ab deckungsbohlen auf massiven Gruben in Betracht. Abtritte werden auf dem Lande meist vom Zimmermann gefertigt, im übrigen vom Tischler bezw. Wasserleitungs-fabrikanten geliefert. Zu erstem gehört außer dem nötigen Verschlage nebst verschließbarer Tür 1 Brillensitz und 1 Holzröhre für Ableitung des Unrats. 1 m Zarge zu einer Mistgrube aus gefalzten Hölzern zu verbinden, an Arbeitslohn.............

1 qm Belag mit 5 cm starken Bohlen zuzurichten, zu hobeln

0,75 — 1,00 „

und die Brillenlöcher einzuschneiden, desgl.......

1 Brillendeckel zu behobeln und mit Querleisten versehen cin-

0,75 — 1,00 „

fernung; 2 horizontale Drähte mit Ösen befestigt; anzuliefern

und aufzustellen, einschließlich Material.......

I m desgl. in 4,0 m Sticlentfernung.........

» 3>° »

55    55

i m Stangenzaun mit vertikalen Stangen; ungeschälte fichtene Stiele von 12—14 cm Durchmesser und 2,3 m Länge, davon 0,7 m im Boden, in Entfernungen von 3,0 m eingeschlagen; 2 horizontale Riegel aus ungeschälten fichtenen Stangen, 9—10 cm stark; vertikal an die Riegel genagelte dünne, fichtene Stangen, 4—5 cm stark und 1,5 m lang, in Entfernungen von 10 cm; anzuliefern und aufzustellen, samt Nägel, Drahtstifte und allem Material ........

1 m Stangenzaun mit geneigten Stangen; sonst wie vor, nur die dünnen, fichtenen Stangen von 4 — 5 cm Stärke 2,2 m lang 1 m behauene Einfriedigung mit Elolm und Riegel aus Nadelholz, Stiele in Entfernungen von 2,0 m, 15/15 cm stark, 1,8 m lang, davon 0,7 m im Boden; Holm 15/15 cm stark, in der Mitte ein horizontaler, quadratischer, fichtener Riegel von 5 cm Stärke, anzuliefern und aufzustellen, samt Löchergraben in Stichboden, einschließlich Material.....

1 m behauene Einfriedigung ohne Holm, aus Nadelholz; Stiele in Entfernungen von 2,0 m, 15/15 stark, 1,8 m lang, davon 0,7 m im Boden; 2 Riegel aus geschalten, runden, fichtenen

Stangen, 4 cm stark, sonst wie vor.........

1 m einer Latteneinfriedigung aus Nadelholz, Stiele in Entfernungen von 2,5 m, 20/20 cm stark, 1,8 m lang, davon 0,7 m im Boden; 2 dreikantige Riegel von 8 cm Seitenlänge; an die Riegel sind vertikal Latten, 6/3,5 cm stark und 1,0 m lang, genagelt, sonst wie vor.......

0,30—0,35 M. 0,25 — 0,30 „ mit 3 Drähten .... 0,35—0,40 ,,

.    . 0,30—0,35 „

1,30-1,50 „

2,40—2,70 „

3,20—3,50 „

1,60—2,00 ,,

3,80—4,20 „

zusetzen, desgl.................

I qm kieferner Bohlenbelag, 6,5—8,0 cm stark, gesäumt oder

gefugt anzufertigen und zu verlegen, samt Holz.....5,00—6,00 ,,

1 Stück gehobelten Abortsitz mit Deckel und Beschlag, die Stoßbretter aus 2,5 cm, die Sitzbretter aus 3 cm starken,

gespundeten tannenen Dielen anzuliefern, aufzustellen und zu

befestigen, samt Holz und Eisen..........

i Stück Radschwelle mit Radabweisern zuzurichten, zu hobeln und zu verlegen, 2,50 m lang, samt Holz......

7,50-8,50 „

15. Verbundene Rüstungen, Absteifungen und Lehrbögen.

Verbundene Rüstungen werden in solchen Fällen angewandt, in denen die Schwere der Materialien, der Werksteine, Gesimse,* Säulen oder größere Konstruktionen, wie Hängewerke in Kirchen usw., oder auch die große Höhe des zu errichtenden Gebäudes, sowie oben zu verwendende Maschinen,' als Laufkräne, Winden etc. eine festere Grundlage verlangen, als sie ein gewöhnliches Stangengerüst gewähren kann.

Große Wölbungen, namentlich in Haustein, verlangen fest verbundene Lehrbögen, auf welchen die bearbeiteten Steine versetzt werden, bis der Schluß des Bogens die unteren Holzstützen und die Unterschalung entbehrlich macht.

Die Berechnung des Arbeitslohnes geschieht für die Verarbeitung nach Metern, für das Holzmaterial nach Kubikmetern, für Nägel und Bolzen nach Stückzahl bezw. Gewicht und ergibt sich bei Einzelveranschlagung aus den Preisen für Zurichten und Verbinden von Verbandhölzern.

1 m verbundene Rüstung von 18 — 20 m Höhe, 4,0—4,5 m Tiefe für die Fronten eines Gebäudes anzuliefern, aufzustellen und zu beseitigen

ausschließlich Material

70—90 M. einschließlich Material    400—450 ,,

NB. Für den Wiederverkauf der benutzten Materialien kann man etwa 30°/₀ des veranschlagten Materialwerts in Abzug bringen.

I qm dergl. Rüstung innerhalb hoher Räume zu errichten und wieder zu beseitigen, einschließlich Materialien und Belagbretter bei 12,5 m Tiefe, 14 m Höhe........

1 Pfahl zur Rüstung, 7,8—9,5 m lang, zuzurichten, einzurammen einschließlich Pfahl, Rüstung und Haltung der Ramme bei

schwierigem Boden............. .

1 m Holm aufzubringen an Arbeitslohn........

1 m Schwelle von Ganzholz auf die massiven Eisbrecher zu legen, mit Bändern zu verbinden und zu richten ....

1 m Wand auf diesen Schwellen zu verbinden und aufzurichten 1 m Ganz- und Halbholz zu Absteifungen zuzurichten, aufzustellen und wieder zu beseitigen, an Arbeitslohn ....

I m Eisenbahnschienen vorzuhalten, aufzubringen und wieder

zu beseitigen................

1 m Schutzgeländer anzubringen und wieder zu beseitigen,

einschl. Material...............

Unter Zurücknahme des Materials.........

1 qm Bohlenbelag, 5 cm stark, vorzuhalten, anzubringen und

wieder zu beseitigen..............

1 qm Bretter, 3,2 cm stark, desgl..........

1 Stück Lehrbogen für Gewölbe von 10—15 m Spannung von starken Hölzern und Trägern, Rahmen, Stuhlsäulen, Spannriegeln und Balken zu verbinden und zu errichten, einschl.

Material..................

1 m Lehrbogen in der Gewölbelinie gemessen bis 8 m Spannweite aus 4 cm starken Bohlen nach der Rundung aus-

3,00—3.50 M.

20—26    ,,

1,00—1,50 „

4,00—5,00 „ 5,00—7,00 „

0,75 — 1,00 „

0,75 - 1,00 „

2,50—3,00 „ 1,75—2,20 „

4,00—5,00 „ 2,50—3,00 „

zuschneiden, mit abwechselnden Stößen zusammenzuarbeiten

und zu verbolzen, einschl. aller Materialien .....

1 m Verbandholz für abgesprengte Lehrbögen bei Spannweiten über 9 m zuzurichten und aufzustellen einschl. Anbringen des Eisenzeuges und Wiederbeseitigen der Hölzer,

an Arbeitslohn ...............

1 m Bogenstücke und Halbholz einschl. Falzung zur Aufnahme der Gewölbelattung, desgl..........

1 Stück Doppelkeil von Eichenholz, 16/16 cm stark, 0,50 bis

0,60 m lang, gehobelt und geölt anzubringen, einschl. Keil 2,50—3,00 ,, 1 m Doppellatten zur Einschalung zuzurichten und aufzubringen einschl. Material

4—6 M.

1,00—1,75 .,

1,50—1,75 „

0,40—0,45 „

16. Gesimse, Akroterien.

1 qm Gesimsabdeckung' einschl. Sparrenstirnbrett aus rauhen gespundeten, 2,5 cm starken Brettern zu fertigen und zu

legen (Arbeitslohn)..............

1 m Hauptgesims zu befestigen

in waagerechter Richtung (Arbeitslohn):

bei einer 25 cm hohen Rinnleiste und Platte

35 »

45 »

in ansteigender Richtung (Arbeitslohn):

bei einer 25 cm hohen Rinnlciste und Platte

35 »

45 »

1 m Zahnschnitt zu befestigen (Arbeitslohn)......

1 Gesimskropf zu wagerechten und ansteigenden Gesimsen zusammenzuschmieden und zu befestigen als Zulage je

nach der Höhe...............

1 m Hauptgesims aus Bohlen und Brettern gehobelt und gekehlt, 0,60 m Ausladung, einfache Hängeplatte nach gegebener Zeichnung anzufertigen und zu befestigen, einschl. Material und Rüstung

1 m desgl., mit doppelter Holzplatte, sonst wie vorhin 1 m Hauptgesims zur Hinterfront von 0,25—0,60 m Ausladung, wie vorhin    ,.........

1 Stück Gesimsknagge zum Hauptgesims der Vorderfront, 1,40 m lang, 0,60 m breit, 5 cm stark, mit aufgeschraubten

Leisten....... '...........

1 Stück dergleichen Plinterfront, 0,60 m lang, 0,28 m breit,

5 cm stark.................

1 m ⁷/₂₂ cm starke Bohlen zu Gesimsknaggen und Zangen zur Befestigung des Gesimses anzufertigen und zu befestigen . 1 qm Trägerbekleidung von 3 cm starken gehobelten, an den Seiten architravierten und gekehlten Brettern nach Zeichnung zu fertigen und zu befestigen einschl. Material und Rüstung 1 m Gardinenbrett von 2,5 cm starken Brettern, 20—30 cm breit, zu hobeln, auszuschneiden, anzuliefern und zu befestigen,

einschl. Material...............

1 Giebelblume und Rähmschutzbrett, 0,75 m lang, 2,5 cm stark, anzufertigen und anzubringen........

0,60—1,00

11

11

11

11

11

11

O p o os'-n L

000

11

11

11

o,5o o,6o o,7o 0,15—0,20

0,85—1,20

7,00- 8,50 8,50—9,50

4,00—4,75

3-4

1,00—1,25

0,75 — 1,00

6—10

2,00—2,50

. 11

11

11

11

11

11

11

i Dreiecksfeld in Giebeln ausgeschnitten anzuliefern mit 1,5 auf 1,0 m langen Katheten, einschl. Material und Verleistung 1 m Giebel-Bekrönungen anzufertigen und anzubringen, einschließlich Material..............

55

1 Akroterie aus 5 cm starken Bohlen ausgeschnitten herzustellen und zu befestigen, samt Material und Aufstellen:

0,4 m lang, Mittel-i\kroterie .

dazu

Seiten-

0,6 ,,    ,, Mittel-

Seiten-Mittel-Seiten-

1,0 „

55

dazu

dazu

0^0 0 0 0 (4 Q o ui co O vo cf O

M l-H

H-H

17. Hobeln, Fasen und Profilieren von Hölzern.

1 qm Fläche von Kreuz-, Halb- und Ganz-Hölzern:

zu hobeln

von 1 Seite 0,50 M. ,, 2 Seiten 0,47 „ °,44 » 0,52 „

1 m Hohlkehlen bei Balken, zu hobeln .    .    .    .    2,5 cm stark

3>° »

4>o >,

5,o „

zu hobeln und

abzufasen

1 m Rundstäbe herzustellen, an Arbeitslohn .

•    •    2,5 „

3,o „ 4,o ,, 5,o „

55

55

55

1 Sparren- oder Rähm-Kopf einfach zu profilieren .

55

55

55

55

nach reicherem Profil

55

55

55

nach sehr reichem Profil

55

55

55

I Balkenkopf einfach zu profilieren

55

55

mit Abfasung mit Abfasung ,, mit Abfasung

55

55

reicher ,,

55

55

sehr reich ,,

55

55

55

55

I Kopfband einfach zu profilieren

55

55

reicher ,,

55

55

55

55 •

55

,, sehr reich ,,

55

55

mit Abfasung . mit Abfasung . mit Abfasung mit Abfasung mit Abfasung

mit Abfasung ....

1 m sichtbares Dachholz an den Außenseiten von allen Seiten

55

55

55

0,65 M. 0,68 „ 0,70 „ 0,28 „ 0,32 „ 0,38

0)42 ,, 0,35 „ 0,40 ,, 0,48 „ 0,56 „ 0,40 ,, 0,50 „ 0,60 „ 0,75 „ 1,00 ,, 1,25 „ 0,40 ,, 0,50 „ 0,60 „ 0,75 „ 0,90 „ 1,10 „ 1,00 „

1,25 „

1.50    „ 1,80 „ 2,00 „

2.50    „

zu hobeln und zu fasen...........

1 qm Fläche des Dachüberstandes glatt zu hobeln 1 qm Fläche des Dachüberstandes glatt zu hobeln und zu kehlen..................

•    0,20—0,30 „

•    0,30—0,40 „

18. Viehställe.

1 Pilarstiel im Pferdestalle, 1,6 m lang⁻, 22 cm stark, rund behobelt, oberhalb mit einem runden Kopf zu bearbeiten, denselben mittels Zapfen aufzustellen und gehörig zu befestigen, einschl. Material............

1 Latierbaum daselbst, 5,16 m lang, behobelt, oben abgerundet, anzufertigen und einzuhängen, einschl. Material .    .    .    .

1 qm Streuklappen daselbst, die Bretter zu säumen und zu behobeln, die Klappe einzurichten, einschl. Material 1 m gerade Raufen daselbst, mit runden Sprossen anzufertigen

und zu befestigen, einschl. Material........ .

1 m Sattelbohle daselbst zuzurichten, einzulassen und zu befestigen, Arbeitslohn .............

1 qm Bohlen zum Fußboden daselbst zu säumen und g'ehörig

zu legen, Arbeitslohn.............

1 m doppelte Raufe in einem Schafstalle anzufertigen, einschl.

Material..................

1 m einfache dergl. daselbst, einschl. Material.....

1 qm Schafstall auszubohlen, auch die Wände zu bekleiden,

Arbeitslohn .................

1 m Kuhkrippe aus Ganzholz zu fertigen, einschl. Material

1 qm Schvveinekofen auszubohlen, Arbeitslohn.....

1 qm Futterkasten von 3 cm starken, auf beiden Seiten gehobelten und gespundeten, an den Ecken zusammengezinkten Brettern mit Querleisten und Deckel, einschl. Material .

3,50—4,00 M.

1,00—1,50

4,50—5,00 „

4,50 ,,

1,00—1,50 „

0,75 — 1,00 „

4,50 „ 3,⁰⁰ „

o,75—t,oo „

6,50 „ 1,00—1,50 ,,

6,50 „

19. Preise verschiedener Arbeiten.

Arbeitslohn.

t m Rauchfangholz zuzurichten, zu behobeln, den Falz für Gewölbe einzuhauen, aufzubringen und anzubolzen

bei geraden Hölzern bei Winkelhölzern .

1 m Latteiholz, behobelt, gefalzt und gekehlt zu bearbeiten und

zu legen.................

1 m Rinnsteinbrücke von Halb- oder Kreuzholz zu verbinden, unterwärts und oben zu verriegeln und gehörig zu verleg'en, die Bohlen in die oberen Hölzer einzuschneiden und die

eisernen Riegel einzulassen nach der Breite.....

1 m Dachrinne nach der Rundung und dem Gefälle auszuschalen und zu teeren............

1,00 — 1,50 M. 1,50—3,00 „

1,00—1,50 „

1,50 — 2,00 ,,

1,50—2,00 „

20. Gerätschaften, Maschinen und Werkzeuge.

Für das Leihen und die Unterhaltung der Zimmerer-Gerätschaften und Rüstungen, des Richtebaumes, der Taue, Kloben, Rollen usw. rechnet man bei gewöhnlichen Gebäuden I — 2¹/,2°/o des Zimmererarbeitslohns, bei großartigen Gebäuden, wo ungewöhnliche Gerätschaften nötig werden, müssen dieselben besonders vergütet werden, jedoch gilt für Staatsbauten das zu Anfang des Titels für Rüstung Gesagte. (Siehe auch V. Abschnitt, XLI und XL1I.)

B.

36

i Erdwinde zum Bewegen größerer Lasten kostet einschl.

Material und Arbeitslohn, Schmiede-und Seiler-Arbeiten etwa    100—150 M.

1000—1200 ,,

1 Lauf- oder Zugramme mit einem 750 kg schweren Rammbär, 12,5 m hoch, für 45—50 Mann etwa......

1 Dampframme mit endloser Kette, bei 15 m Gerüsthöhe,

1200 kg Bärgewicht und 12 Schlägen in der Minute, bei

7000—7500 „

1,5 m Fallhöhe...............

Für Leihung einer Ramme und deren Unterhaltung während des Baues, mit Einschluß des Rammbären, der Taue, des Einschmierens mit Talg und Seife kann man für die Leine

0,05—0,10 „ 50—60    „

und Stunde rechnen .............

1 Richtebaum zum Aufwinden der Balken usw. ,.....

1 Flaschenzug mit hölzernen Kloben, 2 Scheiben von Gußeisen, Beschlag, Auffahrts-, Schweng- und Binde-Tau etwa    150—200 ,,

Die hauptsächlichsten Werkzeuge des Zimmermanns sind folgende:

Die Kerb- oder Schrotsäge, die Handsäge, der Schrubhobel, der Schlichthobel, Fughobel, Spundhobel, der große und kleine Stabhobel, der große und kleine Kehlhobel, der Gesimshobel, die Axt, die Queraxt, die Stoßaxt, das Breitbeil, das Handbeil, das Kehleisen, das Hohleisen, das Gehreisen, das Stemmeisen, das Nageleisen, der Ringelbohrer, der Bolzenbohrer, der Nagelbohrer, der Spaten, die Hacke, das Winkeleisen, der Hammer, die Zange, der Kantring, die Schraubenzwinge, der Hebebaum, der Klammerhaken, das Klopfholz, der Zirkel, die Schnur mit Lot, eiserne Bolzen zum Legen der Fußböden usw.

21. Abbruchsarbeiten und Instandsetzungen.

1 m Schutzdach, 3,2 m breit, von alten vorhandenen Brettern auf eingegrabenen Stielen zu fertigen, nach Gebrauch wieder

zu beseitigen einschl. Nägel...........

1 qm alte Dach- oder Deckenschalung loszunehmen, die Bretter

zu entnageln und herunterzuschaffen .    ......

1 m altes Hauptgesims nebst Knaggen loszunchmen 1 qm alten Fußboden aufzunehmen und herunterzuschaffen . 1 Gebind Sparren eines Satteldachs mit Kehlhaken oder Stuhl-rähmen usw. zu entnageln, auseinander zu nehmen und am

Tau herunterzulassen......•......

1 m Hohlwand oder Giebelausbindung mit Schwellen, Stielen, Riegeln usw. zu entnageln, auseinander zu nehmen und in

Tau und Kloben herunterzulassen .........

1 m alten Balken herauszunehmen und in Tau und Kloben

herunterzulassen...............

1 m Balken und Wechsel in den Balkenlagen einzuziehen wegen Aufführung neuer Wände und Einstemmen von Schornsteinröhren, der mühsamen Arbeit wegen........

1 qm alte versackte Balkenlagen, auf welche neue Fußböden zu liegen kommen, wagrecht aufzufüttern einschl. Material 1 qm alten Fußboden aufzunehmen und wieder zu verlegen einschl. des nötigen Zuschusses an Stelle von schadhaften

Teilen sowie aller andern Materialien........

1 qm alten Fußboden aufzunehmen, neu zu nuten und zu federn und wieder zu verlegen ausschl. des neuen Holzes mit Nägeln usw.................

3,00—4.00 M.

0,10—0,15 „ 0,50-0,60 „ 0,15 — 0,20 „

2,50—3,00 „

1,00—1,25 „

0,40—0,50 „

1,40—2,00 ,,

0,30-0,40 „

1,25 — 1,50 „

1 alten Schälungspfahl auszuwuchten einschl. Vorhaltens des Hebezeuges, je nach der Bodenbeschaffenheit .    .

1 Jochpfahl auszuwuchten einschl. Vorhaltung des Hebezeuges

. 7,00—10,00 „

und der Ketten desgl.............

• °>²5—°,3° „ .    . 0,60—0,75 „

1 m Jochholm auszu nageln und abzunehmen ....

1 m Brückenbalken abzunehmen und fortzuschaflfen .    .

2,50—3,00 „

1 alten Balkenkopf abzuschneiden und einen neuen abzublatten und zu verbolzen .............

1 m neuen Sparren zuzurichten, auf das Dach zu schaffen, den

2,50—3,00 „

alten Sparren herauszunehmen und den neuen einzuziehen 0,75—1,00 „ 1 große Haustürzarge mit neuer Schwelle zu versehen und anzuschäften

¹

Manger-Neumann, Bauanschläge S. 292.

²

Die Verdoppelungsfußböden dienen dazu, alte unbrauchbare Fußböden durch Auflegen von 10—14 mm starken Dielen wieder gebrauchsfähig zu machen.

F. Zu Tit. VI. Staker- und Lehmerarbeiten.

Die Staker- oder Lehmarbeiten kommen hauptsächlich vor bei Ausfüllung der Zwischenräume zwischen Holzbalken, um geschlossene Decken bezw. Fußböden herzustellen, bei Stall- oder Wohngebäuden, zum Ausklöben der Fache von verriegelten Holzwänden mit Stakholz, um welches Lehm oder Stroh gewickelt wird, bei ländlichen Gebäuden, und endlich zu Lehmestrichen auf Dreschfluren der Tennen und in gewöhnlichen Wohngebäuden auf dem Lande.

a) Ausfüllung der Deckenfelder zwischen den Balken.

Man unterscheidet in dieser Beziehung folgende Arten:

1. Der ganze Windelb öden.

Bei demselben werden die aus Klobenholz bestehenden Staken mit Langstroh in Lehm umwickelt, und diese Windelpuppen in einen ungefähr 8 cm hoch von der Unterkante der Balken eingearbeiteten bezw. mit dem Fughobel eingestoßenen Falz von der Seite eingetrieben. Demnächst wird die Oberseite mit halb trockenem Lehm, auch mit trockenem Schutt oder Sand bis zur Oberkante voll betragen, die Unterseite wird mit feuchtem Lehm in der Ebene der Balkenunterseiten abgeglichen. Die Decke nunmehr so stehen zu lassen, wie es früher immer geschah, ist sehr verwerflich, da früher oder später sich die großen unterhalb befindlichen Lehmklötze loslösen und Menschenleben in Gefahr bringen können. Bei Anwendung einer Schalung gibt die Konstruktion eine zwar schwere, aber sehr dichte, den Schall wenig leitende Decke.

Das Meter ganzer Windelboden in der Breite der Balkenfelder erfordert 10 Stakhölzer, wovon etwa 140 auf das Kubikmeter Holz gehen. Der Lehm-und Strohbedarf ist aus folgender Tabelle zu ersehen:

Zu 1 qm ganzen Windelbodens gehören:

Bei einer Balkenzwischen-weite von m

Stärke des Auftrags

Lockerer Lehin

Stroh

cbm

Bunde

~ O O

8 S’S'

000 o o o

cc cc cc

0,058

0,064

0,070

0,50

o,55

o,6o

2. Derhalbe Windelboden.

Zu dem halben Windelboden werden die Staken von Schalen, Schwarten oder Klobenholz unbewickelt in einen nur 8—10 cm von der Oberkante der Balken entfernten Falz seitwärts eing'eschlagen oder auf angenagelte Latten verlegt. Die so gewonnene Fläche wird demnächst mit nassem Strohlehm gedichtet und endlich mit lockerem Lehm bis zur Oberkante der Balken betragen. Hierzu alten Schutt zu wählen, ist verwerflich, da Kalk dem Holzwerk überhaupt nicht zuträglich ist, vor allem aber dadurch leicht Ungeziefer in den Neubau übertragen werden kann.

Das Meter halben Windelbodens in der Breite eines Balkenfeldes erfordert 12—16 Stakhölzer aus Klobenholz je nach der Dicke desselben.

Zu 1 qm halben Windelbodens gehören:

Bei einer Balkenzwischen-weite von m

Stärke des Auftrags

Lehm

Stroh

cbm

Bunde

r p P

o 00 b\

000

O o O 60 Io Io

O OC Cn

0,051

0,056

0,061

b) Das Ausklöben der Fache.

Hierzu werden die Schwellen, Rahmen und Riegel in der Mitte nach der Länge eingefalzt, so daß die Hölzer fest eingestellt werden können. Letztere werden mit Stroh und Lehm umwickelt und nachträglich mit Lehm auf einer oder auf beiden Seiten zu einer Ebene mit dem Riegelwerk abgeglichen.

Zu i qm einer ausgeklöbten Fachwand, 21 cm stark, gehören 10—12 Stück Staken,

0,12 cbm Lehm,

0,52 Bund Stroh.

e) Lehmestriche.

Sie werden als Fußboden zu Dreschfluren in Scheunen, auch in untergeordneten Wohnungen, sowie auf Bodenräumen angewandt. Der Lehm wird aufgeschüttet, bis zur äußersten Festigkeit geschlagen und demnächst geglättet. Oft wird der Fußboden schließlich mit Teergalle gestrichen. Man rechnet auf je 2 cm Höhe eines Quadratmeters 0,02 cbm Lehm,

0,01 cbm desgl. für das Zusammenschlagen.

Zusammen 0,03 cbm lockerer Lehm.

d) Preise.

1 qm (vergl. Berechnung des Deckenputzes) die sämtlichen Balkenfache zum ganzen Windelboden mit gutem Klobenholz auszustaken, die Staken vorher mit Strohlehm zu umwickeln, die fertigen Felder oberhalb mit dünnem Lehmstroh zu betragen, unterhalb mit dünnem Lehm glatt zu streichen einschl. Rüstung und sämtlicher Materialien (dabei werden die Balken bei der Berechnung gewöhnlich nicht abgezogen) 1,50—1,80 M.

i qm die sämtlichen Balkenfache zum halben Windelboden mit gutem Klobenholz auszustaken, mit Strohlehm zu dichten und bis zur Oberkante der Balken mit trockenem Lehm oder geglühtem Sande zu betragen einschl. aller Materialien,

desgleichen..................

i qm desgl. mit Schalen oder Schwarten auszustaken, mit

Koksasche zu beschütten, sonst wie vor.......

i qm die Balkenfläche mit vorhandenen alten Brettern auszustaken, mit Strohlehm zu betragen und bis zur Oberkante der Balken mit vorhandenem Schutt auszufüllen einschl.

Materialien..................

i qm ausgeklöbte Fache mit gutem Klobenholze auszustaken, die Staken mit Lehmstroh zu umwickeln, die Fläche außerhalb mit dem Streichbrette glatt zu reiben, innerhalb mit Lehm zum Mörtelputz rauh zu bewerfen einschl. Material

und Rüstung.................

i qm Kreuzstakung von starkem kiefernen gespaltenen Klobenholze zu fertigen, mit Strohlehm zu dichten und mit trockenem Füllmaterial bis Oberkante der Balken auszu-

igleichen einschl. Lieferung des Materials.......

i qm Lehmestrich 20 cm stark zu fertigen und zu glätten

einschl. Material ...............

1 qm Lehmestrich 8 cm stark zu fertigen, den Lehm aufzuschütten, bis zur größtmöglichen Festigkeit zu schlagen

und zu glätten ausschl. Material..........

Flierzu würden 2 Fuhren Lehm zu rechnen sein nach den ortsgültigen Preisen.

1 qm Lehmestrich mit Teergalle zu streichen einschl. Material 1 qm desgl., die Risse vorher zuzustreichen, nachzuglätten, einmal mit Ochsenblut und einmal mit Teergalle ziv streichen, einschl. Material................

1,00—1,20 M.

0,80—1,00 „

0,60—0,75 „

1,00—1,50 „

0,80—1,00 ,,

1,00—r,io „

0,25—0,30 „

0,08—0,10 „

0,5°—0,60 ,,

G. Zu Tit. VII. Schmiede-, Walz- und Gußarbeiten*)

(Siehe 5. Abschnitt, XXVIII.)

1 kg eiserne Schuhe zu Pfählen und Bohlen anzuliefern .    .

1 kg Balken-, Zug- und Kettenanker, einschl. Nägel, Splinten

und Klammern, anzuliefern............

1 Balkenanker, 0,8 m lang, 1 auf 4 cm stark mit 63 cm langen Splinten, einschl. Krammen und Nägel anzuliefern (Gewicht des Eisens 3,11 kg für 1 m; des Ankers mit

Splinten, Krammen und Nägeln 5,25 kg).......

1 Balkenanker 0,8 m lang 1,3 auf 5,2 cm stark, wie vor (Gewicht des Eisens 5,25 kg für I m; des Ankers 8,75 kg)

1 Zuganker 3,0 m lang, 1 auf 4 cm breit, mit 63 cm langem Splint, einschl. Krammen und Nägel anzuliefern (Gewicht des Eisens 3,1 kg für 1 m; des Ankers 12,0 kg) .    .    .

1 Zuganker 3,0 m lang, 1,3 auf 5,2 cm stark wie vor (Gewicht des Eisens 5,25 kg für 1 m; des Ankers 20 kg) .    .

o,75 M.

0,28 „

L45 »

2,45 »

3)35 ))

*) ,.Jahrbuch der Baupreise Berlins.“

Ankerschiene I m lang⁻, 2 kg schwer anzuliefern .

' 0,26 m lang anzuliefern ......

0,28 ,,    ,,

Stichanker J 0,31 ,,    ,,

0,26 ,,    ,, die Spitze 8 cm lang im Winkel

gebogen, anzuliefern......

0,7 cm stark, anzuliefern

55

o,55 M-0,30 „ o,35 >, o,45 „

Spitzklammer, 26 cm lang

1,0 „

2,6 „

55

55

3,3 »

4,o ,,

kg Schraubenbolzen 1,7 cm stark anzuliefern.....

Schraubenbolzen 0,16 m zwischen Kopf und Mutter lang, 1,7 cm stark, anzuliefern (Gewicht des Rundeisens 1,77 kg für 1 m; des Bolzens mit Kopf, Mutter und Scheibe 055 leg)

o,45 „ o,35 „ o,45 „ 0,60 „ 0,70 „ 0,80 „ 0,65 „

Schraubenbolzen

0,21 m lang wie vor, Gewicht 0,64 kg . 0,26 „    „

55

0,40 „ 0,48 „ 0,56 „ 0,60 „ 0,60 ,,

o,77 „ •

0,83 „ .

0,32 „

i kg Schraubenbolzen 2,0 cm stark anzuliefern .....

1 kg Schraubenbolzen 0,16 m lang wie vor anzuliefern (Gewicht des Rundeisens 2,44 kg für I m; Gewicht des Bolzens mit

Kopf, Mutter und Scheibe 0,78 kg)........

0,21 m lang (Gewicht des Bolzens wie vor 0,90 kg)

0,26 ,,    „

0,32 „

100 kg alte Eisenbahnschienen anzuliefern......

100 ,, walzeiserne I-Träger anzuliefern, samt Löcher zu bohren

55

55

55

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,    1,00 ,,

„    1,17 ,,

0,60 „ 0,65 „ 0,70 „

o,75 „ 9,00 ,, 17—22 „

Bohrloch in Schienen und Träger bei einer Eisenstärke von 30 mm herzustellen:

in der Werkstatt auf dem Bauplatz . in der Werkstatt auf dem Bauplatz . in der Werkstatt auf dem Bauplatz .

Bohrloch in gußeiserne Säulen herzustellen: wie vor. kg verziertes Gitter kostet je nach der mehr oder minder

reichen Ausstattung..............

schmiedeeisernes Gitter für Tür- und Torfüllungen, 0,3 auf 0,9 m groß anzuliefern, je nach dem Reichtum der Ausführung

desgl. 0,5 auf 1,0 m groß............

desgl. 0,5 auf 1,5 m groß............

schmiedeeisernes Oberlicht, 2,5 m breit, anzuliefern, je nach

dem Reichtum der Zeichnung...........

schmiedeeiserne einflügelige Gittertür, 0,8 m breit und 1,3 m hoch, bestehend aus vertikalen Stäben, 3 horizontalen Schienen und 4 Diagonalstäben, samt Beschlag, anzuliefern

und aufzustellen................

desgl. zweiflügelige Gittertür, 1,4 m breit und 1,3 m hoch,

sonst wie vor.................

desgl. zweiflügeliges Gittertor, 2,5 m breit und 2,0 m hoch, sonst wie vor.................

bei 10 mm Lochdurchmesser

20

55

55

,,    30    ,,

,,

0,22 ,, 0,42 „ 0,32 „ 0,65 ,, o,57 „ o,93 „

0,70—1,20 ,,

30—60 „ 65—90 „ 120 —150 „

IOO—11 5 ,,

50 „

IOO „

1 desgl. zweiflügeliges Gittertor, 4,0 m breit und 2,5 m hoch,

sonst wie vor.................

1 desgl, einflügelige Gittertür,0,8 m breit und 1,3 m hoch, reicher

ausgestattet.................

1 desgl. zweiflügelige Gittertür, 1,4 m breit und 1,3 m hoch,

reicher ausgestattet..............

1 desgl. zweiflügeliges Gittertor, 2,5 m breit und 2,0 m hoch,

reicher ausgestattet...............

1 desgl. zweiflügeliges Gittertor, 4,0 m breit und 2,5 m hoch,

reicher ausgestattet..... .

1 m einfaches schmiedeeisernes Gartengitter, bestehend aus vertikalen Stäben mit Spitzen von 7 mm Stärke und 20 mm Breite und 2 horizontalen Schienen in Feldern von 2,0 m Länge und 1,0 m Höhe, anzuliefern und aufzustellen:

Die Horizontalschienen sind:

500 M.

100 „

180 „

500 „

1000 ,,

Ohne

eiserne Pfosten

Mit

eisernen Pfosten

mm stark und

m breit .

33

6,5 „

33

9,00 10,00 11,50

M.

33

11,00 M.

12.50

13.50

1 m desgl., wenn die Vertikalstäbe 10 mm stark und 20 mm breit, oder 16 mm rund, oder 13 auf 13 mm stark sind, sonst wie vor:

Die Horizontalschienen sind:

5 mm stark und 22 mm breit .

„    26 ,,

33

1 m desgl., die Horizontalstäbe jedoch aus Faconeisen, wenn die Vertikalstäbe 7 mm stark und 20 mm breit, bezw. 10 „

16 „

sind, sonst wie vor.

Die Horizontalschienen sind:

11,00 12,50 12,50

13,75

14,00

15,00

oder

20 „

rund oder 13 auf 13 mm stark

33

5 mm stark und 22 mm breit .

5 »

5 „

1 m reichere schmiedeeiserne Gitter kosten bei 1,0 m Höhe anzuliefern und aufzustellen ............

1 m schmiedeeisernes Balkon-Gitter 0,8 m hoch anzuliefern und aufzustellen 1 m First-Gitter aus Schmiedeeisen 0,8 m hoch anzuliefern und

aufzustellen.................

1 kg⁻ schmiedeeisernes Kellerfenster-Gitter anzufertigen und aufzustellen ................

1 Stück schmiedeeisernes desgl..........

1 kg schmiedeeisernes Geschoß-Fenster-Gitter desgl. .

1 Stück desgl., 1,0 m breit und 2,0 m hoch ....

,,    26 ,,

33    33 33

33

.    10,50—11,50 „

. 11 0-12,25 „ . 12 5—13,00 „

12,75—13,75 „ 13,25—14,00 „ 15,00—15,50 „

¹² “34

14-40

15—60

19—6;

16—22    „

i schmiedeeiserne Wetterfahne anzuliefern und aufzustellen .

1 schmiedeeiserne Dachspitze oder Dachknauf desgl.

1 Drehkran aus Schmiedeeisen für Schweinebrühhäuser von Kaiser & Co. in Kassel, anzuliefern und aufzustellen 1 schmiedeeiserne Tür für Schweincställe von Kaiser & Co. in

Kassel desgd..................

1 m hängendes Großvieh-Transportgeleis von Kaiser & Co. in

Kassel desgl..................

1 Transportwagen dazu........... .

1 Spreizvorrichtung dazu .............

1 Lüftungsklappe, einfach drehbar, anznliefern und anzubringen

1 desgl., einfach, mit Jalousie, desgl..........

1 desgl., reich verziert, mit Jalousie, desgl........

1 kg Blechschornsteine, desgl............

1 kg Blechröhren für Rauchkanäle, desgl........

1 Putzhaken, desgl................

1 Reinigungstür für Schornsteine mit Falz, desgl......

1 desgl., ohne Falz, desgl..............

1 Wrasenklappe mit Falz, desgl............

1 desgl. ohne Falz, desgl..............

1 kg Müll- und Aschengruben-Türen, desgl.......

1 Kratzeisen desgl. ...............

1 kg Senkgruben-Gitter mit Zarge, desgl........

1 kg Gitter auf Keller-Kränzen, desgl.........

1 kg Gitter auf Höfen oder in Stallungen.......

1 gußeisernes Dachfenster mit Verglasung und Anstrich, 35 auf

45 cm im Lichten groß, anzuliefern.........

1 desgl., 45 auf 55 cm im Lichten groß, desgl......

1 gußeiserner Kasten zu einem Dachfenster, 35 auf 45 cm im Lichten groß, mit schmiedeeisernem Flügel anzuliefern .

1 desgl., 45 auf 55 cm im Lichten groß, desgl. . ' .    .

¹ kg gußeiserne Schuhe nach Zeichnung gegossen anzuliefern 100 kg gußeiserne Grundplatten mit gehobelten Aufsatzflächen

anzuliefern........*..........

100 kg gußeiserne Säulen mit angegossener Kopf- und P'uß-platte anzuliefern:

glatte Säulen................

kannelierte.................

100 kg gußeiserne Schaufensterwände anzuliefern.....

100 „

100 „

100 „

100 „

1 gußeiserner Radabweiser, 60 kg schwer, desgl. .

1 gußeiserner Hof- und Straßenlaternenständer, 180 kg schwer

65 „

30—70 M. 20-50 „

790 „

50 „

14 „ 55 „ 75 „ 5,oo „ 6.00 ,, 14,00 ,, 0,80 ,, 0,67 ,, o,io ,,

2,50 „ 1,60 3,25 „ 2,30 „ 0,85    .,

3,oo „ 0,85    „

0,70 „ 0,70 „

7,50

9,50

9,00 ,, n,5° „ 0,20 „

i8 „

20

21

Unterlagsplatten für Träger desgl. Deckplatten für Gruben etc..

durchbrochene desgl.....

Radabweiser desgl......

20— 24 „

17    »

18    „

21

21

13 »

4® i 1    r>    11    •

i einfacher gußeiserner Treppenständer, 30 kg schwer 1 verzierter 1 einfacher 1 verzierter 1 einfacher 1 verzierter

i5

1 desgl., reich verziert, tio kg schwer

6o „ 45 » • 45 „

25 „

35

I gußeiserne Laterne mit Bügel und Schraube .

Konsole für Laternen, verziert, 20 kg schwer .

10—15 M.

10

55

55

55

25 „

55

12

55

Traille, einfach, 8 kg schwer, anzuliefern und auf-

1 desgl., reicher, 10 kg schwer, desgl.

1 desgl., sehr reich, 12 kg schwer, desgl 1 m gußeisernes Einfriedigungsgitter:

80 kg schwer

O\oo

O O OOO

einfach, reicher,

sehr reich, 100 ,,    ,,    ...........

sehr reich ornamentiert, 130 kg.........

1 Stufe einer gußeisernen Wendeltreppe einfachster Art, ohne Setzstufen, die Trittstufen ohne Holzbelag, mit einfachen Geländerstäben aus Rundeisen mit Flachschienen samt Aufstellung: bei 0,6 m Halbmesser (die Stufe 23 kg schwer) .

■u~> i-o O O W rr> no 00

11 0,7 ,,

,,    0,8 ,,

30 „

,, 0,8 ,,

1,0 „

42    ,,    ,,)•••■

{»    »    58    „    „)....

1 Stufe desgl. mit Setzstufen, die Trittstufen mit Marmor- oder Holzbelag, mit reichem gußeisernen Geländer, ausschl. des Marmor- oder Holzbelages, einschl. des Aufstellens:

bei 0,8 m Halbmesser (die    Stufe    50    kg    schwer) . . .    .

( ,,    ,,    65    ,,    ,,)....

1 gußeisernes Dachfenster, 1 scheibig, mit Zarge, 0,4 auf 0,5 m groß 1 desgl., 4 scheibig, mit Zarge, 0,5 auf 0,65 m groß .

1 gußeisernes Stallfenster, 9 scheibig, mit Zarge und Klapp-

Vorrichtung, 0,85 auf 0,95 m groß.........

1 desgl., 12 scheibig, sonst wie vor..........

,, 1,0 ,,

,, 1,0 ,,

4^ OJ

kO Ln <_n tO

H. Zu Tit. VIII. Dachdeckerarbeiten.

Die Dachdeckerarbeiten sind ungemein mannigfaltig und richten sich hauptsächlich nach dem Deckungsmaterial. Dasselbe ist bereits im V. Abschnitt bei den Baumaterialien behandelt, woselbst auch bei den einzelnen Dachdeckungsarten die bezüg'lichen Konstruktionen und der Materialverbrauch angegeben sind. Es folgen deshalb hier nur die Preise.

a) Stein- und Glasdächer.

T. Ziegeldächer.

Der Arbeitslohn wird nach Quadratmetern der neuzudeckenden Flächen berechnet und dabei das Eindecken von Firsten, Walmen usw. nach Metern besonders bezahlt. Ebenso wird das Eindecken der Dachfenster, Schornsteine usw. besonders berechnet.

a) Neu herstell ung'en:

qm Dachfläche zum Doppeldach, 14 cm weit gelattet, die Steine aufzuhängen und dann in Kalkmörtel wasserdicht einzudecken, einschl. aller Materialien, als: Dachsteine, Mörtel, Latten und Lattnägel, sowie aller Nebenarbeiten als: Eindecken der Bordschichten, Dachrinnen, Schornsteine, Laufbohlenknaggen, sowie des Verstreichens von Innen . qm Dachfläche zu Kronendach, 28 cm weit gelattet, sonst

wie vor....... ..........

qm Dachfläche, 28 cm weit gelattet, mit Sturm sehen Strangfalzziegeln einzudecken, einschl. aller Materialien,

sonst wie vor................

m First mit einfachen Firstziegeln einzudecken, einschl. Lieferung der Firstziegel und der verzinkten Nägel, als Zulage m Grat mit einfachen Gratziegeln einzudecken, einschl. Lieferung der Firstziegel und der verzinkten Nägel, als Zulage m Kehle, massiv aus besonderen Steinen, auch bei Falzziegeln, ohne Verwendung von Zink, Kupfer oder Walzblei wasserdicht einzudecken, einschl. Lieferung der erforderlichen Kehlsteine, als Zulage..........

großes Zinkfenstcr aufzusetzen und vorschriftsmäßig einzudecken (Arbeitslohn).............

Schornsteinkopf in Kalk einzudecken (Arbeitslohn)

Tonluke zu liefern und einzudecken einschl. Luke

eisernes Dachfenster wie vor...........

m Metallkehle von beiden Seiten abzuspitzen und einzudecken

(Arbeitslohn)................

m Dachrinne einzudecken (Arbeitslohn).......

m Kalkleiste an Giebeln auszumauern und zu verputzen desgl.

4,00— 5,00 M.

3,50—4,50 „

3,50—4,00 „

2,50 „

3>°°

3,50 „

2,00—2,50 ,, 2,00 — 2,50 „ 1,50 — 2,00 ,, 9,00—10,00,,

1,00 „ 0,60-0,75 » 0,20 — 0,25 ,,

ß) Instandsetzungen:

Dachfläche, die Steine eines alten Daches teilweise abzunehmen, auf dem Boden aufzustellen, dieselben vom Schmutz und Moos zu reinigen, die schadhafte Lattung auszuwechseln und das Dach wieder regelrecht in Kalkmörtel einzudecken:

1 qm Doppeldach und Kronendach.........

1 qm Spließdach...............

1 qm Pfannendach...............

oder

1 Tausend Stück Dachsteine wie vor.........

Dachfläche, die Steine eines alten Daches gänzlich abnehmen, auf dem Boden aufzustapeln, abzuputzen, zu sortieren, die alten Latten abzureißen und zu beseitigen, die versenkten Sparren auszugleichen, das Dach von neuem zu latten, die Steine verloren aufzuhängen und dann regelrecht in Kalk einzudecken und zu verstreichen, einschl. Latten und Nägel:

1 qm Doppeldach und Kronendach.........

1 qm Spließdach...............

1 qm Pfannendach...............

Bei Taglohnarbeiten wird berechnet für 1 Stunde eines Dachdeckergesellen einschl. Meistergeld .

1 Stunde eines Burschen wie vor..........

0,75 —1,00 M. 0,60—0,75 „ 0,50 — 0,60 ,,

8 —12

1,50 — 2,00 „ 1,20 — 1,50 „ 1,00—1,20 „

0,45—0,50 » 0,25 — 0,30 „

1 Stunde eines Arbeiters, wie vor

Als vorzügliches Bedachungsmaterial gelten die Fabrikate der Schlesischen Dachsteinfabriken vorm. G. Sturm, Freiwaldau i. Schlesien. Spezialität: Biberschwanzdächer in allen üblichen Glasuren aus stark gesintertem Material. Preis für fertiges Dach M. 3,50—6,00 pro qm je nach der Farbe der Ziegel und dem Ort der Ausführung. Ausführung massiver Kehlen bei allen Arten Ziegelbedachungen, auf Falzziegel- und Mönche- und Nonnendach.

2. Schieferdächer.

a) Neuherstellungen:

1 qm Dachfläche mit bestem englischen Schiefer auf Lattung, bei 25 cm Lattenweite, doppelt einzudecken, so daß die untere Schicht von der dritten darüberliegenden noch um 10 cm überdeckt wird, einschl. sämtlicher Materialien als:

Schiefer, geölte und verzinnte Schiefernägel, verzinkte Dachhaken, Latten und Lattnägel, sowie sämtliche Nebenarbeiten, Eindecken der Dachrinnen, Ausmauern und Eindecken der Kalkleisten und Verstreichen derselben, Eindecken der Zinkkehlen, der Walmgrate, Dachfirste, Schornsteine, Dachfenster, Scheiben, Haken und Laufbrettknaggen:

Bei

hohen

niedrigen

Preisen

Einheits-

Preis

Mk.

Kosten

Mk.

Einheits-

Preis

Mk.

Kosten

Mk.

1 qm Dachfläche, den englischen Schiefer von 61/30 cm

Größe der Tafeln, anzuliefern.........

27 Stück verzinkte Schiefernägel, 4 cm lang, anzuliefern,

für IOOO Stück = 2,25 kg, für I kg.......

4 m Dachlatten, 8/4 cm stark, anzuliefern......

4,3 Stück Lattnägel, 8,5 cm lang.........

0,2 Stück Dachhaken anzuliefern und anzuschlagen .

4 m Dachlatten aufzubringen und anzuschlagen.....

1 qm Dachfläche mit Schiefer zu belegen und zu befestigen . Dachfenster, Kehlen usw. einzudecken........

2,70

ri co ri o M O C

h    o H H o h

o“ 6 6 6 6 6 6

2,00

0,15

0,04

1,10

0,03

0,60

O    O CS iN N O N

r-l    h \o O d h \o h

ro    6 6 6 6 6 6 6

3.00

Für 1 qm englisches Schieferdach auf Lattung

i qm Dachfläche mit gutem deutschen Schiefer auf Schalung als Schuppendach einzudecken, sonst wie vor:

I qm Dachfläche, den Schiefer zum Schuppendach anzuliefern 90 Stück Schiefernägel, 3 cm lang, anzuliefern, für 1000 Stück

1,5 kg, für 1 kg....._........

1 qm Schalbretter, 2,6 cm stark, anzdiefern......

12 Stück Schalnägel 8 cm lang, anzuliefern, für 1000 Stück 0,2 Stück Dachhaken anzuliefern und anzuschlagen .

1 qm Dachschalung aufzubringen und anzuschlagen

1 qm Dachfläche mit Schiefer zu benageln......

Dachfenster, Kehlen usw. einzudecken........

1,70

1,70

2 00

2,00

« p p p r h io M O t t o Cn o O O O

O    O O O w p

L L io 2 o h L

o-i O 01 on 00 O CT'

1,20

i,6o

7,o°

0,80

0,25

1,10

P r P P P ~ P

^ lo t-, O 'OK "h-Ln Q Ln CK 00 Q OK

Für I qm deutsches Schuppendach auf Schalung

4,80

5>5°

i qm englisches Schieferdach desgl. aber ohne Materialien,

an Arbeitslohn...............

i qm Dachfläche mit englischem Schiefer ganz wie vor, jedoch auf Schalung einzudecken, einschl. Materialien und Nebenarbeiten, aber ohne die Schalung und ohne Aufbringen der Schalung.............

i qm desgl., aber ohne die Materialien, an Arbeitslohn . i qm Dachfläche auf Mansarden wie vor, jedoch mit kleinen Schieferplatten einzudecken einschl. Lieferung des Bedachungsmaterials, aber ohne die Schalung.....

i qm desgl., aber ohne Materialien, an Arbeitslohn i qm Dachfläche von polygonalem Schiefer gemustert auf Schalung einzudecken, sonst wie vor, einschl. Materialien,

aber ohne Schalung..............

i m Zinkkehlen von beiden Seiten einzudecken.....

i m Firste, die Tafeln io cm überdeckend, desgl.....

i Aussteigeluke oder Dachfenster wasserdicht einzudecken,

vorher die Schalung auszuschneiden........

1 Schornsteinkopf von 3 Röhren von allen Seiten wasserdicht

einzudecken................

1 Knagge zu Laufbrettern wasserdicht einzudecken 1 Stück Dachhaken zu befestigen und einzudecken 1 Stück Dachhaken, verzinkt, 0,6—1,0 kg schwer anzuliefern 1 m Patentfirst an den Stößen mit Blei zu unterlegen, festzuschrauben und mit Zement zu verstreichen.....

1 m Walmgrate auszuspitzen und einzudecken.....

1 Stück Lüftungsrohre wasserdicht einzudecken.....

1 qm Dachflächen auf Türmen oder Kuppeln mit deutschem Schiefer einzudecken, einschl. Schiefer, Nägel und Rüstung,

aber ohne Schalung.............

1 qm Gesimse an Fassaden, Verdachungen usw. mit bestem engl. Schiefer in Zementmörtel abzudecken und zu verstreichen, einschl. aller Materialien........

3,70—4,30 „

1,20 „

4.00 — 4,50 „ L40 „

5,00—5,50 „ 1,00 — 1,25 „ 0,60—0,80 ,,

1,20—1,50 „

2,00 „

0,30 —0,45    „

0,20—0,25 ,,

0,60—0,80 ,,

4,00—4,50 „ 1,00 „ o,4° „

7,oo „

10,00 ,,

ß) Instandsetzungen:

1 qm altes, schadhaftes Schieferdach aufzunehmen, zu ent-nageln, die Platten zu sortieren und auf dem Boden aufzustapeln .................

1 qm Schieferbedachung gründlich auszubessern und vom

Schmutz zu reinigen, für Arbeitslohn......

1 Stück Schieferplatte zu liefern, 35/61 cm groß

0,50—0,60 „

. . 0,20—0,25 „ . . 0,40-0,50 „

3. Glasdächer.

Preise einschl. Material.

1 qm äußeres Oberlicht mit 6 mm starkem Rohglase bei 6 cm Überdeckung zu verglasen und mit Mennigkitt zu verkitten, einschl. der Materialien.........

1 qm desgl. mit 1 cm starkem Rohglase, sonst wie vor .

6,00—7,00 M. 10,00—11,00 ,,

1 qm desgl. mit doppeltem rheinischen Dachglase, sonst wie vor    5,00—6,00 ,,

1 qm inneres Oberlicht mit matt geschliffenem Glase zu verglasen und zu verkitten

Eine direkte uncl vorzügliche Lichtzuführung für Hallen, Bahnsteige, Treppenhäuser usw. findet durch das Bassesche Glasdach „Anti pluvius“ statt, das seit einigen Jahren bei der Eisenbahnbauverwaltung und anderen Behörden eingeführt ist. Die Dächer haben sich vorzüglich bewährt, sie sind, leichter und billiger als ähnliche Konstruktionen; sie haben den Vorteil, daß sie vermöge der federnden, nicht auf dem Glas liegenden Sprossen ohne Schaden begangen werden können. Der Preis der ganzen Oberlichtkonstruktion stellt sich für Rohglas auf ca. 13 M. pro Quadratmeter, für Drahtglas auf ca. 16 M. pro Quadratmeter.

Bezugsquelle: Hoflieferant Fr. Basse, Nachfolger, Kassel, Wilhelmstr. 5.

b) Metalldächer.

1. Bieidächer.

1 qm Dachfläche mit Rollenblei 1¹/₂ mm stark = 25 kg für das Quadratmeter schwer einzudecken, einschl. aller

10,00—11,00 M.

14,00—15,00 „

Materialien ausschl. Schalung.........

1 qm desgl. mit Rollenblei 2 mm stark = 33 kg für das Quadratmeter schwer wie vor.........

2. Kupferdächer.

' Zu den Dachdeckungen wählt man in der Regel Kupferblech von 4—9 kg Gewicht für 1 qm Blech, oder Bleche von 0,5—1,0 mm Stärke.

Zu 1 qm Kupferdach sind 36 Kupfernägel nötig.

Der Falze wegen muß man bei:

4 kg schwerem Blech (f. 1 qm) rechnen = 5,00 kg f. I qm Dach,

~ 6,25 ,,    1 j, ,,

5n    >)    i?    ))

6 ,,    ))    ?•    ))

1 qm Dachfläche mit Kupferblech

decken, jede Platte mit Kupfernägeln zu befestigen und die Querfalze niederzuschlagen, ausschl. Schalung:

5,0 kg schweres Kupferblech, für 100 kg 210 M., also 0,8 kg für 36 Stück Kupfernägel sowie Hefter anzuliefern, für

100 kg 220 M................

1 qm Dachfläche mit Kupferblech zu versehen, letzteres zu

falzen und zu befestigen............

Dachfenster, Kehlen usw. zu falzen usw........

>.    9>²5 5) >) ^ )>

von 4 kg Gewicht einzu-

10,50 M.

0,18 „

1,20 „ 0,12 „

Für 1 qm Kupferdach ohne Schalung = 12,00 M„ 1 qm Dachfläche mit Kupferblech 5 kg für das qm schwer,

14.70 „

sonst wie vor................

21,00 ,r

1 qm desgl. mit Kupferblech 9 kg für das qm schwer, sonst wie vor..................

3. Eisenblechdächer.

4.50— 5,00 M

3.50— 4,00 „

5,60—6,00 ,,

1 qm Eindeckung mit Hilgerschen verzinkten Dachpfannen von 57 mm Blechstärke aufzubringen, einzudecken und zu befestigen, einschl. aller Materialien, ausschl. Schalung 1 qm Eindeckung von verzinntem Eisenblech, sonst wie vor 1 qm Wellenblecheindeckung von 45 mm Tiefe und 45 mm

Breite der Welle verzinkt 1 mm stark, desgl......

1 qm desgl. von 50 mm Tiefe und 45 mm Breite der Welle, 1 mm stark, desgl...............

1 qm desgl. von 60 mm Tiefe und 45 mm Breite der Welle

1    mm stark, desgl...............

1 qm desgl. von 60 mm Tiefe und 45 mm Breite der Welle

2    mm stark, desgl...............

1 qm desgl. von 70 mm Tiefe und 45 mm Breite der Welle

1    mm stark, desgl...............

1 qm desgl. von 70 mm Tiefe und 45 mm Breite der Welle

2    mm stark, desgl...............

1 qm bombiertes Trägerwellblechdach je nach der Spannung

einschl. der Eisenkonstruktion, desgl........

11,25—11,50 „

7,50—8,00 „

12,50—13,00,,

11,00—15,00,,

4. Zinkdächer.

i qm Falzdach von Zink, Nr. io, einschl. aller Materialien,

ausschl. Schalung⁻.............

i qm Falzdach von Zink, Nr. 11 wie vor .

3,00—3,60 M. 3,50 — 3,80 „ 3,80—4,00 „ 4,00—4,20 ,, 4,50—5,00 „

3>5°—3-75 »

4,00—4,50 „

4.25— 4,75 „ 4,50—5,00 „

4,75 -5,25 „

3.75— 4,00 „ 4,00—4,25 „

4.25— 4,50 4,50—5,00

4.75— 5,25

Für die Eindeckung nach französischer Art sind die Preise dieselben wie für Leisten- oder Zinkwellendach.

1 m Anschlußblech an Schornsteinen und Mauern einschl.

Material und Arbeit..............

1 m Kehle von 0,5 m breitem Zink Nr. 14 einzudecken, wie vor

99

99

99

99

I qm Leistendach von Zink, Nr. 10, wie vor

99

99

12

99

99

„ 13

14

1 qm Zinkwellendach von Zink, Nr. 10, wie vor

99

99

99

99

99

99

12

„ 13

99

99

99

14

0,70 M.

3,oo „

c) Asphalt-, Papp- und Holzzementdächer.

1. Asphaltdächer.

1 qm Dachfläche mit Asphalt 13 mm stark zu belegen, einschließlich Material..............

1 qm dergl., 20 mm stark, wie vor.........

25    „

Auf Holzunterlage muß für Asphalt eine Unterdeckung von Leinwand oder Dachpappe hinzugerechnet werden.

(2,50—4,00 M. 4,00—4,50 ,,

4,50—5,00 „

2. Steinpappedächer.

1 qm Pappdach auf Leisten, einschl. Material, ausschl. Schalung 1,00—1,25 M. 1 qm Pappdach ohne Leisten, wie vor 1 qm Pappdach, wie vor, aber in 2 Lagen übereinander .    .    1,60 —1,70 ,,

1 qm Papp- oder Fülzdach zu teeren, einschl. Teer und Sand 1 qm dergl. auszubessern und zu teeren, einschl. Material 1 Stück Dachfenster oder Luke einzudecken (Arbeitslohn)

1 m Traufrinne einzudecken

.    .    0,90—1,00 ,,

0,25—0,30 „ 0,40-0,50 „ 1,20—1,60 „ 0,70 — 0,80 „

3. Holzzementdächer.

i qm Holzzementdach, bei i Lage Pappe und 3 Lagen bestem, starkem Hanfpapier in gehörigem Fugenverbande mit 10 cm Uberdeckung anzuliefern und herzustellen, einschl. aller

Materialien, ausschl. Schalung (s. S. 416)......

Für jedes Hanfdeckpapier mehr..........

2,00 M. 0,50 „

d) Stroh- und Rohrdächer.

1 qm das Dach, 30—36 cm weit, bei geschnittenen Latten mit eisernen Nägeln, bei Lattstämmen mit hölzernen Nägeln, zu latten, die nötigen Windlatten zu befestigen, das Dach nach Erfordern 35—40 cm hoch mit Stroh zu decken, Bandstöcke zu behauen, Bindeweiden zu schneiden, mit denselben die Bandstöcke fest anzubinden, auch den First gehörig einzudecken und mit 2 Latten zu befestigen, bei

35 cm starker Eindeckung (Arbeitslohn).......

Desgl. bei 40 cm starker Eindeckung (Arbeitslohn)

1 qm Strohdach, einschl. Material und Arbeitslohn, 35 cm

hoch, mit Lattstämmen, wie vor.........

1 qm das Dach wie beim Strohdach zu latten, 36—48 cm hoch, mit Rohr zu decken, sonst wie vor (Arbeitslohn)

1 qm Rohrdach, einschl. Material und Arbeitslohn, 48 cm

stark, mit Lattstämmen, etwa..........

1 m Lehmfirste einzudecken, ausschl. Material.....

I m First mit Windklötzen einzudecken.......

0,15—0,20 M. 0,20—0,25 „

1,50 — 2,00 „

0,20—0,35 „

2,00—2,25 „ 0,60—0,65 ,, 0,25—0,30 „

e) Schindeldächer und Schindelwandbekleidungen.

100 Stück Schindeln zuzurichten (Arbeitslohn).....

100 Stück dergl. aufzudecken, vorzubohren und anzunageln,

auch das Dach zu belatten (Arbeitslohn)......

1 qm Schindeldach, einschl. Arbeitslohn und Material

0,90—1,00 M.

0,50—0,60 ,, 1,50—1,75 „

Schindel-Wandbekleidungen im Allgäu.

1000 Stück Schindeln aus Weißtannenholz, 13/5/0,3 cm groß, kosten..................

1000 Stück Schindeln anzunageln an Arbeitslohn .    .    .    .

Die Wandbekleidung kostet für 1 qm Wand:

a)    1,5 m Rahmen von 6 cm Stärke samt Befestigung mit

langen Stiften oder Haken......•

b)    1 qm rauhe Bretterschalung samt Befestigung und Nägel

c)    410 Stück Schindel 13/5 cm groß in 3fachcr Überdeckung, samt Befestigung und Nägel, für 1000 Stück = 3,60 — 5,00 M.

d)    Anstrich.................

3,60—5,00 „ 2,00 „

0,45—0,65 „ 1,10 „

2,55-3A>o „ 0,40—0,70 „ für I qm Wand = 4,50—5,45 M.

J. Zu Tit. IX. Klempnerarbeiten.

a)    Dach deckungsarbeiten in Zinkblech sind bereits unter H. Tit. VIII behandelt. Außerdem fallen dem Klempner meist noch folgende Arbeiten zu:

b)    Gesimsabdeckunge n. Dieselben sind bei gemauerten und geputzten Gesimsen im Äußeren von Gebäuden unerläßlich. Für Sandstein sind sie ebenfalls wünschenswert, weil das herabrinnende Regenwasser, mit

Ruß und Staub untermischt, die Fassaden sehr schnell unsauber macht. Dasselbe gilt von gebrannten Tongesimsen und Kunststeinen, obgleich erstere leichter durch Waschen zu reinigen sind. Die Befestigung geschieht durch Drahtdübel mit überlöteten Zinkkuppen. Zur Berechnung der Flächen sind die Gesimslängen mit der Breite der Ausladung plus 6 cm für den Dreikant und die Befestigungsstreifen zu multiplizieren.

c)    Dachrinnen. Hierzu hat sich Weißblech nicht bewährt, sondern nur Kupfer- und Zinkblech, wovon ersteres meist zu teuer erscheint und dem Diebstahl ausgesetzt ist.

Man unterscheidet die Kastenrinne als die beste Ausführung, ferner die-aufgelegte und die vorgehängte Dachrinne. Die erstgenannte Kastenrinne muß mit Unterdeckung nebstSicherheitsabfluß versehen sein und auf je 0,45 m wenigstens 1 Rinneisen zur Befestigung erhalten. Der Verbrauch an Blech ist nach der Breite der Rinne und der ÜPerdeckung verschieden.¹)

d)    Abfallröhren. Sie werden meistens nahe bis an den Erdboden herabgeführt und dienen zur Abführung des in den Dachrinnen gesammelten Regenwassers. Ist eine Kanalisation vorhanden, so werden die in der Erde liegenden glasierten Tonröhren gewöhnlich durch Eisengußrohr mit den Zinkabfallröhren verbunden, da letztere zu leicht verbogen und beschädigt, werden. Bei bevorzugten Bauten verwendet man bis obenhin gußeiserne Röhren, wie sie z. B. in Paris allgemein üblich sind. Die Weite der Röhren richtet sich nach den zu entwässernden Dachflächen, sie muß wenigstens 13 cm, kann aber auch 25 cm betragen.

e)    Wasserkästen oder Becher mit Tüllen an den Fenster- oder sogenannten Lattei-Brettern. Sie sind nur bei einfachen Fenstern, welche bei starken Temperaturunterschieden außen und innen beschlagen, notwendig und werden am besten wie kleine Schiebekästen in Zinknuten gehend in die Brüstungsmauer eingeschoben.

f)    Vasen usw. in getriebenem Zink. Das Zinkblech ist in getriebener Verarbeitung vielfach anstatt des Zinkgusses in Gebrauch. Die betreffenden Arbeiten zeichnen sich durch große Leichtigkeit aus und sind auch verhältnismäßig billig. So werden Simsverzierungen auf Holz- oder Zink-Gesimsen, Vasen, Figuren, Kreuzblumen, Kreuze usw. aus Zinkblech auf diese Art hergestellt.

Preise.

Bei Klempnerarbeiten im Tagelohn muß man einschl. Meistergeld und für Abnutzung des Gerätes und der Werkzeuge, wozu Falzeisen, Sperrhaken, Ambosse, Hammer, Scheren, Kloben, Locheisen, eiserne Feuertöpfe gehören, für einen

Klempnergesellen für die Stunde rechnen......

a) Dachdeckungen:

Dachdeckungen aus Zink, Blei und Kupfer s. S. 573 und 574.

1 qm Kehlen oder Grate bei Falz-, Leisten- und Wellendächern auf Schalung:

o,45—°>5° M.

aus Zink Nr. 11

einschl.

Material

12

4,50 M. 5,oo „

5,50 „

6,00 ,,

„    13

” ¹⁴

1 qm Dachdeckung aus Zink auf Schalung, an Arbeitslohn 0,80—1,50 ,, 1 qm Dachdeckung aus Eisenblech auf Schalung, an Arbeitslohn 1,30—1,70 ,, 1 qm Dachdeckung aus Zinkwellenblech, an Arbeitslohn . 0,80—1,00 ,,

Nr. io

Mk.

Zink

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Mk.

Mk.

Mk.

1 qm Abdeckung hölzerner Gesimse gemauerter „

,,    „ aus Formsteinen .

von Hauptgesimsen aus Bruchsteinen

und Terracotten.......

von geputzten Gesimsen .    .    .    .

3,7°

4,00

4>35

4,00

4,20

4.50

4>3°

4,40

4.70

5 >00

5,25

5>2o

4,60

4,60

5-00

4>°5 5.oo

i m Flolzgesimskropf, 48 cm hoch an den Nachbargrenzen,

einschl. der Verkröpfungen anzufertigen und anzuschlagen 9,00—io,ooM. 1 qm Rauchfang, mit Zinkblech Nr. 11 platt abzudecken,

einschl. Material..............

1 qm desgl. aus Zinkblech Nr. 12, desgl.......

1 qm desgl. aus gewelltem Zinkblech Nr. 12, desgl. .

1 qm desgl. ebenso Nr. 13, desgl

1 qm Gesimse mit Zink abzudecken, Dachkehlen auszulegen,

Dachfirste und Dachgrate einzudecken, an Arbeitslohn

1 m aufgebogene Rinne herzustellen.......

1 qm in Stein ausgehauene Rinne mit Blei auszuschlagen 1 qm Aufkantung gegen hohe Giebelmauern mit Zinkblech

Nr. 13 sorgfältig abzudecken einschl. aller Materialien .    .    3,00—4,00 ,,

1 qm Abdeckung massiv gemauerter Gesimse oder Fensterbrüstungen mit Zink Nr. 13 sorgfältig anzufertigen einschl. des Vorstoßes, der nötigen Dübel und aller übrigen Materialien 4,50—5,00 ,,

1 qm desgl. von Zink Nr. 12 1 qm desgl. von Zink Nr. 11

1 m Abdeckung auf Schalung mit Zink Nr. 12 einschl. sämtlicher Befestigungsmittel und Materialien......

1 qm desgl. mit Zink Nr. 13 ebenso........

1 qm desgl. auf Werksteingesimsen, die Dübel zur Befestigung zu liefern und in 35 cm Entfernung einzubleien, als Zulage

zu den vorigen Einträgen ...........

1 m Vorstoß, 10 cm breit, von starkem Eisenblech, mit

Mennige gestrichen, zu verlegen und zu befestigen .    ,    .    0,40—0,50 ,,

c) Dachrinnen und Abfallrohre.

1 m Kastendachrinne für die Frontwände, durchschn. 20 cm breit und tief, von Zink Nr. 13 nach dem Gefälle anzufertigen einschl. der Rinne, der nötigen Rinneisen, Boden und Zapfen

und aller Materialien.............

1 qm Dachrinne kostet an Arbeitslohn — 1,00 M.; also 1 m derselben von 30 cm Breite und 20 cm Tiefe ....

Das Anbringen und Befestigen für I qm.......

1 m Kastendachrinne 15 cm breit und tief; von Zink Nr. 12,

einschl. Material...............

1 Stück Rinneisen mit Verschraubung und eiserner Spreize .

1 m gewöhnliche vorgehängte, halbrunde Rinne von Zink Nr. 12 auf Pappdach, 48 cm breit, anzufertigen und nach dem Gefälle zu verlegen einschl. Materialien .

.    .    5,00—5,50 „

1,20—1,60 ,,

IO „

16 „

.    4,00—4,50 „

• 3,75—4,25 „

3,00—3,50 „ 3,50—4,50 „

0,75—1,00 „

3,50 „

0,70 „ 0,80—1,00 ,,

2,60 „ 045—0,50    „

*) Jahrbuch der Baupreise Berlins.

B.

37

1 Rinneisen dazu...............

1 m Kastenrinne, im Dachraum liegend (Knoblauchsche Rinne), 20 cm breit, 20 cm tief, einschl. der Hafter und Spreizeisen von Zink Nr. 13 und aller Materialien .

1 m Rinnleiste aus gezogenem Zink Nr. 13 anzufertigen und

zu verlegen, 25 cm in der Abwickelung......

1 m Abfallrohr, 10 cm weit, von Zink Nr. 13 anzufertigen und anzubringen einschl. der Röhren, der nötigen Knie- und

Schelleisen und aller Materialien.........

1 m desgl. von Zink Nr. 12, wie vor, samt allen Materialien 1 m desgl. von Zink Nr. 12 anzufertigen, an Arbeitslohn 1 m dgl. wie vor, anzubringen und zu befestigen, an Arbeitslohn 1 Doppelbogenknie durch das Gesims, einschl. Materialien .

I Aufgußknie, wie vor    .........

1 m Abfallrohr, lOcm weit, von Zink Nr. 13, desgl.

1 m Abfallrohr, 13 cm weit, von Zink Nr. 12, desgl. .

1 Stück Schelleisen, desgl.............

1 Fensterbecher zum Anhängen einschl. Tülle.....

] Fensterwasserkasten einschl. Knopf anzuliefern und anzubringen ..................

1 m Schweißrinne unter dem Fensterbrett, desgl.....

1 qm Bekleidung von Badestuben von Zink Nr. 11, desgl. . 1 m Sprachrohr einschl. der Rohrhaken und messingenen Mundstücks................

d)    Attiken, Dachfenster, Luken usw.

1 m Attika aus Zink Nr. 13, mit Wulst, 30 cm hoch, desgl.

1 m desgl. von Wellenzink, 30—50 cm hoch.....

1 einfaches Dachfenster, 40 cm breit, 60 cm hoch, einschl. des hölzernen Fensterrahmens, der Kehlen, von Zink Nr. 11 zu

fertigen (s. Seite 574).............

1 desgl. 65X95 cm groß, wie vor.........

1 desgl. reich verziert, wie vor..........

1 Zinkoberlicht auf Dächern für I qm........

1 Aussteigeluke aus Zink Nr. 13, mit vertieften Kehlen, verglastem Oberflügel und eiserner Stellstange, 0,20—0,30 qm groß 1 Mansardenfenster-Bekleidung aus Zink Nr. 12, im Lichten 1,2 auf 2,0 m wie vor.............

e)    Zinkeindeckungen für Flolzzementdächer.

1 qm Zinkeindeckung für Holzzementdächer zu liefern, auf den zementierten Verdeckstreifen an der hinteren Kante dicht zu nageln und die Stöße gut zu verlöten .... 1 m verzierte Kiesleiste daselbst, 6,5 cm hoch, mit Nasen und Abflußöffnungen aus Zink Nr. 13 zu fertigen und auf die Traufkante zu löten, einschl. Material.......

3,50—4,00 „

3,00—3,50 „

2,10 „ 2,10 „ 0,40 ,. 0,30—0,40 „ 2,00—2,50 ,, 1,00-1,50 „

2>t 2,20 ,, 0,40—0,50 „ 0,40—0,50 „

0,75 — 1,00 „ 0,75-1,00 „ 4,00—4,50 „

1,25 — 1,50 „

2,50 — 3,00 ,, 4,00—5',00 „

8—10 15 — 18 30—50 4,50—5,00 „

10—15

100

4,50—5,00 „

1,10—1,30 „

K. Zu Tit. X.

T ischler - Arb eiten.

Man kann die Arbeiten des Tischlers einteilen in Bauarbeiten und Arbeiten der inneren Einrichtung. Letztere werden meistens im natürlichen Holze poliert oder mit ganz schwachen Platten (Furnieren) von edlerem Holze

bekleidet und poliert, erstere dagegen fast immer nur gehobelt und entweder nur mit öl grundiert, was die Dauer des Holzes bedeutend verlängert, oder mit deckender Farbe gestrichen, bezw. wieder holzartig gemalt. Nur bei sehr reichem Ausbau werden polierte oder mit feinen Hölzern bekleidete Türen ausgeführt. Es ist bei den Tischlerarbeiten mehr als irgend anderswo notwendig, das Holz mit der größten Sorgfalt auszuwählen, um das sonst unvermeidliche Schwinden, Quellen, Aufreißen und Werfen des Holzes möglichst zu verhindern oder doch unschädlich zu machen. Es ist daher ratsam, nur solchen Tischlern bedeutendere Arbeiten aufzutragen, welche einen genügenden Vorrat ausg'etrockneter, ausgelaugter und möglichst fehlerfreier Nutzhölzer besitzen und den Verbrauch stets bei Zeiten ergänzen.

Die Trennung nach Arbeitslohn und Materialien, wie bei vielen anderen Arbeiten, ist hier nicht zweckmäßig, da es nach obigem notwendig ist, daß der Tischler sein Holz je nach der Verwendung desselben kennt, aussucht und vorher pflegt. Es werden deshalb fast ohne Ausnahme diese Arbeiten dem Tischler einschl. Material vergeben. Die Kostenberechnung geschieht je nach den verschiedenen Holzstärken und der Art der Bearbeitung bei Fenstern, Türen und dergl. unter Angabe der kleinsten Lichtmaße nach der Stückzahl und zwar vollständig fertig, so daß also bei Fenstern die Latteibretter usw., bei Türen die Türfutter, Schwellbretter, die beiderseitigen Bekleidungen und u. U. die Verdachungen mit einbegriffen sind. Unter den kleinsten Lichtmaßen sind diejenigen Abmessungen zu verstehen, welche sich unter Annahme der Vollendung des Baues für die einzelnen Öffnungen als die kleinsten ergeben, wobei die Höhen mit Bogen geschlossener Öffnungen im Scheitel zu messen sind. Die bei Bauten hauptsächlich vorkommenden Tischlerarbeiten sind folgende :

I. Türen.

Der Zweck der Türen ist bekanntlich derjenige, Räume zeitweise in Verbindung setzen, zeitweise voneinander abschließen zu können. Man unterscheidet Eingangstüren und Verbindungstüren Erstere sind meist größer und stärker, auch so herzustellen, daß sie besser den Witterungseinflüssen widerstehen.

Nach der Art der Herstellung werden sie ferner eingeteilt in:

1.    gespundete mit aufgenagelten Leisten,

2.    verleimte mit auf den Schwalbenschwanz eingeschobenen Leisten,

3.    eingefaßte mit Rahmstücken und sog. Füllungen versehene. Unter letzteren unterscheidet man wiederum nach Art der Verbindung zwischen Rahmen und Füllung:

a)    überschobene, auf einer Seite rechts gearbeitete Türen,

b)    mit Kehlstößen, welche unmittelbar an die Rahmen gehobelt sind,

c)    mit aufgeleimten Leisten,

d)    Jalousietüren, welche anstatt der eingeschobenen Füllungen dergl. Jalousiestäbe zeigen und sich für Pferdestalltüren usw., überhaupt für Türen, die der Feuchtigkeit besonders ausgesetzt sind, eignen,

e)    mit besonderem Kehlstoß versehene.

Eine andere Einteilung ist diejenige nach der Füllungsanordnung der Rahmstücke ; man unterscheidet nämlich :

a)    Zwei- oder Dreifüllungs-Türen,

b)    Kreuztüren (Vierfüllungs-Türen),

c)    Sechsfüllungs-Türen,

d)    Flügeltüren mit einfachen Schlagleisten,

e)    mit doppelten Schlagleisten,

f)    Glastüren und Glaswände,

g)    Haustüren und Torwege,

h)    Schiebetüren.

Endlich ist noch die Unterscheidung nach der Anzahl der beweglichen Flügel und nach der Art der Bewegung zu erwähnen. In ersterer Beziehung sind die zu a, b und c genannten einflügelige, diejenigen zu d und e zweiflügelige, f und e können ein- oder mehrflügielige sein. Die Öffnung und Schließung geschieht entweder durch Drehen um eine senkrechte Achse oder durch Verschieben nach oben, unten oder seitwärts, was sog. Schiebetüren ergibt.

«) Arbeitslohn ausschl. Material.

Für einen Tischlergesellen einschl. Meistergeld, Werkzeug und Geräte, worunter man Hobelbank, Sägen, Schläger, Hammer, die verschiedenen Hobel, Meißel, Winkelmaß, Raspel, Schabeisen, Polierfeilen, Bohrer, Zange, Wasserwage, Bleilot versteht, rechnet man bei Tagelohnarbeiten durchschnittlich für die Stunde 0,40—0,50 M.

1 qm Tür auf beiden Seiten zu behobeln, zu verleimen..........

zu

fügen und

1 »5°—¹,75 M.

1 qm dergleichen zu behobeln, zu spunden und zu verleimen 1,75—2,00 ,,

1 m Leiste zu hobeln, zu schmiegen und auf den Grad einzuschieben

.    0,90—1,00 ,,

.    0,50—0,60 „

1 m Hirnleiste zu behobeln, mit Nutzapfen und einfacher Kehlung

1,50—1,75 „ 0,75-0,90 „ 0,10—0,15 „ 0,20—0,30 „

1 qm Füllung auf beiden Seiten zu hobeln, zu fügen und zu leimen...................

1 m Kehlstoß mit Nut herzustellen 1 m glatte Schlagleisten herzustellen .

1 m gekehlte Schlagleisten herzustellen

ß) Arbeitslohn einschl. Material.²)

i einflügelige glatte Brettertür, 1,0 m breit und i ,8 m hoch (Kellertür, Stalltür) = 1,8 qm groß, aus 2,5 cm starken tannenen Brettern auf Nut und Feder mit eingeschobenen Querleisten und aufgenagelten Strebeleisten anzufertigen,

anzuliefern und anzupassen...........

1 desgl., aber aus 3 cm starken Brettern.......

1 einflügelige glatte Brettertür, 1,2 m breit und 2,6 m hoch einschl. des 0,5 m hohen Oberlichtes, zusammen 3,12 qm groß, aus 2,5 cm starken tannenen Brettern auf Nut und Feder mit eingeschobenen Querleisten, aufgenagelten Strebeleisten und mit 3 cm breiten aufgenagelten Deckleisten,

anzufertigen, anzuliefern und anzupassen.......

I desgl., aber aus 3 cm starken Brettern .......

1 einflügelige äußere Tür (Stalltür), 1,1 m breit, 2,6 m hoch einschl. eines 0,6 m hohen Oberlichtes, zusammen 2,86 qm •groß, aus 3 cm starken Rahmen und 4 jalousieartig eingelegten Füllungen mit innenseitig 1,5 cm starkem Blindboden sauber anzufertigen, anzuliefern und anzupassen, in Kiefernholz desgl. in Eichenholz..............

Kosten der Türen

für 1 Stück rund

für 1 qm

.    7 M.

0\ Lri

O ON

I einflügelige gestemmte Haustür mit 4 Füllungen, 1,0 m breit, 2,5 m hoch einschl. eines 0,5 m hohen Oberlichtes, zusammen 2,3 qm groß, aus 4 cm starken Dielen mit 4 Füllungen, einfachem Rahmen und überschobenem Kehlstoß anzufertigen, anzuliefern und anzupassen, in Kiefernholz .

Kosten der Türen

für

für i qm

i Stück rund

8 M. 12 „ io „ H M

18 M. 28 „

23 „ 32 „

WH WH

O VO

<-n O-i

HW VO

OO OO

in ui

vrT tk    l ^ 00

co »o

HH I—I

t—I W-I Ln

Ln Ln

00 Oh

t—1

7.50    „

8.50    „

O vo

o\

WH

1-1 ro <N (N

WH WH

W U~> N M

WH

Ln

WH

desgl. in Eichenholz.............

1 desgl. aus 5 cm starken Dielen, in Kiefernholz

desgl. in Eichenholz.............

1 zweiflügelige gestemmte Haustür mit 6 Füllungen, 1,2 m breit, 2,6 m hoch einschl. eines 0,5 m hohen Oberlichtes, zusammen 3,12 qm groß, aus 5 cm starkem Holze, mit doppeltem Rahmen und 6 überschobenen, 3 cm starken Füllungen anzufertigen, anzuliefern und anzupassen, in

Kiefernholz    . *.............

desgl. in Eichenholz.............

1 einflügelige gestemmte Zweifüllungs-Tür, 0,8 m breit, 1,9 m im Lichten hoch = 1,5 qm groß, aus 3 cm starkem Rahmen und 2 cm starken Füllungen, ganz von Nadelholz, mit 15 cm tiefem Futter, beidseitiger einfach gekehlter Bekleidung und eichenem Schwellbrett anzufertigen, anzuliefern und anzuschlagen ...........

desgl. aus 4 cm starkem Rahmen........

1 einflügelige gestemmte Dreifüllungs-Tür, 0,9 m breit,

2,2 m i. L. hoch, zusammen 2 qm groß, aus 3 cm starkem Rahmen und 2 cm starken Füllungen, mit 15 cm tiefem

und 2,5 cm starkem Futter, sonst wie 7)......

aus 4 cm starkem Rahmen wie vor........

aus 3 cm starkem Rahmen mit 30 cm tiefem und 3 cm

starkem Futter, sonst wie vor..........

aus 4 cm starkem Rahmen, wie vor.......

I einflügelige gestemmte Vierfüllungs-Tür (Kreuztür), 0,95 m breit, 2,2 m i. L. hoch = 2,1 qm groß, aus 3,5 cm starkem Rahmen und 2 cm starken Füllungen aus Nadelholz, mit 15 cm tiefem und 2,5 cm starkem Futter, beidseitiger gekehlter, 13 cm breiter Bekleidung mit eichenem Schwellbrett anzufertigen, anzuliefern und anzuschlagen .

aus starkem Rahmen desgl...........

aus 3,5 cm starkem Rahmen, mit 25 cm tiefem und 3 cm

starkem Futter.................

aus 4 cm starkem Rahmen desgl.........

aus 3,5 cm starkem Rahmen, mit 38 cm tiefem und 3 cm

starkem Futter...............

aus 4 cm starkem Rahmen desgl.........

1 einflügelige gestemmte Sechsfüllungs-Tür,    1,0 m breit,

2,2 m i. L. hoch = 2,2 qm groß aus 4 cm starkem Rahmen und 2 cm starken Füllungen aus Nadelholz, mit 12 cm tiefem *und 2,5 cm starkem Futter, beidseitiger gekehlter, 13 cm breiter Bekleidung und eichenem Schwellbrett anzufertigen, anzuliefern und anzuschlagen......

aus 4 cm starkem Rahmen desgl.........

aus 4 cm starkem Rahmen, mit 25 cm tiefem und 3 cm starkem Futter........v......

Kosten der Türen

für

für 1 qm

1 Stück rund

aus 5 cm starkem Rahmen, mit 25 cm tiefem und 3 cm

12 M. 27 M.

starkem Futter...............

aus 4 cm starkem Rahmen, mit 38 cm tiefem und 3 cm

12 „

starkem Futter..............

aus 5 cm starkem Rahmen, mit 38 cm tiefem und 3 cm

starkem Futter...............

Ln vD

1 zweiflügelige gestemmte Zimmertür mit 6 Füllungen, 1,3 m breit, 2,5 m i. L. hoch, zusammen 3,25 qm groß, aus 4 cm starkem Rahmen und 2 cm starken Füllungen, aus Nadelholz, mit 12 cm tiefem und starkem Futter, beidseitiger gekehlter, 15 cm breiter Bekleidung und eichenem Schwellbrett anzufertigen, anzuliefern und anzuschlagen .

aus 5 cm starkem Rahmen desgl.........

aus 4 cm starkem Rahmen, mit 25 cm tiefem und 3,0 cm

13,50 „

starkem Futter.................

aus 5 cm starkem Rahmen, mit 25 cm tiefem und 3,0 cm

15,50 „

50 „

starkem Futter...............

aus 4 cm starkem Rahmen, mit 38 cm tiefem und 3,0 cm

49 »y

starkem Futter...............

aus 5 cm starkem Rahmen, mit 38 cm tiefem und 3,0 cm

17 n 55 ,r 13,00—18,00 „

starkem Futter...............

1 qm desgl. mit doppelter Schlageleiste, sonst wie vor .

1 qm vorgen. Sechsfüllungs- und Flügeltüren, mit eingelegtem

3,00 — 5,00    „

5,00—6,00    ,,

bezw. aufgelegtem Kehlstoß, mehr........

14,00—16,00 ,,

1 qm desgl., mit aus 3 Dicken verleimten Füllungen, mehr 1 qm desgl. zwischen den Schlageleisten ausgegründet oder in Füllung gesetzt..............

1 Schiebetür kostet das Quadratmeter 2,00 M. mehr als vorstehende Türen.

Kosten der Türen

für

1 einflügelige Glastür mit 2 unteren Füllungen, 0,9 m breit,

1 Stück

rund

für 1 qm

7 M.

14 M.

2,2 m hoch, zusammen 2,0 qm groß, aus 3,5 cm starkem Rahmen und 2 cm starken Füllungen, mit 12 cm tiefem und

2,5 cm starkem Futter............

aus 4 cm starkem Rahmen, mit 12 cm tiefem und 2,5 cm

16 „

starkem Futter...............

aus 5 cm starkem Rahmen, mit 12 cm tiefem und 2,5 cm

9,50 „

starkem Futter...............

aus 3,5 cm starkem Rahmen, mit 25 cm tiefem und 3,0 cm

16 „

starkem Futter .    .    ..............

aus 4 cm starkem Rahmen, mit 25 cm tiefem und 3,0 cm

18 „

starkem Futter...............

aus 5 cm starkem Rahmen, mit 25 cm tiefem und 3,0 cm

21 „

10,50 „

starkem Futter...............

aus 3,5 cm starkem Rahmen, mit 38 cm tiefem und 3,0 cm

18 „

starkem Futter...............

aus 4 cm starkem Rahmen, mit 38 cm tiefem und 3,0 cm

20 „

10 „

starkem Futter...............

aus 5 cm starkem Rahmen, mit 38 cm tiefem und 3,0 cm

12 „

starkem Futter...............

1 zweiflügelige Glastür, 1,2 m breit und 2,2 m i. L. hoch, zusammen 2,7 qm groß, sonst wie vor, kostet für 1 qm 2 M. mehr wie die vorige, einflügelige Glastür.

i qm Glaswand mit Türen, die Schlagpleisten nnt kannelierten Pilastern, gekehlten Kapitellen, Latteiholze und Obergesims, die Glaseinteilung mit Fließsprossen anzufertigen und aufzustellen .    20—25 M.

6—10 „

1 qm einfache Glaswand desgl.............

30—40 „

1 qm äußere Ladentür, 30 cm auf Brüstungshöhe, mit LIolz-füllung darüber zur Verglasung mit einer Scheibe einschließlich Futterrahmen mit Nut für die Rolljalousie, das Rahmholz 6 cm stark und beiderseits gekehlt, die Füllung aus 3 Holzdecken zusammengeleimt, anzuliefern und einzusetzen.......

1 qm zweiflügelige Kellereingangstür zu Kellerhälsen, jalousieartig mit Futterrahmen aus 5 cm starkem Kiefernholze anzufertigen

• 12—15

und einzuseltzen •................

•    • 30—40

1 qm Torweg oder Haupteingangstür der Vorderfronten, 2,5 m breit und 4,0 m einschl. Oberlicht hoch, von 6 cm starkem Eichenholz, mit Kämpfer, Oberlicht, Futterrahmen und reichen Ivehlstößen nach besonderer Angabe anzufertigen und einzupassen ....................

1 qm desgl. von 5,0 cm starkem Kiefernholz wie vor .

1 qm desgl. von einer Seite eichen-furniert .....

1 qm desgl von beiden Seiten furniert .......

1 qm Hintertorweg von 5,0 cm starkem kiefernen Holze, in den

25—30 „

oberen Füllungen mit Sprosseneinteilungen.......

1 qm zweiflügelige Haupteingangstür von trockenem, 5 cm starkem Kiefernholze, die Füllungen sauber gearbeitet, alle Teile auf das genaueste zusammengepaßt, mit stark gekehltem Architravgesimse einschl. gekehltem Futterrahmen uswr. nach

4°—5° „

besonderer Angabe...............

50—60

1 qm desgl. ebenso einschließlich reicher, durchbrochener Zinkverzierungen .............. ...

12—15 „

1 qm zweiflügelige Haustür nach dem Hofe, 5 cm im Rahmen stark, von Kiefernholz sauber anzufertigen und einzupassen einschließlich Futterrahmen..............

20—30 „

1 qm zweiflügeliges gestemmtes Haustor von Kiefernholz, 2,5 m breit, 4,0 m einschl. Oberlicht hoch, zusammen 10 qm groß, mit doppelten 4 und 5 cm starken Rahmen und je 6 über-schobenen 3 cm starken Füllungen nebst doppelter Schlagleiste und profiliertem Latteiholz, das Oberlicht von Eichenholz anzufertigen, anzuliefern und anzuschlagen ........

1 qm zweiflügeliges Hoftor, 3,0 m breit und 1,7 m hoch = 5,1 qm groß, aus Kiefernholz, mit eichener Schlagleiste, jeder Flügel aus ¹²/₁₂ cm starker Wende- und Schlag-Säule, 3 Stück s/₁₂ cm starken wagerechten Armen und einer Diagonalstrebe, die Außenseite mit 2,5 cm starken gehobelten Brettern auf Nut

8—10 „

und Feder gefugt, wie vor.............

1 qm zweiflügeliges Hof- oder Gartentor, 3,0 m breit, 2,0 m hoch = 6 qm groß, bestehend aus 2 Stück ¹²/₁₂ cm starken Läufern, 6 Stück s/₁₂ cm starken Armen und 2 desgl. Streben, das Torgerüst mit 2,5 cm starken gehobelten Brettern verkleidet, nebst Schlagleiste und Drehschwengel, wie vor .    .

1 qm zweiflügelige Scheunentore, 2,5—3,2 m breit, 3,0—3,8 m

hoch, kostet durchschnittlich ............

Vorgenannte Türen und Tore in Eichenholz sind um ein Drittel teurer.

Auf einer Seite furnierte und gehöhnte Türen, je nach der Holzart, 50 bis 150% teurer, desgl. polierte Türen 100—200°/₀ teurer.

Auf zwei Seiten furnierte und gehöhnte 100 — 300 °/₀ teurer, desgl. • teurer.

polierte 200—400

0;'

10

2. Futter und Bekleidungen.

Die Futter kommen vor: als glatte und gestemmte, d. h. ebenfalls aus Rahmen und eingeschobenen Füllungen bestehend, aber nur auf einer Seite rechts gearbeitet. Die verschiedenen Seiten des Futters werden mit sogen. Zinken an den Ecken zusammengefügt.

Unter den Bekleidungen unterscheidet man einfache, 5—7 cm breite, mit bloßem Kehlstoß versehene, architravierte und vertiefte oder ausgegründete. An den Ecken müssen die Bekleidungen sorgfältig überblattet werden, da die nur auf Gehrung zusammengeschnittenen sehr bald klaffende Fugen zeigen.

Bei Haustüren, Torwegen, Glaswänden usw. werden keine Futter und Bekleidungen angenommen, sondern Futterrahmen zum Anschläge der Flügel.

a) Glatte Futter aus Nadelholz mit Sockel und eichenem Schwellbrett anzufertigen, anzuliefern und anzuschlagen:

33

33

33

33

33

33

33

I¹'

12

33

33

33

33

33

b) Gestemmte Futter, mit 3,0 cm starken Rahmenstücken und 2 cm starken Füllungen, sonst wie a: a) mit 1 Füllung:

bei 1

ß) mit 2 Füllungen:

33

33

33

33

33

33

bei 1

y) mit 3 Füllungen:

33

33

33

33

33

33

bei 1

lX/₂ „

Stein starken Wänden, für I m 2,20 ,,

,, 1 ,, 2,80 ,,

5) I >> 3’SO

33

33

33

33

d) mit 3 Füllungen und Rosette in der Mitte;

bei 1 Stein starken Wänden, für 1 m 2,30 ,,

33

33

33

33

33

33

33

c) Türbekleidungen, glatt, mit einfachem Profil und Sockel anzufertigen, anzuliefern und anzuschlagen:

bei 2,5 cm Stärke und 8 cm Breite der Bekleidung, für 1 m 0,45 ,,

5 9    2 , ^    ,

» 2,5 „

33 IO ,,

33

33

33

33

33

33

1 3, 0,55

33

33

33

33

33 1 33 0,50

,3

33

,3

,3

3,

,3

,3

,3

33

33

3,

o,55 1 ,, 0,62 ,, 1 ,, 0,60 ,,

33.

33

33

33    ^ ,, 0,70 ,,

d) Türbekleidungen, abgefalzt, mit gekehlten Gliederungen und Sockel wie vor:

2,5 cm stark

Mk.

3,0 cm i 4,0 cm stark ( stark

Mk.

Alk.

4,5 cm stark

5,0 cm stark

6,5 cm stark

Mk.

Alk.

Alk.

bei 12 cm Breite der Bekleidung für 1 m

„ 1 „ „ 1 „ „ 1 „ „ 1 „

» H »

„ 16 „

„ 18 „

P P P ooAr o.

OOO

20

r P P P P

o üd ccAi F.

O O 61 Ol Ol

« o o o o "nii ocAt 0^000

00^00

OO 0.0.0 N

6 6 6 « hT

0,95

1,00

1,20

1,30

1,20

1,30

1,40

3. Verdachungen.

a) Türverdachungen mit Hängeplatte, gekehlten Ober- und Untergliedern und 12 cm hohem, glattem Fries anzufertigen, anzuliefern und anzuschlagen, einschl. Befestigungseisen:

für einflügelige Türen, für 1 Verdachung . ,, zweiflügelige ,,

Ausladung der Hängeplatte der Verdachung 8 cm

ohne

Lisenen

Mk.

S.oo

6,50

10 cm

13 cm

16 cm

20 cm

ohne

Lisenen

Mk.

mit

Lisenen Lisenen Lisenen Mk. | Mk. , Mk.

mit

mit

8,00

9,oo

9,oo

10,00

9.50

10,50

b) Türverdachungen, mit Hängeplatte, gekehlten Ober- und Untergliedern und 50 cm hohem, gestemmtem Fries, welcher eine glatte Füllung besitzt, sonst wie vor:

für einflügelige Türen, für 1 Verdachung . „ zweiflügelige „

o o

<J1 LO

iA oo

8.50

9.50

9,50

10,50

10.50

11.50

11.50

12.50

4. Türen von Yellow-pine und Cypreßholz.

Preise einschl. Material.

a)    Flügeltüren v. 4 cm starkem Holze m. eingelegten Kehlstößen

>> 5 5>

» 4 „

5 »

4 ,,

)) 5 ”

b)    Sechsfüllungstüren von 4 cm starkem Holze mit eingelegten

Kehlstößen.................

Sechsfüllungstüren von 4 cm starkem Holze mit aufgelegten

Kehlstößen.................

Sechsfüllungstüren von 4 cm starkem Holze mit angekehltem

99

99

99

99

99

,, aufgelegten

99

99

99

99

99

99

,, angekehltem Hobel

99

99

99

Für 1 qm

15 —17 M. 17—20 „

13— H

14— 16 „x.

11— 12 „

12— 13 „

12—13 >,

11—12 „

c)    Kreuztüren von 4 cm starkem Holze mit angekehltem Hobel

d)    Verdachungen je nach Zeichnung für das Stück 8—30 M.

e)    Gestemmte Futter mit eingelegten Kehlstößen......

,,    ,,    ,, angekehltem Hobel.......

Glatte Futter 0,15 m tief für das m 0,90 —1,00 M. Bekleidungen in Breiten von 10—20 cm für das m 0,80—2,20 M.

9—10 „ 7-8

99 /

9—10 „

3-9

99

¹

Die ministeriellen Vorschriften über Herstellung von Dachrinnen befinden sich im Abschnitt III, G., Seite 113.

²

Siehe: Hilgers- v. Ritgen, „Bau-Unterhaltung“. Wiesbaden. — „Jahrbuch der Baupreise Berlins.“-

5. Torwege und Haustüren von Yellow-pine und Cypreßholz.

Je nach Zeichnung⁻ von 65 mm starkem Holze für das qm .    .    40—50 M.

5 5    5 5    5 5    55 5^55    5 5    5 5    5 5    55    55    • • 3 ^ 4^ 5 5

6. Wandbekleidungen (Lambris, Paneele).

5—7    .5

9-12 „

7—9    ,5

12—15 ,5

10 — 12 ,, 16—20 ,,

I qm Wandbekleidung, aus 2,5 cm starken, gestabten und gespundeten tannenen Brettern, mit 16 cm hoher gekehlter Fußleiste, mit Fries und Rundstab, darüber mit 8 cm hohem Gesimse anzuliefern und anzuschlagen..........

1 qm desgl. aus Eichenholz.............

1 qm Wandbekleidung, bestehend aus einem Rahmen von 3,0 cm starkem Tannenholze, aus Füllungen von 2,0 cm starken gestabten tannenen Brettern, 10 cm hoher Fußleiste und 8 cm

hohem Gesimse anzuliefern und anzuschlagen......

1 qm desgl. aus Eichenholz.............

1 qm Wandbekleidung, mit 3,0 m starken gestemmten Rahmen aus Tannenholz, mit 2,0 cm starken abgegründeten Füllungen, 16 cm hoher Fußleiste und 8 cm hohem Gesimse anzuliefern

und anzuschlagen .■...............

1 qm desgl. aus Eichenholz.............

7. Fenster und Oberlichtfenster.

Bei den Fenstern unterscheidet man:

1.    Feststehende Fenster, welche nicht zum Öffnen eingerichtet sind, sondern ihre Verglasung innerhalb fester Rahmenfalze erhalten, wie z. B. Schaufenster.

2.    Klappfenster, welche an einer beliebigen Seite Bänder erhalten, um deren Längenachsen sie gedreht und so geöffnet oder geschlossen werden können.

3. Schiebefenster, welche sich seitwärts oder nach oben oder unten in der parallelen Ebene verschieben lassen.

Die Fenster zu 2 und 3 können wiederum einfache und doppelte sein.

Bei Doppelfenstern tritt noch immer das Zwischenfutter, als Ausfüllung zwischen den beiden Fensterrahmen, hinzu.

Schaufenster erhalten selten Sprossen, sondern äußerlich ringsherum einen Rahmen, welcher unten und oben mit durchbrochenen Verzierungen versehen werden muß, damit die kalte Luft hinter der Scheibe hindurchziehen kann, und das Befrieren des Fensters vermieden wird. In 1—2 m Tiefe hinter der äußeren Schaufensterscheibe befindet sich der zweite Glasabschluß nach dem Laden zu, der wie eine gewöhnliche Glaswand bearbeitet ist und als solche berechnet werden kann.

Die Klappfenster können mit feststehenden oder auch mit aufgehenden Pfosten gearbeitet werden, es richtet sich dies nach dem zu wählenden Beschlag. Für gewöhnliche Keller- und Bodenfenster wählt man feststehende Pfosten mit Einreibern, Vorreibern oder eisernen Rudern. Gute Doppelfenster der Vorderfronten werden am besten mit aufgehenden Pfosten und Baskülebeschlag, beide Fenster nach innen aufschlagend, angenommen. Einflügelige große Fenster erhalten Kantenbasküle. Gewöhnliche Fenster nach dem Hof usw. werden häufig mit festen Pfosten und Ruderbeschlag versehen.

Schiebefenster sind zweckmäßiger als Klappfenster, wenn die aufschlagen-den Flügel hinderlich erscheinen; sie können aber ihrer Natur nach nie so dicht schließen wie Klappfenster.

Preise einschl. Material.

1 qm ein- und zweiflügelige Keller-, Boden- usw. P’enster von 4 cm starkem trockenen Kiefernholze anzufertigen und einzupassen, einschl. Latteibrett...........

1 qm desgl. von 4 cm starkem Eichenholze ebenso 1 qm einflügeliges Fenster, 0,4 m breit und 0,7 m hoch, 0,3 qm groß, aus 3 cm starkem Kiefernholze mit eichenem Lattei-brette anzufertigen und einzupassen........

6—7 M, 9—10 „

für 1 Stück

N> 0\

1 qm einflügeliges Fenster, 0,6 m breit und 1,1 m hoch, 0,7 qm groß, aus 3 cm starkem Kiefernholze mit eichenen Sprossen, Wasserschenkeln und Latteibrett, wie vor ......

für 1 Stück

1 qm einfache, vierflügelige Fenster von 4 cm starkem kiefernen Plolze mit feststehendem Mittelpfosten einschl. Latteibrett

anzufertigen und einzupassen...........

1 qm dergl. von 4 cm starkem Eichenholze ebenso 1 qm vierflügeliges Fenster, 0,9 m breit und 1,7 m hoch, 1,6 qm groß, aus 3,5 cm starkem Kiefernholze, sonst wie vor .

für 1 Stück

t-n

7-8

9—io

>-<

1 qm Fenster in Treppenräumen von 4 cm starkem kiefernen Holze mit Friessprossen, nach gegebener Zeichnung . anzufertigen und einzusetzen............

1 qm Doppelfenster, vierflügelig, mit aufgehenden Mittelpfosten, das äußere von 5 cm starkem Eichenholze, das innere nebst Zwischenfutter und Latteibrett von Kiefernholz, nach spezieller Angabe anzufertigen und einzupassen 1 qm Doppelfenster, das äußere von 4 cm starkem Eichenholze,

sonst wie vorhin...............

1 qm Doppelfenster, das äußere und innere von 4 cm starkem, besonders kernigem Kiefernholze, sonst ebenso .    .    .    .

1 qm vierflügeliges Doppelfenster (2 Fenster hintereinander), 1,0 m breit, 2,0 m hoch, 2 qm groß, beide aus 4 cm starkem Kiefernholze, mit 3 cm starkem Zwischenfutter, sonst wie vor

für 1 Stück

1 qm desgl., das äußere Fenster aus Eichenholz, sonst wie vor

für 1 Stück

1 qm vierflügeliges Geschoß-Fenster, 1,2 m breit und 2,3 m hoch, 2,8 qm groß, aus 4,5 cm starkem Kiefernholze, sonst wie vor..................

12 — 15

17 — 22 „

I5-I7 »

12 — 14 „

00

für 1 Stück

1 qm desgl. aus Eichenholz

für 1 Stück

1 qm desgl., 1,5 m breit und 2,8 m hoch, 4,2 qm groß, aus Kiefernholz, mit festem profdierten Losholz, aus 5 cm starkem Blendrahmen und äußerer profilierter Deckleiste, die Flügel 4,5 cm stark, mit doppelter profilierter Schlagsäule und Wasserschenkel, eichenem Latteibrett, anzuliefern und

anzupassen

für 1 Stück

1 qm desgl. aus Eichenholz .

für I Stück

N O VQ l\ w-> 1—1 vo

1 m Latteibrett, bis 18 cm breit, anzufertigen und einzupassen 1 m Latteibrett von Kiefernholz, 25 cm breit, mit untergeschraubter Wasserrinne anzufertigen und einzupassen, 3,5 cm stark

1 m dergl. mit eingeschobenen Gratleisten......

1 qm Schiebefenster, sechsteilig, das mittelste der unteren drei zum Schieben nach unten eingerichtet:

mit 3 cm starken Rahmstücken.....

n 4 >>

J> 5 >>

1 qm desgl., die drei unteren Teile zum Schieben eingerichtet 1 qm Oberlichtfenster in der Zwischendecke anzuliefern und einzusetzen:

a) mit einfacher Sprossen-Teilung:

Rahmstücke 3 cm stark

Bemerkung: Sind die Fenster oben halbkreisförmig, so kosten sie ¹/^— Preises für gerade Fenster mehr.

1,00 — 1,25 M.

1,50—2,00 „

5-6

??

12

14

12—18

?)

Ohne Futterrahmen und nicht zum Öffnen eingerichtet

Mit Futterrahmen und zum Öffnen eingerichtet

6,50 M. 7,25 „ 8,00 „

•    •    7t⁰⁰

•    • 7t75 „

•    •    8,50    „

erq

n> -

N

öS

oT

Fenster von Yellow-pine oder Cypressholz.

a) Einfache Fenster von 4 cm starkem Holze, für das qm

b) Doppelfenster

4-^ Ln

??

J?

rj

??

8— 9 M.

9— 10 „

.    16—18 ,,

18—20 „

8. Läden.

Es kommen vor:

a)    gewöhnliche glatte Fensterläden mit Hirnleisten und gestemmte Fensterläden mit Füllungen; äußere Holzbrettchenläden (jalousieläden) mit feststehenden oder beweglichen Klappen.

b)    Roll-Läden aus einzelnen 3,5—4,5 cm breiten Profilleisten (s. nachstehende Abbildungen) aus B/₈,/ feinstem schwedischen Kiefernholz, welche entweder auf starke Leinewand gekittet oder vermittelst durchzogener Gurten oder Stahlplättchen miteinander verbunden sind. Man unterscheidet hiernach folgende Sorten:

I. Roll-Läden, Profil A, I oder M. Die Stäbe sind mit eigens für diesen Zweck hergestelltem unlöslichen Bindemittel auf Segeltuch oder Drillich in ihrer ganzen Ausdehnung gekittet.

I. Roll-Läden, Profil C, I, L oder M, bestehen aus Stäben mit durchgehenden starken Gurten, welche durch Verschraubung gegen Verschieben gesichert sind. Bei Schaufenstern werden diese Roll-Läden oft mit Lichtschlitzen zwischen den Stäben (bei C auch in den Stäben) versehen, welche man bei den Fenstern der Villen und Landhäuser gern über den ganzen Teil anordnet, da hierdurch Fensterkreuz und etwaige Bogen sehr hübsch markiert werden.

Das besondere Profil H (gesetzlich geschützt) aus ³/₄" und 1" Holz dient zum Durchteilen von Sälen, größeren Wirtschaftsräumen usw. und wird in Flächen bis zu 100 qm (event. auch noch größer) hergestellt, deren Herablassen und Hochziehen nichtsdestoweniger infolge geeigneter Aufwinde-Vor-richtungen durch einen einzigen Arbeiter bewerkstelligt werden kann.

aus

III. Roll-Läden L sind durch verschiebbare Stahlplättchen bestem verzinkten Federstahl gelenkartig mittels Verschraubung in der Weise verbunden, daß man durch Anziehen und Loslassen der Aufzuggurten die Zwischenräume der Stäbe nach Belieben, teilweise oder ganz, öffnen bezw. schließen kann. Während sämtliche übrigen Roll-Laden-Sorten vom Fabrikanten meistens naturell geliefert werden, empfiehlt es sich, bei Stahl-plättchen-Roll-Läden den Anstrich gleich mit zu bestellen, da beim Streichen der im Bau sitzenden Roll-Läden sich leicht Farbe zwischen die Stahlplättchen setzt und das Funktionieren beeinträchtigt. In der Fabrik wird jeder einzelne Stab dieser Roll-Läden vor dem Zusammensetzen gestrichen

Der Beschlag der Roll-Läden besteht aus starken Holzwalzen mit Ringen, Stiften und der jeweiligen Örtlichkeit entsprechenden guß- oder schmiedeeisernen Lagern, sowie hölzernen oder eisernen Seitenführungen, welch letztere bei den Fenstern der besseren Wohnhäuser oft mit markisenartiger Ausspreizvorrichtung versehen werden. Zum Auf- und Niederlassen dienen starke Hanfgurten ; bei den größeren Roll-Läden (über io qm Fläche) sind Hilfsvorrichtungen, als Vorgelege, Gurtenwinden usw. zur Erzielung eines leichten Aufzugs notwendig, während man bei ganz großen Abmessungen (z. B. den Saaldurchteilungs-Roll-Läden H) Stangen-, Schnecken- oder Drahtseilgetriebe anwendet. Auch selbsttätige P'eder- und Gewichtsaufzüge, zum Hochschieben von außen mittels Stange, sind in letzter Zeit beliebt geworden, da man hierbei die Sicherheit gegen Einbruch durch geeignete Schlösser oder Festklemmer erhöhen kann, ganz abgesehen von der größeren Bequemlichkeit in der Handhabung.

Zum Festhalten der Roll-Läden dienen im allgemeinen Gurtenhalter mannigfacher Art aus Messing und Eisen oder auch Gurtaufwickler mit Feder.

p. CD

<D 4-1

Bei jedem mit Roll-Läden zu versehenden Neubau ist darauf zu achten, daß der nötige Raum zur Aufnahme der Walze (ca. x/₁₀ der Roll-Ladenhöhe) durch Fehl nlassen iniger Schichten im inneren Mauerwerk über er Fens erhöhe vorgesehen wird. Die Fensterrahmen sind am besten gleich vom Tischler mit den erforderlichen Holzseitenführungen zu versehen, auch Rollkasten, Bekleidungen usw. am besten von diesem anzufertigen, falls nicht die Fabrik an dem betreffenden Platze ist.

c) Stellbare Zugjalousien zum Schutze gegen Sonnenlicht und Wärme werden in der Regel aus 6 cm breiten, in beliebiger Farbe gestrichenen und lackierten Stäben aus schwedischem Kiefernholz gefertigt, welche entweder durch leinene Traggurten mit eingenähten Zwischenbändern oder durch Ketten verschiedener Systeme miteinander verbunden und durch besondere Stellschnüre zum öffnen und Schließen eingerichtet sind. Der Aufzug geschieht durch Schnüre (bei größeren Abmessungen auch durch Aufzuggurten wie bei den Roll-Läden) und zwar vermittels Rollen- oder Walzensystem. Letzteres wird in verschiedenen Arten, mit und ohne selbsttätige Sperrvorrichtung, mit Flolz- oder Gasrohrwalze (bei größeren Dimensionen) geliefert. Durch das Walzensystem wird im allgemeinen ein bedeutend leichterer Aufzug erzielt und dasselbe daher meistens bei größeren Abmessungen angewandt. Anderseits haben die Walzenjalousien allerdings den Nachteil, daß sie mehr Platz im Oberlicht fortnehmen, und man hilft sich daher auch in der Weise, daß man

Profile von Holz-Roll-Läden (natürliche Stärken). (Siehe Inseraten-Anhang S. 2.) Firma: C. Behrens, Rollwände- und Jalousiefabrik, Hannover.

C.

Profil A.

... "

v,.'„ .-.,3k

Profil A.

US

in

HU

C.

;;

Mit Gurt-Verbindung.

Mit Drell-Unterlage.

tll

A;

J-

Nur auf Leinen- oder Drell-Unterlage.

Nach diesen Profilen können Roll-Läden auf Leinen- oder Drell-Unterlage, oder Roll-Läden mit durchzogenen Gurten, oder Roll-Läden mit Stahlplättchen-Verbindung geliefert werden.

Alle Roll-Läden auf Gurten werden auch mit Lichtschlitzen im oberen Drittel oder ganze Flächen mit Lichtschlitzen geliefert, Roll-Läden auf Leinen oder Drell jedoch nur mit einzelnen Schlitzen.

Profile von Holz-Roll-Läden (natürliche Stärken). (Siehe Inseraten-Anhang S. 2.)

Wie gegenüberliegend.

Profil L.

(geschlossen)

Mit Drell-Unterlage.

mm

Tmm/Tnrmv//,

'wAy//AY///y/y''-

Mit Stahlplättchen-Verbindung.

____, _____

'/■m

IS

(geöffnet)

Mit Gurt-Verbindung.

II

Mg

d'

Profil L.

Nur auf Drell-Unter-lage (geeignet für Bücher- und Waren-Regale etc.).

Nur mit Gurten-Durchzug (geeignet für Saal-Durch-teilungen etc.).

Nach diesen Profilen können Roll-Läden auf Leinen- oder Drell-Unterlage, oder Roll-Läden mit durchzogenen Gurten, oder Roll-Läden mit Stahlplättchen-Verbindung geliefert werden»

Profile G und H werden nur ohne Lichtschlitze geliefert.

bei größerer Fläche das Rollensystem mit Flaschenzug versieht. Außer diesen Aufzugvorrichtungen begegnet man hier und da auch der einfachen und billigen Konstruktion mit Porzellanringen, doch ist diese primitive Ausführung oft Störungen ausgesetzt und daher weniger zu empfehlen. Für Außenjalousien kommen in den meisten Fällen wohl nur Kettenverbindungen in Betracht, da dieselben den Witterungseinflüssen besser Widerstand leisten als Gurten, und man bevorzugt besonders die patentierten bezw. durch Gebrauchsmuster geschützten Systeme, bei welchen die Stäbe nicht durchlocht, mit den Gurten fest verklammert und an den Seiten mit vorstehender Endklammer oder auch Ausklinkung zur Aufnahme der Schnüre und Drahtseile versehen sind. Diese Art Jalousien schließen ganz vorzüglich, während bei gewöhnlichen Stegketten Verbindungen und Aufzug durch die Schnürlöcher oft störende Sonnen-und Lichtreflexe entstehen, weil die Ketten im Gegensatz zu den Gurten die Schnürlöcher nicht ordentlich verdecken.

Die aufgezogene Außenjalousie legt sich hinter Lambrequins aus gepreßtem und verziertem Zinkblech, welches sich hinsichtlich Ausführung und Bemalung dem Baustil des Hauses möglichst anzupassen hat und bei besseren Bauten oft mit Vergoldung versehen wird. Etwaige Rund- und Flachbogen der Fenster werden durch entsprechende Verbreiterung der Bleche, besondere durchbrochene Zinkbogeneinsätze oder auch Holzbogeneinsätze mit feststehenden Stäben in der Ausführung der eigentlichen Jalousie ausgefüllt. Die idealste und billigste Ausführung von Außenjalousien ist indes diejenige, bei welcher die Jalousie hinter dem Sturz verschwindet, wodurch Führungen und Blech überflüssig werden.

An den Seiten läuft die Jalousie in Führungen, hinsichtlich welcher man Holz-, Eisen- und Drahtseilführungen unterscheidet. Die ersten beiden Arten können so eingerichtet werden, daß die Jalousie markisenartig ausgespreizt werden kann. Die meisten Außenjalousien werden durch besondere Leitrollen zum Zug von der Innenseite aus hergestellt.

In den meisten Gegenden Deutschlands schlagen die Fensterflügel nach innen auf, so daß einer Anbringung von außen nichts im Wege steht. Bei nach außen schlagenden Fensterflügeln wird die Jalousie innen angebracht, einfach auf Winkel gelegt oder, wo Holzfutter vorhanden, unter dasselbe geschraubt, unter Wegfall von Führung und Blechen.

Preise:

a)

Fensterläden einschl. kompl. Beschlag, naturell, ohne Anstrich. Feststehende Klappen ä qm M.    9,00—12,00 ) Montage M. 3,00—5,00

Bewegliche    ,, ä ,,    ,,    13,00—18,00 j    pro Fach

Roll-Läden, naturell, ohne Anstrich.

Auf Drell .

ä qm M,

4,80

,,    Leinen...... •)))>))

,,    Gurten ohne Schlitze.......,,,,,,

Montage je nach Größe und Anlage pr. Stück und Fach ,,

pr. Fach ,, pr. lauf, m ,, pr. Fach ,,

Beschläge

Gurten

Gurtenhalter .

Aufwindevorrichtungen für größere Roll-Läden je nach Anlage pr. Fach...........

4,60

15,00—50,00

5.50— 7,50

y) Stellbare Zugjalousien.

Mit Gurten.....

Mit Ketten .....

Zubehör .....

Zinkgalerie, je nach Art und einfacher oder reicher Ausführung

Führungen (Holz-, Eisen- oder Drahtführung) ,,    ,,

Ausspreizung .

Montage, innen außen

ä qm M.

5.50- 8,00 1,00—1,50

pr. lauf, m ,,

pr. Fach ,,

2,50-8,00 0,50—1,00 2,00—8,00 0,50—0,75 2,00—2,50

Der Firma A. Wohlfahrt & Co., Patent-Jalousiefabrik, Berlin, Dennewitz-straße 29, ist es gelungen, auch in der Rolladenbranche eine bedeutende Verbesserung zu erzielen, welche darin besteht, daß dieselbe einen unter der No. 161 812 patentamtlich geschützten Rolladen mit Panzerkette fabriziert.

Gegenstand der Verbesserung betrifft einen Ersatz der Durchzuggurte bei Rolljalousien, welche bekanntlich sich nach kurzer Zeit durchscheuern und abreißen. Es muß dann ein vollständig neuer Gurt in die Rolljalousie eingezogen werden, was mit Mühe, Unbequemlichkeiten und Kosten verbunden ist.

Zufolge der Verbesserung werden nun diese Gurte durch Panzerketten ersetzt, die derart konstruiert sind, daß eine Auswechselung der einzelnen Glieder, sowie auch ein Verlängern oder Verkürzen der Kette und damit der Jalousie mit Leichtigkeit vorgenommen werden kann.

Die Neuerung hat auch noch den Vorteil, daß ein Nachlassen der Ketten und damit verbundenes Schiefhängen des Rolladens ausgeschlossen ist.

Ferner bietet dieselbe auch noch Schutz gegen Diebesgefahr, weil die Panzerglieder nicht durchschnitten werden können.

Schattendecken für Orangerien und Gewächshäuser

bestehen aus 5 mm starken und 24 mm breiten Holzstäben, die durch Ketten von gut verzinktem Eisendraht derart verbunden sind, daß sie nur soviel Licht hindurchlassen, als für das Gedeihen der Pflanzen zuträglich ist. Die Schattendecken sind sehr leicht und daher bequem zu handhaben. Größere Decken werden auf Wunsch mit einer praktischen Zugvorrichtung versehen.

Diese Schattendecken werden in jeder Größe nach Aufgabe mit und ohne Anstrich geliefert.

Preise :

pro qm M. 2,00 ,,    ,,    ,, 2,50

Ohne Anstrich .... Mit Ölanstrich .... Zugvorrichtungen je nach Größe.

9. Fußböden.

Gewöhnlich gespundete und aufgenagelte, sowie sog. Riemenfußböden, aus schmalen Brettern mit verdeckter Nagelung hergestellte Fußböden werden fast immer vom Zimmermann gefertigt, seltener die sog. Patent- und Wiener Stabfußböden. Letztere sowie die aus Parkettafeln zusammengesetzten gehören mehr zur Tischlerarbeit.

Die Patentböden bestehen aus zusammengeleimten Fußbodenbrettern, die durch unterhalb eingeschobene Leisten am Werfen verhindert werden. Diese Leisten bewegen sich in Nutleisten, welche genau parallel an die Balken angenagelt sein müssen, und ermöglichen so das Zusammenziehen und Aus-

38

B.

dehnen der ganzen Fußbodentafel. Es sind somit alle sichtbaren Fugen mieden. Die Parkettafeln, die man besser furniert als massiv wählt, kommen fertig, mit Nuten an den Seitenflächen versehen, auf den Bau, werden hier mit besonderen Federn zusammengearbeitet und auf dem sog. Blindboden (rauhen Unterboden) mittels Holzkeilen genau in der Wage verlegt. Jede Tafel wird vor dem Zusammenschieben mehrmals in der Nut genagelt bezw. festgeschraubt.

ver-

Preise e i n s c h 1. Material (s. a. Seite 593 usw.).

1 qm Patent-Fußboden *) von astfreien kiefernen Brettern, aus verleimten mit eingeschobenen Leisten versehenen Tafeln, welche durch an die Balken genagelte Nutleisten gehalten werden, anzuliefern und aufzubringen >

von 2,5 cm starken Brettern...........

,»    3,0 ,) n    ,,    ...........

j» 4,o jj >,    jj ...........

I qm Stabfußboden*) von 1,0 m langen und 10—12 cm breiten Stäben, mit Nut und Feder ringsum zu versehen, anzuliefern und auf den vorhandenen Blindboden in diagonaler Richtung zu verlegen und zu befestigen:

Kiefernholz.............

Eichenholz.............

Kiefernholz.............

Eichenholz.............

Kiefernholz.............

Eichenholz.............

2,5 cm stark

3,° „

4,o    „

i qm Parkettfußboden kostet verlegt:

von Eichen-, Ahorn- oder amerikanischem Nußbaumholz mit dunkeln Adern und Streifen:

2,5 cm stark ...............

3,o

4,o

6,00 M. 7,oo „

8,50 „

6,00 „ 8,50 „ 7,00 „ 10,00 ,, 8,50 „ 12,00 ,,

9,00 , 10,00 , 12,00 , 8 — 10 ,

1 qm desgl. von Eichen- und Ahornholz mit dunklen Streifen ,, Eichen-, Ahorn- und amerikanischem Nußbaumholz mit Stern.......'.

,, Eichenholz (rein)..........

,, • Eichen-, Ahorn- und amerikanischem Nußbaumholz mit dunklen Ecken......

,, Eichenholz mit dunkler Kreuzader ....

,, Eichenholzadern und Quadern von Ahorn und

Palisander.............

,, Eichenholz mit Adern, Quadern und Stern

In letzterer Zeit ist auch Buchenholz zum Stabboden in Aufnahme gekommen. Dasselbe erfordert vor der Verwendung jedoch eine sehr sorgfältige Behandlung, damit es nicht vom Schwamm ergriffen wird, nicht übermäßig schwindet oder sich wirft. Die Hölzer müssen zunächst gut ausgesucht, dann ausgelaugt und imprägniert werden, am besten durch ein Salzbad. Nach genügender Austrocknung in einer Heizkammer sind die Stäbe dann verwendungsfähig. Die Firma O. Hetzer in W ei m a r hat durch diese sorgfältige Bearbeitung des Buchenholzes die besten Erfolge erzielt.

10—13 , 8—10 ,

j»

12—14 , 10—11 ,

)?

11— 13 ,

12— 14 ,

*) Siehe „Jahrbuch der Baupreise Berlins“.

I qm Stab-Fußboden aus Buchenholz, 2—3 cm stark, von 9 bis 12 cm breiten und 50—150 cm langen Stäben, kostet einschl. des

5-6 M.

Verlegens    ..................

Auch zu Treppenstufen findet das Buchenholz jetzt Verwendung.

Torgamentfussböden.

Torgame nt (Steinholz) ist ein Gemisch aus Holzstoffmasse und Asbest, das durch chemische Zusätze sehr schnell steinartig erhärtet.

Die Hauptverwendung des Torgaments erfolgt zur Herstellung von Fußböden und von Estrichunterböden für Linoleumbeläge, oder fn Verbindung mit Einlagen aus Drahtgewebe oder Torfsteinen zur Herstellung leichter, feuersicherer Zwischenstände und Decken.

Das Torgament wird ähnlich wie Zement, Asphalt an Ort und Stelle aufgetragen. Die übliche Stärke beträgt für Fußböden 1,5—2 cm. Die Verlegung erfolgt in zwei Schichten. Die untere Schicht dient als elastische und isolierende Unterlage für die Torgamentglattschicht. Die Stärke der Unterschicht beträgt gewöhnlich ca. 1 cm. Etwaige Unebenheiten in alten, ausgelaufenen Unterböden werden durch diese Unterschicht ausgeglichen.

Die Erhärtung der Schicht erfolgt je nach den Witterungsverhältnissen. Bei gewöhnlicher Zimmerwärme kann die Oberschicht schon am nächsten Tage nach Aufbringung der Unterschicht verlegt werden.

Der Belag ist wenige Tage nach der Verlegung genügend erhärtet, um begangen werden zu können, doch sollte derselbe mindestens acht Tage stehen, bevor er in Benutzung genommen wird, andernfalls ist er mit Pappe oder dergl. abzudecken und insbesondere bei Neubauten vor Schmutz zu schützen.

Es ist zu beachten, daß das Torgament einen in sich festen trockenen Unterboden zur Auflegung verlangt, an den es sich anklammern und festhalten kann. Es darf daher auch der Beton nicht zu mager oder mürbe sein und bröckeln. Nicht nötig ist die Verwendung von fettem Beton. Bei sorgfältiger Mischung genügt sogenannter magerer Beton und hat sich namentlich auch Schlackenzementbeton gnt bewährt. Es ist aber darauf zu achten, daß die Betonunterschicht auf einmal in der beabsichtigten Stärke hergestellt wird. Die Stärke des Betons darf nicht unter 5 cm betragen.

Ebenso zweckmäßig wird Ziegelpflaster als Unterboden verwendet, wie überhaupt auch alle Arten Plattenböden mit Torgament überzogen werden können.

Ferner eignet sich ebensogut fester Holzboden als Unterlage für Torgament. Bei Neubauten können 2jZ₂ cm starke Schalbretter als Unterboden verwendet werden. Doch darf nur altes trockenes Holz Verwendung finden. Die Bretter können rauh sein. Es ist darauf zu achten, daß dieselben auf der Füllung straff auf liegen.

Für Isolierzwecke empfiehlt sich eine Unterlage von Kork- oder Torfplatten, auf welche das Torgament ebenfalls unmittelbar aufgebracht werden kann.

Nicht als Unterboden verwendbar sind Gipsböden und Kalkbeton.

Der Torgamentfußboden bildet eine vollständig fugenlose, feuersichere Fläche, die sich sehr angenehm begeht. Der Fußboden ist gleichzeitig nicht so kalt wie Steinboden und läßt sich außerordentlich bequem und leicht reinigen.

Das Material läßt sich in jeder gewünschten Form an den Wänden emporziehen, so daß ein allseitiger wasserdichter Abschluß erreicht wird und durch Ausrundung der Ecken alle Schmutzwinkel vermieden werden können.

Der Belag hat sonach insbesondere hervorragende hygienische Vorteile und bietet gleichzeitig großen Schutz gegen Feuersgefahr. Er findet vor allem praktische Verwendung, wo großes Gewicht gelegt wird auf Sauberkeit und Feuchtigkeit, auf Fernhaltung von Krankheitsstoffen oder Ungeziefer, auf Undurchlässigkeit gegen Feuchtigkeit, so in Gasthäusern, in Krankenhäusern, allen'Arten öffentlicher Anstalten, in Laboratorien, in Geschäftshäusern, Lagerhäusern, Fabriken, in Bädern, Küchen, Schlafräumen usw.

Torgamentestrichböden als Unterlage für Linoleum werden in Stärke von o,8—i cm verlegt. Dieselben trocknen schon nach i—2 Tagen vollständig aus. Der Torgamentestrich gibt eine schöne, durchaus ebene Unterlage für das Linoleum ab und ist, wenn er sich auch teurer stellt als Zementestrich oder Gipsestrich, letzteren unbedingt vorzuziehen, da er einen schalldämpfenden, schnell erhärtenden, trockenen, elastischen und warmhaltenden festen Unterboden für das Linoleum abgibt. Auch läßt er sich nageln und bekleben.

Die Verlegung des Estrichs erfolgt ebenso wie die der Torgamentböden auf jeder Art Unterboden, so daß etwa vorhandenes verschiedenes Material, als Holz, Ziegelpflaster, Platten, Beton gleichmäßig mit dem Estrich überzogen und zu einer ebenen gleichen Unterlage für das Linoleum umgewandelt werden kann. Zur Erzielung größerer Schalldämpfung oder Isolierung verwendet man Unterböden aus Kork- oder Torfsteinen, die mit dem Torgamentestrich abgeglichen werden.

Die Einbringung der Torgamentböden und der Estrichböden für Linoleum erfolgt zweckmäßig, nachdem die sonstigen Arbeiten der Gewerken im wesentlichen beendigt sind, insbesondere nachdem Türen und Fenster bereits eingesetzt sind. Im Winter ist auch für eine mäßige Erwärmung der Räume Sorge zu tragen.

In Verbindung mit Drahtgeflecht wird Torgamentglättmasse in gleicher Weise wie Zement zur Herstellung feuersicherer Decken und Zwischenwände benutzt. Die Masse kann marmorähnlich glatt oder auch rauh gehalten, durchfärbt oder mit Farbe gestrichen werden.

Für leichte Zwischenwände, zu Isolierzwecken gegen Wärme und zur Dämpfung des Schalls braucht man noch besser Torf steine, die mit Torgament in bekannter Weise zu leichten Zwischenwänden aufgemauert oder zur Verschalung von Decken benutzt werden.

Torgament findet ferner zweckmäßige Benutzung zur Verkleidung hölzerner Treppen oder als Trittstufen auf Eisenblech, ferner aber zur Ausgleichung alter ausgelaufener Stein- und Holztreppen oder als Trittstufen in ausgesparte Zementstufen. Dabei kann der Torgamentbelag in verschiedenen Farben als Läufer gelegt werden.

Endlich wird vielfach empfohlen die Anwendung von Torgamentsockel-Profilleisten ‘und Vouten in unmittelbarem Anschlüsse an Torgament oder sonstige Fußböden, insbesondere auch zum wasserdichten festen seitlichen Abschluß an Linoleum.

Die einzige Lieferantin für Deutschland ist die Firma Franz Lehmann & Co. in Leipzig.

10. Säulen, Gesimse.

Säulenschäfte werden aus Brettern zusammengeleimt, dann rund gedreht, verjüngt und nach Erfordern kanneliert. Die Basen und Kapitäle nimmt man am besten aus vollem Holze gearbeitet an. Meistens ist die Bearbeitung des Kapitäls mehr Sache des Holzbildhauers.

Architravierte Bekleidungen, gekehlte Friese, Verdachungen und Holzgesimse überhaupt werden aus einzelnen, nach Zeichnung gekehlten und gehobelten Brettern zusammengesetzt und entweder auf vorhandene Balken oder Gerüste des Zimmermanns genagelt oder in sich zusammengearbeitet, verleimt und dann aufgebracht und befestigt. Wegen des Aufreißens dürfen dergleichen Arbeiten niemals aus vollem Holze gefertigt werden.

Preise einschl. Material.

I römisch-dorische Säule, 2,5 m hoch, 0,3 m im untern Durchmesser stark, mit gedrehtem Kapitell und Basis einschl. der Lieferung der Bretter und Nägel, zu fertigen und zu be-

48 M., kanneliert

1 desgl., 5 m hoch, 0,6 m im untern Durchmesser stark,

sonst wie vor, glatt..............

1 jonische Säule, 2,8 m hoch, 0,36 m im untern Durchmesser stark, mit geschnitztem Volutenkapitell und gedrehter Basis,

60—65 M., kanneliert 1 desgl., 5,6 m hoch, 0,6 m im untern Durchmesser stark,

180 M., kanneliert

I korinthische Säule, 3,2 m hoch, 0,3 m im untern Durchmesser stark, mit geschnitztem Kapitell und gedrehter Basis, sonst wie vor, glatt .

1 desgl., 6,25 m hoch, 0,6 m im untern Durchmesser stark, sonst wie vor, glatt .

1 qm Bekleidung von Trägern usw., als Architrav oder Fries, aus 1,5 bzw. 3,0 cm starken Brettern nach Zeichnung zu

fertigen einschl. des Materials .    .........

1 qm Fries mit Triglyphen aus 1,5 bzw. 3,0 cm starken Brettern nach Zeichnung zu fertigen einschl. des Materials usw.

I m dorisches Kranzgesims von etwa 0,15 qm äußerer Fläche

zu fertigen einschl. sämtl. Materialien.....,

I m desgl. von etwa 0,2 qm äußerer, sonst wie vor 1 m jonisches Kranzgesims von etwa 0,3 qm äußerer Fläche

sauber zu fertigen einschl. sämtl. Materialien.....

1 m desgl. von etwa 0,35 qm äußerer Fläche, sonst wie vor I m korinthisches Kranzgesims von etwa 0,32 qm äußerer Fläche, sauber zu fertigen, einschl. sämtl. Materialien .

I m desgl. von etwa 0,37 qm äußerer Fläche, sonst wie vor I dorischer Kragstein, 15 cm im Quadrat groß, 5 cm hoch,

an der unteren Ansicht Tropfen.........

I korinthischer Kragstein, 10 cm breit und hoch, 20—26 cm

lang, ohne gestochene Verzierungen........

1 m desgl. mit Bildhauerarbeit ungefähr.......

festigen, glatt

55—58 M.

90—140 „

sonst wie vor, glatt

sonst wie vor, glatt

68 M., kanneliert

.    150—160 M., kanneliert

II. Verschiedene Tischler-Arbeiten.

Preise einschl. Material.

1 m doppeltes Topfbrett für Küchen anzufertigen einschl.

Material..................

I m Sitze in Hörsälen, bestehend aus Tisch mit 48 cm breiter, 4 cm starker Platte, einem Fachbrett und Sitzbank, nach näherer Angabe anzufertigen, aufzustellen, mit Winkeleisen und Schrauben auf dem Fußboden zu befestigen .    .    .    .

95

245 ,

105 ,

345 ,

12—14

16—19

12—14 14—16

20—24 27—30

25—28 28—36

0,75—2,00

2,50—3,00

5-6 M.

14—16    „

i m Schülerpulte für Schulen aus Kiefernholz, mit eingesetzten Porzellan-Tintenfässern einschl. verzinkten Deckeln:

für Unter- für Mittelklassen klassen

für Oberklassen

für Secunda und Prima

Mk.

Mk.

Mk.

Mk.

Tische ohne Bank . Banktische .    .    .    .

Bänke ......

6,25 9 — 5,—

6.50

9.50 5—

6,—

8.50

4.50

i zusammengestemmter Katheder mit 2,2 m langem, 1,25 m breitem, zwei Stufen hohem Tritte, 1,75 m hohei Rückwand nebst zwei verschließbaren Schubkästen, wie das vor. aus Kiefernholz...............

10,— 5.50

100—120 M.

Nach besonderer Angabe aus Kiefernholz anzufertigen,

aufzustellen und zu befestigen..........

1 starken polierten birkenen Rohrstuhl anzuliefern .

1 Wandtafel, 1,9 m lang, 1,25 m hoch, aus Erlenholz, mit aufgeschrobenen Leisten auf der Rückseite, zwei Seitenführungen und Stecksein zum Höher- und Tieferstellen 1 einfaches verschließbares Schreibpult, 1,25 m breit, 0,75 m tief, mit Spinden, darunter die Schreibplatte mit Tuch bezogen, aus poliertem Kiefernholze anzufertigen .

1 m Schrank, 3 m hoch, 0,48 m tief, die Vorderseite verglast, mit Schiebetüren von poliertem Kiefernholze, sauber gearbeitet, anzufertigen und anzuliefern........

1 m offenes Fächerspind, 3 m hoch, 0,48 m tief, mit Rückwand von poliertem Kiefernholze mit Gesimsleisten, sauber

gearbeitet, anzufertigen und aufzustellen.......

1 qm abgefalzte polierte Tür aus 3 cm starkem Kiefernholze

mit runden Kanten..............

1 qm gestemmte Rückwand aus Kiefernholz von 3 cm Stärke

1 qm Unterladen mit Hirnleisten, 3 cm stark......

1 qm Einlegebogen, 3 cm stark..........

1 Bodenleiste, 1 m lang, 1 cm stark, nebst Schrauben

1 m polierter Sockel, 15 cm hoch .    ........

1 m gekehltes Gesims, 5 cm hoch.........

1 Stück Tischfuß, oben 6 cm im Quadrat stark.....

1 Stück desgl., geschweift, sonst ebenso......

1 qm gestemmte Fläche von 3 cm starkem Kiefernholze, auf

einer Seite poliert, einschl. des Materials......

1 qm glatte Fläche von 3 cm starkem Kiefernholze, auf einer

Seite poliert, desgl...............

1 qm Holzfläche zu polieren einschl. Politur......

120—150 ,,

5-7

30

72—80    „

70—80    „

60—70    „

i5

6-8

5-6

3-4

0,25

i,75

2,50

1.50— 2,00

2.50— 3,00

7-8

6—7

2,00 — 2,50

12. Instandsetzungen.

Bei Instandsetzungen von Tischlerarbeiten handelt es sich hauptsächlich um teilweise Erneuerung der ursprünglichen Arbeit. Man kann daher für die kleine, einzelne Arbeit der Instandsetzung das i¹/₂fache bis 2fache rechnen von den Preisen für neue Arbeiten.

L. Zu Tit. XI. Schlosser- und Drahtflechter-Arbeiten.

(Siehe auch G. zu Tit. VII, Seite 565.)

Bei

Man teilt die Schlosserarbeiten ein in rohe, hauptsächlich geschmiedete Eisenarbeiten, wie Balken, Anker, Zugeisen, Bolzen usw. (welche jedoch besser bei Tit. VII Schmiede- und Eisenarbeiten zu veranschlagen sind), und feine, mit der Feile gearbeitete, wie Tür- und Fensterbeschläge, Heiz- und Reinigungstüren, Geldschränke, photographische Ateliers, sowie Dachverbände, letzteren kommen häufig auch Konstruktionsteile in Gußeisen vor, so daß derartige großartige Arbeiten meistens von den Maschinenbauanstalten gefertigt werden, die zugleich die nötige Formerei, Gießerei usw. besitzen, auch die notwendige Anzahl von Schmieden und Schlossern jederzeit zur Verfügung haben.

Die wichtigsten Schlosserarbeiten für den Bau von gewöhnlichen Wohnhäusern sind die Verschlüsse für Türen und Fenster.

Von den Fensterbeschlägen werden jetzt hauptsächlich für feststehende Pfosten der Ruderverschluß, für aufgehende der Basküleverschluß zu wählen sein. Bei Boden- und Kellerfenstern wird allerdings noch häufig der Vorreiber verwandt. Der Espagnolett-Stangen-Verschluß ist im Prinzip ungesund und hat sich im Laufe der Zeit gar nicht bewährt, wäre! aber immer noch, namentlich am Rhein, sowie in Frankreich beinahe ausschließlich angewandt.

In bezug auf Türverschlüsse wird das alte deutsche Kastenschloß mehr und mehr durch das eingesteckte französische Drückerschloß verdrängt. Letzteres gewährt dreierlei Verschlüsse: 1. den Drücker oder die Falle; 2. das eigentliche Schloß für den Schlüssel; 3. den Nachtriegel. Die ersten beiden Verschlüsse sind meist von beiden Seiten zugänglich, der dritte nur von der Innenseite.

Bei Bolzen, Zugstangen usw. kommt es hauptsächlich auf sorgfältige Arbeit der Verbindungen, namentlich der Schrauben und Muttern an. Wirkt z. B. die Unterfläche der Mutter bei der Drehung nicht genau rechtwinkelig zur Längenachse der Schraube, so ist ein Abbrechen der letzteren beim Anziehen der Schraubenmutter unvermeidlich.

Die Preisberechnung geschieht bei rohen Eisenarbeiten nach dem Gewicht, bei Beschlägen usw. nach Stückzahl einschl. des verwendeten Materials. Die Preise für Lieferung und Anschlägen sind besonders berechnet, da vielfach jetzt die Beschläge aus Fabriken bezogen werden, welche infolge Arbeitsteilung bedeutend billiger liefern können. Die fabrikmäßige Herstellung der Beschläge hat jedoch den Nachteil, daß unter der guten Ware oft auch recht mangelhafte und minderwertige auf den Markt kommt. Falls daher die Beschläge bezogen werden, ist es ratsam, nur die besten empfohlenen Fabriken heranzuziehen. Hervorzuheben sind unter andern guten Fabriken die Firmen Puls und Spengler, beide in Berlin. In den meisten Fällen wird es sich jedoch empfehlen, an tüchtige Schlosser die Arbeiten zu verdingen.

Für einen Schlossergesellen einschl. Meistergeld und Vorhaltung der Werkzeuge zahlt man 0,45—0,50 M. für die Stunde. Ein Anschläger auf den Bauten, der ursprünglich Tischler oder Schlosser gewesen sein kann, arbeitet fast immer in Akkord, selbst seinem Meister gegenüber, und erhält im Tagelohn wenigstens 5 M.

Preise einschl. Material.

1. Fenster-Beschlagteile.

0,08 M.

1 Einlaßecke (Scheinecke), 130 : 20 : 3 mm groß, gefeilt und versenkt anzuliefern und anzuschlagen.......

I Einlaßecke, 120 : 18 : 2 mm groß, gefeilt und versenkt

anzuliefern und anzuschlagen...........

1 Einlaßecke, 100 : 16 : i³/₄ mm groß, gefeilt und versenkt

anzuliefern und anzuschlagen...........

1 aufgelegte schwarz gebrannte Zierecke, etwa 120: 18:3 mm 1 großes abgestreiftes Winkelband mit Aüfschraub- oder Ein-

stemm-Stützhaken: 130 mm lang........

desgl. 120 mm lang............

desgl. 110 mm lang.............

1 verziertes schwarz gebranntes desgl., i,5oM.bezw. 2,poM. bezw 1 halber Vorreiber mit Zubehör, samt Anschlägen .

0,07 M.

0,05 „ 0,25—0,50 „

0,45 „ 0,40 „ o,35

1 ganzer

1 eiserner Aufziehknopf mit Scheibe, samt Anschlägen 1 messingener ,,

1 Fensteraufsatzband, 130 mm hoch, ,,

120

11

11

11

11

11

11

11

11

desgl. desgl. desgl.

1 massives, gebohrtes Exakt-Fensterband, 50 mm Lappen 1 Einreiber mit Eisenolive und Schließblech ....

io5

90

11

11

11

11

11

11

11

OOOOOO'-oOcoOO

M CO h CO CO CO M

<4 o~ o o 6 o o d d d d

3 desgl. mit verzierter schwarzer aufgelegter Platte für das Stück mehr ...............

I Einreiber mit Messingolive und Schließblech ....

1 desgl. mit verzierter schwarzer aufgelegter Platte für das

Stück mehr...............

3 Einreiber mit Rotgußolive und Schließblech ....

1 desgl. mit verzierter schwarzer aufgelegter Platte für da Stück mehr ...............

0,30—0,50 „

0,70 „

0,30—0,50 „

o,75 „

1 Schlüsseleinreiber und Schließblech.......

1 desgl. mit verzierter schwarzer aufgelegter Platte für das

Stück mehr................

1 Doppelschlüsseleinreiber mit 2 Schließblechen ....

1 desgl. mit verzierter schwarzer aufgelegter Platte für das

Stück mehr...............

1 Fensterriegel bei aufgehenden Pfosten......

1 Baskül, zum Anschlägen fertig, ohne Olive, 6 mm Quadrat

riegel..................

1 Messingolive dazu einschl. Aufpassen ......

1 Baskül, zum Anschlägen fertig, ohne Olive, 8 mm Quadratriege

1 Rotgußolive dazu einschl. Aufpassen.......

1 Baskül, zum Anschlägen fertig, mit Messingkasten, ohne

Olive, 8 mm Quadratriegel..........

1 glatte Bronzeolive dazu einschl. Aufpassen .    .    .    .

1 Kantenbaskül mit Trieb- und Deckschiene mit Messing

kästen, ohne Olive, 6 mm Quadratriegel.....

1 verzierte Bronzeolive dazu einschl. Aufpassen ....

1 Kantenbaskül mit Nuß, ohne Olive, 8 mm Quadratriegel

1 Doppeleinreiber ohne Olive..........

1 Exakt-Klemmtrieb mit Eisengarnitur (Spengler, Berlin) .

mit Messing- oder Rotgußgarnitur

mit Bronzegarnitur.......

1 Hebelbaskül mit Bronzehebel, zum Anschlägen fertig .

0,30—0,50 „

0,45 „

0,30—0,50 „ 0,50 „

0,30—0,50 „ 0,50 „

1,50

0,80

2,00

1,00

hH

desgl.

desgl.

4,00

1,75 — 2,50 „

5,oo „

0,90 ,,

6,00—9,00 ,,

I Exakt-Druckschwengelverschluß für feste Mittelpfosten .    .    3,50—4,50 M.

0,60 „

o,75 „

1,00 „

1 Ruder mit Eisenknöpfen 1 desgl. mit Messingknöpfen 1 desgl. mit Bronzeknöpfen

2. Fertige Fenster-Beschläge.

1 Beschlag eines einflügeligen Fensters mit 2 Einlaß-Ecken, 2 Aufsatz-Bändern und»

entweder mit 2 halben eisernen Vorreibern und I eisernen

Knopf.................

oder mit 1 Einreiber mit Messing-Olive......

,,    ,,    1 Kanten-Basküle mit Messing-Olive

1 Beschlag eines zweiflügeligen Fensters mit 4 Einlaß-Ecken, 4 Aufsatz-Bändern und

entweder mit 2 ganzen eisernen Vorreibern und 2 eisernen

Knöpfen................

oder mit 2 Rudern mit Eisen-Knöpfen und 2 eisernen

Aufzieh-Knöpfen.............

oder mit 2 Rudern mit Messing-Knöpfen und 2 messingenen

Knöpfen................

oder mit I Basküle mit Messing-Olive......

,,    ,,    1 Kanten-Basküle 11. 1 Einreiber m. Messing-Olive

I Beschlag eines zweiflügeligen Fensters (Flügel übereinander) mit 8 schwarzen Zierecken, 4 schwarzen Aufsatz-Bändern, 1 Oliven-Einreiber und 1 Kanten-Basküle mit Messing-Olive I Beschlag eines vierflügeligen Fensters mit 16 Einlaß-Ecken, 8 Aufsatz-Bändern und

entweder mit 3 ganzen eisernen Vorreibern u. 4 eisernen

Knöpfen................

oder mit 3 Rudern mit Eisen-Knöpfen und 4 eisernen

Aufzieh-Knöpfen.............

oder mit 3 Rudern mit Messing-Knöpfen u. 4 messingenen

Aufzieh-Knöpfen.............

oder mit 1 Basküle mit Messing-Olive, 1 Doppel-Einreiber

(oder 1 Ruder) mit Messing-Olive.......

oder (bei Fenstern mit festen Pfosten) mit 2 Kanten-Baskülen, 2 Einreibern mit Messing-Olive . oder (desgl.) mit 2 Exakt-Druckschwengeln und 2 Einreibern mit Messing-Olive..........

odermitExakt-Klemmbetrieb u. 1 Basküle mit Messing-Olive I Beschlag eines vierflügeligen F'ensters mit 16 schwarzen Zierecken, 16 schwarzen Aufsatz-Bändern, I Basküle und

1    Exakt-Klemmbetrieb mit Messing-Olive.....

1 desgl. mit 16 Bronze-Ecken, 8 Bronze-Aufsatz-Bändern,

2    Baskülen mit verzierten Bronze-Oliven.....

1 Beschlag eines sechsflügeligen Fensters mit 24 Einlaß-Ecken,^ 12 Aufsatz-Bändern und

entweder mit 1 Basküle mit Messing-Olive, I Kanten-Basküle, 1 Doppel-Einreiber mit Messing-Olive und 1 Schlüssel-Einreiber, samt Anschlägen.....

Ohne

Anschlägen

1,00 M. 2,00 „ 6,50 „

2,00 „

3,25 „

oo-fx OJ

V o O 00^

15,00 „

3,oo „

5,50 „

6,75 „

5,5o „

17,00 „

13,00 „ 10,00 ,,

15,00 „

32,00 „

Mit

Anschlägen

VO O0 H

O O cn

000

3>°° „

4,75 „

5,25 „ 6,00 „ 12,00 „

18,00 ,,

5,oo „

7,50 „

9,00 ,,

8,50 „

24,00 „

16,00 „ 13,00 „

22,00 „

40,00 ,,

16,00 „

oder mit 1 Basküle mit Messing-Olive, 2 Kanten-Riegeln, 1 Doppel-Einreiber mit Messing-Olive und 1 Schlüssel-Einreiber, samt

Anschlägen ..................

oder mit 2 Baskülen mit Messing-Oliven, 4 Einreibern u. 4 Einstell-

Zapfen, samt Anschlägen........... .    .

1 Beschlag eines Doppelfensters kostet das Doppelte obiger Preise, welche für einfache Fenster berechnet sind.

13,00 M.

17,00 „

1 flache Rotguß-Olive gegen oben veranschlagte Messing-Oliven, Zulage für das Stück 1 runde desgl., desgl.

1 verzierte Bronze-Olive, desgl

1,00

1 Beschlag eines zweiflügeligen Schaufensters mit 4 Einlaß-Ecken, 4 Aufsatz-Bändern, 2 Kanten-Riegeln und

entweder mit 2 Einreibern mit Messing-Oliven, samt Anschlägen oder mit 1 Basküle mit Messing-Olive, samt Anschlägen .

0,25

o,6o

—2,50

t Beschlag eines dreiflügeligen Schaufensters mit 8 Einlaß-Ecken, 4 Aufsatz-Bändern und

entweder mit 2 Kanten-Riegeln, 4 Einreibern mit Messing-Oliven

und 2 Einstell-Zapfen, samt Anschlägen........

oder mit 1 Basküle mit Messing-Olive, 2 Einreibern mit Messing-

Oliven und 2 Einstell-Zapfen, samt Anschlägen.....

[ desgl. mit 6 Einlaß-Ecken, 6 Aufsatz-Bändern und

entweder mit 4 Kanten-Riegeln und 2 Einreibern mit Messing-

Oliven, samt Anschlägen.............

oder mit 2 Kanten-Riegeln und 1 Basküle mit Messing-Olive,

samt Anschlägen................

oder mit 4 Kanten-Riegeln, 2 Einreibern mit Messing-Oliven, ferner zu Oberlicht: 4 Einlaß-Ecken, 3 Einstell-Zapfen und 3 Einreiber mit Messing-Oliven, samt Anschlägen .

1 Beschlag eines vierflügeligen Schaufensters mit 8 Einlaß-Ecken, 8 Aufsatz-Bändern und

entweder mit 6 Kanten-Riegeln und 2 Einreibern mit Messing-

Oliven, samt Anschlägen    ..........

oder mit 4 Kanten-Riegeln und 1 Basküle mit Messing-Olive,

samt Anschlägen.............

1 desgl. mit 2teiligem Oberlichte mit 16 Einlaß-Ecken u. 8 Aufsatz-Bändern zu den unteren Flügeln, ferner 4 Einstell-Zapfen und 4 Einreibern mit Messing-Oliven zu den oberen Flügeln, endlich noch zu den unteren Flügeln:

entweder mit 6 Kanten-Riegeln und 2 Einreibern mit Messing-

Oliven, samt Anschlägen.............

oder mit 4 Kanten-Riegeln und 1 Basküle mit Messing-Olive,

samt Anschlägen................

1 Beschlag eines zweiflügeligen Schiebefensters (lotrecht beweglich) mit 4 Einlaß-Ecken; der obere Flügel mit 2 Schnur-Ösen, 2 Bleigewichten, 2 Rollen und mit den dazu gehörigen Schnüren und I Anziehknopf; der untere Flügel mit 4 Schlüssel-Einreibern; samt Anschlägen .

11,50 „

9,75 „

11,50

9,5o „

17,00 „

15,00 „

13,00 „

22,00 „

21,00 ,,

21,00 ,,

3. Tür-Beschlagteile.

1 langes Band, 520 m lang, zu Keller- usw. Türen

1 Stützhaken dazu.............

1 Zimmertür-Aufsatzband, 150 mm hoch, 2 mm stark .

Ohne

Anschlägen

Mit

Anschlägen

Ohne

Anschlägen

1 Zimmertür-Aufsatzband, 160 mm hoch, 2¹/₂ mm stark .

¹⁸⁰ »»

1 Exakt-Zimmertür-Band (massiv gebohrt) mit Olvorrichtung

1 Haustür-Band, 180 mm hoch, 4 mm stark.....

1 Torweg-Band, 200    ,,

250 „

lierten Bronze-Ringen und Bronze-Knöpfen.....

1 Exakt-Haustür-Band (massiv gebohrt mit 01 Vorrichtung) 1 Exakt-Torweg-Band 1 Stück Zimmertür-Kanten-Riegel, 20 cm lang, 3 cm breit

35 »

50 „

Für jede weiteren 15 cm Länge erhöht sich der Preis um 0,25 M.

1 Paar Exakt-Kanten-Riegel, 20/70 cm lang.....

1 Stück Haustür-Kanten-Riegel, 30 cm lang.....

99

99

>1

99

99

0,40 M. 0,60 „ 1,00 „

1,25 „ ■

L50 „

Mit

Anschlägen

o,6o M. o,8o „ i,5o „ i,75 » 2,00 ,,

99

99

99

99

99

99

mit pro fi-

99

00 jo 4-

99

99

99

99

99

99

1,30 1,80 2,00 ,,

1,50

2,10

2,40

45 ,,

Für jede weiteren 15 cm Riegellänge erhöht sich der Preis um 0,75 M.

1 Schubriegel

99

99

99

99

99

6,00 „ 2,20 ,, 3,oo „

OOO

o T

tC cf fO

1 Kasten-Schnepper-Schloß .

kleiner . mittelgroßer großer .

. kleines großes

1 Kasten-Riegel-Schloß............

1 Einsteck-Fallen-Schloß ...........

1 Einsteck-Korridor-Schloß.......

1 Kasten-Korridor-Schloß (Ix/₂ Tourschloß).....

1 Einsteck-Zimmertür-Schloß mit geradem Stulp, Falle,

Schluß- und Nacht-Riegel ohne Drücker.....

1 Einsteck-Zimmertür-Schloß mit schrägem Stulp, Falle,

Schluß- und Nacht-Riegel, ohne Drücker.....

1 Haustür-Einsteck-Schloß,

1 Torweg- ,,

1    Chubbsche Einrichtung zu Zimmertür-Schlössern 10 M. Zulage, Haustüren 15 M. Zulage zu vorigen Preisen.

2    eiserne Drücker auf Einlaß-Schildern, einschl. Einpassens

ins Schloß zu Zimmertüren...........

99

99

1,00 „

1,25 ,,

2,00 „ o,75 „

1.50

3,oo

3,50 „

6,00 „ 7,oo „

1,20

1,50

2,30

0,90

1,70

co kO '*-0

20

4,50 „

99

99

99

. . 15,00 „

7,50

12,00

17,00

3,oo—

2 messingene Drücker auf Einlaß-Schildern desgl.....4,75 —

2 Drücker von profiliertem Rotguß, wie vor .

2 desgl. von Bronzeguß, wie vor......

2 desgl. von Eisen auf Einlaß-Schildern, wie vor, zu Haustüren 6,00— 2 desgl. von Rotguß bezw. bronzene, wie vor

I kleine gewöhnliche Zuwerf-Feder......

1 große desgl..............

1 steigendes Aufsatzband besserer Konstruktion zu mittelgroßen Türen................

.    . 5,50—

•    • 8,50—

.    .    10,00—

. . 1,50 — •    •    2,50—

4.50    „ 6,75 „

8.50    „ 25,00 „

8.50    „

30,00 „

2.50    „ 5,oo „

3,50—

6,50 „

Schiebetür-Laufrollen mit blank gedrehter Lauffläche und gebohrtem Loch.

Durchmesser .

Kranzbreite .

Bohrung ....

Preis für das Stück . Pf.

mm

k0

Ui

Cg

UJ

sO co 00

\0 ro O

tO    H 4»

O C-ri O C-rv

tö 1—1 Cn öiCu O O

D hi Cb ^ C-n O O

cs

Durchmesser .... Kranzbreite ....

Bohrung .....

Preis für das Stück . Pf.

mm

62

13

30

88

18

13

45

Cb HH

o to

115

130

150

29

32

34

20

75

22

26

100

125

Cm N) W CO O vO sO

Schiebetür-Laufrollen mit konischer, blank gedrehter Nute und gedrehter Stirnfläche mit gegossenem Loch zum Aufbohren.

Durchmesser .... Dicke der Rolle Lochdurchmesser .

Preis für das Stück . Pf.

mm

80

20

12

80

90

20

12

90

105

120

130

160

20

20

20

20

12

12

12

100

150

200

15

225

Cg

O CH to CO Oüi Oüi

210

25

15

400

Schiebetürrollen für unten laufende Türen:

a)    Mit Kugellagerrollen für gewöhnliche Zimmertüren M. 0,90, für schwere Türen M. 1,10, mit vorstehender Nute M. 2,00 f. d. Stück.

b)    Mit Antifriktionsrollen bis I m Lauf M. 0,85, bis 1¹/₂ m M. 1,10, bis 2 m M. 1,50 f. d. Stück.

c)    Mit Anti friktionsrollen, Laufstift im Schlitz mitlaufend, für gewöhnliche Türen von 1—2 m Lauflänge M. 2,50—4,00, für schwere Tore 3—4x/₂ m Lauflänge M. 9,00 —15,00 f. d. Stück.

Antifriktionsrollen aus Schmiedeeisen mit Kompositionseinlage, unzerbrechlich und vollständig geräuschlos laufend M. 1,25—1,50 f. d. Stück mehr.

Gleitstifte zur Verhinderung des Herausspringens der Rollen aus der Laufschiene M. 0,30 f. d. Stück, für Torrollen M. 0,75 f. d. Stück.

1 Türpendel für durchschlagende Türen.¹) Bei Holz- und Eisenboden genügt ein Verschrauben in die Unterlage. Bei Zementboden empfiehlt es sich, um eine bessere Befestigung des Pendelkastens zu erzielen, ein Stück Holz unterzuschrauben, welches breiter als der Pendelbodenkasten ist.

150 jj    ..    67 ,,

17® .»    >.    7® ..

einschl. Kopf, Kopfhalter und Angelhalter.

„ 10,00 ,, 12,00

150 mm lang, 135 mm breit, 61 mm hoch, f. d. Stück M. 8,00 165 „

185 „

1 Türschließer, durch Luftdruck schließend, Zukrachen der Tür ausgeschlossen. Zylinder aus Messing.

Preise für das Stück:

Für leichte Stubentüren

Korridor- und schmale Haustüren Laden- und schwere Zimmertüren

. bronziert M. 18,00, vernickelt M. 30,00

» 35.00

„ 35.oo

11

11

?> 20,00, „ 20,00,

5)

11

Für mittlere Haustüren .

,, schwere Haustüren ....

,, ganz kleine leichte Türen . leichte Laden-, Korridor-Türen usw. . ,, 20,00, große Laden-, leichte Haustüren usw. ,, 23,00, große breite Haustüren usw. . große schwere Haustüren u. Torwege ,, 29,00,

. bronziert M. 24,00, vernickelt M. 40,00

„    50,00

D 30)00,

.    . M. 18,00, ohne Anschlägen ,,    16,00

,, 18,00

5)

55

• 55 26,00, ,,

5)

4- Fertige Tür-Beschläge.

i Beschlag einer Lattentür mit 2 Scharnier-Bändern und 1 Überwurf mit Kramme...........

55

55

Mit

1 desgl. mit 2 Scharnier-Bändern u. I Kasten-Riegel-Schloß 4,00 ,, 1 desgl. mit 2 langen Bändern, 2 Stützhaken und I Überwurf mit Kramme

Ohne

Anschlägen Anschlägen

2,00 M. 2,50 M.

5>°° >.

3,00 „    4,00 „

1 desgl. mit 2 langen Bändern, 2 Stützhaken und 1 Kasten-

Riegel-Schloß ...............

1 Beschlag einer glatten Tür mit 2 langen Bändern, 2 Stützhaken und ein Kasten-Riegel-Schloß.......

1 Beschlag einer glatten Tür mit 2 langen Bändern, 2 Stützhaken und 1 vollständigen Kastenschloß mit eisernen Drückern und I Schließhaken 1 desgl. einer Kreuztür mit 2 Aufsatzbändern, Einsteck-

Schloß mit eisernen Drückern.........

1 desgl. einer einflügeligen Zimmertür mit 2 Aufsatzbändern, Einsteck-Schloß und messingenen Drückern .    7,25 „    9,50 ,,

1 desgl. einer zweiflügeligen Zimmertür mit 4 Aufsatzbändern, 2 Kasten-Riegeln, Einsteck-Schloß mit Messing-Drückern

5,00 ,,    7 >oo ,,

5,00 „    7,00 „

.    6,00 ,,    8,00 ,,

5,25 „    7>5° „

15,00 „    20,00 ,,

1 Rotgußgarnitur zu ein- und zweiflügeligen Zimmertüren, Zulage zu vorigen Preisen.............

1 Bronzegarnitur desgl., desgl. ...........

1 Beschlag einer einflügeligen Tür mit 2 verzierten eisernen Bändern, Einsteck-Schloß mit verziertem, geschmiedetem

Schlüsselschild und Drücker, samt Anschlägen.....

1 desgl. einer zweiflügeligen Tür mit 4 verzierten eisernen Bändern, 2 Kanten-Riegeln, Schloß mit geschmiedetem Schlüsselschild und Drücker, samt Anschlägen........

1 Beschlag einer zweiflügeligen Tür mit 6 bronzenen Aufsatzbändern, 2 desgl. Kanten-Riegeln, Schloß mit Bronzestulp und

Bronzeschild und Drücker, wie vor.........

1 desgl. einer zweiflügeligen Haustür mit 6 Bändern, 2 Kanten-Riegeln, Schloß mit Schlüsselschild und Drücker, Rotgußgarnitur, wie vor................

1 desgl. einer zweiflügeligen hinteren Haustür mit 6 Aufsatzbändern, 2 Kanten-Riegeln, 1 eingesteckten Schlosse mit gußeisernem Drücker, Rosette und eingelassenen Schildern wie vor

1 desgl. eines Torweges, wie vor...........

1 desgl. mit Winkel-Bändern, Kanten-Riegeln, eingestecktem • Fallen-Schloß mit gußeisernem Drücker und allem Zubehör

vollständig zu beschlagen.............

1 Beschlag einer zweiflügeligen Schiebetür, bestehend aus 3,00 m langer Prismaschiene, 4 Hängeeisen, Buchenholzpuffer, 4 Stück (20 mm Durchmesser) korrekt gedrehten Rollen mit starken

ro -q-

C\ Ln

20—30 „

40—50    „

85 — 140 „

40-75

50-60 60—150

60—70 „

Gehängen, 2 unteren Führungen, 2 Springgriffen und 4 Bronze-Muscheln ..................

1 Beschlag einer einflügeligen Pendeltür, 3,50 X 0,90 m groß mit 1 Patent-Dauerpendel, oberem und unterem Zapfenband,

1    Paar Knöpfen, 2 Gummipuffern ..........

1 desgl. einer einflügeligen Pendeltür, 2,25X0,75 m groß, mit

2    Federbändern und 1 Paar Knöpfen, 35 mm Durchmesser und

2 Gummipuffern................

1 desgl. einer fünfteiligen Glaswand mit Aufsatzbändern, 4 Kanten-Riegeln, 2 eingesteckten Schlössern, Messing-Drückern und Rosetten, eingelassenen Schildern usw. nebst Oberlicht vollständig zu beschlagen einschl. Bankeisen.......

1 qm eines vier- und mehrteiligen Fensterladens von starkem Eisenblech mit Flachschienen verstrebt, anzufertigen und zu

befestigen..................

1 Basküle dazu besonders stark gearbeitet, nebst Basküle-

Schlüssel desgl. ................

I Haustorbeschlag, elegant mit Bronzegarnituren, Griffen, atmosphärischen Glocken und Portieraufzug........

1 Beschlag für große Windfangtüren in Schulen, Kirchen usw. Stärke der Türen in cm

80,00 M.

27,50 „

20,00 ,,

3⁶—40    „

40-50    „

17—20 „

200—24O „

4,0 4,5    5,0 cm.

Preis des Beschlages für eine zweiflügelige Tür .22    26    32 M.

5. Lüftungsbeschläge für Fensterflügel.

1 Flügelkipper (Drehung des Flügels um eine wagerechte Achse) ohne Schluß (Ausführung nach Spengler) mit Zugstange bis

3,50 M.

1,00 m Länge.................

Für längere Zugstangen tritt eine sehr mäßige Zulage ein.

Bemerkung. Bei Bestellungen ist anzugeben:

1.    Wie groß sind ungefähr die Flügel?

2.    Wie hoch liegt die Drehachse über dem Fußboden?

3.    Schlagen die Flügel nach innen oder außen?

Dieser Verschluß eignet sich jedoch nur für Fenster, wo ein ganz dichtes Schließen nicht gefordert wird, in den Fällen sind Flügelkipper mit Schluß zu empfehlen.

7,50 M.

1 Flügelkipper mit Schluß und Zugstange bis 1,00 m Länge .

Bemerkung. Bei Bestellungen ist außer den Angaben wie oben zu 1 und 2 noch anzugeben, wie groß der Anschlag ist und wie groß die lichte Entfernung der Flügel voneinander. Dieser Verschluß ist nur geeignet für Fenster, die nach innen aufschlagen, für Wohnräume und Salons.

I Flügelkipper mit Zugdruck und Zugstange

Dieser Verschluß ist der geeignetste für Schulen, Krankenhäuser, Fa-

6,00 M.

briken usw.

Bemerkung. Bei Bestellungen die Angaben wie vor.

i Knickhebel, welcher zum Auf- und Feststützen rechtwinklig geöffneter unterer Fensterflügel, welche nach außen und innen

0,45 M. 1,50 „

schlagen, dient, für das Stück in schwarzem Eisen.....

»    „    „    ,, Messing........

o,75 „ 1,50 „

1 Fensterlüfter, wobei die Flügel nicht rechtwinklig wie vor, sondern nur so weit geöffnet werden, daß oberhalb und unterhalb eine Lüftungsöffnung entsteht, für das Stück in schwarzem Eisen

„    „    „    „ Messing .    .    .

1 Klappfenster-Verschluß für nach innen aufgehende Oberlichtflügel:

Der Preis einer Garnitur vollständig (Patent-Verschluß, Schließkloben, 2 Rollen und 2 m Schnüren) lackiert beträgt 2,80 M., echte Bronze 5,80 M. Für Winterfenster lackiert 3,30 M., echte Bronze 6,80 M.

Augsburger Oberlicht -Fensterschnapper.

Simplex mit 2 Schnüren und Stellvorrichtung ....

Seilnacht mit 1 Schnur............

Morasky mit Excenter und Zugstangen in der Mitte .

I Beschlag zum Offnen hochgelegener Oberlicht-Fenster. Sprenglers Zugdruck-Verschluß, für 1 Stück =

Moraskyscher Regnerscher Leggottscher

Brunksche Verschlüsse für Lüftungsflügel mit horizontaler Drehachse, j Verschluß für gewöhnliche Fenster (sehr stark gebaut) .

1 Verschluß für kleinere Fenster entsprechend billiger .

1 Fangvorrichtung (stärkste Sorte) .    .    .    .......

1 desgl. (schwächere Sorte)............

1 Kuppelung für Doppelfenster...........

1 Hakenhülse (für die lose Holzstange) roh.......

1 desgl. ausgefeilt...............

5 M.

99

99

3 99

99

99

99

99

99

=    12 „

= IO — I4 „

•    3,25 M.

1 Glasjalousieklappe

99

99

mit Verglasung

mit Feststellvorrichtung

1.25    M.

2.25    „ o,75 „

0. Türzuwerf-Vorrichtungen.

Dieselben sind entweder nach zwei Seiten oder nach einer Seite wirkend. Der Zweck wird im ersteren Falle durch die Schwere der Tür selbst, durch schräg gestellte Bänder, durch Rollen auf schiefen Ebenen oder durch Federkraft erreicht; im zweiten Falle mehr durch Federkraft, wobei das Geräusch der anschlagenden Tür durch sog. „Zuschlagshinderer“, in letzter Zeit sehr in Aufnahme, fast ganz beseitigt wird.

Die verschiedenartigsten Versuche sind in der Herstellung dieser Zuwerfvorrichtungen gemacht worden. Am meisten bewähren sich für Pendeltüren solche, wo die Federkraft ausgeschlossen ist.

Bemerkung: Bei Bestellungen von Türzuwerf-Vorrichtungen sind meistens folgende Angaben notwendig:

Wie hoch, wie breit, wie stark sind die Flügel?

Stehen die Türen auf Holz- oder Steinfußboden?

Sind sonst besondere Umstände vorhanden?

15—25 M.

i Rollenpendel (die Tür ruht auf einer abgedrehten Rolle, welche wagrecht läuft; für schwere Türen sehr geeignet) mit Zapfenband und 2 Gummipuffern.............

•    15—25

i Pendel auf einer schiefen Ebene gehend (weniger gut, da der Kämpfer beweglich sein muß)

12—15 „

1 englische Windfangfeder in Eisenkasten mit Messingdecke .    .    12 — 50 ,,

Diese Konstruktion dürfte allgemein bekannt sein, sie hat den Vorzug, fast an alle Türen angepaßt werden zu können und im großen Zugwind fest

I Pendeltürbeschlag mit nach beiden Seiten sich öffnenden⁻Bändern io—20 1 Wiener Spiralfeder - Pendeltürbeschlag (für nicht sehr schwere Türen geeignet) einschl. Stellzapfenband, Pfannen und 2 Gummipuffern

zustehen, den Nachteil aber, daß die Federn von Zeit zu Zeit erneuert werden müssen. Ein längeres Aufsperren der Türen, wie beim Rollenpendel, ist hier nicht rätlich. Der Kasten muß immer ³/₄ voll Rüböl gehalten werden. Englische Windfangfeder einschl. Winkelband und oberem Stellzapfenband

zu leichten Türen zu mittleren Türen . zu schweren Türen . zu ganz schweren Türen 36 zu schwersten Türen.    .    50

Zulage für Steineisen bei Steinfußboden..........

1 Paar doppelte Spiralfeder-Aufsatzbänder, schwarz lackiert, rechts und links verwendbar

1,50 „

8 — 28    ,,

Türschließer mit Feder und Hemmvorrichtung mittels zusammengepreßter Luft. Dieselben finden immer mehr Verbreitung, da die Türen sich bei richtiger Anwendung von selbst und geräuschlos schließen. Die amerikanischen Patente sind jetzt durch deutsche meistenteils verdrängt. Die Preise betragen:

für schwere Türen . 25—30 M. für leichtere Türen . 18—25 ,,

10—40 ,, 3—5

75—125

15—20

1 Pendeltürfederkasten mit Zubehör.........

1 Ziehknopf zu Pendeltüren in Rotguß........

1 zweiflügelige Pendeltür ausschl. Schloß einschl. 4 Bronzeknöpfen ..................

1 Verschluß, bestehend in 2 Kanten-Riegeln und 1 Einsteck-Riegel-Schloß zu einer zweiflügeligen Pendeltür einschl. Anschlages ..................

7. Stahlblech-Roll-Läden (Jalousien).

1 qm Roll-Laden aus leichterem Bleche für gewöhnliche Fenster

ab Fabrik.................

1 qm desgb aus stärkerem Bleche für größere Fenster Für den Beschlag einer gewöhnlichen Fensterjalousie zum Aufstellen eingerichtet, Laufleiste zum Aufstellen mit Scharnieren und Scheren mit Knöpfen, Verschlußeinreiber einschließl.

Schlüssel usw., vollständig und gangbar.......

1 großer Fenster- bezw. Balkontür-Roll-Laden mit Schneckentrieb, stehender Welle mit 4 konischen Rädern, eiserner Walze, nebst eisernen Lagern einschl. Schlüssel vollständig zu beschlagen und zu befestigen...........

1 qm Roll-Laden fertig angebracht in Eisennuten laufend

1 m Eisenführung besonders............

1 Rollkastenbeschlag..............

1 Federaufzug zum Selbstrollen besonders.......

1 Räderübersetzung besonders...........

1 Vorgelege (Zahnradübersetzung mit Kurbel und Schneckengang) besonders...............

00

\o 00

15—20

25—35

9~io

1.50— 2,00

2.50— 3,00 25—28

4.50— 5,00

25-30

8. Amerikanische Yale- und Standard-Schlösser.

Die Yale-Schlösser sind die besten Sicherheitsschlösser, welche, da dieselben einen kleinen, bequemen, leicht in der Geldtasche bergbaren Schlüssel besitzen, namentlich zu Hauseingangstüren, Geschäfts-, Kontor-,

Vorraum-, Korridor-, Lager- usvv., Türen für Möbel, eiserne Wandkasten usw. sehr beliebt sind.

Die Standard r Schlösser dienen zu gewöhnlicher Verwendung an Hausund inneren Türen, Möbeln usw., es sind ebenfalls Sicherheits - Schlösser (d. h. Chubbsche Schlösser mit 3 Zuhaltungen). Der Schlüssel ist ebenfalls sehr bequem.

Die Schloßstulpen und Schließbleche sind aus polierter Bronze gefertigt, ebenso ist bei den inneren Teilen durch passende Verwendung von Stahl, Bronze und Eisen auf möglichste Verringerung der Reibung', leichten Gang, Rostsicherheit usw. Rücksicht genommen.

Die Schloßstulpen werden auch in verzierter oder sog. gehämmerter Bronze gefertigt; ebenso die Drehknöpfe und Schilder.

Die betr. Yale- und Standard-Schlösser erhalten anstatt Klinken runde Drehknöpfe, doch lassen sich auch leichte Horn- oder Holzdrücker mit entsprechender Änderung dazu einrichten.

M.

1 Kastenriegelschloß mit 3 Schlüsseln (von beiden Seiten zu schließen),

Ln kO

auch zu eisernen Türen verwendbar...........

Dasselbe, noch schwererer Kasten, etwa ¹/₂ mal so groß, desgl.

1 Kastenriegelschloß, außen mit Schlüsselloch, innen zum Aufdrehen,

mit 3 Schlüsseln..................

1 Einsteck-Haustürschloß, 3 Schlüssel, äußerer Drehgrift' feststellbar

(vorzügliches Haustürschloß)..............

Bronzegarnitur dazu, Renaissance, 2 Drehknöpfe, 1 Ziehknopf, 1 Schild

durchbrochen mit Nickelunterplatte, reich.........

Bronzegarnitur, verziert, ornamentiert, 2 Drehknöpfe, 1 Schild .

Einfache Bronzeknöpfe von 6,00 M. an. Einfache weiße Knöpfe . Bronzegarnitur ohne den Schlußriegel, nur mit schließbarer Falle .

1 Einsteck-Haustürschloß, 3 Schlüssel (dasselbe nach Standard-System

34 „

kostet nur 21,00 M.)................

1 messingenes Schubkasten- oder Schrankschloß, von Stulp bis Mitte Schlüsselloch einschl. 2 Schlüssel,

22

64 mm,

5,00 M. für das Stück.

32/40

3,5°

85/115 mm groß 9.50 M. für das Stück.

1 Kastenriegelschloß, 3 Schlüssel (gutes Korridorschloß).....

Dasselbe als Schnepperschloß..............

1 Kastenschnepperschloß wie vor eingerichtet, 3 Schlüssel (gutes Korridorschloß) ....................

1 Einsteck-Schnepperschloß, 3 Schlüssel (gutes Korridorschloß, außen

zu schließen, innen aufzudrehen)............

1 weißer Drehknopf dazu 2,50 M. — 1 Bronzedrehknopf dazu 4,50 M. — 1 Bronzegarnitur, Renaissance, 1 Bronzedrehknopf, I Bronzeziehknopf

und 1 Schild dazu.................

1 Einsteck-Riegelschloß mit 3 Schlüsseln, nur außen schließend

Außen und innen schließend..............

Dasselbe stärker zu sehr schweren Türen, nur außen schließend .

Außen und innen schließend..............

1 Kastenhaustürschloß, außen Falle und Riegel schließbar, innen Falle drehbar und Riegel schließbar einschl. 3 Schlüsseln.....

B.

39

I massiv bronzenes, rostfreies Sicherheitshangschloß mit 2 Schlüsseln,

So mm breit

4,50    5,00    5,50    6,00    6,50    7,25    8,00 für das Stück.

1 Einsteck-Haustürschloß 2 Tages- und 2 Nachtschlüssel (Drehknöpfe

abstellbar)...... ......•

Dasselbe ohne Schlußriegel, nur mit schließbarer Falle .

1 Schiebetürschloß mit glattem Stulp, 2 Schlüssel (auch mit rundem

Stulp zu haben)..................

Dasselbe ohne Schlüssel................

1 Einsteck-Zimmertürschloß mit 1 Schlüssel (ganz vorzügliche, sehr

beliebte Zimmertürschlösser)    .........

1 Einsteck-Zimmertürschloß mit 1 Schlüssel, desgl.......

1 desgl., etwas kleiner, mit 1 Schlüssel, desgl.........

1 Einsteck-Schnepperschloß mit 2 Schlüsseln, für Korridortüren .

1 Einsteck-Fallenschloß für schwere Türen.........

1 Einsteck-Riegelschloß für schwere Türen mit 2 Schlüsseln Dasselbe sehr schwer und sehr sicher mit 5 Zuhaltungen ....

1 Einsteck-Riegelschloß mit 2 Schlüsseln (auch zu Schranktüren geeignet) .....................

I vollständiger Gattertürbeschlag von beiden Seiten von selbst ins

Schloß fallend, 2 Band, I Schnappfallenschloß.......

Drehknöpfe:

I Paar braune Drehknöpfe zu Standard - Zimmertürschlössern mit

schwarzen Rosetten und desgl. Schlüsselschildern......

1 Paar weiße Drehknöpfe zu Standard - Zimmertürschlössern mit schwarzen Rosetten und des desgl. Schlüsselschildern 1 Paar schwarze Drehknöpfe zu Standard - Zimmertürschlössern mit

schwarzen Rosetten und desgl. Schlüsselschildern......

1 Paar schwarze Drehknöpfe zu Standard - Zimmertürschlössern mit

echt bronzenen Rosetten und desgl. Schlüsselschildern.....4,00 ,,

1 Paar ganz bronzene verzierte Drehknöpfe (mit Bronzerosetten und

kleinen Bronzeschlüsselschildern) '............

1 Paar desgl., desgl..................

1 Paar desgl., aber glatte Bronze, desgl...........

1 Paar schwarze Büffelhornknöpfe mit Hornrosetten und Hornschlüsselschildern ....................

26

35    40    45

50

60

.    28 M.

•    20 „

11

11

co\fl OMU

11

11

1,00 „

.    . 1,25 „

1,50 „

00 Gvo VO

11

9. Kunstschlosser- bezw. Kunstsehmiede-Arbeiten.*)

Dieselben beziehen sich hauptsächlich auf Anfertigung von schmiedeeisernen PTnstertürgittern, Firstbekrönungen, Treppengeländern, Einfriedigungen, Toren usw. Genaue Preise lassen sich über dergleichen Arbeiten nicht angeben, da dieselben einmal davon abhängig sind, ob die Arbeiten nach vorhandenen Modellen, ob mit der Hand oder teilweise mit Maschinen angefertigt werden.

a) Eiserne Bänder, Türen, Gitter usw. (Siehe auch G. zu Tit. VII, Seite 565.)

• 1 kg eiserne Fenster- und Türbänder anzuliefern und anzuschlagen ..................

0,80—1,50 M.

*) Diese Arbeiten können auch bei Tit. VII zur Veranschlagung kommen.

i kg desgl. ein- und zweiflügelige Türen.......

0,80—2,00 M.

I qm einfache Gitter für Fenster, Torweg'e, Einfriedigungen, aus senkrechten Stäben mit wagrechten Schienen, je nach

8-13

der Stärke der Stäbe und Schienen........

I qm Gitter mit einfachen Ranken oder Ringfüllungen, sonst

15 —18 25—50 80 — 150 12—18 18—22 12—20

wie vor..................

I qm desgl., jedoch reicher............

i qm desgl., sehr reiches Gitter oder Tor.......

i qm Tor aus Drahtgitter............

i qm Tor aus Schuppengitter...........

I m einfaches Treppengeländer..........

25-75

I m reicheres desgl...............

¹

Jolys Technisches Auskunftsbuch.

Man berechnet häufig die schmiedeeisernen Gitter auch nach dem Gewichte. Es kostet alsdann:

0,50—2,50 M.

1 kg schmiedeeisernes Gitter...........

1 kg schmiedeeiserner Torweg aus senkrechten Eisenstäben,

Riegeln von Bandeisen, kreuzförmigen Zugstangen, Beschlag und einfachen gebogenen Ranken einschl. Aufstellen .    .    0,80 — 1,00 ,,

1 kg desgl. mit Blechfüllungen im unteren Teile und vielen

1,00—1,20 ,,

gebogenen Ranken...............

0,65 — 1,00 „ 1,20—1,50 „ 3—6 8-15 30—40 50—100    „

15—20    „

25 — 50

1 kg schmiedeeisernes Treppengeländer mit gekreuzten Eisenstäben bezw. Flacheisen mit Rosetten.......

1 kg desgl. mit einfachen gebogenen Ranken.....

1 qm einfaches Drahtgeflecht je nach der Maschenweite .

1 qm verziertes desgl...............

1 Turmspitze mit Wetterfahne in einfacher Herstellung

desgl.

1 Dachspitze in einfacher Ausführung in reicherer

in reicherer    ..    .    .    .

desgl.

Schmiedeeiserne Wellblechtüren s. S. 382. ,,    Fenster s. S. 385.

Eiserne Türen und Fenster für Fabriken und ähnliche Bauten; nach den Entwürfen des Baumeisters Paul Tropp, Berlin. Die Ausführungen sind dem Zweck entsprechend äußerst solid, dabei aber so einfach als möglich konstruiert und zum größten Teil patentamtlich geschützt. Die Zeichnungen sind u. a. der Lehrmittelsammlung der technischen Hochschule zu Cbarlottenburg einverleibt.

1 schmiedeeiserne einflgl. Tür mit glatten doppelt gestreckten Blechen, 2 mm stark, für eine lichte Maueröfihung,

1,10X2,10, in einer durch Bügel verbundenen Doppelzarge mit Aufsatzbändern, mit Universalfabrikschloß D. R.-G.-M.

95 — 115 M.

No. 171011 mit eisernen geschmiedeten Drückern anzufertigen, grundiert anzuliefern und mit Hilfe des Maurers einzusetzen ..................

1 dieselbe Tür, jedoch mit Patentplatten System König,

Kücken & Co., anerkannt als vollständig feuersichere Tür 1 schmiedeeiserne Tür, Ausführung wie I, jedoch zweiflgl.

140—170    „

1,65X2,25 groß, mit 3 mm Blechen........

160 —180    „

1 dieselbe Tür, jedoch wie 2, mit Patentplatten System

König, Kücken & Co.-.............

1 dieselbe Tür mit glatten Blechen als Schiebetür mit Differenzialrollen, ringsherum laufendem Falz, genau justier-

bar, mit Doppelzarge, Puffer, Universalspringhakenschloß auf

Hauptschlüssel schließend, sonst wie vor.......

i dieselbe Tür mit oberen Glasfüllungen.......

I schmiedeeisernes Einfahrts-Schiebetor für Landfuhrwerk, 3,0X3,10, einflgl., von glattem, doppelt gestrecktem Blech mit Doppelzarge und ringsherum laufendem F'alz, justierbare Differentialgehänge, Puffer, Universalspring'hakenschloß D. R.-G.-M. No. 171011, Führungsschienenräumer, außen oder innen laufend, zug- und feuersicher schließend anzufertigen, grundiert anzuliefern und mit Hilfe des Maurers einzusetzen Dasselbe Tor mit oberen Glasfüllungen und Schlupftür, mit Springhaken und Kastenuniversalschloß, ca. 3,00X3,40, sonst

wie vor ..................

Dasselbe Tor wie No. 7, jedoch mit Patentplatten System König, Kücken & Co. (eine tatsächlich feuersichere Tür) 1 schmiedeeisernesEinfahrts-Schiebetor, einflgl., für Eisenbahnfahrzeuge, 4,50X5,0° lichte Maueröffnung mit Schlupftor,

sonst wie Pos. 7 mit 2 Universalschlössern......

Dasselbe Tor mit Patentplatten System König, Kücken & Co. 1 Universalfabrikschloß auf Hauptschlüssel schließend derartig, daß beide Schlüssel vollständig unabhängig voneinander sind und mit dem Hauptschlüssel auch das Schlüsselloch des gewöhnlichen Schlüssels verschlossen werden kann; sehr wichtig für die Kontrolle und für Räume mit wertvollem oder gefährlichem Inhalt, welche nur im Beisein des Betriebsleiters betreten werden sollen. In extraschwerer Ausführung für den Hauptschlüssel als Sicherheitsschloß gearbeitet D. R.-G.-M. No. 171011

1.    als Einsteck- oder Kastenschloß für eiserne Türen .

2.    als Einsteckschloß für Holztüren........

3.    als Springhakenschloß............

230-—250 M. 210—220    ,,

450—500    „

550—600    „

475—500    „

1000—1100 „ 1050—1150 „

15 — 17 15 — 16 23—25

Fenster.

120—140    ,,

1 schmiedeeisernes Etagenfenster, ca. 3,00 m breit, 2,50 m hoch, mit 2 sechsscheibigen Lüftungsflügeln mit Treibriegelverschluß, einem zehnscheibigen Oberlichtklappflügel mit Scherenverschluß, Patent Hahn, mit Stangenführung und Doppelhebel, Schweißrinne und doppelter Dichtung an allen Flügeln anzufertigen, grundiert anzuliefern und mit Hilfe des Maurers einzusetzen, einschl. Lieferung aller Befestigungsmittel ...............

1 schmiedeeisernes Etagenfenster, ca. 1,75 m breit, 2,10 m hoch, der obere Teil nach unten schiebend, der untere mit einem zweischeibigen Putzflügel, mit Aluminiumbronzeband, Stirnradübertragung und Winde, Schweißrinne und allen

100—120

Befestigungsmitteln wie oben..........

275—300 „

1 schmiedeeisernes Plallenfenster, ca. 4,oX4,o m groß, mit ausbalancierten Flügeln, der untere Teil nach oben, der obere Teil nach unten schiebend, Schweißrinne, gefraisten Kettenrädern, Stahlgelenkketten, Stirnradübertragung, Schraubenwinde in bequemer Höhe, einschl. aller Befestigungsmittel mit Hilfe des Maurers eingesetzt.........

Dieses Fenster ist ohne die Fehler der bekannten Konstruktionen, es ist unerreicht leicht beweglich, unabhängig vom Sturm, einmal gut gemacht ohne jede spätere Reparatur und bewirkt eine vorzügliche Lüftung.

b) Treppen von Schmiedeeisen. .(Gußeiserne Treppen s. S. 569.)

Schmiedeeiserne Treppen, bestehend aus Trägern oder zusammengenieteten Blechen für die Wangen, aufgesetzten Blechen oder Winkeleisen für die Trittstufen, welche wie die Setzstufen aus Blechen gebildet werden, finden, seitdem das Eisen mehr in Aufnahme gekommen ist, vielfach Verwendung. An den steinernen Treppenhausmauern werden die Stufen 5—10 cm weit eingelassen Als Belag der Trittstufen dient Linoleum, Holz, auch Marmor. Die Treppen eignen sich sowohl für einfache, als reichere Ausstattung. In letzterem Falle können dieselben durch reich gezogene eiserne Profilleisten, Zinkbekleidungen, Rosetten usw. reich architektonisch ausgebildet werden.

1 Treppenstufe einer geraden Hintertreppe, 1,0 m breit, aus Eisenblechen 2 mm stark, mit starkem Eckeisen anzufertigen und

aufzustellen.................

1 desgl. mit gezogenen Stufen und gekrümmten Wangen .

1 desgl. von Vordertreppen 1,2—1,5 m lang je nach der Ausführung 12 — 20 ,,

1 qm Podest von einfachen Treppen, die Blechabdeckung an der Oberkante der Träger befestigt und an der unteren Seite durch Träger verstärkt

1 qm reichere Podeste mit gedrehten Stäben an der Unterseite . 30—40 ,, Treppengeländer siehe Seite 611.

1 Stufe einer feuersicheren eisernen Haupttreppe, einschließlich Geländer, kostet je nach der Ausstattung:

8—10 M.

10—12 ,,

20—30 „

Gerade

Treppe

Wendel-

Treppe

Mk.

Mk.

2.

r    r    r    r    ?    p    ? 9

o Mül    *0    o    '•O    00^1

O en    o    en

2 2    2    2    2

222g

DC

£.•

n>

22—-2 7

24—30

26—32

30—36

38—44

42—48

46—52

22—26 24—28 26—30 28 — 32 30—34 33—40 4^ — 50

Für Eichenholzbelag- 2 5°/₀ Zuschlag- zu obig-en Preisen. „ Marmorbelag iooo/o „    „    „

6,50—7:50 M.

1 m einer Stufe einer eisernen Treppe im Freien (Columbus-Treppe); Eisengewicht 20 kg für 1 m Stufenlänge. Preise ohne Eisengeländer und ohne Verlegen.......

c) Eiserne feuer- und diebessichere Geldschränke, F'ensterläden und Türen.

1400 M. 1300 „

1 feuersicherer Geld- und Dokumentenschrank in Möbelform mit Verzierungen, 1,65 m hoch, 1,20 m breit, 0,60 m tief, inwendig an allen Seiten 8 cm kleiner, Gewicht 1250—1400 kg, mit 2 Tresoren, Aufziehschieber und einem 8 cm hohen Holzuntersockel und Patentstahlpanzet........ ...

1 desgl. ohne Tresore...............

i feuersicherer Geld- und Dokumentenschrank, 1,65 m hoch, 1 m breit und 0,60 m tief, Gewicht 800 — 850 kg nebst 0,30 m hohem Holzuntersockel, 2 verschließbaren Schubkästen, sonst wie vorhin mit 2 Tresoren ...............

1 desgl. ohne Tresore...............

1 feuersicherer Geld- und Dokumentenschrank wie vorhin, 0,95 m hoch, 0,7 m breit und 0,6 m tief, inwendig an allen Seiten 8 cm kleiner, Gewicht 400—425 kg, nebst einem 0,8 m hohen hölzernen Untersockel mit Patentstahlpanzer zum Verschließen mit Tresor

im Innern...................

1 desgl. ohne Tresor...............

1 feuersicherer Geld- und Dokumentenschrank, 0,85 m hoch, 0,90 m breit, 0,52 m tief, inwendig an allen Seiten 8 cm kleiner, Gewicht 250—300 kg nebst hölzernem, verschließbarem Untersockel, 0,80 m hoch, mit Tresor im Innern.......

1 desgl. ohne Tresor...............

1 qm eiserne Tür oder Fensterladen mit aufgenieteten Kreuz-und Ouerbändern, mit desgl. eingefaßten Bändern und den nötigen Befestigungseisen und Verschlußteilen, je nach der Stärke....................

1100 M. 1000 „

O Ln

o o

25—30 »

d) Glockenzüge.

1 Glockenzug mit einer gewöhnlichen Glocke, I Zugknopf, I Rolle

und einer Zylinderkette..............

1 desgl. mit Spiralfeder und Uhrglocken.........

1 desgl. für eine Plaustür, zugleich mit Aufziehvorrichtung für

den Hauswirt .    ..............

1 desgl. selbsttätig (stiller Portier) in einfacher Konstruktion .

1 desgl. mit Schale und Zugknopf...........

Ln

0\ Gr

40—6o 15—20 40—45

10. Verschiedenes aus Schmiedeeisen.

(Siehe auch G. zu Tit. VII, Seite 565.)

1 Gartensessel aus Rundeisen mit Drahtgeflecht kostet

1 Lehnstuhl desgl................

1 Gartentisch desgl...............

1 ovaler Tisch zum Aufklappen..........

1 Gartenbank mit Rück- und Seitenlehne desgl.....

1 Blumentisch desgl...............

1 Blumenriegel aus Schmiedeeisen.........

1 Vestibülampel für Glas desgl...........

1 Laternenarm mit Laterne desgl..........

1 Ventilationsklappe je nach der Größe und Ausstattung

1 Gardinenspiegelhaken (Putzhaken).........

1 kg Blech-Schornstein-Rauchröhre.........

1 Reinigungstür für Schornsteine ohne Falz......

1 Reinigungstür für Schornsteine mit Falz......

1 Wrasenklappe mit F'alz............

1 Wrasenklappe ohne Falz .....    .......

1 Kratzeisen.................

1 kg Gitter auf Kellerkreuzen...........

1 kg Müll- und Aschengruben............

9—12 M. 12—14 22—30

30—40

27—32 16—22 80—90 60—120    „

100—200 6-15 0,10—0,15 „ 0,50—0,60 ,, 1,00—1,50 „ 2,00    ^,50    ,,

2.50— 3,50 „

1.50— 2,00 „

2.50— 3,00 „ 0,70 „

0,80—0,85 „

i kg Senkgruben-Gitter.............

1 Patenthalter für Gardinen-Rosetten mit Zinkblech-Kapsel

1 eiserner Kastenkarren.............

1 eiserner Aschen- oder Müllkasten mit Deckel

48X48X63 cm groß...........

1 desg'l. 56X56X65 cm groß...........

1 Patentstahldraht-Fußmatte verzinkt, mit einfachen Spiralen, auf beiden Seiten recht liegend, je nach der Größe für das

Quadratmeter berechnet............

1 desgl. mit gekreuzten Spiralen, nur auf einer Seite richtig liegend (nur in bedeckten Räumen verwendbar) für das Quadratmeter................

0,80—0,85 M.

18—20

0,20 „

16—18 20 — 22

25 — 30

15—35

11. Instandsetzungen.

1. Schlösser.

1 Kastenschloß, Riegel oder Einsteckschloß abzunehmen .

1 desgl, zu reinigen und wieder anzuschlagen.....

1 neue Feder zu liefern und einzusetzen ....*..

1 neue Falle desgl., wie vor...........

1 neue Zuhaltung desgl..............

1 neuer Stulp desgl...............

1 neuer Nachtriegel desgl.............

1 neue eiserne Nuß desgl.............

1 neue messingene desgl.............

1 Federstift, Umschweifstift oder Zuhaltungsstift desgl. .

1 neuer Schließhaken desgl.............

1 Schließblech loszunehmen, nachzufeilen und wieder zu befestigen ..................

1 Drücker desgl. nachzupassen und neu zu bohren .    .    .    .

1 neuen Schlüssel zu fertigen..........'    .

1 Türband abzunehmen, vorher die Bekleidung zu lösen, zu hinterfüttern, das Band wieder zu befestigen und die Bekleidung anzubringen.............

1 Kantenriegel abzunehmen, mit neuem Kopf zu versehen und

wieder anzuschlagen .............

1 Schließblech dazu losgenommen und wieder paßrecht befestigt

2. Fensterverschlüsse.

0,50—0,60 M. 0,75 — 1,00 „ 0,50—0,65 „ 0,80—0,90 „ 0,60—0,75 „ 0,90—1,10 „ 0,50—0,70 „ 0,75—0,90 „ 0,90—1,00 ,, 0,20—0,30 „ 0,80—1,00 „

0,75—1,00 „ 0,75—1,00 „ 1,00—1,25 „

1,75—2,00 „

1,00-1,20

0,50—o,6o

1 Fensterband abzunehmen, zu richten bezw. instandzusetzen und wieder anzuschlagen 1 Basküle, den Trieb in Ordnung zu bringen oder das Schließblech nachzufeilen oder den Kloben zu verändern und den Beschlag wieder gangbar zu machen........

.    0,50—0,60 ,,

0,75 — 1,00 „

M. Zu Tit. XII. Glaser-Arbeiten.

Über Glas ist im 5. Abschnitt XXXV, Seite 403, ausführlich behandelt.

In größeren Anschlägen ist es notwendig, für Bruch während der Bauzeit eine gewisse Summe vorzusehen, da Verluste an Scheiben und Beschädigungen niemals ganz zu vermeiden sind. Man kann hierfür x/₂—s/₄% von der Summe der Glaserarbeiten ansetzen.

Man unterscheidet Kittverglasung und Bleiverglasung. Bei ersterer werden die Scheiben nur mit geringem Spielraum in die Falze der Fenster und Türen eingesetzt, mit kleinen dreieckigen Blechfedern oder Stiften befestigt und mit Kitt, einer Mischung aus Schlemmkreide und Ölfirnis, verstrichen. Bevor das Holzwerk verglast werden kann, ist dasselbe zu grundieren, Eisenteile mit Mennige oder Minium unmittelbar vorher zu streichen, damit der Kitt haftet. Spiegelscheiben, Bleifache werden durch Leisten und Stifte an dem Holzwerk bezw. Eisenschienen befestigt.

Die Berechnung des notwendigen Glases geschieht nach Quadratmetern in der Weise, daß entweder jede zu verglasende Fläche mit Kittsatz gemessen wird, wie bei Glastüren, Oberlichten und anderen einzeln vorkommenden Arbeiten, oder daß man die ganzen Fensterflächen im lichten Mauermaß nach Quadratmetern voll berechnet und dann ¹/i davon für das Holzwerk abzieht.

Will man genauer rechnen, so muß man für das Holzwerk abziehen: Bei einem i flügl. Fenster von der Breite 12 cm und der Höhe 12 cm

99

99

99

99

99

99

30 »

Bei Doppelfenstern, welche beide nach innen aufschlagen, bringe man 16 cm von der Breite und Höhe des inneren Fensters in Abzug und 24 cm vom äußeren.

1 qm hölzerne Fenster zu verglasen, samt Kitt und Stifte, Transport und Zuschneiden des Glases, aber ohne Glas, kostet an Arbeitslohn

99

99

99

79

0,00 M.

Es kostet in Berlin:

1.    Grünes einfaches, i¹/, mm starkes Glas zur Verglasung von Mistbeetfenstern anzuliefern, zu verstiften und zu verkitten, für 1 qm

2.    Grünes doppeltes, 3 mm starkes Glas zur Verglasung

von Treibhausfenstern, sonst wie vor, für 1 qm .    .    3,00—4,00 ,,

3.    Halbweißes einfaches Fenstern anzuliefern, sonst wie vor, für 1 qm

4.    Halbweißes doppeltes, 3 mm starkes Glas zu Oberlichten anzuliefern, sonst wie vor, für 1 qm ....

5.    desgl. für Kirchenfenster in Blei zu fassen, sonst wie

vor, für 1 qm...............

6.    Weißes (rheinisches ⁴/₄) einfaches, i¹., mm starkes Glas zu Fenstern wie vor:

1 qm verarbeitet kostet bis 108 cm (Länge und Breite

addiert) groß...............

I qm verarbeitet kostet über 110—162 cm groß

„    164—230 „

„    232 — 270 „

7.    Weißes (rheinisches c/4) einfaches, 2¹ ₄ mm starkes Glas zu Fenstern wie vor:

•    2,00    2,50 ,,

mm starkes Glas zu

.    .    2,50—3,00 „

5-6

10—15

99

4— 5

5— 6

6— 8 9—12

99

99

cm groß

99

99

99

232—270 ,.

6— 7

7- 8 8 —11

12—16

8.    Weißes (rheinisches ⁸/₄) doppeltes, 3 mm starkes

9.    Farbiges Glas anzuliefern, zu verstiften und zu verkitten kostet:

cm groß

55

55

55

55

55

7 — 10 9—11 11 —14 15 — 18 19—24

M.

Massiv ohne Muster

Überfangen mit Mustern

Rotes und grünes Glas .    .....

Blaues, gelbes und violettes Glas ......

10. Bleiverglasung*) für Fenster in Kirchen, Treppenhäusern, Wohnhäusern, Erkern usw., die einzelnen Scheiben 10—15 cm lang und breit, die Bleisprossen dauerhaft verzinnt, in die T-förmigen Eisenschienen eingesetzt, verstiftet und verkittet:

1 qm einfache Spitzrouten-Verglasung in gewöhnlichem

Glase ..................

in flaschengrünem Glase..........

,, Kathedralglas.............

1 qm Bleiverglasung mit gemustertem Verlauf der Bleilinien in allen Stilarten...........

1 qm Butzenverglasung aus gelblichen oder grünlichen

Butzen mit farbigem Fries..........

1 qm Teppichfenster in Kathedralglas mit farbigen Friesstreifen .................

1 qm desgl. mit gemalten Borden........

1 qm desgl. mit Goldverzierungen........

1 qm musivisch farbige Teppichmuster......

1 Medaillon, musivisch farbige Brustbilder.....

1 Gruppen-Darstellung desgl...........

1 Wappen, musivisch verbleit..........

1 qm Kleinmosaik, Einzelbilder.........

1 qm desgl., Gruppen .    .    ..........

1 Stück F'enstervorsätze............

M. 25 M.

22

^w 55

8 — 10 M. 9—12    ,,

10—15

15—50

20—40

22 — 25 25 — 50 30—55

40—IOO ,, 40—60 ,, 60—IOO ,, 20—80 100—150 ,, IOO—250 „ 20—50

55

11. Spiegelglas anzuliefern, zu verstiften und zu verkitten [ qm Verglasung in Größen von 0,1—0,6 qm .

„ 0,6—1,2 „    . . .

1,2 — 3,0 „    . . .

,, 3,°    5,° >>

„ 5-0—7,5

,, 7,5 —10,0 ,,

55

55

55

55

55

55

55

55

55

12. Rohglas anzuliefern, zu verstiften und zu verkitten, kostet 4—6 mm stark, glatt oder gerippt, für 1 qm .    .    .    .

10—13

bis 1

55    55    55    55    ?5    55    *

qm Oberfläche, für 1 qm

12

von 1 — 3    „

55

15

20—26 mm stark:

bis 1 über 1

Oberfläche,

I qm

30

42

*) Joly’s Techn. Auskünftsbuch, 1898, S. 319.

X. Zu Tit. XIII. Anstreicher-, Maler- und Tapezier er-Arb eiten.

a) Anstreicher- und Maler-Arbeiten.

Alan unterscheidet die Anstreicher- und Malerarbeiten nach den Farbenmaterial- und Bindemitteln, welche zum Anstrich und zur Bemalung dienen. Bei Bauten verwendet man an Farben :

und Firnisse.

1. Farben, Lacke

1.    Farben:

Kremser Weiß ....

Bleiweiß.......

Goldocker......

Pariser Blau.....

Schwarz.......

Chromgrün......

Englisch Rot.....

Blau in verschiedenen Tönen Gemahlene Kreide

Leinöl.......

Leim........

2.    Lacke und Firnisse:

Kopallack......

Damarlack......

Mastixlack......

Pariser Lack.....

Spirituslack......

Terpentin- oder Harzlack .

Sikkatif.......

Leinölfirnis......

Asphaltfirnis.....

Asphalt- oder Eisenlack Bernsteinlack.....

'ji vo

M.

für

1 kg

99

99

0,25

7,00

0,45

0,90 0,25 . o,6o—i 0,08 o,8o 1,30

,20

99

99

99

99

99

1,60—4,00 M. 2,00 4,00 4,00 2,00—4,00 ,, 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 5,00-6,00 „

für

99

99

99

99

99

99

99

99

1 kg

99

99

99

99

99

2. Kalkfarben-Anstrich.

Derselbe besteht aus erdigen Farben, m Kalkmilch angerührt. Durch Zusatz von Firnis, Seifenlauge, Milch werden die Farben haltbarer. Letzterer Zusatz wird häufig dann verwendet, wenn Mauersteine, Verblendziegel, Terrakotten, einen nachträglichen Anstrich erhalten sollen. Auch werden vielfach die Wände mit Firnis und Ochsenblut vorgestrichen, damit die Kalkfarbe besser haftet und haltbarer wird. Kalkfarbenanstrich ist billig, leidet jedoch sehr von der Witterung und ist daher nur von kurzer Dauer. Am haltbarsten sind die Kalkfarben, wenn sie auf frischem Putz Verwendung finden. Auf älterem Putz ist es daher rätlich, denselben mit Ochsenblut oder einem anderen Bindemittel vorzustreichen.

.    . 0,05—0,07 M.

1 qm Fassaden-Fläche einmal mit Kalkfarbe zu streichen einschließlich des Materials, ausschl. der Rüstung .    .

1 qm desgl. mit Seifenlauge oder Ochsenblut zu grundieren

0,10 „

und einmal mit Kalkfarbe zu streichen........

1 qm desgl. zu grundieren und zweimal mit Kalkfarbe zu

C-ri O Oi

streichen ..................

1 qm Wand- oder Deckenfläche einmal zu streichen ....

J qm desgl. zweimal zu streichen...........

3. Leimfarben-Anstrich.

Leimfarben, deren Bindemittel aus Leimwasser bestehen, werden hauptsächlich zum Anstrich von Zimmerdecken, Wänden usw., überhaupt da verwendet, wo keine Feuchtigkeit zu befürchten ist, da sie derselben nicht widerstehen. Vorher sind die Flächen mit einer schwachen Seifenwasserlösung zu überstreichen.

Preise.

1 qm Decken- und Wandflächen zu seifen und mit Leimfarbe, erstere weiß zu streichen, letztere zu färben, und jede Fläche

mit Linien abzuziehen einschl. Rüsten.......

1 qm desgl. ebenso, nur unter der Decke mit einer Doppellinie abgezogen ................

1 qm Zimmerdecke weiß zu streichen, mit Gesims-Schlußleiste,

und einigen farbigen Linien zu verzieren......

1 qm Zimmerdecke weiß zu streichen, mit Gesims-Schlußleiste,

Rosette und farbigen Linien zu verzieren......

1 qm Zimmerdecke weiß zu streichen, mit Gesims-Schlußleiste, Rosette, farbigem Friese und Linien zu verzieren .    .    .

1 qm Zimmerdecke weiß zu streichen und mit farbig verziertem Gesims und Schlußleiste, gemalter Rosette und

Ornamentverzierung im Plafond zu versehen.....

1 qm Zimmerdecke weiß zu streichen und mit verziertem Gesims, Schlußleiste, gemalter Rosette, Friesverzierung, Eck-und Mittelverzierungen oder leichten Einteilungen mit farbigen Linien .......... ......

1 qm Zimmerdecke weiß zu streichen und mit reichen Leisten-einteilungen, geschmackvollen Ornamentverzierungen nach

Zeichnung zu versehen .............

1 qm Zimmerdecke mit Stuck-Gesims, Leiste und Rosette, mit

Zinkweiß zu streichen..............

1 qm Zimmerdecke mit Stuck-Gesims, Leiste und Rosette, mit feinem Zinkweiß zu streichen und die Stuckverzierungen mit

Friesverzierung und Linien einzufassen    .....

1 qm Zimmerdecke mit Stuck-Gesims, Leiste und Rosette, mit feinem Zinkweiß zu streichen, die Stuckverzierungen abzutönen und mit farbigen Linien zu umziehen.....

1 qm Zimmerdecke desgl., die Stuckverzierungen mit Bronze

aufzulichten .................

1 qm Zimmerdecke desgl., die Stuckverzierungen mit Gold

aufzulichten .................

1 qm Zimmerdecke in reicher Renaissance- oder Rokoko-Architektur mit feinen gelblichen Tönen, die Voluten und Decken teilweise schabloniert mit Bronze und Gold, den

Stuck aufgelichtet herzustellen..........

1 qm Decke in Holzmalerei mit farbigen Linien und Friesen, sonst wie vor ................

0,10—0,15 M.

o,io „

0,20 „

0,40 „

0,60 „

o,75 „

1,50 „

2,50 „

0,80 „

1,00 „

1,20 „

L5o „

3,50—10,00 „

2,5°—5,0° „

4. Ölfarben-Anstricb.

Derselbe besteht aus einer innigen Mischung von gekochtem Leinöl oder Leinöl-Firnis mit Erd- oder Mineral-Farben und eignet sich für jeden Anstrich auf Mauerwerk, Holz und Eisen. Sachgemäßer Ölfarben-Anstricli ist dauerhaft und widersteht der Feuchtigkeit.

u) Ölfarbenanstrich auf Holz. Die gut ausgetrockneteu Hölzer werden mit Ölfirnis, dem eine geringe Menge von Blei- oder Zink-Weiß zugesetzt ist, getränkt, „grundiert“. Nach Trocknung folgen zwei bis drei weitere Anstriche in den beabsichtigten Farbentönen. Soll der Anstrich Glanz erhalten und dauerhaft sein, so werden die fertig gestrichenen Flächen mit gutem Lack (Damar- oder Kopal-Lack) überzogen. Soll der Anstrich stumpf erscheinen, so gibt man demselben einen Überzug mit Wachsfarbe (Wachs in Terpentin aufgelöst).

Um das Trocknen zu beschleunigen, dient ein Zusatz zur Ölfarbe von Sikkatif (in Firnis gekochter Bleiglätte). Die Holzmaserung oder Marmorierung wird durch sogenannte Essigfarbe (Wasserfarbe mit geringem Essigzusatz) auf dreimaligen Ölfarben-Anstrich hergestellt; um dieselbe haltbar zu machen, dient ein Lack- oder Wachsfarben-Überzug

Soll die natürliche Maserung des Holzes sichtbar bleiben, so erhält dasselbe einen mehrmaligen Anstrich mit heißem Leinöl oder Firnis mit geringem Farben-Zusatz (Lasur-Farbe). Ein Lack- oder Wachs-Überzug erhöht die Flaltbarkeit.

Um einen sauberen Anstrich zu erhalten, sind die Flächen stets von Staub zu reinigen und mit Sandpapier abzureiben bezw. zu schleifen. Feine Anstriche werden vielfach gespachtelt.

Wesentlich ist ein geeigneter Zusatz von Bleiweiß sowohl zu den weißen, als bunten Anstrichen. Derselbe soll 60% betragen. Zusätze von Kreide oder Barytweiß verbessern die Farbe nicht.

1.    Berechnung. Bei Türen berechnet man nur die beiden großen Flächen, obgleich die Holzstärken ebenfalls gestrichen werden müssen, um die Rechnung nicht weitläufig zu machen. Dazu kommen die Futter, Bekleidungen und Verdachungen.

Bei Anstrich von Fenstern rechnet man nur eine Seite in vollem Quadratmaß und nimmt an, daß für die ausfallenden Glasflächen die andere Seite mit gestrichen werden kann. Bei der Berechnung beider Fensterscheiben muß der Preis natürlich entsprechend verringert werden. Letzteres muß namentlich geschehen bei dem äußeren Fenster-Anstrich, welcher nicht lackiert werden darf (weil der Lack unter dem Einflüsse der Witterung nicht hält), sondern in öl holzartig oder einfarbig gestrichen werden muß. Bei einem Doppelfenster sind z. B. drei Seiten in Öl weiß zu streichen oder auch holzartig zu malen und zu lackieren, die eine äußere Seite hingegen in öl zu streichen. Man muß für diesen Fall entweder den Preis durchschnittlich feststellen oder die ganze lackierte Fläche für das Quadratmeter in Ansatz bringen und für die einseitige lasierte Fläche einen besonderen Preis annehmen.

2.    Preise.

0,70 M. 0,50 „ 0,25 „ 1,20 „

i qm Holzfläche einmal zu grundieren, zweimal mit guter Ölfarbe anzustreichen .    .    .    .    ..........

I qm desgl. zweimal zu streichen, ohne zu grundieren .

i qm desgl. einmal zu streichen..........

i qm desgl. dreimal mit feinem Kremser-Weiß .    ...

0,20 „

i qm desgl. zu grundieren............

0,40 „ 0,40 „

i qm holzartige Maserung herzustellen..... .    .

I qm Ölfarbenanstrich mit feinem Kopallack zu überziehen . i qm äußere Fensterfläche einmal zu grundieren, zweimal gelb zu streichen, eichenholzartig in öl zu lasieren (auf einer

1,00 „

Seite voll gerechnet)..............

i qm Holzfläche einmal zu grundieren, einmal gelb zu streichen,

eichenholzartig- mit Essigfarbe zu kämmen, zu schlagen, zu

adern und zu lackieren.............

1 qm Holzfläche einmal zu grundieren, zweimal gelb zu streichen, eichenartig in Essigfarbe zu schlagen, zu kämmen, zu adern

und zu lackieren ...............

1 qm Holzfläche zu grundieren, einmal mit Bleiweiß, dann mit gebleichtem Öl und Schneeweiß zu streichen, nach jedem Anstrich abzuschleifen, dann in Lackfarbe zu streichen und mit westindischem Kopallack zu lackieren .    .    .    .

1 qm Holzfläche zweimal zu grundieren, einmal braun zu streichen, auszukitten, zu lackieren, abzuspachteln und nochmals mit gutem Lack zu lackieren, nußbaumholzartig, ahorn-

oder silberpappelartig in Essigfarbe zu malen.....

1 qm Türen, die Äste zu Schellacken, zu grundieren, in den Farbentönen der Tapete zweimal zu streichen, zu schleifen, einmal in Wachsfarbe zu überziehen und die Vertiefungen,

Leisten, abzusetzen................

1 qm desgl. mit Linien und Ornamenten zu verzieren .    .    .

1 qm desgl. mit Bronzelinien und -Ornamenten zu verzieren 1 qm Türen, Paneele und Deckennaturfarben, zweimal zu ölen und zweimal mit Wachsfarbe zu streichen oder zu

lackieren...................

1 qm Holzdecken desgl., mit farbigen Linien zu verzieren und

die Fasen der Träger usw. farbig abzusetzen.....

1 qm in reicherer Herstellung mit ornamentierten Friesen- oder

Kassetteneinteilungen    <..........

1 qm kiefernen Fußboden dreimal zu ölen, die Nägel und Astlöcher zu verkitten, bezw. zu Schellacken, einschl. der

Fußleisten mit 5 cm Höhe............

1 qm desgl. und außerdem zu lackieren    .....

1 qm desgl., dreimal deckend zu streichen und zweimal zu

lackieren....................

1 m Sockelleiste desgl., 10—15 cm hoch .......

1 Treppenstufe, 1,0 m lang, mit Wangen, Tritt- und Futter-stufen, einschl. die Fußleisten zu grundieren und dreimal

mit Ölfarbe zu streichen.............

1 desgl. eichenholzartig, sonst wie die vorige und zu lackieren 1 desgl. und miitLinien zu verzieren, bei reicher Ornamentierung

der Wangen.................

1 Belegstufe, 1,0 m lang, auf allen Seiten zu grundieren, die

sichtbaren Streifen dreimal zu streichen.......

i desgl. eichenholzartig, sonst wie die vorige......

1 m Flaggenstange, 15—20 cm im mittleren Durchmesser stark, zwei- und dreifarbig zu streichen, vorher zu ölen und verlustreichen ..................

0,80 M.

1,00 „

i,5° „

1,70 „

1,25

1,40

i,5o

i,6o

1,70

2,50—5,00

0,50

0,70

0,80

0,10—0,25

o,75

1,00

1,50

0,30

0,50

1,00

/?)ölfarben-A 11 strich auf P ut z f 1 ä c h e n. Putz- oder Stuckflächen werden mit Ölfirnis zuerst getränkt und dann dreimal mit Ölfarbe gestrichen. Zementputz muß längere Zeit erst stehen, bis die Kalk- und Salz-Ausscheidungen vorüber sind. Man rechnet dazu meistens ein Jahr. Auch dann noch sind vorhergegangene Abwaschungen mit Essig- oder Schwefelsäure oder Eisenvitriol ratsam. Für besonders feine Ölfarben-Anstriche ist der Putz durch Filzen vorher zu glätten.

1.    Berechnung. Bei Fassaden rechnet man die einfache Quadrat-flache, indem man annimmt, daß die auszulassenden Öffnungen, als Türen, Torwege, Fenster sich mit den Mehrarbeiten in den Laibungen, vorspripgen-den Gesimsen, Verdachungen usw. ausgleichen. Weit hervortretende, erker-.artige Ausbauten werden jedoch selbständig berechnet. Ebenso wird bei einer sehr reich angeordneten Architektur mit weit vorspringenden Gesimsen und wenig Öffnungen der Wand entweder der Preis zu erhöhen oder die Haupt-ausladungen der Architekturteile mit zu berechnen sein.

2.    Preise.

I qm glatte Floffassaden zu ölen und dreimal mit Ölfarbe zu

streichen ausschl. Rüstung............

i qm Hoffassade in Zementputz desgl.........

i qm Fassade mit vielen Gesimsen und Stuckornamenten desgl.

i qm desgl. sandsteinartig mit Ölfarbe desgl......

j qm Wände und Decken in Nebenräumen (Badezimmer, Küchen usw.) zu grundieren, dreimal mit Ölfarbe zu streichen und

mit Linien abzusetzen einschl. Rüstung.......

I qm Zimmerdecken mit Stückwerk, Rosetten und Friesen in

Ölwachsfarbe zu streichen............

i qm desgl. wie vor, mit Leisten-Teilungen und die Stuck-Verzierungen mit Bronze oder Gold aufzulichten......

i qm desgl. holzähnlich zu malen..........

i qm Putz zu ölen, zu spachteln und zu schleifen, marmorartig zu malen oder mit Friesen die Wandflächen zu begrenzen .

I qm Fassadenfläche mit Hängegerüst zu berüsten, Schutzdach anzu fertigen einschließlich Anfuhr und Beleuchtung des 'Schutzdaches.................

0,90 M. 1,20 „ L5o „

2,00 „

1,00 „

1.50 „

5-oo

3>°°

4,00 ,,

0,60 ,,

y) öl färben-Anstrich auf Metall. Für Metallflächen werden meistens Mennige- oder Minium-Anstriche verwendet, worüber vielfach ein passender Farbeton kommt. Sehr haltbar und zweckentsprechend sind öl-farben-Anstriche mit Graphit oder Silberbronze.

1 qm Eisenflächen von Rost zu reinigen, einmal mit Mennige und zweimal mit Ölfarbe zu streichen

1 qm ornamentierte Eisenflächen desgl.........

1 qm desgl. mit Gold- oder Silberbronze aufzulichten . . .

1 qm durchbrochenes Gitter von einer Seite gerechnet . . .

Die Preise für Graphit oder Silberbronze entsprechen den ebenso berechneten.

1 qm Zinkbedeckung, Attiken in Zink usw. in Ölfarbe zu

streichen...................

1 qm Abfallrohr desgl...............

6) Ülfarben-Anstrich auf Tonornamenten v o 1 Ofen mit Fries und Gesims mit Ölwachsfarbe einfarbig zu

streichen, je nach der Größe...........

1 desgl. jedoch mit Aufsatz und Medaillon.......

1 desgl. reicher in mehreren Farben und mit Bronze oder Gold

aufzulichten..................

1 desgl. mit Mittelsims und Einfassung, sonst wie vor .

I desgl. mit Kamin, sonst wie vor..........

0,80 M. 1,20 „ L5° »

L50 V

0,80 „ 0,30 „ n Öfen.

2-3 M.

4—5 »

8—12 „

12—15 „

15 -20 .

5. Hitzebeständige Emailfarben.

Dieser Artikel ist von der Firma Heyn & Manthe, Berlin W., eingeführt worden und erfreut sich einer immer mehr steigenden Beliebtheit, da dringenden Bedürfnis abhalf, nämlich die Radiatoren in beliebiger Farbe, dem

er einem

Farbenton der Wände angepaßt, streichen zu können. Dieselbe behält im Gegensatz zu anderen Farben selbst bei andauernder Erwärmung fast unverändert ihren Farbenton.

Der Preis der hitzebeständigen Emailfarbe beträgt 2,10 M. per 1 kg, der dazu gehörigen Grundierungsfarbe 1,20 M. per I kg.

Für den einmaligen Anstrich mit Grundierungsfarbe sind für 10 qm 1 kg Farbe erforderlich, für den zweimaligen Anstrich mit Emaillack derselben Fläche 2]/₂ kg, so daß 1 qm eines Radiators fertig streichen 0,64 M. Materialkosten erfordert. Die hitzebeständigen Emailfarben sind bei vielen königlichen und städtischen Behörden zur Zufriedenheit derselben in dauernder Anwendung, worüber die Firma auf Wunsch Nachweise liefert.

Auf Wunsch macht die Firma weitere Angaben und liefert Material für einen Proben-Anstrich kostenlos.

6. Emailfarben.

Dieser Artikel hat in den letzten Jahren einen kolossalen Aufschwung genommen und wird dessen Verwendung zum Wandanstrich von Krankenhäusern, Lazaretten, Badeanstalten, Desinfektions- und Waschanstalten, Proviantbäckereien usw. von allen königlichen und städtischen Behörden vorgeschrieben.

Für Privatzwecke wird er für Molkereien und die Gärkeller der Brauereien immer, für Türen und Fenster vielfach verwendet. Der Flauptvorzug der Emailfarbe ist der, daß sie eine vollkommene glatte, porzellanähnliche Fläche gibt, die einerseits dem Ansetzen von Schmutz und Infektionsstoffen den denkbar größten Widerstand entgegensetzt, andererseits eine äußerst leichte Reinigung unter Zuhilfenahme von Karbol- und Sublimatlösung ermöglicht (besonders wichtig für Operationssäle), was bei anderen Farben unmöglich ist.

7. Sonstige Anstriche.

a)    Silikatanstrich. Derselbe besteht aus Kaliwasserglas mit Farbezusätzen, ist halb so teuer wie Ölfarbenanstrich, aber auch nicht so haltbar. Verwendung finden die Silikatfarben vielfach beim Färben von Fassaden. Soll der Anstrich gelingen, sind mehrfache Proben erforderlich, da sich das Wasserglas nur mit wenigen Farbenzusätzen, wie Zinkweiß und Ocker, gut verbindet. Außerdem muß der Fassadenputz frisch hergestellt sein. Reiner Silikatanstrich dient häufig zur Erhaltung von Bauwerken, Bildwerken aus Sandstein oder Marmor, um die Verwitterung aufzuhalten. Auf Holzflächen wird der Silikatanstrich vielfach als Schutz gegen Feuer verwendet. Auch findet der Anstrich vielfach Anwendung auf Zink, auf Glas, zum Mattieren desselben.

Die Preise sind 25—30% niedriger anzusetzen, je nach dem Farbenzusatz, als bei gewöhnlichem Ölfarbenanstrich.

b)    Platinanstrich (Mecklenburgs „wetterfeste Anstrichmasse“). Dieselbe eignet sich zum Anstrich von Eisenkonstruktionen, Häusern, Ställen, Maschinen, namentlich zum Schutz gegen durchschlagende Feuchtigkeit. Beim Anstrich auf Holz, Mauenverk oder Verputz ist ein Voranstrich mit Firnis notwendig.

Die Preise entsprechen ungefähr denen des gewöhnlichen Ölfarbenanstrichs. Für Anstrich auf Eisen oder Holz stellt sich der Preis um 10—20% niedriger, da bei der außergewöhnlichen Deckkraft nur ein zweimaliger Anstrich erforderlich ist.

zum

c)    Rahtgens Patentkomposition. Geeignet ist die Masse Anstrich auf Eisenteilen und vielfach dazu verwendet wegen der Fähigkeit, in

kurzer Zeit (2—3 Stunden) trocken zu sein. Für Eisenteile, welche durch Feuer heiß werden, eignet sich die Farbe nicht.

Der Preis für das Quadratmeter fertigen Anstrichs stellt sich auf 40—50 Pf.

Zu beziehen ist der Anstrich von D. Decken in Flensburg.

d)    Weissangscher Verbindungskitt. Derselbe dient als Anstrich, mit Leinöl aufgekocht, zur Trockenlegung von feuchten, salpetrigen Wänden, sowie zum dauerhaften Schutzanstrich für alles dem Wetter ausgesetzte Holzwerk. Zu beziehen ist die Masse von Emil Lichtenauer in Grötzingen (Baden).

e)    Ha rzölfarben-A n striche. Dieselben sollen die Ölfarbenanstriche ersetzen und finden auch vielfach Verwendung, da sie um ]/$ billiger sind als letztere. Immerhin scheint die Verwendbarkeit nur eine bedingte und ist ein guter Ölfarbenanstrich vorzuziehen.

Ferner dienen als Ersatz für Ölfarbenanstriche im Freien und auf rohen Holzflächen:

f)    Der sogenannte schwedische Anstrich, welcher aus• einer Mischung von Mehl, Heringslake und Schlemmkreide mit Zusatz von Ocker hergestellt wird.

g)    Der finnische Anstrich, aus Tran, Mehlkleister und Kolophonium bestehend.

h)    Der russische Anstrich, dem vorgenannten verwandt, nur daß derselbe noch Eisenvitriol als Zusatz erhält. Die beste Mischung soll nach dem „Bauhandbuch“ sein:

0,33 kg Eisenvitriol, 12 1 Wasser, 0,25 kg Kolophonium, 1,5 kg Caput mortuum, 1 kg Roggenmehl mit 0,4 1 Wasser angerührt.

i)    Käsefarben-Anstrich. Vielfach auf dem Lande in Gebrauch. Derselbe besteht aus ungelöschtem Kalk, mit frischem Käse angerieben, und wird mit Wasser verdünnt. Ohne Wasserzusatz dient die Masse als Steinoder Holzkitt.

k)    Anstriche aus Holz - oder Kohlenteer, welche sich außer für Holz auch für Steinmaterial eignen, gleich wie Goudronanstriche, namentlich zur Abhaltung von Feuchtigkeit, und erstere gegen Verwitterung von Holz im Erdreich.

l)    Anstriche von Mykothonatön und Carbolineum dienen gleichfalls gegen Fäulnis des Holzes und Schwammbildungen.

Die Preise für vorgenannte Anstriche sind um 25—5°% billiger als Ölfarbenanstriche.

m)    Anstriche mit Keßlerschen Fluaten dienen zum. Härten und Abdichten von Stein- und Zementarbeiten, ferner zur Herstellung dauerhafter und desinfizierender Anstriche für Wände, Decken und Fußböden. Es sind farblose Mineralsalzlösungen, die mit Wasser beliebig verdünnt werden und das Aussehen der behandelten Gegenstände nicht verändern.

Für Kalkstein ist eine wiederholte Imprägnierung mit Doppelfluat oder mit Magnesiafluat vorgeschrieben. Materialverbrauch 25—75 Pf. pro Quadratmeter.

Für Elbsandstein oder schlesischen Sandstein ist ein Voranstrich mit Avantfluat und ein- bis zweimaliges Imprägnieren mit Magnesiumfluat vorgeschrieben. Materialverbrauch 25—60 Pf. pro Quadratmeter.

Für Zementputz oder Zementbeton ist ein zwei- bis dreimaliges Imprägnieren mit Baufluat oder Magnesiafluat vorgeschrieben. Materialverbrauch 10—33 Pf. pro Quadratmeter.

Zum Desinfizieren von Holz- oder Mauerteilen dient verdünntes Baufluat. Materialverbrauch 2—3 Pf. pro Quadratmeter.

Für Fenster und Türen wird der Emailfarbe deshalb der Vorzug gegeben, weil sie sofort blank steht und daher ein besonderes Lackieren unnötig macht. Die Art der Verwendung ist die, daß die Wände usw. mit einer mageren Ölfarbe grundiert und dann zweimal mit Emailfarbe überzogen werden. Die Emailfarbe muß dünn, mit mäßig steifem Pinsel auf getragen werden, und darf der nächste Anstrich erst folgen, wenn der vorhergehende vollkommen trocken ist; übrigens ist jeder Maler mit der Behandlung der Emailfarbe vollkommen vertraut. Für den zweimaligen Anstrich von 10 qm sind 2)4 kg Emailfarbe erforderlich, 1 kg kostet 1,60 M., so daß 1 qm Emailfarbe streichen 0,40 M. Materialkosten erfordert. Die Emailfarbe wird vielfach weiß, jedoch auch in jedem anderen gewünschten Farbenton geliefert. Spezialfabrik: Ffeyn & Mauthe, Farbenfabrik, Berlin W. 57.

8.    Trockenlegung feuchter und nasser Wände.

Für Trockenlegung feuchter Wände haben sich die in jüngster Zeit auf den Markt gebrachten geschützten Korkrillen platten vorzüglich bewährt. Dieselben, durch besonderes Verfahren aus Korkabfällen hergestellt, haben ein spez. Gewicht von 0,19—0,20 und sind außerordentlich fest. Sie reißen, schwinden und faulen nicht, sind schwammsicher und schalldämpfend.

Die dem Material innewohnende Isolierfähigkeit wird noch wesentlich erhöht durch die am Material befindlichen Kanäle (Rillen), welche bei Aufbringung an die Wände je nach Bedarf eine stagnierende oder zirkulierende Luftschicht herstellen, die gleichfalls isoliert, die aber auch den Zweck verfolgt, die Nässe aus den Mauern dauernd zu entfernen und fernzuhalten.

Die Anbringung ist die denkbar einfachste und kann an Fland der Anleitung von jedem Maurer bewirkt werden. Format der Platten 50X25X4 cm. Preise: M. 2,50 pro qm ab Fabrik. Alleinige Fabrikanten: Sächsische Korkstein- und Isoliermittel-Fabrik, Ges. m. beschr. Haftung, Einsiedel b. Chemnitz.

Als weiteres ganz vorzügliches Material zur Trockenlegung feuchter Wände muß die Andernachsche Asphalt-Falzbaupappe Kosmos bezeichnet werden. Dieselbe wird durch Nägel an der Wand befestigt und dann verputzt. Durch die angeordneten Falze zwischen Mauerwerk und Wandputz entstehen Luftkanäle, die das Austrocknen feuchter Wände und Decken wesentlich erleichtern und beschleunigen. Falzbaupappe Kosmos liefert die Firma Denner & Funke, Kassel, dieselbe übernimmt auch die Isolierarbeiten.

9.    Sgraffitto-, Fresko- und ähnliche Malereien.

a)    Sgraffittomalerei. Dieselbe dient als wirksames Mittel für äußere Flächenausschmückung und wird häufig angewendet, da die Herstellung nicht allzu große Kosten verursacht und bei sachgemäßer Ausführung auch

von

Dauer ist. Zur Herstellung sind 3 Putzschichten erforderlich. Die unterste gewöhnlicher rauher Putz, darauf eine gefärbte aus bestem Kalkputz bestellende Lage, über welche eine dritte Schicht von 1—2 mm Stärke aufgetragen wird, welche den Grundton der Bilder enthält und welche, der beabsichtigten Zeichnung entsprechend, mit dem Griffel teilweise wieder entfernt wird.

Preise. Genaue Preise lassen sich für diese Malereiausführung nicht angeben, da sich dieselben nach der künstlerischen Arbeit bemessen. Ungefähr kann man rechnen:

aus-

15—20 M.

1 qm Fläche in Sgraffitto nach vorhandenen Zeichnungen

zuführen    ................

nor-

1 qm desgl. nach besonders anzufertigenden Mustern . . .    25—30 „

b)    Kratzmuster. Diese Flächenausschmückung hat bei dem dischen Backsteinbau in früheren Zeiten vielfach Verwendung gefunden. Das

Verfahren ist dem vorigen ähnlich, jedoch bedeutend einfacher und zur Belebung von Nischen sehr zu empfehlen. Dasselbe besteht darin, daß auf eine gewöhnliche Putzschicht ein 3—5 mm starker sogenannter „Stippbewurf“ aufgetragen wird. Durch Schablonen wird die Zeichnung auf denselben übertragen und dann ausgekratzt, welche noch durch Farben wirksamer gemacht werden kann. Da die Arbeit von jedem verständigen tüchtigen Maurer ausgeführt werden kann und nur die Anfertigung der Schablonen einige Kosten erfordert, ist diese Flächenausschmückung eine sehr billige.

Ferner dienen zur Belebung und Ausschmückung von Flächen im Äußeren und Inneren von Gebäuden folgende Malweisen: Fresko-, Tempera Wachsmalereien und Bilder auf gespannter Leinwand in öl- oder Temperabehandlung ausgeführt. Es würde zu weit führen, auf diese rein künstlerischen Arbeiten näher einzugehen, wenngleich die letztere Malweise in besseren Mietsgebäuden vielfach Anwendung, namentlich zur Ausschmückung von Eingängen, Treppenhäusern, findet.

Preise. Die Preise für dergleichen Arbeiten richten sich nach dem künstlerischen Werte und schwanken dementsprechend sehr.

Im allgemeinen kann man rechnen:

30—60 M.

50—100 „

1 qm Öl- oder Wachsmalerei auf Putz in figürlicher oder ornamentaler Darstellung 1 qm desgl. auf Leinwand

c) Erwähnt soll hierbei die Glasmosaik werden, welche gleichfalls für Flächenausschmückung bei besonders hervorragenden Gebäuden, namentlich im Äußeren, Verwendung findet. Die Herstellungsweise besteht im allgemeinen darin, daß man farbige Glastafeln 10—12 mm stark in kleinere Stücke zerschneidet und aus diesen die darzustellenden Bilder zusammenstellt, welche dann auf der mit Kalk — nicht Zement — geputzten Fläche durch Mörtel befestigt werden. Wegen des sehr hohen Preises dieser Arbeiten und dazu gehörigen Materialien kann die Anwendung immerhin nur eine beschränkte bleiben und lassen sich Preise darüber nicht bestimmen.

10. Bohner-Arbeiten.

Dieselben erstrecken sich hauptsächlich auf das Wichsen und Glätten von Fußböden. In neuerer Zeit werden jedoch auch Wand- und Deckentäfelungen, Treppen in gleicher Weise behandelt. Zur Erlangung eines guten gehöhnten Fußbodens ist es erforderlich, daß das flüssige, mit Terpentin versetzte Wachs heiß aufgetragen und durch Bürsten in die Poren des Holzes eingerieben wird. Bei neuen Fußböden läßt man den Wachsüberzug bis zur Fertigstellung der Räume stehen und schützt namentlich bei Parkettböden denselben noch durch Pappeiiberlagen. Bevor die Räume dann in Benutzung genommen werden, zieht man die Fußböden ab und frottiert dieselben mit wollenen Lappen und der Bürste.

Preise.

0,60 M.

1 qm eichenen Stab- oder Parkettboden mit heißem Wachs

zu tränken, abzuziehen und zu glätten.......

0,80 „ 0,10 „ 1,00—2,00 „

1 qm kiefernen Patent- oder Stabfußboden desgl., jedoch vorher einmal zu ölen...............

1 qm bereits gehöhnten Fußboden frisch zu bohnen ....

1 qm Decken- und Wandtäfelung, je nach der Gliederung .    .

11. Instandsetzungen.

0.50 M. 0,70 „

1 qm Fenster; die ausgewitterten Teile einmal vorzustreichen

und einmal mit Ölfarbe zu streichen.........

1 qm desgl. zweimal zu streichen.......... 1 qm Türen: die alte Ölfarbe mit Seife abzulaugen einschl.

0,50 M.

o,45 „

Lieferung der Seife und Lauge..........

1 qm schadhaften Tür-Anstrich zu erneuern, vorher die

schlechten Teile vorzustreichen..........

1 qm schadhaften Fußbodenstrich: die Fugen auszukitten und

einmal zu streichen...............

1 qm desgl. zweirtial zu streichen..........

1 qm desgl. wie vor und zu lackieren.........

b) Vergolder-Arbeiten.

Man unterscheidet dreierlei Arten von Vergoldungen bei Bauten, die echte, die halbechte auf Silbergrund und die unechte mittels sogenannten Metallgoldes hergestellte.

Bei der echten Vergoldung werden Goldblättchen, welche aus dem feinsten Golde geschlagen sind, mittels eines Klebemittels und eines besonders zugerichteten Grundes (Poliment) auf Holz, Stein, Stuck usw. aufgebracht und dann entweder matt gelassen oder durch Abschleifen (Politur) glänzend gemacht. Vorzugsweise müssen Linien und Ornamente, welche in Gold schabloniert auf glatten Flächen, wie auf Türen, Decken und Wänden, ohne Stuckverzierung angebracht werden, immer echt vergoldet werden. Galvanische und Feuervergoldung kommt beim Bau selten vor, hauptsächlich nur bei Turmknöpfen, Kreuzen und Wetterfahnen.

Das Verfahren der halbechten Vergoldung besteht hauptsächlich darin, daß geschlagene Silberblättchen auf einen dem obigen ähnlichen Untergrund aufgetragen und mittels des sogenannten Goldfirnisses überzogen werden. Es kann diese Vergoldung ebenfalls durch Abschleifen glänzend hergestellt oder matt gelassen werden. Gold- oder Tapetenleisten und Bilderrahmen werden vorzugsweise auf diese Art gefertigt.

Die dritte und billigste Art der Vergoldung besteht in geschlagenen Metallblättchen aus unechten Zusammenschmelzungen (Legierungen), sogenanntem Metallgold, welches ähnlich dem Verfahren bei der echten Vergoldung auf den Grund aufgetragen, darauf mit einem schützenden Firnis überzogen und ebenfalls geglättet werden kann. In neuerer Zeit ist die Fertigkeit, derartige unechte Vergoldung auf erhabenen Verzierungen herzustellen, sehr ausgebildet worden, und der Glanz erhält sich sehr lange, sobald nur das Metall sowohl nach außen hin als nach der W and zu durch schützenden Grund und Überzug von jeder unmittelbaren Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit geschützt wird. Beispielsweise sind die neueren Vergoldungen im Königlichen Schlosse zu Berlin sämtlich in dieser Weise hergestellt und haben sich vollständig bewährt. Wegen des Firnisuntergrundes kann man derartige Vergoldung aber nur auf erhabenen Stuck-, Steinpappe- oder Holzverzierungen anbringen, niemals auf glatten Flächen, als Linien- oder in schablonierten Ornamentverzierungen.

Die Berechnung geschieht nach Metern bezw. Quadratmetern.

Echte Versilberungen werden bei Bauten nicht mehr ausgeführt wegen der geringeren Dauerhaftigkeit derselben. Anstatt des Silbers wendet man dafür das Platina, welches allerdings einen etwas graueren Ton hat, an. Die geschlagenen Blättchen dieses Metalls müssen, in Feuer gehalten, nur rotglühend werden, sonst aber unverändert bleiben. Ist letzteres nicht der Fall, so ist man mit der Lieferung betrogen. Der Preis der Platinierung ist etwa der i]/₂fache der echten Vergoldung.

Preise.

1 qm glatte Fläche mit echtem Gold auf Ölgrund zu vergolden 1 qm glatte Fläche mit Silber- und Goldfirnis desgl. .

1 qm glatte Fläche mit Metallgold zu vergolden, einschl. des doppelten Firnisüberzuges............

0\ Ln

xM.

11 „

Reich verzierte erhabene Flächen, wie Friese, Säulenkapitelle und Basen, welche ungleich mehr Arbeit und Verlust an Gold beim Vergolden verursachen, berechnet man je nach der Ausladung mit dem 3- bis 4 fachen Betrage des Preises für glatte Flächen.

1 m Linien, 25 cm breit, auf glatter Fläche echt zu vergolden

1 m desgl., 20    ,,    ,,    desgl...........

1 m desgl., 15    „    ,,    „    ..........

1 m desgl., 3—6 ,,    ,,    ,,    ..........

Eine reiche Stuckdecke von etwa 40 qm Inhalt mit 0,6 m hoher

Voute, die sämtlichen Stuckverzierungen echt zu vergolden 750—1000 ,, Eine dergl. ebenso mit Platina (anstatt des unhaltbaren Silbers) zu belegen

M.

9—12 7 — 10 5,50-7,50 „ 1,00—2,00 ,,

1000—1500 ,,

Zu vergolden

Echt

Halbecht (Silber-Vergoldung)

Mit

Metall-

Vergoldung

Mk.

Mk.

Mk.

1 m Perlstab,

cm hoch .

1 „ Blätterst ab,

13 „    ..........

16    „    „    ........

I „ Hohlkehle oder Bekrönungsgesims mit Blättern .

8    cm    hoch    .........

10    „    „    ........

13 »    ..........

16    „    „........

desgl.

O^O^IC-rt

Till o II o I I

w A r'n 10 xCcc

I I Io Io

00 VI Ort

Cri

Goldleisten in Silberfirnis-Vergoldung.

1 m Goldleiste in verschiedenen Profilen, glatt, einschl. Tischler-

1 cm breit .

arbeit zu liefern

C<1 CO Tf- vo co

1 m gekehlte und verzierte Leisten in Metall- oder Silbervergoldung wie vor

2— 3 cm breit . 4— 6 „

7-io „

I.KSy L [ L

►h — rf co «??■ i-o

co co co vo

0,25—0,30 M. o,45—o,5o „ 0,60—0,75 0,90—1,00 1,25—1,50 „ 1,75—2,00 „

0^6

Q\ u->

cr« co

01 10 1—1 O 01 O OOO

c) Tapezierer-Arbeiten.

Dieselben kommen bei Bauten vor, wenn Wände bezw. Decken mit Tapeten beklebt werden sollen. Zweitens bei der Ausschmückung von Fenstern, Türen, Nischen usw. mit Vorhängen, sowie beim Beziehen und Polstern von Möbeln zur inneren Einrichtung von Zimmern und Sälen.

Man unterscheidet zweierlei Arten bei dem Tapezieren der Wände. Entweder wird die ungeschlemmte Wand mit einer Mischung von Leim und Kleister bestrichen, und nachdem Bandstreifen oben und in den Ecken der Zimmer aufgenagelt sind, die Tapete unmittelbar auf die geleimte Wand geklebt, welches Verfahren für die Tapeten von geringerer Güte und Papierstärke auch vollkommen genügt, oder es wird vorher auf die Wand Makulatur, d. h. Zeitungspapier geklebt, welches sehr scharf anzieht, und hierauf erst die Tapete gebracht. Letzteres Verfahren ist für starke und wertvolle Papiertapeten unerläßlich. Oft wird die Unterlage noch abgebimst, d. h. mit Bimsstein abgeschliffen, damit die hervortretenden Körnchen des Putzes entfernt und glattere Flächen unter den eigentlichen Tapeten hergestellt werden.

Die Berechnung der Kosten für Tapezieren von Wänden geschieht nach Stückzahl der Tapeten oder nach Quadratmeter Fläche einschl. Anlegen der Borten, einfarbigen Streifen in den Ecken usw. und einschl. der Papierunterlage. Es sind dann hierfür die bei dem Maurer für den Putz berechneten Flächen hierher zu übernehmen. Ein Stück Tapete hat gewöhnlich 0,47 m Breite und 8,16 m Länge, also 3,84 qm, so daß es in Zimmern für gewöhnlich zu 2 Bahnen ausreicht. Wegen des Verschnitts rechnet man jedoch 3,5 qm für je 1 Stück Tapete, oder für 1 qm Wandfläche == 0,3 Stück Tapete. Werden die Fenster und Türen nicht abgerechnet, so kann man im allgemeinen annehmen, daß 1 Stück Tapete = 4 qm Wandfläche deckt, oder zu 1 qm Wandfläche = 0,25 qm Tapete benötigt werden.

Ausschmückungen der Fenster und Türen mit Stoffen lassen sich selten vorher genau bestimmen, und man tut daher besser, vorkommenden Falles hierfür eine runde Summe zur besonderen Berechnung im Anschläge aufzuführen.

Preise an Arbeitslohn.

1 qm Wandfläche zu leimen, mit Band und Makulaturstreifen

zu versehen einschl. Material....... .

1 qm desgl. mit Unterlage-Papier zu bekleben einschl. Material 1 Stück Tapete auf die rohe Wand zu kleben, vorher die Wände zu leimen und Bandstreifen oben und in den Ecken zu befestigen, einschl. Material, ausschl. Tapete .

1 qm Wandfläche wie vor, einschl. Anklebens der Borte .

1 Stück Tapete auf Unterlage zu kleben, sonst wie vorhin,

einschl. derselben, ausschl. Tapete.........

1 qm Wandfläche wie vor, einschl. Ankleben der Borte .

1 Stück Tapete auf Unterlage zu kleben, letztere abzubimsen,

sonst wie vorhin...............

1 Zimmer oben herum mit einer Borte oder einem Velourfriese zu versehen, wird gleich berechnet dem Kleben eines Stückes Tapete.

1 Zimmer sämtliche Wände oben herum und in den Ecken mit Friesen von einfarbiger Marmor- oder Velourtapete zu

versehen..................

1 Zimmer wie vorhin mit öfterer Einteilung der Wandflächen 1 qm Bretterwand mit Leinwand zum Tapezieren zu bespannen

1 qm grobe Leinwand dazu............

1 m gewöhnliche Borten zu kleben einschl. Beschnitt, 8 — 16 cm

breit...................

1 m dergl. Glanz- oder Plüschborten.........

0,05 M.

o,io „

0,50 „ 0,15 „

0,60 „ 0,18 „

0,70 „

o o p\ M L L o öi 0000

0,07 »

o,io „

Preise für Tapeten lassen sich ohne Muster schwer bestimmen; auch die Güte des Papiers ist maßgebend dabei, ob das Muster auf naturfarbigem Papier oder auf weißem oder grauem Papier, wobei der Grundfarbenton besonders herzustellen ist, aufgedruckt ist, ob die Tapeten Glanz haben, piüsch-, velour- oder lederartig behandelt sind. Die naturfarbigen Tapeten sind natürlich die billigsten. Im allgemeinen kann man rechnen für 1 qm mit billiger Tapete beklebte Wand einschl. Arbeitslohn

0,30—0,50 M.

I qm Seidenstoff oder Jutestofif auf Wände zu spannen einschl.

Zuschneiden und Nähen............

1 qm Paneele auf Unterlage zu kleben........

1 qm dergl. mit Füllungen, gekehlten Abschlußleisten, der

Ausführung entsprechend............

1 qm Parkett- oder Stabfußboden mit Pappen zu belegen und mit Papierstreifen zu befestigen einschl. Material .

1 gewöhnliche Gardine anzustecken und aufzubringen .

1 Fenstergardine oder Portiere zu füttern, zu säumen, anzustecken

und aufzubringen...............

1 Sofa mit Damast zu beziehen einschl. der kleinen Zutaten

ausschl. Damast und Posamentierarbeit.......

1 Fauteuil desgl.................

1 Stuhl mit Lehne desgl..............

1 Rouleaux einzurichten und zu befestigen.......

1 Rouleauxstange nebst Rollen von Eisenblech, eisernen Haken,

Leitöse, Schnur und Bindehaken zu liefern......

1 m Polsterung auf Handgriffen und Geländern.....

1 qm Linoleum zu liefern und zu befestigen, je nach Muster

und Güte.................

1 qm alte Tapeten von den Wänden abzulösen, je nach der

Art der Tapeten...............

Andere Instandsetzungsarbeiten werden nach der aufgewendeten Zeit berechnet.

Die Stunde für einen Tapezierer beträgt.......

1,00 M* 0,50 „

1,00 ,.r

0,50 0,7 5 — 1,00

8—10

Q\Oi

00

17

1,20 „

2,50

0,50

4-8

?r

0,05—045 „

0,50—0,60 „

und Tapete...............

1 qm desgl. mit Unterlage und besserer Tapete.....0,75 —1,50 ,,

1 qm desgl. mit reicheren Mustern, Einfassungen und dergl. 2,00 — 5,00 „

0. Zu Tit. XIY. Stuck - Arbeiten.

1. Gegossene oder aus freier Hand gefertigte Stuck-Arbeiten.

In neuerer Zeit hat die Fertigstellung von gegossenen verzierten Stuckgesimsen und Gliedern eine ungemeine Verbreitung gefunden, da diese Arbeiten, mittels der elastischen Leimformen viel leichter und demgemäß viel billiger herzustellen sind, als früher mittels fester Formen oder mittels Arbeiten aus freier Hand möglich war.    ⁻

Letztere, welche an Ort und Stelle, wo die Verzierung angebracht werden soll, gefertigt wurden, sind demgemäß fast ganz verdrängt.

Nachdem die Glieder, Gesimse usw. in Längen von etwa 60 cm in Leimformen gegossen sind, werden sie nach dem Bau geschafft und dort vermittels flüssigen Gipses unter Zuhilfenahme von eisernen Schrauben, Nägeln oder Dübeln befestigt.

Um die Stückarbeiten, namentlich im Innern, leichter herzustellen, wird beim Formen ein Gewebe von Stoff oder auch aus Draht eingelegt, infolgedessen die Glieder schwächer hergestellt werden können, widerstandsfähiger sind und schneller austrocknen.

Unter der Bezeichnung ,,Trockenstuck“ wird in letzter Zeit ein derartiges Fabrikat vielfach verwendet und ist hauptsächlich von Bildhauer Kleefeld in Berlin eingeführt worden.

Der Trockenstuck soll 80 % leichter sein als gewöhnlicher Stuck.

Die Bestandteile des Trockenstucks sind nachweisbar: Gyps, 33gradiges Wasserglas und Leimlösung in bestimmtem Verhältnis zusammengesetzt. Diese Masse wird auf ein weitmaschiges, sehr haltbares Jutegewebe in elastische P'ormen gegossen und dabei Zinkstreifen von 2 cm Breite in geeigneten Abständen voneinander zwischen je zwei Lagen des Gewebes so eingearbeitet, daß der Zusammenhang des so hergestellten Gegenstandes durch diese Streifen fast unzerstörbar wird und letztere zugleich als Befestigungslappen über die Ränder des Stuckgegenstandes hinausragen.

Die nach diesem Verhältnis erzielten Abgüsse werden nach Beendigung des Bindeprozesses in eigens hierzu angelegter Trockenkammer (Calorifere) einer Temperatur von 50⁰ ausgesetzt und sind nach 12 Stunden zur Verwendung fertig.

Preise. Der Preis der Stückarbeiten richtet sich natürlich sehr nach dem Kunstwerte. Geübte Modelleure erhalten 6—10 Mark den Tag. Das Ansetzen der gegossenen Stückarbeiten im Innern und Äußern von Gebäuden wird meistens vom Bildhauer an die Stuckateure für das Stück bezw. für das Meter vereinbart. Als ungefährer Anhalt mögen folgende Preise dienen, wobei noch zu erwähnen ist, daß für Gesimse im Innern, Vouten, der Preis nach Metern und nach der Höhe und Größe der Ausladung bezw. in der Diagonale dieser beiden Abmessungen nach Zentimetern berechnet in Ansatz gebracht wird.

i kannelierte Säule mit verziertem dorischen, jonischen oder korinthischen Kapitell und Basis 2,50 m hoch einschl. Gips.

Modellkosten und Aufstellen..........

1 dergh ebenso 3,75 m hoch, desgl.........

1 Säulenkapitell 30 cm im obern Säulendurchmesser einschl

Befestigen .    ..............

1 Säulenkapitell 50 cm im obern Säulendurchmesser einschl

Befestigen................

1 Säulenkapitell 60 cm im obern Säulcndurchmesser einschl

Befestigen................

1 Pilasterkapitell 30 cm breit und hoch, 14 cm tief, desgl.

vo CO

CO T-f-

Os 4^ O o-v

15 — 18

25—30

35-40 8 — 10

50 „

60 „

l Basis 30 cm lang, 20 cm hoch, „ 28 ,,

„    36 ,,

55

55

14

24

cm

desgl. .

50 „

„    60 „

1 Konsol zum Hauptgesims 20 cm lang, 13 cm hoch, 10 breit einschl. Befestigung mittels eiserner Schrauben

1-0 CO

M — IAO

55

i desgl. 40 cm lang, 20 cm hoch, 15 cm breit, desgl.

1 m Zahnschnitt 8 cm hoch, desgl.........

I-2

3-4 1,00 — 1,50 ,,

2. Stuckmarmor- und Stuckolustro-Arbeiten.

Der Stuckmarmor ist ein mittels Gips künstlich nachgeahmter Marmor, der durch Erdfarben beliebige Farben erhält und ähnlich wie der natürliche Marmor geschliffen wird.

Seine Bestandteile, nämlich der reingesiebte Gips und die gewünschten Farben, werden durch Leimwasser angemacht und auf den Grund aufgetragen, welcher aus Gips und grobem Grandsand besteht und auf das natürliche Material, die Ziegel, die aufgehauenen Werkstücke oder das Holz direkt ohne Kalkputz aufgebracht wird. Demnächst werden die Flächen gehobelt, mit Sandsteinen geschliffen und poliert. Um die bunten Muster des Marmors, Porphyrs usw. herzustellen, nimmt man verschiedenartig gefärbte, je nach dem nachzuahmenden Muster mit Alabaster- oder Marienglasstücken, Kupferfeilspänen, kalzinierten Knochen, Schmälte- oder Goldblättchen vermischte Gipsbreimassen und trägt dieselben so nebeneinander auf den Grund auf, daß die Adern, Kristalle, welche in der Natur den Steinen Mannigfaltigkeit der Farbe und des Musters verleihen, möglichst treu nachgebildet werden.

Man rechnet für das Quadratmeter Gipsmarmor 17 1 Gips, für 14 qm 1 kg Leim.

von 2

i m Zahnschnitt 10 cm, desgl............

1 m Eier- und Blätterstab mit Perlschnur (Astragal), 13 cm

hoch, desgl.................

1 m desgl. ebenso 8 cm hoch...........

1 m Rinnleisten (Karnies, Sima) 15—20 cm hoch, desgl. .

1 m Balkonkonsol, 1 m ausladend, 63 cm hoch, 15 cm breit, desgl. 1 m Fensterbrüstungsfüllung 1 m lang, 45 cm hoch, desgl.

1 Karyatide einschl. Kapitell 2 m hoch, desgl......

1 m verzierter Fries 45 cm hoch, desgl........

1 Rosette 80 cm Durchmesser einschl. Befestigen ....

1 dergl. 40 ,,    „    „    „    .....

1 dergl. 10 „    „    „    „    .....

1 m inneres Deckengesims mit verzierter Voute, 30—50 cm

hoch, desgl.................

1 m desgl. ohne Voute, aber mit Zahnschnitten oder Tragsteinen ..................

1 Deckrosette 60-—125 cm im Durchmesser, desgl.....

1 Medaillon 60 cm im Durchmesser, desgl.......

,,    160 ,,    ,,    ,,    ,,.......

1 m Deckenvoute desgl. (Höhe und Ausladung addiert) für

jedes Zentimeter der Summe...........

Für gebogene Teile x/₃ Zulage.

1 m Deckenvoute desgl., nach der Diagonale aus Höhe und Ausladung für das Zentimeter..........

1,70—2,20 M.

2,00 „ 1,00 „ 3,oo „ 36—42    „

25,00 ,, 10,00 ,, 1,00 ,,

4—;

5-8

12—30

15—20

40-55

0,05—0,10 ,,

0,07—0,15 „

Die Preise für Arbeiten aus Trockenstuck sind nicht erheblich teurer.

Zu erwähnen ist ferner der sogenannte „Papierstuck“, welcher wegen der Leichtigkeit und Gefahrlosigkeit vielfach Verwendung findet. Entgegen steht der Verwendung der Umstand, daß bei nicht ganz trockenen Räumen ein Verziehen der Gliederungen nicht ausgeschlossen ist.

Die Preise können um ein Geringeres als beim gewöhnlichen Gipsstuck in Ansatz gebracht werden.

Der Stuckolustro oder 1 u c i d o besteht meistens aus einem Grunde Teilen Marmor- oder Kalksteinstaub, der gewünschten Grundfarbe und

einem ieile Kalk, welcher auf die möglichst rauh gemachte, mit Kalk und sehr grobem Grandsande geputzte Wand aufgetragen, mit feinen Reibebrettern geebnet und mittels einer Kelle glatt geschliffen wird. Auf diese Fläche wird das gewünschte Muster mit den erforderlichen Erdfarben, welche mit nassem Kalk vermischt und angemengt sind, nach demjenigen Marmor bemalt, welchen die Fläche vorstellen soll, und schließlich mittels einer stählernen Kelle und eines Überzuges von Wachs und Seifenspiritus poliert. Der Glanz der Stuckolustroarbeiten steht dem des Stuckmarmors sehr bedeutend nach.

Preise. Runde Flächen werden Fj höher im Preise berechnet als gerade. I qm Stuckmarmor in beliebigen Farben geadert, einschl. Anfertigung de« Grundes und Schleifen bis zur höchsten Politur 12—20 M.

1 qm desgl. porphyrartig ..............

1 qm Stuckmarmor nach Art des Lapis lazuli, einschl. Anfertigung

des Grundes und Schleifen bis zur höchsten Politur ....    18—25 „

1 Säulenschaft ausschl. Kapitell und Basis 2 m lang mit entsprechendem Durchmesser einschließlichFIolzgestell und Aufstellung, desgleichen

KS—25 „

. 90—100 „

Für profilierte Glieder, die geschliffen werden sollen, rechnet man das 3fache von gegossenen.

Für Gesimse berechnet man die Oberfläche und nimmt das Doppelte vom Preise des Stuckmarmors für glatte Pdächen.

Tischplatten usw. aus Stuckmarmor werden wegen der geringen Haltbarkeit, und da nunmehr die natürlichen Marmorarbeiten mittels der Dampfmaschine viel billiger als früher hergestelit werden können, kaum noch gefertigt.

1 qm Gipsmarmor zu grundieren, einschl. Gips und Leim . .    0,80—1,00 „

1 qm Wandfläche mit Stuckolustro nach beliebigen Farben zu bekleiden, einschl. Anfertigung des Grundes auf den Mauerputz, Schleifen usw.

7,00—10,00

1 qm Wandfläche den Grund dazu aufzutragen und zu glätten    2,00—2,50

1 qm dieselbe marmorartig zu malen.........

1 qm Wandfläche mit reinem Gips abzuschachteln und mit Seifenwasser zu überziehen ...........

1,00 1,25

4>oo 5 >00 ,,

3. Mosaik in Stuekmarmor.

Mittels der Mosaikarbeiten in Stuckmarmor kann man die römischen Mosaikarbeiten, welche aus sehr dünnen länglichen Stiften von farbigem Glasfluß das vorgeschriebene Muster bilden, besser aber noch die Florentiner musivischen Arbeiten nachahmen, welche aus kostbaren Steinen, Lapis lazuli, Jaspis usw. bestehen, die in einen schwarzen Marmor- oder Lavagrund eingelassen sind und so nach ihrer Form Blumen, Vögel, Laubwerk usw. bilden.

Bei der Nachahmung dieser Arbeiten in Stuckmarmor wird zuerst der Grund von der gewünschten Farbe angelegt und abgeschliffen. In diesen Grund werden die Umrisse des darzustellenden Gegenstandes tief eingeschnitten und der dazwischen befindliche Grund herausgeschoben. Die so entstandene Vertiefung wird mit Stuckmasse von der Farbe des Gegenstandes mit Berücksichtigung der Schatten- und Lichtpartieen ausgefüllt und so fortgefahren, bis das Bild der Natur möglichst ähnlich ist. Schließlich wird das Ganze poliert, wodurch die Farben erst zu eigentlicher Geltung gelangen.

Preise. Die Preise sind schwer zu bestimmen, da sie sich ganz nach dem Kunstwerte und der Schwierigkeit der Arbeit richten. Als ungefährer Anhalt mögen folgende Preise dienen:

i Platte 120 cm lang, 50 cm breit, mit Verzierungen .    .    .    .

60—120 M. 80—150 „

120—190 „ 180—350 „ 40—60 „ 90—120 „ 90—150 „

1 dergl. ebenso groß mit Landschaften, F'iguren.....

1 Ofenaufsatz von Stuckmarmor mit musivischen Verzierungen

100 cm lang, 30—50 cm hoch...........

Kaminsturze nach der Größe............

1 Vase von 50 cm Höhe..............

1 dergl. 100 cm Höhe...............

1 Pfeilerfuß 30—50 cm lang und breit, 90—120 cm hoch . .

4. Terrazzo, G-ranito.

Dieser Fußbodenbelag besteht hauptsächlich darin, daß auf einer Unterlage aus Ziegelbrocken und Kalkmörtel 3 cm stark festgestampft, eine Lage Zement mit Ziegelmehl 2 cm stark aufgebracht wird, in welcher Marmor, Granit, Quarzstücke unregelmäßig oder nach einem Muster eingedrückt werden. Hach Abwalzung und genügender Erhärtung werden die Flächen mit Sandstein abgeschliffen, geölt, auch mitunter gebohnt. Außer zu Fußboden wird die Masse in Formen gegossen zu Treppenstufen, Wandbekleidungen und Platten verwendet.

Preise. Terrazzo und Granito in Flächen gegossen.

i qm Terrazzoguß in einfacher Ausführung ohne Unterlage ..................

i qm Terrazzoguß mit Fries..........

,, doppeltem Fries......

5.50—    6,00 M. 6,00— 6,50

6.50—    7,00 „ ,, und Begleitlinien 7,5°— 8,00 ,,

,, gemusterten Friesen.....10,00—12,00 ,,

,, reicher Ausführung..... 20,00—45,00 ,,

(Mit Unterlage für das Quadratmeter 1,50 M. mehr.)

1 qm einfarbige Terrazzo- und Marmormosaikplatten,

30,0/30,0 cm groß in allen Farben ausschl. der Vorlagen 21,2/21,2 ,,

I qm I qm I qm I qm

99

99

99

99

99

30,0/30,0 „

21,2/21,2 „ „

I qm gemusterte Marmormosaikplatten, 30,0/30,0 cm groß

in allen Farben........

1 qm desgl. in reichster Ausführung 1 m glatte einfarbige Treppenstufen mit Profil als Belag, bis 1,5 m lang, mit Stirnplatte 1,5—2,0 m ,,

99

99

99

99

99

von

von

6,50—7,00 7,00—7,50 8,00—8,50 8,25—8,75

9,00

IO—20

,, an

99

2,0—3,0 m ,,

1 m Treppenstufen, vollgegossen, Zuschlag zu obigen Längen

99

10,00

11,50

14,00

„ an

. 4,00, 5,00

Für Kopf und Kropf, Zuschlag für die Stufe .    .    .    .

Gemusterte Einlage, für die Stufe........

1 qm glatte einfarbige Marmormosaik -Wandbekleidung, 50—100 cm groß zu liefern und zu versetzen . von 1 qm mit Mosaikeinlagen in beliebiger Größe .

1 m Wandsockel, 15—25 cm hoch 1 m Treppensockel, 25 cm hoch ....

1 qm Brustgesimse.........

1 m Buffettplatte, glatt, bis zu 2 m Länge .

von

99

„    „ 3 m

mit Mosaikeinlage, Zuschlag

99

20,00 22,50 — 25,00 ,, 6,00—10,00 ,, I 1,00

10,00—30,00 ,, 20,00—30,00 ,, 30,00-35,00 „ 5,00— 6,00 ,,

,, an

,, an

I qm Tischplatten, viereckig .

rund

1 qm

1 Badewanne, glatt

mit Stufen und Verzierungen

.    20,00—30,00 M,

.    20,00—30,00 ,,

80—150    ,,

150—300    „

5. Steinpapp-Arbeiten.

Innere, der Nässe nicht ausgesetzte Ornamente, Verzierungen an Decken, Türen, Verdachungen und Täfelungen werden häufig, namentlich wenn sie matt und blank vergoldet werden sollen, in sogenannter Steinpappe, d. h. einer Masse aus gestampftem Papiere und Leim bestehend, gefertigt. Die noch weiche Masse wird in feste Formen gedrückt oder aus freier Hand modelliert und getrocknet. Die Preise stellen sich höher als die für Stückarbeiten, dafür ist die Steinpappe im Trocknen aber auch bedeutend widerstandsfähiger. Reiche Verzierungen auf Türen, Paneelen usw. im Stile Louis XIV. und Louis XV. werden in der Regel mittels Steinpappe hergestellt, weil Zink oder Bronze dafür oftmals zu teuer ausfallen.

Preise.

i m vom Tischler gelieferte Tapetenleisten in Steinpappe zu verzieren und zu vergolden, die Stöße der Nagellöcher nach

der Befestigung auszubessern..........

I qm gezackte, echt vergoldete Verzierungsleiste von Steinpapp

anzufertigen einschl. Befestigens .........

i qm Flügeltürseite die Ecken der geraden Kehlstöße mit Verzierungen und die 6 Füllungen mit reichen Mittelstücken in Steinpappe zu versehen einschl. der Modellkosten i qm Flügeltürseite mit Steinpapp - Ornamenten, gebogenen Kehlstößen im Stile Ludwigs XIV. mit Mittel- und Eckenverzierungen zu versehen und Mattglanz zu vergolden,

einschl. der Modellkosten............

i qm Paneel mit einem o,i m hohen Friese in Guirlanden oder Bouquets und mit gebogenen breiten Kehlstößen nebst Eckstücken im Stile Ludwigs XIV. in Steinpappe zu verzieren,

dieselbe teils matt, teils poliert zu vergolden.....

i Tür-Verdachung, vom Tischler geliefert, die Sima mit einer Steinpapp-Verzierung zu belegen und zu befestigen .

I desgl., die ganze Krönung der Verdachung von Steinpappe zu fertigen, 2 Konsolen dazu zu liefern und zu befestigen,

einschl. der Modellkosten............

i Deeken-Rosette, reich verziert und durchbrochen, 1,0 m im

Durchmesser .    ...............

i desgl., 1,25 m im Durchmesser..........

1 desgl., reichverziert, ohne Durchbrechungen 1,25 m im Durchmesser .    .................

1 Eckstück zu Deeken-Dekorationen, reich verziert und durchbrochen, je 30 cm lang und breit.........

1 wie das vorige, je 50 cm lang und breit......

1 Mittelstück dazu, 40 cm breit, 80 cm lang......

1 Verdachungs-Konsol, 55 cm hoch, 10 cm breit .    .    .    .

1 desgl., 60 cm hoch, 12 cm breit.........

1 desgl., 60 cm hoch, 19 cm breit, mit Figur.....

1 Medaillon je nach Muster und Größe........

■ tu

0,40—0,50 M,

2,25—2,50 „

20—30

40—100

,*

50—100 „

12 — 20

25—60 „

10 — 15 l8—25

25 — 3O

1,25 — 2,00 „

3.50— 5,00 „

3,00—6,00 „

4.50— 5>oo » 6,00—7,50 „

7.50— 8,00 „ 10—25

P. Zu Tit. XY. Ofen-Arb eiten, Zentralheizungen, Lüftungen.

Zur künstlichen Erwärmung von Räumlichkeiten der verschiedensten Art bedient man sich der Einzel-Heizungen (Stubenöfen und Kamine) sowie der Sammel-Heizungen (Luft-Heizung,Warmwasser-Heizung, Heißwasser-Heizung, Mitteldruckwasser-Heizung, sowie Dampf-Heizung und Gas-Heizung). Bei allen Feuerungs-Anlagen kommt es darauf an, die Hitze des Brennmaterials möglichst auszunutzen. Man führt daher das Feuer hin und her in den sog. liegenden Zügen oder auf und nieder in stehenden Zügen, und entläßt den Feuerrauch erst dann in den Schornstein, wenn seine Wärme möglichst abgegeben ist. Die Anordnung von derartigen Zügen findet bei der Einmauerung des Dampf- und Wasserkessels sowie bei Anlagen gewöhnlicher Stübenöfen statt. Nur Kamine machen eine Ausnahme hiervon und müssen eine unmittelbare Verbindung mit dem Schornsteine erhalten.

a) Einzelheizungen.

1. Kachelöfen.

Dieselben werden aus Tonplatten, welche im Äußeren glasiert, auf der inneren Seite mit rings herumlaufendem Tonwulst verstärkt sind, hergestellt. Letzterer ist außerdem erforderlich, um die einzelnen Kacheln mit Draht, Eisenklammern und Lehm- oder Chamottemörtel verbinden zu können. Damit die dünnen Kachelwandungen durch die Hitze nicht leiden und zerspringen, werden dieselben mit Dach-, Mauersteinen oder Chamotteplatten ausgefüttert, wodurch gleichzeitig eine größere Wrärmeaufspeicherung erzielt wird. Man unterscheidet nach der Herstellung der Glasur Begußkacheln und Schmelzkacheln. Erstere werden in der Weise hergestellt, daß die aus feuerfestem Ton geformten Kacheln mit einer farbigen oder weißen Tonschicht in ungebranntem Zustande begossen und mit einer durchsichtigen Glasur aus Feldspat oder Bleiglätte überzogen und dann gebrannt werden. Schmelzkacheln erfordern einen doppelten Brand, einmal ohne Glasur und das zweite Mal, nachdem die gebrannten (geschrieten) Kacheln mit einer Schmelzglasur — einer fein gemahlenen Schlemme aus einer gesinterten Mischung von Bleiglätte mit Zinn-, Kupfer-, Manganoxyd usw. je nach der zu erzielenden Farbe, und Sand, Feldspat und Salz -— übergossen worden sind.

Die Begußkacheln stehen den Schmelzkacheln in Farbe und Feinheit der Glasur bedeutend nach, erhalten mit der Zeit auch die sogenannten Haarrisse, welche die Fläche unansehnlich machen, während Schmelzkacheln davon meistens verschont bleiben, namentlich wenn ein fein geschlemmter kalkhaltiger Ton zur Herstellung verwendet wird.

Derselbe findet sich in vorzüglicher Güte in Velten unweit von Berlin, wo auch die besten, namentlich weißen Schmelzkachelöfen gefertigt werden.

Die Größe der Kacheln ist nicht überall gleich; in Norddeutschland sind die Kacheln meistens 21 cm breit und 24 cm hoch. Die abgerundeten Eckkacheln haben einen Flügel von einer Kachelbreite und einen solchen von Kachelbreite, um einen Verband durch Versetzen der Stoßfugen zu ermöglichen. Die Verzierungen der Kachelöfen, nämlich die Gesimse, Friese,

Aufsätze, Einsatzstücke, Einfassungen, welche früher glasiert wurden, werden jetzt bei weißen Öfen meistens ohne Glasur verwendet, in der Farbe des gebrannten Tons oder mit Wachsölanstrich versehen, vielfach farbig und bronziert. Die Ornamente treten auf diese Weise viel schärfer hervor, da sie nicht durch die Glasur verschmolzen werden.

Anstatt der Stubenöfen werden auch Kamine angewandt, welche oft sehr reich in Marmor, Granit usw. ausgestattet sind und so zum Schmucke des Zimmers dienen. Da dieselben dem Zimmer aber nur sehr geringe Wärme abgeben, indem bei denselben das Feuer unmittelbar in den Schornstein geleitet werden muß, so sind sie in neuerer Zeit im ganzen nördlichen Deutschland fast gänzlich durch Kaminöfen verdrängt worden. Letztere haben zweierlei gänzlich gesonderte Feuerungen : vorn ein offenes Kaminfeuer, welches dieselben Annehmlichkeiten bietet wie ein Kamin, und seitwärts eine Ofenheizung, von welcher aus, in hin- und herlaufenden Zügen, die Feuerung durch den oberen Aufsatz des Ofens hindurch in den Schornstein geführt ist. Bei richtiger Anlage können beide Feuerungen in e i n russisches Rohr geführt und sogar gleichzeitig geheizt werden.

Die Öfen werden bei Balkenlagen auf eingelassene Bohlen, bei Gewölben oder bei Erdreich auf Mauerstein-Fundamenten aufgesetzt. Bevor mit dem Setzen begonnen wird, sind die Kacheln sorgfältig zu sortieren; die fehlerhaften werden zu den nicht sichtbaren Seiten verwendet. Da der Ton beim Brennen mehr oder weniger schwindet, die Kacheln nicht immer gleiche Größe behalten, ist es notwendig, die Stücke vor der Verwendung zu behauen und zu schleifen. Beim Setzen ist nicht allein darauf große Sorgfalt zu verwenden, daß die Fugen dicht schließen, sondern auch darauf, daß der innere Ausbau zweckmäßig und dauerhaft hergestellt werde. Der Feuerraum ist nicht allein dem zu verwendenden Heizmateriale entsprechend zu gestalten, sondern auch mit feuerfesten Steinen auszufüttern, mit Luftschichten, Chamotte- oder gußeisernen Einsätzen, bezw. Rostfeuerung für Kohlen-Heizung zu versehen.

Um die Verbrennungsgase möglichst für die Heizung verwendbar zu machen, ist der Ofenraum durch Züge auszunutzen.

Bei Holzfeuerung und gut ziehenden Schornsteinen kann man den Zügen eine Länge von 9,0 m geben, während dieselbe bei Torf- und Kohlenheizung höchstens 7,0 m beträgt, wobei der Querschnitt der Züge zu 350—400 qcm angenommen ist. Dieselben können stehend und liegend angeordnet werden. Es empfiehlt sich eine Verbindung beider Systeme, und zwar im LTnterkörper liegende, nach der Ofendecke zu stehende Züge. Das Material zu denselben besteht aus Mauer- und Dach-Steinen, Chamotteplatten und Lehm.

Bei den liegenden Zügen sind die Decken durch etwa 35—40 mm breite, 6,5 mm starke Ofeneisen zu unterstützen, besser noch durch entsprechend lange, 5 cm starke Chamotteplatten, da die Eisen sich bei der Hitze ausdehnen und den Ofen auseinander treiben. Die Abführung des Rauchs nach dem Schornsteine vermittelt ein Ofenrohr aus Schwarzblech oder aus Gußeisen, vielfach außen emailliert, welches früher mit einer Klappe zum Verschluß des Ofens behufs längerer Wärmehaltung versehen war. Durch Einführung der luftdicht schließenden Ofentüren, wodurch Erstickungsfälle so gut wie ausgeschlossen sind, werden die schädlichen Klappen überflüssig, sind auch polizeilich verboten.

Von verputztem oder verblendetem Holzwerk sind nach der Baupolizei-Ordnung für Berlin Feuerstätten aus Stein oder Kacheln 25 cm, eiserne Feuerstätten 50 cm entfernt zu halten; gegenüber freiem Holzwerke sind diese Maße mindestens zu verdoppeln.

Nach der Farbe der Kacheln unterscheidet man farbige und weiße Öfen, welche nach der Reinheit der Farbe und Güte der Glasur in Kacheln I., II. und

III. Sorte zerfallen.

orna-

In den letzten Jahren sind die weißen Öfen durch die farbigen mit mentierten Kacheln (altdeutschen Öfen) oder farbig bemalten, sogenannten Majolika-Öfen vielfach verdrängt worden.

Die Größe der Kachelöfen wird danach bestimmt, daß dieselben für etwa 100 cbm Luft des zu erwärmenden Raumes 6 qm Heizfläche enthalten sollen; dabei wird die Größe des Ofens nach der Anzahl der Kacheln in der Breite, Tiefe und Höhe bestimmt. Selbstverständlich müssen die nicht Wärme abgebenden Schichten unter Herd oder Rost für die Heizflächen-Berechnung unberücksichtigt bleiben.

Berechnung. Bedeutet b die Breite, 1 die Länge des Ofens, so sind in jeder Schicht 4 Eck- und 2 (b —)— 1)—6 Mittelkacheln erforderlich. Für jede Fußschicht rechnet man 2 Kacheln, für ein Wärmerohr 6—10 Kacheln mehr.

Die Tabelle*) gibt die Größe der Öfen und den Raum an, für welchen dieselben verwendbar sind, unter Auseinanderhaltung von 3 verschiedenen Fällen:

1 bezieht sich auf einen eingebauten Raum mit nur einer (kalten) Fensterwand;

,, II auf einen eingebauten Raum mit zwei kalten Wänden oder einer kalten Wand und kaltem Fußboden;

„ III auf einen Eckraum mit drei kalten Wänden.

Fall

Inhalt des erwärmten Raumes für

Ofengröße in Kacheln (21 cm breit, 24 cm hoch)

1 qm Heiz-

Heiz- Oberfläche-:--:-

Oberfläche des Ofens Fall I j Fall II Fall III des Ofens

Beispiele der Abmessungens des zu erwärmenden Raume für den Fall I

erwärmt für Fall I an Raum :

I freie 2 freie Wand

breit

tief hoch

qm

cbm

cbm

3 freie Wände j Wände a—10°|o    a—25°|₀ Raumes

cbm

Länge Breite des

Höhe des

Raumes Raumes

des

cbm

(N CO

r-i r-t

M h-L tO K>

CO CO (M •—. ~ —-

’t ^

Lß t Ln Lri

2¹/,

2V2

²V₂

2l/2

²V₂

*V.

2 72

W₂

2l/₂

²V₂

²'/₂

27

vO CO CO ON GN O O'

2.98

3,90

4,7⁶

5,3i

5,77

6,37

6,23

6.88

7,53

6,69

7,39

8,09

7,94

8,70

8,45

9,25

10

10

12

15

18

18

20

22

20

22

24

24

27

27

30

30

40

55

65

90

110

110

140

165

135

165

195

190

230

~ ~ j

275

27

35

50

60

80

100

100

125

150

120

150

175

23

30

45

50

65

85

85

105

125

100

125

H5

170    !    140

205    170

200 250 j 205

170

vO \£) OO OC *<1 ^71    ^ ^ G'tn Ln tn Ln 4» 4»

M ^1 O O O O o F F F C\ CT\ Ln Ln. Q Ln

3,5

4,0

4,0

4,0

5,o

5,o

5,5

5,5

5,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

2,0

2,5

2,5

3,25

3,25

An Steinen und Lehm wird durchschnittlich gebraucht:

Größe des Ofens

Mauersteine Dachsteine

Chamotte-

steine

Lehm

Stück

Stück

Stück

cbm

1 Ofen 3 — K. lang, 2— 2*/₂ K.

breit, 8—9 Schichten hoch . - .

1 desgl. 4—₄V₂ K. lang, 2V₂—3 K.

breit, 9—10 Schichten hoch .

1 desgl. 4¹/₂ — 5 K. lang, 3 K. breit,

10—11 Schichten hoch.....

1 desgl. 5—6 K. lang, 3—3¹/₂ K. breit, 10—11 Schichten hoch.....

40—50

50—60

60—70

70—80

150—200

200—250

250—300

300—350

20—25

25—30

30—35

35—40

0,50—0,60

0,60—0,75

0,80—0,85

0,90—1,00

Preise:

Das Neuaufsetzen der Öfen wird meistens an die Gesellen zu bestimmten Sätzen verdungen, wobei der Meister die nötige Arbeitshilfe zuzugeben hat. Der Tagelohn beträgt einschl. Meistergeld

für einen Gesellen bei zehnstündiger Arbeitszeit 5,00 — 6,00 M.

,, Handlanger ,,

55

55

2,50-3,00 „

Arbeitslöhne.

a) Neue Arbeiten.

1 Kaminofen zu setzen einschl. Stellung der erforderlichen

Arbeitshilfe.................

1 Mittelsimsofen zu setzen............

1    Füllungsofen, fünfeckig, zu setzen.........

1    Füllungsofen, viereckig, zu setzen.........

1    fünfeckiger Ofen mit Aufsatz und    Medaillon    zu    setzen    .

1    viereckiger Ofen mit Aufsatz und    Medaillon    zu    setzen    .

1 viereckiger Ofen, glatt, mit Fries, Simsaufsatz, zu setzen

1 Postamentofen, 6 und 7 Schicht, zu setzen......

1 Maschine mit Wärmspind, Wasserkasten, 3 Schicht Wand, buntem Fries, Bratofen aufzusetzen .

1 Maschine mit Wärmspind,. Wasserkasten, 3 Schicht Wand,

buntem Fries und Bratofen zu setzen........

1 Maschine mit Bratofen, 3 Schicht Wandbekleidung und

buntem Fries zu setzen.............

1 Maschine mit Bratofen, ohne Wandbekleidung, zu setzen . 1 Maschine mit Plolzloch, ohne Wandbekleidung, zu setzen . 1 qm Wandbekleidung zu setzen .

1 m Fries, ¹/₂ Kachel hoch, zu setzen 1 m desgl., 1 Kachel hoch, zu setzen 1 m Gesimsleiste zu setzen ....

35—50 ²*—'35 25-30 25 — 30 25-30 20—25 15—20 10—12

30—40

25-30

M.

55

55

55

55

55

55

55

55

18—25 12 — 15 8—10 6—8 .    1,00-1,50    „

.    2,00-2,50    „

.    0,75—1,00    „

55

55

55

55

b) Alte Arbeiten.

i Kaminofen umzusetzen.............

i Mittelsimsofen umzusetzen........,

i Füllungsofen, fünfeckig⁻, umzusetzen    .......

i Füllung'sofen, viereckig, umzusetzen........

i fünfeckiger Ofen mit Aufsatz und Medaillon umzusetzen I viereckiger Ofen mit Aufsatz und Medaillon umzusetzen i viereckiger Ofen, glatt, mit Fries, Simsaufsatz, umzusetzen

40—45 25-30 20—25 20—25 20—25 18—20 12—15

I Postamentofen, 6 und 7 Schicht, umzusetzen.....

1 Ofen zu reinigen und auszubessern........

1 Ofen auszuschmieren.............

1 Maschine mit Wärmspind, Wasserkasten, 3 Schicht Wand, buntem Fries, Bratofen oben aufzusetzen, umzusetzen 1 Maschine mit Wärmspind, Wasserkasten, 3 Schicht Wand

buntem Fries und Bratofen umzusetzen.......

1 Maschine mit Bratofen, 3 Schicht Wand und buntem Fries

umzusetzen    ..............

1 Maschine mit Bratofen ohne Wandbekleidung, umzusetzen 1 Maschine mit Holzloch ohne Wandbekleidung, umzusetzen 1 Maschine auszubessern von 50 Pf. an.

M.

7-8 1,50—2,00 „ 0,50—0,80 ,,

25—30    „

20—25

15 — 20 10— 15 6-8

99

c) Materialpreise von einzelnen Kacheln und Ecken. 1 Kachel I. Sorte

11.

III.

99

1 Ecke

I. Sorte

99

II.

III.

99

99

0,40—0,60 M. 0,35—0.50 .. 0,25—0,35 „ 0,80—1,00 ,, 0,70—0,80 ,, 0,50—0,60 ,,

d) Materialpreise von Gesimsen, P'üllungen usw.

1 Ofen, glasierte Untergesimse.......

1    ,, unglasierte desgl.    glatt.....

desgl.    ornamentiert

1 Luftgitter in Kachelgröße, glasiert.....

unglasiert .    .    .    .

5,00 — 7,50 „ 3,00—5,30 „ 4,00—6,00 „ 2,00—3,00 „ . 0,75—1,50 15—20 18—25    »

12—15 4—7 4—7 10—20

3-7 15—20 18—30    „

60—200 ,,

Ofen aus Begußkacheln sind um —¹/₃ billiger als solche aus Schmelzkacheln. Für farbige glatte Kacheln sind die Preise wie für Kacheln III. Sorte anzunehmen. Verzierte farbige Kachelöfen sind sehr verschieden im Preise, da sich dieselben nach dem Muster und der Farbe richten:

Einfache Öfen, einfarbig braun oder grün mit vertieften Kacheln, Fries und Obersims haben je nach der Größe einen Preis von .... reicher ausgeführt mit Aufsatz mehrfarbige Öfen    ....

desgl. Kaminöfen    ....

99

i    desgl. „

1 Ofen Mittelgesims, unglasiert.........

1    ,, Oberfüllung.......’......

1    ,, Unterfüllung, 3 Schichten hoch......

1 Ofen, Friese..............

1 desgl. Obergesimse............

. 1 desgl. dergl. mit Aufsatz....... .    .    .

1 Medaillon, j.e nach der Größe der Muster .

1 Ofen, Fries, Sims, Fußgesims und Lochkachel 1 desgl. mit Aufsatz und Medaillon .    .    . - .

1 Kamin, je nach Muster...........

99

9?

99

99

99

100—180 M. 150—300 „ 200—500 „ 300—1000 ,,

e) Materialpreise von sonstigem Zubehör.

1 Chamotteplatte 39/47 cm groß, 3 cm stark

47/49 „

desgl.

99

99

1,00—1,25 M. 1,25 — 1,50 „

I Chamotteheizkasten von 5 cm starken Platten

6—8 M.

4—5 12 — 15 1,00—2,00 ,, o,35-o,75 „ 0,30—0,50 „

1,00—1,25 n

2,75 — 3,00 „

3.50— 4,00 „

4,00—5,00 „

6.50— 7,50 „

5,00—6,00 6,00—7,50 4,00—5,00 2,50—3,50 0,90—1,25 0,30—0,40 0,60—0,75 2,00—3,00

100 kg Chamottemörtel........

100 Stück Chamottesteine......

Draht oder Klammern für I Ofen.

1 Ofeneisen 37 — 80 cm lang¹..... .....

1 Roststab 26—47 „    ,,    ............

1 Tafelrost 24/26 cm grofs...........

1 Gufsplatte 37/52 cm grofs .............

1 desgl. 47/63 „    ,,    ............

1 gufseiserner Heizcylinder, im Durchschnitt 0,60 m lang 1 desgl. Cylinderthür mit durchbrochener Vorthür .    .    .    .

1 luftdichte Heizthür 20/24 cm grofs, sogenannte Oberbelsterthür mit Messingolive..............

1 desgl. mit Messingvorthür............

1 desgl. Aschenthür 10,24 cm grofs .    .......

1 messingene Rohnthür.............

1 Gufsrohr ohne Klappe, 32 cm lang........

1 Reinigungsstöpsel in Eisen...........

in Messing ..........

I m Rauchrohr von Eisenblech, 13—16 cm im Durchmesser

desgl.

f) Kosten der weifsen Kachelöfen.¹)

Höhe des Ofens in Kacheln

10

10

11    6    8

10 11

Kacheln I. Klasse

Kacheln II. Klasse Kacheln III. Kiasse

a) 1 viereckiger Ofen, 2 zu 2¹/₂ Kacheln grofs:

Kosten in Mark

Arbeitslohn .    .

Kacheln-Kosten . Eisen-Garnitur . Steine und Lehm i Medaillon .    .

i Aufsatz .    .    .

to

vO

CO

"vT

Gn vj Gn

''o

Gm 4^ OO Gm

O 10 10 Gn ^ ^

CI

Os

O OO

GM 4^ hl Gm

Gm 4^ 00 Gm

m Q\ vrvCO vr^ CO

00

GM 4^ VO

Zusammen 69    89    98

59    85    91

53 76    81

Für Messing-Garnitur als Zulage .    .    . .

Kosten eines Ofens , 71 | 91 100 —

— (61| 87 j 93 j -

55|78j 83 j —

CO co *-■ co

uhOO

GM >-<

Q\4^ VO GM 4^¹ 00

CI 00 10 O C4 co hi

co co

^ CI

⁰⁰

C\-£¹ vO gm

fO »-H

to 10 O ON

0^4^ O gm fO O

' Für Messing-Garnitur als Zulage .    .    .    .

Zusammen 74    96 105

64    90    981 —

57 80    87

Kosten eines Ofens . 76 j 98 107 j —

— 66 j 92jioo| — j — 59 j 82 j 89 — —

B.

10

Höhe des Ofens in Kacheln

10

11

Kacheln I. Klasse

Kacheln II. Klasse

6 | 8    9 | 10 11

Kacheln III. Klasse

Kosten in Mark

14

40

Ti- *-0 CM kO

QsOO vn O

*—I LO    HH

Gn

vi tO tO vi

vi Ln

VI Ln

vi Gn tO Gn

CO

vi Gn kO Gn

t—1    Gn t-i

O Gn to kO

Gn tO Gn 04^

O^tO

to

jO

vi

vi kn

vi vn to Gn

VI Gn kO

CO O CM LH

O tv CM

N

^4 Gn

M Gn tO Gn

Zusammen 80 104 117 128

71    98 108 117

62 88    95 102 —

Für Messing-Garnitur als Zulage .    .    .    .

2222

2222

2222

Kosten eines Ofens .    82 106 119 130

73 100 110 119 — ■ 64 90    97 104 —

OO OssO on "to ut

l-H O tO

O Gn to O

VI to Gn O Gn

VI Lo

vi o

sO 00

vn co m OvO 00 CO

►h Gn to O Gn -£* O

Gn tO

Gn O Gn

Oslo Cs O

to

00 OkO Gn O'OO O vt o CO

sO 00

O iAm\{)00 CM i-n

Gn tO 4^ •£-

tnMvOCO

Zusammen 85 m 125 138

77

103 115 127

67 93 101

109

Für Messing-Garnitur als Zulage .    .    .    .

22    2

Kosten eines Ofens .    875113 127 140

79 105 117

129

69 95 103

-    4^

O O^Gn Qk

O to OGn to

kO VI

kO VI

kO u-^kO CM N O N N

CO

Os

*-H    00

G:> O tO

kO ^4

Zusammen 83 120 135 148

Für Messing-Garnitur als Zulage .    .    .    .

2222

Kosten eines Ofens .    85 122 137 150

CO OO vO CO N O CO 00

IV ►-< kO CM o CM 00    •-*

HH OJ

o OO

>-n tO C"-n tO

kO

CM kO

CO

^4

Lb CMn)

o 0^0

0\Gn \Q

kO ^4

Os

kO VI

kO vj

_ to

vO vi tO ChGn 10

O to

O Gn

84 110 125 138

76 97 iii 120 —•

2222

86 112 127|140

co nvO co iv o

CO N    ^

NhvO CM tv. O d N *-•

2222

78 99 113 122 —

kO    fON    O

CM kO    *-•    •—

roOvO cm    iv    O

CM O    *-•    *-•

Zusammen Für Messing-Garnitur als Zulage ....

143

157

133 146

118I127 —

Kosten eines Ofens .

145

159

— I35| 148

120 129

10

Höhe des Ofens in Kacheln

11

10

10

Kacheln I. Klasse

Kacheln II. Klasse

Kacheln III. Klasse

Kosten in Mark

g) i viereckiger Ofen, 3 zu 47.2 Kacheln grofs:

CO NNfONH CI OO *-*    *-H

^ ONi-N w CO00    hh

CO vO N CON h C4    •-( h-i

Zusammen Für Messing-Garnitur als Zulage . .

153 167

142 156

— 127 136 —

Kosten eines Ofens .

155 169

144 158

- — 129 138 —

h) 1 viereckiger Ofen, 2,/2 zu 4 Kacheln grofs, mit Fries über dem Fufs-gesims, der Ofen reich ausgestattet mit Aufsatz und Medaillon:

Arbeitslohn .    .    .

Kacheln ....

Messing-Garnitur .

Steine und Lehm .

39    44

108 112

13    14

•-« O Lo U) CO O O

*-•    0    4^

4^ 00 Gn 4^

Kosten eines Ofens .

1681178 —

150 161 — —

i) 1 viereckiger Ofen, 272 zu 47.2 Kacheln grofs, sonst wie h):

Arbeitslohn .    .    .

Kacheln .    .    .    .

Messing-Garnitur . Steine und Lehm .

4i

112

14

Gn 00 00 "O*

vO 10 'T O

M ONOO 'TO ►<

Gn 00

INI

Kosten eines Ofens .

— | — 175 I 187 — —

162 174 — —

I. Klasse

k) 1 kaminartiger viereckiger Ofen, der Untersatz 5 Kacheln hoch, der Oberkörper 5 Kacheln hoch, mit glatten Ecken, kostet:

Arbeitslohn..........

Kacheln...........

Messing-Garnitur........

Steine und Lehm.......

2 ZU 4

Kacheln grofs Mark

27a zu 4 Kacheln grofs Mark

27₂ zu 47, Kacheln grofs

Mark

Kosten eines Ofens

VO o 00 CO vO

CO

58

62

180

14

260

200

15

285

Höhe des Ofens in Kacheln

10

II

io

II

io

3x/a Kacheln Front

1) I fünfeckiger Ofen (Eckofen) aus Kacheln I. Kl. Arbeitslohn .    .

Kacheln .    .    .

Eisenzeug und Mes sing-Garnitur . Steine und Lehm

4 Kacheln Front 4x/₂ Kacheln Front Kosten in Mark

• 33

95

35

40

100

“5

45

122

00 co CO o

Co 4^ 00 CO

10

12

12

13    15

Kosten eines Ofens

144

152 | 173

186    161 I 189 | 209

4 Kacheln Front 47₂ Kacheln Front

einfach reicher einfach reicher

m) i Kamin aus Kacheln I. Klasse, frei an der flachen Wand oder in der Ecke:

Arbeitslohn...........

Kacheln............

Eisenzeug und Messing-Garnitur.... Steine und Lehm.........

Kosten in Mark

35

90

90

4°

40

120

IOO

100

90

10

Kosten eines Kamins

223

268

240

295

Vollständige Begufskachelöfen fertig gesetzt sind um ¹/₅ — ¹(i billiger.

150—200 M. 12—18    „

7—10    „

1 altdeutscher Ofen, einfarbig grün oder braun, 3¹/₂ Kacheln breit, 2l/₂ Kacheln tief, 9 Schichten hoch, ausschl. Fries und Sims zu liefern und zu setzen einschl. des Eisenzeuges, der messingenen bezw. bronzierten Thüren, einschl. Zarge,

Lehm und Steine...............

für eine Schicht mehr..............

für eine halbe Kachel länger oder breiter.......

300—600    „

400—3000 „

Genauere Preisangaben lassen sich über letztere Öfen und Kamine nicht geben, da die Güte der Glasur, eine einfachere oder reichere Farbenbehandlung bezw. mit Vergoldung, die Neuheit des Musters den Preis bestimmen.

1 altdeutsches Kamin, einfarbig' grün oder braun, einschl. Lieferung des Kamineinsatzes, sonst wie vor, je nach dem Muster..................

I desgl. mehrfarbig und reicher

2. Chamotte - Öfen.

Chamotte-Öfen, welche in neuerer Zeit vielfach verwendet werden, bilden gewissermafsen eine Zwischengruppe zwischen Kachel- und eisernen Öfen. Sie sind sehr billig, nehmen wenig Raum ein, halten die Wärme besser als eiserne Öfen, wenn sie auch hierin die Kachelöfen nicht erreichen, sie brauchen ferner wenig Heizmaterial und haben noch die gute Eigenschaft, nur selten gereinigt werden zu müssen, da die g'lühenden Chamotte-Platten den etwa anstauenden Rufs schnell mit verbrennen lassen. Das äufscre Ansehen steht allerdings dem der Kachel-Öfen bedeutend nach.

Chamotte-Säulenöfen kosten ab Fabrik einschl. Versetzens der Öfen mit Eisen- oder Messingblech-Ringen und Feuerung mit Einsatz uud doppelt gearbeitet:

3. Eiserne Öfen.

Gewöhnliche eiserne Öfen ermöglichen zwar eine sehr schnelle Erwärmung der Räume, aber keine nachhaltige und gleichmäßige, sie machen daher eine fast fortwährende Wartung notwendig, während Kachelöfen des Tags nur einmal, höchstens zweimal geheizt zu werden brauchen. Auch zersetzt der eiserne Ofen an den rotglühenden Stellen die Luft chemisch und wirkt dadurch nachteilig auf die Gesundheit ein. Im allgemeinen wendet man daher für Wohnhäuser vorzugsweise Kachelöfen und für große Fabrikräume und dergleichen eiserne Öfen an.

Durch wesentliche Verbesserungen sind neuerdings konstruierte eiserne Öfen jedoch wieder sehr in Aufnahme gekommen, namentlich zur Erwärmung von Geschäftslokalen und dergl. Der Schüttofen ermöglicht langanhaltendes Brennen ohne Wartung, ebenso der Regulierofen nach Meidinger u. a., die langsamere oder heftigere Verbrennung des Brennmaterials nach Belieben. Auch hindert eine Chamottefüllung das Rotglühen und eine Unmantelung von Blech oder Gußeisen die unangenehm strahlende Wärme.

Um 100 cbm Luft auf 20⁰ C zu erhöhen sind 1,1—1,3 qm Heizfläche erforderlich.

Preise.

1 gewöhnlicher gußeiserner Ofen kostet:

0,20 m weit, 1,0 m hoch 0,25 „    „

0,28    „    1,1 „

0,28 ,,    ,,    1,1 ,,

0,30 „

0,30 „

1 Regulier-Füllofen, ausreichend für einen Raum von 60 cbm, von 30 cm äußerem Durchmesser, 18 cm weitem Feuer-

25—30 M. 28—32 „ 35—40 „ 50-60 „ 60—70 „ 70—80 „

i glasierter Säulenofen von Chamotte mit 30 cm äußerem Durchmesser für Kammern und kleine Zimmer einschl. Eisengarnitur, Rost, Tür und Aschkasten

I dergl. mit Bronzegarnitur, fast ebenso

bei 1,2 m Höhe i,4 „

1,2 ,,

i,4 „

1 dergl. mit 36 cm äußeren Durchmesser für mittlere Wohn-räume, Läden, Kontore usw. mit Eisengarnitur

19—20 M. 21—22 „ 30—35 ,, 34-40 „

bei ],5 m Höhe

i,7 „

1 dergl. mit Bronzegarnitur, fast ebenso

i,9 „ i,5 „

,, 1,7 „

,, L9 ,,

1 dergl. mit 42 cm äußerem Durchmesser für größere Zimmer, Läden, Lagerräume usw. mit Eisengarnitur

26—28 29—30 „ 32-35 31—40

45— 50

46— 55

bei 1,9 m Höhe ,, 2,2 ,,

,, 1,9 >,

,, 2,2 ,,

Öfen mit Wärm-Röhren und verzierte werden auf Bestellung angefertigt. Für Verpackung werden etwa 10 % berechnet.

I dergl. mit Bronzegarnitur, sonst ebenso

??

42—45

48-53

63—70 „

69-75 „

1,0 „

1.1    „

1.2    „

Zylinder, 80 cm ganzer Ofenhöhe, etwa 60 kg Gewicht, kostet

einschl. Fracht, Verpackung und Aufstellen.......

1 dergl., ausreichend für einen Raum von 80 cbm, 95 cm hoch,

70 kg Gewicht, sonst ebenso............

1 dergl., für einen Raum von 100 cbm, 109 cm hoch, etwa

80 kg Gewicht .    ................

1 dergl., für einen Raum von 120 cbm, 95 cm hoch, mit 38 cm äußerem Durchmesser, 20 cm weitem Feuerzylinder, etwa

82 kg schwer..................

1 dergl., für einen Raum von 160 cbm, 113 cm hoch, 102 kg

schwer, sonst wie vorhin..............

1 dergl., für einen Raum für 200 cbm, 139 cm hoch, etwa

115 kg Gewicht, sonst wie vorhin...........

1 dergl., für einen Raum von 200 cbm, 93 cm hoch, mit 45 cm äußerem Durchmesser, 28 cm weitem Feuerzylinder, 22,5 cm

Höhe, 98 kg schwer...............

1 dergl., für einen Raum von 250 cbm, 115 cm hoch, 122 kg

Gewicht, desgl. .    ................

1 dergl., für einen Raum von 300 cbm, 137 cm hoch, 160 kg

Gewicht, desgl..................

Bei Zimmeröfen in Blechfarbe erhöht sich der Preis für den Ofen um Bei Zimmeröfen, schwarz emailliert und bronziert, erhöht sich

der Preis um..................

1 Regulierfüllofen, für Ventilationsheizung mit Einführung frischer Luft von außen, in Blechfarbe, mit 30 cm äußerem Durchmesser, 18 cm weitem Feuerzylinder, 82 cm Ofenhöhe,

für einen Raum von 60 cbm, 60 kg schwer, kostet.....

1 dergl., für einen Raum von 80 cbm, 95 cm hoch und 70 kg

schwer, desgl., wie vorhin.............

1 dergl., für einen Raum von 100 cbm, 109 cm hoch, 80 kg

schwer, desgl., wie vorhin.............

1 dergl., für einen Raum von 120 cbm, mit 38 cm äußerem Durchmesser, 21 cm weitem Feuerzylinder, mit 95 cm Ofenhöhe und 82 kg Gewicht, in Blechfarbe.........

1 dergl., für einen Raum von 160 cbm, 113 cm hoch und 102 kg

schwer, desgl. ..................

I dergl., für einen Raum von 200 cbm, 130 cm hoch mit 115 kg

Gewicht, desgl...................

1 dergl., für einen Raum von 200 cbm, mit 45 cm äußerem Durchmesser, 28 cm weitem Feuerzylinder, mit 93 cm Ofenhöhe und 98 kg Gewicht, desgl............

1 dergl., für einen Raum von 250 cbm, 115 cm hoch, 132 kg

Gewicht, desgl..................

1 dergl., für einen Raum von 300 cbm, 137 cm Höhe und 160 kg

Gewicht, desgl..................

Bei Zimmeröfen, schwarz emailliert und bronziert, erhöhen sich

die vorstehenden Preise um.............

Bei Salonöfen mit verziertem Gußmantel erhöhen sich die

Preise um...................

1 Heizrohr für ein zweites Zimmer, mit Schlußdeckel und Regulierrosette kostet ...............

1 Heizrohr wie vorhin, aber schwarz emailliert und bronziert .

40—45 M.

45—50 „

50—55

5°—55 »

55—60 „ 60—65 „

60—65 „

7°—75 »

85—9° » 3—6 „

15—20 „

45—50 „

5°—55 »

57—60 „

63—65 „

70—75 »

70—75 »

85—9° » 96—100 „

12—15 »

33—90 „

20—25 „

25—30 „

4— 13    »

Sehr in Aufnahme gekommen sind in letzter Zeit die „Franz-Lönholdt-öfen“. Dieselben sind Verbesserungen der amerikanischen Öfen durch Franz Lönholdt in Frankfurt a. M. Den Hauptvertrieb hat die Firma Emil Wille & Co. in Berlin, Kochstraße 72.

Dieselben gewähren eine gesundheitsgemäße Heizungsart und Lüftung und bedürfen in 24 Stunden nur eines einmaligen Nachschüttens. Durch leichte Regulierbarkeit ist eine stets gleichbleibende Wärme zu erzielen. Sie besitzen eine Heizkraft von 50—1200 cbm und werden in Eisen einfach schwarz, vernickelt und reich vernickelt hergestellt.

Die einfachen Öfen kosten fertig zusammengesetzt.....70—670 M.

Bodenplatten hierzu .    .

Die Öfen vernickelt .    .

Die Öfen reich vernickelt

•    85—900 „ 160—1000 „

Bodenplatten hierzu..............

Die Öfen mit Porzellan- oder Majolikaplatten verkleidet .    .

5— !8    „

•    230—250 „

Ähnliche Öfen mit Dauerbrand liefert auch die Firma Grimme, N a t a 1 i s & Co. in B r a u ns c h w e i g zu sehr mäßigen Preisen.

Ferner haben sich die Firmen Käuffer & Co. in Mainz, Keidel in Berlin, Junker & Ruh in Karlsruhe und andere um die Verbesserungen der eisernen Öfen verdient gemacht.

Es würde zu weit führen, hier die einzelnen Ofenarten und besonderen Vorteile derselben eingehender zu behandeln. Große Aufnahme haben namentlich die von den erstgenannten in den Handel gebrachten „Schachtöfen mit flachen oder runden Mänteln“ und die „F ü 11 - R e g u 1 i e r -Mantelöfen“ gefunden. Bei der verschiedenen Größe, Heizkraft und Ausstattung der eisernen Öfen empfiehlt es sich, bei Gebrauch mit einer bewährten Firma in unmittelbare Beziehung zu treten und ausführliche Preislisten einzuziehen.

4. Kochherde.

Dieselben werden in Herde mit offenen und geschlossenen Feuerungen unterschieden. Erstere finden wohl nur noch auf dem Lande in holzreichen Gegenden Verwendung, da sie unverhältnismäßig viel Brennmaterial erfordern, auch für Kohlen nicht eingerichtet, werden können. Sie werden aus Mauersteinen mit Vorgelege oder' Rauchmänteln hergestellt und kommen daher hier nicht in Betracht.

Die Herde mit geschlossenen PVuerungen unterscheidet man wieder, je nachdem die Speisen in gewöhnlichen Gefäßen auf eisernen Platten oder in Kesseln gar gekocht werden, in „Plattenherde“ oder „Kesselherd e“.

a) Platten h erde.

Dieselben können feststehend oder versetzbar sein. Im ersteren Falle sind sie mit Mauersteinen aufgebaut und mit Kacheln, glasierten Steinen verkleidet. Zur Sicherung gegen Auseinandertreibungen erhalten die Herde einen oberen eisernen oder mit Messing überzogenen Ring bezw. aus poliertem Winkeleisen.

Die versetzbaren Herde werden aus schmiedeeisernem Rahmenwerk gebildet, mit Mauer- oder Chamottesteinen im Innern ausgesetzt und mit Eisen-, Granit-, Marmor-, Schiefer- oder Solenhoferplatten, glasierten Platten, verblendet. Die Herde können auseinander genommen und in einzelnen Stücken an einem anderen Orte wieder aufgesetzt werden. Eiserne Herde sind im ganzen versetzbar.

Die inneren Züge sind flach und breit herzustellen, um die Platten möglichst vom Feuer bestreichen zu lassen. Auch sollen die Züge bei guten Ausführungen zur Ausnutzung des Brennmaterials so angelegt werden, daß auch die übrigen Bestandteile, wie Bratofen, Wasserkasten, Wärmerohr, ohne eine besondere Feuerung den Anforderungen genügen. Bei Kachelherden wird dies nicht immer erreicht, weshalb namentlich für Bratöfen besondere Feuerungen vorgesehen werden. Abgesehen von der Voreingenommenheit der Töpfer gegen diese Konstruktion liegt der Fehler meistens wohl mit darin, daß für die Flerdfeuerung kein besonderes Feuerungsloch vorgesehen wird, sondern das Aufschütten des Brennmaterials auf den Rost durch das vorderste Ringloch geschehen muß.

Die Abmessungen der Flerde richten sich nach den Haushaltungen.

Für Arbeiterwohnungen und ähnliche genügen Herde mit einer oder zwei Lochplatten ohne Bratofen.

Für mittlere Hausstände sind Herde mit zwei oder drei Lochplatten, Bratofen und Wasserkasten am Platze.

Bei größeren Wohnungen kommen noch ein Wärmerohr oder Trockenspind hinzu. Auch sind die Bratöfen meistens erhöht, mit Holzloch darunter und die Platten bedeutend größer.

Herde für Gasthäuser erhalten meistens die Feuerung in der Mitte, und es teilen sich die Züge nach beiden Seiten, wodurch die Herdplatte, ein Bratofen mit darunter liegendem Backspind zu jeder Seite und an der Steinwand das Wärmerohr noch genügende Flitze erhalten. Die Wasserblase befindet sich im Innern des Herdes oder auf der Herdplatte.

Die Höhe der Herde beträgt 80—85 cm.

Die Platten erhalten vielfach, wie schon angeführt, Ringlöcher.

Die Ansicht, daß Platten mit Ringen die zweckmäßigsten sind, trifft nicht zu. Einmal wird durch das Ansetzen von Ruß an den Töpfen die Reinlichkeit erschwert, anderseits strömt dem Feuer beim öfteren Abnehmen der Töpfe zu viel kalte Luft zu, wodurch der Brennvorgang gestört und der Bedarf an Heizmaterial vermehrt wird.

Denselben Nachteil haben zu schmale Platten (bis 20 cm). Es empfehlen sich daher für kleine Herde Platten von 40—50 cm, für größere solche von 60—75 cm Breite mit Falzen versehen. Platten in einem Stück sind verhältnismäßig teuer und springen leicht. Die Stärke der Platten beträgt 2,5—4,0 mm. Für 1 qm Herdfläche rechnet man 4,0—5,5 kg Kohlen und 0,06 qm Rostfläche.

Die Kasten zu den Brat- und Wärmeröhren usw. werden am besten aus Schmiedeeisen gefertigt, ebenso die Türen mit abgeschliffenem Rahmen, die Füllungen aus lackiertem Schwarzblech oder Messing bezw. Messingvortüren. Die Feuerungs- und Wärmerohrtüren drehen sich um eine senkrechte, die der Bratöfen meistens um eine wagerechte Achse. Die Wasserbehälter sind aus Gußeisen, meistens emailliert oder aus Kupfer oder Messing. Bei besseren Ausstattungen werden die Wände über den Herden mit Kacheln, Marmor usw. verkleidet.

Um Bratöfen, Wärmerohr usw. von der Heizung ausschließen zu können, bringt man an den geeigneten Stellen Klappen an, welche die entsprechenden Züge schließen. Für genügende Reinigungsöffnungen ist Sorge zu tragen.

1. Berechnung. Für Kachelherde wird an Steinen und Lehm gebraucht.

13

rc

s.

CO »-O

-4-*

Größe des Herdes

erq

'V

2.

Mauersteine Dachsteine Stück

Lehm

Stück

cbm

50— 6o 90—100 200—250 300—350

30— 35 75- 80 150—160 200—250

0,50

0,80

1,50

2,00

Preise

Im Nachstehenden sind die Preise ausschl. Lehm, Steine und Zarge in Ansatz gebracht. Für Lieferung dieser Materialien sind 6—20 M. hinzu-zurcchnen, je nach der Gröfse der Herde.

7.) Kachelherdc:

Gegenstand

Mit Eisen-Garnitur

Mit Messing-Garnitur Mark j Pf. Mark Pf.

i Kochmaschine von Kacheln III. Sorte mit Holzloch, mit Kochplatte, dem sonstigen Eisenzeug und Garnitur,

zu liefern und aufzustellen..........

i dergl. mit Bratofen............

I dergl. mit Bratofen, 3 Schicht Wandbekleidung und

Gesims.................

I dergl. mit Bratofen, Wasserkasten, 3 Schicht Wandbekleidung und Gesims...........

I dergl. von Kacheln II. Sorte, mit Schienenplatte,

Bratofen, Wasserkasten, Wärmspind, 3 Schicht Wandbekleidung, mit Abschlufsfries und Gesims. .    .    .    150 — 180

1 dergl. mit Schienenplatte, erhöhtem Bratofen, Holzloch, Wasserkasten, Wärmspind, 3 Schicht Wandbekleidung, mit Abschlufsfries und Gesims ....

1 dergl. mit doppeltem Bratofen........

Von 3 Seiten freistehende Kochmaschinen mehr 6—20 M.

I Kochherd aus Kacheln I. Sorte, von 2,50 m Länge,

1 m Breite, mit Kochplatte, Wasserblase und Laugegrapen, Wärmeofen und 2 Bratöfen zu setzen, die Wand über dem Herde 3 Schichten hoch, nebst Gesims und mit Kacheln zu bekleiden einschl. der Kacheln, des Setzerlohnes, der Koch- und Stirnplatte,

Rosteisen, Röhrthür und Wärmeofen nebst Platte,

Hürde und Schienen, der kupfernen Wasserblase mit Messinghahn und Platte dazu, 2 eisernen Bratöfen,

7 Reinigungsstöpseln, 1 Heizthür mit Kastenzarge zum Bratofen, 2 Reinigungsthüren, 2 Schiebern mit Rahmen, Kasserollefutter, Rostthür und 2 eisernen, mit Messingblech bezogenen Herdbändern ....

I qm Wandbekleidung einschl. Arbeitslohn ....

1 m farbiger Fries.............

I m Deckleiste...............

35

55

70

80

180—200 200 — 300

400 — 500 12—25 4-6 3-5

In Nachstehendem sind die Gesamt-Kosten der Kochmaschinen angegeben, wie sie fix und fertig aufgestellt, zur Benutzung bereit, vom Töpfer bezogen werden können.

I Kochmaschine m. Zweiloch-Platte, 3 Kacheln und 1 zurückgesetzte Vs Kachel hoch, der Herd mit Eisenplatte und mit Holzloch: Aus Kacheln I. Klasse:

Arbeitslohn......

Kacheln........

Eisenzeugu.Messing-Garnitur Steine und Lehm .    .    .    .

2V2 zu 4 Kacheln grofs

An 2 Seiten An 3 Seiten frei

frei

16

20

2^2 zu 4¹/₂ Kacheln grofs

An 2 Seiten An 3 Seiten frei

frei

Kosten in Mark

15

21

22

12

16

18

21

23

23

Kosten einer Kochmaschine

54

65

59

70

a¹/,

4'l

grofs

1 Kochmaschine mit Dreiloch-Platte, sonst wie vor, auch mit Bratofen und Wasserkasten :

1. Aus Kacheln I. Klasse:

Arbeitslohn .    .    .    .

Kacheln......

Eisenzeug und Messing-

Garnitur .....

Steine und Lehm .    .

Kosten einer Kochmaschine

Seiten

Seiten Seiten

grofs

.3

01 00    CO O I 01

*-<    01 VO

l6

23

25

73

20

28

40

10

98

3l/-2 zu 6'/ Kacheln gi

1-2    3 '/* zu 7 1-2 I

ofs Kacheln grofs I

Freistehend an:

.3

4 zu 9

Kacheln greis

.3

Seiten Seiten Seiten Seiten Seiten Seiten Seiten

Kosten in Mark

H I HUl Ol tO <Js I O    O L»l

O 'O    rf h-. I

CO CO    »Oh I CO

00 co LO 01 I co

01    loh CO

CO O    o 01 I

co lo    O H I m

01 rv. O ^1 ri-co    00 H N

0^0 tOfCi tri CO^Q OO H I Q\

2. Aus Kacheln II. Klasse:

Arbeitslohn .    .    .    .

Kacheln......

Eisenzeug und Messing-

Garnitur .....

Steine und Lehm .    .

Kosten einer Kochmaschine

N>

co

01

'O

CT'

16

21

25

7i

20

26

40

10

96

23 2? 3° 3i 27 33

45    5°    54

io

CO 'nJ"    O Cd

co ^    'O

NO    O Ln

01 CO OO h

01 O CO 1-0 CO    00    '

109    113    128    133    149    158    180

3. Aus Kacheln III. Klasse:

Arbeitslohn .    . .    .

Kacheln......

Eisenzeug und Eisen-

Garnitur .....

Steine und Lehm .    .

Kosten einer Kochmaschine

o vO co Os CO

Hl HH    HH    I Id

13

18

21

61

14

22

36

10

82

o O I co 01 co H Ch

Q\ Q\    vn ►—1

t-i d    ' O

vO co    01 h oi

*-<01    CN

►h 01    00 01 I CO

01 CO ^ 1-1 I *-1

Kacheln

Wand-Bekleidungen aus Kacheln für Kochmaschinen kosten: wenn dieselben an 2 Seiten frei stehen:

Arbeitslohn.............

Kacheln..............

Steine und Lehm...........

I. Klasse II. Klasse III. Klasse

Kosten in Mark

13—22

18-31 2— 4

13—22 15—26 2— 4

10—19 12—22 2— 4

Kosten der Wand-Bekleidung

wenn dieselben an 3 Seiten frei stehen:

Arbeitslohn.............

Kacheln..............

Steine und Lehm...........

33—57

30—52

24—45

10—17 13-22 1— 3

10—17 10—18 1— 3

7—13

8 — 15

1- 3

Kosten der Wand-Bekleidung

24—42

21—38

16—31

Waschherde, 6 -f- 4¹/₂ Kacheln grofs, für 1 Kessel und 2 Lochplatten,

Eisengarnitur, von Schriekacheln...........

Desgleichen, 6 + 4¹!?, für 1 Kessel und 2 Lochplatten, Eisengarnitur,

von glasierten Kacheln...............

Freistehend 6—8 M. mehr.

Waschherde, io-f-zj.¹^ für 2 Kessel und 2 Lochplatten, Eisengarnitur, von Schriekacheln.............

Desgleichen, io + 4¹/₂, für 2 Kessel und 2 Lochplatten, Eisengarnitur, von glasierten Kacheln...........

Freistehend 8 —10 M. mehr.

85 M.

100 „

130

ß) Marmor-Kochmaschinen.

Dieselben werden in verschiedenen Größen und Einrichtungen hergestellt. Die Preise sind demnach sehr verschieden und richten sich auch danach, ob die Herde mit oder ohne Wandbekleidung, ob in feiner Eisengarnitur oder in feiner Kupfergarnitur geliefert werden.

Die Herde für hauswirtschaftliche Küchen kosten, je nach der Größe und Ausstattung in Eisengarnitur ohne W and-Bekleidung, einschließl. Fracht und Aufstellen.....

Dieselben mit Wandbckleidung.........

Dieselben in Kupfergarnitur ohne Wandbekleidung

Dieselben mit Wandbekleidung.........

Herde für Speisehäuser, Gasthäuser usw.......

•    •    J35—5°° M.

•    •    135 — 540 „

.    .    220 — 520 ,,

.    .    300—580    „

.    .    750—1500,,

Die Maschinen werden auch mit selbsttätiger Warmwasser-Erzeugung für Bäder, Spültische und dergleichen Anlagen eingerichtet.

y) Eiserne Kochmaschinen und Kochöfen.

1 Maschine, 0,7 m lang⁻, 0,5 m breit, mit Bratofen, Heiztür mit

Schütttrichter................

1 dergh wie vor, mit Zugklappe, Wärmespind und Wasserblase

1    dergh,    0,8    m    lang,    0,6    m breit, wie vor.......

1    dergh,    1,0    in    lang,    0,7    m breit, wie vor.......

1    dergh,    1,1    m    lang,    0,75    m breit, wie vor    .......

1    dergh,    1,3    m    lang,    0,8    m breit, wie vor,    mit    einem    zweiten

Wärmespind, welches mit mehreren Abteilungen versehen

ist, zum Trocknen von Früchten usw.........

1 eiserne Kochmaschine, 2,8 m lang, 1,2 m breit mit 2 Bratöfen, 1 Backofen, Wärmespind, Wasserkasten und Kohlenloch 1 Sparherd für 6—10 Personen, 0,94 m lang, 0,7 m tief, mit Heiztür, Aschenkasten, Wärmeröhre und Bratofen, 50 cm

tief, 38 cm breit, 24 cm hoch...........

1 desgh, desgh, ohne Wärmeröhre..........

1 Sparherd für 10—14 Personen, desgh, 1,26 m lang, 0,65 m breit, desgh wie oben, mit einer Bratröhre von 50 cm Tiefe, 34 cm Breite, 24 cm Höhe und einem Raum zum Trocknen

des Holzes, desgl................

1 desgh, ohne Wärmeröhre, desgl...........

1 Sparherd für 20—50 Personen, desgh mit 2 Bratröhren, einem Wärmeschrank und Wasserblase, 1,6 m lang, 0,9 m breit, der Bratofen bis 0,87 m tief, 43 cm breit, 31 cm hoch,

desgl....................

1 Sparherd für 40—80 Personen, mit 2 Bratöfen und 2 Wärmeschränken, einem schmalen kleinen Kaffeeherd und Wasserblase, 1,86 m lang, 0,9 m breit, desgl........

1 gußeiserner Kochofen, bestehend aus einem Unterofen von 60 — 70 cm Tiefe, 46—80 cm Breite, und einem Aufsatz mit Wärmeröhren, 145—335 kg schwer, kostet ausschl. Chamotte-

Fütterung im Heizkasten.............

1 Kochofen mit 2 Kochlöchern, 0,6 m hoch, 0,5 m breit,

0,25 m tief.................

1 desgh mit Falzplatte, 0,55 m hoch, 0,63 m breit, 0,30 m tief 1 Flügeltürofen mit Wärmeröhre, 0,78 m hoch, 0,55 m breit, 0,28 m tief.................

30—40 M. 40—60    „

80—100 ,,

120—150 IA.O—180

200—250 „

500—600 „

100—120 „ 90—100 ,,

130—150 „ 120—130 „

300—400 „

500—600 ,,

60—130 „

24—30 30—35 „

35—40 „

1 doppelter Zugofen, 0,9 m hoch, 0,6 m breit, 0,36 m tief .    45—50 M.

1 Etagen-Kochofen mit Bratröhre, 1,2 m hoch, 0,62 m breit,

0,42 m tief .    .    ..............

1 Plättofen zur Heizung von 4—8 Bolzen........

1 Bratofen auf den Herd zu setzen..........

1 versetzbare Kochmaschine mit Messingring und Messingtüren, 0,76 m lang, 0,55 m breit..........

1 dergl. mit Brat- und Backofen, 0,84 m lang, 0,68 m breit .

1 dergl. mit Wasserblase und Wärmespind, 1,0 m lang, 0,73 m

breit....................

1 dergl. wie vor, mit versetzbarer Kachelwand, 1,6 m lang,

0.8 m breit.................

1 Sparherd für größere Gasthäuser, Anstalten usw., 3,20 m lang, 1,0 m breit, mit 3 Bratöfen, 2 Wärmeschränken, 2 Kohlenbehältern, Wasserblase, Kaffeeherd usw........

130-135 » 150—200 „

200—250 „

450—500 .,

850—900 ,,

<5) Verschiedene Materialien und Arbeiten.

1 Gußkochplatte für 100 kg⁻............

1 eiserner Bratkasten mit messingener Vortiir, gußeiserner Unterlagsplatte und Einschiebe- oder Backblech, etwa ....

l emaillierter Wasserkasten etwa...........

1 Bratofentür.................

1 m Herdring mit Messingbekleidung.........

1 Feuerungstür von Gußeisen mit geschmiedeten Bändern, je

nach Größe .................

1 dergl. mit Messing-Vortür............

1 gußeiserne Aschentür..............

1 Kanal-Reinigungstür..............

1 dergl. in Messing...............

1 Gußrahmenschieber, einfach............

1 desgl., doppelt................

1 desgl. in Messing...............

1 Messinghaken für die Wandbekleidung........

1 eiserne Schiene zum Bratofen und Wärmespind.....

1 eiserne Hürde, 47 auf 63 cm groß.........

1 eiserne Wärmespindtür.............

1 messingene dergl................

1 Ventilationsrohr................

1 Fülltrichter.................

1 Fülleimer..............

1 Schippe und Schüreisen.............

1 Schutzblech.................

1 Aschenschublade...............

1 Doppelsieb.................

1 einzelner Rost oder Rostgabel...........

1 Kochring, 10 — 30 cm im Durchmesser, für den Satz .

1 eiserner Ofen zu setzen und zu schwärzen......

1 eiserne Kochmaschine desgl............

1 qm Schutzblech für Öfen oder Kochmaschinen.....

1 Messingrosette, um die Fuge am Schornstein zu decken .

1 Chamotte-Ausfüllung für einen Ofen.........

1 dergl. mit Ausmauerung für eine Kochmaschine .    .    .    .

18—24    „

'j 1

O v-n ui

OJ Uri VQ Cn)

o.

1,25—2,00 „ 2,25—3,00 „ 0,90—1,50 „

1.25— 1,50 „ 1,75—2,00 „ o,8o— i,oo ,,

1.50— 1,75 „

1.50— 2,50 „ 0,25—0,30 „ 0,60-0,75 „

2.25- 2,50 „

3.50— 4,50 „

4.50— 9,00 „

1.50— 2,00 „

1.50— 2,00 „

2.50— 3,50 „ 1,00—1,50 „ 0,75—1,00 „ 0,75 — 1,25 „

3,oo „ 0,75—2,00 „ 0,60—2,50 ,, 2,80—5,00 ,, 3,00—4,00 „ 0,70—0,80 ,, 0,80—1,00 ,, 5 —10 8—40    ,,

b) Kesselherde.

Dieselben kommen dort vielfach in Anwendung, wo große Mengen von Speisen in wenig Gerichten zuzubereiten sind: in Kasernen, Gefängnissen, Volksspeise-Anstalten usw. Statt der Herdplatten werden Kessel von Kupfer, besser von gewalztem Schmiedeeisen, io mm stark, innen verzinnt, eingemauert. Die Größe richtet sich nach der Anzahl der zu speisenden Personen. Man rechnet für den Kopf 1,2 1 Gemüse. Je nach der Führung der Züge unterscheidet man: 1. Kessel mit einfachem Lauffeuer, 2. mit doppeltem, ungespaltenem Lauffeuer, 3. mit einfachen Schneckenzügen und 4. mit doppelt gespaltenen Schneckenzügen.

Die Deckel bei geschlossenen Kesseln sind durch Filz oder Gummi luftdicht geschlossen und durch Gegengewicht entlastet, um sie leicht heben zu können, außerdem mit einem Sicherheits-Ventil versehen.

Hierbei sind noch zu erwähnen die „D ampfkochherd e“, welche in ähnlichen Fällen und namentlich dort angebracht sind, wo Kesselfeuerungen für andere Zwecke notwendig sind. Die Handhabung ist eine sehr einfache, die Wärme-Erzeugung sehr schnell, ein Anbrennen vollständig ausgeschlossen.

Es gibt zwei Verfahren, und zwar mittels „Kochdampf“ und mittels „H e i z d a m p f“.

Im ersteren Falle wird der Dampf nur zum Dämpfen von Kartoffeln und Gemüse benutzt, und es ist die Vorrichtung bekannt unter dem Namen „Kartoffeldämpf e“. In einem luftdicht verschlossenen Kessel stehen die durchlöcherten Gefäße auf Rosten von verzinntem Eisendraht. Der Dampf wird unmittelbar eingelassen, und es fließt das Kondensations-Wasser durch eine Ableitung am Boden ab.

Bei dem Verfahren mittels Heizdampf sind zwei Kessel vorhanden, zwischen denen ein Hohlraum vollständig dicht hergestellt ist. Der Dampf tritt in denselben ein und bewirkt das Kochen im innern Kessel, der gleichfalls luftdicht mit Deckel abgeschlossen ist.

Bei der Verschiedenheit der Anlagen und Größe der Herde lassen sich Preisangaben nicht machen.

c) Grudeherd,

auch bekannt unter dem Namen Pfennigherd.

Derselbe wird mit einem sehr billigen Brennmaterial, dem Grudekoke, aus Braunkohlenstaub hergestellt, geheizt. Es ist dazu nur ein schmiedeeiserner Kasten erforderlich, meistens 70 cm breit, 60 cm tief und 45 cm hoch. Der Rost befindet sich 9—10 cm über dem Boden des Kastens, und es steht auf demselben das Kochgeschirr. Der Teil unter dem Rost wird mit der Grude beschüttet, welche mit etwas Spiritus in Brand gesetzt wird und mit geringer Zuführung frischer Luft allmählich weiterglimmt. Bei größerer Höhe können noch Zwischenroste eingefügt werden. Der Ofen muß mit einem Schornstein zum Abzug der Gase in Verbindung gebracht werden.

Vielfach wird der Herd auch aus Kacheln zugleich mit der Maschine im Zusammenhänge aufgestellt, und so dient dann die Grude gleichzeitig zur Erwärmung des Wasserschiffes.

. 30—50 M.

1 Grude aus Kacheln, 3—4 Kacheln lang, 3—3J4 Kacheln breit mit Rost und Eisenblech-Deckel 1 eiserne versetzbare Grude je nach der Größe und Ausstattung 10—40 „

¹

Siehe „Jahrbuch der Baupreise Berlins“.

41

b) Sammelheizungen (Zentralheizungen).

Dieselben finden Verwendung' sowohl in öffentlichen Gebäuden, als auch in Privathäusern, Fabriken usw., und bestehen darin, daß von einer Wärmequelle aus mehrere oder sämtliche Räume eines Gebäudes geheizt werden. Sie bieten gegenüber der Einzel-Heizung daher den Vorteil, daß die Bedienung vereinfacht und infolge dessen an Betriebs-Kosten gespart wird.

Man unterscheidet Heizungen mit erwärmter Luft, mit warmem und heißem Wasser und mit Dampf. Außerdem die Heizung mit Gas. Welche Heizung zu wählen sein wird, hängt nicht allein von den örtlichen und räumlichen Verhältnissen ab, sondern auch von den zugebote stehenden Mitteln. Aus nachstehenden Angaben über die einzelnen Heizanlagen wird im allgemeinen sich die richtige Wahl treffen lassen. Ein dringendes Erfordernis ist, bei Anlage einer Sammel-Heizung für nötige Lüftung der Räume, sei es in Verbindung mit der Heizung oder durch getrennte Vorrichtungen zu sorgen.

Für die Berechnung der Fleizkörper, Rohrweiten usw. und für die Kosten-Veranschlagung w'ird immer ein erfahrener, zuverlässiger Fachmann zu Rate zu ziehen sein. Außerdem sind die maßgebenden Anhaltspunkte zur Berechnung der Wärmeabgabe und erforderlichen Wärmeeinheiten in der im Abschnitt III,

H. S. 129 angegebenen „Anweisung zur Herstellung und Unterhaltung der Zentral-Heizung- und Lüftungs-Anlagen“ einzusehen. Über die Größe der erforderlichen Fleizflächen der Kessel, Öfen und Kosten finden sich weitere Angaben in der nachfolgenden Beschreibung der einzelnen Heizanlagen.

1. Kanalheizung.

Dieselbe ist als Vorläuferin der Luftheizung zu betrachten und wird vielfach zur Beheizung von Gewächs-Häusern, Werkstätten, Kirchen verwendet. Die Feuergase werden in Kanälen, Röhren, welche in oder unter dem Fußboden, auch an den Wänden liegen und eine Steigung von 2 cm für das Meter haben, nach einem Schornstein geführt, der ein Drittel der Feuergänge hoch ist. Die Länge der Kanäle kann sich bis 40 m erstrecken. Bei gemauerten Kanälen haben dieselben mindestens 25 cm im Quadrat Querschnitt, bei Eisen- oder Tonröhren etwra 20 cm Durchmesser, mindestens 0,07 qm Querschnitt.

Der Feuerungskasten ist 0,8—1,0 m lang, 0,5—0,6 m breit und 0,6—0,9 m hoch, mit Eisenplatten gedeckt oder überwölbt, mit Chamotte-Steinen im Innern ausgesetzt und bei Kohlen-Feuerung mit einem Rost versehen.

Preise. Dieselben sind für die Kanäle oder Rohre bei den betreffenden Arbeiten einzusehen.

50—75 M.

1 Heizkasten in den obigen Abmessungen .

2. Luftheizung.

Die sog. Luft-Heizung beruht auf der Grundlage, im unteren Geschosse einer Bauanlage mittels einer beliebigen Heiz-Vorrichtung warme Luft zu erzeugen, dieselbe durch ihre größere Leichtigkeit in möglichst senkrechten Luftkanälen in die zu erheizenden Räume steigen und die kalte Luft aus denselben in kalten Luftzügen entweichen zu lassen. Man ordnet die Luftheizungs-Kammern demnach wo möglich immer an dem Zusammenstoß mehrerer Räume an, um dieselben gleichzeitig mit einer Heizkammer, jedoch mit gesonderten Zuführungs-Kanälen der warmen Luft erwärmen zu können. Die Anzahl der Heizkammern richtet sich nach dem Grundriß und ist mit der Berücksichtigung zu bestimmen, daß man warme Luftkanäle nur auf kurze Entfernungen, höchstens 10 m nach jeder Seite hin, mit 10% Steigung ziehen darf.

Die Luft in der Heizkammer kann auf folgende Art erwärmt werden:

1.    Durch Ofenanlagen. Man unterscheidet gemauerte, guß- und schmiedeeiserne Öfen, wovon die letzteren höchstens bei Chamotte-Ausfütterung zulässig sind. Gußeiserne Öfen sind am meisten im Gebrauch und bestehen entweder aus einem mit Chamotte gefütterten Heizkasten oder aus sog. Caloriferes.

2.    Durch Wasserheizung nach dem Nieder-, Mittel- oder Hochdruck-

System.

3. Durch Dampf-Heizung.

Wenn die Heizung angenehm und gesund sein soll, darf die Luft aus den Kanälen nicht wärmer als 50° C. in die Zimmer eintreten.

Die Berechnung der Kosten geschieht in der Regel nach Kubikmetern des zu erheizenden Raumes in einer Gesamtsumme. Vor der Ausführung müssen dann erst die genaueren Berechnungen angestellt werden.

Um 100 cbm Zimmerluft auf 20° C. bei jeder gewöhnlich vorkommenden äußeren Kälte zu erwärmen, ist 1,2—1,6 qm feuerberührte Fläche und 0,16—0,30 qm Rostfläche des Ofenapparats in der Heizkammer erforderlich.

1 qm Oberfläche einer gußeisernen guten Calorifere gibt 7000 Wärmeeinheiten ab.

Die Leitungskanäle für die warme Luft sollen mindestens 0,04 qm Querschnitt erhalten; für gewöhnliche Räume rechnet man 0,05, für große 0,06—0,08 qm Querschnitt. Die Ausmündung der Kanäle in den Zimmern ist nicht unter 2 m über dem Fußboden anzubringen Die Abführung der Zimmerluft geschieht für die Winterlüftung dicht über dem Fußboden, für die Sommerlüftung dicht unter der Decke. Die Kanäle dafür erhalten ¹/₅—x/4 von dem Querschnitt der Zuführungskanäle für die innere Luft. Für die Zuführung der frischen Luft zu den Heizöfen sind am besten zwei Einmündungen vorzusehen mit sog. Luftfiltern, von denen immer diejenige zu gebrauchen ist, welche der gerade herrschenden Windrichtung entgegengesetzt liegt. Der Querschnitt der frischen Luftkanäle ist ³/₄ von der Summe der Querschnitte der Warmluft-Kanäle groß zu bemessen.

Wegen der geringen wagerechten Leitungs-Fähigkeit der Luft eignet sich diese Heizung nur für kleinere Gebäude, da bei größeren Anlagen dadurch mehr Feuerstellen notwendig sind und somit das Bedienungs-Personal und die Betriebskosten erheblich wachsen. Außerdem ist selbst bei den besten Anlagen nicht zu vermeiden, daß durch Undichtigkeit der Heizkammern oder durch die Einströmung unreiner frischer Luft in dieselben die den Zimmern zugeführte warme Luft verunreinigt wird und den Aufenthalt in den Räumen verleidet.

Preise. Die Anlagekosten für 100 cbm auf 20° C. zu heizenden Raum betragen durchschnittlich 75—175 M., ausschl. der Maurerarbeiten für Herstellung der Kanäle. Die Betriebskosten für 100 cbm Raum und I Heiztag 0,10—0,25 M., die baulichen Unterhaltungskosten 0,15—0,20 M.

von 40 qm Fläche .    120©—1400 M.

1500—1600 ,, 1700—1800 ,,

Für Herstellung eines Luftheizungs-Öfens einschl. aller Materialien kann man außerdem rechnen: von 10 qm Fläche .    450— 500 M.

20

.    650— 700 „

>)    3° >>

.    900 — 1000 ,,

3. Warmwasserheizung.

Die sog. Warmwasser-Heizung oder Wasser-Heizung mit Niederdruck ist zwar in der ersten Anlage kostspielig, stellt sich aber in der späteren Beheizung äußerst billig und vorteilhaft und gewährt eine regelmäßige gleichartige Wärme, ohne die Luft zu sehr auszutrocknen oder chemisch zu verändern. Der Umlauf des Wassers wird hervorgebracht durch die ungleiche Wärme und den dadurch entstandenen Unterschied in der Dichtigkeit (Schwere)

GT

Ln

0\

des Wassers. Es empfiehlt sich demnach, die Röhrenleitungen soviel wie möglich senkrecht, nicht wagerecht durch die Gebäude zu legen. In den meisten Fällen befindet sich der Wasserkessel im Kellergeschoß, und es führt von seinem höchsten Teile aus, möglichst senkrecht, ein Steigerohr nach dem Expansions-Gefäß, welches oben offen ist und Raum für die Ausdehnung der ganzen Wasserm/enge bei der Erwärmung darbieten muß. Vom Expansions-Gefäße gehen im Dachraume mit möglichstem Gefälle die gegen Abkühlung verwahrten Verteilungs-Röhren aus über alle diejenigen Punkte, unter denen Heizöfen oder Röhren verlangt werden. An diesen Punkten setzen sich die senkrechten Fallrohren an die Verteilungs-Röhren an und speisen die Öfen. Im Keller nehmen Rückleitungs-Röhren das Wasser aus sämtlichen Fallrohren wieder auf und führen das abgekühlte Wasser in den tiefsten Punkt des Kessels zurück. Das Wasser darf niemals höher als auf ioo° C. erhitzt werden. Etwaige Dämpfe entweichen durch das offene, mit losem Deckel versehene Expansions-Gefäß.

Vielfach wird die wagerechte Verteilung des Wassers im untersten Geschoß angeordnet, von wo aus das warme Wasser dann in die Heizöfen geführt wird. Wenn baulicherseits nichts im Wege steht und die wagerechte Leitung gering ist, empfiehlt sich diese Einrichtung.

Die Weiten für die Rohrleitungen, welche am besten aus Schmiedeeisen oder Kupfer herzustellen sind, betragen für das Quadratmeter Heizofenfläche 0,7—o,8 qm Querschnitt für die Zu- und Abflußleitungen, für das Hauptsteige-und Rücklauf-Rohr o,6—0,7 qcm Querfläche sämtlicher Heizkörper.

Von einem Quadratmeter Heizfläche des Kessels werden wenigstens 10000 Wärmeeinheiten an das Wasser abgegeben. Um 100 cbm wie oben auf 20° C. zu erwärmen, ist erforderlich 5 qm Heizfläche des Zimrner-Erwärmungs-Körpers, 0,43 qm feuerberührte Kesselfläche, 0,05 qm Rostfläche.

Als Zimmerheizkörper verwendet man zylinderförmige Öfen aus Eisenblech, außen lackiert und bronziert, je nach der Ausstattung der Räume. Im Innern sind zur Vermehrung der Pleizfläche stehende Röhren eingelegt, durch welche die Zimmerluft streicht.

Auch stehende und liegende Rohrregister sind vielfach im Gebrauch.

Preise. Die Anlagekosten der sogenannten Niederdruck-Warmwasser-Heizung lassen sich wie folgt annähernd bestimmen:

1.    Mit kupfernen Röhren, schmiedeeisernen lackierten,

reichverzierten Öfen und Wasserkessel im Keller, für 100 cbm zu erwärmende Luft..............

2.    Mit schmiedeeisernen Röhren, dergl. Heizöfen, Wasserkessel im Keller, für 100 cbm zu erwärmende Luft

3.    Mit schmiedeeisernen Röhren und einfachen Heiz

körpern, offen liegenden Röhren, die ganze Arbeit weniger reich in der Ausführung, für öffentliche Gebäude, Schulen usw., für 100 cbm zu erwärmende Luft.........

An Betriebskosten sind zu rechnen für 100 cbm zu beheizenden Raum und für 1 Heiztag........

An baulichen Unterhaltungskosten für 100 cbm

Einzelpreise.

I Pleizkessel aus Schmiedeeisen, etwa 700 kg schwer, für

100 kg 60—70 M...............

Die nötigen Zubehörstücke und das Einfeuerungsgestell 1 Heizkörper aus Schmiedeeisen, marmorartig lackiert oder bronziert von 6 qm Heizfläche..........

600—800 M.

500—600    ,,

300-400    „

0,07—0,20 0,20—0,40 ,,

420—490    „

180 — 200    ,,

180—250    ,,

i desgl. ebenso von 10 qm Heizfläche........

1 desgl. ebenso von 15 qm Heizfläche........

1 Absperrventil dazu 26 mm...........

1 Ofen anzubringen und aufzustellen.........

1 Expansionsgefäß von 0,5 cbm Inhalt........

1 Füllpumpe mit Wasserbehälter..........

1 Lufthahn..................

Kupferne Kessel, Röhren usw., für das Kilogramm verarbeitetes

Kupfer..................

Kupferner Pleizkörper einschl. marmorartiger Lackierung, für das Kilogramm...............

250—350 M. 350—450 „ 12—13 10—15 80—100 ,, 120—150 ,, 3—4

4—5

5)

4,50—5,50 „

4. Heisswasser-Heizung.

Die sog. Heißwasser-Heizung mit Hochdruck, nach Perkinsschem Verfahren, unterscheidet sich von der vorgenannten Anlage hauptsächlich dadurch, daß das ganze Röhren-System einschließlich der vorhandenen Expansions-Gefäße ein vollständig geschlossenes ist. Da das Wasser sich infolgedessen bei der Erhitzung nicht so ausdehnen kann wie bei dem offenen Expansions-Gefäße der Niederdruck-Heizung, auch kein dampf bildender Raum vorhanden ist, so wird es weit über den Siedepunkt erhitzt und übt eine bedeutende Pressung auf die Röhren aus. Um die Gefahr des Zerspringens möglichst zu beseitigen, verwendet man schmiedeeiserne Röhren von 26 mm innerem und 35 mm äußerem Durchmesser, welche auf einen Druck von ungefähr 120—150 Atmosphären probiert sind. Die Wassermenge, welche im ganzen bei dieser Heizung benutzt wird, ist verhältnismäßig sehr gering, es ist daher mit demselben eine sehr schnelle Erwärmung der Räume möglich, aber auch eine schnelle Abkühlung unvermeidlich. Deshalb ist die Perkinssche Wasserheizung mehr da zu empfehlen, wo schnelle aber weniger gleichmäßige Hitze verlangt wird. Die Leistungsfähigkeit dieses Systems zur Warmwasser-Heizung verhält sich demnach ungefähr so, wie der eiserne Ofen zum Kachelofen.

Preise. Die Anlage einer Perkinsschen Heizung einschl. Gitterwerk zur Bedeckung der Röhren nebst Hähnen zur Wärme-Abstellung kostet:

Für Kirchen und größere Gebäude für 100 cbm zu erwärmender

Luft .    ..................

FürWohnhäuser einschl. reich verziertemVerkleidungsgitterusw.

für 100 cbm zu erwärmende Luft.........

100 cbm Luft im Winter zu 20° C. zu erwärmen kosten an

Betriebskosten für den Tag...........

xoo cbm desgl. an baulichen Unterhaltungskosten . . . .

Einzelpreise frei Baustelle.

1 m Preßrohr von 33 mm Durchmesser mit Gewinde und

Muffe einschl. Aufstellung............

1 m Expansionsrohr mit Gewinde..........

1 Füllhahn von Kanonenmetall...........

1 Absperrhahn desgl...............

1 schmiedeeisernes Verzweigungsstück in T-Form    . . . .

1 Verbindungsmutter..............

1 Schließmutter mit Bleieinguß...........

1 schmiedeeiserne Rohrschwelle..........

1 Rohrhalter mit Deckel und Steinschraube .......

2 50—350 M.

400—450 „

0,10—0,20    ,,

0,10 — 0,20    ,,

4—5 M

30

1 m gußeiserne Kanaldeckplatte zu 2 Röhren . 1 m

20-25    „

15—18    „

0,30-0,50 „ 1,00—1,20 ,, 1,20—1,50 „ 1,00—1,50 „ 3,00—3,50 „

3.50— 4,50 „

6.50- 7,50 „

B.

42

5. Mitteldruck-Wasser-Heizung.

Da erfahrungsmäßig bei der Hochdruck-Heizung die Luft durch die zu sehr erhitzten Röhren verdorben wird, hat man einen Mittelweg mit Anlage der sogenannten Mitteldruck-Heizung eingeschlagen. Dabei werden die Röhren stärker, nämlich 33 cm im Lichten weit, fassen folglich auch mehr Wasser und werden nicht über 120° C erwärmt. Eine solche Anlage ist billiger als eine Warmwasser-Heizung und, richtig angelegt, durchaus zu empfehlen.

6. Dampf-Heizung.

Mit Vorteil wurden bisher nur da Dampf-Heizungen eingerichtet, wo überflüssiger Dampf aus Fabrikkessel-Anlagen vorhanden ist, z. B. bei Trocken-Häusern in Kattun-Druckereien, Werkstätten usw. In Wohnhäusern von mehreren Stockwerken hat man die Versuche, Dampf-Heizungen einzuführen, wegen der Gefahr des Springens der Kessel, der schwierigen Leitung des Dampfes und der Beseitigung des Kondensations-Wassers erst neuerdings wieder aufgenommen und mit ziemlich gutem Erfolge durchgeführt. Um die zu schnelle Abkühlung zu verhüten, wird oft mit der Dampf-Heizung eine Wasser-Heizung verbunden.

Bei der Anlage ist darauf zu sehen, daß das Kondensations-Wasser in der Richtung des Dampfes abfließt, um Geräusch und Stöße in der Rohrleitung zu vermeiden. Das Kondensations-Wasser wird durch einen selbsttätigen Wasser-Ableiter aus der Rohrleitung entfernt.

Die Dampfspannung im Kessel soll nicht mehr als 4 Atmosphären, in den Röhren-Leitungen höchstens 2 Atmosphären betragen. Die Lichtweite der schmiedeeisernen Rohre ist am zweckmäßigsten zu 5 cm zu bemessen. Für Abgangsdampf werden vielfach auch Eisenblechrohre verwendet, die jedoch leicht rosten.

Zur Erwärmung der Räume dienen Register, welche vielfach zur größeren Wärme-Ausstrahlung mit Rippen versehen sind, oder Dampfwasser-Öfen.

Zur übersichtlichen Berechnung der Heizflächen derselben kann man annehmen, daß 1 qm Heizrohrfläche 800—1000 Wärme-Einheiten in einer Stunde abzugeben vermag, bei Benutzung von Abgangs-Dämpfen 400—500 Wärme-Einheiten.

Große Sorgfalt ist bei der Dampf-Heizung auf die Dichtung der Rohre, Ventile usw. zu legen.

Preise.

Um 100 cbm Raum auf 20° C. zu erwärmen kann man Anlage-

300—450 M.

Kosten rechnen durchschnittlich..........

An Betriebs-Kosten einschl. Brennmaterial für 100 cbm Raum

und für den Tag .... An Unterhaltungskosten desgl

658

1 m Blechfutter zu den Kanälen mit 2 Röhren 1 m

1 Wärmemesser mit Hülse und Bügelschraube.....

100 kg Ofenbeschläge von Guß- und Schmiedeeisen 4 Zinkkästen zu den Expansionen, 2 Zinkeimer, ein vollständiges

Schürzeug, zusammen............

1 hölzerner Schrank mit Türen zum Verkleiden der Expansion 1 m obere und untere Leiste einschl. Dübel einzumauern und zu befestigen................

?)

??

2,00—2,50 M. 3,00-3,50 „ 10—12 50—60    „

24—30

0,90—1,00 ,,

.    0,20—0,25

.    0,30—0,40

Wenngleich die Dampf-Heizung nicht unbeträchtliche Anlage-, Betriebsund Unterhaltungskosten erfordert, so bietet sie wegen der Expansions-

Fähigkeit des Dampfes große Vorteile, weil eine schnelle und kräftige Beheizung weit auseinander gelegener Räume sich von einer Feuer stelle aus leicht ermöglichen läßt. Eine Wärme-Aufspeicherung ist jedoch dabei nicht möglich, sondern die Wirkung geht mit dem Absperren des Dampfes rasch zu Ende. Außerdem ist die Wärme-Ausstrahlung eine so hochgradige, bis ioo° C, daß für viele Zwecke dieselbe ausgeschlossen erscheint.

Um die beiden letzteren Übelstände zu heben, hat man die Dampf-Fleizung mit einer Warmwasser-Heizung in Verbindung gebracht, indem man entweder das Wasser der Heizkessel der Warmwasser-Heizung mit Dampf erwärmt, oder den Dampf in die mit Wasser gefüllten Heizöfen der Zimmer eintreten läßt.

Trotz der Kostspieligkeit der Anlage empfiehlt sich dieses System doch bei großen Gebäude-Anlagen, um von einer Feuerstelle aus die weit auseinander gelegenen Räume beheizen zu können und die Annehmlichkeiten einer Warmwasser-Heizung nicht entbehren zu müssen. Die Einrichtung ist dann am besten so zu treffen, daß das Wasser der im Kellergeschoß aufzustellenden Behälter vom Dampf erwärmt wird, welches dann wie bei der gewöhnlichen Warmwasser-Heizung in die Zimmeröfen aufsteigt. Die Kosten der Anlage sowohl als auch des Betriebs kommen der der Warmwasser-Heizung ziemlich gleich.

7. Dampfniederdruckheizung.

Diese Heizung, von der Firma Bechern & Post in Hagen i. W. ins Leben gerufen, bietet vielfache Vorteile, namentlich durch die Verbesserungen, welche durch Rietschel & Henneberg, Berlin, Plauck in Augsburg und die Firma Käuffer & Co. in Mainz in den letzten Jahren noch getroffen worden sind. Die Vorteile dieser Heizung beruhen darauf, daß der Dampf nicht geschlossen arbeitet, sondern der Dampfdruck durch ein offenes Druckrohr bezw. Expansions-Gefäß sich ausdehnen kann, wodurch die Gefahr des Zerspringens des Kessels aufgehoben, eine leichte Abstellbarkeit der Heizkörper ermöglicht und infolge eines ununterbrochenen Betriebes durch Anwendung einer Koks-Sehütt-Feuerung und selbsttätigen Dampfdruck-Regulators die Bedienungskosten sehr ermäßigt sind. Auch stellen sich die Anlagekosten sehr gering, namentlich wenn von der Anbringung einer Kondens-Leitung Abstand genommen wird, wozu jedoch nicht geraten werden kann, da durch Gegenströmungen in diesem Falle sehr störende Geräusche nicht vermieden werden können. Da die Pleizkörper in den Räumen leicht abstellbar bezw. geregelt werden können, bietet diese Heizung den Vorzug, die Räume je nach Bedarf zu erwärmen.

Die Kosten stellen sich etwas billiger als für die Hochdruck-Dampf-Heizung. Wird von einer Kondens-Leitung abgesehen, so ermäßigen sich die Kosten dementsprechend.

7a. Fernheizungen.

Solche Anlagen, bei welchen die Wärme an einer Zentralstelle erzeugt und mittels Dampf über eine Gruppe von Gebäuden verteilt wird, nennt man Fernheizungen. In der Regel ist das Heizwerk mit einem Licht- und Kraftwerk vereinigt, wodurch die Rentabilität sich erhöht. Das größte Beispiel einer solchen Anlage ist das staatliche Fernheizwerk in Dresden, überhaupt die größte Heizungsanlage auf dem Kontinent. Konstruiert und ausgeführt von Rietschel & Henneberg in Berlin und Dresden. Diese Firma besitzt eine Reihe von Spezialkonstruktionen für Fernheizungen, welche unter anderem auch bei den Fernheizwerken zu Beelitz (Meckl.), Großschweidnitz und Bad Elster zur Anwendung gekommen sind.

7b. Hitzebeständige Emailfarben.

Dieser Artikel ist von der Firma Heyn & Manthe, Berlin W., eingeführt worden und erfreut sich einer immer mehr steigenden Beliebtheit, da er einem dringenden Bedürfnis abhalf, nämlich die Radiatoren in beliebiger Farbe, dem Farbenton der Wände angepaßt, streichen zu können. Dieselbe behält im Gegensatz zu anderen Farben selbst bei andauernder Erwärmung fast unverändert ihren Farbenton.

Der Preis der hitzebeständigen Emailfarbe beträgt 2,10 M. pro 1 kg, der der dazu gehörigen Grundierungsfarbe 1,20 M. pro 1 kg.

Für den einmaligen Anstrich mit Grundierungsfarbe sind für 10 qm 1 kg Farbe erforderlich, für den zweimaligen Anstrich mit Emaillack derselben Fläche 2p2 kg, so daß 1 qm eines Radiators fertig zu streichen 0,64 M. Material-kosten erfordert. Die hitzebeständigen Emailfarben sind bei vielen königlichen und städtischen Behörden zur Zufriedenheit derselben in dauernder Anwendung, worüber die Firma auf Wunsch Nachweise liefert.

Auf Wunsch macht die Firma weitere Angaben und liefert Material für einen Proben-Anstrich kostenlos.

8. Gasheizung.

Vorzüglich da, wo keine Schornsteine vorhanden sind, wie z. B. in den meisten älteren Kirchen, empfiehlt es sich, Gasöfen aufzustellen. Außerdem aber findet die Gas-Heizung bei Kochapparaten namentlich für Speise-Wirtschaften eine immer weitere Verbreitung. Leuchtgas muß beim Brennen mit atmosphärischer Luft gemengt werden, um eine bedeutende Hitze zu entwickeln. Das Gas verbrennt über Drahtnetzen oder Blechsieben, unter denen diese Mengung stattgefunden hat. Die Form der Öfen ist für Zimmer die der gewöhnlichen eisernen, für große Säle, Kirchen usw. die der größeren viereckigen, mit durchbrochenen Gittern abgeschlossenen Kasten. Die Flamme brennt innerhalb der letzteren mit blauer Farbe und geringer Licht-Entwickelung. Will man die Verbrennungs-Erzeugnisse nicht im Raume selbst lassen, sondern abfiihren, so muß das Ableitungsrohr unmittelbar ohne Züge angelegt werden.

a) Gasheizöfen.

1 kleiner Gasheizofen...............

1 Gasheizofen zur Erwärmung eines Raumes von 60 cbm .

>> 90 >>

„ 140    „    .    .

,,    mit vergoldetem oder bronziertem Gitter zur Erwärmung eines Raumes von 120—155 cbm ’......

1 Gasheizofen mit Glasmalerei zu 125 cbm Raum ausreichend . 1 Gasheizkamin mit 2 Stück 20 cm langen Brennern für 60 cbm

Raum ausreichend...............

1 desgl. mit 2 Stück 31 cm langen Brennern für 90 cbm Raum

10—12 Mk. 25—30 „ 40—45    »

50-60 .„

180—200 ,, 250—300 „

1    3 j) ^1 55 p    120 j) jy

1    ,, ebenso mit Glasmalerei und vergoldetem Gitter und

4S—50

50-55

6o — 70

2 Stück 31 cm langen Brennern für 90 cbm Raum 1 desgl. ebenso mit 3 Stück 42 cm langen Brennern für 155

bis 156 cbm Raum...............

1 desgl. mit 8 Stück 42 cm langen Brennern für 370 cbm Raum

„    620 „

» ¹545 »

42 „ 16 ,,    42 ,,

12

)>

)>

>>

85—90

II5—120 „ 190—200 ,, 260—275 „ 280—300 ,,

i desgl. mit 25 Stück 42 cm langen Brennern nach zwei Seiten

Wärme ausstrahlend, für 3092 cbm Raum......

1 desgl. mit 32 Stück 31 cm langen Brennern ebenso für 3865 cbm Raum...............

400—480 M.

600—700 „

b) Gaskoch-, Gasbrat- und Gasbackapparate.

1 einf. Schnellsieder in Eisenblech mit 5 cm Brennerdurchm. 2,50—3,00 M.

3,50—4,00 „ 4,00 4)So )>

1 Kochapparat in Gußeisen mit einem Brenner von 3 cm Durchm. 5,50—6,00 ,,

6,00 — 6,50 ,, 7,00—7,50 „

99

99

99

99

2 >>

))■

99

99

99

5)

99

99

IO

99

99    5 n

99

99

>> 7¹/

Gußeiserne Kochplatten (mit 4 Füßen zum Aufsetzen auf Herde).

Gasbratöfen mit 2 Brennern

Durchmesser der Brenn er rin ge in mm

Plattengröße 7e*s ö    in

in mm

Mk.

Gasverbrauch Benutzbarer Innenraum beider Brenner in 1 Stunde in Litern

Preis

Länge Breite I Höhe in Mk.

cm

cm

cm

SO : So 50 : 70 70 : 70 50 : 50 : 100 50 : 70 : 100 70 : 70 : 100 , 1 : 100 , 2' : 70, 1 : 100 , 1 : 100

000

1-0 »n i>.

1.    Zweiloch- 13 brenner:

7SO

850

1000

36

1150

O CT)    O

rp    10 v0

OJ    NJ    tO    t—

Cb    Cb -£*    sO

Ln 4* OJ OO Ln Ln Ln O

i Kochherd in Gußeisen mit 3 Brennern und Rechaud zum Kaffeebrennen und Erhitzen der Plätteisen, Pfannen-Bratofen

und Wasserbehälter, 0,75 m lang.....

1 dergl. mit Back-, Spieß-, Pfannenbratofen 1 dergl. mit 2 Brennern ohne Bratofen und Wasser-Behälter

0,62 m lang................

1 dergl. mit 3 Brennern ebenso 0,78 m lang......

1 dergl. mit 4 Brennern und Rechauds zum Kaffee-Brennen

0,90 m lang................

I dergl. mit 5 Brennern ebenso 1,20 m lang......

1 dergl. mit 5 Brennern, 3 Rechauds zum Kaffee-Brennen und Erwärmen von Plätteisen, mit Bratofen und Wasser-Behälter

1,0 m lang.................

1 dergl. mit 5 Brennern, 3 Rechauds, Bratofen, Wasserbehälter,

nebst Spieß-, Pfannenbrat- und Backofen, 1,5 m lang . .    750—765 ,,

1 Kochherd mit 5 Brennern, 3 Rechauds, I Bratofen, Wasser-Behälter, hinten Wind-Ofenherd mit 3 Feuerungen, zur Seite ein Spieß-, Pfannenbrat- und Backofen, nebst Wärmespind 1,77 m lang, ausreichend für 40—50 Personen ....    600—650    ,,

1 Spieß-Bratofen mit Sockel.......

1 versetzbarer Spieß- oder Pfannen-Bratofen

c) Gasbadeöfen: gewähren den Ofen mit Kohlenfeuerung gegenüber den Vorteil einer erheblich schnelleren Erwärmung des Wassers und Vermeidung der bei Benutzung von Kohlenöfen unerläßlichen Unreinlichkeit.

200—250 M.

.    .    400-450    „

95 — 100    „

120—135    „

150—160    ,,

180—200 „

350—400    „

170—180    ,,

50—60

Solche Gasbadeöfen (J. C. Houben Sohn Carl in Aachen) kosten :

Durchmesser

Höhe

Ein Bad von 160 Liter wird erwärmt in

Minuten

Preise (ab Aachen)

Innen Kupfer, Mantel aus lackiertem Zinkblech Mk.

In

blankem Kupfer

Mk.

O O O O O O O

Ol -P« OJ OJ ''io io t-i O O tu W tn O Ob

45

HH tO

C^i vo to Cri

78

IOO

120

I4O

210

33

57

95

120

I40

170

300

9. Elektrische Heizung

der Firma E. Eckmann, Berlin 35.

Die elektrische Heizung⁻ hat ohne Zweifel vor allen anderen Heizsystemen so eminente Vorzüge, daß sie als Idealheizung- bezeichnet werden kann. Es sei nur erinnert an die außerordentliche Sauberkeit, die bequeme Bedienung-, absolute Regulierfähigkeit, Gefahrlosigkeit, die Erhaltung reiner Luft, da kein Sauerstoff verbraucht wird usw. Wenn trotz aller Vorteile die elektrische Heizung keine allgemeinere Verbreitung fand und nur vereinzelt angelegt wurde, so ist dies begründet durch die sehr hohen Anschaffungskosten, den zu großen Stromverbrauch und die zu hohen Reparaturkosten. Eine der ersten Firmen auf dem Gebiete des elektrischen Heizwesens berechnet z. B. für einen einfachen gußeisernen Ofen von 100 cbm Heizfähigkeit einen Preis von 336,00 M. bei einem Stromverbrauch von 5,5 Kilowatt pro Stunde, nach Berliner Strompreis

mit 16 Pfg., einem der niedrigsten im Reiche

— also 0,88 M. pro Stunde, mithin bei zehnstündiger Heizdauer 8,80 M. Die Ersatzheizregister für einen solchen Ofen kosten 32,00 M.

Jlllffi

Ai

mmw

........mSSm

hirtlf"-" fl

—-tj

Hg

mt

BSB

r'~

Das sind Preise, welche eine allgemeine Einführung solcher Heizung in Geschäfts- und Wohnräumen fast ganz ausschließen.

Nun ist es jedoch neuerdings gelungen, eine elektrische Heizung herzustellen, welche unter Wahrung der allgemeinen Vorzüge der elektrischen

Heizung⁻ billig in der Anschaffung, sparsam im Verbrauch und mit geringen Kosten zu reparieren ist.

Die Firma E. Eckmann, Berlin W. 35, Steglitzerstr. 40 bringt kleine elektrische Öfen in den Handel, welche um ca. 60 0/0 billiger sind, als die bisherigen Systeme und ganz bedeutend weniger Strom verbrauchen.

Die Preise für einfache, solid konstruierte Öfen stellen sich bei dieser Firma wie folgt:

Ofen von 50 cbm Heizfähigkeit 100,— M.

V!

125,— „

,, 100 ,, „ 150 „

160,— ,,

200,— „

,, 200 ,,

250— „

Bei vornehmer Ausführung in Marmor,

II

Majolika, Delft usw. treten entsprechend höhere Preise in Wirkung.

Bemerkt sei an dieser Stelle, daß die Heizvorrichtung sich vorzüglich zum Einbauen in vorhandene Salonkamine eignet.

iE

Um also einen Vergleich zwischen dem vorher angezogenen Beispiel und der neuen Heizung auszuführen, mögen die Zahlen sprechen.    r„

Der Anschaffungspreis eines Ofens für 100 cbm betrug bisher 336,00 M., nach dem neuen System 150,00 M., der Stromverbrauch bisher 5,5 Kilowatt, jetzt nur noch 1,5 Kilowatt und im Durchschnitt bei zehnstündiger Heizdauer noch erheblich weniger. Ersatz-Heizkörper kosten je nach der Größe des Ofens 3 —6 M.

Die wesentlich höhere Wirkung beruht darauf, daß nicht, wie bei den bisherigen Systemen, ausschließlich die natürliche Ausstrahlung der die Widerstandsdrähte umhüllenden Masse wirkt, sondern daß direkt von den frei gespannten Widerstandsdrähten, für welche man einen möglichst kleinen Querschnitt bei möglichst großer Oberfläche wählt, durch künstlich hervorgebrachten Luftzug in steter Folge alle sich entwickelnde Wärme fortgenommen wird. Dadurch ist es möglich, den Draht verhältnismäßig stark mit Strom zu belasten, ohne ein sonst unvermeidliches Glühen resp. Abschmelzen desselben befürchten zu müssen. Durch das fortwährende kräftige Ansaugen kalter Luft und das energische Hinaustreiben der erwärmten Luftmengen ist eine so bedeutend raschere und intensivere Wirkung als bisher zu verzeichnen, daß man nicht annähernd die gesamte Dauer der Heizstunden die Apparate ununterbrochen in Funktion belassen muß, sondern daß man nach erfolgter Durchwärmung des öfteren durch Ausschalten des Stromes größere Pausen eintreten lassen kann.

Um hierfür menschliche Aufsicht und Tätigkeit überflüssig zu machen, hat die genannte Firma einen „automatischen Temperaturregler“ hergestellt, welcher aus einem verstellbaren Kontaktthermometer, einer galvanischen Batterie und dem Schalter besteht und so eingerichtet ist, daß beim Erreichen der beliebig vorher eingestellten Maximalgrenze der Strom durch den Apparat selbsttätig unterbrochen, beim Sinken bis an die ebenfalls beliebig gewählte Minimalgrenze ebenso selbständig wieder eingeschaltet wird und dadurch die Heizapparate entsprechend außer und in Tätigkeit setzt. Es ist also ohne jede Bedienung eine genaue Regulierung der Temperatur innerhalb beliebig eng gestellter Grenzen hierdurch gewährleistet und gleichzeitig dem unnötigen

Stromverbrauch nach Erreichung der gewünschten Temperatur vorgebeugt. Der Preis für einen kompletten Temperaturregler beträgt 50,00 M.

Von ganz besonderem Vorteil dürfte diese Einrichtung für Gärtnereien (Gewächshäuser, Palmenhäuser, Wintergärten usw.) sein, weil bei diesen auf gleichmäßige Temperatur das größte Gewicht gelegt wird. Jedoch kommt hier als wichtiger Faktor hinzu, die Wärme in den meist niedrigen und langgestreckten Räumen sehr gleichmäßig verteilen zu können. Ein einziger Ofen, bei welchem der Luftstrom durch mehrere hintereinander gespannte gitterförmige Heizkörper streicht, ist wohl eine starke für ein Zimmer geeignete Wärmequelle, jedoch für ein Gewächshaus deshalb nicht geeignet, weil die Wärme in seiner Nähe stark, an entfernteren Stellen erheblich schwächer wirkt. Man mußte deshalb für solche Räume statt einer einzigen starken eine Anzahl schwächere Wärmequellen verwenden, die auf den ganzen Raum entsprechend verteilt wurden, aber unter sich in Zusammenhang standen und ein einheitliches Ganzes bildeten. Man führt bei diesem System die Luft den einzelnen Heizkörpern durch Rohrleitungen von einer beliebig gelegenen Zentralstelle mittels eines Gebläses zu. Je kleiner die Heizkörper gestaltet werden und je größer gleichzeitig ihre Anzahl ist, eine desto gleichmäßigere Temperatur läßt sich erzielen.

Ganz auf demselben Prinzip beruht die elektrische Zentralheizung für Gebäude jeder Art, welche in Verbindung mit der eben beschriebenen Methode Gegenstand eines besonderen Patentes ist.

An einer beliebigen Zentrale (Keller, Maschinenraum usw.) befindet sich ein beliebig angetriebenes Gebläse, welches durch (am besten in die Wände eingemauerte) Rohrleitungen kalte Luft nach den einzelnen Räumen treibt. Vor die in den Wänden der Räume angebrachten Ausströmungsöffnungen sind die gitterartigen Heizkörper gespannt, so daß die Luft gezwungen ist, sich beim Eintritt in den Raum zu erhitzen. Der wesentliche Vorteil gegenüber anderen Zentralheizungssystemen liegt darin, daß die Wärme erst unmittelbar am Orte des Verbrauches entwickelt wird, Verluste also ganz ausgeschlossen sind. Ferner sind die Anlagekosten, wenn Elektrizität aus örtlichen Zentralen zur Verfügung steht, ganz bedeutend geringer als bei irgend einer anderen Zentralheizung.

Da diese Art Heizung im Raume selbst absolut keinen Platz beansprucht, so ist'sie für Läden, Werkstätten usw. besonders zu empfehlen. Die Regulierfähigkeit ist genau dieselbe wie bei der Heizung mittels elektrischen Ofens, da mittels des automatischen Temperaturreglers die Heizkörper eines Raumes ausgeschaltet und gleichzeitig, um das Einströmen nicht erwärmter Luft zu verhindern, die zu den betreffenden Heizkörpern führenden Arme der Luftleitung geschlossen werden.

Die Installation derartiger Anlagen unterscheidet sich in nichts von der Installation anderer elektrischer Kraftanlagen und richtet sich bezüglich der Kosten nach den örtlichen Verhältnissen, so daß eine Norm nicht gut aufzustellen ist.

c) Schornstein - Aufsätze.

1. Drehbare Aufsätze.

Um den Schornsteinen von vornherein einen dauernd guten Zug zu sichern, bekrönt man sie mit Aufsätzen. Wir führen von den drehbaren Aufsätzen nur den verbreitetsten an; es ist dies der Johnsche aus der Fabrik von J. A. John in Erfurt 54.

Schornsteinschieber mit Zwangs Verschluß.

=1

Eh

Fig. 1. Für häusliche und ldeinere gewerbliche Schornsteine.

Runde oder quadratische Aufsätze.

Runde Aufsätze.

Dimensionen: cm Gewichte:    ca. kg 4

Preise:

12

•f- -

usw.

Dimensionen: cm Gewichte:

Preise:

Dimensionen: cm Gewichte:

Preise:

60

100

⁰⁰ P

ca. kg HO Mk. 115

co 00 h

-4- 4*

60

Dimensionen: cm Gewichte:    ca. kg 90

Preise:

65

70

80

100

Fig. 2. Für

industrielle

Schornsteine.

170 180

Sie werden geliefert bis zum Durchmesser von 2,50 m.

Mk.

IOO

100

IIO

110

250

115

275

(jU

Dimensionen: cm Gewichte:    ca. kg

Preise:

10

12

Ln Ob

ec

G75    234

8,50    9,00    10,00    12,00    14,00

Darüber hinaus je nach Größe bis 60 cm 16—80 Mk.

Mk.

to p

0,19

3,oo

o vo

2. Schornsteinaufsatz mit unbeweglichen Teilen.

Zur Beseitigung' von Rauchkalamitäten und zur Ventilation von Räumen jeder Art wird in neuerer Zeit mit Vorteil der von der Spezialfirma für Ventilationsanlagen Dr. Platner & Müller in Witzcnhausen hergestellte Schorn-^Jp stein- und Ventilationsaufsatz „Äolus“ D. R.-P. verwendet und von vielen Behörden empfohlen, feststehend, hat keine sich abnutzenden und rostenden beweglichen Teile, funktioniert überall vorzüglich bei energischer Saugwirkung in Rauch- und Ventilations-rohren.

Fig. 4. Schornsteinrohre aus Ton oder Blech.

Tl~

Derselbe ist

Die Preise sind je nach • Größe verschieden; das Aufsetzen selbst bei alten Anlagen macht keine Schwierigkeiten.

Schornsteinschieber und Schornsteindoppeltür mit Zwangssicherheitsverschluß D. R.-P., von der Firma Dr. Platner & Müller in Witzenhausen hergestellt, bieten jede gewünschte Sicherheit gegen

Funkenflug und Offenstehenlassen. Die Ausführung der Kästen ist kräftig und solid, die Reinigung eine bequeme.

Die Kasten sind von einer größeren Zahl Behörden mit gutem Erfolg verwendet und baupolizeilich vorgeschrieben in den Städten Frankfurt a./M., Berlin, Cassel, Elberfeld u. a.

Auch die Schieber mit Doppeltüren sind für bessere Bauten, der erhöhten Feuersicherheit halber zu empfehlen, wie auch die Dunstschlote der genannten Firma ihrer Tropfsicherheit wegen sieh schnell eingeführt haben.

d) Lüftung.

Abgesehen von der Lufterneuerung durch die Poren der Wände, Fenster und Türen, werden in vielen Fällen besondere Vorkehrungen zur Abführung der verdorbenen und Einführung der frischen Luft getroffen. Man unterscheidet, je nachdem die Lufterneuerung durch den Unterschied der inneren und äußeren Temperatur oder durch besondere mechanische oder maschinelle Vorrichtungen hervorgerufen wird, natürliche oder künstliche Lüftung.

Die Luft in geschlossenen Räumen wird verschlechtert durch den Aufenthalt von lebenden Wesen in denselben, durch Staub, Rauch und andere Verunreinigungen. Nach allgemeinen Annahmen verbraucht ein erwachsener Mensch in der Stunde ungefähr 500 1 frische Luft und atmet 20 1 Kohlensäure und 60—80 1 Wasserdampf aus, wobei er der Luft 36 g Sauerstoff entzieht. Die gewöhnliche reine Luft enthält durchschnittlich 0,040/0 Kohlensäure. Eine gute Zimmerluft soll nicht mehr als 0,070/0, höchstens 10/0 Kohlensäure enthalten.

Demnach soll die erforderliche Zuführung frischer Luft für verschiedene Zwecke stündlich für eine Person betragen:

In Krankenhäusern:

für gewöhnliche Kranke .

„ Operationssäle .... ,, Säle, worin ansteckende Krankheiten ....

70 cbm 80—IOO ,,

In Gefängnissen .    .    .    .

In Kasernen: bei Tage .

DO

50

30.

In Werkstätten: gewöhnlichen ungesunden

In Theatern und Konzertsälen In Versammlungssälen In Schulen: für Kinder .

,, Erwachsene In Ställen für I Pferd

60 cbm

IOO

40-50 »

60

15—20 „

30—35 »

180—200 „

,, Nacht .... 40—50    ,,

Im allgemeinen genügt in Wohnräumen ein stündlicher Luftwechsel, der dem einfachen bis doppelten Inhalte des Raumes entspricht. Die Luft soll höchstens mit einer Geschwindigkeit von 1,25 m eintreten und nicht wesentlich kälter sein als die Zimmerluft, weshalb die Luft u. a. vorzuwärmen ist. Wenn die Feuchtigkeit der Zimmerluft unter 40 0/0 beträgt, ist eine Befeuchtung erforderlich, welche jedoch nicht über 700/0 zu treiben ist.

Welche Lüftungsart man zu wählen hat, wird von der Größe und der Bestimmung der Räume abhängen.

1. Natürliche Lüftung.

Dieselbe wird durch den Unterschied der äußeren und inneren Temperatur vermittelst Kanälen hervorgerufen. Es empfiehlt sich, die frische Luft durch besondere Kanäle zu- und die verdorbene durch andere abzuführen. Wie bereits bei der Luftheizung erwähnt, ist die äußere Luft in einer gegen Witterungseinflüsse geschützten Lage und womöglich an zwei entgegengesetzt liegenden Stellen in die frischen Luftkanäle einzulassen. Die Kanäle, sowohl für die Zuführung als auch für die Abführung liegen am besten in den Mittelmauern.

Die Berechnung der Kanalquerschnitte geschieht nach der Formel:

und v

= 0,5 y 2 g H |

3600 V

worin L (die Menge der stündlich durchstreichenden Lufit, v die Ausströmungs-Geschwindigkeit in m, H die Flöhe des Kanals in m, t die Temperatur der warmen, tx die der kälteren Luft bezeichnet, und worin g = 9,81 ist.

Die natürliche Lufterneuerung kann gesteigert werden durch Erwärmung der abziehenden Luft in den Kanälen. Es werden dazu verwendet einfache Brenner oder sog. Bunsensche Brenner, bei Kronleuchtern Sonnenbrenner.

Auch läßt man vielfach die verdorbene Luft durch den Schornstein in der Weise absaugen, daß die Abzugskanäle nach einem gemauerten Schlot

j t—ti

273+G ’

zusammengeführt werden, in welchem der eiserne Schornstein steht. Durch die Wärme werden die Luftschichten zwischen den äußeren Wandungen des Schornsteins und den inneren Wandungen des Schlots erwärmt und haben das Bestreben, nach oben zu entweichen. Häufig wird dazu der Schornstein der Sammelheizung verwendet. Es ist jedoch dabei notwendig, einen sog. Lockkamin zur Erwärmung des Schornsteins in Betrieb zu setzen, falls sonstige Rauchgase durch letzteren nicht abgeführt werden. (Bezgl. Ventilationsschloten siehe Seite 665.)

Die Schlotkappen sind dann außerdem mit Luftsaugern zu versehen. Als Luftsauger verwendet man die Johnschen Ventilations-Aufsätze (siehe Seite 664) oder Äolusaufsätze (Seite 665).

Fig. 3-Johns Luft-zuführungs-Aufsatz.

Bei Zuführung frischer Luft empfiehlt es sich, in der kälteren Jahreszeit dieselbe auf Zimmertemperatur anzuwärmen, um Zug zu vermeiden und den Personen nicht lästig zu fallen. Die Luftzuführungskanäle, soweit sie über dem Dache liegen, versieht man vorteilhaft imit Johnschen Luftzuführungsaufsätzen. Die Preise sind um die Hälfte höher als die der Johnschen Rauch- und Luftabführungsaufsätze (siehe Seite 665).

Preise. Die Herstellung der Kanäle ist bei den Maurerarbeiten zu veranschlagen. Die Lüftung wird, falls eine Sammelheizung vorgesehen ist, mit dieser in Verbindung zu bringen und die Kosten in dem Anschläge über diese einzusetzen sein.

2. Künstliche Lüftung.

Dieselbe beruht auf Einpressen der frischen oder Absaugen der verdorbenen Luft auf maschinellem Wege durch Flügel-, Schrauben-, Wasser-Dampfstrahl-Ventilatoren, welche durch Wasser, Dampf oder Gewichte getrieben werden.

Ferner kommen in Betracht: Glasjalousien in den Fenstern, Turbinen, Windaufsätze, Sauger usw. Zur Messung der Luft auf ihren Kohlensäure-Gehalt dienen die Luftprüfer, von denen die von Dr. A. Wolpert am meisten im Gebrauche und von der Glasinstrumenten-Fabrik in Ilmenau in zwei Sorten zu 5 und 15 M. zu beziehen sind.

Preise.

1 Turbinen-Lüfter, Durchmesser des Flügelrades 180 — 500 mm 1 Kraft-Lüfter mit Gewichts-Betrieb, Saugrohr-Durchm. 200    ,,

1 desgl. bei einem Saugrohr-Durchmesser von 250 mm 1 desgl. „

1 Kraft-Lüfter mit Wasserbetrieb, Saugrohr-Durchm. 300 mm 1 desgl. mit einem Saugrohr-Durchmesser von 400 mm .

1 desgl. ,,

1 sog. Exakt-Deflektor, je nach der Größe

1 desgl. für russische Rohre.....

1 Johnscher Ventilations-Aufsatz, Preis auf Seite 617.

1 Glasjalousie von Rahmen aus verzinktem Eisenblech, 30 cm lang, 30 cm hoch .    ...........

„    500    „

150—400 M. 200—250 „ 250—300 „ 300-350 „ 100—150 ,, 130—175

160—200 ,, 20 — 150 ,, 20-25    »

7,5°

(Für je 10 cm Höhe und Breite mehr sind die Preise um 2 M. höher anzusetzen.)

Q. Zu Tit. XVI. Gas- und Wasser-Anlagen.

Für diese Arbeiten werden die Kosten meistens nur überschläglich in den Anschlägen in Ansatz gebracht. Vor der Bauausführung selbst müssen, jedoch stets ausführliche Rohrleitungspläne einschl. aller dazu erforderlichen Anlagen, wobei die ortspolizeilichen Vorschriften genau zu beachten sind, aufgestellt und veranschlagt werden, so daß hiernach die Vergabe der Arbeiten erfolgen kann. Die Veranschlagung geschieht entweder in der Weise, daß die Rohrleitungen, Verbindungsstücke usw. nach dem Materialwert und die einzelnen Arbeiten besonders angesetzt oder für das Verlegen der Röhren 30—40 0/0 zu den Materialpreisen hinzugerechnet werden.

Es empfiehlt sich, die Ausführung nur ganz tüchtigen und zuverlässigen Unternehmern zu übertragen, da nachträgliche Verbesserungen und Instandsetzungen oft mit großen Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten verbunden sind.

Betreffs der einzelnen Anlagen ist noch Nachstehendes zu bemerken:

a) Gasanlagen.

Bei der Einführung von Gas in Gebäuden kommt zunächst in Frage, ob die Beleuchtung sich nur auf die Flure und Treppen erstrecken soll, oder auch die Wohnungen mit Gas zu versehen sind. Im letzteren Falle sind die Leitungen so anzuordnen, daß sowohl für die Hausbeleuchtung, als auch für die Wohnungen besondere Gasmesser eingeschaltet werden können, da das Gas nach dem Verbrauche, der durch den Gaszähler (Gasmesser) ermittelt wird, an die Lieferanten (die Gasanstalt) zu zahlen ist.

Der Verbrauch an Gas ist sehr schwankend und abhängig von dem Drucke des Gases und dem zu verwendenden Brenner.

Der Verbrauch einer ruhig brennenden Flamme beträgt bei mittlerem Drucke für 1 Stunde:

0,03 — 0,20 cbm 0,03-0,20    „

0,12    „

0,15

0,19 „ 0,24 ,, o,75 „ 0,50 „ 1,4—1,6 3,8—4,0

Über die zur Beleuchtung eines Raumes erforderliche Flammenzahl mögen folgende, dem „Taschenbuch des Ingenieurs“ (herausgegeben vom Verein Hütte) entnommene Angaben dienen:

Bei einem Schnittbrenner je nach der Größe Zweilochbrenner je nach der Größe Argardbrenner mit 24 Löchern .

))

Auerbrenner bei 25 mm Druck .

Siemensbrenner bei 100 N.-K.

)?

,,    300—400 N.-K.

1000—1100 N.-K.

Grundfläche

Höhe

des

des

Anzahl

Raumes

Raumes

der

Gas-Flammen

Höhe derselben über dem Boden

qm

2,0—2,2

2,2—2,5

2.5— 2,8

2,8—3,4 3,4—4>o 4,0—4,6

4.6— 5,3 5,3—6,0

Die Gasflammen sind in Gruppen auf der Grundfläche, bezw. auf quadratische Beleuchtungsfelder zu verteilen. Zur gleichmäßigen Erleuchtung ist außerdem noch durch Anbringung von Wandleuchtern Sorge zu tragen.

Für Festsäle ist die angegebene Flammenzahl jedoch nicht ausreichend und kann auf das Doppelte angenommen werden.

32

56

100

156

• 246

350

480

o 0-1 Cri O 4^- G/I o

i5,5

2—3

5-6

9—12 16—20

25—30 40—45 60—70 100—120

In Berlin ist es Vorschrift, daß bei mehr als 25 Gasauslässen leuchter als ein Auslaß gerechnet — eine Absperr-Vorrichtung außerhalb des Gebäudes vorzusehen ist.

Kron-

Die Einführung des Gases in ein Gebäude geschieht gewöhnlich in gußeisernen Muffenröhren, und es erhalte dieselben nachstehende Weiten:

bis 200 Flammen 0,80 cm „    300

bis 24 Flammen 0,35 cm

0,50 ,,

0,65 „

100 „ 150

1,05    „

Für die schmiedeeisernen Rohrleitungen innerhalb der Gebäude sind nachstehende Lichtweiten zu wählen, wobei eine wagerechte Lage der Röhren angenommen ist. Bei aufsteigenden Röhren kann der Durchmesser geringer sein, bei fallenden Röhren ist derselbe größer anzunehmen, da der Gasdruck in den Röhren mit der Steigung zunimmt.

Rohr-

weite

Flammenzahl bei einer Rohrlänge in Meter von:

mm

IO ! 15

20

30    40    50

60    80

IOO

150 I 200

IO

13

vr to

19

25.5

32

38

51

76

I I sStO

20

40

60

17

12

10

32

25

20

CT

4^ <-n 10

12

50

150 | 125 350

40

35

25

100

275

90

70

240

200

Die Zuleitungs-Röhren sind von dem Gasmesser ansteigend anzuordnen. Kommen Gefällwechsel in der Leitung vor, so sind in den tiefsten Punkten Wassersäcke anzubringen. Wenn möglich sind die Rohre frei auf den Putz zu verlegen. In Wohngebäuden ist diese Anbringungsweise für das Auge vielfach störend und werden die Röhren meistens verputzt. In solchen Fällen ist eine sorgfältige Prüfung vor dem Verputz auf die Dichtigkeit der Anlagen ein unbedingtes Erfordernis.

M.

Kosten. Für die überschlägliche Berechnung der Kosten der gesamten Gasanlagen in einem Gebäude gelten f olgende Annahmen (einschl. Leitungen, ausschl. Glocken):

12—15

2. Für jedes Geschoß und 1 qm bebauter Grundfläche 0,50—0,70 „

1. Für jeden Brenner

to) Wasseranlagen.

Die Entnahme des Wassers behufs Zuführung desselben zu den einzelnen Gebrauchsstellen in Gebäuden erfolgt entweder aus einer öffentlichen Wasserleitung oder vermittels Einzelanlagen, bei denen das Wasser aus Brunnen entnommen durch Menschen-, Tier-, Wind- oder Maschinenkraft in einen Behälter gepumpt wird, aus dem das erforderliche Wasser entnommen wird. Auch bei öffentlichen Leitungen, bei denen ein unterbrochener Betrieb stattfindet, sind oft noch Hausbehälter erforderlich.

Für die Einführung von Wasser in die Gebäude sind im allgemeinen nachstehende Bestimmungen maßgebend.

Jedes Grundstück muß seine besondere Verbindung mit den Straßenröhren der Wasserwerke haben und darf nicht von einem Nachbargrundstück gespeist werden. Die Weite der Zuleitungsröhren bestimmen die Wasserwerke.

Jede Leitung muß zum Schutze des Grundstücks vor Überschwemmung usw. mit einem innerhalb des Hauses bezw. Grundstücks anzubringenden Haupt-Absperrhahn versehen sein.

Der Haupt-Absperrhahn muß an der Stelle, wo das Zuleitungsrohr in das Grundstück eintritt, womöglich nicht weiter als 1,0 m von der Straßenfront des Grundstücks entfernt, dicht vor dem Messer angebracht werden; er muß stets und leicht zugänglich sein, also auch über dem höchsten Grundwasser liegen.

Bei der Anlage der Leitungen muß möglichst darauf Bedacht genommen werden, daß der Wassermesser zwar nahe dem Eintritt des Zuleitungsrohrs in das Grundstück dicht hinter dem Haupt-Absperrhahn, jedoch an einer solchen Stelle aufgestellt werden kann, wo

a)    das Grundwasser, Abflußwasser, Schmutz usw. nicht in das Gehäuse dringen;

b)    wo der Messer nicht dem Froste oder anderen schädlichen Einflüssen ausgesetzt ist;

c)    wo der Zutritt zum Messer, das Ablesen vom Zifferblatt und die Aufstellung und Abnahme ohne Behinderung erfolgen kann.

Der Entnehmer darf vor dem Wassermesser, an demselben oder innerhalb des Messergehäuses und bis zu einer Entfernung von weniger als 1,0 m hinter dem Gehäuse keinerlei Veränderung oder Zusatz zu der Leitung, namentlich weder Hahn noch Abzweig anbringen. Das Messergehäuse nebst Zubehör ist frostfrei und in gutem Zustande zu erhalten.

Die im Innern der Häuser oder Grundstücke als Zuleitungsröhren zu verwendenden Bleiröhren müssen wenigstens folgendes Gewicht haben:

Bleirohr mit etwa 12 mm Durchlaß 2,5 kg jedes Meter

20

4)0 n    j)    ))

„    25 „

5>o )j    j)    n

Schmiedeeisernes Rohr darf in keinem Falle, gußeisernes nur nach der besten Methode asphaltiert zur Verwendung kommen.

Alle von dem Rohrsystem der Wasserwerke nach Behältern geleiteten Speisungsröhren müssen oberhalb des Wasserspiegels der gefüllten Behälter in dieselben einmünden, so daß das einmal in die Behälter geflossene Wasser nicht wieder in die Zuleitungsröhren und in das Rohrsystem zurücktreten kann.

Alle Abzapf- und Durchlaßhähne müssen Niederschraubhähne oder Ventilhähne sein. Bei freien Ventilen muß der Druck unter denselben liegen. Hähne, welche einen Rückschlag zulassen, dürfen in keinem Falle verwendet werden.

Dampfkessel dürfen unter keinen Umständen, hydraulische Hebemaschinen und Motoren nur nach besonderer Genehmigung mit den durch die Wasserwerke gespeisten Zuleitungsröhren in unmittelbare Verbindung gebracht werden.

Der Wasserbedarf kann nach folgenden Durchschnittssätzen angenommen

werden:

Man rechnet täglich:

1.    Für den Kopf einer Familie für die Zwecke des Trinkens, Kochens und Waschens 20—30 1.

2.    Für ein Wannenbad in der Wohnung eingerichtet 160—200 1, in öffentlichen Badeanstalten und bei verschwenderischen Einrichtungen in der Wohnung 300—400 1.

3.    Zur Abortspülung (für einmalige Benutzung) 10—15 1 (bei Anwendung von Beschränkungsapparaten 5—8 1).

4.    Für ein stark benutztes Pissoir mit ununterbrochen berieselter Wand für den Stand und 1 Stunde 120—150 1.

5.    Für ein Pferd einschl. Stallreinigung 60—75 1.

6.    Für ein Rindvieh 30 1.

7.    Für ein Schaf, Schwein und Ziege 20 1.

8.    Für ein Fuhrwerk 50—75 1.

9.    Für Besprengen von Straßenflächen, Gärten für das Quadratmeter i,5—2,0 1.

Zu 1. ist zu bemerken, daß der Ansatz sehr von der Leichtigkeit des Wasserbezuges abhängig ist. Wo eine sog. Wasserleitung fehlt, reichen 10 1 aus; wo bloß Handpumpen für 1 Haus angelegt sind oder bei kalten Wasserleitungen mit geringerem Druck 15 1. Bei Hochdruckleitungen mit kleinen Maschinen für ein einzelnes Haus, wo also jeder ungewöhnliche Verbrauch * bemerkt und gerügt wird, 30 1. Die Zuflußleitungen im Innern des Gebäudes erhalten nachstehende Abmessungen:

13 mm.

20 mm,

1 Küchenausguß 1 Waschbecken 1 Badeeinrichtung 1 Wasser-Abtritt

wobei zu erwähnen ist, daß die Auslässe in den oberen Geschossen größere Durchmesser als die in den unteren zu erhalten haben, da der Druck mit der Höhe abnimmt. Die Hauptleitungen erhalten meistens nur unbedeutend größere Licht weiten als die obigen Zweigleitungen, da wohl selten mehrere Auslässe gleichzeitig spülen.

Die Röhren sind sowohl in der Erde als in den Gebäuden möglichst frostfrei und höchstens auf 4 m Länge wagrecht leicht zugänglich zu verlegen.

Für die Weite der Abflußleitungen des Verbrauchswassers können folgende Erfahrungssätze gelten:

Als Mindestweiten nehme man an:

Rohrdurchmesser

Stehende

Leitungen

Liegende

Leitungen

für‘eine oder mehrere Waschtoiletten „ Küchenausgüsse ,, Badeeinrichtungen

„ Wasser-Aborte

I ¹⁻²

J mehr

45 mm 50    „

65 „ 100    „

125 „.

60 mm 60    „

IOO ,,

120

150    „

Die Abflußrohre, namentlich für Aborte, sind möglichst senkrecht, mindestens mit 1 Gefälle von 1 : 10 zu verlegen. Zur Ersparung von Abfallröhren sucht man daher die Abflußstellen so nahe wie möglich zusammenzulegen.

Um üble Gerüche zu vermeiden, sind Wasserverschlüsse, Lüftung der Abfallstränge notwendig.

Kosten. Für die überschlägliche Berechnung der Kosten von Wasserleitungen samt Ableitungen in einem Gebäude gilt folgendes:

1.    Für jeden Wasserauslaß (ausschl. Badeeinrichtung) .    60—100 M.

2.    Für eine Badeeinrichtung je nach Ausstattung . . 200—700 „

e) Wasserleitungsröhren.

Gußeiserne Röhren für Wasserleitungen müssen unter einem Drucke von 10 Atmosphären geprüft sein. Gußeisen-Zuflußrohr erhält 38,

50, 63, 75—100 mm lichter Weite, desgleichen Abflußrohr 63, 100, 125, 150, 200 mm. Die Verbindung geschieht mittels Muffen, welche mit Hanf und Blei verdichtet werden. Für Abzweige, Reduktionen dienen T-Stücke, Muffen usw.

Eisengußröhren zu den Abflußleitungen haben keinen Druck auszuhalten, die Wandungen sind daher schwächer und die Preise entsprechend billiger.

Bleiröhren werden als Wasser-Zu- und Abflußrohren verwendet, erstere in Lichtmaßen von 13, 19, 25, 31, 38 und 50 mm, letztere von 38, 50, 63, 75, 100 mm. Die Verbindung geschieht durch Verlötung mit Zinn. Bei gewöhnlichen Wasserleitungen kommen nur Abmessungen bis 25 mm Stärke vor, 40 mm starke jedoch bei Pumpenanlagen usw.

Schmiedeeiserne Röhren werden in neuerer Zeit nicht allein zu

Gas-, sondern auch zu Wasserleitungen angewendet. Man erhält eine gute Dichtung, wenn man auf beiden Seiten der Muffen Gegenmuttern anbringt. Die Wasserleitungs-Arbeitspreise stellen sich jedoch 10 0/0 höher als bei Gasarbeiten, weil dabei mehr Verbindungsstücke gebraucht werden.

Kompositionsröhren bestehen aus einer Legierung von 5 Teilen Blei und 1 Teil Zinn und werden ausschließlich für Gasleitungen angewandt. Sie sind von innen und außen verzinnt und ermöglichen, Gasleitungen in sehr kurzer Zeit herzustellen, da sie sich mit der Hand nach Belieben biegen lassen. Dieselben sind sehr wenig dauerhaft und deshalb in Berlin für die Anwendung verboten.

Kupfer röhren wurden bisher hauptsächlich für Wasserleitungen angewandt. Da sie aber sehr teuer sind und sich nur langsam verarbeiten lassen, werden sie mehr und mehr durch schmiedeeiserne bezw. gußeiserne Röhren verdrängt.

Tonrohre dienen nur für Abflußleitungen, wo eine gute Unterbettung möglich und etwaige Brüche wenig Schaden verursachen können, daher am besten in der Erde zu verwenden.

Zementrohre werden unter denselben Bedingungen verwendet.

1. Preise der Röhren in verschiedenen Metallen.

a) Gußeiserne Zuflußrohren für Wasserleitungen.

Länge der Röhren

Innerer Durchmesser der Röhren

Durchschnittsgewicht für das Rohr

Preis für das Meter einschl. Verlegen, Blei und

Dichtmaterial

Erdarbeit für das Meter ausschl. Pflasterarbeit

mm

kg

Mk.

Mk.

3.8

50

75

100

125

150

200

IO    fcj    IO    IO    U    H    H

c©    00    00    00    00    00    00

to    D    IO    Kl    OO    00

i5

20

49

7 2,5 97,5

125

212,5

3,oo

3.75

5.25

6.75

8.25 9,oo

12,00

0,60

ß) Gußeiserne Abfluß-Röhren für Wasserleitungen.

Innerer Durchmesser der Röhren

Länge der Röhren

Durchschnittsgewicht für das Rohr

mm

kg

| Preis für das ! Meter einschl. Verlegen, Blei und

Dichtmaterial

Mk.

Erdarbeit für das Meter ausschl. Pflasterarbeit

Mk.

63

100

125

150

200

G57

L57

G57

G57

G57

öi

öi

Ui Ui -£* u>

öi Ar b O O

o <-n o o 0

0,60

y) Blei-Röhren für Wasserleitungen.

Bei Zufluß-Rohr.

Bei Abfluß-Rohr.

Innerer

Durch

messer

Preis einschl. Verlegen und Dichtmaterial für das Meter

Erdarbeit für das in Mauerwerk Durch-Meter für das Meter messer

Einstemmen Innerer

Preis einschl. j Verlegen und Dichtmaterial j für das Meter

Erdarbeit für das Meter

Einstemmen in Mauerwerk für das Meter

mm

Mk.

Mk.

Mk.

mm

Mk.

Mk.

Mk.

CO Os LO H GO O u-,    ■—> m CO CO IC)

O O O O >-o O N LO Ul O M O

h ü ro 4

> 0,60

f 0,50

38

50

63

75

100

c\-£* oj ro ro

o Ui Ui Ln O

o o o c o

0,60

0,50

d) Schmiedeeiserne Röhren für Gas- und Wasserleitungen.

Preis

Innerer

Durchmesser für das Meter

Verlegen von Verlegen von

Verbindungs-Gasleitungen Wasserleitungen .. .    ,.. ,,

für das Meter für das Meter stucke    S’

mm

Mk.

Mk.

Mk.

mehr °/₀

Verbindungsstücke für Wasser, mehr °/₀

t>

13

19

25

O p p p p

Cb Ar o'nÖi cb

OOOOO

o,75

o,75

30

40

31

i,3S

38

0,85

0,85

30

40

50

65

80

0,90

0,90

30

40

g) Kupfer-Röhren.

Gewicht Durchmesser für das Meter

Innerer

Verlegen j Tvlit Flansch für das Meter ! für das Meter ! und Schrauben

Preis

mm

Mk.

Mk.

Mk.

Mk.

O    Os

CO 10 50 O n n ’t 10

o,43

°ö5

0,69

0,86

1,00

1,20

2,00

2,25

O i) H ooi c»4> O OOOOOOOO

00

20

1,30

1,40

1,50

vo 00 Ui 4* 4* u> oj O "toi. h ocoj m OOOOOOOO

tö

f) Ton- und Zement-Röhren.

Angaben hierüber befinden sich im 5. Abschnitte unter Nr. 33.

2. Arbeitslöhne.

1 Uohrlegertag einschl. Vorhaltung aller Geräte und Werkzeuge .    6—7 M.

1 Arbeitertag desgl

3—4 „

d) Hähne.

Die Kegelhähne werden bei Wasserleitungen nur noch sehr selten angewendet, da dieselben die Durchlauf-Öffnung zu schnell schließen und so einen starken Rückschlag auf die Röhren ausüben. Schon bei 9 m Wassersäule müssen Niederschraub-Hähne gewählt werden. Der Querschnitt der Durchströmungs-Öffnung wird hierbei nur nach und nach geschlossen, dadurch die Geschwindigkeit im Zuflußrohr allmählich vermindert und so der Rückschlag vermieden. Bei Dampfleitungen werden Niederschraub-Hähne ebenfalls ausschließlich angewendet.

Preise.

1 Kegelhahn einschl. Dichtung und Material bei 1,0 cm Weite .    .

„ U5

M.

bei 2,5 cm Weite

yy

yy

4,°

„ 2,0

yy

yy

1 Niederschraub-Hahn desgl. bei 1,0 cm Weite .

SP

7,50 M. 20,— ., 27,5° „

yy

yy

yy

yy

004^ 4^

— M.

yy

yy

bei 2,5 cm Weite

4,o

5,25

10,50 M. 24,—

30 —

yy

yy

1 Ventilhahn für Dampf: bei 1,3 cm Weite .

,, 2,0 ,,

,, 2,5

1 Schlauchhahn bei 2 cm Weite 10,50 M.

1 Gartenhahn 2 cm weit mit Unterlage, Schlauchgewinde und ovalem, eisernem Deckel usw. 13 M.

1 Patent-Entleerungshahn 2 cm weit mit Gehäuse, Schlüssel und ovalem Deckel 12 M.

.    8,— M.

yy

yy

■    • 18,— „

bei 4,0 cm Weite „ 5,25 „

yy

30,— M.

1 Privat-Verschlußhahn mit Gehäuse und Schlüssel bei 1,3 cm Weite .    .    . 11,— M.

•    • 13,50 „

bei 5,0 cm Weite ,,    8,0

,, 10,0 ,,

1 Schwimmkugelhahn „    1,3 ,,

,, 2,0 ,,

1 Schieberhahn

yy

yy

yy

yy

yy

bei 2,6 cm Weite .

„ 4,° „

yy

43,50 M.

63,—

75,—

8-

10,50

,,    2,6 ,,    ,,    16,

1 Radfeuerhahn mit Feuerflansch und Kappe 40 M. 1 Ab orthahn

,,    2,0 ,,

,,

bei

yy

co o

cm Weite .

yy

yy

CO "t

bei 2,5 cm Weite .

,, 3,5 ,,

yy

O On

e) Ventile.

Zum Ablauf von Waschbecken, Badewannen, Behältern usw. dienen sogenannte Ventile. Es gibt dergleichen selbsttätige, welche z. B. einen gleichen stetigen Wasserstand ermöglichen sollen und meistens mit Schwimmkugeln versehen sind, und gewöhnliche, durch Menschenhand einzustellende.

Preis. 1 Waschbecken- bezw. Badewannen-Ventil mit Stöpsel

bei 1,5 „ ²,5

— M.

Weite .    .

}>

f) Verbindungs- und sonstige Zubehör-Stücke der Röhren, hauptsächlich für Gas-Leitungen.

Dieselben bestehen hauptsächlich aus Lang-Gewinden, Reduktions-Muffen, Kreuzstücken, Auslässen oder T-Stücken, Knieen, Muttern usw.

V erbindungsstück

6 mm ! 10 mm 13 mm stark j stark j stark

20 mm 26 mm j 32 mm ! 40 mm stark stark stark stark

Mk.

Mk. Mk.

Mk.

Mk.

Mk.

Mk.

I Bogenstuck.......

I Langgewinde......

I Kreuzstück.......

1 Auslaß- oder T-Stück

1 Knie.........

1 Reduktions Muffe .    ...

1 Muffe.........

I Pfropfen, Riegler, Gegenmuttern

I Flanchetplalte......

I Hefthaken.......

I Blechkloben mit Schrauben I Beinschelle ,,    ,,

o o p o c o o o o o p

Li 1 L/i O Lm O Ln \0 O O

I Hahnschlüssel, eiserner . 1 Haupthahn,    ,,

messingener, ohne Kappe

mit

1 messingener Schlauchhahn .

Spitzhahn .

1.75

1.75

1.25

1.25

2.50    4,00 i.35

i.35 I —

0,50    0,65

0,60    0,71

1,11 0,50 0,41

0.33

1.50 0,90

3.50

4,00 4.75

i,45

0,66

0,62

0,38

0.75

0,90

i,94

0,90

0,80

0,50

o,33 j

0,40

1,25

0,12 1

1,50

1,40

2,28

1,32

1,20

o,59

0,48

0,50

1.75 0,15 0,50

2.75

0,40 2,50 1,25    i,75

8,00    12,00

2,00 1,00 6,00

8.50    j 10,00 | 18,00

9.50    ; 11,00 ' 19,00

g) Verschiedene Gegenstände der Gas-Beleuchtung.

Preise für nasse und trockene Gasmesser.

Flammen

zahl

Ein- und

Ausgangs-Öffnung

mm

Gas-Durchgangs-

Menge

in der Stunde cbm

Preis mit Eichgebühren

für I Gasmesser

Mk.

13

10

19

r P P

Gi M Ln

32

40

20

26

53

3>°

80

30

32

4,5

50

60

39

7,5

90

80

39

9.0

125

52

100

>50

200

52

64

64

12,0

15,0

22,5

30,0

165

205

255

375

500

1,25 M.

0,40 „

h7 5 >, 2,00 „

2,50 „ L5° >,

i Deckenscheibe ....

1 Nuß- bezw. Kopfstück .

1 Hinterbewegung 1 dergl. mit Hahn .    .    .

1 dergl. desgl. und Scheibe 1 Mittelbewegung

•    1,75 M-

•    1,5° „

•    3,oo „

1 Kugelbewegung................

1 Körper zur Doppel-Armierung, einfach........

1 desgl. dergl., verziert...............

1 Brennerknie..................

1 Brenner- bezw. Schlauch-Tüll............

1 Wandarm, fester, ohne Rohr............

1 desgl., beweglicher, 0,3 m lang .    .........

1 desgl., dergl., doppelter, 0,3 m lang.........

1 Hängearm mit Kugelbewegung, 0,3 m lang.......

1 Doppelarm mit Kugelbewegung, 0,3 m lang, 0,6 m breit .

1 Blakerträger für Wandarm.............

1 desgl. für Hängearm...............

1 desgl. mit Gegengewicht, desgl............

1 desgl. für Doppelarm...............

1 m lackiertes Eisenrohr..............

1 m Gummischlauch...............

1 m desgl. feinerer................

1 m desgl. glasiert bezw. besponnen..........

1 gußeiserner Brenner............j .

1 Speckstein- desgl.................

1 schmiedeeiserner Einsatzbrenner ...........

1 Brönnerscher Brenner..............

1 Schalenkreuz zu solchen..............

1 Argandbrenner (Porzellan)    . '..........

1 desgl. (Speckstein)...............

1 Patent-Argandbrenner..............

1 Anzündmaschine................

1 Ansteck-Lampe mit Stab.............

1 Ableucht-Lampe mit Stab.............

1 Glockenkreuz, 210 mm .    ............

1 Glockenring, 210 mm..............

1 desgl., 265 mm.................

1 Glas-Zylinder, weiß...............

1 desgl., blau............'......

1 Straßen-Kandelaber*) für gewöhnliche Gas- oder Petroleum-Flammen von:

L30 „ 3,oo „ 4,0° „ 0,12 „

0,15 „ 0,30 „ o,75 ,> 0,5° „ 1,25 „ i,5° „ 3,oo „

8—15 ,, —6 „ -5 „ 1,25 „

1,5° ,> L,75 „ 0,10 „

OH5 ,>

Schmiedeeisen mit gebogenem Aufsatz Lampe, ohne Bock =.......

Gußeisen ohne Bock, Bügel und Laterne:

Höhe in m =

Preis in Mark ==

Erdböcke dazu:

’S

Crq"

fl>

2,0

2,5

2,9

20

22

24

Os'o

= j 0,325    0,470 0,025    0,760

4,50    7,25    10,00    12,50

Höhe in m Preis in Mark =

für 1 Stück 3 M.

Laternenbügel von Gußeisen

„ Schmiedeeisen ,, 1

1 Straßen-Kandelaber*) für große Brenner oder elektrische Beleuchtung :

Höhe

Ohne Verzierungen

in

Gewicht

Preis

kg

Mk.

Mit Verzierungen Gewicht kg

Preis

Mk.

3,5

225

4,o

5>°

300

320

120

160

240

230

320

340

160

210

3i5

Erdböcke dazu:

120

40

DO

230

50

70

1 Straßen-Laterne für Gas oder Petroleum......

1 desgl. verziert...............

1 gußeiserner Laternenarm...........

1 gewöhnlicher gußeiserner Wandarm.......

1 gewöhnlicher schmiedeeiserner Wandarm.....

1 schmiedeeiserner Wandarm für elektrische Beleuchtung . 1 sechseckige Laterne von Gußeisen oder Blech

1 Verglasung derselben............

1 Laternenhahn mit Hebel...........

1 Wasserzug mit Laufgewicht..........

1 Stopfbüchsenzug mit Deckbewegung und Schalenkreuz .

1 Lyra oder Ampel, braun oder graphitartig.....

1 dergl., bronziert..............

1 Kronleuchter, 3 flammig, aus Schmiedeeisen .

„ gelbem Metall .    .

yy

yy

yy

yy

yy

besser .

1 Tisch-Lampe

yy

yy

yy

yy

yy

10—12 M. 20—50 „ 6—10 „ 8 „ 15—20 „ 30—50 „

15—30 „

5- 6 3,oo „

15—20 „

6— 7    „

6—15 „

30—60 „ 24,00 „ 50,00 „

75,0° „

120,00 15,00 M. und mehr.

yy

h) Verschiedene Gegenstände der Wasser-Leitungen und Abort-Anlagen.

1 Stück gußeisernes emailliertes Ausgußbecken mit hoher Rückwand anzuliefern und zu befestigen einschl. der Dübel

und Schrauben...............

1 Stück desgl. Ausgußbecken in Ecken passend, desgl. .

1 Stück Ausgußbecken aus Fayence, desgl.......

1 Stück 38 mm Geruchsverschluß mit messing. Reinigungs-

Schraube ..................

1 Stück 50 mm Geruchsverschluß mit messing. Reinigungs-

Schraube ..................

1 Stück 63 mm Geruchsverschluß mit messing. Reinigungs-

Schraube ...................

1 Stück 100 mm Geruchsverschluß mit messing. Reinigungs-

Schraube ..................

1 Waschkeller-Ausgußbecken, gußeisern, innen emailliert, mit

Stützen einschl. Befestigen...........

1 gußeisernes emailliertes Pissoirbecken.......

1 Fayence-Pissoir-Nischenbecken..........

7,50—9,00 M.

9,5° •>

21—30

yy

1,80—2,00 .,

2,00—2,50

yy

4,00—4,50 „

8,50—9,00 .,

11—12 10—12 25—30

i Pissoir-Einrichtung mit Schiefer-Wandbekleidung, 1,25 m hoch, gußeisernem Gesims mit Spülrohr und Fußboden-

Entwässerung ................

1 Hofabort mit eisernem emaillierten Abortbecken, tiefliegendem Geruchsverschluß, Patent-Wasser-Zulauf-Ventil mit langer Druckstange und poliertem Weichholz-Sitze anzuliefern und aufzustellen............

1 Wasserspül-Abort dritter Klasse mit einfachem Geruchsverschluß , gußeisernem emaillierten Rundspülbecken, Druckhahn mit Druckstange, Knopf, Schale und poliertem

Kiefernholzsitz einschl. aufzustellen........

t desgl. zweiter Klasse mit doppeltem Geruchsverschluß,englischem Steingut-Spülbecken, Druckhahn mit Druckstange, Knopf, Schale und poliertem Kiefernholzsitz mit großer

Klappe, einschl. aufstellen............

1 desgl. mit poliertem Eichenholzsitz mit Klappe desgl.

1 desgl. erster Klasse mit doppeltem Geruchsverschluß, poliertem Mahagoni-Sitz, sonst wie vor, einschl. aufstellen .

1 Abortspül-Apparat (D. R.-P. Beyer) mit Saugheber:

15 1 Inhalt.

14 Mark.

Freistehende Wasserspül-Aborte mit stoßweiser Entleerung:

25—30

30—35

25—30

30—35

40—50

IOO—120

M.

yy

yy

10 M.

10 1 12 M.

gelb und weiß Mk.

ganz weiß Mk.

elfenbeinfarbig

Mk.

blau

Mk.

a) Unitas- und Undine-Aborte :

Becken allein . . . . Vollständig.....

b) Tornedo-Aborte: Becken allein    . . . .

Vollständig.....

47

84

3i

63

i Sitz dazu aus rohem Eichenholze

55—100 100—200

65—120 joo—200

85

125

40—45 60—80

45—50

75—90

55

95

M.

„ gewachstem Eichenholze „ poliertem Eichenholze .

I „    „    „    „ Mahagoni oder Nußbaum .

I Papierkasten aus Eichenholz ....

yy

yy

yy

yy

yy

yy

,, Mahagoni oder Nußbaum........

Heidelberger Tonnensystem: i Tonne von i oo 1 Inhalt mit den

erforderlichen Zutaten und Verschlüssen........

i schmiedeeiserner drehbarer Kran zum Aufzuge der Tonnen i Flaschenzug mit io m langer Kette dazu........

Freistehende Torfstreu-Aborte (50 kg Torfstreu für 1 Person und Jahr):

Mit Tannenholz-Sitz.................

Eichenholz-Sitz.................

Nußbaum-Sitz.................

Zu erwähnen sind hier noch die sogenannten Mehlhoseschen Luft-, Streu- und Wasser-Aborte, die ohne besondere Leitungen an jedem beliebigen Orte aufgestellt werden können.

CO h CO

men O

55

80

100

Der Luft-Abort ist behufs Lüftung mit dem Schornstein durch ein Zink-rohr verbunden und werden die festen Stoffe von den flüssigen geschieden. Beim Streu-Abort dienen Torfmull, Gartenerde, Sand zur Desinfektion.

1 Luft-Abort in einfacher Form..........

1 desgl. in reicher Form als Sessel usw........

1 Streu-Abort.................

1 transportabler Wasser-Abort, einfach........

1 transportabler Wasser-Abort, reicher........

1 Abortbecken von Gußeisen, emailliert.......

1 desgl. von Fayence..............

1 Waschtoiletten-Einrichtung mit 1 Waschbecken in einer Schieferplatte auf 2 gußeisernen Konsolen nebst Abflußventil, Niederschraub-Hahn und Geruchsverschluß .

1 Waschtoilette, poliert und mit Mahagoni furniert, mit Marmorplatte und einem englischen Waschbecken, mit 2 Ventilen für Zu- und Abfluß, mit Wasserleitung, je nach

der Ausstattung...............

1 Waschbecken von Gußeisen...........

1 desgl. von Fayence..............

1 Badewanne aus Zink Nr. 16, 1,55 m lang, 0,7 m breit kostet

1 desgl. 1,8 m lang, 0,8 m breit..........

1 Badewanne aus Eisen, innen emailliert, 1,75 m lang, 0,8 m

breit...................

1 desgl. aus Steingut, 1,7 m lang, 0,65 m breit, 5 cm dick .

1 Badeofen für Kohlenfeuerung, von 1,10 m Höhe, 36 cm

Durchmesser................

1 desgl. 1,3 m hoch, 48 cm weit..........

1 Gasbadeofen, s. S. 662.

1 kupferne Blase zum Heizen des Badewassers, zum Einsetzen

in einen Kachelofen..............

1 Kesselverschraubung..............

1 Brausevorrichtung aus Kupfer..........

1 Hahnvorrichtung mit 3 Hähnen in einer Marmorplatte, bezeichnet mit „Warm“, „Kalt“, „Brause“......

1 Spültischeinrichtung aus kiefernem Untersatz mit 2 Zinkeinsätzen, 0,55 m lang und 0,55 m breit anzufertigen und

aufzustellen..............

1 schmiedeeiserner Wasserbehälter von 2,5 cbm und mehr Größe, für 1 cbm..............

32—50 M. 54—160 „ 40—68 „ 40—60

70—114

5.50— 6,50

6.50— 7,50

45- 50

150—300 „ 10—13 ;, 20—25 50—60    „

75—90    „

l8o—200

²5°—300

90—IOO I50—IÖO

40--50

3,00—3,75

14

40—45

80—120

50

i) Feuerlösch- und Gartenbesprengungs-Gerätschaften.

i Gartenspritze mit Hahn und Wasserverbreiter mit Hahn .

1 Feuerspritz-Mundstück mit Kupferrohr.......

1 Hydrant-Standrohr mit Eisenrohr.........

1 desgl. mit Kupferrohr.............

1 Wasser-Verbreiter mit Heber...........

1 ovaler gußeiserner Verschluß-Kasten........

1 m Gummischlauch für 1 cm Stärke........

10 m roher Hanfschlauch ohne Naht:

bei 8 cm Umfassungslänge........

10V2 „

IO 12 M. 15—24 17—20 75—90 1,50—2,00 „ 1,50—2,00 „ 1,00—1,20 „

r>

13

l6

17,So 20,00 21,00 22,5°

Feuerspritzen.*)

1. Dampfspritzen. Dampfentwickelung 8— Stärke der Maschine in Pferdekräften ....

Wasserlieferung i. 1. i. d. M........

Strahllänge in m............

Saugschlauch-Durchmesser........

Druckschlauch-Durchmesser........

Preis in Mark.............

Größe nach Übereinkunft.

to

O ui

4-

cs

CO

4-

Lf~i un CO n

O 00 oo-b> o " O « CM O o o

2. Fahrspritzen, größere.

. mm 180

Zylinderweite . Bedienungsmannschaft . Wasserlieferung i. 1. i. d. M. ca. Wurfweite bei i Strahl in m .,

165

2000    1700 1550 1400

2400    2000 1800 1600

l5°

20—24    18—20 16—18

50°

36—40 35—38 34—37 30—32

2300 2700

450

400

2

yy    yy ^ yy ;; yy 7;

Preis ohne Saugvorrichtung M mit

3.    Dieselben, kleinere

Zylinderweite......

Bedienungsmannschaft .

Wasserheferung i. 1. i. d. M. .

Wurfweite in m......

Preis ohne Saugvorrichtung in Mark

mit    .,

4.    Handfahrspritzen.

Zylinderweite.......

Bedienungsmannschaft .... Wasserlieferung i. 1. i. d. M. .

Wurfweite in m......

Preis ohne Saugvorrichtung in Mark

mit

5.    Karrenspritzen.

Zylinderweite.........

Bedienungsmannschaft......

Wasserlieferung i. 1. i. d.'M. ....

Wurfweite in m.......

Preis ohne Saugvorrichtung in Mark

mit

6.    Abprotzspritzen mit 2 Ausflüssen.

Wasserlieferung i. 1. i. d. M.......

Wurfweite bei 1 Strahl in m......

2

yy    yy ^ yy    yy yy •

Preis ohne Saugvorrichtung in Mark . mit

7.    Dieselben mit 1 Ausfluß.

Wasserlieferung i. 1. i. d. M.....

Wurfweite in m........

Preis ohne Saugvorrichtung in Mark

„ mit

32

28—30

28

>>

yy

yy

yy

yy

r>

yy

yy

yy

yy

2150

2550

mm 120

110

yy

yy

12

10

ca. 240

200

30

28

26

1200    1050

1375    1225

950

1100

12

10

LTl O

925

1100

mm 90

ca

yy

(n

80

70

150

ca. 350

36

yy

30

1550

1800

ca. 250

yy

33

125    100

26    24

4- Co

300    250

34

28

1350 1150 1600 1400

220    180

30

28

yy

yy

1000

1250

9°°    75°

1100 925

8. Hausspritzen.

Preis fahrbar auf zwei hohen Rädern als Schiebkarren, besonders

für Gärten geeignet................

Preis tragbar mit Riemen.............. .

ohne Riemen.................

fahrbar mit 2 kleinen Rädern...........

150

100

90

100

9. Dampf strahl-Feuerspritzen.

Fördermenge in der Stunde

Geringste Durchmesser

des

Preis des Apparates, Eisen m. Rotgußdrüsen

'Preis

des

Dampf-

rohres

Wasser

rohres

Schlau

ches

Wasser

zufließend

mm

mm

mm

Mk.

Saugend mit Spindel

Mk.

Anlaß und Stahlrohres Saug- DamPf-] Sicherheits- mit Mundsiebes | ventiles

Mk.

Mk.

ventiles

Mk.

stück

Mk.

4 OOO 8 000 14 000 17 500 25 000 36 000 60 000 75 000 100 000

20

40

30

60

80

. 30

50

35

65

40

80

100

18

14

50

100

125

20

15

40

75

55

120

30

30

20

20

50

60

80

90

100

90

60

150

30

18

35

35

100

125

150

150

2 von 60 2 „ 60 2 „ 80 2 ,, 80

Go

200

250

300

360

200

250

300

30

25

40

35    |    32

40

49

40

50

50

50

20

23

25

25

25

5«

i.s

55

t>5

30

30

Schläuche.*)

1. Rohe Hanf Schläuche.

Breite flach in mm Innerer Durchm. in mm Preise für 10 m Mk. Breite flach in mm Innerer Durchm. in mm Preise für 100 m M. Breite flach in mm Innerer Durchm. in mm Preise für 100 m Mk.

26

33

45

48

52

58

15

20

30

33

36

63,75    63,75

65

72

40

45

97.50 108,75

112

118

70

75

161,25 172,50

VO

'j 1

kn

125

8o

72,75

85

53

127,50

130

84

180,00 195,00

76,50    80,25    87,75

92

58

98

62

105

67

135,00 142,50 150,00 137 H5 150

88

9i

96

202,50 213,75 225,00

2.    Gummierte Hanf Schläuche mit schwarzem oder rotem Gummi, in Längen von 15 bis zu 35 m.

Die Schläuche werden auch aus Baumwollgarnen zu den gleichen Preisen geliefert. Die Schläuche sind vor dem Versand auf den betreffenden Druck zu prüfen.

3.    Gummierte Hanf-Spiral-Schläuche, für 10 Atmosphären Druck mit schwarzem oder rotem Gummi, in Längen von 15 bis zu 35 m.

20

45

75

23

27

30

33

36

50

53

58

62

67

80

84

88

91

96

Preise für das Meter Mk. 7,70 8,00 8,45 9,40

4. Berieselungsschläuche und Druckschläuche (rot und weiß) elegant, geschmeidig und leicht, zuWasserleitungs- und Berieselungszwecken. Die Schläuche werden auf den betreffenden Druck probiert.

Preise für 1 Meter in Mark:

35

40

45

50

OJ

Innerer Durchmesser

engl. Zoll

mm

1 Einlage

2 Einlagen 3 Einlagen 4 Einlagen 5 Einlagen

LO to 10 10 10 »-4

co t-*¹-*    OS M t-»    C*J CT >—⁴ _ CO

tO ~ tt» '    **■ fw "    00    00 m CC

97*

13

16

19

22

25

32

38

44

51

57

70

76

T}<    ___C-l

CO CO CO r}- rf- »O »O

83

89

95

102

114

128

\Q CC CC'O CNLn Ln OJ LJ IO IO IO

SivDDi7i-<iCbD4^^-Jo'<7'4io'b\

o O Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln Q Ln Q Q Ln

2,00

2,40

2.90

3.25 3,70

4,45

5.25

6,05

6.90

7,75

8.55

9.55

10,40

11.25 12,15

13,00

i3,9o

H,75

140

152

2,40

2,80

3.15 3,65

4.15 4,95 6,00 7,oo 7,90

9,05

10,05

10,95

12,15

I3U5

14.25

15.25

16.25

17.25 19,40

21.50

23.50 25,65

2.95 3,40

3.75

4.25

4.75 5,55 6,65

7.75

9,00

10.15

11.40

12.40

13.75

14.95

16,00

17.25 18,45

19.40    . 21,90 24,30

26.75

29.15

6,50

7,90

9.15

10.40

11,50

12.90

13.90 15,25

16,65

18,00

19.40

20,75

22.40

24.40 27,00

29.15

31.15

Ol

Spiralschläuche. Preise für 1 Meter in Mark:

Wandstärke

2 Einlagen 4—5 mm

3 Einlagen 5—6 mm

4 Einlagen 6—7 mm

5 Einlagen 7—8 mm

Innerer Durchmesser

mm

mit verkupferter oder verzinkter nach außen vorstehender Spirale.

19

22

25

32

38

44

5i

57

64

70

76

83

89

95

102

2.90 3,20 3,45 3,95 4,75 5,30 6,05 6,55 7,50 8,25

8.90

9,7o

io,45 11,10 11,90

O vO    C'.Ln -p w OJ

. W i üi Owi Oc sO 4^-

LnUl o o O ÜI ÜI ^ tn

11,4°

12,15

13.10

13.95

15.10

15.75

O 1/1 in 10 o O '-o O »o O ^ ^ ^ cb cb 4- ib ’O i^cboo cs, Ö t-i    cd cb

o \C 00 <^Cn LO

65

H.55

r? cb -p i-O SO

3.95 4.25 475 5.55 6,50 7.35 8,30 9,oo 10,25 ii,15 12,00 13,30 14,00 14,80 15,95

4,45

4,95

6.10

7.10 8,40 9,6o

10.65 11,80

12.65

14.20

15.20 i6,55 17,75 19,05

20,15

OO OS Ln Ln    OJ    IO ch    O    \0    CC    Ln

O M Vf h    cn    Q\Ln    W    -b    -4 C/i    W    4^

O O <0-1 O    C    Cn Ln    c    Ln    o o    Ln    Ln

tO    IH-I

IO 10 \Q    CC    Ln -£*    !-• o    vO    CQ

00 o M    w    o    on h    h    00    w    ^

O Ln Ln    Ln    O    O O    O    O Cn    Cn    Q    Ln

Spiralschläuche mit versenkter Spirale auf beiden Seiten glatt 20 0/₀ mehr.

6. Gartenschläuche. Preise für 1 Meter in Mark:

Innerer Durchmesser

2 Einlagen

3 Einlagen

9/2

mm

13

16

19

22

25

1,25

i,55

1,80

2,05

2,35

2,60

1,50

1,80

2,05

2,35

2,60

2,95

7. Paragartenschläuche, mit geflochtener Einlage ohne Naht.

Widerstehen einem Wasserdruck bis zu ^Atmosphären. Zeichnen sich durch Leichtigkeit und Weichheit aus und leiden nicht durch scharfe Knicke und Biegungen, werden nach jahrelangem Gebrauch weder hart noch brüchig ; sie haben sich daher zur Garten- und Straßenbesprengung als besonders brauchbar erwiesen.

Durchmesser mm Preise für 1 Meter in Mark

ii

CM CO

13

16

22

L35

1,60

1,88

25

2,40

2,00

8. Metallumflochtene Schläuche auf 50 Atm. Druck geprüft (können bis 500 Atm. Druck hergestellt werden) für Dampf, Luft, Wasser oder Säure (der Zweck ist bei der Bestellung anzugeben).

Innerer

Durchmesser

Gummiwand

Preise für i Meter in Mark

Zweifach

mm

Einfach umflochten j umflochten

Dreifach

umflochten

'L *0 "00 i*. Io "o O0 3! ^ 'o 00 ON er! io Ovo OVCnOJ O CO

OC OC    C7-D1 Cm Cm Cm Gm Cm Cm Ln 4*-l-4-4-4*OJGJOf

N fil fl fl

-----———

2,28

2.88

3.88 4,76 5,00 6,48

6.72

7,20

8.72 8,96 9,52

10,04 11,76 12,64 13,52 14,08 16,00

19.80 21,00

24.80 25,20

O O OC OC^T Oh LM 4- OO OJ

i i,8o

13.72 14,68

15.60 16,28

18.32

22.32

23.72

27.60 28,00

4.36 4,82 6,00 6,96 7.24 9,20 9.52 10,08 11,72 12,04 12,68

13.40 15.52

16.56

17.56 18,24

20.40 24,60

26.12

30.12 30,66

Die Schläuche werden in Enden bis zu 30 m Länge angefertigt.

Schlauch vers ehr aub ungen.

Äußerer Hülsendurchm. 2=

Innerer Schlauchdurchm. mm Preis für das Paar in Mark 2,00 Äußerer Hülsendurchm. =

Inqerer Schlauchdurchm. mm Preis für das Paar in Mark 12,00    15,00

15

20    25    30

2,5° 3,5o 4,50

CO

40

45

8,00    10,00

80

60

100

19,00    23,00    28,00    34,00

Wasserpfosten (Hydranten) werden für 1 m, 1,25 m und 1,5 m Rohrdeckung und geradem oder seitlichem Anschluß (mit Muffen- oder Flanschfußkrümmer) angefertigt. Hydranten legt man in Entfernung von 60 bis

52

70

90

100 m an, einerlei ob sie Feuerlöschzwecken oder zur Straßenreinigung dienen. Bei Kostenanschlägen rechnet man für das Einsetzen der Wasserpfosten • einschl. Material 9 Mark. Preise:

Lichtweite mm

25

30

40

50

65

80

IOO

Straßen-Hydrant mit Einbau-Garnitur Mk.

Fußkrümmer mit Muffe oder Flansch 8omm 1. W. 8 M., ioo mm 1. W. io M., Hydrantenschlüssel 3 M.

30

12

15

»Io

50

20

25

bo

25

70    !    —

40

120    | 140 -

Standröhreu für Wasserpfosten.

Lichtweite mm

25

30    40

50    |    70

Mit 1 Auslaß

Mit 2 Auslässen

f aus Eisen f „ Kupfer | ,, Eisen f „ Kupfer

. Mk.

io

1-0

o 10 o

ro O

20

22

35

60

40

60

75

' 100

Steiger-Türme aus Eisen.

Höhe in m .

Anzahl der Stockwerke

10

34

Preis für das Eisengerüste samt Montage in Mk. „    „ den ISohlenbelag 5 cm stark ,,    ,,

,,    ,, das Fundamentmauerwerk    ,, ,,

Gesamtkosten in Mk..........

1800

2500

IOO

IOO

500

600

2400

3200

R. Zu Tit. XVII. Bauführungs-Kosten.

Für die auszuführende Bauanlage wird bei staatlichen, städtischen u. dgl. Bauten eine genügende Anzahl von Beamten zur Ausführung und besonderen Bauleitung für die mutmaßliche Bauzeit anzusetzen sein. Dazu ist meistens ein geprüfter Baumeister (Regierungs-Baumeister) in Aussicht zu nehmen, dem je nach Bedürfnis ein oder mehrere geprüfte Bauführer (Regierungs-Bauführer) oder auch Architekten oder Techniker an die Seite zu setzen wären. Außerdem ist wenigstens ein Bauzeichner oder Bauschreiber vorzusehen.

Zu den regelmäßigen Obliegenheiten des mit der besonderen Leitung einer Bauführung unter Verantwortung des Bauinspektors betrauten Regierungs-Baumeister gehört insbesondere:

1. Die Anfertigung der erforderlichen Bau- und Werk-Zeichnungen nach Maßgabe der ihm erteilten Anweisungen;

2r die Vertretung des Bauinspektors bei Wahrnehmung der staatlichen Interessen auf der Baustelle, insbesondere die Fürsorge für einen ordnungsmäßigen Baubetrieb, für Beachtung der baupolizeilichen Vorschriften und für Befolgung der in den Kosten-Anschlägen und Verträgen enthaltenen Bestimmungen ;

3.    die Einleitung der Verdingung, die Abhaltung der Anbietungs-Termine, die Vorbereitung der Verträge und der erforderliche Schriftwechsel mit den Unternehmern;

4.    die Anfertigung der erforderlichen Zeichnungen für etwaige Berichte an die Vorgesetzte Behörde;

5- die Anlage ordnungsmäßiger Bauakten, sowie die Führung der Kassenbücher, Listen, Amtsschriften-Bücher usw.;

6.    die Beaufsichtigung der Bauarbeiten auf der Baustelle und in den beteiligten Werkstätten, die Überwachung der Tagelohn-Arbeiten und der Materialien-Lieferungen, sowie deren ordnungsmäßige Aufbewahrung;

7.    die Abnahme der Arbeiten und Materialien u. a., Feststellung der Gewichte;

8.    die verantwortliche Prüfung und Vorbescheinigung der Rechnungen, die Aufstellung der Prüfungs-Nachweise und Kosten-Zusammenstellungen, falls solche notwendig sind;

9.    die Anfertigung der Gebäude-Zeichnungen nebst Bau-Beschreibung.

Sofern ausnahmsweise ein Regierungs-Bauführer mit der besonderen

Leitung eines Baues betraut wird, so fallen demselben die vorgenannten Obliegenheiten mit Ausnahme der unter 2, 3, 7 und 8 aufgeführten zu. Bei Abnahme der Arbeiten und Lieferungen sowie Prüfung der Rechnungen kann derselbe nur für die Maße und Zahlen verantwortlich gemacht werden.

Für den ordnungsmäßigen Baubetrieb, für die Verdingung der Arbeiten hat der Bauinspektor in diesem Falle das Erforderliche wahrzunehmen, sowie derselbe füf die Güte der Arbeiten und Lieferungen und für die Einhaltung der sonstigen vertragsmäßigen Abmachungen allein verantwortlich bleibt. Auch sonstige Verpflichtungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht von den Baumeistern, sondern nur von den Bauinspektoren eingegangen werden; letztere können auch nur die Zahlungs-Anweisungen erteilen.

Anschläge, Zeichnungen, Abrechnungen und Bekanntmachungen, welche die Bauausführung betreffen, sind von dem mit der besonderen Leitung betrauten Beamten im Entwurf und in der Reinschrift mit zu unterzeichnen. Die Feststellung dieser Zeichnungen und Schriftstücke bleibt dem Bauinspektor Vorbehalten.

Neben-Beschäftigungen oder sonstige Aufträge gegen Vergütung dürfen die königlichen Regierungs-Baumeister und -Bauführer nur in besonderen Fällen mit Genehmigung der Vorgesetzten Dienstbehörde übernehmen.

In den Kosten-Anschlägen für Staatsbauten werden im allgemeinen nachstehende Tagegeld-Sätze vorzusehen sein:

270—3°o M. 180—200 „ 150—180 „

.    120—150 „

75—90    „

Bei größeren Bauten ist ein Bauwächter sowohl für den Tag als auch für die Nacht in Ansatz zu bringen.

Ferner sind unter diesem Titel etwaige Kosten für Aufstellung des Entwurfs, für Bureau-Bedürfnisse, Zeichen- und Schreibmaterial aufzunehmen, sowie ein entsprechender Betrag für Dienstreisen zur Besichtigung von Materialien oder Arbeiten, wenn dieselben am Orte oder in nächster Nähe nicht vorhanden sind, bezw. einzusetzen.

Für Anfertigung von allgemeinen Bauplänen nebst Aufstellung des ausführlichen Entwurfs und Kostenanschlags sind 1¹/₂—i³/₄°/o je nach der Größe des Bauentwurfs im Anschläge vorzusehen.

Bemerkung. Bei kleinen Bauausführungen ist die Arbeit nahezu dieselbe als bei größeren und müssen daher höhere Preise angesetzt werden.

Für Anfertigung des allgemeinen und ausführlichen Bauentwurfs, eines genauen Kosten-Anschlags, sowie für die Oberleitung bezw. Beaufsichtigung

Für einen königlichen Regierungs-Baumeister monatlich .

„    „ Regierungs-Bauführer.....

„    Architekten oder Techniker.......

„ Bauschreiber oder Zeichner.......

„ Bauwächter.............

30000—

der Bauausführung, Vergebung der Arbeiten, Abschluß der Verträge und Prüfung der Rechnungen sind in Ansatz zu bringen bei Bausummen von

• • 2- %

•    *    3    » 5

•    •    4    ??

•    • 5— „

C\ Lr* 4^

Für Bausummen unter 3000 M. muß die Bezahlung nach Stückzahl der gelieferten Zeichnungen oder nach der auf gewendeten Zeit nach näherer Vereinbarung erfolgen.

Nähere Anhaltspunkte für Berechnung von bautechnischen Arbeiten finden sich außerdem in der im I. Abschnitte, C., S. 62 abgedruckten „Norm zur Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten und Ingenieurs“.

S. Zu Tit. XVIII. Insgemein.

Unter diesem Titel werden alle diejenigen Arbeiten und Gegenstände, welche in die früheren Titel nicht eingereiht werden können, aufgeführt und jede für sich nach einer entsprechenden Gesamtsumme (Pauschquantum) in Ansatz gebracht. Insbesondere sind die Kosten für Beschaffung von Bau-Zäunen, Materialien-Schuppen usw., für Reinigung der Gebäude während der Bauzeit, für Rüstgelder (meist 0,0750/0 der Gesamt-Bausumme üblich), Unterstützungen an verunglückte Arbeiter und ähnliche Ausgaben anzugeben.

Am Schlüsse ist für nicht vorherzusehende Arbeiten und zur Abrundung ein nach Prozenten (3—4%) der bis dahin ermittelten Kostensumme zu berechnender Geldbetrag auszuwerfen.

Nachstehend sind die am häufigsten vorkommenden Arbeiten und Lieferungen, welche in diesem Titel Aufnahme finden, noch ausführlicher behandelt.

I. Böttcher-Arbeiten.

Dieselben kommen bei Bauten zur Herstellung notwendiger Gerätschaften für Laboratorien, Brauereien usw. vor und müssen demnach öfter mit ver-’ anschlagt werden. Wie bei den Tischler-Arbeiten wird auch hier das Material vom Böttcher selbst geliefert, da dasselbe besonders ausgesucht und behandelt werden muß. Ebenso liefert der Böttcher meistens auch die eisernen Reifen für große Bottiche, Kühlschiffe usw.

Die Form der vom Böttcher gearbeiteten Gefäße kann kreisrund, oval oder oblong mit abgerundeten Ecken gewählt werden. Am dauerhaftesten und billigsten sind kreisrunde Gefäße.

Die Materialien, aus denen Böttcher-Arbeiten bestehen, sind folgende:

1.    Eichenes Stab- und Boden-Holz, 0,6—1,5 m lang, 0,12—0,16 m breit und 4—8 cm stark. Werden diese Abmessungen überschritten, so müssen Hölzer nach Kubikmaß gekauft werden.

2.    Kiefernes Stabholz, welches hauptsächlich zu Salz-Tonnen, Pack-Fässern und kleinen Gefäßen gebraucht wird.

3.    Eiserne Reifen, welche bei großen Bottichen bis 65 mm breit und 7 mm stark sind und nach dem Gewicht bezahlt werden.

4.    Hölzerne Bänder aus Eschen-, Birken-, Hasel- und Weiden-Holz.

Bemerkung. Über die Berechnung des Inhalts, sowie der Oberfläche von obigen Gefäßen ist alles Nötige im ersten Abschnitt dieses Werkes gesagt. Elliptische Gefäße berechnet man in der Regel wie kreisrunde von einem Durchmesser gleich dem Mittel aus der großen und kleinen Achse der Ellipse.

Preise. Durchschnittlich kommt das Arbeitslohn bei großen Böttcher-Arbeiten ebenso hoch zu stehen, als der Wert der Hölzer zu den Seiten- und Boden-Stäben beträgt, wonach auch häufig die Rechnungen der Böttcher auf-gestellt werden. Im Tagelohn muß man für einen Böttcher-Gesellen einschl. Meistergeld 4,50 M. rechnen. Für Vorhaltung der Gerätschaften erhält der Meister bei einem großen Bottiche 9 M., bei einem kleinen 4,50 M.

1 qm Boden- oder Seiten-Fläche von ausgesuchtem Eichenholze, 5 cm stark, zu Bottichen usw., an Material .

Arbeitslohn hierfür für das Quadratmeter ......

1 qm Boden- oder Seiten-Fläche wie vorhin, 4 cm stark, an

Material..................

Arbeitslohn hierfür für das Quadratmeter.......

1 qm Boden- oder Seiten-Fläche wie vorhin, 3 cm stark, an

Material..................

Arbeitslohn hierfür für das Quadratmeter.......

1 qm Boden- oder Seiten-Fläche aus ausgesuchtem Kiefernholze, 8 cm stark, an Material..........

Arbeitslohn hierfür für das Quadratmeter.......

1 qm Boden- oder Seiten-Fläche wie oben, 5 cm stark, an

Material..................

Arbeitslohn hierfür für das Quadratmeter.......

1 qm Boden- oder Seiten-Fläche wie oben, 3 cm stark, an

Material..................

Arbeitslohn hierfür für das Quadratmeter.......

1 kg verarbeitetes Eisen zu Reifen.........

1 mittleres hölzernes Kufenband, an Material.....

1 kleineres desgl., an Material...........

1 hölzernes Band zu einer Tonne von 115 1 Inhalt, an Material

1 dergl. großes Zoberband, an Material........

1 dergl. kleines Zoberband, an Material.......

1 dergl. Eimerband, an Material..........

1 Maisch-Bottich von 2,65 m mittlerem Durchmesser, 1,25 m hoch und 5 cm stark in den Stäben, aus Eichenholz einschl.

Riegel und Unterlagen von Kiefern-Kreuzholz und der

eisernen Bänder, Material und Arbeitslohn......

1 Kühlfaß von 1,5 m oberem, 1,0 m unterem Durchmesser und 1,8 m Höhe aus starken eichenen Bohlen einschl.

Unterlagen und eiserner Bänder, Material und Arbeitslohn 200—250 .,

1 eichene Wanne, 3,0 m lang, 2,35 m breit, und 0,42 m hoch mit eisernen Bändern, Material und Arbeitslohn ....

1 eichene Wassertonne, 1,8 m weit und 0,6 m hoch mit

eisernen Bändern, Material und Arbeitslohn.....

1 eichene Tonne von 100 1 Inhalt, 0,5 m weit und 0,7 mhoch, mit eisernen Bändern, Material und Arbeitslohn ....

1    eichener Wasserkübel, 0,4 m hoch und 0,5 m weit, die Stäbe 2,5 cm stark mit hölzernen Bändern, Material u. Arbeitslohn

2    eichene Stalleimer mit hölzernen Bändern, desgl. .

vO vO

7,50

5G°

3:75

0,75—1,00 , o,75

0,50

0,30

o,75

o,35

0,10 ,

450—500 .,

150—200 .,

75—100

20—25

7,50—10 •    2,50—3,00 „

2. Seiler-Arbeiten.

Es kommen bei Bauten hauptsächlich folgende Seiler-Arbeiten in Betracht:

1.    Taue, darunter das Ramm-, das Aufzieh- oder Pfahl-Tau, das Kranz-Tau, Taue zu Theater-Maschinerien usw.

2.    Leinen, wie Zug-, Fenster-, Turmuhr-Leinen, Rüststränge usw.

Je stärker, desto tragfähiger ist im allgemeinen ein Tau, während es allerdings bei zunehmender Stärke an Biegsamkeit verliert.

Die Haltbarkeit eines Taues wächst außerdem mit der Feinheit und Länge der Hanffäden. Die einzelnen Strähnen müssen nach der entgegengesetzten Seite gedreht sein als das ganze Tau, damit bei dem mehrmaligen Drehen die einzelnen Fäden nicht zu stark angespannt werden.

Geteerte Taue sind nicht so dauerhaft als ungeteerte, feuchte nicht so dauerhaft als trockene.

Man unterscheidet gemeine und gezwirnte Taue, je nachdem die Strähnen aus gröber oder feiner gesponnenen Fäden zusammengesetzt sind.

Die Berechnung geschieht bei starken Tauen nach dem Gewichte, bei schwächeren als 1,5 cm im Durchmesser haltenden Leinen nach Metern.

Preise (s. a. 5. Abschnitt, XXIV. Hanf, Seite 308).

1 kg Rammtau, 3,2—4,5 cm stark, in Längen bis zu 45 m, mit einem Gewicht von 1,16—2,40 kg für das Meter, kostet in der besten

Sorte Hanf...................

1 kg desgl. in mittlerer Sorte.............

1 kg Pfahltau, 2,0—2,5 cm stark, in Längen bis 45 m, mit einem Gewicht von 0,37—0,48 kg für das Meter, kostet in der besten

Sorte Planf...................

1 kg in der mittleren Sorte..............

100 Rüststränge, 1,5 cm stark und 2 m lang, sehr gut gearbeitet. 100 dergl. 1 cm stark, aus mittlerem Hanf gearbeitet .    .    .    .

1,50 M.

i,3o „

00

in O io O m 11

3. Gelbgießer-Arbeiten.

Dieselben begreifen die Arbeiten aus Gußmessing, welches aus einer Legierung von Kupfer und Zink besteht, und kommen bei Bauten hauptsächlich als Nebenarbeiten der Schlosserei, als Beschläge, Handgriffe, Ventile, Hähne usw.

vor.

Sie werden höchst selten besonders, sondern in Verbindung mit den Schlosserarbeiten (siehe diese) veranschlagt. Anstatt der Messingarbeiten wird bei besseren Bauausführungen sogen. Rotguß, eine Legierung von Kupfer und Zinn, die etwas teurer ist als Messing, verwandt. Die frühere zünftige Scheidung der Gelb-, Rot-, Stück- und Glockengießer ist durch die Entwickelung der gewerblichen Verhältnisse weggefallen. Es liefert der Gelbgießer jetzt Drücker usw. sowohl aus Messing als Rotguß und Bronze.

4. Glockengießer-Arbeiten.

Bei öffentlichen Gebäuden, großen Fabrikanlagen, namentlich aber bei Kirchen ist die Veranschlagung eines Geläutes von einer oder mehreren Glocken notwendig.

Das Material für die Glocken war bisher fast ausschließlich das sogen. Glockengut, eine Legierung aus 1 Teil englischem Zinn und 3—4 Teilen Kupfer (womöglich Garkupfer), es ist in neuerer Zeit jedoch auch der Gußstahl zu Glocken verwandt worden.

Man unterscheidet an einer Glocke vier Hauptteile, nämlich:

1. den Kranz, auch Schlag oder Schlagring genannt, welcher den stärksten Teil der Glocke ausmacht und gegen welchen der Klöpfel an-schlagen muß; der „Schlag“ bildet außerdem im wesentlichen die Grundlage für die übrigen Abmessungen der Glocken ;

2.    die Schweifung, welche vom Schlagring schräge ausgeht und oben senkrecht endet;

3.    die Haube, welche auf der Schweifung liegt und die Glocke oberhalb schließt;

4. die Henkel oder Öhre, von denen meist 6, bei kleineren Glocken 4 Stück auf der Haube stehen. Außer diesen Öhren steht der Mittelbogen auf der Mitte der Platte, wo die übrigen Henkel zusammenlaufen.

Außerdem ragt das Hangeisen, woran der Klöpfel befestigt wird, nach dem Kessel der Glocke vor.

Der Klöpfel der Glocke wird am besten aus weichem Eisen so stark gefertigt, daß sich die Stärke des Schlagringes zum Durchmesser des Klöpfel-ballens wie 3:4 verhält. Man kann für jede 100 kg der Glocke 2,5 kg Eisen zum Klöpfel rechnen und dann jedem Klöpfel im ganzen noch 2,5 kg zugeben. Wird der Schlagring an der angeschlagenen Stelle schadhaft, so ist es nötig, die Gocke oder den Klöpfel etwas zu drehen, damit andere Stellen des Schlagrings angeschlagen werden. Der Klöpfel wird mit vier- bis sechsfach übereinander genähten rindsledernen Riemen befestigt.

Sollen bei einem Geläute mehrere Glocken angebracht werden, oder liegen zwei Kirchspiele sehr nahe, so ist es notwendig, die Glocken harmonisch abzustimmen. Durch angestellte Versuche hat man folgendesSchwingungs-Verhältnis der Töne gefunden:

Grundton

Intervall

Schwingungs- Grundton Verhältnis

Intervall

Schwingungs

verhältnis

cis

es

fis

kleine Sekunde große kleine Terze . große „

Quarte .... übermäßige Quarte

24 : 25

8:9

5:6

■3 : 4

32:45

Quinte . kleine Sexte . große „ kleine Septime große „ Oktave .

5:8

5=9

8 : 15

Die Durakkorde als die geeignetsten sind folgende:

Grundton

Terze

Ouinte

Grundton

Terze

Quinte

CfQ

S-

a>

fl u

'3 T3 V

<V MH

in

In Hinsicht der Durchmesser der Glocken für Töne einer Oktave findet dasselbe steigende geometrische Verhältnis statt, welches der musikalischen Tonleiter eigentümlich ist.

Eine Glocke 0,84 m im Durchmesser am Bord z. B. hat den Ton des zweigestrichenen c. Will man nun den Durchmesser derjenigen Glocke bestimmen, welche mit der vorigen die große Terz anschlägt, so setzt man an

5:4 = 0,84 : x;

x = 0,672,

worin 5 :4 = das umgekehrte Verhältnis vom Grundton zur großen Terz nach obiger Tabelle vorstellt.

B.

44

Der Achsenschnitt einer Glocke wird die ,,R i p p e“ genannt.

neuere

In Mitteleuropa kennt man: i. Die mittelalterliche Rippe, wobei der untere Durchmesser 13—13¹/* Schlag, die Höhe lox/₂ Schlag ist. 2. Die deutsche Rippe mit 14—14% Schlag für den unteren Durchmesser und 10 Schlag für die Höhe. 3. Die französische Rippe mit 15 Schlag Durchmesser und 12 Schlag Höhe.

Zur Veranschlagung der Kosten von Geläuten, sowie zur ungefähren Bestimmung des Gewichts von Glocken mögen nachstehende Angaben dienen. Hierbei ist die deutsche Rippe mit mittlerem Gewicht zu Grunde gelegt, das einmal gestrichene a zu 440 Schwingungen, welches der Pariser Stimmung gleich steht.

Ton

Ges oder Fis

As

11

Gis

Durch-

rnesser

Gewicht

Ton

Durch

messer

Gewicht

mm

kg

mm

kg

Ais

Des

Cis

Es

Dis

Ges

Fis

As

Gis

Ais

2194

2112

2006

1876

174b

1640

1557

1463

1374

1309

1200

1160

1097

1044

980

920

11

840

5000

4800

4100

3200

3000

2300

2000

1700

1425

1125

950

850

720

600

300

450

786

255

335

Cis

Dis

Fis

Gis

Cis

Dis

755

722

685

650

600

575

540

5io

480

460

420

400

375

360

340

322

240

200

180

DO

130

110

95

80

65

55

42

30

25 •

10

17

Im allgemeinen ist das Gewicht G in kg: G = 0,0006 • D³, wenn D in cm der Durchmesser der Glocke ist.

Die zu verwendende Größe der Glocken richtet sich nach der Größe des Ortes und der Tragfähigkeit des Turmes.

Für kleinere Dorfkirchen genügen Glocken von 1000—1200 kg Gewicht, für Kirchen in größeren Dörfern und kleineren Städten von 2000—2500 kg, für große Kirchen mit 4 Glocken zu 5000 kg und darüber.

Die Bewegung der Glocken geschieht bei einem Gewichte bis zu 1500 kg durch Ziehen an einem hänfenen Seile oder ledernen Riemen, welcher an einem Schwengel befestigt ist, bei schwereren Glocken indes durch Treten mittels Tretschwengel, von denen nach der Schwere der Glocke 1—4 angebracht sein können.

Der Glockenstuhl, welcher zum Aufhängen der Geläute dient, wird von trockenem ausgesuchten Kiefern- oder Eichen-Holze gefertigt und muß womöglich ein eigenes Fundament haben, wenigstens so tief als möglich mit seiner unterstützenden Balkenlage hinabreichen. Niemals darf die unvermeidliche Erschütterung des Turmes beim Läuten auf die oberen Teile desselben unmittelbar übertragen werden.

Die Befestigung der Glocken geschieht mittels Einpassens der Öhre in den Helm, auch Wolf oder Joch genannt, welcher aus trockenem Eichenholze bestehen muß, und mittels eiserner Beschläge. Die Bewegungs-Zapfen sind am besten von Stahl, die Pfannen aus Messing.

Diese gewöhnliche Aufhängungsweise ist für kleine Glocken die beste.

Zur Verminderung der Reibung geschieht vielfach die Aufhängung mit Herz-Zapfenlagern und Kipp-Zapfenlagern; dieselben nutzen sich aber mit der Zeit sehr ab und sind schwer in Schmierung zu erhalten.

Zum

Um die Erschütterungen und das Mitschwingen der Türme zu verringern, verwendet man auch Rollenlager. Darauf beruht die Rittersche Aufhän-gungsweise. Die Zapfen bewegen sich mit ovalen gußeisernen Scheiben, welche zur unteren Hälfte mit Zähnen versehen sind, auf gußeisernen Platten, welche gleichfalls gezahnt sind. Das Zugseil hängt in der Rille eines bogenförmigen Hebels, so daß es beim Läuten senkrecht auf- und abgeführt wird.

Läuten ist nur 14 der Kraft, als bei der gewöhnlichen Aufhängungsweise nötig. Außer diesem Vorteil der Kraftersparnis ist der Ausschlagwinkel ein sehr geringer, höchstens 78°, wodurch der Raum, den die Glocken zum Schwingen gebrauchen, erheblich verkleinert wird. Der Nachteil der Rollengleitlager besteht jedoch darin, daß der Ton mehr nach unten geht und die Tonentwickelung beeinträchtigt wird.

a) Glocken aus Glockengut.

Die Kosten einschl. des Klöpfels stellen sich wie folgt:

Einfach j

Verziert

Reich

verziert

M.

M.

M.

1 Glocke 100 kg schwer 200 „

400 „

600 „

800 „

1000 „

1200 „

..    1500    „

.. 2000 „

» 2500 „

ff

ff

ff

300

480

960

1440

1920

2600

3000

3800

5000

6500

320

520

IO4O

1560

2080

2840

3240

4000

5200

6800

340

550

1120

1680

224O

3040

3480

4200

5450

7100

Die Kosten für den Glockenstuhl müssen besonders bei den Zimmerer-Arbeiten veranschlagt werden. Das Aufhängen der Glocken kostet etwa 2}4% das Eisen, Zubehör etwa 5% der Gesamtkosten der Glocken selbst.

Die nachstehende Tabelle gibt nach anderer Richtung Anhaltepunkte.

Unterer Durchmesser der Glocke

Gewicht der Glocke

Kosten der Glocken

einfach

kg

Mark

verziert

Mark

| reich verziert Mark

o,3

15

45

₄8

50

0,4

35

105

x io

120

o,5

0,6

70

210

225

115

o,7

183

345

240

390

0,8

540

275

o,9

330

1,0

540

1.1

1.2

7i5

i,3

i,4

i,5

930

Il8o

1475

1810

770

930

15¹⁰

2020

2520

3190

3980

4710

615

880

995

1520

216;

2705

3400

4130

4900

1060

1625

2305

2890

3600

4280

5100

Unterer Durchmesser j der Glocke

Gewicht der Glocke

Kosten der Glocke

kg

einfach

Mark

verziert ; reich verziert Mark

Mark

vO t'v.QO O- O -I N    r^OO On O

h m h" h 4 d 4 4 4 ci <4 rf cf cf co

2200 2640 3130 3680 4290 4970 57IQ 9530 7420 8380 9430 10560 11770 13080 15000

5720

6600

7825

9200

10720

12420

14270

16320

18550

20950

23570

26400

29400

32700

37500

6000

6900

8150

9570

11150

12920

14850

16980

19290

21780

24510

27400

30500

34000

39000

6200

7200

8480

9920

11580

13420

15430

17630

20030

22610

25450

28400

31600

35300

40500

b) Glocken aus Gußstahl.

bis 100 kg⁻ schweren Glocke kostet 1,60 M.

100— 150 „

150— 250 „

„    250—2500 „

Die Preise des Zubehörs und die Größe der Glocken für bestimmte Töne sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich.

Übersichtstabelle für Gußstahlglocken nach Gewicht, Ton und Preis des Zubehörs.

1 kg⁻ einer

„    1,50 „

55

55

55

55

1,40 „ 1,30 „

Unterer Durchmesser der Glocke

Höhe der Glocke

Der Klopfe] ragt aus der Glocke hervor

Länge

der

Achse

Länge Gewicht

Preise

des

der

Hebels Glocke

Ton der Glocke

der

des

M.

kg

Glocke Zubehörs M.

Zus.

M.

M.

1,88 . i-78 1,68

1,65

1,56

1,50

i-57

i-49

M4

i-39

i-33

1,26

1,20

1,10

1,05

1,02

o,94

' 0,89

1,38

i-3i

1,28

1,22

1,18

1,12

1,07

1,00

0,92

0,91

0,83

o,79

0,84

0,81

0,76

o,73

0,71

0,65

0,63

O O O O O O O

Oi Ob Ob Ob Ob vj vj H 4» Ob CO 04 Ob

p cp popp    PP o o o o o o o o o o    o o o

W H w to IO (O IO I0t0tofofo 04040404040404    -£* -4* -4*

avi O O H W 4^    Ol ObM CCvD IO 94 4^ Ol ObM 00    O 04 Ob

O CO O

CL o ers

cf er *-T

1,87

i,75

1,70

1,64

i-57

i-49

i-43

i-33

1-25

1,22

1-13

1,07

O P P O O O ^ 'M "oc 00 '00 b MO o CC *-■ Ob MD io 00 H

1,54

1,46 1,38

1,29

1,23

1,18

M5

1,10

1,03

0,98

0,92

0,84

0,82

0,76

0,71

o o o o o o o

Ol Ol Ol Ol Ob Ob Ob O H VJ CO O 04 Ob

2850

2400

2000

1600 1300 1200 1100 1000 850 750 600

525

450

375

325

250

230

200

175

150

125

tr er 95 a2. ctq gr* n>

'S

C 2 gestr.

cis

dis

fis

3700

3120

2600

2080

1090

1560

1430

1300

iio5

975

to oc 00

OJ OCCn

350

' 322

280

245

210

188

173

400

350

290

260

240

200

185

i75

165

150

130

125

120

114

108

100

93

85

80

76

70

64

4100

3470

2890

2340

1930

1760

1615

1475

1270

1125

910

808

705

602

53i

450

4i5

365

325

286

258

237

Unterer Durchmesser der Glocke

, Der Klöpfel , Länge

Hohe der | ragt aus |

Achse

Glocke der Glocke;

hervor

Länge

Gewicht

Preise

des

der

Ton der

Hebels Glocke

Glocke

der

des

Glocke j Zubehörs;

Zus.

M.

kg

M.

M.

M.

0,60

o,57

o,55

0,52

o,47

O O P

Ln Ln Ln K) Ln) Ln

0,49

o,44

’O '-f- "d⁻ cO C4

o,₄2

0,40

o,37

o,3ö

0-0 0 0    00000

ro d OuO O 1>» —p — 20 O 'O IO 10 >o -p

6 6 6 6 6 6 6 6 6

O O O O    O O O O O

K> To Ln) Lk)    L>-> 4-^ 4-* -L* -4-

^■1 O tO 4- Cb >—< 10 4- —T

100

150

85

55

205

136

50

186

75

60

50

45

40

32,2.

²7>5

5. Orgel-Arbeiten.

C gestr.

120

96

48

168

80

42

39

158

119

72

64

52

44

36

30

24

20

108

94

76

64

Die Orgel-Arbeiten in Kirchen, Betsälen, größeren Anstalten werden nicht besonders veranschlagt, sondern es wird im Anschläge dafür eine gewisse Summe nach der Größe des Werkes angesetzt. Letztere bestimmt man am besten nach der Anzahl der Kirchengänger, welche die Kirche faßt. Die Orgeln werden nach der Anzahl der Stimmen unterschieden.

1 Orgel von 5— 6 Stimmen reicht aus für 8—10 10—12 „    12—16

,,    16—20

„    20—36

„ 36-42 » 42 — 48

Der Preis der Orgelwerke richtet sich natürlich wesentlich nach der beabsichtigten Ausschmückung und architektonischen Ausbildung. Man kann für kleine Werke von einfacher, würdiger Ausstattung 300 M. für die Stimme, einschl. der Bälge, der Aufstellung und der Stimmen, rechnen, für größere 440—600 M .

200 Sitzplätze,

99

99

200— 300 300— 500 500— 800 800—1000

99

99

„ 1000—1500 „    1500—2000

,,    2000—2 500

Zahl der Sitzplätze in der Kirche bis zu

Zahl

der

Stimmen

Erforderlicher Raum für die Orgel

laug breit

hoch

Erforderlicher Raum für die Bälge

lang

breit

hoch

Ivosteu

mit

Aufstellen

Mark

200

5-6

3,o

2,0

300

3,o

2,0

400

10

3,o

2,0

500

12

800

16

4,0

2,5

5,0

3,0

1000

1200

1500

2000

2500

3000

20

28

36

42

48

60

5,5

6,0

3,5

3,5

7,o

8,0

9,o

10,0

4,0

4,0

4,0

4Ö

11,0 12,0 15,0

Ln Lai Ln Ln OOO <~/l OOO

4^WWWWWWWhhm

o üi oi o o o o o ^i 01

4-4-4-4^4^_^.OjLn> to fco to Ln Ln Ln Ln O O <-n Q Ln Ln Lai

1    500— 1800

2    100— 24OO 2 500— 3 OOO

3000— 4OOO 4 500— ÖOOO 7000— 8000 9000—IO OOO

I2 OOO--14 OOO

15 000— 18 000 18000—20000 24000—27000

Bei reicheren Orgelgehäusen sind obige Kosten bis zu 20% zu vergrößern.*) Die Einzelkosten eines Werkes sind aus nachstehendem zu entnehmen:

1.    Prinzipalstimme von 2,5 m Höhe, c—cis (14 Pfeifen aus Kiefernholz), d—f (40 Pfeifen aus vierzehnlötigem englischen Zinn .    .    180 M.

2.    Bourdon von 5 111 Höhe, g—f (23 Pfeifen aus Kiefernholz) fis—f

24 Pfeifen aus zwölflötigem Zinn) ...........

3.    Rohrflöte von 2,5 m Höhe, c—f (18 Pfeifen aus Kiefernholz), fis—f

(36 Pfeifen aus zwölflötigem Zinn...........

4.    Oktave von 1,25 m Höhe (54 Pfeifen aus vierzehnlötigem eng

lischen Zinn. Die größeren Pfeifen dieser Stimmen werden wie die des Prinzipals poliert und mit aufgeworfenen Labinen versehen und sichtbar aufgestellt)...............

5.    Waldfiöte von 0,63 m Höhe (54 Pfeifen aus vierzehnlötigem Zinn)

6.    Salicional von 2,5 m Höhe, c—h (12 Pfeifen aus Kiefernholz, davon 4 gedackt) c—f 42 Pfeifen aus vierzehnlötigem englischen Zinn) 150 ,,

7.    Gedackt von 2,5 m Höhe (die 18 tiefstimmigen Töne mit Rohrflöte kombiniert), fis—f (36 Pfeifen aus zwölflötigem Zinn) .    .    75 „

8.    Flauto dolce von 1,25 m Plöhe, c—h (12 Pfeifen aus Kiefernholz),

c—f 42 Pfeifen aus zwölflötigem Zinn)..........

9.    Subbaß von 5 m Höhe (25 Pfeifen aus Kiefernholz) ....

10. Gedacktbaß von 2,5 m Höhe, enge Mensur. (Zugabe ohne Preiserhöhung.)

Obengenannte Pfeifen aus den angegebenen Materialien stark und sauber anzufertigen, kunstgemäß zu intonieren und im Berliner Kammerton rein harmonisch einzustimmen, 9 Register zu je 9 M. 81 „

1 Magazinbalg zur Herstellung des nötigen Windes, 2 m lang, I m breit, mit darunter liegendem Schöpfbalg, 1 m lang, 1 m breit.

Die Falten dieses Gebläses werden mit den Blättern durch Sehnen verbunden und ebenso wie die Zwickel dreifach beledert, zu den Gewichten besondere Kästen angebracht und die Belederung durch aufgeheftete Leisten geschützt..........

Die Windkanäle in ausreichender Größe von gutem Kiefernholz anzufertigen, im Innern mit Leim auszustreichen und an den Verbindungen zu beledern..............

Die Windlade zum Plaupt- und Obermanual, 2,1 m lang, 0,7 m breit, vom besten Eichenholze anzufertigen, Windkasten und Pfeifenstücke von Kiefernholz mit dauerhafter Belederung zu versehen, die Metallteile aus Messing hergestellt, 8 Register zu je 30 M. .

1    Pedalwinde, 1,8 m lang, 0,22 m breit, aus gleichem Material . .

Die Mechanik der Klaviaturen und Registerzüge aus den besten Materialien dauerhaft und leicht beweglich herzustellen unter Anwendung von Weißbuchenholz zu den Aermchen, Rotbuchenholz zu den Windeln und Messingdraht zu den Metallarbeiten .    .    180 „

Die Lager zu den Windladen und dem Gebläse aus starkem Bohlenholze herzustellen.................

2    Manual-Klaviaturen von c—V", 54 Tasten, die oberen aus schwarzem

Ebenholz, die unteren mit weißem Bein belegt, einschließlich der Manual-Koppel

105 „

105 „

O Ln

60 „ 120 „

150 „

240 „ 5i „

60 „

• • •    • ¹⁰5 »

zu übertragen 1902 M.

*) Manger-Neumann, Bauanschläge, S. ^96.

1 Pedal-Klaviatur von c—c (25 Tasten aus starkem Eichenholz) anzufertigen, einschl. der Manualkoppel.........

.    45 M.

1 Klaviatur-Schrank zum Verschließen der Tastaturen und Registerzüge nebst Notenpult aus poliertem Eichenholz anzufertigen nebst

45 „

einem Vocatur für den Kalkanten ...........

• • 360

1 Orgelgehäuse nach zu vereinbarender Zeichnung von Kiefernholz stark und sauber anzufertigen, mit allen Verzierungen, Schlosser-Arbeiten und beliebigem Anstrich, ausschl. der Vergoldung und der Orgelbank

1 Spiegel und 2 Leuchter am Notenpult zum besonderen Nachweis 48

Kosten des Orgelwerks 2400 M.

6. Uhrmacher-Arbeiten.

Bezugsquelle: F. L. Löbner, Uhrenfabrik, Berlin W., Potsdamerstr. 23;

C. F. Rochlitz, Groß-Uhrenfabrik, Berlin S., Gebrüder Meister, Berlin S.

Es handelt sich bei Veranschlagungen hauptsächlich um Werke der sog. Großuhrmacherei für Fabrikgebäude, Kirch- und Rathaus-Türme u. dergl. m., und es wird auch hierbei nötig sein, einen entsprechenden Betrag dafür im Anschläge auszuwerfen.

Preise. Bei den nachfolgenden Preisangaben ist die neueste, bewährte Konstruktion mit Graham-Gang, Contre-Gesperr, damit das Werk während des Aufziehens weitergeht, und Versicherungs-Vorrichtungen in den Schlagwerken zu Grunde gelegt. Die größeren Räder bei den Turmuhren, sowie die Gestelle, worin das Werk in wagerechter Lage ruht, sind von Gußeisen, die kleineren Räder von Messing, die Wellen und die übrigen Teile von Gußstahl, bzw. Schmiedeeisen, zu fertigen angenommen. Ebenso ist in nachfolgenden Preisen die Lieferung der Schnüre, Schnurrollen, Aufziehkurbel und der Gewichte, sowie eines Stunden und Minuten anzeigenden Zeigerwerks und des gewöhnlichen Zifferblattes enthalten.

a) Hof-, Fabrik- und Bahn-Uhren.

1 Gehwerk, welches nicht schlägt, nach einem Aufzuge 3 bis 8 Tage geht, auf einem Zifferblatt von 50—60 cm Durchmesser Stunden und Minuten anzeigt, dessen Elaupträder 10 bis 15 cm Durchmesser haben und dessen sämtliche Räder

aus Metall sind, kostet...............

1 Stunden schlagende Uhr kleinster Sorte, das Geh- und Stundenschlagwerk ist 48 cm lang, die Haupträder 13 cm im Durchmesser, das ganze Räderwerk aus Metall, der Gewichtsfall 2,50—3,25 m hoch, um 30 Stunden nach einem Aufzuge

zu gehen, ohne Zifferblatt und Glocke........

Dieselbe mit Zifferblatt bis 75 cm im Durchmesser und Glocke

bis 30 cm im Durchmesser............

Dieselbe, Viertel- und volle Stunden schlagend, 70 cm lang,

ohne Zifferblatt und Glocke............

Dieselbe mit Zifferblatt und 2 Glocken wie oben ....

1 Stunden schlagende Uhr, das Geh- und Schlagwerk ist 68 cm lang, die Haupträder 18 cm im Durchmesser, das Räderwerk von Metall, der Gewichtfall 3,15—3,75 m hoch, um 30 Stunden nach einem Aufzuge zu gehen, ohne Zifferblatt und Glocke

150—300 M.

200—250

²5o—300

300—350 360—400

300—350 „

Dieselbe mit Zifferblatt, 1,2 m im Durchmesser, und Glocke

bis 50 cm im Durchmesser...........

Dieselbe wie oben, Viertel- und volle Stunden schlagend, 1 m

lang, ohne Zifferblatt und Glocken.........

Dieselbe mit Zifferblatt und 2 Glocken wie die letzten .    .    .

Für die Einrichtung einer der obigen Stundenuhren zumHalbe-stunden-Schlagen auf derselben Glocke mit einem Schlage

wird, je nach Größe, mehr berechnet........

Läutewerk zu vorstehenden Uhren, welche durch wechselweises Anschlägen zweier Hämmer das Läuten einer Glocke nachahmen und dazu dienen, den Anfang der Arbeit, Mittag und Leierabend bekannt zu machen, die auch so eingerichtet werden können, daß sie von der Uhr zu jeder Zeit ausgelöst werden und läuten können, kosten je nach der Größe . Lür die Anbringung eines zweiten Zifferblattes mit Stunden-

und Minuten-Zeigerwerk wird mehr berechnet.....

1 große Hofuhr, acht Tage lang gehend, Viertel- und volle Stunden schlagend, einschl. 2 Glocken, Uhrbock, 6 Schnurrollengewichte, Schnüre usw............

1 Bahnsteiguhr kostet je nach Größe.........

350—400

400—450

15—20

IOO—200

18—25

475—500 300—ÖOO

b) Turm-Uhren.

Bezugsquelle: F. L. Löbner, Uhrenfabrik, Berlin W., Potsdamerstr. 23; C. F. Rochlitz, Groß-Uhrenfabrik, Berlin S.; Gebrüder Meister, Berlin S.

Alle nachgenannten Uhren zeigen Stunden und Minuten an und können auch so eingerichtet werden, daß der Minutenzeiger von Minute bis zu Minute springt.

a) Uhren für kleine Kirchen.

1 Stundenuhr, im Geh- und Schlag-Werk 1,0 m lang, die Haupträder haben 28 cm im Durchmesser, die größeren von Gußeisen, die kleineren von Messing, von 5,0—5,5 m Gewichtsfall, um 30 Stunden nach einem Aufzuge zu gehen, ohne

Zifferblatt und Glocke .............

1 Uhr von der gleichen Größe, Viertel- und ganze Stunden schlagend, 1,5 m lang, sonst wie die vorige......

360—400 M.

500—600 „

ß) Uhren für mittlere Kirchen.

1 Stundenuhr, im Geh- und Schlagwerk 1,36 m lang, 68 cm breit, die Plaupträder haben 34 cm im Durchmesser, mit einem Gewichtsfall von 6,25—7,50 m, um 36 Stunden lang nach einem Aufzuge zu gehen, ohne Zifferblatt und Glocke 1 Uhr von der gleichen Größe, Viertel- und ganze Stunden schlagend, 2 m lang, sonst wie die vorige.......

y) Uhren für große Kirchen.

1 Stundenuhr, im Geh- und Stunden-Schlag-Werk 1,62 m lang, pyramidal und sehr stark, zu schweren Glocken und großen Zifferblättern eingerichtet, mit Haupträdern von 40 cm Durchmesser und 7,5—9,5 m Gewichtsfall, um 33 Stunden

nach einem Aufzuge zu gehen..........

1 Uhr von der gleichen Größe, Viertel- und ganze Stunden schlagend, über 2,2 m lang, sonst wie die vorige ....

475~500 M.

750—800 „

630—650 M.

975—1000 „

Als neue und bewährte Konstruktion bringt die Firma C. H. Rochlitz, Berlin S., Brandenburgerstraße 55, Turmuhren mit elektro-automa-t i s c h e m Aufzug in den Handel, deren Kräfteverbrauch pro anno ca.

6— 10 M. beträgt. Diese Uhren können überall dort verwendet werden, wo eine andere Turmuhr mit Gewichten, welche an langen Drahtseilen hängen, nicht verwendet werden kann. Preise usw. wolle man sich direkt von der Firma einholen.

(3) Zifferblätter nebst Zeiger.

Beschreibung

Durch

messer

Preis

Beschreibung

Durch- I messer

Preis

Mark

Mark

Zifferblätter von Eichenholz sorgfältig gearbeitet, grün mit vergoldeten Ziffern und Rand oder schwarzen Ziffern auf weißem Grunde.

M H O O O P 0,4 i M OlOi O O 01 01 oi O

20

25

34

42

50

60

Zifferblätter kem verzinnten Pontonblech in einem Ringe von Guß- oder Schmiedeeisen festgespannt.

von star-

o,75

o,95

1,10

24

36

48

1,25

i,4°

i,6o

60

72

90

Beschreibung

Durch

messer

Preis

Mark

Durchsichtige Zifferblätter aus Spiegelscheiben oder Milchglas in einer Umfassung von Zink oder Gußeisen, mit schwarzen Ziffern auf weißem Grunde nebst Erleuchtungs - Apparat.

1,25

27

36

48

63

84

e) Bei Veranschlagungen kann man folgende Kosten zugrunde

legen.¹)

Durchmesser der j Walzen- | Räder

Fallhöhe

der

Gewichte

Gewicht

der

Schlag-

Hämmer

kg

Kosten der Uhren:

30 Stunden gehende

8 Tage gehende

Vollschlag- | Viertelschlag-Uhren Mark

Uhren

Mark

Uhren

Mark

Vollschlag- i Viertelschlag-Uhren Mark

Uhren

Mark

o o o o    o o o    o o o

4 OJ W M I) W üi o Ol IO    O0-£.O    Ol M O

h o o    00 p\    Oi 4¹ oj

o öi b o o o o    o o 4¹

oo^r o, -£•    w m m    00p

o o o o o, o o AjAib 0000    000    01 00-1

120

180

90

145

145

190

500

380

475

540

600

670

780

220

300

I IO

150

450

570

700

24O

800

900

980

1080

180

280

220

27O

4OO

4OO

500

bbo

780

900

980

1060

580

720

900

1050

1280

1480

1700

¹

Manger-Neumann, Bauanschläge, S. 397.

c) Elektrische Zentral - Uhren - Anlagen.

(Turmuhren mit elektrischer Einlösung.)

Das System Grau-Wagner hat infolge allgemein anerkannter Vorzüge die größte Verbreitung gefunden; bereits über 1500 Anlagen sind ausgeführt, u. a. im neuen Reichstagsgebäude, sämtlichen Berliner Stadt-Markthallen, Zentralschlachthof, Reichsdruckerei usw. Bezugsquelle: F. L. Löbner, Uhrenfabrik, Berlin W.

7. Haustelegraphen. Sprachrohre. Telephone. Blitzableiter. Elektrisches Licht.

Außer den älteren Klingelzügen mit Drahtleitungen wendet man in neuerer Zeit in herrschaftlich eingerichteten Wohnungen, namentlich aber in Gasthäusern, Bädern und großen öffentlichen Gebäuden, wo es darauf ankommt, zugleich anzugeben, nach welchem Zimmer eine bestimmte Person kommen soll, Luftdruck- oder elektrische Klingelzüge an. Die ersteren erfordern einen Läut-, bezw. Zeige-Apparat und Metallröhren von 3 mm Weite, mittels welcher der Luftdruck geleitet und bis zum Apparat übertragen wird. Elektrische Telegraphen empfehlen sich durch die Leichtigkeit bei der Anbringung und dadurch, daß man mit ihnen die verschiedenartigsten Zeichen möglich machen kann. Die kupfernen Leitungsdrähte sind 2—3 mm stark und mit Seide oder Baumwolle übersponnen, zum Schutze gegen Feuchtigkeit mit Guttapercha umwickelt. Die Drähte werden meistens unter die Tapete gelegt. Andererseits sind hierzu elektrische Batterien notwendig, welche wiederholt erneuert werden müssen, Aufsicht und einen besonderen Raum erfordern, während die Luftdruck - Telegraphen ohne jede Unterhaltung und Instandsetzung lange Zeit arbeiten. Bei nicht sehr vielfältigen und umfassenden Leitungen empfiehlt sich die Luftdruck-, für sehr vielfältig zerspaltene und großartige Anlagen die elektrische Haustelegraphie mehr.

a) Elektrische Haustelegraphen.

1. Klingeln und Glocken.

Klingeln zum Auf hängen, je nach der Größe .    .    .

Desgl. in fein poliertem Mahagonikasten mit polierten Glocken . und bestem Seidendraht:

mit Glocke von 8 cm Durchmesser........

5 5    5 '    )) IO , ,    , ,    ........

;;    )>    ; j 13 ”    ))    ........

Desgl. zum Aufstellen auf Möbeln usw.:

mit Konsol.................

ohne Konsol................

Wecker-Glocken zum Fortklingeln, die so lange läuten,

bis der Gerufene sie abstellt, mit Drahtgitter......

Markier-Klingel, fällt entweder nur auf bestimmte oder auf alle Knöpfe beim Läuten der Glocke vor und zeigt so einmal den Ort an, von dem aus gerufen ist, oder markiert dem abwesenden Dienstpersonal, wenn geklingelt worden ist.

Mit 9,5 cm großer Glocke............

Tableau- oder Klappen-Apparat, bei welchem eine springende Klappe den Namen des Zimmers angiebt, von welchem aus gerufen wurde:

für 1 Klappe................

bei über 3 Klappen je.............

5 — 12 M.

IO—I5 „ IO—I4 „

15—18 „

13—15 „

Einschlägige Glocken, geben auf jeden Druck auf den Knopf nur einen Schlag und eignen sich besonders zu Antworten, je nach der Größe ............

Klingeln mit 1 Element für Krankenzimmer.....

Läutewerk mit Dach und Stützen, für große Plätze, Bauten, Schulen usw., mit Gewichten zum Aufziehen eingerichtet: a) einarmige .

Jd) doppelarmige

10—16 M. 10—12    ,,

120—150 ,, 150—180 ,,

2. Knöpfe (Handgriffe zum Klingeln). Knöpfe zum Ziehen an Haustüren, aus Messing- .

Desgh mit Schale ä cuvette............

Desgl. von Bronze desgh, je nach dem Muster.....

Knöpfe zum Ziehen an Außentüren, aus Messing, Porzellan, Glas oder Bronze, mit Platte.........

Knöpfe zum Drücken in Zimmern:

a)    aus Mahagoni- oder Ebenholz in verschiedenen Größen

und Farben...............

Mehrere Knöpfe auf einem Brett, für i Knopf .

b)    aus Elfenbein...............

c)    aus Porzellan:

1.    weiß oder mit farbigen Rändern ........

2.    vergoldet..............

d)    mit Birnenknopf und Schnüren in verschiedenen Farben

e)    aus Messing, zu Stickereien anwendbar......

4—6

7—9

10—40

6-20

5)

0,75 — 1,50 „

0,40—1,00 „ 5-6

5?

1,50—2,00 „ 2,00—2,50 „ 4—5 2—3

?>

3. Kontakte.

1 Tischkontakt.................

1 Tretkontakt, in den Fußboden einzulegen, um von dort aus

Zeichen zu geben...............

1 Tür- und Fenster-Kontakt g'egen Diebe. Bei geringster Öffnung- eines Fensters oder einer Tür ertönt eine entfernte

Glocke.....,............ .

1 Ausschalter, am Tage abzustellen........

1 Umschalter je nach der Anzahl der Leistungen.....

6—20 M.

6—9

3—5

2,50—3,00 „ 3—6

4. T a b 1 e a u x.

Tableaux mit Nummern oder sonstigen Bezeichnungen, wie z. B. Wohnzimmer, Speisesaal usw., um auzuzeigen, in welchem Zimmer geklingelt worden; in großen Wohnungen, Bädern Hotels usw. unentbehrlich,

3—4 Nummern, jede zu............

5 — 12 Nummern, jede zu.......... .    .

Tableaux (Empfang oder Nichtempfang), welches anzeigt, ob Hausherr oder Hausfrau bereit ist, zu empfangen oder nicht zu empfangen................

5-6

4—5

21

M.

5. Leitungsdrähte (in verschiedenen Sorten und Farben) für das Meter einschl. Legen

. 0,20—0,30 M.

6. Batterien (von 4 Elementen). Meidinger-Kohlen-Elemente oder Braunstein-Elemente, für das Element..................

Die Gewähr und Instandhaltung auf ein Jahr kostet für das Jahr und Element...................

7. Gesamtkosten.

a) Als Anhalt für die Veranschlagung einer elektrischen Haustelegraphenleitung möge nachstehendes Beispiel dienen:

Das Gebäude enthalte 8 herrschaftliche Wohnungen, von denen jede 1 Tableau mit 5 Nummern enthalten soll:

1 elektrisches Tableau mit 5 Inschriften.........

1 dergl. Glocke.................

1 dergl. desgl. im Eingangsflur .    ..........

1 Entreezug: schwarz polierte Holzplatte mit Glas- oder Bronzeknopf 7 Druckknöpfe von Ebenholz............

30 M.

Ln Q\

Zusammen

64 M.

Eür 8 Wohnungen mithin 8-64..........

Man kann auch für jedes angeschlossene Zimmer rechnen 15—20 M.

In der Pförtnerstube:

1 elektrische Glocke...............

1 Zugschale in Bronze an der Haustür.........

1 Luftdruck-Türöffner einschließlich Leitungsdraht, Gummibirne mit

Schlauch    .    ...............

1 galvanische Batterie mit 6 Elementen.........

1600 m Guttapercha-Draht mit Baumwolle umsponnen einschließlich

Legen, zu 25 Pfg................

Lür Anfertigung eines Batterie-Schrankes........

512 M.

6 M.

25 „

o o

ro ro

Zusammen

400, „ 23 M 1026 M.

b) Auch kann man rechnen:

1.    Lür eine Anlage mit 2 Klingeln, 4 Druckknöpfen und I Zugknopf, samt Batterie und Leitungen.........

2.    desgl. mit 2 Klingeln, 8 Druckknöpfen und 1 Zugknopf und

1 Tableau von 6 Nummern, samt Batterie und Leitungen .    . 160—180 ,,

80—100 M.

b) Luftdruck - Haustelegraphen.

Bei kleinen und sehr feuchten Leitungen vorteilhafter, als die elektrischen Haustelegraphen.

1 Signalapparat mit einfachem Schlag im Mahagoni-Gehäuse,

Glocke 8—9 cm...............

1 dergl. desgl. Glocke. 10—12 cm..........

1 dergl. mit (Karillon) Weckerschlag im Mahagoni - Gehäuse,

Glocke 9 cm.................

1 dergl. mit Karillon, größere Sorte im Mahagoni - Gehäuse,

Glocke 10—12 cm...............

1 dergl. mit Doppel-Karillon zu 2 Leitungen im Mahagoni-

Gehäuse, Glocke 10—12 cm............

1 Antwort-Apparat mit Weckerschlag im Mahagoni-Gehäuse 1 dergl. für weite Entfernungen, mit besonderem Läutewerk 1 Wecker-Apparat auf weite Entfernungen, 400 m und darüber,

im Mahagoni-Gehäuse..............

1 dergl. zum P'ortläuten mit Zeichensignal im Mahagoni-Gehäuse

8 M. 9—10 „

9—¹¹ »

I3—H „

14—15 » 15 — 17 „

l8 — 20 ,,

1 dergl. verziert mit Glasscheibe und sichtbaren Zeichen im

Mahagoni-Gehäuse...............

1 Alarm-Apparat mit Doppelglocke, im Mahagoni-Gehäuse, bis

400 m und darüber...............

1 Signal - Apparat, um 4—6 Personen durch Zeichen einzeln

zu rufen, für das Zeichen.............

1 Klappen-Apparat mit Weckerschlag, die verschiedenen Klappen bezeichnen das Zimmer, wo die Bedienung verlangt wird, mit 2 Nummern, für die Klappe............

mit 3—6 Nummern, für die Klappe......

über 6 Nummern, für die Klappe.......

1 Klappen-Apparat mit Korrespondenz, mehr.......

1 Kontroll-Apparat, welcher jedes Geschoß anzeigt, in Verbindung

mit dem Klappen-Apparat für die Nummer.....

1 Plaus-, Fabrik- und Hotel-Glocke (Glockenmetall) 15 cm

1 dergl., 20 cm...............

1 dergl., 24 cm...............

1 Fabrik- und Bergwerks-Glocke für weite Entfernungen, 15 cm

1 dergl. in größerem Maßstabe...........

1 Fabrik-Glocke mit Rückantwort und doppelter Glocke .

1 Holz-Drücker, poliprt, mit Elfenbein-Knopf in verschiedenen

Holzarten mit englischem Gummi..........

1 Metall-Drücker in Goldbronze mit englischem Gummi .

1 Elfenbein-Drücker mit englischem Gummi.......

1 Zugknopf zu Korridortüren............

1 dergl. in Rotguß ziseliert.............

1 dergl. von Kristallglas mit Holzplatte oder Marmor .    .    .    .

1 dergl. zu Haustüren...............

1 dergl. in Rotguß ziseliert und bronziert........

1 dergl. in Messingschalen.............

1 dergl. in Messingschalen ziseliert und bronziert.....

1 dergl. in Messingschalen ziseliert und vergoldet (matt) .

1 Vorrichtung zum Öffnen von Türen und Torwegen .    .

1 dergl. zum Öffnen von eisernen Gittertüren.......

1 dergl., welche das Öffnen der Türen durch ein Signal anzeigt

1 elastische Birne mit Schlauch.........

1 dergl. mit Seide besponnen, in allen Farben ....

1 dergl. mit schweren Seiden-Garnierungen.....

1 m Leitungsrohr (Zinkkomposition) einschl. Legen .

20—22 M.

25—30 »

8—9    „

10—11 „

5—

4—

VO

9—10 „

• •    12—15 „

. . 25—28 „ 28—30 „ 40—42 „ 42—45 „

135 —150 „ . 150-ISO „

3— 4    „

4— 5    ».

7—9 » 7—9 » 9—10 „

15^18 „ 10—11 ,, 10—12 12-15 21—24 „ 36—48 „ 30—36 „ 42—45 » 10—12 ,,

3-5    „

9—12 „ 24—30 .    .0,25-0,30

c) Sprachrohre.

Dieselben bestehen aus einem ungefähr 20 mm weiten Zinkrohre, an beiden Enden mit Mundstück oder Pfeife. Scharfe Krümmungen sind zu vermeiden. Die hörbare Länge für Sprachrohre beträgt 40—50 m.

1 m Sprachrohr, 20 mm weit, einschl. Legen

1 Bogenknie..............

1 Mundstück zum Sprachrohr in verschiedenen Holzarten

1 desgl. mit Pfeifsignal von Holz .........

1 desgl. mit Pfeifsignal von Elfenbein........

.    .    1,00—1,50 M.

0,40—0,50 2,00—2,50 2,50—3,00 10—12

d) Telephone (Fernsprecher).

Fernsprecher-Anlage n¹)

enthalten außer den bei Haus-Telegraphen gebräuchlichen Klingelapparaten noch die Sprechapparate. In einfachster Form besteht ein Sprechapparat aus einem Mikrophon (zum Sprechen) und einem Telephon (zum Hören) und sind diese beiden Bestandteile mit einem Umschalter verbunden, der beim Anhängen an einem Haken den Wecker und beim Abheben des Telephons dieses selbst in die Leitung einschaltet. Sind mehrere Sprechstellen in einer Haustelephonanlage vorhanden, so sind in ähnlicher Weise, wie bei den Haus-Telegraphen Tableaux anzuwenden, wobei die einzelnen Rufe voneinander unterschieden werden können.

Zur bequemeren Verbindung mehrerer Stellen untereinander dient ein Linienwähler, welcher bei jeder Stelle aufzustellen ist und so viel Stöpsellöcher enthält, als Stellen angerufen werden sollen. Zum Anrufen einer Stelle ist ein beigegebener Stöpsel in das betr. Stöpselloch zu stecken und dann in der bekannten Weise zu verfahren.

Zum bequemeren Verkehr werden die gewöhnlichen bekannten Wand-Telephonapparate durch Tisch-Telephonapparate ersetzt, welche als Sprechapparate ein sogenanntes Mikrotelephon besitzen. Dieses Mikrotelephon enthält ein Mikrophon und ein Telephon, die durch einen Handgriff mittels eines rechtwinkelig gebogenen Metallrohres derart zusammengesetzt sind, daß man das Telephon an das Ohr nimmt und gleichzeitig das Mikrophon zum Sprechen vor dem Munde hat.

Durchschnittliche Preise der gebräuchlichsten Apparate für Telephon

anlagen :

I Tableauumschalter für 6 Nummern mit Verbindungsstöpsel I Zentralumschalter mit Fallklappen und Verbindungsklinken

für 6 Nummern...............

i Wand-Telephonstation für kleinen Hausbetrieb .    .    .    .

i desgl. für größeren Hausbetrieb.........

I Wand-Telephonstation für Stadtbetrieb (bis zu io km Entfernung) ............... .    .    .

i desgl. für Fernbetrieb (bis zu 25 km)......

1 Tisch-Telephonapparat für kleinen Hausbetrieb ....

I desgl. für größeren Hausbetrieb.........

1 desgl. für Stadtbetrieb.............

I desgl. für Fernbetrieb .    ............

1 Linienwähler mit 5 Stöpsellöchern ........

1 desgl. bis 30 Stöpsellöchern ...........

Mikrophone stellen sich etwas teurer.

1 Porzellan-Isolator mit Stütze...........

1 imprägnierte kieferne Leitungs-Stange, 8 — 9 m lang⁻, 15 bis 20 cm stark, anzuliefern und aufzustellen......

50—65 M.

75

16

23—25

30—75 40—120

17

20—60 55—70 70—110

25—30

1,50—3,00 „

9—10

f) Blitzableiter.

Dieselben bestehen aus Auffangstangen und Ableitung nach der Erde. Für die Aufstellung der Stangen sind zwei Systeme im Gebrauch, das Gay-Lussacsche und das von Melsens. Nach ersterem sind nur wenige, aber sehr hohe Fangstangen so anzuordnen, daß sie einen Kegelraum beschützen, dessen

Grundkreis einen Halbmesser hat, welcher das Doppelte der Höhe der Fangstange beträgt.

Meisen hält es für richtiger, alle irgendwie der Gefahr ausgesetzten Punkte • des Gebäudes mit kleinen Fangstangen zu versehen, von denen verschiedene Drähte nach der Erde führen, welche im Boden, zu mehreren wieder verbunden, zu einer Erdleitung führen. Höhe der Fangstange 0,5 m mit 5—7 seitlichen Spitzen. Dem letzten System wird der Vorzug gegeben, wie es auch Hauptsache ist, daß die Elektrizität auf dem kürzesten Wege nach der Erde geleitet wird. Es sind daher am besten Grundpatten aus verzinktem Eisen oder Kupfer, ungefähr 1 qm groß, an feuchten Stellen, am besten unter dem tiefsten Grundwasserstande, 2 in vom Gebäude entfernt, einzulegen, mit denen die Leitungen zu verbinden sind.

Es empfiehlt sich daher, auch die Gas- und Wasser-Leitungen mit den Erdleitungen in Verbindung zu bringen.

Die Fangstangen werden aus Eisen mit Anstrich oder verzinkt, cylinder-oder kegelförmig hergestellt. Die Spitze ist vergoldet oder besteht aus Platina, Kupfer, am besten aus reinem Silber, da dieses die vorgenannten Materialien an Leitungsfähigkeit bedeutend übertrifft.

Die Ableitungen bestehen aus verzinkten Eisenstäben oder Seilen, vielfach aus Kupferseilen. Letztere empfehlen sich sehr, da sie wegen der besseren Leitungsfähigkeit etwa 6 mal schwächer als eiserne sein können und sich daher leichter biegen und verlegen lassen, jedoch entfernt zu halten, da dieselben durch Feuergase sehr leiden.

Ein Haupterfordernis ist, daß die Anlagen sorgfältig ausgeführt und gut beaufsichtigt und unterhalten werden, da sie sonst dem Gebäude nicht zum Schutze gereichen, vielmehr die Gefahr des Blitzschlages erhöhen können. Es empfiehlt sich daher, die Ausführung nur einem tüchtigen Fachmanne zu übertragen.

Kupferdrähte sind Vom Schornstein

Zur Prüfung, ob die Leitungsfähigkeit nicht gestört ist, dienen das Galvanoskop oder der Galvanometer.

1. Spitzen.    s

1 Platina-Spitze, massiv, aus 30—40 cm langer, 1,3—1,6 cm starker Kupferfassung, mit aufgelötetem, spitzen Platina-Aufsatz und 3 cm starker Messingmutter, je nach der Größe 10—30 M. 1 fünffache Blitzableiter-Spitze von Platina, um von einem Punkte aus einen möglichst großen Schutzkreis zu erzielen,

desgleichen.................

1 Blitzableiter-Spitze mit massivem Aufsatz, von chemisch

reinem Silber, desgl.............. .

1 dergl. zum Aufschrauben, massiv von Kupfer, mit stark vergoldeten Spitzen, desgl..............

1 dergl. von 3 cm dickem Kupfer zum unmittelbaren Anschrauben an die Seile............ .

60—150 ,,

15—30

9—18

30

2. Auffange-Stangen.

i. Für Dächer mit First aus 2,6—4,0 cm starkem Eisen, oben mit passendem Gewinde für die Spitzen und unten mit Schraubenlöchern für das Seil:

bei 1,0 m Höhe einfach .

mit Gabel

M.

55

55

55

55

55

bei 2,5    m    Höhe    mit    Gabel

2. Für Fabrikschornsteine:

bei 1,5    m    Höhe    vollständig fertig .

,, 2,0    ,,    ,,    ........

55

55

55

55

55

,, doppelter Gabel

55

55

55

55

10—12 12—14 15—18 20—24 30—36 45—48

M.

55

55

55

55

55

,, 2,5 ,,

IO— 11

12-15

l8-20

55

55

3. Für Fahnenstangen:

1 Auffangstange für eine starke hölzerne Fahnenstange in Gabelform.................

3—4

55

3. Kupferseile.

1 m Kupferseil zur Leitung, vom besten Kupfer, zwölffach geflochten, 1 cm im Durchmesser stark, einschl. der eisernen

Befestigungsstücke..............

1 m desgl., neunfach geflochten, 0,9 cm stark.....

1 m desgl., sechsfach geflochten; 0,6 cm stark.....

1 m verzinktes Eisenseil aus bestem Holzkohleneisen, 1,5 cm

im Durchmesser stark.............

1 kupfernes Verbindungsstück zur Verbindung von 2 Seiten,

einfach..................

1 desgl. doppelt...............

1 Verbindung von eisernen Auffangstangen mit Kupferseil . 1 dergl. mit stärkeren Stangen mit dergl........

1,00 M. 0,80    „

0,60    „

0,80    „

0,60—0,75

2,00-2,2 5

2,50—3,00

4,5o—6,oo

4- Aufstellen der Blitzableiter.

I Auffangstange von i,o m Höhe auf Dächern zu befestige

einschl. Auf- und Zudecken des Daches .....

i dergl. von 2,5 m Höhe desgl..........

,, 3>5 ))

))    4)0 j,

55

55

55

55

55

4,5

55

5,0

55

1?

55

1,5    ,, auf Fabrikschornsteinen desgl.

,, 2,0 ,,

55

55

55

i „ auf Kirchturmspitzen desgl. kleinere

„ größere

5-6 M. 9—10 11—12

14—15

17 — 18 20—24 22—25 25—30 30-36 20—24 48—60

55

55

55

55

55

55

5. Legen der Seile.

1 m Leitungsseil an Häusern, Fabriken usw. zu verlegen und

zu befestigen................

1 m desgl. an Kirchen und hohen Fabrikschornsteinen desgl. 1,00—1,50 ,, 1 m desgl. in den Boden zu verlegen ausschl. Aus- und Zuwerfen der Gräben

0,80 -0,90 M.

0,75—1,00 „

6. Erdkupferplatten.

1 qm Erdkupferplatte einschl. der Anschlußstücke für das Quadratmeter durchschnittlich 7 — 8 kg schwer .    .    .    .

7. Gesamtkosten.

Ungefähr kann man für Anlage von Blitzableitern für 2- bis 3 stockige Gebäude für das Quadratmeter bebauter Fläche 0,80—1,00 M. veranschlagen.

Eine Blitzableiter-Anlage kostet:

120—150 Mk. .    250—300    „

Für einen Fabrikschornstein bis 30 m Höhe .

Für einen Kirchturm bis 75 m Höhe ....

f) Elektrische Beleuchtung.

Die Beleuchtungskörper zerfallen in Bogenlicht und Glühlicht-Lampen, welche durch Kupferdrähte mit dem elektrischen Strom gespeist werden.

Die Anlage der elektrischen Leitungen, sowohl die Einführung von der Straße ins Haus, sowie auch die Verteilung in demselben ist wegen der geringen Querschnitte der Kabel bedeutend leichter als diejenige bei Gasleitungen, doch sind immerhin wegen der zahlreichen Drahtführungen, Einschalten von Bleisicherungen bei Übergangsstellen von größeren zu kleineren Querschnitten, um Zündungsgefahren zu vermeiden, durch die Isolierung der Drähte die Kosten bedeutend höher als bei Gasleitungen, etwa um das dreifache.

Zur Erzeugung des elektrischen Stromes dienen die dynamo-elektrischen Maschinen, meistens mit Gleichstrom, welche durch Wasser-, Dampf- und Gas-Kraft getrieben werden, wobei auf einen ruhigen Gang der Maschinen großer Wert zu legen ist, da sich Unregelmäßigkeiten derselben dem Licht sofort mitteilen. Jedenfalls ist es geboten, für Anlagen von elektrischem Licht nur mit der Herstellung ganz vertraute Unternehmer zu beauftragen.

W = V. A. = Watt = Stromverbrauch. W V. A.

V = Volt=Spannungs-Verschiedenheit.

= 1 Pferdekraft (P. K.).

r

600    600

A = Ampere = Stromstärke - —

O^Ohm = Widerstand in der Leitung.

1. Bogenlampen.

Bei den Bogenlampen entsteht der Lichtbogen durch die Annäherung von zwei Kohlenstiften, die durch ein Uhrwerk in dem richtigen Abstand, um Flackern und dergleichen zu verhüten, gehalten werden, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß der mit dem positiven Pol verbundene Kohlenstab fast doppelt so schnell herunterbrennt, als der mit dem negativen Pol verbundene Strom. Die Bogenlampen werden in Größen von 250 bis 3000 Normal-Kerzen (N. K.) hergestellt. Eine Bogenlampe von 8 Ampere mit 450 N. K. mittlerer Helligkeit beleuchtet: 2000 qm Hoffläche, oder 1400 qm Bahnhofshalle, oder 600 qm Gießereien, oder 200 qm Fabrikräume.

Der Stromverbrauch einer Bogenlampe ist 1,25—0,40 Watt für 1 N. K. Die Spannung beträgt in der Regel 110 Volt bei einer Stromstärke von 8 bis 16, meistens von 8 Ampere. Die Brenndauer beträgt 10—15 Stunden.

1 Bogenlampe von 110 Volt, 8 Ampere und 850 N. K. verbraucht demnach

0,00173 Pferdekräfte für 1 N. K. — Im allgemeinen ist der Strom-

8 • 110

600.850

verbrauch für eine Bogenlampe mit 850 N. K. und 8 Ampere Stromstärke und 110 Volt Spannung =1,0 Watt für 1 N. K.; oder die Stromstärke = 0,01 Ampere für 1 N. K.

Preise:

70—120 Mk. 10—20 5-12

3—5 8—20 8—25 0,25—0,50 „ 12—25    ..

55

CO tJ- loVO CO

00000 00 Q\ O 0 m cq ro 00

1—1 i—h i—1 Cd

IIOO

1600

2IOO

3000

Stromstärke

Ampere

Mittlere Helligkeit N. K.

Stromstärke

Ampere

Mittlere Helligkeit N. K.

1 Bogenlampe von 8—16 Ampere bei 10—15 Stunden Brenndauer kostet ohne Glocke..........

1 Glasglocke mit Armatur.............

1 Bekrönung der Glasglocke.......'.....

1 Bogendach.................

1 Scheinwerferschirm..............

1 Aufzugswinde.............

1 m Aufzugsseil........'........

1 Beruhigungs-Widerstand.............

2. Glühlampe n.

Die Glühlampe besteht aus einer stark luftverdünnten Glaskugel (Birne), welche im Innern eine dünne Faser besitzt, die dem elektrischen Strome einen so starken Widerstand entgegensetzt, daß sie glühend wird und leuchtet. Der luftverdünnte Raum verhindert ein .schnelles Verbrennen der Faser.

Glühlampen werden für Spannungen bis zu 200 Volt und für eine Lichtstärke von 8—500 N. K. hergestellt. Die gebräuchlichsten Lampen haben 8, 10, 16, 25, 35 und 50 N. K. bei Spannungen von 50, 65, 72, 100 und 110 Voit und einen Stromverbrauch von 2,5—4,0 Watt für 1 N. K. am Anfänge ihrer Brenndauer. Sie reichen für 800—1000 Brennstunden aus. Da sie aber allmählich an Helligkeit bei gleichem Stromverbrauch verlieren, so ist es zweckmäßig, dieselben nach 400 Stunden Brenndauer auszuwechseln. Der richtige Stromverbrauch ist 3,0—3,5 Watt für die N. K. Bei 3,3 Watt und 110 Volt ergeben sich 0,03 Ampere für 1 N. K. und 0,0055 Pferdekräfte für 1 N. K.

Glühlampen von Siemens & Halske.*)

Lichtstärke in N. K.....

10

10

16

16

16

16

25

25    25

25

Spannungen in Volt = V . .

50

65

IOO

50

65

IOO 120

50

65

IOO

120

Mittlere Stromstärke in Ampere...

0,56

0.54 ! 0,39

1,04    0,80    0,57 ! 0,48

1,50    1,25

0,87

0,73

Stromverbrauch = Watt für 1 N. K. .

V. A.

3,5

3,5    3,9

3.7    3.7 j 3-6 j 3,6

3,o j 3,7

3,5 j 3,5

Pferdestärke für 1 N. K.....

0,0058

0,0058 0,0065

0,00b2 0,0062 0,006    0,006

0,005 0,0062 0,0058 0,0058

Lichtstärke in N. K. .    .

35 j 35    35

50

50

50

Spannungen in Volt == V

65    ¹ 100

120

50    65

IOO

Mittlere Stromstärke in Ampere........

1,62    1,14    0,95

3,00    2,30    1,50

Stromverbrauch = Watt - V. A. für 1 N. K. . . .

3’°    3'3    3.3

3,0    3,0 !    3,0

Pferdestärke für 1 N. K. .

0,005 0,0055 0.0055 0,005 0,005 0,005

Anzahl der Glühlampen zur Beleuchtung eines Raumes.

Grundfläche des Raumes in qm

20 30 40 50 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Anzahl der Glühlampen

3    5    7 10 14 20    30    38 45    58    70 85 100 120

Preise:

1 Glühlampe von 10 — 32 N. K. 1 Glühlampenfassung' mit Hahn 1 Halter für Glasschalen

1 Milchglasschale.....

1 geschliffene Glasschale

3. Dynamomaschinen.

Für die Nebenschluß- und Verbundschluß - Dynamo - Maschinen von 110 Volt-Spannung gilt folgende Tabelle:

Nebenschluß- und Verbundschluß-Dynamomaschinen.

Spannung

Stromstärke

in

in

Strom-

Verbrauch

Volt (V.)

in

Ampere (A.) Watt_v A

Umdrehungs-Zahl in 1 Minute

Leistung

in

Pferdekraft

Preis der Dynamo-Maschine Mark

110 110

660

880

110

10

110

12

110 110

15

20

1100

1320

1650

2200

110

25

2750

I IO I IO

30

3300

35

3850

110

40

4400

I IO I IO I IO I IO

50

60

70

80

55oo

6600

I IO

90

I IO

IOO

I IO

125

7700 8800 9900 11000

13750

1800 1800 1750 1700 1650 1600 1500 1400 1200 1100 .1050 1000 1000

950

950

900

900

hh u-rOO Ci 00    iri fO N 0> O

L i-T M Ci Ci ro 4 “iVO    CO'd'VOOO Ci

H h-H M Ci

6oo

650

700

800

900

1000

1200

1350

H50

i55o

1650

1800

2000

2200

2450

Spannung

Stromstärke

in

in

Strom

verbrauch

Volt (V.)

in

Ampere (A.) Watt=v. A.

Umdrehungszahl in 1 Minute

Leistung

in

Pferdekraft

Preis der Dynamomaschine Mark

110

150

110

175

110

200

110

250

110 110 110 110

300

400

500

600

110

700

110

800

16500

19250

22000

27500

33000

44000

55000

66000

77000

88000

850

800

77 o

700

650

600

550

500

450

400

27.5

32,0

36.5 46,0 55,o 73,o

92,0 110,0 128,0

147,0

2800

3100

3600

4500 4800 6500 7500 9000 1 0500 1 2000

Dynamomaschine mit kleiner Turbine, welche durch die Wasserleitung getrieben wird:

Wasserdruck-Höhe in Meter Wasserverbrauch in cbm für 1 Stunde Leistung in Pferdekräften .... Umdrehungszahl in Minuten ....

30

40

o,33

1000

0,50 1100

10 o O t ^ o

l o    *- fN]

o „

60

1,00

1300

Preise der Turbinen in Mark

,, Dynamomaschinen in Mark

beider in Mark......

o O

IT) OO

tu to O Cn

o o

68o

700    730

750

4. Akkumulatoren.

Der Akkumulator soll die gleiche Leistung der Dynamomaschine haben. Die Ladespannung soll 2,0 bis 2,5 Volt sein und darf am Ende der Entladung nicht unter 1,8 Volt sinken.

11

Arbeitet man mit n Volt Spannung, so müssen im ganzen—-—plus 2 bis

¹ ,83

6 Reservezellen, also 0,55 . n -j- 6 Zellen vorhanden sein.

Jeder Akkumulator ist nur für eine bestimmte Fassung (Kapazität) in Ampere-Stunden eingerichtet.

Preise der Akkumulator-Zellen mit 3,3 stündlicher Entladungsdauer :

200

Fassung der Zelle in Ampere-Stunden

bis

300

bis

400    500

bis

bis

30

60

90

120

160

300

400

500 1000

Preis einer Zelle bezogen auf 1 Ampere. Stunde in Mark .

0,60

o,53 0,47

0-45

o,43

0,41

o,39

0,38 0,37

Berechnung eines Akkumulators.

Bei einer Anzahl von b Bogenlampen von je ax Ampere Stromstärke, und von g Glühlampen mit je a₂

Ampere Stromstärke, bei im ganzen s Stunden täglicher Betriebs-Brenndauer, sowie bei (0,55 n + 6) Zellen, kostet die Akkumulatoren-Batterie:

(b . ax + g . a₂) s (0,55 . n + 6) multipliziert mit 0,60 oder 0,53 oder 0,47 usw. in Mark. Sind nun:

b = 4 Bogenlampen von je 8 Ampere,

g = 20 Glühlampen (von 16 N. K.) von je 0,03 . 16 = 0,48 iVmpere, s = 5 Stunden, n = 100 Volt

vorhanden, so kostet der Akkumulator:

(4 . 8 + 20 . 0,48) 5 (0,5 . 110 + 6) . 0,35 = 4484 Mark

5. Elektromotoren für Kleinbetrieb:

Leistung in Pferdekraft

1/

V2

3    5    10    20

50

Anlagekosten in Mark 400    480    580    800 1000 1500 2200 3500:6000

6. Anlagekosten für eine elektrische Beleuchtung.

a) Für eine Fabrik mit 6 Bogenlampen und 32 Glühlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 60 Ampere und 1000 Umdrehungen, für 11 Pferdestärken...........

1 Gaskraftmaschine für 12 Pferdestärken.........

Riemenscheiben, Anker, Schaltbrett, Spannungsmesser, Strommesser, Riemen usw...................

1550 Mk. 4600    ,,

6 Bogenlampen für 8 Ampere, mit Glocken je 72 Mk.....

6 Flolzmaste mit Regendächern, Gegengewichten, Seilrollen, Aufzugskästen mit Seiltrommeln, Aufsätze usw. je 70 Mk.

150 m Aufzugsseil von 5,5 m verzinktem Flußstahldraht für die

Bogenlampen 0,20 Mk...............

32 Glühlampen von 16—32 N. K., Fassungen, Schirme, Wandarme usw., je 3 Mk......

Leitungen, Ausschalter, Kontakte usw.

Verpackung und Fracht .

Montage und Maurerarbeiten

420

30

9⁶    ..

350    ,,

120

....    404 „

Zusammen 8500 Mk.

•    •    3800    „

Ohne Kraftmaschine kostet die Anlage .

Da 1 Bogenlampe = 14 Glühlampen und 1 Glühlampe = 0,07 Bogenlampen ist, so kostet:

1 Bogenlampe =

8500

1 Glühlampe

6 + 32-0,0 8500    50c

32 + 6- 14 ⁻ 104

-^ÜO = 1063 Mk., bezw. = o

3800

— 82 Mk., bezw. =

104

- 475 Mk. = 37 Mk.

b) Für eine Fabrik mit 20 Bogenlampen und 150 Glühlampen.

3600 Mk.

.    . 10500

1500 1440

1 Dynamomaschine von 110 Volt, 200 Ampere, 850 Umdrehungen in 1 Minute und 36,5 Pferdekräfte 1 Gaskraftmaschine für 40 Pferdekräfte Riemenscheiben, Anker usw. usw.

20 Bogenlampen für 8 Ampere, mit Glocken usw. je 72 Mk.

zu übertragen 17040 Mk.

20 Holzmaste usw., je 70 Mk.

400 m Aufzugsseil usw., je 0,20 Mk. . 150 Glühlampen usw., je 3 Mk. .

Leitungen usw..........

Verpackung und Fracht......

Montage und Maurerarbeiten.

Übertrag 17040 Mk. .    .    .    1400

80

450    „

1500    „

250 „ 1280

55

Ohne Kraftmaschine .

. 22000

Zusammen 22000 Mk. .    .    .    . IIOOO

55

1 Bogenlampe kostet =

3i

= 710 Mk. bezw.

I IOOO

3i

= 355 Mk.

1 Glühlampe

22000

11000

55

430

55

430

= 26    „

c) Für eine Anlage von 8 Bogenlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 60 Ampere, 1000 Umdrehungen

in der Minute und 11 Pferdestärken..........

1 Gaskraftmaschine für 12 P. K..............

Riemen, Riemenscheiben usw. usw. 8 • 65.........

8 Bogenlampen zu 8 Ampere und 850 N. K. usw. je 72 Mk.

Holzmaste, Regendächer, Aufzüge, Aufsätze, Seile.....

Leitungen, Ausschalter usw........... .    .

Verpackung, Fracht................

Montage usw...................

also für 1 Bogenlampe.....

ohne Kraftmaschine im ganzen . also für 1 Bogenlampe.....

d) Für eine Anlage von 100 Glühlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 60 Ampere, 1000 Umdrehungen

in der Minute und 11 P. K.............

1 Gaskraftmaschine für 12 P. K.............

Riemen usw. usw. .................

100 Glühlampen zu durchschn. 20 N. K,. für 1 Lampe 0,6 Ampere,

zusammen 60 Ampere..............

Leitungen, Ausschalter usw..............

Verpackung, Fracht................

Montage, Maurerarbeiten..............

1550 Mk. 4600    ,,

500 „

i_n Oo OJ Vj Ui O

OOOO

also für 1 Glühlampe.....

ohne Kraftmaschine im ganzen . also für 1 Glühlampe.....

Zusammen .    .    80 Mk.

•    • 3700    „

32    „

e) Für eine Anlage von 12 Bogenlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 90 Ampere, 950 Umdrehungen

in der Minute und 16 P. K.............

1 Gaskraftmaschine für 16 P. K.............

Riemen, Scheiben usw................

2000

6ooo

780

fr

zu übertragen

8780 Mk.

12 Bogenlampen für 850 N. K. 8 Ampere usw. je 72 M. Holzmaste usw................. .

Übertrag 8780 M.

864 „ 840 „

Leitungen usw. Verpackung, Fracht usw Montage usw ....

360

96

560

also für eine Bogenlampe ohne Kraftmaschine im ganzen also für 1 Bogenlampe.....

Zusammen 11 500 M. 960 M.

•    5200 „

•    433 ,,

f) Für eine Anlage von 150 Glühlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 90 Ampere, 950 Umdrehungen

in der Minute und 16 P. K..............

1 Gaskraftmaschine für 16 P. K........ .    .

Riemen, Scheiben usw................

150 Glühlampen zu 20 N. K. für 1 Lampe 0,6 Ampere, zus. 90

Ampere....................

Leitungen, Ausschalter usw...............

Verpackung, Fracht usw................

Montage, Maurerarbeiten...............

2000 M. 6000 ,, 750 „

OO-J^

105 „ 570 „

also für 1 Glühlampe......

ohne Kraftmaschine im ganzen also für 1 Glühlampe......

Zusammen 10700 M. 72 M.

•    4400 »

30

fg) Für eine Anlage von 20 Bogenlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 150 Ampere, 850 Umdrehungen

in der Minute und 27,5 P. K.............

1 Gaskraftmaschine von 30 P. K.............

Riemen usw....................

20 Bogenlampen zu 850 N. K. und 8 Amperen, je 72 M. .

Maste, Aufzüge usw.................

Leitungen usw...................

Verpackung, Fracht usw. ...... ........

Montage usw....................

2800 M. 8500 „

1300 »

1440 „ 1400 „ 600 ,. 160 „ 800 ,,

also für 1 Bogenlampe . ohne Kraftmaschine zusammen also für 1 Bogenlampe .

jh) Für eine Anlage von 250 Glühlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 150 Ampere, 850 Umdrehungen

in der Minute und 27,5 P. K.............

1 Gaskraftmaschine von 30 P. K.............

Riemen usw....................

250 Glühlampen zu 20 N. K..............

Leitungen usw...................

Verpackung, Fracht usw................

Montage usw....................

2800 M. 8500 „ 1250 „ 750 „ 1375 >, 175

85° „

Zusammen 15 700 M.

also für I Glühlampe.....

ohne Kraftmaschine zusammen also für i Glühlampe.....

Cb

ro O vo O w

i) Für eine Anlag'e von 30 Bogenlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 250 Ampere, 700 Umdrehungen

in der Minute und 46 P. K.............

1 Gaskraftmaschine von 50 P. K............

Riemen usw...................

30 Bogenlampen zu 850 N. K. und 8 Ampere, je 70 M.

Maste, Aufzüge usw................

Leitungen usw..................

Verpackung, Fracht usw...............

Montage usw...................

4500 M. . 11000 ,,

900 „ 240 „ 1210 ,,

also für 1 Bogenlampe.....

ohne Kraftmaschine zusammen also für 1 Bogenlampe.....

Zusammen 24000 M. . .    800 M.

. 12000 ,,

. .    400 „

k) Für eine Anlage von 400 Glühlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 250 Ampere, 700 Umdrehungen in der Minute und 46 P. K. .

1 Gaskraftmaschine von 50 P. K. .

Riemen usw. 400 -5.....

400 Glühlampen zu 20 N. K. 400 • 3

Leitungen 400 -5,5    .....

Verpackung, Fracht 400 • 0,7 Montage usw. 400 -3,3

280 ,, 1220 ..

also für 1 Glühlampe.....

ohne Kraftmaschine zusammen also für 1 Glühlampe.....

Zusammen 22400 M. 56 M.

.    . 10400 ,,

26 ,,

1) Die überschläglichen Anlagekosten einer elektrischen Beleuchtungs-Anlage :

I. Bogenlampen iio Volt, zu 850 N. K. und 8 Ampere: 2. Glühlampen zu 20 N. K. und I IO Volt:

Anzahl

der

Bogen-

lampen

Anlagekosten für 1 Bogenlampe ohne Kraftmaschine Mark

mit

Mark

Anzahl

der

Glüh-

lampen

Anlagekosten für 1 Glühlampe mit

Kraftmaschine Mark

ohne

Mark

1150

1060

1—5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 31—35 36—40

Bei eleganter Ausführung ist diesen Preisen ein Zuschlag zu geben.

950

900

860

820

780

740

500

480

460

45°

440

430

420

410

1—50 51—100 101—150 151—200 250 251—300 301—400 401—500

201

90

85

40

80

75

70

65

60

55

37

34

32

30

28

27

26

1 Bogenlampe von 110 Volt, 8 Ampere und 850 N. K. benötigt

110 • 8

600

= B47

Pferdekräfte für eine Lampe oder 0,0017 P. K. für 1 N. K.

1 Glühlampe von 110 Volt, 20 N. Iv. und 0,03 Ampere für 1 N. K. benötigt 0,11 P. K. für 1 Glühlampe oder 0,0055 P- K. für 1 N. K.

Es ist somit sowohl in Bezug auf den Kraftverbrauch als auch in Bezug auf die Anlagekosten:

1 Bogenlampe =--    14 Glühlampen,

1 Glühlampe = 0,07 Bogenlampen. Die Betriebskosten für 1 Brennstunde sind

für ein Bogenlicht von 8 Ampere und 850 N. K. =0,18 M. ,, ,, Glühlicht ,, 20 N. K.......= 0,016 ,,

8. Allgemeine Vorbereitungen, Maschinen, Arbeiterräume usw. zur Inangriffnahme eines Baues.

In der Regel wird für Herstellung der Bauzäune, Absteifen nachbarlicher Gebäude, Einrichtung eines Baubureaus, eines Arbeiterschuppens nebst Wächterbude, für ortsübliche Geschenke an die Arbeiter beim Richten, der Gebäude, für Unterstützung möglicherweise beim Bau verunglückter i\rbeiter, Heizungs- und Beleuchtungskosten während des Baues, Reinigen der Gebäude, sowie für alle nicht vorherzusehenden Arbeiten zur besonderen Nachweisung mit Berücksichtigung auf die Abrundung der ganzen Summe eine gewisse Summe von etwa 3—4% bei größeren Ausführungen, 5—7% bei kleineren, namentlich Instandsetzungs-Arbeiten, ausgeworfen.

Größere Arbeiter-Schuppen usw. bei bedeutenden Bau-Ausführungen namentlich auf dem Lande, müssen besonders veranschlagt werden.

Ebenso müssen größere Hilfsmaschinen, wie Laufkräne, Dampf- und gewöhnliche Rammen, Lokomobilen, Mörtel-Maschinen, Paternosterwerke zum Aufwinden der Ziegel usw. bei „Insgemein“ besonders aufgeführt und mit auskömmlichen Summen zum genaueren Nachweis berechnet werden.

a) Dampfmaschinen.

1 bewegliche Dampfmaschine von 1—20 Pferdekraft anzufertigen und abzuliefern s. 5. Abschnitt, XLII, 440.

75—360 M. 20—30    „

200

48,00 M.

1 Kesselbekleidung besonders............

1 m Schornstein................

Die 1—3-Pferdekraft-Maschinen haben keinen Regulator; wird ein solcher gewünscht, so erhöht sich der Preis der Maschine um Die Betriebskosten dafür betragen für den Tag pro 10 Arbeitsstunden bei voller Inanspruchnahme der Dampfkraft

2500 kg Kohlen, je 100 kg 1,50 M.

1 Maschinenführer ......

Schmiermaterial.......

Instandsetzungen usw......

in Summa

¹

Jolys Technisches Auskunftsbuch.

b) Gaskraftmaschinen.

Die Gaskraftmaschinen werden für Maschinen von 0,25—300 Pferdekräfte gebaut.

0,5    ,,    ,,    ,,    ,,    100 300 ,,

Die Preise der Gaskraftmaschinen, für elektrische Beleuchtung eingerichtet,

sind:

ISS    .    .

J=>    ~    -

~    Q\CO    NO

g h    o    o    ö    ö

für I Pferdekraft und I Stunde: für Maschinen von 0,25—3 PS.

3—7 7—10 10—12 15 — 100 „

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Pferdekraft

Gewicht

kg

Preis

Mark

0,25

0,5

OO^O'J'OC'MOOO ONCn -Ji. OJ

300

400

580

750

950

1300

1650

1950

2400

3300

3800

4800

5800

7000

8000

9000

I IOOO 12000

8oo

iooo

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

4300

4600

6000

6800

7500

8500

9000

10000

I IOOO

c) Mörtelmaschinen.

1 Mörtel-Maschine mit konischem Zylinder, welcher von einer Maschine getrieben wird, kostet nach der Größe (s. 5. Abschnitt, XLII, 442 Die Unterhaltung zweier Pferdekräfte dazu nebst Bedienung, für den Tag ..................

• 45°—7°°

d) Dampf-Rammen.

(Siehe 5. Abschnitt XLII, 434).

Die Dampf-Ramme einschl. eines gußeisernen Bärs von 750 kg

Gewicht..................

Die Dampfleitungsröhren einschl. gegliederter kupferner Einsatzstücke, Schläuche, etwa.............

Die Dampfmaschine nebst Zubehör.........

2700

Summa

Die Betriebs-Kosten stellen sich folgendermaßen für den Tag:

Für Kohlen..................

Für Bedienungs-Mannschaften zum Betriebe, zum Rücken der

Rammen usw.......... ......

Für Schmiermaterial...............

1800

3500

8000

17

20

Summa

40

Eine solche Ramme rammt für den Tag ungefähr 22 m Pfahl bis auf die durchschnittliche Tiefe von 6 m bei sehr ungünstigen Bodenverhältnissen ein. 1 m eingerammter Pfahl kostet demnach ausschließlich Anschaffungskosten der Ramme usw,

1,84 M.

e) Dampf-Bagger.

Das Nähere über Leistung und Betriebskosten eines Dampf-Baggers siehe: „Osthoff’s Kostenberechnungen für Bau-Ingenieure“, Seite 228 u. f.

f) Baubuden usw.

i Baubude mit den nötigen Abteilungen für Poliere, Gesellen, Arbeiter usw. in Fachwerk mit rauher Bretterverschalung aufzustellen, einschl. Lieferung der Türen, F'enster, Tische und Bänke, später alles wieder zu beseitigen, unter Zurücknahme des Materials, für das Quadratmeter Grundfläche i Abort für die Arbeiter mit Tonnensystem, in der Herstellung wie vor, aufzustellen und später wieder zu beseitigen einschl. Zurücknahme des Materials,

6—8

für je 2 Sitze ausschl. Tonnen für jeden Sitz mehr .... i Latrinen-Tonne vorzuhalten, in Zwischenräumen von vierzehn Tagen abzuholen und durch leere zu ersetzen, für jede

Abholung.................

i Sicherheits-Laterne zur Beleuchtung des Bauzaunes usw. vorzuhalten und täglich anzustecken einschl. Lieferung des Petroleums oder Öls, durchschnittlich für die Nacht .    .    .    0,35—0,50

Für Reinigen der Balkenlagen, Keller usw. von Schutt und Wegschaffendesselben bis zur Abfuhrstelle, nach Vollendung des Rohbaues .

80—90 25—30

1,50—2,00

0,10—0,12

Für Reinigen und Schutt-Wegschaffung während des Ausbaues 0,10—0,15 Für Reinigen und Scheuern der Fußböden, Treppen, Türen und Fenster, vor Anstrich derselben

1 qm Fußboden einschl. Fußleisten

0,03—0,04

1 Treppenstufe mit Geländer durchschnittlich .    .    .    0,05—0,06

1 Torweg je nach der Größe........

1 Haustür desgl.............

1 Zimmertür desgl. einschl. Futter, Bekleidung usw\ .

1 Doppelfenster je nach der Größe......

1 einfaches Fenster desgl........ .    .

1 Fenster-Jalousie mit Rollkasten desgl......

1 qm Schaufenster einschl. des inneren Fensters .

1 g'roßer Kaminofen...........

1 gewöhnlicher Zimmerofen je nach der Größe .    .    0,15—0,25

1 Kochmaschine desgl. .........:    0,20—0,30

1 Kokskorb zur Ausheizung von Räumen vorzuhalten einschl. des Heran- und Wiederwegschaffens für den Tag

1,50—2,00 0,50—1,00 0,40—0,60 0,50—0,70 0,10—0,40 0,30—0,40 0,25 0,50

0,25—0,30

9. Aufzüge.

Aufzüge kommen sowohl zur Beförderung von Personen als auch von Waren und sonstigen Gegenständen jetzt vielfach in Gebrauch, namentlich in Fabriken und Speichern, Kaufhäusern usw. Man unterscheidet Hand-

a u f z ii g e, hydraulische Aufzüge und solche, welche durch D a m p f-, Gaskraft -Maschinen, Wind - oder W a s s e r - M o t o r e n in Betrieb gesetzt werden.

Handaufzüge kommen hauptsächlich nur bei kleineren Anlagen, z. B. Speiseaufzügen, oder geringen Höhen in Anwendung und werden bei geringen Lasten durch Ziehen am Seil, welches über eine Trommel läuft, mit oder ohne Gegengewichten mit einem oder zwei Fahrtrieben bewegt. Für größere Lasten wendet man Kurbel-Konstruktion an, die durch Zahnrad-Übersetzungen u. a. die Kraftaufwendung verringern. Hydraulische Aufzüge werden sich dort empfehlen,- wo eine Wasserleitung mit hohem Drucke vorhanden ist.

Stehen andere Betriebskräfte, wie Dampfmaschinen, Wind- oder Wasser-Kraft zur Verfügung, wird man auch diese verwenden.

Welcher Motor zu wählen ist, wird von einer vergleichenden Berechnung über die mutmaßlichen Anlage- und Betriebskosten abhängen.

Ein näheres Eingehen auf die mannigfachen Herstellungs-Arten und Betriebs-Einrichtungen würde hier zu weit führen. Zu erwähnen ist nur noch, daß die Aufzugsschächte zur Vermeidung von Feuersgefahr und schnellerer Verbreitung ausbrechenden Feuers wenn möglich massiv herzustellen sind. Vielfach findet dazu jetzt das Trägerwellblech, die Rabitz- und Monier-Wände Verwendung.

Kleinere Aufzüge werden vielfach in den Ausnischungen der Wände Platz finden können.

Bei Personen-Aufzügen wird sowohl auf gute Sicherheitsvorrichtungen im Getriebe, als auch bei den Aussteigeöffnungen in den einzelnen Stockwerken großes Gewicht zu legen sein.

Preise ohne Maurer- und Nebenarbeiten.

175—200 M. 20—30    „

320—350 „ 25—3°    >>

1. Handaufzüge ohne Kurbel kosten durchschnittlich bei 5 —10 kg Lastbeförderung bis auf 2,5 m Höhe einschl. Gerüst und Aufstellung...............

für jedes Meter Hubhöhe mehr

2. Desgl. mit Kurbelbetrieb bei 40—50 kg Lastbeförderung auf 2,5 m Höhe............

für jedes Meter Hubhöhe mehr

3. Warenaufzüge mit elektrischem Betriebe.

Nutzlast

Hubhöhen iu Metern (Fußboden bis Fußbodenoberkante)

7-50

10

13

16

20

kg

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

50

100

150

200

300

400

500

750

1650

1550

1850

2150

2550

3050

3500

3550

1700

2250

2550

2900

3600

3700

4050

CO TT

1850

2450

2750

2900

3700

3950

4350

5150

2250

2600

2900

3200

3950

4250

4700

5450

2550

3350

3750

4400

4950

5800

6050

6400

4. Aufzüge mit Handbetrieb durch Seil ohne Ende.

Nutzlast

Hubhöhen in Metern (von Fußboden bis Fußbodenoberkante)

7’So

10

13

16

20

kg

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

50

275

300

350

350

400

100

400

450

500

150

500

200

300

ÖOO

550

600

525

400

750

500

750

850

900

IOOO

650

800

900

950

1050

675

625

550

450

600

500

850

950

975

1150

700

900

IOOO

IOOO

1200

650

750

950

1050

I IOO

1300

700

800

IOOO

1150

1200

1400

650

750

900

1050

1200

1250

1450

5. Transmissionsaufzüge.

Nutzlast

Hubhöhen in Metern (von Fußboden bis Fußbodenoberkante)

7,5

10

13

16

20

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

50

450

500

IOO

500

600

550

650

150

550

200

300

400

500

750

650

800

950

1050

1250

700

800

950

IOOO

1150

1300

750

850

1050

1050

1200

1350

600

750

900

IOOO

1150 1250 1300 1500

650

850

950

1050

1200

1300

1450

1700

750

900

IOOO

IIOO

00 0\-f^ OJ

' j i Q <_n ’J 1

OOOO

850

1150

1250

1500

1750

1950

2100

2300

6. Hydraul. direkt wirkende Warenaufzüge.

Je höher der Wasserdruck, um so niedriger der Preis und umgekehrt.

Nutzlast

Hubhöhen in Metern (von Fußboden bis Fußbodenoberkante)

7.50

10,50

16

20

kg

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

50

IOO

150

200

300

400

500

75o

1300

1800

2050

2250

2400

2700

2950

3350

1570

2100

2400

2700

2950

3300

3550

4150

1950

2650

3050

3350

3700

4200

4550

2250

2950

2600

3500

3850

53oo

4200

4800

5150

ÖIOO

35oo

4150

4500

5000

5700

6150

7350

3100

4150

4800 5200 5800 6600 7100 8400

3600

4900

5600

6100

6800

77 50

8350

10000

7. Hydraul. in direkt wirkende Warenaufzüge.

Je höher der Wasserdruck, um so niedriger der Preis und umgekehrt.

Nutzlast

Hubhöhen in Metern (von Fußboden bis Fußbodenoberkante

7o°

10

13

16

20

kg

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

59

850

100

150

200

300

400

500

750

1000

1100

1300

1600

1850

2100

2450

950

1150

1350

1550

1900

2000

2250

2600

1050

1250

H50

1700

2100

2200

2400

2700

1150

1500

1750

1950

2400

2500

2650

3050

1250

1650

1850

2050

2500

2650

2900

3450

1500

1750

1950

2150

2650

2850

3150

3650

1700

2300

2500

2950

3500

3900

4050

4600

8. Aufzüge von der „N ordhäuser Maschinenfabrik und Eisengießerei Schmidt, Kranz & Co. inNord-hausen am Harz“ bezogen, kosten:

a)    Personen -Aufzüge für 300 kg T r a g k r a f t, d. i. für

4 Personen, bei 1,5/1,5 m Lastbodenhöhe und 20 m Hub,

einschließlich mitteleleganten Abteils mit Spiegel, Polstersitz,

Linoleumteppich, mit feinen Hölzern fourniert:

1.    Liir direkten elektrischen Betrieb mittels

Gleichstromes von 110 oder 220 Volt, bei einer Geschwindigkeit von 0,6 m für 1 Sekunde, ausschließlich Maurer- und Zimmerer-Arbeiten und elektrischer Zuleitung, einschließlich Montage, kosten.............

2.    Lür indirekten hydraulischen Betrieb wenn

2 Atmosphären Druck vorhanden ist, einschließlich Wasserbehälter und die Rohrleitung von diesem zum Aufzuge, sowie der im Keller liegenden Aufzugsmaschine, kosten .    .

3.    h'ür Transmissionsbetrieb, einschließlich sämt

licher Sicherheitsvorrichtungen, ausschließlich der Riemen, kosten    ...............

b)    Lasten - und Personen-Aufzüge von 500 kg Tragkraft, 1,5/1,5mLastbodengröße und 20mHub, mit maschigem

Drahtgeflecht, ausgekleidetem Lörderkorb:

1.    Für direkten elektrischen Betrieb bei 20 m für

die Minute Geschwindigkeit, kosten........

2.    Für indirekten hydraulischen Betrieb mit

Wasserbehälter, kosten.............

3.    Für Transmissionsbetrieb kosten.....

8000 M.

75oo „

6500 „

7000 ,,

6500 „ 5500 „

10. Fahnen.

Pür Staatsbauten werden dieselben meist von der Königlichen Werft in Danzig bezogen und sind ungefähr folgende Preise dann im Anschläge zusehen:

vor-

= 100—105 ,, = 120—126 ,,

1 Fahne 1,50    m    breit,    2,50    m    lang- =

Werden die Fahnen von anderen Fabriken bezogen, so sind ungefähr folgende Preise anzunehmen:

77

77

3P5 „ 3,75 „

4,50 „

i Fahne mit Reichs- oder preußischem Adler aus weißem Dowlas, die farbigen Teile aus Schiffsflaggentuch,

1.35    m breit, 3,0 m lang

T55 „

1,85 ,,    ,,    4,o ,,

1,85 „    „

2.35    ,,

1 Fahne wie vor, ganz in Schiffsflaggentuch,

1.35    m breit, 3,0 m lang = 20—21 M.

i,55 „

77

14—15 M. 3,5 „    „    = 17—18 „

- 23 — 24 „ „    '= 28—30 „

= 42—45 „

5,3 „

6,5 „

77

77

77

3.5    „    =25-26 „

4.5    ,,    ,,    = 40—42 „

5,5 „

,,

- 54—55 „

25,,    ,,    6,5 11    ,,    70 75 ,,

Im Durchschnitt kann für 1 qm Flagge 3—4 M. gerechnet werden.

T. XIX. Die Neben-Anlagen.

Außer obigen in Titeln geordneten Bauarbeiten sind die kleineren selbstständigen Anlagen in den Anschlägen besonders aufzuführen. Es bezieht sich dies hauptsächlich auf Umwährungen, Entwässerungen des Grundstücks, Pflaster- und Brunnenarbeiten, sowie Einebnen der Gärten und Bepflanzen derselben. Über die ersteren ist alles nötige aus den obigen i\usführungen zu ersehen, je nachdem sie in Mauerwerk, Holz oder Eisen ausgeführt werden sollen. Es bleiben noch folgende Nebenanlagen im einzelnen zu behandeln:

I. Die Pflasterer-Arbeiten.

Unter Pflasterer-Arbeiten versteht man das verbandmäßige Nebeneinanderlegen und Festranunen von Pflastersteinen auf dem natürlichen oder vorher zu bereitenden Erdboden. Es kann dies mittels unbearbeiteter rundlicher Steine geschehen, wobei eine größere Wölbung nötig ist, oder auch mittels regelmäßig bearbeiteter Steine, denen man eine flachere Wölbung geben kann. Eigentliche Fahrdämme sollten eigentlich stets aus letzteren hergestellt werden, obgleich die Anlagekosten sich bedeutend höher stellen. Das Längengefälle bei Straßen ist nicht unter 1 : 250, das Quergefälle zu 1 : 35 bis 1 : 50 anzunehmen.

Die bearbeiteten Pflastersteine für Straßendämme haben am besten eine Größe des Kopfes von 15—20 cm im Quadrat und eine entsprechende Höhe von 15—20 cm.

Um das Ausdrängen des Pflasters an den Seiten zu verhindern, wendet man größere Bordschichten an aus 30 cm im Würfel großen Steinen oder aus 12—20 cm breiten Bordschwellen. Die Sohle der Rinnsteine wird entweder durch schmale Steine oder besser durch drei hochkantig versetzte Klinker, von denen der mittlere senkrecht, die beiden anderen in schräger Richtung versetzt werden, gebildet. Der beste Unterboden für gewöhnliches Steinpflaster ist Kies, dann folgt zunächst Sand, am wenigsten eignen sich die weichen Erdarten und Lehm. Für besseres Pflaster wird eine Unterbettung von kleinen Steinen, welche sehr fest gerammt wird, oder eine solche von Beton aus Kies und Zement, oder eine solche aus einer Packlage hergestellt.

Um das Wagengeräusch, namentlich in sehr verkehrsreichen Straßen zu mildern, ist vielfach in großen Städten Stampf-Asphalt als Belag verwendet worden. Die Herstellungsweise geschieht in der Weise, daß auf einer 20 cm starken Betonlage stark erhitzter Asphalt in Pulverform 5 cm stark aufge-schiittet, mit heißen eisernen Walzen und Eisen gestampft und erhitzt wird.

Außerdem sind auch vielfach Versuche mit Holzpflaster gemacht worden, die zu einem günstigen Ergebnis für Straßen nicht immer geführt haben. Die Verwendung desselben wird sich hauptsächlich bei unserem Klima auf Höfe und Durchfahrten beschränken müssen.

Die Bürgersteige werden in neuerer Zeit meistens mit klein zerschlagenen, sogenannten Mosaiksteinen gepflastert, wenn der Untergrund aus reinem Sande oder Kies besteht, oder mit gespaltenen und an den Kanten behauenen Granitplatten in einer Breite von 1—2 m, und daneben mit Mosaikpflaster mit oder ohne Muster versehen. Sehr empfiehlt es sich auch, neben den Trottoirplatten bezw. neben den Bordschwellen Klinkerpflaster zu verlegen, oder auch den Bürgersteig aus Gußasphalt auf Beton oder Ziegellage herzustellen.

Bei einer Breite der Straße von 20 m rechnet man gewöhnlich für den Fahrdamm 12 m, für jeden Bürgersteig 4 m Breite. Bei 8 m Straßenbreite 5,30 m Fahrdamm und 1,35 m für jeden Bürgersteig, im allgemeinen 0,6 der Straßenbreite auf die Fahrbahn, 0,4 auf die beiden Bürgersteige.

Berechnung, a) Pflaster von gewöhnlichen Feldsteinen in natürlicher

Form:

Je nachdem die Höhe der zur Verwendung kommenden Steine 20 cm, 15 cm oder nur 10 cm beträgt, gehören zu 1 qm 0,21, 0,16 und 0,11 cbm Steine, wozu man noch wenigsten ¹/₄ wegen Abfall usw. hinzurechnen muß. Danach gehört zu 1 qm Pflaster von natürlichen Steinen 20 cm hoch 0,26 cbm Steine, zu 1 qm Pflaster von natürlichen Steinen 15 cm hoch 0,20 cbm Steine, zu 1 qm Pflaster von natürlichen Steinen 10 cm hoch 0,14 cbm Steine.

Der Zuschuß an neuen Steinen beim Umlegen alten Pflasters richtet sich nach der Verwendbarkeit der vorhandenen Steine und kann vorher nur abschätzungsweise bestimmt werden. Es kann derselbe für das Quadratmeter 0,04—0,16 cbm betragen.

b) Pflaster aus behauenen Steinen:

Es gehören zu 1 qm Pflaster aus behauenen Steinen 0,25 cbm aufgesetzter Kopfsteine, wenn die Steine 25—30 cm im Quadrat Kopf fläche und 20—24 cm Höhe haben, bei kleineren Steinen jedoch 0,18—0,20 cbm.

Preise. Bei Tagelohn-Arbeiten rechnet man für die Stunde einschließlich der Vorhaltung des Handwerkszeuges sowie des Meistergeldes

für einen Gesellen 0,50 M. für einen Rammer 0,45 ,, für einen Arbeiter 0,30 ,,

1 cbm Feldsteine zu zerschlagen einschließlich Vorhaltung und Unterhaltung der Possekel und Hämmer, je nach der Größe

0,20—0,25 M. 0,50—1,00 „

der Steine    ........

1 cbm dergl. mittels eiserner Keile zu sprengen

I eiserner Keil kostet..............

1 cbm Steine aufzusetzen ............

1 qm altes Pflaster aufzureißen...........

1 qm altes Pflaster aufzureißen und neu zu verlegen .

1 qm Bürgersteig aufzubrechen und die Steine fortzuschaffen

1 Rüstloch zuzupflastern.............

1 cbm Kies zu liefern und anzufahren........

1 qm Untergrund einzuebnen und die Erde festzustampfen .

1 m Rinnstein nach dem Gefälle za pflastern......

1 qm Pflaster mit gewöhnlichen Feldsteinen neu zu pflastern . ausschl. Herstellung der Unterbettung, ausschl. Lieferung

der Steine.................

1 qm Pflaster mit gewöhnlichen Feldsteinen neu zu pflastern

einschl. aller Materialien.............

1 qm desgl. mit ausgesuchten kleinen runden Steinen dergl. 1 qm Pflaster aus gewöhnlichen runden Kopfsteinen, etwa 20 cm stark, einschl. Lieferung der Steine, desgl. anzufertigen, die Steine gehörig zu versetzen und abzurammen, nach der Vollendung des Pflasters mit Kies zu überschütten, einschl.

aller Materialien...............

1 qm Pflaster aus geschlagenen polygonen Steinen desgl.

einschl. der Steinlieferung...........

1 qm Pflaster aus rechteckig behauenen Quadratsteinen aus Granit, die Steine in geraden oder schrägen Reihen, mit wechselnden Fugen die Wölblinie zu versetzen und abzurammen, nach der Vollendung das Pflaster mit Kies zu überschütten, einschl. aller Materialien, ausschl. Einebnungsarbeiten .

1 qm Steine zu behauen in gleichgroßen oberen Ansichten 1 qm Pflaster mit kleingeschlagenen Steinen, mosaikartig, aber ohne Muster herzustellen, einschl. aller Materialien .

1 qm Pflaster wie vor, mit einfachen Friesen, in 2 Farben,

weiß und grau desgl..............

1 qm Pflaster wie vor, mit bunten Mustern, desgl.....

1 qm Pflaster, ebenso, aber mit weißen karrarischen Marmorsteinen desgl.................

1 m Granitbordschwelle am Rinnstein zu verlegen ....

1 qm Trottoirplatten neu zu verlegen........

1 qm dergl., 1,25 m breit aufzunehmen und mit dem nötigen Gefälle wieder zu verlegen, einschl. Zuschuß von neuen

Platten durchschnittlich............

1 qm Trottoirplatte von schlesischem Granit ausschl. Verlegen 1 m Granitbordschwelle auf 2 Seiten glatt und winkelrecht

bearbeitet anzuliefern.............

1 qm Pflaster aus würfelartigen Granitsteinen, 20 cm im Quadrat, die Steine in geraden oder schrägen Reihen mit wechselnden Fugen auf Steinunterhaltung oder auf Beton aus Kies und Zement, 20 cm hoch zu versetzen und abzurammen, die P'ugen mit Zement oder mit Pech zu vergießen einschl. Erdaushub

und aller erforderlichen Materialien........

1 qm Holzpflaster, 13 cm stark, auf Unterbettung von Beton aus Kies und Zement, 20 cm stark, herzustellen einschl. aller Materialien...............

0,50—0,60 M. 0,20—0,30 „ 0,10—0,15 „ 0,40^-0,50 „ 0,20—0,30 0,40—0,50 2,00—5,00 „ 0,06—0,10 ,, 0,10—0,20 ,,

0,25—0,40 „

3,00—4,00 „

2,50—3,50 „

4,00—5,00 ,,

5,00—7,00 „

8—12 1,50—2,00 „

2,00 — 2,50 „

4,00—4,50    „

7,50—11,00 „

I4—I5 0,30—0,40 „ 0,30—0,50 „

5-6 9—10

6—8

15—20

,,

B.

46

7 22

I qm desgl. auf Unterbettung von Kies.......

I qm Asphaltpflaster, 5 cm stark, gestampft auf Unterbettung von Beton, aus Kies und Zement herzustellen einschl. Erdaushub und aller Materialien...........

I qm desgl. mit Packunterlage.........

I qm Chaussierung mit Packlage und Steinschlag herzustellen einschl. Lieferung sämtlicher Materialien, Abwalzen usw. . I qm Klinkerbahn, hochkantig, auf Kiesbettung fix und fertig einschl. Material...............

12—15

12 — 15 10—13

3—4

4—5

M.

1. Kosten der Steinschlagbahn einer Chaussee.

a)    Planierung der Auf- und Abträge in leichtem Lehmboden für 1 qm 0,06 M.

für 1 cbm 12,00 M.

1,00 „

b)    Packlage:

1.    Ankauf der Steine

2.    Transport zur Verwendungsstelle ,,    1

zusammen für I cbm 13,00 M. Bei einer Stärke der Packlage von 15 cm sind für 1 qm 0,20 cbm Steine erforderlich, also

für 1 qm 2,60 M. j> I » 0,16 ,,

3. Packlage herzustellen .

Packlage für 1 qm 2,76 M.

c) Schotter:

, 1. Ankauf und Transport der harten Steine

für 1 cbm = 12,00+ 1,00 M......

Zu 1 cbm Schotter sind 1,3 cm Steine nötig. Es kostet daher 1 cbm Schotter

an Steinen.........

2. Schotter zu schlagen, für I cbm . einzubringen, ,, I

13,00 M.

3-

zusammen für 1 cbm 10,37 M-

Bei 10 cm Schotterstärke kostet 1 qm 1,04 M.

d) Kies:

1. Ankauf und Transport für 1 cbm = 0,80 + 1,50 M.

2. Kies einzubringen .

= 2,30 „ für 1 cbm 0,19 ,, zusammen für 1 cbm 2,49 ,,

Bei 8 cm Kiesstärke kostet das qm 0,25 M.

e)    Abwalzen der Chaussee.....

f)    Für Aufsicht und Geräte ca. 10% .

,, 0,20 ,, ,, 0,24 ,,

Summa für 1 qm Steinschlagbahn 2,65 M. Die Stärke der Steinschlagbahn ist nach dem Abwalzen nur noch 25 cm.

2. Kosten einer Pflasterbahn aus Feldsteinen.

a)    Planierung der Auf- und Abträge in leichtem Lehmboden für 1 qm 0,06 M.

b)    Feldsteine-Ankauf und Transport für 1 cbm 12,00 M.

bei 15’ cm Stärke............

c)    Feldsteine zu zerschlagen..........

d)    Sand-Ankauf und Transport für 1 cbm = 0,80 + 1,50

— 2,30 M. Bei 20 cm Dicke der Lage ....

e)    Sand einzubringen = 1,5 • 0,02 M........

f)    Feldsteinpflaster herzustellen und abzurammen .

g)    Aufsicht und Geräte ca. 10%    .    .......

1 „ 1,80 „

,, 0,03 „

,, 0,46 ,,

1 ,, 0,03 >,

1 „ 0,35 „ 1 ,, 0,27 j)

Summa Feldsteinpflaster für 1 qm 3,00 M.

3. Kosten einer Pflasterbahn aus Polygon-Pflastersteinen.

a)    Planierung der Auf- und Abträge in leichtem Lehm

boden .    .    ,...........

b)    Polygon-Pflastersteine anzukaufen bei 16 cm Pflaster

stärke ..............

c)    Der Transport der Steine zur Verwendungsstelle .

d)    Sand anzukaufen und zu transportieren für 1 cbm

2,30 M.; bei 15 cm Stärke.......

e)    Sand einzubringen 1,2 *0,02 M........

f)    Polygon-Pflaster herzustellen und abzurammen .

g)    Aufsicht und Geräte ca. io°/₀

für 1 qm 0,06 M.

33

1    )> 3)00 )>

>) 1 n 1 )6o ,,

>» 1 >) )> 1 >?

)>

)> I >>

))

))

>>

Summa Polygon-Pflaster für 1 qm 6,00 M.

4. Kosten einer Pflasterbahn aus Reihen-Pflastersteinen.

a)    Planierung derAuf-und Abträge in leichtemLehmboden für 1 qm 0,06 M.

b)    Reihen-Pflastersteine anzukaufen bei 16 cm Pflaster

stärke ..............

c)    Der Transport der Steine zur Verwendungsstelle .    ,, 1

d)    Sand anzukaufen und zu transportieren für 1 cbm

2,30 M., bei 15 cm Stärke.......

e)    Sand einzubringen 1,2 • 0,02 M.......

f)    Reihenpflaster herzustellen und abzurammen

g)    Aufsicht und Geräte ca. i2°/₀.......

33

6,00 „ 1,60 „

ui Os O

33

33

33

33

Summa Reihenpflaster für 1 qm 9,20 M.

5. Kosten einer Klinkerbahn (hochkantig gestellte Klinker).

a)    Planierung der Auf- und Abträge in leichtem Lehm für 1 qm 0,06 M.

b)    Klinker anzukaufen für 1000 Stück 35 M., auf 1 qm

gehen 60 Stück...........

c)    Transport der Klinker, für 1000 Stück 10 Mk. .

d)    Sand anzukaufen und zu transportieren für 1 cbm

2,30 M., 20 cm hoch.........

e)    Sand einzubringen 1,5.0,02 Mk.......

f)    Klinkerpflaster herzustellen, einzuschlämmen usw. .    ,,

g)    Aufsicht und Geräte ca. 15%

33

33

1 „ 2,10 1 ,, 0,60

>> 1 j) 0,46 >> 1 >) 0)03 1 „ 0,25

>)

1 )> 0,50 ,,

Summa Klinkerbahn für 1 qm 4,00 M.

6) Kosten einer Pflasterbahn aus Eichenholz-Würfeln.

a)    Planierung der Auf- und Abträge in leichtem Lehm für 1 qm 0,06 M.

b)    Ankauf der Eichenholzklötze von 15 cm Seitenlänge

(für 1 cbm 80 M.), für 1 Stück 0,27 M.; auf I qm gehen 40 Stück...........

c)    Sand anzukaufen und zu transportieren für 1 cbm

2,30 M.; 10 cm hoch.........

d)    Sand einzubringen...........

e)    Holzpflaster herzustellen.........

f)    Aufsicht und Geräte ca. 10%........

33

33

3 3₍

„ 10,80 „

33

33

33

4. Ui M Oo

33

33

33

Summa Holzpflaster für 1 qm 12,60 M. 7) Kosten einer Asphaltbahn mit Beton-Unterlage.

a)    Planierung der Auf- und Abträge in Tonboden . für 1 qm 0,08 M.

b)    Stampfen des Bodens bei 10 cm Stärke; für 1 qm

0,1 cbm; für i cbm 1,00 Mk,

)) 1 )> o, 10 ,,

c)    Beton aus mittelharten Bruchsteinen in Zementmörtel

für 1 cbm 31 M.; bei 15 cm Stärke für 1 qm 0,15 cbm für 1 qm 4,65 M.

d)    Asphaltdecke, 5 cm stark, bedarf an Asphalt für 1 qm

25 kg und an Sand 0,01 cbm; für 1 kg Asphalt 0,15 M., für 1 cbm Sand 2,30 M......

e)    Die Herstellung der Beton- und Asphalt-Decke =

1 ,, 1,20 ,, 1 ,, 2,00 ,,

0,60 + 0,60 M.............

f)    Aufsicht und Geräte je 20 °/₀........

Summa Asphaltbahn mit Beton-Unterlage für 1 qm 11,80 M.

8. Kosten einer einfachen Kiesbahn.

a)    Planierung der Auf- und Abträge

b)    Kies, 20 cm stark, Ankauf u.Transport für 1 cbm 2,30M.    ,,    1

c)    Kies einzubringen und zu planieren, 10 cm hoch für

1 cbm 0,18 M.....

d)    Abwalzen.......

e)    Aufsicht und Geräte ca. io°/₀

für 1 qm 0,08 M. „ 0,46 „

1    ,, 0,02    ,,

1    ,, 0,16 ,,

1    ,, 0,08 ,,

Summa Kiesbahn für 1 qm 0,80 M.

9. Kosten eines liegenden Klinkerpflasters für Fußwege.

für 1 qm 0,08 M.

a)    Planierung der Bahn...........

b)    Klinkerankauf und Transport für 1000 Stück 48 M.;

für 1 qm 35 Stück...........

c)    Sand 15 cm stark; für 1 cbm 2,30 M......

d)    Sand einzubringen............

e)    Klinkerpflaster herzustellen.........

f)    Aufsicht und Geräte ca. 15 °/₀.......

„    1,68    „

,, 0,21    ,,

I n 0,36    „

Summa liegendes Klinkerpflaster für 1 qm 2,70 M.

10. Kosten eines Fußweges.aus Gußasphalt.

a)    Planierung der Bahn...........

b)    Feiner Kies 5 cm stark; für cbm 2,30 M.

c)    Kies einzubringen............

d)    Asphaltdecke 3 cm stark, bedarf 30 kg Asphalt und

0,03 cbm Sand; Asphalt für 1 kg 0,12 M., Sand für 1 cbm 2,30 M............

e)    Asphaltdecke aufztibringen..........

f)    Aufsicht und Geräte ca. x 5 °/₀........

für 1 qm 0,08 M.

1 ,, o, 12 ,, 1 ,, 0,02 ,,

>> °>55 >»

j, 0,46 ,,

Summa'Asphalt-Trottoir für 1 qm 3,70 M.

2. Die Brunnenmacher-Arbeiten.

Brunnenarbeiten haben entweder den Zweck der Wassergewinnung, wobei eine Pumpenvorrichtung mit hinzutritt, oder den Zweck der Gründung durch einzelne, ähnlich den wirklichen Brunnenkesseln herabgesenkte Brunnenpfeiler, welche nachträglich ausgefüllt, bez. ausgemauert werden (s. VII. Abschnitt, B Tit. II, 1, d) S. 492).

Man unterscheidet zur Wassergewinnung Kessel- und Röhrenbrunnen, je nachdem ein größerer Schacht bis in die wasserführenden Schichten hinabgeführt wird oder schmiedeeiserne Röhren denselben ersetzen. Bei beiden Anlagen ist erforderlich, daß die nötige Wassermenge in guter Beschaffenheit geliefert wird. Vor Inbetriebnahme muß der Brunnen durch längeres Pumpen geprüft werden, ob der Wasserstand sich ziemlich gleich bleibt und das Wasser ungetrübt, von nicht zu hartem Geschmacke ist und keine organischen Beimengungen enthält.

Als gewöhnlichen Bedarf kann man für eine Person täglich 10—20 1 rechnen, falls nicht noch anderweitige Bedürfnisse vorliegen.

a) Kessel-Brunnen.

Die üblichste Weite für denselben beträgt 1—2 m. Ein Brunnen von diesen Abmessungen im Sande liefert für die Minute 200—250 1 Wasser bei einem Wasserstande im Kessel von 1 —2 m. Im allgemeinen werden für das Quadratmeter Brunnensohle 30—60 1 Zufluß für die Minute gerechnet.

Die Abteufung des Brunnenkessels ist nach den Bodenarten verschieden. Bei schwerem Ton- und Lehmboden oder steinigem Untergründe wird der Kessel ausgegraben. Der Schacht ist dann mit ¹/₁₂ Böschung zu versehen, bezw. auszusteifen.

Man verwendet zum Aussetzen oder Einschließen von Brunnen Quadersteine, Feldsteine, Ziegel und Holz. Erstere sind 50 cm lang, 20—30 cm breit und 30—42 cm hoch und werden nur da angewendet, wo sie leicht und billig zu haben sind. Die Feldsteine werden vor der Verwendung zu Brunnen gesprengt. Ebenfalls sehr gut und verwendbar zu derartigen Arbeiten sind hartgebrannte Mauersteine oder auch Klinker. Am wenigsten zu empfehlen ist die Einfassung der Brunnen mit Ganz- oder Halbholz, da letzteres dem Wasser einen Beigeschmack verleiht und in 10 bis höchstens 15 Jahren immer wieder erneuert werden muß.

Soll der Brunnen als Sammelbrunnen dienen, so sind die untersten Schichten bis auf Höhe des wasserführenden Erdreichs mit offenen Stoßfugen, mit Moos, besser filtrierenden Materialien, wie Kohle, zu mauern. Die Lagerschichten sind in Kalk- oder hydraulischem Mörtel herzustellen.

Bei weichen Bodenarten werden die Brunnen meistens gesenkt, und zwar in folgender Weise. Als unterste Lage für das Brunnenmauerwerk wird ein Brunnenkranz von 2—3 Lagen Bohlen von je 4—8 cm Stärke hergerichtet, dessen Breite sich nach der Mauerstärke bemißt.

Um das Mauerwerk sicherer zu führen, erhält der Brunnenkranz bei Brunnen von geringer Tiefe im Äußern einen Überstand von 2 cm. Wird ein beträchtliches Senken erforderlich, so sind mehrere Kränze in je 2—3 m Abstand in das Mauerwerk einzulegen mit einem Überstande von 4—5 cm, damit Latten senkrecht zwischen den einzelnen Brunnenkränzen eingespannt werden können und somit ein lotrechtes Einsenken des Brunnenkessels ermöglicht wird. Auch ist bei tiefen Brunnen die Anbringung eines Schneidkranzes aus Kreuz- oder Halbholz unter der untersten Kranzlage erforderlich. Die Hölzer werden dabei von der Innenkante abgeschrägt. Bevor mit dem Senken selbst begonnen wird, stellt man eine 1—2 m tiefe Grube her, in die-der Kranz wagerecht zu verlegen ist, nun erhält dieser zunächst eine etwa 3 m hohe Aufmauerung. Man belastet dann den Hohlzylinder mit weiterer Aufmauerung oder Eisenbahnschienen usw., gräbt die Erde im Innern aus oder entfernt dieselbe bei wasserführenden Schichten mittels des Sackbohrers. Dadurch dringt das Kesselmauerwerk allmählich immer tiefer in das Erdreich, wobei jedoch für eine lotrechte Führung Sorge zu tragen ist.

Hat der Brunnen auf diese Weise die erforderliche Tiefe erlangt, so wird derselbe, falls eine Pumpanlage eingeführt werden soll, durch ein Gewölbe oder durch einen Belag aus Bohlen oder aus Halbholz in Bodenhöhe geschlossen.

Berechnung. Die Berechnung der Steinmaterialien ist im 7. Abschnitt B, unter Tit. II, d) S. 492 bereits angeführt. Die Arbeitsleistung richtet sich nach dem Durchmesser und der Tiefe der Brunnen.

Für die Berechnung der Materialien zu den Brunnenkränzen mögen folgende Angaben dienen:

i Brunnenkranz von i m im Durchmesser erfordert 4 cm starke Bretter; von i¹/₂—2 m im Durchmesser von 5 cm Stärke, bei noch größerem Durchmesser 6—8 cm starke Bohlen. Die Brettlagen für Zwischenkränze sind 3,0 bis 3,5 cm stark. Die Kränze sind aus mehreren Lagen von je 5 —10 Brettstücken (Felgen) zusammengesetzt. Ungefähr ermittelt man den Brett- oder Bohlenbedarf in der Weise, daß man den Ring des Brunnenkranzes berechnet, denselben mit der Anzahl der Lagen vervielfacht und für Verschnitt 20—250/0 hinzurechnet. Die Befestigung der einzelnen Lagen geschieht durch Nägel, wobei man durchschnittlich 10 Stück für den Stoß rechnet, bei größeren Weiten außerdem Klammern und Schraubenbolzen. Die Klammern sind 25-—30 cm lang, 0,7—1,0 kg schwer, die Schraubenbolzen 1,0—1,5 cm stark.

Zu den Gerätschaften, welche der Brunnenmacher außer der Winde, dem Flaschenzuge Vorhalten muß, rechnet man den Sackbohrer, den Schneckenbohrer, den Löffelbohrer, das Tau und das Stoßeisen, das Visitiereisen, das Schraubenzeug, das Ventiltau, den Tillenbohrer.

Preise. Zur Rüstung bei der Senkung eines Brunnens von 1,25 — 1,50 m Durchmesser gehören:

•    15

•    30

1    Spannkette mit den nötigen Spannbrettern.......

2    Stück Balken, 3,2 m lang, 25—30 cm stark, je 15 M.

100

20 Stück Bohlen, 3,2 m lang, 30 cm breit, 8 cm stark, je 5 M.

20 „

8 Stück eiserne Winkel mit Bolzen oder Mutterschrauben, zur Herstellung der Belastungskästen, je 2,50 M..........

8 Stück Bretter zu dem Einführungskasten mit Leisten, 65 cm lang,

30 cm breit, 4 cm stark, je 1 M............

ID CO T CD

1 Sandbohrer mit Stange und Sack, Kranz und Würgeknüppel .

1 Tau, 20 m lang, 3 cm stark.............

1    Winde mit Welle, vollständig.............

2    Stück Kübel mit Kübelhaken, je 18 M..........

Zusammen 335 M.

Bemerkung. Schafft man obige Rüstung nicht selbst an, und wird dieselbe zurückgenommen von dem Unternehmer, so erhält letztere für Leihung derselben ,/₃—*/₂ des Werts.

Für Tagelohn sind durchschnittlich zu rechnen:

1 Polier 0,65—0,75 M., für Nachtarbeit mehr: 0,15—0,20 M.

0,10—0,15 „ 0,05—0,10 „

0,01—0,10 ,,

Für Vorhalten des Handwerkszeugs und der Gerätschaften nimmt man 10 0/0 des in Rechnung gestellten Tagelohns an.

1,00—1,75 M. 0,20—0,30 „

1 cbm Erde des Brunnenschachtes 5 m tief auszugraben, beiseite zu schaffen bezw. zu hinterfüllen und festzustampfen,

je nach der Bodenart.............

U5o—.2,SO

0,30—0,5°

Zuschlag für je 5 m Tiefe mehr, für das Kubikmeter 1 cbm desgl., jedoch den Schacht auszusteifen, die Hölzer wieder zu beseitigen, einschl. des Vorhaltens der Steifhölzer Zuschlag für je 5 m Tiefe mehr, für das Kubikmeter .

1 cbm Mauerwerk aus Feldsteinen in Kalk- und Zementmörtel verzwickt herzustellen bezw. die Fugen mit Moos

7,oo—7,50 „

oder Kohlengrus auszuiüllen, an Arbeitslohn.....

1 cbm desgl. aus Mauer- oder Brunnensteinen in Lehmmörtel herzustellen, an Arbeitslohn...........

i cbm desgl. in Zementmörtel, sonst wie das vorige, jedoch

9—10 M.

außen zu berappen..............

Nach den Angaben unter B, Tit. II, d) S. 492, belaufen sich die Gesamtkosten eines Kesselbrunnens aus Ziegelmauerwerk, wenn

das Brunnenwand-Mauerwerk = (d + a) n • a • T • 30 Mark, ein hölzerner Brunnenkranz = 15 • d Mark,

der Erdaushub im Trocknen =

• 71 • t • 0,80 Mark, d + 2 a\²

d + 2 a\²

• jt(T-t)-6M.

das Senken des Brunnens unterWasser =

ein I-Träger als Unterlage für die hölzerne Brunnenabdeckung= 5 *dM. die Brunnenabdeckung, aus 8 cm starken kiefernen Bohlen, samt Einsteigeklappe und Beschlag = 12 d ² Mark kosten, wobei d als Lichtweite,,, a als Wandstärke, T als Tiefe, t als Tiefe des Wasserspiegels unter der Oberkante des Brunnens in Metern und ferner t = 0,3 T und a = 0,2 d angenommen ist, im allgemeinen auf

[d (30 . T + 12) + 20] d Mark.

d =

Brunnen-

Durch

messer

in Metern

Brunnentiefe = T in Metern

10

12

Gesamtkosten des Brunnens in Mk.

1,00

122

152

1,25

1,50

184

260

231

n 00 co

212

325

242

272

302

OJ 10 to to to K

75

347

448

561

68 7

826

978

327

372

419

466

332 ! 512 |

392

605

394

462

530

597

439

568

713

875

1053

1248

53i

688

865

1062

1279

1518

623

808

7i5

928

1017

1230

1507

1788

1169

H38

¹7 34 2058

807

1048

1321

1625

1961

2328

0 Lr 1

732

865

1i68

H73

1813

2188

2598

991

1288

1625

2000

1174

1528

1928

2374

2414

2868

2868

3408

b) Röhren-Brunnen.

Statt der Kesselbrunnen werden jetzt vielfach Röhrenbrunnen in Anwendung gebracht, da letztere billiger und leichter herzustellen sind, namentlich dort, wo gutes Wasser in ausgiebiger Menge erst in einer größeren Tiefe zu erlangen ist. Außerdem haben die Röhrenbrunnen den Vorteil, daß sie leicht beseitigt und an einer anderen Stelle wieder eingeführt werden können. . Deshalb eignen sie sich namentlich zur vorübergehenden Benutzung, haben daher auch in den amerikanischen und abessinischen Kriegen vielfach Verwendung gefunden, weshalb die Brunnen auch amerikanische oder abes-sinische genannt werden.

Die Ausführung geschieht in der Weise, daß schmiedeeiserne Röhren von 25—50 mm und mehr Weite entweder eingerammt oder eingeschraubt oder durch Wasserdruck eingeblasen (eingespritzt) werden. Das Unterrohr wird daher für den ersteren Fall mit einer scharfen Spitze, für den zweiten Fall mit einer Schraube, im dritten Falle seitlich mit einem Loche neben einer Schneide versehen. Um Verstopfungen zu vermeiden, erhält die siebartig durchlöcherte Spitze eine 2—3 fache Umhüllung mit Messing- oder Kupfergaze. Bei Tiefen von über 10 m ist es vorteilhaft, eine Vorbohrung mit einem weiteren Rohre als das Standrohr ist, vorzunehmen und in das erzeugte Bohrloch den eigentlichen Brunnen mit Saugkopf einzuführen. Sollen die Röhren eingespritzt werden, was jedoch nur in feinen Sand geschehen kann, so ist um die Brunnenröhre noch eine weitere Futterrohre zu schlagen.

Innerhalb der Brunnenröhre wird das Druckwasser eingebracht, während der aufgewühlte Sand mit dem gebrauchten Wasser in dem Raume zwischen beiden Röhren nach oben wieder entweicht. Um ein Versanden des Brunnens zu verhüten, ist es notwendig, denselben vor Inbetriebsetzung gehörig abzupumpen, wodurch der feine Sand beseitigt wird und sich ein kleines Sammelbecken bildet. Auch in Kesselbrunnen werden Röhren eingebracht, namentlich dann, wenn das Senken des Brunnenkessels auf Schwierigkeiten stößt, oder wenn das Wasser des. Kesselbrunnens sowohl in der Menge als auch in der Güte nicht genügt.

Über die Preise der Rammvorrichtung und der Röhrenbrunnen s. 5. Abschnitt, XLII. 70, Seite 437-—439.

16—17 M,

Röhrenbrunnen sind in Stralsund*) zur Erschließung von Wasser bis zu 64 m Tiefe hergestellt worden. Die Kosten beliefen sich, einschl. der 51 mm weiten Futterrohren, für 1 m Tiefe auf

50

30 m . von 31 —100 m ,,    101—150 m

1 m Tiefe eines Röhrenbrunnens von 165 mm Weite, in Lehm und Kies kosten: bei einer Tiefe bis

65

80

c) Wasserhebungs-Vorrichtungen, Pumpen.

Zur Wasserhebung, wenn das Wasser nicht aus einer Leitung entnommen wird, dienen die Schwengel-Vorrichtungen mit Eimer (Ziehbrunnen), Winde mit Eimer, wie beide Arten auf dem Lande noch häufig anzutreffen sind, und die Pumpen.

Die Anwendung zum Heben von Flüssigkeiten beruht auf dem physikalischen Gesetze, daß das Wasser in einer luftleeren Röhre, wenn man letztere mit dem offenen Ende in dasselbe eintaucht, infolge des äußeren Luftdruckes 10 cm hoch steigt.

Die Pumpen bestehen aus dem Pumpenrohre oder Zylinder, dem Kolben und den Ventilen.

Durch die Auf- und Niederbewegung des Kolbens in der Röhre und das dadurch hervorgerufene abwechselnde Schließen und Öffnen der Ventile wird die Luft im Zylinder allmählich so verdünnt, daß das Wasser durch den äußeren Atmosphärendruck gezwungen ist, im Zylinder in die Höhe zu steigen.

Infolge Undichtheiten der einzelnen Pumpenteile und durch den sogen. • schädlichen Raum zwischen dem Säugventil und dem tiefsten Kolbenstande kann die Saughöhe von 10 m nicht ausgenützt werden. Man rechnet nur 6—8 m größte Saughöhe oder etwa 6—7 m über Wasserspiegel. Für größere Brunnentiefen sind dann besondere Gestänge erforderlich.

Um Wasser nach hochgelegenen Punkten zu heben oder dasselbe zum Spritzen zu verwenden, bedient man sich der Saug- und Druckpumpen, welche ermöglichen, daß das Wasser sowohl angesaugt als auch durch Druck weiter geleitet und höher gefördert werden kann.

Ein Windkessel ist bei dieser Art Pumpen nicht unbedingt erforderlich, aber sehr nützlich, da durch denselben ein gleichmäßiger, leichter und ruhiger Gang der Pumpe und ein gleichmäßiger Wasserausfluß erzeugt wird.

Für die in einer Minute zu fördernde Wassermenge gilt bei einfach wirkenden Pumpen die Formel:

Q=(o,8 bis 0,9) n-L = ( 1,4 bis 1,5) nd ²L,

4

*) ,.Deutsche Bauzeituug“ 1879, S. 205 u. f.

, meist 0,2 n.

worin Q die Wassermenge in Kubikmetern für die Minutq, n die Anzahl der Kolbenhübe für die Minute, d den Zylinderstiefel-Durchmesser und L den Kolbenhub — letztere beiden Angaben in Dezimeter bezeichnen.

Die Kolbengeschwindigkeit für die Sekunde ist:

2 n L

60

Die Geschwindigkeit des Wassers ist in den Saugröhren etwa o,6—o,8 m, in den Druckröhren etwa o,6—1,5 m für die Sekunde.

Der Durchmesser der Röhren ist ungefähr ¹/₂ bei langen Leitungen, bei kurzen ¹/₃ des Stiefels (Kolben-Durchmessers) zu nehmen.

Die untere Endigung des Saugrohrs ist zweckmäßig mit einem Saugkorb (Hub- und Rückfallventil) zu versehen und 0,2—0,5 m über Brunnensohle zu legen.

Die' Betriebskraft N der Pumpen ist in Pferdestärken

ioooQ(h + ht)

75 • 60

worin h die Saug- und h, die Druckhöhe und Q die Wassermenge bedeutet.

Die Betriebskraft wird jedoch mit Rücksicht darauf, daß die Pumpen nicht immer sachgemäß ausgeführt sind, zu multiplizieren sein mit 1,25 bei vorzüglichen Pumpen,

1,30 bei guten Pumpen,

1,40—1,50 bei gewöhnlichen Pumpen.

An einer einfachen Pumpe mit Schwengel fördert ein Mann täglich etwa 85 cbm auf 1 m Höhe. Übersteigt die Förderhöhe 5—8 m, so wird zweckmäßig der Betrieb durch Kurbel und Vorgelege vorzusehen sein.

Handpumpen finden bis zu einer Saug- und Druckhöhe bis zusammen 20 m Verwendung; bei größeren Förderhöhen ist M'aschinenkraft vorzuziehen.

Preise.

1 m kiefernes Brunnenrohr, 25 cm im Durchmesser, 10 cm

weit gebohrt, anzuliefern............

1 m Pfostenröhre desgl..............

1 m gerade Röhre desgl..............

1 m Erd- oder Unter-Röhre desgl...........

1 Bleiknie, 15 kg schwer desgl............

1 desgl., 17,5 kg schwer desgl............

1 cbm Brunnenkies zur Anlage des Filters anzuliefern

1 cbm Holzkohle desgl..............

1 Messingventil desgl...............

1 Talgscheibe desgl...............

1 vollständiger Brunnenbeschlag mit eisernem Druckschwengel desgleichen................

1 eiserner Schwengel mit Stütze desgl.........

1 eiserne Tülle mit Delphinkopf desgl.........

1 gedrechselte Brunnenkappe mit Aufsatz desgl......

1 Zug und Ventil mit Bügel einschl. Belederung, die Oberröhre 1,6 m hoch, säulenförmig, kanneliert zu bearbeiten

und anzuliefern................

1 m derselben einschl. Holz desgl..........

Die Röhre herzurichten, aufzustellen und mit der Büchse fest zu verbinden, einen Erdgraben von 5 m Länge für die Erdröhre aufzugraben und wieder zuzufüllen und die Kesseldecke aufzupassen desgl.............

5—6 M.

6—7

6—7

6—7

13—U

18—20 8—10

19—20    „

7—8

o,75—°,8o „

18—20    „

15—18    „

4— 5

5— 7

IO—12 12 — 13

y>

Die Decke auf dem Kessel aufzupassen und mit Holz zu verlegen

Desgl. mit Granitplatten desgl............

100 Bleinägel desgl................

1 stehende Röhre abzunehmen und herauszuschaffen .

3—4

7-8

6—7

M.

>>

1 Zugstange mit Bügel anzuliefern..........

1 hölzernes Ventil mit Lederklappe und Verdichtung desgl.

1 eiserne Druckpumpe auf zweirädrigem Karren, ohne Schlauch, 8 cm Durchmesser, 13 cm Hub, 45 lWasserquan-tum in der Minute, bei 1 Mann Bedienung, anzuliefern .

1 dergl. auf zweirädrigem Karren, 13 cm Durchmesser, 13 cm Hub, 115 1 Wasserquantum in der Minute, bei 3 Mann Bedienung desgl.................

1 dergl., feststehend (am Brunnen zu befestigen) mit 2 Mann Bedienung, 8 cm Durchmesser, 13 cm Hub, 45 1 Wasserquantum in der Minute anzuliefern........

1 dergl., 13 cm Durchmesser, 13 cm Hub, 115 1 Wasserquantum in der Minute, desgl............

1 dergl., 13 cm Durchmesser, 20 cm Hub, 200 1 Wasserquantum in der Minute, desgl.............

1 Hofpumpe, 6 cm Bohrung, 58 1 Leistung in der Minute desgl.

~ 1151 1841

4—5 1,50—2,00 „ 6—7

150—160 „

240—250 „

90—100 „

150—160 „

5?

8,5 „

55

IO „

1 dergl. für tiefe Brunnen, 8 cm Bohrung, 104 1 Leistung in

der Minute, desgl................

1 dergl., 10 cm Bohrung, 184 1 Leistung, desgl......

??

55

55

240—250 30—35 60—65

70—75 „

7 0—75

110—120

Zylinder

weite

Höhe von der Sohlplatte bis Deckelplatte

mm

Leistung in 1 Minute bei 45 Kolbenhüben

Liter

Lichte Weite des Saugerohres

Kosten

für

1 Pumpe

mm

Mk.

57

64

70

76

82

89

102

Freistehende Saugepumpen:

0,52 0,61 0,62 0,68 0,69 0,83 0,87

Freistehende Säulenpumpen:

i5

21

25

32

27

32

34

32

42

38

55

73

5i

5i

15

17

20

22

25

32

41

6₄

70

76

82

89

102

i,i7

1,19

1,25

1,27

1,46

1,48

F reistehende

P

7:

O)

64

7ö

89

102

2,10

2,14

2.16

2.17

p

h N -t d tO ro    (4 N O

M M ro    N    , Ol CO >0'O

p->

Ol bJ W OJ *Ö öi OJ b) OJ W OJ w 00 10 M | p ! HCCOOtOtOtO

t/1 4- ÜJ OJ OJ IO to 4- OhO0 o wi

a>

aoi 4* O O Ob Cn

Sauge- und Druckpumpen für: Brunnentiefen von 10 — 18 m kosten 110—160 M. ,, 20 27 » 30-45 M

5)

220—250    „

400—500    „

Oj

Für Gestänge und Rohr, für das Meter bei 8 cm Weite .

Desgl. bei 10 cm Weite.............

1 Hof-, Garten- und Feuer-Spritze, 8,5 cm Bohrung, 4,0 bis

4,5 cm Rohrdurchmesser, anzuliefern........

1 doppeltwirkende Saug- und Druckpumpe schafft in einer

Minute 55—370 1 und kostet mit Windkessel.....

1 desgl. ohne Windkessel.............

1 Haus- und Küchenpumpe, schafft in einer Minute 58—1701

und kostet .    .    .    ..............

1 Heißwasser- und Molassen-Pumpe (für Spiritus, heißes Wasser und andere heiße Flüssigkeiten) leistet in der Minute 150—300 1 und kostet...........

1 Abessinier Rohrbrunnen mit 30 cm hoher eiserner Obersäule, anwendbar zum Kalklöschen, für Gärten usw. bis zu

5 m Tiefe, kostet...............

1 m Verlängerung des Saugrohrs..........

1 Rohrbrunnen mit hölzerner kannelierter Obersäule mit 4 cm

weitem Kolbengang bis zu 5 m Tiefe kostet.....

1 desgl. mit 8 cm weitem Kolbengang bis zu 5 m Tiefe kostet 1 Rohrbrunnen vereint mit sämtlichen verschiedenen Konstruktionen als : Saug-, Druck- und Spritzen - Pumpe, das Wasser nach den oberen Geschossen und Behältern zu leiten:

mit 8 cm weitem gebohrten Stiefelsitz einschl. Stopfbüchse

bis zu 5 m Tiefe kostet............

mit 9 cm weitem gebohrten Stiefelsitz einschl. Stopfbüchse mit Windkessel und 1 Hahnverschluß bis zu 5 m Tiefe

kostet..................

1 qm Steine zu behauen in gleichgroßen oberen Ansichten . 1 m Rohr einschl. Kniestücken, Flanschen, Schrauben und Dichtung ausschl. Hanfschlauch und Mundstück, 8 cm weit,

kostet...................

1 desgl., 9 cm weit, kostet............

1 Pumpe neu zu beledern, desgl...........

1 Ventil in Talg und Hanf einzusetzen, desgl.......

1 Talgscheibe desgl...............

IOO—120

66—-300 60—120

22—50    „

90—135 „

75—8°

3,50—4,00

130—140 140—150

150—160 „

180—190 „ 1,50—2,00 „

O Ln O t^oo <N o O

° O O li~> Ln O

r\ ^ rN Cü H H

3. Anpflanzungen von Gärten und Parks.

Es kommt häufig vor, daß der Preis einer neuen Besitzung einschließlich Umwährung durch Zäune, Mauer oder Gitter und einschließlich der Bepflanzung des Gartens seitens des Architekten angegeben werden soll. Es wird in den meisten Fällen genügen, eine Pauschsumme von ungefährem Überschläge hierfür im Anschläge anzunehmen.

a) Obstbäume und Sträucher.*)

Hochstämmige Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, Kirschen-, Kronenbäume ...................

Halbstämmige dergl...............

1,50—2,00 M. 0,50—2,00 „

*) Siehe 5. Abschnitt, S. 445.

Spalierbäume dergl Hochstämmige Aprikosenkronen- oder Spalierbäume .    .    . 2,00—11,00

. 1,50—6,00 M.

1,50—12,00,,-0,60—1,50 „ 0,15—0,75 „

1 dergl. Pfirsichbäume Weinreben ....

Himbeeren, Johannisbeeren usw

b) Laubhölzer.¹)

Ahorn-, Kastanien-, Maulbeer-, Buchsbaum, Eschen-, Ginster-, Caprifolium-, Pappel-, Platanen-, Akazien-, Flieder-, Schneeballstämme, 0,8 m hoch, für 1 Dutzend.......

c) Nadelhölzer.

Kiefern-, Fichten-, Tannen-, Cypressen-, Lärchen-, Wacholderstämme, 0,6 m hoch, für das Stück........

Taxus, Lebensbaum usw. ebenso hoch........

Größere Nadelhölzer desgl.............

3—17

M.

0,3—1,50 M.

1.50— 2,00,,

2.50— 5.00 V

d) Verschiedene Gehölze,

2,00    3,00 ,,

Schönblühende verschiedene Ziersträucher, für das Stück . 0,40—2,00 M. Schmuckbäume nach beliebiger Wahl in starken Exemplaren, für das Stück

e) Rosen und andere blühende Zierpflanzen.

für das Stück

2,50—4,00 M. .    1,50—2,00    „

.    1,00—1,50    „

. 0,60—1,00 „

• 0,75—1,25 „

. 0,50—0,60 „

. 0,60—0,75 „

. 0,60—0,80 ,,

Hochstämmige Rosen verschiedener Art, 1,50—2,50 m hoch

im Stamm................

Dergl., 0,95 —1,10 m hoch...........

Dergl., 0,50-—0,80 m hoch...........

Niedrig veredelte Remontant-, Bourbon- und Teerosen .

Georginen.................

Päonien..................

Stockrosen.................

Phlox...................

f) Humus abheben und andecken, Besamen der Grasflächen usw.

1.    Humus abzuheben, denselben in Schubkarren zu laden, kostet

0,12 M. 0,12 „

für i cbm...................

2.    Humus anzudecken, für i cbm............

3.    Flächen anzusäen, vorher die Ackererde mittels eiserner Rechen

aufzulockern und nachher die besäet e Fläche wieder einzurechen, für 10 qm...................

4.    Rasen zu stechen, für 10 qm.............

5.    Wege zu ebnen, für 10 qm.............

6.    Wege zu bekiesen, für 10 qm............

g) Sanierung und Austrocknung von Gebäuden

nach von der Firma „Sanitas“, Unternehmen für Sanierung und Austrocknung von Gebäuden, Hermann Falkenhayn jun., Berlin S. O. 33, Schlesischestr. 39, patentamtlich geschützten Heizkörpern und Apparaten.

Die Konstruktion dieser Apparate, sowie die Bedienung und Handhabung derselben ist die denkbar einfachste.

Die Apparate werden ausschließlich mit Prima kieferner Holzkohle gefeuert, sie entwickeln weder Kohlenoxydgase noch Rauchkohlensäure, sind daher in sanitärer Hinsicht vollständig ungefährlich.

Die Apparate sind überdies sehr sparsam im Verbrauche der Holzkohlen und infolgedessen bedeutend billiger als die bisher gebräuchlichen Kokskörbe, Bauöfen usw.

Die Apparate sind, selbst in brennendem Zustande, leicht transportabel, technisch vollendet und entsprechen den höchsten Anforderungen in jeder Weise. Die heiße Luft, welche infolge der Konstruktion bis auf mehr als 200° erhitzt werden kann, entweicht nicht ziellos, sondern wird gegen ganz bestimmte Flächen geleitet, und kommt nur dort zur Wirkung, wo man trocknen will. Die zu bearbeitenden Räume werden der Benutzung nicht entzogen, da die Dimensionen der Heizkörper und Apparate sehr geringe sind, und dieselben in brennendem Zustande, ganz gleich, of offen oder geschlossen, zur Anwendung gebracht, vollständig ungefährlich sind.

Die einzelnen Teile der Heizkörper und Apparate sind leicht auswechselbar, es werden hierdurch größere Reparaturen vermieden, wodurch wiederum die Kosten der Anwendung erheblich verbilligt werden.

Der transportable Heißluftapparat mit verstellbarem Zylinder und Ausströmtrichter (D. R.-G.-M. No. 138423) dient nicht nur zur Austrocknung von Decken, sondern kann auch durch Ansetzen eines Kniees zur Austrocknung von Wänden Verwendung finden.

Der Ansatz unten am Zylinder erleichtert der kalten Luft den Zutritt zum Ofen und trägt zur Erzielung höherer Temperatur wesentlich bei. Soll der Heißluftapparat zur Deckentrocknung verwendet werden, so wird auf die Ansätze des Unterteils das Gerüst mit dem Oberteil und dem Ausströmtrichter derart aufgesetzt, daß die Drahtschnüre über die Rollen gleiten, welche wegen des daranhängenden Kontragewichtes eine Höher- oder Tieferstellung nach Belieben ermöglichen. Soll der Apparat dagegen zum Trocknen feuchter Wände oder Putzflächen verwendet werden, so wird auf die Ansätze des Unterteils das Knie mit dem Ausströmungstrichter aufgesetzt. Der Heißluftapparat ist ganz besonders zur raschen Austrocknung größerer Flächen sehr geeignet und infolge seines verstellbaren Zylinders und Ausströmungstrichters selbst in den niedrigsten Räumen verwendbar.

Die Trichter in der Balkendecke reichen teils unter die Staakung, teils durch dieselbe hindurch und ermöglichen der heißen Luft den leichteren Zutritt in die Balkenfache. Sie haften durch einen dreikantigen Ansatz selbst fest. Die Löcher, durch welche diese Trichter eingeführt werden, haben einen Durchmesser von ⁵/₄ Zoll und können wegen ihrer Kleinheit mit beliebigem Material verschlossen werden.

Transportabler Heizkörper zum Austrocknen von Zwischendecken, welcher sowohl an der Decke aufgehängt, wie auch auf dem Fußboden aufgestellt werden kann. (D. R.-G.-M. No. 138871.)

Unter dem Apparat ist ein genügend hohler Raum, so daß fortwährend ein Luftwechsel stattfindet, welcher ein Anbrennen oder Ansengen der Dielung vermeidet.

'Dieser Apparat ist von so geringen Dimensionen, daß derselbe in den kleinsten und niedrigsten Räumen Verwendung finden kann.

Ein Ausräumen der Sachen in bewohnten Häusern ist in den seltensten Fällen hierbei erforderlich.

Ein anderer transportabler Heizkörper zum Austrocknen von Decken, Wänden u. dergl. ist mit in jeder Lage feststellbaren Klappen versehen. (D. R.-G.-M. No. 134570.) Diese Klappen werden in ihrer jeweiligen Lage

durch Stelleisen festgehalten. Die Verstellbarkeit der Klappen ermöglicht, daß die ausströmende heiße Luft gegen die zu trocknenden Flächen geleitet werden kann und nicht nutz- und ziellos verfliegt. Ständer aus Eisen mit Füßen und Feststellschrauben, sowie darin auf und nieder bewegliche Rundeisen mit Auflagegerüsten bestehend, ermöglichen es, die Apparate nach Bedarf höher oder tiefer aufzustellen.

Die mechanische Windvorrichtung ist zur beschleunigten Austrocknung von Decken und Wänden von ganz besonderem Wert.

Die Windvorrichtung hält die im Raume befindliche heiße Luft in fortwährender Bewegung, wodurch nicht nur eine intensivere und schnellere Aus- . trocknung erzielt wird, sondern auch z. B. bei Neubauten usw. das teilweise Abplatzen des feuchten Putzes vermieden wird.

Der fahrbare Heizkörper zum Austrocknen von massiven Fußböden, Gewölben u. dergl. (D. R.-G.-M. No. 145338) ist leicht hin und her beweglich, die ihm entströmende Hitze wird direkt nach unten auf die zu trocknende

Fläche geleitet und bestreicht fortwährend eine Fläche von ca. 4 qm.

Ferner hat die Firma „Sanitas“ einen Apparat zur chemischen Vernichtung von Hausschwamm konstruiert.

Der Vorgang ist folgender:

Es werden in der Nähe der Balkenauflager Löcher von ca. ⁵/₄ Zoll im Lichten in die Balkendecke gebohrt und trockene Dämpfe in dieselbe eingeleitet.

Diese trockenen Dämpfe werden durch Erhitzung von Salzen und Harzen ohne Anwendung von Wasser erzeugt und sublimieren zu desinfizierenden Säuren. Nach beendeter Arbeit werden die Löcher wieder verschlossen.

Außerdem eignet sich dieser Apparat auch zur Vernichtung von Pilz-, Stock-und Schimmelbildungen auf Wänden u. dergl. ohne Anstriche und Tapeten usw. zu lädieren.

Die Isolierplatte „Sanitas“ mit nach allen Richtungen gehenden Ventilationskanälen (D. R.-G.-M. No. 153728) wird ihrer Bestimmung gemäß jeweilig aus den geeigneten Materialien hergestellt und gegen Feuchtigkeit an der der Wand zugekehrten Seite mit einem Wasser undurchlässigen Anstrich versehen. Die Isolierplatte „Sanitas“ ist stabil, billig und dauerhaft und eignet sich ganz besonders zu Isolierungen als wirksamer Schutz gegen Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Feuersgefahr oder Schall.

Auf der durch die Isolierplatte „Sanitas“ hergestellten glatten Wandfläche kann sofort tapeziert oder jeder beliebige Anstrich ausgeführt werden.

Bei Kellerfußboden ohne Unterpflaster wird folgende Methode zur Anwendung gebracht.

Der alte Fußboden und die Lagerhölzer werden entfernt, der Boden 20 cm tief ausgeschachtet, der Putz von den Frontwänden mindestens bis über Terrainhöhe von den Zwischenwänden bis Oberkante Scheuerleiste abgeschlagen und abgefahren, eine äußere und eine innere Ventilation angebracht und dieselbe später unterhalb des Fußbodens zur dauernden Entlüftung desselben geleitet. Der Boden wird mit Ziegelsteinen flachseitig gepflastert und mit Zement vei^ossen.

Alsdann wird das Pflaster, sowie die vom Putz befreiten Flächen geheizt und mit einem heißen Wasser undurchlässigen Anstrich versehen. Die Wandflächen werden hierauf neu geputzt, die Lagerhölzer auf mit ebensolchem Anstrich versehenen Unterlagen verlegt und Fußboden und Scheuerleisten darauf befestigt.

Die auf diese Art bearbeiteten Räume haben bisher noch nie wieder Anzeichen von Feuchtigkeit, Schimmel, Pilz- oder gar Schwammbildung gezeigt.

Feuchte Hof keller werden durch seitliche Ventilationen im Mauerwerk entlüftet. Die Oberlichte werden durch Glas verschlossen, der Hofbelag abgedichtet und alsdann die Kappen mittels Apparate ausgeheizt.

Die einmalige Austrocknung genügt, um die Kellereien für dauernde Zeiten trocken zu halten.

Gegen aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit werden nachträgliche Isolierschichten auf folgende Art eingebracht.

Es werden in Abständen von 15—20 cm Löcher in die Wand gestemmt, welche bis auf 5 cm durchgehen und einen Durchmesser von 1 Zoll haben. Alsdann werden die angrenzenden Mauerstreifen ca. 25—30 cm breit energisch durchheizt und in die Löcher unter hydraulischem Druck eine Wasser undurchlässige Flüssigkeit gepreßt.

Sobald die Mauerstreifen genügend durchheizt waren, sind sie porös geworden und haben die Flüssigkeit, welche nie wieder Feuchtigkeit durchläßt, in voller Breite und Tiefe durch und durch aufgesaugt.

Die hierzu erforderliche Flüssigkeit wird in geeigneten Kesseln und Feuertöpfen vorgewärmt und erhitzt.

Von hier aus gelangt die Flüssigkeit in kochend heißem Zustande ins Mauerwerk durch Röhren resp. Schlauchleitungen.

Die Kosten, welche die Anwendung aller genannten Heizkörper und Apparate erfordern, sind äußerst gering und richten sich nach Lage der betreffenden Arbeitsstelle, ob in Berlin oder außerhalb, ferner danach, ob es sich um ganze Neubauten, große Objekte oder nur um einzelne Räume in bewohnten oder unbewohnten Fläusern handelt.

Die Firma „Sanitas“ übernimmt z. B. die Austrocknung von Balkendecken schon von 0,75 M. pro Quadratmeter an, die Austrocknung von Putzflächen schon von 0,04 M. pro Quadratmeter an, die Austrocknung massiver Mauern je nach der Stärke derselben, schon von 0,12 M. pro Quadratmeter an, die Austrocknung massiver Fußböden und Gewölbe schon von 0,30 M. pro Quadratmeter an usw.

Die Heizkörper werden auch an Behörden, Architekten, Baumeister, Maurermeister, Maler, Interessenten usw. verliehen zur Erwärmung der Arbeitsstätten auf flacher Erdfläche resp. Rüstungen für Neubauten, in denen zur Frostzeit gearbeitet wird usw. und hierfür berechnet die Firma „Sanitas“ pro Tag und Apparat exkl. Kohlen und Bedienung nur ganz minimale Preise.

h) Unterlagsfilz für den Hochbau.

Von der Firma „FilzfabrikAdlershof, A.-G., BerlinC.2“ wird ein hydraulisch gepreßter, mit neutralem Erdölfett imprägnierter „Unterlagsfilz“ mit chemisch gehärteter Oberflächenschicht, D. R.-P. 90800, fabriziert. Derselbe hilft im gesamten Baufach dem Bedürfnisse ab, ein dauerhaftes, zuverlässiges Isoliermaterial sowohl für Hochbau und Brückenbau, als für Elektrizitäts- und Maschinenanlagen jeder Art, zur Beseitigung von schädlichen Erschütterungen und zur Verminderung lästigen Geräusches zu besitzen.

Der Filz erfüllt alle Forderungen, welche die Verwendbarkeit eines solchen Isoliermaterials bedingt:

1. Genügende Festigkeit durch hydraulischen Druck, stets garantiert entsprechend der beanspruchten Belastung und laut zahlreichen Druckattesten der Mechanisch-technischen Versuchsanstalt Charlottenburg. Diese ergeben, daß dieser Wollfilz durch Druck fast unzerstörbar ist. Bei einer Belastung von 500 kg pro Quadratzentimeter zeigte derselbe noch keine Rißbildung oder sonstige Anzeichen der Zerstörung. So unzertrennbar haften die verfilzten Wollhaare aneinander.

2.    Dabei doch dauernde Elastizität, um Vibrationen in der Horizontalen aufzunehmen, ohne sich in der Senkrechten zusammenzudrücken. Das kann kein anderer Körper, kein Blei, Holz usw., „nur allein dieser Filz“.

3.    Durch die Imprägnierung mit Paraffin, geschützt gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse jeder Art. Das Haar ist der unverweslichste aller organischen Stoffe, das Letzte, was noch in jahrhundertalten Gräbern gefunden wird. Also für das Baufach gibt es kein dauerhafteres Isoliermaterial, als diesen Filz.

Der Unterlagsfilz hat sich vorzüglich bewährt, um Gebäude, namentlich solche mit Eisenkonstruktion und klingenden Decken, schall- und stoßfrei zu machen, d. h.

1.    zu verhindern, daß sich die Erschütterungen und Schallwellen, welche durch Fuhrwerk und Straßenlärm jeder Art von außen ein-dringen, nicht durch die Außenwände den Trägern mitteilen und so im ganzen Haus verbreiten;

2.    zu verhindern, daß im Innern der Häuser durch Tritte vieler Menschen, Musikinstrumente, Motore und Maschinen aller Art (Gas-, Dampf motore, Dynamos, Aufzüge oder industrielle Anlagen) entstehende Erschütterungen und Geräusche sich durch die Balkenlage oder Trägerkonstruktionen von einem Raum oder einem Stockwerk zum andern in lästiger Weise übertragen.

Die übliche Art, wie die Isolierung der Trägerköpfe stattfindet durch Unterlage und Auflage von unserm imprägnierten, gepreßten Unterlagsfilz und seitliche Bekleidung mit imprägnierten, nicht gepreßten Isolierfilz ist in einer Broschüre der Fabrik genau angegeben.

Die Firma lieferte derartige Isolierungen vielfach an erste Baüf innen und Behörden für große Bauten, Verwaltungs-, Post- und Schulbauten, Lazarette, für große Handelsstätten, Warenhäuser, Fabriken, große elektrische Zentralen und Unterstationen, welche letztere ganz besonders geeignet sind, die Wirksamkeit der Filzisolierung zu erweisen.

Spezialauskünfte, Kostenanschläge, Referenzen und Filzmuster erteilt die Firma auf Verlangen gern.

i) Kupfertreibarbeiten.

il

Die Kupfertreibarbeiten haben erfreulicher M Weise einen immer größeren Aufschwung genommen j| und finden dieselben wegen ihres künstlerischen Wer-% tes und der Dauerhaftigkeit des Materials in jüngster Wg ^ Zeit für die Fassadenarchitektur häufige Verwendung. JjLl Von den Werkstätten, welche sich diesem Zweige mit gutem Erfolge zugewendet, erwähnen wir besonders die Firma Moritz Schultz, Berlin C., Alexander- pS Straße 31, deren Treibarbeiten an vielen öffentlichen ***** Gebäuden und größeren Privatbauten in Berlin und L, der Provinz zur Verwendung kamen.

VIII. Abschnitt.

Das Bauveranschlagen.

Einleitung.

Die in nachfolgendem Beispiel aufgestellle Massenberechnung und der Kostenanschlag beziehen sich auf die Art der Veranschlagung, welche in der Privatpraxis fast ausnahmslos gebräuchlich ist.

Abgesehen von der Garnison-Bauverwaltung wird in der Verwaltung für Hochbauten mit Bezug auf Bauten über 5000 Mk. Kosten nach einem anderen System veranschlagt, welches nach mancher Richtung hin die Revision des Anschlags vereinfacht, aber für die Privatbauthätigkeit nicht geeignet erscheint. Die Verwaltung geht von dem Gedanken aus, thunlichst wenig Positionen zu erhalten, die verschiedenen Arbeiten möglichst zusammenfassen und die Nebenarbeiten, soweit dies irgend möglich ist, auszuschliessen. Der praktische Meister weiss aber, dass gerade die Nebenarbeiten, falls diese mit den Hauptarbeiten verbunden werden, fast niemals ausreichend bezahlt werden.

Die für staatliche Bauten vorgeschriebene Anschlagsweise, wie solche unter anderen Lehrbüchern auch das Schwatlosche Werk über Veranschlagen klarlegt, gründet sich darauf, von der Gesamtfläche eines Stockwerks den gesamten Flächeninhalt der Räume in Abzug zu bringen und die Differenzsumme mit der Stockwerkshöhe zu multiplizieren. Überall da, wo verschiedene Höhen in demselben Geschoss auftreten, ferner für An- und Vorbauten, eignet sich dieses Verfahren nicht.

Die ältere, am meisten gebräuchliche Methode berechnet unter spezieller Aufstellung der Mauerlängen, multipliziert mit den Mauerstärken und den Höhen den kubischen Inhalt der Mauerkörper. Hierbei werden, wie das Beispiel zeigt, die Mauern je nach ihren Stärken in Gruppen zusammengestellt. Diese Art der Massenberech'nung ermöglicht es, ohne weiteres die Mauern gesondert aufzustellen, welche von verschiedenartigen Materialien aufgeführt werden sollen. Es ist also leicht zu trennen: Mauerwerk aus gewöhnlichen oder hartgebrannten Steinen, Mauerwerk in Kalk- oder solches in Zementmörtel u. s. w.

Die Aufstellung der Baukosten kann nur dann eine den Ausführungskosten entsprechende werden, wenn der Unternehmer mit der praktischen Ausführung voll vertraut ist, wenn er also weiss, welche Arbeitsleistung und welche Baustoffe durch die einzelnen Bauteile bedingt werden. Es muss ihm ferner alles zur Ausführung Erforderliche bekannt sein, denn die Zeichnung enthält wohl das Hauptsächlichste, nicht aber alle Einzelheiten.

Ein möglichst eingehender und erschöpfender Kostenanschlag bildet die Grundlage der Bauausführung und schützt den Unternehmer vor Verlusten aller Art. Oberflächliche Berechnungen führen fast immer zu Streitigkeiten mit dem Bauherrn und veranlassen den Unternehmer zu sogenannten Nachrechnungen, welche die Ursache zu Zerwürfnissen, ja oft zu Prozessen geben, die — gewonnen oder verloren — dem Unternehmer direkt oder indirekt Nachteil bringen.

Masscnbcrcchnungcn

zum

Kostenanschläge

für

in

ein Wohnhaus des Herrn N. N. ..........Strasse No. . . .

Lfde. No.

Raum Stück-

No.

zahl

Gegenstand

5 Länge

3 Breite

er

3 Fläche

3 Höhe

Inhalt

Abzug

cbm

Titel I.

Erdarbeiten.

1. Ausschachten der Baugrube.

(Nach den punktierten Linien im Ausschachtungsplan.)

Länge: 13,53 + 2.0,90......

Breite: 12,18 + 2.0,90......

i3

53

13

98 214

31 2 03

435 05

2 Fundamentgräben. Wände, 77 cm stark. Vorder- und Hinterfront 13,53.2 Wände, 64 cm stark. Giebelwand links 12,18 — 2.0,77 -    •

Scheidewand rechts, vorn.....

desgl. hinten.........

27 03 -

_0_00 CO O

20,77 —

77 20 84

Wände, 51 cm stark.

Giebelwand rechts 12,18 — 2.0,77 .    .

Scheidewand links, vorn......

2 desgl. hinten 4.32.2.......

Korridorwand..........

desgl..............

desgl. hinten 13,53 — (0,64 + 0,51 + 0,80)

64 13 29

Wände, 38 cm stark.

An der Treppe 3,44 + 0,80 .2    .    .

_4^    n    i-<    o>    qoo-1    o

6    U>    Cr«    On    o    o\ 00    öi

•fr-_O    00    n    tO    -fr. 11

5¹ 2259

Gn

38 1

92

a. Vorlagen und Pfeiler.

4 Vorlagen: 0,51 . 4.....

6 desgl. in der Mitte 0,38.6 .    .

1 freistehender Pfeiler .    .    .    .

llerdfundament.......

■^-00 Th LO O N vQ N N N |

26

53

39 — 89 5i “ 33 04 — j 78

Hierzu für den ; Arbeitsraum rund ¹/i der Masse ............

61

17 -

30

18

35

458 cbm Ausschachtung der Baugrube und der Fundamentgräben.

Lfde. No.

Raum

Stück-

No.

zahl

Gegenstand

3 Länge

3 Breite I

3 Fläche

aqon £

Inhalt

cbm

Abzug

b. Hinterfüllung der Mauern.

Hinterfüllung des Fundamentmauerwerks,

vergl. Pos. 1.........

2 Längsstreifen 13,53 + (2.0,90) 2 ... 30 2 Breitstreifen 12,04.2

66

4 60

24

08

29 74 21 67

51

4i

2 03

104 36

to

109

14

19

cbm Hinterfüllung der Fundamentmauern.

c. Ausfüllung einzelner Räume.

Ausfüllung (in Raum 14) 3.44.0,82 +

2,07 .1,00..........

ln Raum 19..........

108 96 oder rund 109

81

89

7i

12

60

36

42

34

CO

42,50

cbm Ausfüllung einzelner Räume mit Sand.

rund

42.50

307

d. Erdabfuhr.

458 —(108,96 + 42,34), rund cbm Erdabfuhr.

Titel IIa-

Maurerarbeiten.

Ln

18,50

A. Fundamentmauerwerk.

Vergl. Fundamentgräben nach Pos. 1. = 18,35, rund

cbm Fundamentmauerwerk aus Bruchsteinen in Kalkmörtel.

B Kellermauerwerk. Wände, 64 cm stark. 2 Frontmauern 13,53.2

.    . 27

06

08

17 32

Wände, 51 cm stark.

Giebelwand links 12,04 — 0,64.2 ... 10 Scheidewand rechts, vorn, einschliesslich Gurtbögen ......

Scheidewand links, hinten .    .

76

94

•    •    4 44

Wände, 38 cm stark.

Ln

10 78

13 u. 12 i6u. 18

Giebelwand rechts 12,04 — 0,64.2 .    .    . io+ö

Scheidewände 4,44.2    .    .

Scheidewand.....

. . 8;8S

~ •    5 94

C/D

Lfde. No.

Raum

Stück-

No.

zahl

Gegenstand

3 Länge

Übertrag

92-l‘g Fläche

3 Höhe

Inhalt

chm

Abzug

17 u. 18

19

11 a u. 16 a

Scheidewand..........

Scheidewand..........

Durchgehende Wand 13,53 — (0,51 + 0,38 2 Gurtbögenwände 5,94 + 4,44 ,    .    .    .

Tt-00 sQ CO

14

13U. 18

Wände, 25 cm stark.

Treppenwange 3,44+1,00.....

Pfeilervorlagen, 6 Vorlagen: 0,25.6

56 55

4 44 I 50

38

²5

39

21 49

iii

- 159

15

Einzelne Mauerteile. Untermauerung der ersten Kellerstufe .

5i 29

CO

so

CO

’S

25

25

Ni

to

CO    sC

CO_O

Hiervon geht ab: das zuviel berechnete Treppenmauerwerk. Vom Austritt der Kellerstufe bis zum Sockel die um 6 cm

172

39

zu stark gerechnete Aussenwand

2,07.0,72.0,06

09

Ch

o

vO

172,30

cbm Kellermauerwerk aus gewöhnlichen Steinen in Kalkmörtel.

172

30

2011.25

23

C. Mauerwerk des Erdgeschosses.

Wände, 51 cm stark.

2 Frontwände 13,53.2.....

Wände, 38 cm stark.

Giebelwand links 11,90 — 0,51.2    .    .

desgl. rechts hinten 4,50 + 0,38 .    .    .

Mittelmauer.........

Gurtbogenwand........

o

On

5i

13

80

Wände, 25 cm stark.

Giebel rechts, vorn........

2 Querwände 11,90 — 2.0,51 — 10.88.2 2 Langwände 6,20.2.......

2i 183

6 — 2i 76 12 40

38

30

Wandvorlagen.

40! i6

25

10

04

2 Vorlagen 0,25 , 2 1 Schornsteinvorlage 1 Schornsteinvorlage

50

i3

20

I 83

13

24

32|38

3 60 116 57 rund

116,50

cbm Mauerwerk des Erdgeschosses wie in Pos. 6...........

Cg

cg

D. Mauerwerk des Dachgeschosses.

Wände, 51 cm stark.

Hintere Treppenhauswand 2,07 + 0,25 + 0,38 Wände, 38 cm stark. Treppenhaus rechts 4,63 + 0,25 .    .    .    .

70

5i

38

4 88

38

185

4-

Lfdc. No.

Raum

Stück-

No

zahl

Gegenstand

3 Länge

3 Breite

Fläche

qm

3 Höhe

Inhalt

chm

Aczug

Übertrag

3*23

30

Wände, 25 cm stark.

2 Frontwände 2 . 13,53 — 2,70    .    .

Giebel links..........

Giebel rechts 11,90 — (4,63 + 0,51 + 0,25.2) 463+2,58...........

24 30

vO

.o

48 97 - 25

12 24

Giebeldreiecke 11,90.2.0,25 .    .

15

47

1 21

18 72

10 4¹

T reppenh aus wände 4,63+2,13

30

29

.[3,01 — 1,21)0,25 . .

Thürwand 2,07 + 0,25 + 0,13 . Schornsteinvorlage......

.    •    2 45 - 25

• • - 96 - 13

61

12

1 80 3 01

52

10

36

32,11

rund

00

32

chm Mauerwerk des Dachgeschosses wie Pos. 6........*    .    .

21U,22

E. Fachwerkswände.

2 Wände 4,63 + 2,52    .    .    .

hoch 6 88 3 34

22 98 rund

Os

23

qm Fachwerks wände

F. Rauch- und Wrasenrohre.

[3.36 + 3.60)3. .......

(3.36 + 3,60 + 3,01)2.....

1 Rohr: 1,0 + 3,60 + 3,01.    .    .    .

. 20 88 • 19 94

7 61

4§|43

rund

48 50

m Rauch- und Wrasenrohre.

G. Schornsteinkästen.

Ol co

OOO Qs Oä Os

rf ^ t-i

3,01 + 1,90, rund m Schornsteinkästen m zweifacher Schornsteinkasten in dreifacher desgl.

12

13

H. Gewölbe.

Preussische Gewölbe, in der Ebene (in plano) gemessen.

l6

17

18

An der Kellertreppe 1,15 . 1,00 + 1,81 . 130

2    Gewölbe 1,71 . 2.....

1 desgl. .........

3    Gewölbe zwischen Trägern .    .

92 4 44

42 5

14 1 14 4

94

30

26

39

60

50

20

31

7 98

26 16

9715 5

rund

97 5o

qm preuss. Gewölbe, ¹/₂ Stein stark, einschl. Hintermauerung.

Lfde No.

Raum

Stück-

No.

zahl

Gegenstand

3 Länge

3 Breite

1*3 Fläche

3 Höhe

Inhalt

Abzug

chm

Übertrag

I. Ziegelsteinpflaster.

CI CO

Flaches Pflaster

desgl.....

desgl.....

CO 01 CO

ZS

to 10    to

OJ Lk)    00

Treppenraum 0,82 . 1,00+ 1,81 . 1,30 .    .

(Ohne Pfeilerabzug)........

Korridor............

Gurtbogen...........

Erdgeschoss ..........

Gurtbogen...........

Treppenhaus-Gurtbogen......

desgl. .    ...........

desgl. 2,50 — 1,20    •.......

desgl..............

9i3°

4 44

3 80 6 14

5 94 1 30

- 25

-38

¹ 05

C\    CO CO O 00 t NNN

01 h io qmq n oi t^O co o

h Od N , CO |

^ W I ^ I    I

CI H CI

95 2/ rund

95,30

00

qm flaches Ziegelsteinpflaster.

Hoch kantiges Pflaster.

Dreifenstriger Raum.....

5 Thüren: 1,00.5.....

Eine Thüre........

6 14

4 26 26 16

5 ~

1 04

6 04

— 38    2

30

28,

46

oder

rund

vo

28,50

qm hochkantiges Ziegelsteinpflaster aus scharfgebrannten Mauersteinen.

K. Cementmauerwerk.

Lichtkästen nach demmitttlerenMassfestgestellt (1,30 + 2.0,25) 10 (Fundamente) Aufgebendes Mauerwerk......

Freitreppen.

Treppe nach dem Hofe ......

Freitreppe, vorn, Seitenstücke 1,70.2 .    .

Mittelstück...........

23

23

40

40

tO Lo Ln GO

Ln QO 00 00 Ln \Q

14

93

24

44

63

40

1 20

Ln

tO

10

CO

80

68

Eine Quermauer

60

98

10 Lo

Ln QO

Treppenwangen.

30

68

115

Mittelwange : 1,20 . -~-

O A COLO VO 'O

Stärke

Hierzu das vorher nicht berechnete Stück von Fundament - Oberkante bis zur Erdlinie 1,64.2........

3136

25

84

3 28

X Raum

Stück

2 No.

zahl

Gegenstand

-1

3 Läng"

3 Breite

:ä

qm

3 Höhe

Inhalt

chm

■VI

OJ

Abzug

Mittelsti’ick . Querstück

Übertrag 3 28 . . . 1 20 . . . 1 9S

~6 46

88

In)

Lrx

62

g'

97

17

9.90

18

5oO

19

10

20

23 40

cbm Cementmauerwerk.

Pflaster der Lichtkästen nach den grössten Lichtmassen gemessen.

0,90.0,59 . 10 = rund

qm der Lichtkästen aus scharfgebr. Steinen

in Cement..........

Stück Drainröhren, 7 cm im inneren Durchmesser, 36 cm lang.

(1,30 + 2.0,25) 10

m Rollschicht der Lichtkästen (vergl. Pos. 17) als Zulage.

91^5

rund

L. Cementestrich.

CO OO CS    CS

^1" O Tf 1 O rj-_LO C\ I rf rj- h vO

CO CS

IO hl Cb O 4^* Ln O CO*<r

15

13

27

32

74

20

28

CO

CS

Hiervon ab:

Für den Waschkesselherd „ die Treppe .    .

3881

CS

4 40

34k¹

rund

-64 2 50 126

4 40

to

34 40

qm Cementestrich auf Ziegelpflaster, 1,5 cm stark.

M. Verlegen von Stufen, Schwellen und Platten.

a. Stufen.

11 Stufen der Kellertreppe (1,00+ 0,10.2) 11 13 20 6 Stufen der Freitreppe (2,10 + 0,10.2,6 13 80 2 Hoftreppenstufen 1,50.2    ...

2 seitliche Stücke 6,26.2 .

4 Stücke (1,00+1,0.2)4 ....

b. T h ü r s c h w e 11 e n.

Eingangslhür 1,50 + 0,12.2

1,20 + 0,12.2    .......

Abdeckplatten der Freitreppenwangen

(0,53+0,12)2.2......

(0,67 + 0,12). 2.......

•    •    1 74

F44

2 60 ¹ 58

42,68

rund

cs

to

m Verlegen von Stufen, Schwellen und Platten.

Lfde. No.

Raum

Siiick-

No.

zahl

Gegenstand

3 Länge

s Breite

•c

Inhalt

Abzug

qm

cbm

13

18

N. Verlegen von eisernen Trägern, einschliesslich der Unterlagsplatten.

CO    O GO

o~>    vq 10

co    •

15

207,28

1 m Träger No. 16 wiegt nach dem Baukalender 17,9 kg, demnach:

11,58 m . 17,9 kg

kg-

28

9,84

48.84

1    Träger 1,00 + 0,10.2 Gewicht: 8,2 kg

2    Träger, N. Pr. 12 2,20.2 Gewicht: 11,1 kg

o    o

M    Tf-__

265,96

14.04

kg. Plierzu als zulässiges Mehrgewicht, zur Abrundung

CO

280

kg. Verlegen von T Trägern aus Walzeisen.

O. Gesimse u. Abwässerungen.

13.53 -2...........

Hiervon ab: Thüren 1.50+1,20

27 00 2 70

24136

rund

24,40

1353

13.53

11,50

CO

0*

m Sockelgesims, bestehend aus einer Rollschicht mit Abschrägung, m Hauptgesims der Vorderfront, bestehend aus einer Hohlkehlschicht, 3 Flach-schich'en und einer schrägen Rollschicht, m Hauptgesims der Hinterfront, bestehend aus 3 vorgezogenen Flachschichten.

Abwässerungen.

II Fenster: 1,05.11, rund m Abwässerung der Fensterbrüstungen des Erdgeschosses, bestehend aus 2 Schrägsteinschichten.

10 Kellerfenster: 0,90 . 10 m Abwässerungen der Kellerfenster, bestehend aus einer schräggelegten Flachschicht.

Umrahmungen.

Umrahmung d. Eingangsthür: (2,60.2) + 1,50 Fünf Fenster der Vorderfront:

[(1,90.2)+1,05] 5.......

6 70

K5

VO

3i

m Umrahmungen der Thür und Fenster mit Rundstabsteinen.

2425

50 95

rund

Lfde. No.

Raum

Stück-

No.

zahl

Gegenstand

3 Länge

3 Breite

er

g Fläche

3 Höhe

Inhalt

cbm

Abzug

P. Fugenarbeiten.

Es ist angenommen, daß die Nachbargebäude noch nicht aufgeführt sind. Die Giebel sollen daher gefugt werden. Gebäudesockel (13,53-)-12,04) . 2 Hiervon ab: Freitreppe vorn: 2,10 + 2.0,25

Die Hoftreppe..........

Erdgeschoß und Kniewand (13,53+ 11,90) 2

2 Giebeldreiecke (11,90 . -)_⁶⁶) 2    .    .    .    .

Treppenwangen (1,64.0,40 + 1,14.0,38 + 0,64.0,38)+ 0,25 (0,40 + 2.0,30) 2 —

1,52.^.2..........

J 2

Lichtschächte (1,00+2.0,52) 10    .    .    .

Rollschichten, vergl. Pos. 20 23,40.0,25 Pflaster der Lichtkästen (Pos. 18)    .

Schornsteinkasten 0,38.4......

Zweifacher Schornsteinkasten (0,38 + 0,64) 2 Dreifacher Schornsteinkasten (0,38 + 0,96)2

Ln

to

Cn

00 Ln OS Cs O O

OS Ln OO CO Ul H w OJ

00

so

sO co co rh

Ln

Ln

Ln

4 07

CO

os

20 40

1    52

2    04 2 68

10

00

i7 34

5 85

5 3i

i 67

i 43

2 68

386:42

to

4 23

382)19

rund

Cg

382,20

m Fugenverstrich.

Q. Kleinere Maurerarbeiten.

Balkenanker........

Podestbalkenanker ......

Zuganker .........

Stück

10

_S

CO

19

Co Co Co    Co

Ln -£* CO    tO

IO

Stück Balken- und Zuganker, Vermauern derselben.    '

Haustürzargen, Aufstellen und Vermauern derselben.

Kellerfenster einzusetzen und zu verputzen.

Fenster des Erdgeschosses und des Treppenhauses einzusetzen und zu verputzen .

W aschkesseleinmauerung.

19

R. Putzarbeiten.

a. Gewölbedeckenputz

nach Pos. 14. Hierzu rund

¹/₃ für die Wölbung ....

97

32

55

45

Os

130

21

qm Gewölbedeckenputz.

b. Schaldeckenputz.

130

50

18

21

43

22

63

00 to

CO Ln

72

17 73 43!45

Lfde. No.

Raum

Stück-

No.

zahl

Gegenstand

23

Treppenpodest

Übertrag

24

25

¹⁰ P j] B Länge

I O O I Cr. ^-1

3 Breite

rS

qm

3 Höhe

Inhalt

cbm

I Abzug

26

27

28

6 20 6 20 6-

to -+* Ob I o Ln O Ln O 1 Ln Q

43 45 3 n 2 43 24! —

8 06

30

Treppenhaus (2,13 + 3,00) 2,20    .

27 49 13 20 11 29

i33|o3

rund

37

133

20

21 u. 24

22

23

25

26

28

30

qm Schaldeckenputz.

c. Wandputz auf massiven Wänden.

Gurtbögen sind einseitig voll gerechnet.

Putz der Laibungen fällt fort.

(4,50 + 4,0) 2......'    •    ■    •

3,43 + 1,05 + 2.2,25    .......

463 + 2.3,83..........

(4,50 + 2,07) 2..........

Hierzu: 2,07 + (1,30. 2)......

(6,0 + 4,0) 2..........

(6,20+ 1,30) 2..........

(6,20 + 4,45) 2...........

6,0 + 2.2,20 — 1,30.......

Treppenhaus unterer Teil bis Rähm 1,21

hoch (4,63 + 2,07) 1,21......

1,62 (2,20+^Jl²>l?, ₂......

für den Teil unter Dach.

29

36

21,30 12 90

16

21

14

58

I2oI6i

co

402

84

38

436|99

rund

437

21

22

qm Putz auf massiven Wänden. Putz auf Fachwänden 3,43 + 2,25 .

24

2,25 + 1,05 .

oc co O

SO SO CO \0 -rt- CT CO

CO

45

46

39

45-50

1 la u.

qmPutz auf Fachwänden. Rapp-Putz, a. Kellergeschoß.

rund

1 ib

12

13

15

16a u. 16b

17a

18

4,44.3 + 1,71 .4.........

(4,44 + 2,06) 2...........

(4,44 + 3,44) 2 + 0,39.4......

1.81.2    + 3,82 + 1,30.......

(Eine Treppenwange ist als vollgerechnet

angenommen.)

5.94 • 3 + l.7i - 4 • • .......

6.14.2    + 1,30.2.........

(6,14 + 4,26)2+0,39.8......

SO I CT 1-t    1    fON

O co r^oo

CT H H

so O r*

vo GO QN •'3- co

01 H CT

122 68

to

b. Dachgeschoß.

13,03 + 10,58 + 11,40.2 .    .

Giebeldreiecke    .2

2

Treppenhauswand .....

46 41

2 58

SO

to

Ln

00

CO

CT

SO

"sö G' 1-0 co

Ln

10

sO

■SJ

Lfde. No.

Raum Stück-

No. zahl

Gegenstand

3 Länge

3 Breite

rS

qm

3 Höhe

Inhalt

cbm

Abzug

Schornsteinvorlage

Übertrag

454 29

-Ü3

Schornsteinkasten (Pos. 30)

Zweifacher desgl.......

Dreifacher desgl.......

7i

52

04

68

CO CO Tj"

so 10 cc o

o o o ~

JO OC Ln CO

4* Cn

M 00 ON

479 21 rund

4^

479,20

qm Rapp-Putz im Keller- und Dachgeschoß.

25

27

25

27

Filzputz.

Zulage zu dem in Pos. 38 u. 39 berechneten Decken- und Wandputz. Deckenputz .

Deckenputz .

W andputz Wandputz

20,— qm 21,30 r

Höhe

24

27

49

4I>3° 9m

137

94

189.50

qm Filzputz (Zulage).

i89|43

rund

Zementputz.

10 Fensterabwässerungen 1,12 . 10 . Treppe nach dem Hofe 0,45 + 0,28 Schornsteinabwässerungen mit voll gerechneter Oberfläche 0,38 + 0,64 + 0,96 .

Länge

20

73

98

LO d    00

d    co

80

53

75

4|°8

rund

qm Zementputz.

Nachbesserung des Putzes. Gewölbedeckenputz (Pos. 36) . Schaldeckenputz (Pos. 37) .

Wandputz (Pos. 38).....

Fachwandputz (Pos. 39) ....

Rapp-Putz (Pos. 40).....

Zementputz (Pos. 41)

130

133

436

45

03

99

46

479

21

08

1229

1228 77

rund

qm Nachbesserung des Putzes einschließlich Verputzen der Türbekleidungen u. dergl.

Fnßbodenleisten

Öffnungen und Nischen

als Abzug für die Materialberechnung.

A. Fenster.

10 Kellerfenster 0,90.10......

IO Fenster des Erdgeschosses 1,05.10 1 Treppenhausfenster.......

10

50

05

Ln Ln

CO 1-0 LO LO

O d so d r^oo

B. Türen

in 51 cm starken Wänden.

Vordere Eingangstür......

Hoftür..........

50

20

tO LO

to

<ü

Raum

Stück-

No.

zahl

Gegenstand

3 Länge

3 Breite

jd

qm

i 3 Höhe

Inhalt

cbm

Übertrag

cd

Cd

in 38 cm starken Wänden. 5 Türen im Keller 1,00.5    .    .    .

1 desgl...........

t—1 Ln

25

Tür im Erdgeschoß .    .    ,    .

in 25 cm starken Wänden.

Ln)    oj oj

00 co co

90

40

2 30 — 49

IO K> * 8

<n

HH C\

00 co

26

25

27

22

Tür .    .    .

Türen 1,10.2 Türen 1,00.3

OOI

co cd_I

M CI co

n w to

Ln Ln Ln

23

Dachgeschoß.

N) tO IO

HH Ln)

OOO

Oi h) v]

00 so

26

Ln

— 25

Ln

17a

16

15

28

C. Gurtbögen.

Höhe = Höhe bis Widerlager ~f- ²/₃ der Stichhöhe gerechnet.

in 51 cm starken Wänden.

1 Gurtbogen..........

in 38 cm starken Wänden.

1    Gurtbogen..........

2    Gurtbögen 2,45 .2.......

nach der Kellertreppe.......

Hausflur, Erdgeschoß.......

1 04 —51

3 92

4|9° 1 —

¹:94

11 [76 —

38

— 53

in 25 cm starken Wänden.

26

Erdgeschoß

10 —

25

Ln

00 loo

(NIM

tO

co

46 69 rund

46,70

cbm Öffnungen in massiven Wänden für den Abzug bei der Materialberechnung zu den Maurerarbeiten.

Öffnungen in Fachwänden.

21 U. 22

2,10

1 Tür...........

qm Öffnungen in Fach wänden wie vor.

IO

10

Verblendung.

Fenster und Türen.

10 Kellerfenster 10.0,90 .

10 Erdgeschoßfenster 10.1,05

1 Treppenhausfenster.....

1 Eingangstür........

1 Hoftür .    ........

Höhe

25

10

50 2

05 1

50 3 20 2

60

30

Ln C\ I

C\ O 00 I O

41 22 rund

qm Öffnungen für Abzug bei Berechnung der Verblendsteine.

4¹

20

Berechnung

der

llaurcrmatcrialicn.

¹

Siehe 5. Abschnitt.

Bemerkungen.

Der Bedarf an Maurermaterialien ist nach den allgemein üblichen Ansätzen angenommen worden. Während die Angaben des Steinbedarfs mit der praktischen Ausführung übereinstimmen, ist erfahrungsmäßig der Bedarf des Mauersandes zumeist ein größerer als der in den bekannten Lehrbüchern über Veranschlage angenommene. Der Mauersand reicht fast niemals aus. Die in der nachfolgenden Materialienberechnung angegebenen Sandmassen sind der praktischen Ausführung entsprechend.

Mit Bezug auf die Ergiebigkeit der Mischungen ist festzuhalten, daß

i Teil Kalk und 2 Teile Sand höchstens 2,4 Teile Mörtel ergeben.

1 hl gebrannter Kalk wiegt 90—100 kg und liefert: naß gelöscht 1,7 bis 2,4 hl Sumpf kalk (Kalkteig),

1 hl Sumpfkalk wiegt bei 50% Wasseranteil etwa 140 kg.

Mörtelsand in einigermaßen trockenem Zustande wiegt bei gemischtem Korn pro Hektoliter 140 kg.

Es ist allgemein gebräuchlich, bei Angabe des Preises für Deckenputz Rohr, Draht und Nägel auch Gips mit einzubegreifen. Dem Unternehmer wird aber daran liegen, den Bedarf dieser Materialien zu ermitteln. Es kann dies nach folgender Zusammenstellung geschehen.

Draht

Gips Rohr

Rohrnägel

stengel einfache doppelte m Stück Stück

i qm einfach gerohrter Deckenputz ohne

Gipszusatz...........

i qm einfach gerohrter Deckenputz mit

Gipszusatz...........

I qm doppelt gerohrter Deckenputz mit

Gipszusatz...........

i qm Wandputz auf ausgemauerten Fachwänden ohne Gipszusatz......

I qm desgl. ohne Gipszusatz.....

co

ro CO \0

HH

00    00    00

Ln

t-H

H-1

00 00

Ln

Ln

00

Ln

to

der Massenberechnung 2

des

Anschlags

Stück-

zahl

Gegenstand

Ol

18,50

VO t^oo

cbm Fundamentmauerwerk aus Bruchsteinen in Kalkmörtel: 1,25 cbm und 335 Liter Kalkmörtel .

Zum Mörtel: 120 1 Kalk und 300 1 Sand.

Kellermauerwerk........

Mauerwerk des Erdgeschosses .

Mauerwerk des Dachgeschosses

== 172,30 cbm

•    = 116,50 „

•    =    32,00    „

Hiervon geht ab an Öffnungen .

320,80 cbm 46,70    „

274,10 cbm

274,10

vO

cbm Mauerwerk der Pos. 6 bis 8 aus gewöhnlichen Mauersteinen in Kalkmörtel ä 400 Steine, 102 1 Kalk, 254 1 Sand.

Fachwände ......

Hiervon ab: I Türöffnung'

= 23,— qm =    2,10 „

tsi

20,90 qm

qm Fachwände, mit gewöhnlichen Ziegeln in Kalkmörtel auszumauern ä 38 Steine, 8 1 Kalk, 20 1 Sand    .    .

-b- -P-

Cb vb o o

I,IO

m einf. Schornsteinkasten ä 55 scharfgebr. Steine = 270 Stück m zweifacher m dreifacher

do.

do.

ä 92 ä 132

5?

51

55

= 45i = 145

866 Stück

HH

97,50

Ln

95,30

h-i

VO

28,50

9,90

Mörtelbedarf einschl. Rapp-Putz der Außenseiten und innerer Putz. Für 1000 Ziegel = 330 1 Kalk und 820 1 Sand, rund

Zum Abwässern der Schornsteinköpfe in Zement, die oberen Flächen voll als 1,5 cm starker Zementputz gerechnet. (Vergl. Pos. 30).

1,67 + 1,43 + 2,68 = r. 5,80 qm ä 6 1 Zement ä 18 1 Sand...................

qm ¹/₂ Stein starkes preußisches Gewölbe aus hartgebrannten Steinen in verlängertem Zementmörtel, die Gewölbe in der Ebene gemessen ä 60 Steine..........

Verhältnis von Kalk zu Zement zu Sand wie 1:1:4    .

6 1 Zement, 6 1 Kalk, 12 1 Sand fl- 12 1 Sand.

qm flaches Ziegelsteinpflaster auf Sandbettung mit ausgegossenen Fugen ä 32 Steine, 1 1 Kalk, 2,5 1 Sand + 100 1 Füllsand..................

Sandbedarf: 95,30 qm X 2,5 1 Sand = 248 + 953 1 = rund

qm hochkantiges Ziegelsteinpflaster, auf Sandbettung in Mörtel gelegt ä 52 Steine, 6 1 Zement und 8 1 Sand . . . .

cbm Zementmauerwerk ä 400 Steine, 97 1 Zement, 291 1 Sand

Bruch

steine

Gewöhn

liche

Steine

cbm

JstückV

Hartge

brannte

Steine

Verblender

Stück

²U

zu

lU

Formsteine

Rund-

- stab-

■jr- steine

Roll

schicht

Hohlkehl

steine

Schräg

steine

Kalkmörtel

<u

S =o o a N c

23,13

2 220

5 550

109 640

27958

69621

-7r

798

168

420

866

296

735

35 104

5 850

585 1 170

585 ii7o

3050

95

1 200

1 482 3960

hH

CJ\

HH

h-1

22,13! 113 488112 158I

I31 322I78696I1752I2075

K)

jderMassen-berechnung q*

2.

er.

des

Anschlags

Stück-

zahl

Geg-enstand

00

5>3o

34,40

to

42,70

K>

Os)

to W M On

24,40

i3,53

11,50

31

382,20

CO

10

Oj

4-

CO

130

. i33

OJ

\Q 00

437

45,50

497,20

Übertrag

qm Pflaster der Lichtkästen, flachseitig mit 12 mm starker Mörtelbettung ä 30 Steine, 6 1 Zement, 18 1 Sand .

qm Zementestrich auf Ziegelpflaster ä 400 Steine, 97 1 Zement, 291 1 Sand.................

m Verlegen von Stufen, Schwellen und Platten durchschnittlich 0,20 1 Zement, 0,60 1 Sand.........

6 Träger = 12 Trägerköpfe in Zement einzumauern ä 2 1 Zement und 6 1 Sand.............

m Sockelgesims ä 14 Rollschichtsteine mit Abschrägung .

m Hauptgesims ä 14 Hohlkehlsteine (Strecker).....

m Ab Wässerung der Fenster mit 2 Schrägsteinschichten ä 8 Schrägsteine (Läufer).............

m Umrahmungen der Eingangstür und der Fenster. Hierzu 1,50 + (1,05.5) für die Bögen = 6,75 m Bögen ä 17 Rundstabsteine (⁴/₄ Steine)...........=

(260.2) + (1,90.2,5) für die Tür- und Fensterecken = 24,20 m Ecken ä 13 Rundstabsteine (³/₄ Steine) .    .    —

qm Fugenverstrich ä 2,5 1 Zement und 5 1 Sand .

(Ohne Abzug der Öffnungen, aber einschließlich des Aus-fugens der Laibungen der Fenster und Türen und der Gesimse.)

Kellerfenster einzusetzen und zu verputzen ä 8 1 Kalk, 16 1 Sand...................

Fenster des Stockwerks und Treppenhauses wie vorstehend, ä 12 1 Kalk, 24 1 Sand............

Waschkesseleinmauerung aus hartgebrannten Steinen. 400 Steine, 90 1 Zement, 250 1 Sand, 1 Fuhre Lehm

qm Gewölbedeckenputz ä 8 1 Kalk, 16 1 Sand.....

qm Schaldeckenputz ä 8 1 Kalk, 16 1 Sand. (Hierzu pro qm 31 Rohrstengel, 11 m Draht und 85 einfache Rohrnägel.)

qm Putz auf massiven Wänden ä 7 1 Kalk, 14 1 Sand .

qm Putz auf P'achwänden ä 7 1 Kalk, 14 1 Sand . . . . (Hierzu pro qm 8 Rohrstengel, 4 m Draht, 40 einfache Rohrnägel.)

qm Rapp-Putz ä 5 1 Kalk, 10 1 Sand........

Bruch

steine

Gewöhnliche . Steine

Hartge

brannte

Steine

Verblender

cbm

Stück

Stück

^ Rund-

- stab- o

^ steine ¹⁻¹

Roll- w Schicht Hohlkehl- CD steine

Schräg-

steine

Kalkmörtel

gelöscht.

Kalk

— Sand

— Zement

- Sand

23,13 113 488

12158

31322

78696

1752

Ul

iS9

32

VO

207

VO

to

12

CO

C\

34i

190

92

95

3i5

'O

80

160

132

264

400

I 040 2 080

90

to

<~n

3059

6ll8

319

638

2486

4972

23,1311134881127171

9513¹5!34¹1

92I38438I92938I3058I7609

t-n

der Massenberechnung ^

des

Anschlags

Stück

zahl

Gegenstand

Übertrag

4^ 4^ 4-

00 10 1-1

189,50

1229

qm Filzputz, 100 qm zu 30 1 Kalk, 50 1 Sand.....

qm Zementputz zu 8 1 Zement und 24 1 Sand.....

qm Nachbesserung des Putzes, Verputzen der Thürbekleidungen, Fussbodenleisten und dergl., 100 qm zu 2 1 Kalk, 4 1 Sand .................

V erblendsteine.

.    =: 382,20 qm

Nach Pos. 30 Verblendmauerwerk .    .    .

Hiervon ab an Öffnungen (vergl. Öffnungen und Nischen“. Seite 748)

41,20 „

341

4*

CO TT

O *-o

qm

Ganze

11785 Ganze

rund — 11800

Bemerkung:

Die Verblendsteine sind durchweg zu Klasse III angenommen, sollen für die Vorderfront, bezw. für die Giebel Kl. II oder I berechnet werden, so sind die Flächen einzeln in Rechnung zu stellen.

Für Verlust und zur Abrunduug 6—8%    •    •

Bruch-

steine

Gewöhn- Hartge-liche brennte Steine Steine

Verblender

cbm

Stück

Stück

²/4

⁸/t

^ Rund-

- stab- o

^ steine

-- 3

RoH- £

Schicht ^ Hohlkeh - CD steine

Schräg- 3 steine

Kalkmörtel

gelöscht. ~ Kalk

— Sand

Zement-

mö'tel

Zement

Sand

23,23113488 12717

95

315 341 190

92 38438 92928 3058 7609 57    95

32    96

26

52

14663

17732

245

11 800

23,13 101 688 12 717 14663 0.87    4312    683 1337

245 17732 95 315j341 15 1268    5 15I 19

vo

00 to

38521 93075 30907705 1479 4925 iio 295

24    106 000 13 400 16000

260

I9OOO IOO 33O

36O

200

I OO 40 OOO 98 OOO 3 200 8000

Pös. d.

An

Stück-

Schlags

zahl

Zusammenstellung.

ln ln ln ln ln    41.    ^    4^4^

W M H O 10 OO^kJ C\ ln 4^

C\ w O 4^

13400

i6

260

19

100

330

360

200

100

Ln

Ln

400

Ln

98

cbm Bruchsteine.

Tausend gewöhnliche Mauersteine für die Hintermauerung der Aussenwände und für die Innenwände.

Hartgebrannte Mauersteine für Pflasterungen, Gewölbe und Zementmauerwerk.

Tausend Verblendsteine, ²/₄ Stein, III. Klasse, desgl.

Tausend desgl.    /4    „    .......    „

Formsteine (Normalformstein: Rundstabstein) ⁴/₄. desgl. (

desgl. (Rollschichststeine) ⁴/₄ mit Abschrägung. Hohlkehlsteine (Normalsteine) ⁴/₄.

Schägsteine (Normalsteine, auf 13 cm in 2 Schichten deckend) Läufer.

40000 1 gelöschter Kalk, hl gelöschter Kalk.

98000 1 Mauersand, cbm Mauersand für Kalkmörtel.

3200 1 Zement.

Eine Normaltonne von 165 —170 kg Netto- und 180 kg

3200

U » III.

¹U

III.

do.

do.

Ln

Bruttogewicht hat einen Inhalt von rund 125 1

Tonnen Zement.

8000 1 Sand.

cbm scharfen Mauersand zum Zementmörtel.

Drainröhren für die Abführung des Wassers aus den Lichtkästen, 30 cm lang, 7 cm im inneren Durchmesser.

Fuhre (zweispännig) Lehm für die Aufmauerung des Waschkesselherdes.

125

rund

Nasscnbcrcchnung

der

BalKcnhölzcr, der liölzer des Dachverbandes, der Fach wertes wände und der Lagerhölzer.

Holzliste.

Vorbemerkung.

Bei der Berechnung sind für die Längen die Zapfen hinzugerechnet. Streben und Kopfbänder sind nach dem längsten Mass einschliesslich der Zapfen berechnet.

Es ist hinsichtlich des Arbeitslohnes und des Materialbedarfes zu unter

scheiden:

1.    Das Aufbringen und Verlegen der Balken.

2.    Das Zurichten und Aufstellen des Daches und der Fach wände.

Die Arbeit wird nach Metern bezahlt. Der Preis für die Dachkonstruktionen richtet sich nach der einfacheren oder schwierigeren Anordnung des Daches. Da, wo Schiftungen erforderlich werden oder wo Türme aus dem Dache herauswachsen, müssen die Preise für das Meter entsprechend erhöht werden.

Hinsichtlich des Materialbedarfes ist zu beachten:

Je grösser der Querschnitt der Hölzer ist, je teurer ist I Kubikmeter. Auch bei aussergewöhnlichen Längen tritt eine Preiserhöhung ein. Im allgemeinen trennt man die Hölzer in 2 Gruppen und zwar in:

Balkenlagen und in

Hölzer des Dachverbandes und der Fachwerkswände.

Starke Kehl- und Gratsparren, Unterzüge und Sattelhölzer gehören zu der höher zu bezahlenden Gruppe der Balken.

Lagerhölzer werden nicht nach Kubikmetern umgerechnet, sondern ist wohl mit Bezug auf Arbeitslohn als auch auf Material nach Metern in Ansatz gebracht.

vj

Cn

CO

Position d. Anschlags

Stück-

Länge

zahl

Gegenstand

im

ganzen

H H tO VD

to

t-i HH

I. Balkenlage.

Durchgehende Balken (10,88 -j- 2.0,24) 9......

Balken (über Raum 28) (6,00 + 2.0,24^ 2......

Wechsel, Halbholz (über Raum 22) 4,63+0,25-1-0,24 —

(0,96 + 0,08 -j- 0,14—0,06)...........

Ganzholzwechsel 1,87.2............

Ganzholzwechsel ..............

Ganzholzwechsel...............

Halbholzwechsel ...............

Halbholzwechsel.......

Halbholzwechsel 0,96 + 2.0,08 -f- 2 . o 06......

Halbholzwechsel...... ...... .    .

Bohlenwechsel...... ........

HH

CO O (N Q\ O lfi

00 O w -t

^-0000 vo

K O 00 \Q 0\(N^0VQ

I58|56

rund

C\

VI

158,50

m Balkenhölzer.

i-n    VO

»—I

2. Dachverband und Fachwände.

Mauerlatte 13,03+10,58...... . .

Drempelstiele 1,12.9.........

Drempelrähme 1,63 . 2.........

Stuhlsäulen (2,69 + 0,07 + 0,06) 9.....

Rühme (13,03 + 2.0,10) 2........

Kehlbalken 5,96.13.........

Sparren 7,00.26...........

Streben 2,06.0...........

Kopfbänder der Drempelwand 1,20.14 .    .    ,

Kopfbänder der Stuhlwände 1,40.14 .... Zangen 1,10. 15    .    ...

Zu

_>    t->    t-H    1-1    OO^J    to to    to

_0 1 OnvQ    On    00    tu    ^    QMn    Q\    o    Ui

4^    4^ M    o    O    G\

00    onmd    a    co    h

K)

O O O I 00 moo vo m C\

Ol

Ov

Balken

(C

er

CÖ

tr

CD

7,-

cc.

OS

00

CO

m-

G\4^_O\t0 to I ^ 0\0 (o I O 00 CT-t^

O co

CO fH

Tj- O O t^ o CO

HH

C\ to vo Cv o\-^ O O

to

Oo

Ö\

VC

(-0

VD

0 CO

Ul

to

o,

or

13792

19198 I

Co

VO

-o

_IQ 50

2ö|o6|    25*29 20CV54    17116

P.

co

OO    O

CO VQ__^

VO Ov    vo

to

ro

VO

"SS

Position d. Anschlags

Stück

Länge

zahl

Gegenstand

im

ganzen

Übertrag

600

98

3. Fachwerks wände.

Fachwerksschwellen 4,63 -j- 2,25 -f- 0,12 .

Rähm.............

Fachwandstiele 3,40.4......

desgl.

Streben 2,70,2 Verriegelungen 7,00.2 — 1,12

3)²8 • 3

r3

38

60

84

5 40

1 2 88

493(51 rund

vo

CO

493,50

m Hölzer des Dachverbandes und der Fachwände.

Hierzu für Verschnitt und zur Abrundung ca. 5 °/o üir die Umrechnung nach Kubikmetern.......

Kubikmeter

co o VO

cbm Balkenhölzer.

cbm Hölzer des Dachverbandes und der Fachwände.

3. Lagerhölzer.

(Raum 20) 5 Lagerhölzer 4,00.5.....

(Raum 21 und 24) 5 Lagerhölzer 2,25 . 5 .    .

(Raum 22) 5 Lagerhölzer 3,83.5.....

(Raum 25) 7 Lagerhölzer 4,00.7.....

(Raum 26) 7 Lagerhölzer 1,30. 7.....

(Raum 27) 5 Lagerhölzer 6,20.5.....

20

25

19

28

3i

25

10

1 i8j40 rund

118,50

m Lagerhölzer über den Gewölben des Kellergeschosses ¹¹/n cm stark.

Balken

Verbandhölzer

²²Au

¹⁶/i«

¹³/i„

¹⁶/i«

¹³A»

M/i.

.ÜA,

13792    199B    10394    2608    2529 20054    1716    1008    3640    2361

I KO i-O00 I coVQ CO xtOO W ca fOO\inN

137

92    1918    103

94    2608    2529 200

54    1716    1008    3640

77 7o

08

1 02

506

34    1 71    1046 — 84 — 92    160    330

CO

CO

to

ro

oj vo

to

00

Ci

27 — 21 ij— 18 — - 70    675 — 23

14,07 rund:

11—    38—    78 —

61    1 10

88

Kosten - Anschlag

für Herrn N. N., betreffend den Bau eines Wohnhauses in

Strasse, No. . . .

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

Geldbetrag

im einzelnen

im ganzen

Mark Pf.

Mark

Pf.

t-H

458

109

4T50

307

Titel 1.

Erdarbeiten.

cbm Erde der Baugrube und der Fundamentgräben auszubeben, die Baugrube mit der nötigen Dossierung zu versehen, die Erde bis auf 10 m Entfernung nach Angabe des Bauleiters zu verkarren, einschliesslich der Vorhaltung der Karren und

Karrdielen.......

cbm Hinterfüllung der Fundamentmauern und der unterhalb des Terrains liegenden Mauern des Kellergeschosses mit Sand herzustellen und zwar nach genügender Austrocknung des Mauerwerks. Den Sand gut festzustampfen ........

cbm Ausfüllung einzelner Räume mit Sand herzustellen und letzteren gut festzustampfen. .    .

cbm Erde abzufahren ....

Betrag für Erdarbeiten

6o 274 So

00^4

O *-rt

4^ Co

kn vh

to

C\ 00

O CO

628    58

ui

18,50

Titel II a.

Mauerarbeiten.

cbm Fundamentmauerwerk aus Bruchsteinen in Kalkmörtel herzustellen, die Steine thunlichst lagerhaft zu bearbeiten, die Hauptecken mit grösseren Steinen in regelrechtem Verbände aufzuführen, die Fugen gut zu verzwicken und die Oberflächen regelrecht abzugleichen, einschliesslich des Transportes der Materialien auf der Baustelle .

50

46

25

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark

Pf.

im ganzen Mark | Pf.

VO

172,30

116,50

CO

32

C\

23

HH

48,50

H-1

4,90

4,90

Übertrag

cbm Mauerwerk des Kellergeschosses aus gewöhnlichen Steinen in Kalkmörtel aufzuführen, die Öffnungen anzulegen und zu überwölben, die Ein- und Ausrüstung der Bögen zu besorgen, sonst wie Pos. 5.....

cbm Mauerwerk des Erdgeschosses wie vorstehend angegeben aufzuführen ........

cbm Mauer werk des Dachgeschosses wie in Pos. 7 angegeben aufzuführen.....

qm Fachwände mit Steinen auszumauern, die Steine bei dem Anschluss an die Stiele und Streben gut zu verzwicken, die Steine nach der Form der Dreikantleisten zuzuhauen .    ♦    .

m Rauch- und Wrasenrohre in den Wänden auszusparen, einen regelrechten Schornsteinverband herzustellen, die Rohre im Innern zu putzen, einschliesslich der Herstellung der Reinigungsöff-nungen .........

m einfachen Schomsteinkasten im Dachraum und über das Dach hinaus aufzuführen, einschliesslich der Ausbildung eines einfachen Schornsteinkopfes durch eine 3 cm weit vorgezogene Schicht.........

m zweifacher Schornsteinkasten, sonst wie vorstehend angegeben aufzuführen .......

46

25

80

10

30

80

5°

20

60

482

361

105

18

24

15

22

04

15

60

40

25

68

I 54

1,90

m dreifachen Schornsteinkasten wie in Pos. 11 angegeben aufzuführen ........

80

11 I 02

Nl

4^

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlgung

Geldbetrag

im ganzen Mark 1 Pf.

im einzelnen Mark [ Pf.

Übertrag

1097

93

NH

97>5°

NH

Cn

95,30

NH

VO

28,50

9,90

NH

co

5,30

10

K3

23=40

CS

34,40

N>

to

42,70

qm preussisches Gewölbe zwischen eisernen Trägern, ¹/₂ Stein stark in verlängertem Zementmörtel im Schwalbenschwanzverbande auszuführen einschl. der Hintermauerung, Aufstellung und Beseitigung der Einschalung sowie Vorhaltung und Anfertigung der

Lehrbögen.......

qm flaches Ziegelsteinpflaster auf Sandbettung mit ausgegossenen Fugen in Kalkmörtel herzustellen, einschl. der Herstellung der

Sandbettung.......

qm hochkantiges Ziegelsteinpflaster auf Sandbettung in Mörtel gelegt auszuführen, dem Pflaster in der Waschküche das erforderliche Gefälle zu geben .    .

cbm Zementmauerwerk aufzuführen, die Steine gut anzunässen, das Mauerwerk vollfugig herzustellen .........

qm Pflaster der Lichtkästen in Zement anzufertigen, dem Pflaster das nötige Gefälle zu geben, die Steine voll in Mörtel zu

legen.........

Stück Drainröhren, 30 cm lang, 7 cm im inneren Durchmesser in den Lichtkästen mit Gefälle in Zement einzumauern .    .    .

in Rollschicht der Lichtkästen in Zement zu verlegen als Zulage zum vollen Mauerwerk .    .    .

qm Zementestrich, 1,5 cm stark, auf Ziegelsteinpflaster herzustellen und sorgfältig abzugleichen, die Steine vorher von Staub zu reinigen und gut anzunässen . m Stufen, Schwellen und Platten aus Werkstein wagerecht zu verlegen, die Köpfe sorgfältig in Zement einzumauern .    .    .

60

65

75

50

50

50

60

10

50

156

61

95

49

88

65

35

95

14

37

64

04

84

05

.J

Position

Anzahl

Gegenstand der. Veranschlagung

im einzelnen

Mark Pf.

im ganzen Mark j Pf.

to

ro

280

cs

■1*

24,40

to

Ln

13,53

to

VO

13,53

vj

11,SO

co

to

o\

31

CO

382,20

Übertrag

kg eiserne Träger aufzubringen, wagerecht zu verlegen, die Köpfe derselben sorgfältig in Zement einzumauern, einschl. Aufbringen und Verlegen der gusseisernen Unterlagsptatten.....

m Sockelgesims, bestehend aus einer Rollschicht mit Abschrägung herzustellen, die Steine mit engen Fugen aneinanderzufügen, die 4 Ecken des Gebäudes aus Flachschichten zu bilden und die Steine entspre* chend zuzuhauen, als Zulage zum vollen Mauerwerk .    .    .

m Hauptgesims der Vorderfront, bestehend aus einer Hohlkehlschicht, 3 Flachschichten und einer schräggelegten Rollschicht auszuführen.......

m Hauptgesims der Hinterfront, bestehend aus drei vorgezogenen Flachschichten......

m Ab Wässerung der Fensterbrüstungen des Erdgeschosses, bestehend aus 2 Schrägsteinschich-t.en, die Formsteine sorgfältig in Zement zu verlegen .    .    .

m Abwässerungen der Kellerfenster durch schräg in Zement verlegte Flachschichten .    .

m Umrahmungen der Thür und der Fenster der Vorderfront mit Rundstabsteinen herzustellen .

qm Fugenverstrich herzustellen, die Fugen vorher auszukratzen, den Fugenmörtel entsprechend zu färben, einschliesslich des Reinigens der Flächen mit verdünnter Salzsäure, des Nach-spülens mit Waser und der Lieferung der Salzsäure ....

1559 99

2    80

784

60

i-i

0\

I 60

50

50

80

30

80

co

MD

Ln

VJ

VO

Ln

Ul

o\

Ul

to

CO

o\

Cn

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark

Pf.

im ganzen Mark ] Pf.

co

19

CO

OJ

10

co

-A

II

CO

Ln

co

130

co

133

Übertrag

Stück Balken- und Zuganker anzubringen, die Zuganker in die Balken einzulassen, die Splinte sorgfältig zu vermauern .    .    .

llausthürzargen aufzustellen, die zurVerankerung dienenden Eisen zu vermauern, die Zarge der vorderen Thür zum Schutz gegen Beschädigungen mit angestifteten dünnen Brettern zu versehen

Kellerfenster einzusetzen und zu verputzen........

Fenster des Erdgeschosses und des Treppenhauses mit Hilfe des Tischlers einzusetzen und zu verputzen.......

Waschkesseleinmauerung auszuführen, die Züge sorgfältig nach näherer Angabe herzustellen, den Rost, die Feuerungs- und Aschenfallthür zu vermauern, . die Aussenflüchen in Zement zu fugen.........

qm Gewölbedeckenputz anzufertigen .........

qm Schaldeckenputz anzufertigen, die Schalbretter zu berohren, einschl. der Lieferung des Rohres, des geglühten Drahtes, der Rohrnägel und des Gipses .    .

2715

05

30

50

60

70

IO

16

50

20

73

133

CO

co

437

qm Putz auf massiven Wänden, durchschnittlich 1,5 cm stark herzustellen, in den Wohnräu-men als Übergang der Wand zur Decke eine 4 cm hohe Voute zu putzen, die Mauerlatten zu berohren, vorstehende Kanten bei Schornsteinvorlagen etwas abzurunden.....

60

78

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen Mark | Pf.

im ganzen Mark I Pf.

cn

VO

45,50

479,20

189,50

4^-    4^

CO

1229

Übertrag

qm Putz auf Fachwänden herzustellen, die Hölzer mit kurzen, beiderseitig 2 cm überstehenden und rechtwinklig zur Faserrichtung angebrachten Rohrstengeln zu berühren einschliesslich der Lieferung von Rohr, Draht,

Nägeln und Gips.....

qm Rapp - Putz im Keller und Dachgeschoss anzufertigen .    .

qm Filz-Putz zweier Wohnräume herzustellen, den Putz fein aufzuziehen und mit einem mit Filz versehenen Reibebreit zu

ebnen .........

qm Zementputz, 2,5 cm stark, herzustellen ........

qm Nachbesserung des gesamten während der Bauzeit beschädigten Putzes einschl. des Ver-putzens der Fussbodenleisten, derThürbekleidungen, der Öfensockel, Ofenröhren, der Fensterblendrahmen, der Latteibretter

und dergl........

Bemerkung: Für sämtliche in Kalkmörtel auszuführenden Putzarbeiten ist der Kalk mindestens 3 Monate vor dem Gebrauch in einer besonderen Grube einzulöschen. Für Vorhaltung der Geräte und Rüstungen sowie für deren An- und Abfuhr etwa 6°/₀ des Maurerarbeitslohnes.

Betrag für Maurerarbeiten

5064

25

75

34

13

30

30

10

143

76

56

85

122

198

3624

90

CO

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen Mark | Pf.

im ganzen Mark ! Pf.

Titel II b.

4^

4*

24

4^

160

4*    4^

12400

16

4^

C/O

260

4>.

19

<-n

100

«_n

330

i_n

to

360

<_n

ro

200

Maurermaterialien.

Bemerkung: Es ist angenommen, dass sämtliche Materialien frei Baustelle angeliefert werden, wo dies nicht geschieht, ist das Fuhrlohn besonders in diesem Titel mit in Ansatz zu bringen.

cbm mittelgrosse Bruchsteine, d eren Lagerflächen keiner besonderen Bearbeitung bedürfen, frei Baustelle anzuliefern und für die Aufmessung ordnungsmässig ohne überflüssige Hohlräume aufzusetzen .    ........

Tausend gewöhnliche Ziegelsteine nach eingereichter Probe von gleichmässig gutem Brande anzuliefern und aufzusetzen .    .

hartgebrannte Mauersteine nach Probeziegel wie vorstehend. . Tausend Verblendsteine III. Klasse, nach Probe, ²/₄ Steine (Lochsteine) anzuliefern von durchaus gleichem Format, thun-lichst scharfkantig, aber mit unwesentlichen Verschiedenheiten

in der Farbe......

Verblendsteine, s/₄ Steine, sonst wie vorstehend ä Tausend .    .

Tausend Verblendsteine, */₄Steine, wie vorstehend ä Tausend .    .

Normalformsteine (Rundstabsteine)

II. Klasse von gleicher Farbe und mit fehlerlosen Kanten, ⁴/₄

Steine.........

Normalformsteine (Rundstabsteine) ³/₄Steine, sonst wie vorstehend Rollschichtsteine, i/i Steine, mit

Abschrägung.......

Normalformsteine (Hohlkehlsteine) ⁴/₄ Steine, sonst wie Pos. 50 .

192

25

32

20

30

16

09

08

06

4000

396

320

304

26

21

16

80

80

40

60

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen Mark | Pf.

im ganzen Mark Pf.

54

100

55

400

56

98

57

25

53

59

10

60

Übertrag

Normalformsteine (Schrägsteine), auf 13 cm in 2 Schichten abdeckend als Läufer oder die doppelte Zahl als halbe Steine, sonst wie in Pos. 50 ...    .

hl gelöschter Kalk.....

Bemerkung. Die Herstellung der Kalkgrube und deren Zufüllung sowie die Vorhaltung der Kalkbank und die Zubereitung des Mörtels ist Sache des Unternehmers.

cbm Mauersand für Kalkmörtel anzuliefern und denselben durchzusieben. Der Sand muss frei von schädlichen Beimengen, insbesondere frei von Erde und Lehm sein. Hiervon ca. 1 cbm besonders feinen Sand von gleichmässigem Korn für den Filz-Putz. Den Sand für die Aufmessung regelrecht aufzusetzen Tonnen Zement, Normaltonnen mit ca. 180 kg Bruttogewicht und ca. 125 1 Inhalt von der im Vertrage bezeichneten Zementfabrik

anzuliefern.......

cbm scharfen, reinen gewaschenen Sand von gleichmässigem Korn für Zementarbeiten anzuliefern und ordnungsmässig aufzusetzen Drainröhren, 30 cm lang, 7 cm im inneren Durchmesser aus scharfgebranntem Thon anzuliefern . zweispännige Fuhre reinen fetten

Lehm anzuliefern.....

Bemerkung. Liefert der Unternehmer den Sand, so bleibt es ihm überlassen, denselben von seinem Lieferanten aufsetzen zu lassen, lässt er ihn selbst anfahren, so wird das Aufsetzen des Sandes überflüssig.

Betrag für Maurermaterialien

53oi

00

CO O

Ln

VO

co O

VO

Ln

<0

co

vO

Ul

-h»

to

Ul

I 6450

ÖO

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark

Pf.

im ganzen Mark Pf.

VO

51,30

Titel III.

Asphaltarbeiten.

Der Quadratinhalt der mit Asphalt-isolierungzu versehendenMauern ergiebt sich aus Pos. 5 der Massenberechnung des Kellermauerwerks == rund qm Isolierschicht aus bestem natürlichem Asphalt, 1,5 cm stark aufzutragen, einschliesslich aller Materialien, Gerätschaften und

des Brennholzes.....

Betrag für Asphaltarbeiten

102

102

60

60

C\

35,50

'O

1,80

C\

B5o

Titel IV.

Steinmetzarbeiten einschliesslich des Materials.

13 20+ I3,80 + 3,00-f0,52 + 4,80 (nach Pos. 22 der Massenberechnung) = rund m Stufen in den erforderlichen Abmessungen aus wetterbeständigem feinkörnigem Sandstein herzustellen, zwei Seiten schar-riert, die übrigen gespitzt zu bearbeiten und frei Baustelle

zu liefern........

1,74 = rund (Vergl. Pos. 22) m Hausthürschwellen aus Granit, zweiseitig gewöhnlich gestockt, der vorderen Eingangsthür, 56 cm Auftritt, 18 cm Steigung, einschliesslich der Ab Wässerung und Erhöhung unter dem Wasserschenkel ........

1,44 = rund (Vergl.Pos. 22) m Hausthürschwelle der hinteren Aussenthür, zweiseitig gewöhnlich gestockt, 50 cm breit, sonst wie vorstehend......

213

20

36

15

22

50

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark

Pf.

im ganzen Mark Pf.

Übertrag

271

50

AO

Ul

14,70

Ca

Ca

4;20

2,10.7 =

m die Schwelle und die Stufen der vorderen Freitreppe mit einem einfachen Profil nach Zeichnung zu versehen als Zulage .    .    .

2,60 -f- 1,58 — rund (Vergl. Pos. 22.)

m Abdeckplatten der Freitreppenwangen aus wetterfestem feinkörnigem Sandstein zu bearbeiten, die Oberflächen in je 3 Flächen abzuwässern, die einzumauernden Köpfe rechteckig zu bearbeiten......

14

70

IO

42

Betrag für Steinmetzarbeiten

327

70

AG

158,50

C/o

439,50

C\

AO

14

Titel V.

Zimmerarbeiten und Material.

Bemerkung. In den Preisen ist das Anfahren der Materialien, sowie die Vorhaltung, die An- und Abfuhr aller Gerätschaften mit einbegriffen. (Vergl. die Holzliste.)

m Balken, Ganz- und Halbholzbalken, zuzurichten, aufzubringen

und zu verlegen.....

m Hölzer des Dachverbandes und der Fach werkswände zuzurichten, abzubinden und aufzustellen, einschliesslich der Anbringung des Eisenzeuges, der Abnagelungen und Nagelung mit schmiedeeisernen Sparrennägeln .    .

cbm geschnittenes kiefernes Balkenholz mit höchstens 2 cmWald-kante, gesund, rechtwinklig geschnitten in den erforderlichen Abmessungen anzuliefern .    .

cbm Hölzer für den Dachverband und für die Fachwände wie vorstehend angegeben ....

40

45

42

30

63

40

196

336

420

78

VI

VI

to

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

i!

Mark

Pf.

im ganzen Mark Pf.

Übertrag

1016

18

vt

118,50

m Lagerhölzer, io/io cm stark, herzurichten und zu verlegen, einschl. des Holzes .    .    .

50

59

25

2 Thüren (R. 9 u. 17) 1,54 (0,41 —{— 0,28) = .    .

2 Thüren (R. 14)

1,34.0,28.2 =

.    . 1,06 qm

0,75 qm

4 Thüren 4.1,24.0.28 = 1.39 qm

to

3,20

VI

CO

10,86

VI

4-

108,50

V|

1-0

5L5o

VI

136

qm kieferne, 8 cm starke Stammbohlen zu den Überlagsbohlen anzuliefern, einschl. der Bohlen (R. 14) 0,41.6 = 2,46 m

(R.    17) (64-6.4)0,28 = 8,40 m

m Thürdübel nach Angabe anzufertigen und anzuliefern .    .    .

Der Flächeninhalt des Fussbodens ist gleich dem in Pos. 37 festgestellten Deckenputz=i33,ooqm

Hiervon ab die R. 28 u. 23 13,20 4- 11,29 (Vergl.

Pos. 30 der M. B.) = 24,49 qm 108,51 clm

qm Fussboden, im abgehobelten Zustande 3,2 cm stark, aus möglichst astfreien kiefernen Brettern, gehobelt und gespundet anzuliefern und zu verlegen einschliesslich der Anlieferung der Nägel.........

(Raum 25 u. 27). 244- ²7<49 qm — rund:

qm Fussboden der beiden vorderen Wohnräume aus besonders ausgesuchten, 15 cm breiten Fuss-bodenbrettern herzustellen als

Zulage zu Pos. 74.....

(13,03.11,4) —5,13.245 =

qm Fussboden des Bodenraumes aus rauhen, gespundeten, 2,5 cm starken Brettern, sonst wie nach Pos. 74 herzustellen .    .    .    .

19

20

75

50

50

75

i5

379

25

374

75

75

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark

Pf.

im ganzen Mark ] Pf.

Übertrag

1889

98

133

co

33,30

vO

3L20

CO

49,60

co

6,90

v:

to

2,70

co

CO

qm Deckenschalung(Vergl.Pos. 37) aus 2 cm starken trockenen, aufgetrennten, nicht über 15 cm breitenBrettern anzufertigen und zu befestigen einschl. der Nägel Fussbodenleisten. (R. 25 und 27. Vergl. die Zahlen unter Länge der Pos. 38) 17 -f- 21,30 m = m Fussbodenleisten, 13 cm hoch,

gekehlt........

R. 20 und 28 (6,00.2) -f- 2,20 -J-17 m für R. 20 = m desgl. 8 cm hoch, gekehlt .    .

Die übrigen Räume:

R. 21 und 24 (1,05 -f 3.43) 2 -f 2,25 . 4 —    ...    17,96 m

R. 22 (3,83 + 4.50) . 2 — 16,66 „ R. 26 (6,20 -f- 1,30). 2 = 15.00 „

49,62 m oder rund

m einfache 4 cm hohe Dreikantleisten .........

13.53    (0,24 + 0,27) =

qm Stirn- und Laufbrett der vorderen Rinne, aus 3 cm starken rauhen Brettern anzuliefern und zu befestigen......

¹3.53    • 0,20 — rund

m Bohle der vorderen Traufkante, 6 cm stark, sonst wie vorstehend

angegeben .......

Stück Thüren im Keller aus 2,5 cm starken, beiderseitig behobelten gespundeten Brettern anzufertigen, die Querleisten von Eichenholz einzuschieben, die Strebeleisten von Kiefernholz aufzuschrauben, einschliesslich der Anlieferung des Materials. Jede Thür zu 2,20 qm ä 4,50 Mk.

= rund

25

70

50

20

25

166

26

15

15

10

25

81

60

92

53

80

10

60

2,50. 1,80

+ 1,00 . 2,50 =

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen Mark | Pf.

im ganzen Mark Pf.

CO

■P».

4,80

00

122

CO

vo

317

00

24

Übertrag

qm Bretterverschlag im Treppenhause als Abschluss gegen den Keller aus 2,5 cm starken, beiderseitig gehobelten kiefernen gespundeten Brettern herzustellen, die erforderlichen Dreikantleisten anzubringen, die Thür mit eingeschobenen Leisten wie in Pos. 83 zu versehen, einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten

133 qm —11,29 (Vergl. Pos. 37; Schaldecken-Putz) Deckenschalung und P. 37 der Massenberechnung, von dem R. 23, Treppenhaus, in Abzug zu bringen ist = rund

qm Einschub, durchschnittlich 2,5 cm stark, aus rauhen und gesäumten Brettern anzuliefern und auf die Latten der Balken aufzulegen

Die Latten sind rund nach der doppelten Länge der Balken anzunehmen (Vergl. die Holzliste) 158,50.2 =

m Latten zur Aufnahme der Einschubbretter, 4/6 cm stark anzuliefern und anzubringen, einschl. der Nägel........

Stufen der Treppe, das Podest zu 2 Stufen gerechnet, 1 m breit, von Kiefernholz anzufertigen, die Trittstufen 5 cm, die Setzstufen 2 cm, die Treppenwangen 7 cm stark, die Stufen eingelocht, die Setzstufen an der Unterkante einfach profiliert mit einem Rundstabe, die Wangen mit einfacher Kehlung versehen. Das Geländer aus Buchenholz. Der Handlauf gehobelt und profiliert, die Traillen sowie Antrittspfosten gedreht. DieTreppe nach dem Bau zu schaffen und

aufzustellen.......

Betrag für Zimmerarbeiten und Material

2195    09

19

20

70

85

40

15

47

55

12

288

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark

Pf.

im ganzen Mark Pf.

122

Titel VI.

Stakerarbeiten.

Der Flächeninhalt des Lehmauf-trages zwischen den Balken wird gleich dem Inhalt der in Pos. 85 ermittelten Einschubdecke angenommen.

qm Strohlehm für die Balkenfelder aufzubringen. Hierauf 8 cm reinen, erdfeuchten Lehm aufzubringen, festzuschlagen und zu ebnen einschl. Anlieferung aller Materialien .    .    .    .    .    .    ■

Betrag für Stakerarbeiten

75

9i

9i

50

50

VO

118

Titel VII.

Schmiedearbeiten.

23 Stück Balken- und Zuganker, die ersteren mit 80 cm, die letzteren mit 2,30 m langen Armen, über 3 Balken hinweggreifend, Länge der Splinte 40 cm, einschliesslich der Krampen und Nägel.

Gewichtsberechnung für die Balkenanker:

o,97 • ²5 = 2,43 kg + o,36.5.0 = i,8okg = für das Stück 4,23 kg

Gewichtsberechnung für die Zuganker:

2,45.2,5 =6,13 kg-1-0,36.5,0 = 1,18 kg = für das Stück 7,93 kg. Zusammen

kg Schmiedeeisen für Balken- und Zuganker zu verarbeiten und mit Asphaltlack anzustreichen einschliesslich aller Materialien, auch der Krampen und Nägel. Bezahlung auf Grund des vorgelegten Wagezettels (Übergewicht wird nicht bezahlt) .

40

47

20

vo

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark I Pf.

im ganzen Mark I Pf.

VO

60

Ov

I—1

20

VO

280

Übertrag

kg Kleineisenzeug zu Stützhaken, Zargenankern, zum Befestigen der Reinigungsthüren, Wrasen-klappen, Spiegel- und Gardinenhaken, auf Grund vorzulegender

Wagezettel.......

kg Schmiedeeisen zu Bolzen mit Schraubenmuttern und dergh zu verarbeiten, sonstwie vorstehend kg gewalzte Träger (Vergl. Pos. 23 der Massenberechnung) in den angegebenen Profilen u. Längen vom besten Flusseisen, frei Baustelle anzuliefern einschl. der gusseisernen Unterlagsplatten .

Betrag für Schmiedearbeiten

50

60

25

47

20

30

12

70

159

20

Titel VIII.

Dachdeckerarbeiten.

Materialbedarf. Eindeckung mit Biberschwänzen. Normalformat: 36,5 cm Länge, 15,5 cm Breite,

1,20 cm Dicke. Das Dach soll mit Biberschwänzen als Doppeldach mit 14 cm weiter Lattung eingedeckt werden. Eindeckung

t der First mit Hohlziegeln (40 cm zu 17 cm, 2 cm stark)

1 qm Dachfläche erfordert 50 Dachsteine.

1 m First erfordert 4 Hohlsteine.

1000 Dachsteine, nur mit Kalk zu verstreichen: 480 1 Mörtel.

100 Hohlziegel für die Firsteindeckung: 720 1 Mörtel.

Dachfläche: 13,53.7,00.2 = rund 189,50 qm.

Bedarf an Dachsteinen und Hohlste inen:

189,50 X 5°— 9475 Steine, hierzu für Bruch und zur Abrundung ca. 5 °/₀ = 10 Tausend Dach-• steine.

¹ 3j53 X 4 — 54 oder rund 60 Plohlsteine.

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark

Pf.

im ganzen Mark Pf.

Bedarf an Mörtel:

io Tausend Steine, Bedarf für 480 1 Mörtel 4800 1.

1000 Steine

100 Hohlziegel =

720 1 Mörtel —

Mörtelbedarf zusammen 4843,20 1 oder rund 5000 1 Mörtel.

43.20 1

'O

189,50

qm Dachflächen mit Biberschwänzen im Normalformat regelrecht einzudecken, die Anschlüsse bei den Schornsteinkästen sorgfältig herzustellen, einschl. der Eindeckung der Traufen und der First sowie sämtlicher Nebenarbeiten und einschliesslich der 5/7 cm starken Latten aus astfreiem Kiefernholze sowie der Dachsteine.......

Bemerkung. Bei den Dacheindeckungen werden die Preise einschliesslich der Lattung, aber ausschliesslich der Schalung festgesetzt. Es ist empfehlenswert; die Lattung dem Dachdecker zu übertragen, damit bei mangelhafter Eindeckung die Schuld nicht dem Zimmermann zugeschoben werden kann.

753

gusseiserne Dachfenster 40zu 40 cm gross anzuliefern und einzudecken, einschl. der Verglasung aus halbweissem Doppelglase und des Anstrichs.....

50

15

20

Leiterhaken von verzinktem Schmiedeeisen anzuliefern und sorgfältig einzudecken .    .    .

Betrag für Dachdeckerarbeiten

50

10

733

V|

CO

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark

Pf.

im ganzen Mark I Pf.

'O

13,50

vo

13.50

SO

CO

20

Titel IX.

Klempnerarbeiten.

m Kastenrinne aus Zinkblech No. 13 in einer Weite von 24 cm und an der tiefsten Stelle 18 cm tief nach spezieller Zeichnung und Angabe anzufertigen und anzubringen, einschl. der 6/25 mm starken verzinkten Rinneisen und der Träger für das Laufbrett, sowie einschl. des Vorstossbleches und zweier Stützen für die Abfallrohre. Der Rinne das nötige Gefälle zu geben (auf im = I cm), dieselbe nach dem Bau zu schaffen und zu verlegen, auch die Rinneisen zu befestigen .    .    .

m vorgehängte halbrunde Rinne für die Hinterfront, in der Abwicklung 42 cm breit, aus Zinkblech No. 12, sonst wie vorstehend, jedoch mit Gefälle von 0,5 cm auf 1 m anzuliefern und zu befestigen (Rinneisen 5/22 mm). .........

m (5,00.4) Abfallrohr, 12 cm im Durchmesser, von Zinkblech No. 12 anzufertigen und anzubringen, einschl. der Lieferung und Befestigung von 16 Schalleisen aus verzinktem Schmiedeeisen und der oberhalb derselben an den Abfallrohren anzulötenden Nasen......

50

60

27

40

75

Cs

Os

Ausgusskniee der Abfallrohre nach näherer Angabe anzuliefern und mit denselben zu verbinden 13,50 + 0,55 = _

14

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen Mark | Pf.

im ganzen .

Mark 1 Pf.

IOO

740

IOI

2,50

102

hS

Übertrag

qm Abdeckung des vorderen Hauptgesimses mit Zinkblech No. 12, einschl. der Anbringung der Drahtschleifen und der darüber zu lötenden Blechkappen und der Nägel, die Abdeckung an der Traufkante mit einer starken Wulst zu versehen .    .

1,25 . 2 . 1,00 = qm Wrasenfang in der Waschküche aus Zinkblech No. 12 anzufertigen und zu befestigen, einschl. aller Nebenarbeiten 2.0,38 + 0,64 = rund m Zinkkehlen derSchornsteinkästen von Zinkblech No. 12, etwa 1,20 m breit anzufertigen, die Kehlen oberhalb mit einem in die Lagerfugen gesteckten und mit verzinkten schmiedeeisernen Haken befestigten Verstossblech zu versehen, den Kehlen selbst ein von der Mitte ausgehendes zweiseitiges Geiälle zu geben .

Betrag für Klempnerarbeiten

141

75

50

33

12

30

50

60

40

195

95

Titel X.

Tischlerarbeiten.

103

Eingangsthür, zweiflüglig, von Eichenholz, aus 5 cm starken Rahmhölzern u. 3 abgegründeten und überschobenen Füllungen in jedem Flügel, Rahmstücke und die doppelten Schlageleisten abgefast, einschl. des profilierten Kämpfers und des darüber befindlichen Oberlichtes mit

einfacher Sprossenteilung, sowie der 14,5/14,5 cm starken Zarge aus Kiefernholz.

Thür =3,75 qm zu 35 Mk.

= 131,25 Mk. Oberlicht = 7,20 qm zu 7 Mk.

= 15,40 Mk. = 11,35 Mk.

Für die Zarge

158

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark I Pf.

im ganzen Mark | Pf.

Übertrag

158

Hofthür, zweiflüglig, mit 4 cm starken abgefasten Rahmhölzern und überschobenen Füllungen aus Kiefernholz anzufertigen, an Stelle der oberen Füllungen die Rahmhölzer zum Einsetzen von Scheiben aus Doppelglas vorzubereiten und in jeder Füllung ein Sprossenkreuz anzubringen, der Thür in jedem Flügel 3 Füllungen zu geben, einschliesslich der Zarge, 14,5/14,5 cm stark aus Kiefernholz.

Thür = 2,60 qm zu 15 Mk.

= 39 Mk.

Für Zarge .    .

48

zweiflüglige Thür im Erdgeschoss (R. 25 und 20) als Sechsfüllungs-thür mit angekehlten 4 cm starken Rahmhölzern, 3,2 Cm starken abgegründetenFüllungen in einer 38 cmstarken Wand,einschliessl. eines aus Rahmstücken und Füllungen bestehenden Futters und einer 18 cm breiten, 4 cm starken profilierten Bekleidung mit Sockel aus gutem, möglichst astfreiem trockenen Kiefern-hoize anzufertigen, die Bekleidungen in den Ecken zu überblatten, die Thür nach dem R. 25 mit Spiegel (Füllung umrahmt mit aufgesetzten Leisten) und einfacher Verdachung, einschl. Schwellbrett.......

io6

Flügelthür wie vorsteh, angegeben (R. 25 und 27), jedoch in einer 25cm dicken Wand, mit glattem Futter und zweiseitiger Verdachung ........

68

50

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen Mark I Pf.

im ganzen Mark I Pf.

107

108

109

110

10

Übertrag

Thüren, einflüglig, Sechsfüllungs-thüren (R. 25 und 27), 1,04 m im Lichten breit und 2,24 m hoch in 25 cm starken Wänden mit 3,3 cm starken angekehlten Rahmstücken, mit einfach gestemmtem Thürfutter aus 3 cm starken Brettern und mit Schwellbrett sowie mit zweiseitiger 14 cm breiter Bekleidung .    .    .

Thüren, davon 3 im Erd- und eine im Dachgeschoss, im Lichten 0,94 m breit und 2,4 m hoch, in 25 cm starken Wänden als Vierfüllungsthüren mit glattem Futter und beiderseitigen 13 cm breiten Bekleidungen, die 3,5 cm starken Rahmhölzer abgefast, die Füllungen abgegründet .    .

Thür in einer Fachwand mit glattem Futter, sonst wie vorstehend beschrieben, jedoch mit beiderseitiger 10 cm breiter Bekleidung

Kellerfenster, 0,90 m breit, 1,25 m im Mittel hoch, aus 3,5 cm starkem Kiefernholze, zweiflüglig mit Sprossenteilung anzufertigen, nach innen schlagend, mit feststehendem Mittelpfosten und 4 cm starkem Blendrahmen aus gesundem, möglichst astfreien Kiefernholze .......

Fenster des Erdgeschosses, 1,15 m breit, 2,0 m im Mittel hoch, vierflüglig, nach vorn als Doppelfenster anzufertigen, aus 4 cm starkem astfreien Kiefernholze mit Zwischenfutter, mit je einer Sprosse in den Unterflügeln, einschliesslich eines 5cm starken Blendrahmens und eines 4 cm starken profilierten Latteibrettes mit darunter befindlichen Kehlleisten, die Wasserschenkel von Eichenholz (ohne Mittelpfosten)

349

50

34

22

IO

46

20

68

88

18

IOO

231

00

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen Mark I Pf.

im ganzen Mark Pf.

112

113

¹¹4

Übertrag

Fenster nach hinten, einfach mit feststehendem Mittelpfosten aus möglichst astfreiem kiefernen Holze, 3,5 cm starken Lattei-brettern, sonst wie vorstehend

angegeben .......

Fenster des Treppenhauses wie vorstehend, jedoch nur i,6o m

hoch...... .    .    .

Glasabschluss im Treppenhause aus 5 cm starkem Kiefernholze anzufertigen, die Rahmhölzer abzufasen, die Brüstung mit eingeschobenen 2,5 cm starken, abgegründeten Füllungen zu versehen, den oberen Teil mit einer Sprossenteilung, die zweiflüglige Thür mit doppelten Schlageleisten, Rahmhölzer derselben ab-gefast, Füllungen, abgegründet und eingeschoben, in 2,50 m Höhe einen Gesimsabschluss anzubringen, darüber Oberlicht mit einfacher Sprossenteilung 1,94 X 3,34 = 6,4x8= rund 6,5 qm

zu 12,50 Mk.......

Bemerkung. Sämtliche Tischlerarbeiten sind mit heissem Leinöl ohne Farbzusatz zu grundieren, frei Baustelle anzuliefern, einzupassen und mit Hilfe des Schlossers gangbar zu machen. Die hierdurch entstehenden Kosten hat der Tischler zu tragen.

Betrag für Tischlerarbeiten

854

50

22

110

18

81

25

1063

75

Titel XI.

Schlosserarbeiten.

Stück Kellerthüren mit je 2 langen Bändern, einem Überwurf und Krampe zu beschlagen

Zu übertragen

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark

Pf.

im ganzen Mark Pf.

o\

II/

118

ii9

120

121

122

10

123

124

Übei trag*

Haupteingangsthur mit 6 starken Aufsatzbändern, Kantenriegeln eingestecktem Schloss mit Bronzegarnitur, einschliesslich zweier Schlüssel . Oberlicht zu vorbezeichneter Thür mit 4 eingelassenen Scheinecken, 2 starken Einstellstiften und 2 Einreibern mit Messingoliven zu beschlagen .... Hofthür wie in Pos. 116, jedoch mit schmiedeeisernem Drücker

zu beschlagen......

zweifhiglige Sechsfüllungsthüren mit je 4 Aufsatzbändern, einem langen und einem kurzen Kantenriegel, eingestecktem Schloss mit Messinggarnitur ....

einflüglige Sechsfüllungsthüren mit je 2 Aufsatzbändern, eingestecktem Schloss und Messinggarnitur einflüglige Kreuzthüren wie vorstehend, jedoch mit schmiedeeisernem Schlüsselschild und schmiedeeisernem Drücker .    .

zweifliiglige Kellerfenster mit je 8 eingelassenen Scheinecken, 4 Winkelbändern, 2 doppelten Vorreibern mit Reibeblech und Auflaufdraht und zwei Aufziehknöpfen, alles in Eisen zu beschlagen ........

Fenster des Erdgeschosses, vier-flüglig, Doppelfenster, mit je 32 eingelassenen Scheinecken, 16 Aufsatzbändern, 4 BaskülVerschlüssen mit verdeckter Triebstange und Messingoliven zu beschlagen ........

Fenster des Erdgeschosses und des Treppenhauses, einfache Fenster mit je 16 eingelassenen Scheinecken, 8 Aufsatzbändern,

3 Ruderverschlüssen mitMessing-knöpfen zu beschlagen .    .    .

mit Federn

15

10

20

50

60

18

35

20

20

3i

20

40

36

60

48

CO

4-

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen Mark | Pf.

im ganzen Mark Pf

Ln

I2Ö

127

128

10

129

Übertrag

Thür des Glasabschlusses mit 4 Aufsatzbändern, zwei Kanten-riegeln, eingestecktem Schloss mit Bronzegarnitur, das Oberlicht mit 2 Einstellstiften, 4 halben Vorreibern und 2 messingnen Aufziehknöpfen zu beschlagen ........

Ofenbleche von Eisenblech, auf der Unterseite mit Mennige gestrichen, 70 cm lang und 45 cm breit anzuliefern und zu befestigen, einschl. der Nägel .    .

Herdblech, 1,20 m lang, 50 cm breit, sonst wie vorstehend. . Reinigungsthüren mit doppeltem Verschluss aus Gusseisen anzuliefern .........

Wrasenkiappe in der Küche aus Schmiedeeisen anzuliefern einschliesslich einer Stellstange .

Betrag für Schlosserarbeiten

313    20

20

I 50

2 50

4 50

25

366    70

Titel XII.

Glaserarbeiten.

Bei besserer Ver-

Die Glaserarbeiten werden des Verschnittes wegen nach dem Lichtmass der Öffnungen berechnet.

glasung mit rheinischem Tafelglas richtet sich der Preis nach der addierten Länge und Breite. Für i qm addierte Länge und Breite:

bis 140 cm von 140—170 = 3,5 — 4 4—4,5

3-3,5 Mk.

„    171 - 200

» 201—220 = 4.5 —5-5 „ 221-240 = 7,5-8 U Glas — 50%, ®/₄ Glas — 100 % mehr.

10 Kellerfenster

10 . 0,90 . 1,25 oder rund

Für

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung.

im einzelnen Mark Pf.

im ganzen Mark I Pf.

CO

11,30

CO

21

t—t

CO

12,20

co

Os)

qm Kellerfenster mit halbweissem einfachen Glase zu verglasen, zu verstiften und zu verkitten Doppelfenster der Vorderfront 5 . 1,05 . 2,0 . 2 = qm Fenster mit weissem rheinischen Tafelglase, sonst wie vorstehend angegeben zu verglasen .........

5 . 1,05 . 2,0 + 1,05 . 1,60 = 12,18 qm oder rund qm einfache Fenster des Erd-und Dachgeschosses mit halbweissem Glase zweiter Wahl

zu verglasen.......

Verglasung der Hofthiir — 0,60 qm d. Haupteingangsthür (Vergl. Pos. 103)

Glasabschl.: 1,94.100 + (0,70 . 0,90 . 2) für die Thür .    .    . = 4,20 qm

qm Verglasung mit halbweissem Doppelglase.......

= 2,20 qm

Betrag für Glaserarbeiten

22

84

60

50

50

30

50

38

50

173

60

Titel XIII.

Maler- und Anstreicherarbeiten.

Bemerkung. Die Thuren werden beiderseitig voll, die mit Glas versehenen Füllungen und Oberlichte einseitig, die Fenster desgl. einseitig voll berechnet. Latteibretter wird nichts hinzugerechnet.

Alle Preise beziehen sich auf Arbeiten einschl. allerMaterialien. Eingangsthür:

1,50.3,0.2 — 2,20=    6,80 qm

Hofthür:

1,20,2,30.2 — 0,60= 4,92 „ 11,72 qm oder rund

50

CO

V0

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen Mark | Pf.

im ganzen Mark I Pf

co

11,70

CO

Ln

24

qm Thürflächen der Aussenthüren dreimal mit heissem Leinöl zu tränken, das letzte Mal mit etwas Farbezusatz.....

Innere Thüren:

i zweifl. Thür (R. 25 und 20) 1,30.2,40.2 .    .    = 6,24 qm

Futter:

[1,30 + (2,40.2)] 0,42 = 2,56 „ Bekleidung:

[1,30 4- (2.0,18) +

2,40.2] 0,18.2 .    = 2,32 „

Spiegel:

i,3° +(0,18.2)0,30= 0,50 „ Verdachung, abgewickelt

1,80.0,60 .    .    .    = 1,08 „

1    Flügelthür wie vor

stehend, jedoch mit 30cm breitemFutter und 2 Verdachungen Thür .    .

Futter:

[1,30+ (2,40.2)] 0.30 = 1,83 „ Spiegel: 0,50.2 Verdachung: 1,08 . 2 = 2,16 „

23,93 qm oder rund

qm Flügelthüren zu grundieren, zweimal mit Ölfarbe zu streichen, eichenholzartig zu malen und zu lackieren, in 25 cm starken Wänden.......

2    Thüren (R. 25 und 27).

Thüren:

. = 6,24 „

1,00 „

9,32 qm

1,04.2,24.4 .    . =

Futter:

[1.04 + (2,24 . 2)]

2.0,30 .    .    .    . =

Bekleidung:

[1,04+ (2.0,14) +

2,24.2+, 14.4    . =    3,25 „

4 Thüren

Thüren: 0,94. 2,04.8 = 15,64 „

3.31 »

Zu übertragen 31,52 qm Zu übertragen

50

20

17

55

28

80

46 | 35

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark

Pf.

im ganzen Mark I Pf.

Übertrag Übertrag 31,52 qm

46

35

Futter:

[0,94 + (2,04.2)]

4.0,30 .    .    •    . :

Bekleidung:

[0,94+ (2.0,13 + 2,04.2] 0,13.8 1 Thür in einer Fachwand.

6,02 „

5 49 »

Thür: 0,94.2,04.2    =

Futter:

[0,94+ (2,04.2)] 0,16 =3 Bekleidung:

[0,94+ (2.0,13) + 2,04.2] 0,13.2 .    =

3.84 „

0,80 „

i-37 „

49,04 qm rund

OJ

vO

49

CO

11,30

qm Thüren zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe zu streichen 10 Kellerfenster:

10.0,90.1,25 = rund qm Kellerfenster zu grundieren und zweimal mit brauner Ölfarbe zu streichen.....

5 Doppelfenster des Erdgeschosses:

80

49

04

CO

CO

24,70

5.1,05.2,0 .    . = 21,00 qm

Zwischenfutter:

[1,00+1, io(Bogen)

+ (1,80.2)]0,13.5—    3,70 qm

qm Fenster zu grundieren, zweimal mit Ölfarbe zu streichen und zu lackieren .    .    .    .    .

5 Fenster nach hinten

5. 1,05.2,0 .    .    = 10,50 qm

1 Treppenhausfenster 1,05.1,60    . .

24 | 70

1,68 „

12,18 qm rund

CO

12,20

qm Fenster zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe zu streichen

80

9_7<5

50*

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark

Pf.

im ganzen Mark Pf.

Übertrag

133

85

140

8,80

I4i

108,50

142

5 *»5o

*43

7>5°

144

145

43,90

Glasabschluss. (Vergl. Pos. 114, Tischlerarbeiten und Pos. 133, Glaserarbeiten)

6.48.2 — 4,20 ==. 8,76, rund = qm Flächen des Glasabschlusses zu grundieren, zweimal mit Ölfarbe zu streichen und zu lak-

kieren...... .    .    .

Fussboden (Vergl. Pos. 74). qm Fussboden des Erdgeschosses ohne Abzug der Vorlagen und Öfen usw., aber einschj. der in Pos. 80 ermittelten einfachen Dreikantleisten mit heissem Leinöl zu grundieren und dreimal mit Ölfarbe zu streichen, vorher die Fugen sorgfältig zu

verkitten ........

qm Fussboden der beiden vorderen Wohnräume (Vergl. Pos. 75) zu lackieren, als Zulage zu Pos. 141 Fussbodenleisten (Vergl. die Pos. 78 und 79)38,30.0,13 -f 31,20. 0.08 = 7.48 oder rund = qm Fussbodenleisten zu grundieren und dreimal mit Ölfarbe zu

streichen........

38,30. o, 13 = 4 98 qm oder rund qm Fussbodenleisten der R. 20 und 28 zu lackieren als Zulage

zu Pos. 143.......

qm Bretterverschlag(Vergl. Pos. 84) einseitig nach dem Treppenflur hin zu grundieren und dreimal mit Ölfarbe zu streichen .    .

Wandflächen der Küche (R. 22) (3,83 -r 4.63)2.2,30 = 55,84 qm Hiervon ab 3 Thüren mit Bekleidungen 1.32.2,2 6.3    =8,94 qm

Küchenherd:

(1,20 + 0,80) l,5Q=3,ooqm 11.95 qm

60

20

60

20

50

80

65

10

10

30

50

40

43-89 qm

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen Mark 1 Pf.

im ganzen Mark I Pf.

Übertrag

230

95

4-

VD

43,90

VI

53,50

qm der Wandflächen einmal zu ölen und dreimal mit hellbrauner Ölfarbe zu streichen, die Wände nahe der Decke mit einem Strich

abzugrenzen .......

Wände der Räume 21 u, 24 ohne Abzug zu rechnen [(3,43 + 1,05) 1+2,25 • 4] 3,34 — 53,41 qm rund =

qm Wandfläche zweimal mit Kalkfarbe zu streichen .    .    .

43

90

15

20

Wände der Räume 23, 26, 28 und Treppenhaus im Dachgeschoss (Vergl. Pos. 38 der Massenberechnung) 13,14 + 15,0 +

43,09 qm

12,90m. 3,34 = Hierzu Treppenhaus 16,21 + 14,58 =

30,79 -

73,88 qm rund —

00

74

5L50

>-4

Ln

18

Ln

64

qm Wandflächen zu seifen, mit Leimfarbe zu streichen und mit Strichen abzusetzen .    .    .    .

Deckender Räume25 u. 17 (Vergl. Pos. 37 der Massenberechnung) 24 + 27,49 = 51,49 rund —

qm Decken mit Fries und Eckstücken zu malen, den Stuck und die Mittelrosette mit Farben abzutönen......

Raum 20 (Vergl. Pos. 37 der Massenberechnung).

qm Decke mit Fries und einfacher Mittelrosette zu malen .    .    .

Decken der übrigen Räume (Vergl. Pos. 37 der M. B.) 7,72+17,93 + 3,11 (Treppenpodest) + 2.43 + 8,06 + 13,20 + 11,29 = 63,74 rund

qm Decken zweimal mit Kalkfarbe zu streichen.....

Ln

1-4

CO

Ln

Ln

Ui

vo

10

t—i

OO

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

Geldb

im einzelnen

Mark

Pf.

e t r a g

im ganzen Mark Pf.

Ul

17,30

Übertrag

Eiserne Träger (Vergl. Pos. 23 der Massenberechnung) 11,28 + 1,20 + 4,50 —' 17*18 = rund Träger zweimal mit Mennige zu

streichen........

Betrag für Maler- und Anstreicherarbeiten

60

CO

CO

’S*

10

CO

00

OJ

00

Titel XIV.

Stückarbeiten.

Ul

CO

20

1-0

4^

27,50

Ul

Ol

Ui

Räume 25 und 27 (Vergl. Pos. 38 der Massenberechnung) m Stuckvoute (Höhe 30, Ausladung 40 cm) (R. 25) .    .    .

m Stuck mit Gesims (Höhe 40,

Ausladung 55 cm).....

Deckenrosette 0,80 m im Durchmesser (R. 25)......

Deckenrosette 1,00 m im Durchmesser (R. 27)......

Betrag für Stückarbeiten.

70

10

CO

00    0    4^

io

Ul

64

75

Titel XV.

Tapeziererarbeiten.

Bei Tapeten ohne Berücksichtigung der Thüren und Fenster wird gerechnet: Eine Rolle zu 3,60 m lang und 1,0 m breit.

R. 25 und 27 (Vergl. Pos 38 der Massenberechnung)

(20,0+21,30) 3,34 = 137,94 rund 138 qm

138

= rund

Ul

38

3>6o

Rollen Tapeten nach Auswahl anzuliefern.......

80

Ui

00

16

R. 20 (Vergl. Pos. 38 der M. B.)

i7,o. 3,34 = 5678 rund 56,80

-—Tr— = rund

3,6o

Rollen Tapeten wie vorstehend . 38 + 16 =    _

30

40

50

Position

Anzahl

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark Pf.

im ganzen Mark ! Pf.

Ln

Ln

Übertrag

Rollen Tapeten auf Makulatur aufzukleben, einschliessl. des Anklebens der Borden und der Anlieferung der Makulatur, die Wände vorher abzuseifen .    .

m Borde für R. 20 anzuliefern .

cO

CO

25

21,30

27

to i-i O 00 O O <-n o

CO

00 to

<-n O

'j 1

164

165

166

167

Betrag für Tapeziererarbeiten

Titel XVI. Ofenarbeiten.

weisser Ofen, erster Wahl, 3V2 und 4¹/₂ Kacheln breit und lang, 9 Schichten hoch mit Sockelgesims, Fries und Aufsatz aus gebranntem Ton. Gusseiserne Thüren mit Messinggarnitur. . Ofen aus weissen Kacheln zweiter Wahl, 3V2 und 2¹/₈ Kacheln lang und breit, sonst wie vorstehend angegeben, (Raum 25)    .    .    .

Ofen aus bunten Kacheln, 3% u. 2¹/2 Kacheln lang und breit, 9 Schichten hoch mit Sockel u. Abschlussgesims sowie einfachem Fries . Kochherd aus bunten Kacheln mit Kochplatte und Bratofen, einschliesslich der letzteren, des eisernen Bratofens mit Schieber, der eisernen Heiz- und Rost-thüren, der eisernen Reinigungs-thüren und eines messingbezogenen Eisenbandes und einschl. einer 3 Schichten hohen Wandbekleidung mit Gesimsabschluss sowie der Mauersteine u.des Lehmes kupfernen Waschkessel anzuliefern Betrag für Ofenarbeiten Bemerkung. In den Preisen für Ofenarbeiten sind mit enthalten: Die Anfuhr aller Materialien, die Lieferung aller Nebenmaterialien, wie Steine, Draht, Lehm u. dgl., die LieferungdesEisenzeuges,derOfen-thüren usw. sowie alle Arbeiten des Aufsetzens und die Nebenarbeiten.

88

200

150

IOO

o\

00 o\u

Cn I O Cn

Position

Anschlag

Gegenstand der Veranschlagung

im einzelnen

Mark I Pf.

im ganzen Mark 1 I’f.

Titel XVII.

Insgemein.

Für alle nicht vorhergesehenen Ausgaben, sowie für Herstellung der Kalkgruben, Aufstellung einer Baubude für die Arbeiter, Anlage eines Abortes, Reinigen und Ebenen des Bauplatzes

Betrag: Insgemein

209

55

209    55

Zusammenstellung.

Titel

I. Erdarbeiten .    .

IIa. Maurerarbeiten II b. Maurermaterialien

III.    Asphaltarbeiten .

IV.    Steinmetzarbeiten

V.    Zimmerarbeiten

„ XVII. Insgemein ....

628

99

99

99

r>

99

;;

;;

99

99

3624

6450

102

327

unc

oj o ¹—¹

^4 OnCVO OOCrvVOOo Ul 0\04 Ul 04 \Q

K    m O

OWO » roo

'O M

CO

co I O O O

m I lOO K

O O Ui en

La

Gesamtbetrag

i8ooo

Ort und

Unterschrift des

4)

or

CO

IX. Abschnitt.

Die Abschätzung- vorhandener Gebäude und die überschlägliche Kostenermittlung auf Grund von Bauentwürfen.

Die Ermittlung des Wertes eines Bauwerks lässt sich durch die Aufstellung eines Kostenanschlages im Anschluss an eine Berechnung der vorhandenen Massen ermöglichen. In den meisten Fällen ist die Ermittlung aber nur eine überschlägliche und gründet sich auf die erfahrungsmässig festgestellten Preise für ein Quadratmeter bebauter Grundfläche oder auf einen Einheitssatz für das Kubikmeter. Hierzu ist der kubische Inhalt des Gebäudes in Ansatz zu bringen. Diese Arten der Berechnung sind auch für die überschlägliche Ermittlung der Kosten nach einem Bauentwurf gebräuchlich.

Bei der Abschätzung des Wertes ist es erforderlich, die Dauer, die Unterhaltungskosten und die Amortisation in Betracht zu ziehen.

Die Dauer eines Bauwerks bezieht sich auf denjenigen Zeitpunkt, nach dessen Ablauf dasselbe nicht mehr reparaturfähig ist, sondern teilweise oder gänzlich erneuert werden muss, trotzdem eine sorgfältige Instandhaltung stattgefunden hatte. Von grosser Bedeutung ist eine sachgcmässe Unterhaltung des Bauwerks. Namentlich werden durch die Einflüsse der Witterung kleine Schäden sehr bald und sehr leicht zu grossen Schäden. Undichtigkeiten in der Dacheindeckung, namentlich da, wo Schornsteinkästen dieselbe durchbrechen oder wo Dachflächen sich an Mauern anschliessen, müssen sofort beseitigt werden. Fehlerhaft angeordnete Dachrinnen, die namentlich bei leicht entstehenden Undichtigkeiten die unter der Rinne liegenden Bauteile durchnässen und hierdurch eine leichte Verwitterung der Baustoffe herbeiführen, müssen durch zweckentsprechende ersetzt werden. Wiederholt ist sorgfältig zu untersuchen, ob irgendwo die Tagesgewässer eindringen können, ob das Holzwerk (Balken, Fussbodenbretter und dergl.) sich gesund erhalten hat oder ob sich Schwammbildungen oder andere schädliche Gebilde zeigen. Oft lässt sich bei rechtzeitigem Eingreifen durch Anwendung kleiner Mittel ein Schaden beseitigen, der sonst, sich unaufhaltsam weiter ausdehnend, bedeutende Summen zu seiner Beseitigung erfordert. Es ist deshalb unrichtig, selbst bei Neubauten die Unterhaltungskosten zu gering anzuschlagen.

Der Amortisationsbetrag ist derjenige unverzinsliche, jährlich zurückzulegende Betrag, welcher nach Ablauf der Dauer des Gebäudes das Anlagekapital zurückzahlt (amortisiert) oder deckt.

Nennt man

W = den Bauneuwert eines Gebäudes ausschl. des Grund und Bodens in Mark,

w = den Wert zur Zeit der Abschätzung in Mark,

E = W — w die Abnutzung in Mark,

D — die ganze Dauer eines Gebäudes, nach Jahren berechnet, d = die noch in Aussicht stehende Dauer des Gebäudes, desgl., d = D — d — das Alter zur Zeit der Abschätzung in Jahren,

U — die jährlichen Unterhaltungskosten in Prozenten des Neuwertes, A = den Tilgungs - Betrag in Prozenten des Bauwertes, d. h. den jährlich zurückzulegenden Betrag, welcher (ohne Berücksichtigung von Zinses-Zinsen) mit Ablauf der Zeitdauer des Gebäudes das Anlage-Kapital ersetzt,

so kann man annehmen, dass sich die Entwertung proportional dem Quadrat des zeitigen Alters verhält. Demnach wäre W : D = D² : A² oder

w = W

(-VS)

Für die Abschätzung der Bauwerke möge folgendes dienen;

A. Wohngebäude.

a) Berechnung nach Quadratmetern bebauter Fläche.

1. Gebäude mit 2,50—3,0 m durchschnittlicher Geschosshöhe im Lichten, massiv aufgeführt, die Keller gewölbt oder auch mit Balkendecken versehen. Bodenraum unter einem zweiseitigen geraden Ziegeldach (Satteldach) mit niedriger Kniewand (Drempelwand). Treppen, Thüren, Fenster gewöhnlicher Art, mit Ölfarbe gestrichen. Fussboden aus 2,5—3 cm starken gespundeten Brettern. Einfache Fussbodenleisten, für Wohnräume etwa 8 cm hoch, für die Nebenräume einfache Dreikantleisten. Thüren: Vierfüllungsthüren (Kreuz-thüren) mit glatten Futtern, einfacher Bekleidung, ohne Thürverdachungen. Beschläge gewöhnlicher Art: für bessere Räume eingesteckte Schlösser mit Messinggarnitur, für Wirtschafts- und Nebenräume Kastenschlösser mit schmiedeeisernen Drückern. Fenster von Kiefernholz mit einfachem Beschlag (Ruderbeschlag u. dergl.), Messingknöpfe in den Wohnräumen, sonst eiserne Garnituren. Verglasung: halbweiss oder für Nebenräume grün. Öfen aus farbigen Kacheln, Kochmaschinen desgl. mit Eisengarnitur. Fassade: einfach glatt geputzt mit wenig vortretenden Gesimsen.

D = Dauer 100 Jahre, U = Unterhaltungskosten 1¹/l °/₀ des Bauwertes.

A — Tilgungs-(Amortisations-)Betrag l°/₀ des Bauwerts.

2. Gebäude mit 2,75 bis 3,50 m Geschosshöhe im Lichten, massiv aufgeführt. Keller gewölbt oder auch Balkenkeller. Dacheindeckung: Schiefer, Ziegel, Holzzement oder Zink. Kniewand vorhanden. Innerer Ausbau in besserer Art: für Wohnzimmer Sechsfüllungslhüren, für die übrigen Räume Kreuzthüren, einige Flügelthüren. Eingesteckte Schlösser mit Messinggarnituren. Fenster: nach vorn Doppelfenster mit Baskül- oder Espagnolettever-schluss und Messingoliven. Für die hinteren Räume einfache Fenster mit Ruderbeschlag. Gespundeter, 3—3,2 cm starker, mit Ölfarbe gestrichener Fussboden. Öfen halbweiss mit Messinggarnitur. Kochmaschinen desgl. mit Bratofen.

D = Dauer 130 Jahre; U = Unterhaltungskosten 1% vom Bauwert.

A = Amortisationsbetrag ⁶/c% vom Bauwert.

3.    Gebäude mit durchschnittlich 3,0—4,0 m Geschosshöhe im Lichten, massiv mit gewölbtem oder Balkenkeller. Eindeckung: Schiefer, Holzzement Zink. Kniewand vorhanden. Rinnen aufliegend. Hölzerne Dachfenster, Ge-simsabdeckung aus Zinkblech. Innerer Ausbau reichhaltiger und von sorgfältiger Arbeit. Treppen mit Krümmlingen und Podesten aus Kiefernholz. Geländer aus Eichenholz oder anderem gleichwertigem Holze, Traillen, ge dreht und poliert, desgl. die Treppenpfosten. Wohnräume tapeziert, teils mit Stuckdecken versehen (Vouten und Rosetten), teils mit gemalten Decken. Thüren in den Vorderräumen zweiflüglig, jeder'Flügel mit drei Füllungen, sonst Sechsfüllungsthüren. Für grössere Thüren Verdachungen, in dickeren Wänden Futter mit Füllungen in angekehlten Rahmhölzern. Beschläge: eingelassene Schlösser mit Rotguss- oder Bronzegarnitur. In der Vorderfront Doppelfenster mit grösseren Scheiben, versehen mit Baskül- oder Espagnolett-verschlüssen mit Rotguss- oder Bronzegarnitur. Fenster aus Kiefernholz mit eichenen Wasserschenkeln. Die übrigen Fenster einfach mit aufgesetzten Bändern und messingnem Beschläge. Für die besten Zimmer Kamine, sonst in den vorderen Räumen weisse, in den hinteren Räumen halbweisse Öfen mit Messinggarnitur. Kochmaschinen mit Wandbekleidungen aus Kacheln und Gesimsabschluss sowie mit Messinggarnitur. Fussboden aus 3,5 cm starken gespundeten Brettern, in den Nuten genagelt. Für die vorderen Räume fast astlose, gleichbreite Bretter von 15—20 cm Breite, für die besten Räume Parkett- oder Stabfussboden aus Eichenholz auf Blindboden, sowie entsprechend höhere und reicher gekehlte Fussbodenleisten. Eingangsflur mit Fliesenbelag. Treppenhaus mit Wachsfarbe gestrichen und mit Strichen abgesetzt.

D = Dauer 160 Jahre; U — Unterhaltungskosten ³/₄°/₀ des Bauwertes.

A = Amortisation ⁵/₈°/₀ vom Bau wert.

4.    Gebäude mit 3,75—4,50 m Geschosshöhe im Lichten, massiv mit gewölbten Kellern und Bodenraum. Dacheindeckung: Schiefer- oder Zinkdach. Kniewand vorhanden. Innerer Ausbau herrschaftlich eingerichtet. Wohnräume mit feineren Tapeten versehen. Decken mit reicherem Stuck. Treppenhaus und Vestibül mit Stuckolustro bekleidet. Fassade mit Sandstein oder besten Verblendsteinen unter Verwendung von Formsteinen und Terrakotten. Thüren: zweiflüglig, teils aus Eichenholz mit angekehlten Kehlstössen und ornamentierten Verdachungen. Eingesteckte Schlösser mit vergoldeten oder vernickelten Garnituren. Fenster von Eichenholz, mit grossen rheinischen

Scheiben verglast, in den Vorderräumen Spiegelscheiben. Im Erdgeschoss Rolljalousien. Beschläge gleichwertig mit denen der Thüren. Haupttreppe aus Eisen oder mit Belägen aus Marmor. Feine weisse altdeutsche Majolikaöfen oder Kamine, Kochmaschinen mit weissen Kacheln oder Marmorkochmaschinen mit Wandbekleidungen und reicherem Gesimsabschluss. Badestube mit kupfernem Badeofen und Wandbekleidung in derselben Flöhe, Küche und Badestube mit Fliesenbelag. Eingangsflur mit vielfarbigem Fliesenbelag (Mettlacher Fliesen.) Treppen mit reicherem schmiedeeisernen Geländer oder gestochenen Traillen aus Eichenholz.

Bessere Zimmer mit Parkettfussboden in reicheren Mustern aus harten Hölzern, Patent- oder ganz astfreiem Fussboden aus gleichbreiten, höchstens 20 cm breiten Brettern. Elektrische Beleuchtung.

D = Dauer 200 Jahre, U — Unterhaltungskosten ¹/₂°/o des Bauwertes.

A = Amortisationsbetrag ¹f₂ % des Bauwertes.

Nach den vorstehenden Angaben berechnet sich die nachfolgende

Kosten-Tabelle für Wohngebäude.

Bezeichnung der Gebäudeklassen

Geschoss

höhe

von

bis von

bis von

M.

M.

Anzahl der Geschosse

Preise für Quadratmeter

bis von

bis von bis von

bis von

bis

M.

M.

M.

M.

o »o o »o iO D O D cm" cm" CO CO

4^4^ 05 CO Cn O 0> O

o o o o

O O T O Ol O iO O

CM CM CO rO

210

250

300

320

400

450

Bemerkung. Bei den vorstehend angegebenen Preisen ist durchweg angenommen, dass die Decke des Kellergeschosses mindestens 1,0 m über Strassenterain liegt, ist dies nicht der Fall, so sind 10 M. abzusetzen; ist gar kein Keller vorhanden, so sind die Preise um 30 M. zu ermässigen.

Bei wohnungsmässigem Ausbau des ganzen Kellergeschosses ist auf die Preise ein Zuschlag zu nehmen:

bei Klasse 1 von 15 M.

desgl. bei wohnungsmässigem Ausbau der ganzen Dachgeschosse:

bei Klasse I von 15—20 M.

„    „ II u. III „ 20

IV „ 25

von

Für Mansardendächer ist ausser der Zulage unter 3 noch besonders ein Zuschlag 25—40 M. zu nehmen.

Die Kosten der Luftheizung gleichen sich aus mit denen der entsprechenden Kachelöfen. Für Heisswasserheizung sind zu rechnen 500 M., für Warmwasserheizung 750 M. für 100 cbm zu heizenden Raumes,

Berechnung nach Kubikmetern des umbauten Raumes.

Ist eine grössere Anzahl von ermittelten Preisen ähnlicher Bauwerke in nicht allzu grosser Entfernung vorhanden, so wird die überschlägliche Kostenermittelung nach Kubikmetern des umbauten Raumes wesentlich er-

leichtert, weil man die Kostenbeträge für die Einheit der Kostenermittelung zu Grunde legen kann. Wenn z. B. in Berlin eine grössere Anzahl von Gemeindeschulhäusern in ähnlicher Art und Ausstattung, in ähnlichem Material, in ähnlichen Heizanlagen und dergl. hergestellt worden sind, so kann durch eine genaue statistische Zusammenstellung der Kosten dieser Ausführungen der Einheitspreis für ein Kubikmeter und somit auch für das ganze Bauwerk mit fast ebenso grosser Genauigkeit bestimmt werden, als dies durch einen speziellen Kostenanschlag möglich ist.

Für die Berechnungsart muss ein einheitliches Verfahren innegehalten werden. Man nimmt für die Berechnung als Grundfläche die Horizontalebene, in welcher das Gebäude sich über der Erdoberfläche (Terrain) erhebt, als Seitenbegrenzung die äussere Ebene der Aussenmauern und als obere Endfläche eine Ebene, welche in der Höhe der Hauptgesimse wagerecht durchgelegt gedacht ist. Nur sehr hohe, steile und reich ausgebildete Mansardendächer werden ausnahmsweise bei der Berechnung berücksichtigt und in dieselben hineingezogen. Bauteile, welche besondere Schwierigkeiten mit Bezug auf die Ausführung hervorgerufen und somit auch grössere Kosten verursachen, müssen besonders berechnet werden. Hierzu gehören: Türme, besonders hohe Schornsteine, reich ausgeführt, oberhalb des Hauptgesimses aufgeführte Holz- oder Steinerker, Balkons, vorgebaute steinerne Hallen, reichere Veranden oder sonstige Holzvorbauten u. dergl.

Als Anhalt kann folgende Tabelle dienen:

Tabelle für Wohn- und öffentliche Gebäude.

Bezeichnung der Gebäudeklassen

Geschoss

höhe

von

bis

von bis von

bis

Anzahl der Geschosse

Preise für das Kubikmeter

von

bis von

bis von

bis

von

bis

M.

M.

M.

M.

M.

M.

OiOOO vo r*^ O t"-of ci co co

o o o o

O lO <0

co co ^

0-10 01

O “00 iß Cü (N Cü Ol

lO lO lO

to to to to

CT¹ CO * O

tO ¹— i—‘ i—»

to to H*

CN tO O 00

| H—* I—kl—»

I -k* -£*• CO

Fabrik-, Werkstatt- und Speiehergebäude.

a) Berechnung nach Quadratmetern.

1. Gebäude mit Balkendecken (Holzstützen und Holzträgern):

Die Neubaukosten betragen

Bei    1    Geschoss    einschl. Keller, für 1 qm 50-60 M.

70-90    „

80—100 „ „ 100—120 „

D = Dauer 100 Jahre; U = Unterhaltungskosten 0,7°/₀ des Bauwertes, A = Amortisationsbetrag 1% desselben.

2. Gebäude mit massiven Decken (Eisenträgern und Eisenstützen):

Bei 1 Geschoss einschl. Keller kosten im Neubau 70—90 M. für 1 qm „ 2 Geschossen „

» 3 » 4

D — Dauer 170 Jahre, U = Unterhaltungskosten 0,5 °/₀ des Bauvvertes, A = Amortisationsbetrag 0,8% des Bauwertes.

Hiernach ergiebt sich folgende

95

5»

55

95

55

55

55

99

55

95

95

55

Kosten-Tabelle für Fabrik-, Werkstatt- undSpeichergebäude nach qm.

Bezeichnung der Gebäudeklassen

von

| bis

von

| bis

Anzahl der Geschosse

Preise für das Quadratmeter

von

J bis

von

bis

von

| bis

von

| bis

M.

M.

M.

M.

M.

50

60

70

90

80

100

100

120

120

HO

140

II

70

90

80

100

100

120

120

150

150

160

180

160

200

NB. Auch für diese Gebäude gelten die zur Preisschätzung für Wohngebäude gemachten Bemerkungen.

Gebäude in ausgemauertem, nur teilweise massiv verblendetem Fachwerk kosten für das Quadratmeter ohne Keller .

. . 20—30 M. | mit Keller . . . 35—55 M.

3. Schuppen.

Schuppen, 3—3x/₂ m im Lichten hoch, mit massiven Wänden und massiven oder massiv verblendetem Giebel-, Schiefer- oder Zinkdach und gedieltem Boden kosten für das Quadradmeter ohne Keller .

. . 30—35 M. | mit Keller . . . 50-60 M.

A= 1,0%

0 = 0,75%

Wagenschuppen. Grösse derselben:

1 Kutsche mit Deichsel 6,3 X 2,9 m Wandabstand .... 0,6 —0,8 m

D == 100 Jahre.

ohne

1 Ackerwagen .    .

1 grosser Erntewagen mit Deichsel Abstand zwischen 2 Wagen .    .

3,8 X 2,9 „ . 6,6 x 3,2 „

. . 7,5 X 2,5 „

ThorimLichten — 3,4m hoch, 2,5mbreit Kosten der 3,8—4,5 m hohen Schuppen. Massiv mit Pappdach für 1 qm Grundfläche .    .

. = 30 M.

Offen mit Pappdach für 1 qm Grundfläche .    .

. . 0,5 —0,7 „

Berechnung nach Kubikmetern.

Kosten-Tabelle für Fabrik-, Werkstatt- und Speicherräume nach cbm

. =15,

Bezeichnung der Gebäudeklassen

von

bis

von

bis

Anzahl der Geschosse

Preise für das Kubikmeter

von

| bis

von

1 bis

von

1 bis

von

| bis

M.

M.

M.

M.

M.

M.

10

13

10

II

10

12

11

14

12

15

13

14

10

14

10

14

16

13

16

13

16

In Preussen kosteten 1886 —1890 durchschnittlich:

die Fachwerk-Scheunen 21,00 M. für 1 qm; und 3,30 M. für 1 cbm

26,30 „    „ 1 „

„ massiven

„ desgl. von 2000 — 4000 cbm Rauminhalt 4,40 „

4000— 6000

99

99

99

99

6(300—10000    „

10000

99

über

„ zweigesch. Speicher 64,80 M. für 1 qm; und 6,00 M. für 1    „

„ dreigesch.

99

99

99

76,30 „ „ 1 „    „    6,60 „    „ 1    „

4. Stallgebäude.

Im allgemeinen lassen sich die Kosten wie folgt annehmen:

1. Rindvieh-, Pferde- und Schafställe mit Holzdecken

kosten nach dem Zentralblatt der Bauverwaltung 1893

No. 23 A — für 1 qm...........

D = 100 Jahre; U = 0,7%; A = 1,0°/₀.

2.    Rindvieh-und Pferdeställe, Gewölbe, mit eisernen

Stützen und Trägern kosten für 1 qm......

D = 150 Jahre; U — 0,5°/₀; A = 0,7°/₀.

3.    Pferdeställe in eleganter Einrichtung, mit Fliesen belegt, Kutscherwohnung und Futterboden kosten für 1 qm

D = 150 Jahre; U = 0,5%; A = 0,7°/₀.

4.    Schweineställe kosten für 1 qm.......

D = 100 Jahre; U = 0,75%; A = 1,0%.

5.    Federviehställe, 1 Geschoss hoch, kosten für 1 qm

», 1 >,

35- 40 M.

50— 60 „

75-110 „

30— 40 „

30—

45-

co iO

in in

D = 150 Jahre; U = 0,7%; A =0,7%.

6. Kleine Stallanbauten bei ländlichen Arbeiterwohnungen mit Abtritt kosten für 1 qm

30— 35 „

In Preussen betrugen nach dem Zentralblatt der Bauverwaltung in den Jahren 1886—1890 die Kosten für Ställe durchschnittlich:

für 1 qm

3.

desgl.

5.    desgl. „ gewölbter Decke    .    .

6.    Pferde- und Rindviehställe mit Balkendecke 47,00 „

7.    desgl.    mit gewölbter Decke    .    .    . 56,20 „

8.    Schweineställe mit Balkendecke .    .

für 1 cbm für 1 Stück Vieh

33 M.

379 „

455 „

392 „

580 „

5. Abortgebäude.

Nach dem Deutschen Baukalender kosten

1. Abtritte mit 2—5 Sitzen und gemauerter Grube für 1 qm 100—135 M.

für jeden Sitz.........

D = 100 Jahre; U = 0,75%; A = 1 %.

50— 65 „

2. Abtritte bei Schulen mit 10—20 Sitzen, mit Grube

oder Tonnen für 1 qm...........

für jeden Sitz...............

„ jedes Pissoir..............

D — 100 Jahre; U = 1 %; A — 1 %.

b. Gewächshäuser.

Gewächshäuser kosten je nach der Grösse, Höhe und Ausstattung für 1 qm bebauter Grundfläche .    .

für 1 cbm umbauten Raum.......

110-165 M. 325—550 „ 130—200 „

. . 100—150 M.

30— 40 „

6. Brauerei- und Brennerei-Gebäuae

zum Teil gewölbt, unterkellert:

1    geschossig kosten für 1 qm

2    geschossig

50-55 M.

. . 70-80 „

D = 80 Jahre; U = 0,75%; A = 1,25%.

In Preussen betrugen 1886—1890 die Kosten im Durchschnitt: für 1 qm .    .

„    1 cbm .    .

.    .    82,20    .

.    .    10,00

7. Gestütsbauten.

Nach dem Zentralblatt für Bauverwaltung betrugen in Preussen 1886—1890 die Kosten durchschnittlich:

1 Wärterwohnung, eingeschossig, 80,40 M. für 1 qm und 15,00 M. für 1 cbm

2 Pferdeställe

3    Deputantenviehställe .    .

4    Reitbahnen......

8. Kirchen.

Die Grösse der Kirchen ist so anzunehmen, dass auf je 1000 Seelen einer Gemeinde 500 Personen Platz finden können. Für jeden Kirchenbesucher ist einschliessl. Gänge und Sitzplatz 0,88 qm in evangelischen und 0,98—1,18 qm Grundfläche in katholischen Kirchen zu rechnen. Bei einer Entfernung der Sitzreihen von 0,84 m in evangelischen und 0,94 m in katholischen .Kirchen ist als Breite der Sitzplätze 0,5 m zu rechnen. Der Flächeninhalt eines Sitzplatzes ist bei evangelischen Kirchen 0,42 qm, bei katholischen Kirchen 0,47 qm ausschliessl. der Gänge; für Stehplätze 0,30 qm. Die Tiefe der Bänke beträgt 0,34 m, die Rücklehne wird 9 cm nach hinten geneigt. Die Gestühllänge zwischen zwei Gängen, welche eine Breite von 1,5—2,0 m erhalten, soll 5,0 m nicht überschreiten. Das gewölbte Schiff soll höchstens 14,0 m weit sein. Kleine Kirchen erhalten 7—8 m innere Weite und 10—12 m Länge. Im Schiff werden bei kleinen Kirchen entweder zwei Seiteneingänge von je 1 m oder es wird ein Haupteingang von 1,70 m Breite angelegt. Bei katholischen Kirchen macht man den Mittelgang 2—2,50 m breit. Die Fussbodenhöhe der untersten Sitzreihen der Emporen muss 2,80—5,0 m über dem Fussboden des Schiffes liegen. Der Chor wird 4—5 m, besser 6—8 m breit und tief gemacht. Die Sakristei für evangeliche Kirchen muss mindestens

3,5 m breit und 4 m lang sein (nach dem Deutschen Bauhandbuch II. Band,

II. Teil), der Kirchturm soll im Glockenraum mindestens 3 m Seitenlänge haben. . Im allgemeinen kann man die Kosten der Kirche veranschlagen:

a) Kleine Dorfkirchen für 100 bis 200 Sitzplätze, einfach mit Holzdecke zu:

für 1 qm Grundfläche 60—100 M. „ 1 cbm Raumbedarf 10—12 „ „ 1 Sitzplatz . . . 60—110

b) Grosse Dorfkirchen und Kapellen für 300—600 Sitzplätze mit kleinem Turm, Vorhalle und Apsis, in gewöhnlicher Ausstattung und Holzdecke kosten:

1 qm 1 cbm

120—150 M. 12-14    „

1 Sitzplatz 70—140 „ D = 150 Jahre; U = 0,75%; A = 0,7%.

c) Städtische Kirchen für 600—1500 Sitzplätze, ganz gewölbt, in guter, aber in knappen Formen gehaltener innerer und äusserer Ausstattung kosten:

1 qm .    .

1 cbm Schiff

. 2,75-600    .

15— 20

1 cbm Turm . . 25— 70 M. 1 Sitzplatz . . 200 — 400 „

2. Im preussischen Staate betrugen durchschnittlich die Kosten:

ln den Jahren:

a) Kirchen mit Turm u. Holzdecke:

1881 — 1885

1886—1890

für 1 qm..........

„    1 cbm..........

„    1 Sitzplatz in evangelischen Kirchen

„ katholischen „

15,60 M.

118,40 M. 13,20 „ 88,— „ 70,- „

b)    Kirchen mit Turm u. gewölbter Decke:

für 1 qm ...........

„    1 cbm...........

„    1 Sitzplatz in evangelischen Kirchen

„    1 Sitz-oderStehplatzinkatholischen „

c)    Kirchtürme:

für 1 cbm...........

15,80 „

154,70 „ 15,10 „ 129- „ 120,- „

23,40 „    27,40 „

9. Pfarrhäuser.

Im preussischen Staate betrugen durchschnittlich die Kosten:

1. Eingeschossige Bauten für 1 qm

„    1 cbm .

„ 1

„1 n .

2. Zweigeschossige „

1886—1890

78,10 M.

12,20 „

•7

10. Volksschulen.

Allgemeines. Die Fensteröffnungen einer Klasse sollen zusammen J/5 der Grundfläche der Klasse betragen. Die Fensterbank hat 1,2 m über dem Fussboden zu liegen. Die Gänge müssen eine Breite von 1,8—2,25 m haben. Die Masse der Schulpulte sind folgende:

Städtische Schulen in Berlin

Sitz und Tisch

Für jedes Kind im Alter von:

Städtische Schule in Köln a. Rh.

Sitz und Tisch

Breite

Tiefe

Fläche

Breite

Tiefe

^Fläche

qm

qm

6— 7 Jahren

7— 8

8— 14 „

yy

IM lO 00 ^

O O O"

0,58

0,63

0,65

ppp As To Jo O oo oo

0,42

0,43

0,45

o p p Ai Ai ’ CMO

Ai

O -H Tt-CO CO CO

o o cT

Nach den Bestimmungen des preussischen Ministeriums vom 23. Okt. 1879 ist nach dem Deutschen Bauhandbuch II. Band, 2. Teil folgendes zu beachten:

1.    Der für den Eintritt der Schüler und Lehrer bestimmte Gang muss mindestens 1,0 m breit sein.

2.    Der Raum für den Lehrersitz, bezw. die das Podium umgebende Fläche, also von der Wand abgemessen bis zum ersten Schultisch erhält eine Breite von 1,9—2,0 m, während das Podium selbst 2,5—3,0 m lang, 1,3 m breit und eine Stufe hoch anzuordnen ist.

3.    Der Gang längs der Fensterwand, also zwischen dieser und den Kopfenden der Schulbänke, ist mit Rücksicht auf die Fensternischen 0,4 m breit zu machen.

4.    Der Mittelgang zwischen den Schulbänken in der Richtung auf das Podium ist 0,5 m breit anzulegen.

5.    Der Gang hinter der hintersten Bank zwischen dieser und der dem Podium gegenüberliegenden Wand soll 0,5 m breit sein.

Für jeden Schüler ist einschl. Gänge u. s. w. erforderlich:

1.    In den Unterklassen 0,6—0,7 qm Klassenraum

2.    „ „ Mittelklassen 0,7—0,8 „    „

. 3. „ „ Oberklassen 0,8—0,9 „    „

Die Höhe der Klassenräume soll mindestens 3,5 m betragen.

Der Luftraum einer Klasse soll mindestens 2,2 cbm für jedes Kind sein. Die Aula ist 20—24 m lang, 12 m breit und 5,0—5,7 m hoch oder für jedes Kind 0,4 qm gross anzurechnen.

an-

Für den Zeichenunterricht ist das Doppelte der für die Klassen gegebenen Flächenmasse für 1 Schüler erforderlich, in der Regel 2,0 qm für einen Schüler.

Im preussischen Staate betrugen durchschnittlich die Kosten:

In den Jahren 1881 — 1885    1886—1890

1. Eingeschossige und einklassige Bauten für 1 qm

M. 58,70 M. „ 1 cbm 12,50 „    12,30 ,.

„    1 Kind

In den Jahren 1881 - 1885    1886—1890

2. Eingeschossige und zweiklassige Bauten für 1 qm

33

9.'

»3

33

33

M. 58,70 M. „ 1 cbm 12,50 „    12,30 „

„ 1 Kind

3. Zweigeschossige „

53

r>

33

53

33

57

93

53

33

81 „ „    90,60 *

10,20 „

106 „

39

.,    1 qm

„ 1 cbm 9,60 „ .,    1 Kind

V)

11. Ländliche Volkssehulhäuser.

(Bestimm, d. Min. d. geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.)

Schulzimmer. Die Abmessungen eines Schulzimmers sind abhängig

1.    in Bezug auf die Grundfläche:

von der Zahl, Anordnung und Abmessung der Plätze, von der Anordnung der Freiräume, von der Lage der Thür und der Stellung des Ofens;

2.    in Bezug auf die Höhe:

von der Bedingung, dass bei grösstmöglichster Besetzung für jedes Kind ein ausreichender Luftraum vorhanden ist, und dass die von' den Fenstern entferntest gelegenen Plätze auch gutes Licht erhalten.

Als Grundsatz für die Grösse und Zahl der Schulzimmer gilt die Regel, dass einklassige Schulen im allgemeinen nicht über 80 Kinder zählen, und dass bei mehrklassigen Schulen nicht über 70 gemeinsam unterrichtet werden sollen.

Für die Plätze sind nach der Grösse der Kinder in drei Abstufungen folgende Masse anzunehmen:

Tiefe

Breite

0,50 m 0,68 m 0,52 „    0,70    „

0,54 „    0,72

für kleine Kinder „ mittlere „

,, grosse „

Nur wenn die örtlichen Verhältnisse zur grössten Sparsamkeit zwingen, dürfen die Platzbreiten:

0,48 m 0,50 „ 0,52 „

für kleine Kinder auf ,, mittlere „ grosse

herabgemindert werden.

Auf einer Bank sollen höchstens 5 Kinder nebeneinander sitzen. Für den Lehrersitz sind mindestens 1,20 m Breite und 2,50 m Länge zu rechnen.

Fr ei räume. Die erste Bankreihe muss von der Wand, an welcher der Lehrersitz angeordnet ist, mindestens 1,70 m, die letzte Bank von der Rückwand mindestens 0,30 m entfernt sein. Der Abstand der Bänke von der Fensterwand soll mindestens 0,40 m betragen. Der Mittelgang zwischen den Bänken soll 0,50 m und der Gang in der inneren Längswand mindestens 0,60 m breit sein.

Der nächste Sitzplatz muss vom Ofen mindestens 0,80 m entfernt sein. Als allgemeine Regel ist zu beachten, dass Tiefklassen bei ländlichen Schulhausbauten grundsätzlich ausgeschlossen sind, und dass ein Schulzimmer

51*

höchstens 9,70 m lang und 6,50 m tief sein soll. Die äusserste Grenze von 9,70 m für die Länge des Schulzimmers ist nur dann zu wählen, wenn eine wesentliche Ermässigung der Höhe und damit eine leichtere Erwärmung des Schulzimmers erzielt wird.

Jedes Schulzimmer soll mindestens 3,20 m im Lichten hoch sein. Dieses Mass ist aber gegebenen Falles je nach der Schülerzahl und der Zimmertiefe um so viel zu erhöhen, dass auf jedes Kind mindestens 2,25 cbm Luftraum entfallen, und dass der senkrechte Abstand der Fenstersturze vom Fussboden mindestens halb so gross ist als der wagerechte Abstand von der inneren Längswand.

Die Fläche der Fenster soll, im lichten Mauerwerk gemessen, mindestens gleich Yö der Bodenfläche des Schulzimmers sein. (Fensterpfeiler, höchstens

1,20 m breit, Fensterbrüstungen 1 m hoch.)

Der Lichteinfall darf nicht durch überhängende Dächer beeinträchtigt werden. Liegen die Fenster eines Schulzimmers nicht am Giebel, sondern an einer Längsfront, so wird, falls nicht ein genügend hoher Drempel vorgesehen ist, ein überhängendes Dach nicht zweckmässig sein.

Die Decke des Schulzimmers wird am zweckmässigsten so hergestellt, dass nicht die Balken, sondern Unterzüge auf der Fensterwand und der ihr gegenüberliegenden Längs wand lagern, während die Balken mit diesen Wänden gleichlaufend gestreckt sind. Hierdurch wird erzielt, dass die Fenstersturze bis an die Balkenlage reichen können.

An den Wänden des Schulzimmers sind alle vorspringenden Mauerecken möglichst zu vermeiden. Die Fensterbrüstungen sind deshalb nicht, wie sonst üblich, einzunischen, sondern bündig mit der Innenwand auszuführen.

Fussböden sollen aus schmalen, mindestens 3,5 cm starken, gehobelten und gespundeten Brettern aus hartem, nicht leicht splitterndem Holz, dicht schliessend verlegt und geölt werden.

Zur Abführung der verbrauchten Luft ist für jedes Schulzimmer ein besonderes Entlüftungsrohr (25 zu 25 cm im Quadrat) neben dem Schornsteinrohr anzulegen.

Verkehrsräume. Die Lehrerwohnung muss einen Nebenflur haben, der dem Wirtschaftsverkehr dient. Werden Schulzimmer über dem Erdgeschoss angelegt, so muss stets ausser der für den Hausverkehr der Lehrerwohnung bestimmten Treppe für den Schulverkehr eine besondere Treppe in Verbindung mit besonderem Flur und Eingang vorgesehen werden. Die Breite des Hausflurs muss für den Fall, dass nur an dem Flur ein Schulzimmer liegt, 2,0 m mindestens betragen, münden mehrere Schulzimmer auf denselben, mindestens 25,0 m. Im übrigen ist die Flurbreite so zu wählen, dass nach Abzug des Masses, welches durch die rechtwinklig aufstehenden Thüren der Schulzimmer für den Verkehr verloren geht, für je 100 Kinder 0,70 m, mindestens aber 1,0 m freie Durchgangsbreite verbleibt.

Bei nebeneinander liegenden Schulzimmem müssen die Thüren unter sich einen solchen Abstand haben, dass die Thürflügel, ohne sich zu berühren, vollständig herumschlagen können. Laufbreite der Treppen für den Schülerverkehr mindestens 1,30 m. In mehrstöckigen Schulgebäuden ist die Breite der Treppen stets nach der Schülerzahl im stärkst besetzten Geschosse mit

der Verhältniszahl von 0,70 m für je 100 Schüler zu berechnen. (Steigung höchstens 17 cm. Wendelstufen sind unzulässig.)

Freitreppen dürfen nicht unmittelbar vor der Hausthür beginnen, sondern müssen ein geräumiges Podest erhalten. Bei mehr als 3 Stufen sind Seitenwangen oder Schutzgeländer erforderlich. Für die Breite der Ausgangsthüren ist nach dem oben angegebenen Verhältnis 0,70 m für je 100 Schüler die Gesamtzahl der im Schulgebäude zu unterrichtenden Kinder massgebend. Die nach aussen aufzuschlagenden Ausgangsthüren müssen gegen Witterung durch Vorbau oder Zurücklegen in einen Vorraum geschützt werden.

Raumbedarf für einen verheirateten Lehrer: 3—4 Schlaf- und Wohnräume (Grundfläche 65—85 qm). Eine Küche von etwa 12—20 qm, sowie Kellerund Bodenräume. Für einen unverheirateten Lehrer: 1 Stube 18—25 qm, eine heizbare Kammer 15—18 qm.

Abtrittsgebäude für ländliche Schulen.

In der Regel ist für je 40 Knaben und für je 25 Mädchen ein Sitz anzunehmen. (Breite durchnittlich 0,90 m, Tiefe 1,20 m. Für die Knaben sind Pissoirstände anzulegen.

Zusammenstellung für ein- und mehrklassige Sehulhäuser.

Schulzimmer

Wohnung für

Kinderzahl Geschosszahl

Bebaute

Fläche

Umbauter Raum

1 Schulzimmer 1 desgl.

1 desgl.

1 desgl.

1    desgl.

2    desgl.

2 desgl.

2    desgl.

3    desgl.

4 desgl. 8 desgl.

1 verheirateter Lehrer desgl. desgl. desgl. desgl.

1 desgl. und 1 unverheirateter

1    verheirateter und 1 Lehrerin

2    verheiratete Lehrer 2 verheiratete, ein unverheirateter Lehrer

2 verheiratete 1 unverheirateter Lehrer

O O O O lO    o

\0    oo co h'

140

140

210

eingeschossig 176-I80qm desgl. desgl.

zweigeschoss. desgl.

960—1046 cbm

180 „ 186 „ 105 „ 109 „

1028

1098

995

1000

>»

5)

eingeschossig 250-260 ,,

zweigeschoss.

desgl.

170 „ 190-220 „

desgl.

desgl.

desgl.

260 „ 330 „ 360 „

14-1600

1560

1800—2500 „

2500

2900

,,

Kosten einiger Berliner Gemeindeschulen:

1. Doppelschule an der Prenzlauer Allee:

a) Schulhaus (36 Klassen für 2220 Kinder; Aula: drei Obergeschosse; gefugter Backsteinbau; Doppelpappdach; Warmwasser-Heizung):

11,49 M. 317,00 „ 25635,00 712,00 „ 11,55 „

Baukosten für 1 cbm umbauten Raum .    .    ,

Kosten für 100 cbm Heizung und Lüftung' .    .

Einrichtungskosten des Schulhauses im ganzen

i:

für 1 Klasse „    1 Kind

b) Lehrerwohnung (2 Obergeschosse; gefugter Backsteinbau; Heizung mit Kachelöfen):

12,68 M. 165,00 „

Baukosten für 1 cbm umbauten Raum.....

Kosten für 100 cbm Heizung und Lüftung ~    .    .    .

2. Doppelschule an der Demminer Strasse:

a) Schulhaus (36 Klassen für 2142 Kinder; Heizung der Verwaltungsräume mit Kachelöfen, sonst wie bei 1. a): Baukosten für 1 cbm umbauten Raum.....

11,58 „

Kosten für 100 cbm Heizung und Lüftung:

Sammelheizung.......

Ofenheizung ........

Einrichtungskosten........

für 1 Klasse . „ 1 Kind

352,00 „ 198,00 , 26173,00 „ 727,00 „ 12,22 „

b) Lehrer-Wohnung wie 1. b):

13,16 „ 141,00 „

Baukosten für cbm umbauten Raum.....

Kosten dür 100 cbm Heizung und Lüftung .    .    .

3. Doppelschule in der Kl. Frankfurter Strasse (1250 Kinder in 16 Klassen):

a) Schulhaus, Baukosten . Einrichtung .    .

145340 M. (1 qm 283 M., 1 cbm 14,08 M.) .    10745 „

b)    Knaben-Abtritt (6 Sitze)

c)    Mädchen- „ (12    „ )

d)    Insgemein.....

e)    Gesamtkosten ....    181836

„    für 1 Klasse .    .

Summe 156085 M. (1 qm 304 M., I cbm 15,10 M )

26,04 „ ) 22,93 „ )

5260 „ (1 5411 „ (1 15080

128 1 118 1

„    „    1 Kind......

Kosten für 100 cbm Heizung und Ventilation

(0 4-0

M.

12. Gymnasien, Realschulen u. s. w,

Im preussischen Staate betrugen die Kosten in den Jahren 1886—1890 durchschnittlich:

1.    Klassengebäude

2.    Direktorwohnungs-Häuser

3. Klassengebäude

.    . für 1 qm

i ,,

ohne Direktorwohnung 429 M.

494 „

mit

ci —l

M., für 1 cbm 13,60 M. „    ,, 1    ,, 17,70 „

für 1 Schüler.

Gymnasien ohne Direktorwohnung.

1.    Das Apostelgymnasium in Köln a./Rh. Klassengebäude bei

106,902 M.

575 qm bebauter Grundfläche...........

2.    Das Kaiser Wilhelms-Gymnasium in Aachen für 600 Schüler 281,125 „

1 qm 239 M.; 1 cbm 13,08 M. 1 Schüler 469 M.

3.    Friedrich-Werdersches Gymnasium und Doretheenstädtische Realschule in

Berlin:

14. Turnanstalten.

1. Allgemeines.

ln der Preussischen Verordnung vom 26. Juli 1870 wird folgendes verlangt:

a) Für Volksschulen auf dem Lande soll der Raum für 50 Turner messen

9,5 m Tiefe nnd 15,7 m Länge (149,15 qm) und 5 m Höhe. ß) Für Schullehrer-Seminare soll dieser Raum messen:

L Für 50 Zöglinge in gemeinsamer Arbeit: 9,5 m Tiefe und 15,7 m Länge (149,15 qm) und 5,7 m Höhe.

2.    Für 75 Zöglinge: 11,0m Tiefe, 20,4 m Länge (224,4 qm)und 5,7 m Höhe.

3.    Für lOOZöglinge: 12,6m Tiefe, 22,0 m Länge (277,2 qm) und6,3 m Höhe. Auf den 12- bis 14jährigen Schüler sind mindestens 4,0 qm, bei 5,5 m

Höhe, zu rechnen. Die geringsten Masse einer Turnhalle sind: 15,0 m Länge,

7,5 m Breite und 5,0 m Höhe.

4 qm

Im allgemeinen kann angenommen werden:

Für Volksschulen.....

„ Gymnasien und Realschulen:

rr lO O

für 1 Turner.

1 qm .    «

1 cbm .    «

1 Schüler .

-I-

oo vO O

C"

CM CM

i Ol

in co

Summe 731524 M. (1 qm 695 M., 1 cbm 29,79 M.)

40640 M.

1 Klasse

1 Schüler.........

100 cbm Heizung und Ventilation

00 CO

in Q\

M, 1 cbm 21,20 M.) » 1    » 20,17 „)

Summe 716705 M. (1 qm 648 M., 1 cbm 20,17 M.)

13. Seminare.

Im preussischen Staate betrugen die Kosten durchschnittlich:

1881 — 85

1. Externate:

M.

• •    H,50    „

. ♦    1497,-    „

1886—90 163,— M.

9,20 ; 1415,- „

2. Internate:

12,50    „

2970,-    „

167,- „ 9,90 „ 3257- „

In den unteren Klassen „    „ oberen

„ Männer-Turnanstalten .    .

2. Im preussischen Staate

betrugen die Kosten durchschnittlich:

für 1 qm......

„    1 cbm ......

„ 1 Turner.....

1881—85

M.

9,60 „ 246- „

1886—90

61,— M. 9,10 „ 249- „

3. Turnanstalten in Berlin.

a) Turnhalle des Friedrich Werderschen Gymnasiums und der Dorotheenstädtischen Realschule (mit Abtritten 757 qm Grundfläche und 9618 cbm Raum:

. . 97429 M. (1 qm 129 M., 1 cbm 10,13 M.) . . 97938 „ (1 „ 129 „ 1 „ 13,97 „ ) . .    6462 „

Summe 201829 M. (8 qm 267 M., 1 cbm 28,79 M.)

b) Turnhalle des Askanischen Gymnasiums (643 qm Grundfläche und 6044 cbm Raum):

Halle .    .

Turngeräte .    .

. . 85030 M. (1 qm 132 M., 1 cbm 14,07 M.) . .    7302 „    _

Summe 92332 M. (1 qm 144 M., 1 cbm 15,28 M.)

14. Krankenanstalten.

Grösse der Krankenanstalten. Im allgemeinen kann angenommen werden, dass für

25

„ 1000

Städte bis 30000 Einwohner etwa 3 Betten für 1000 Einwohner „ über 40000

erforderlich sind.

Diese Zahl wird man etwa zur Hälfte in die Männer- und zur anderen Hälfte in die Frauen- und Kinderabteilung trennen können. Dabei fallen an Betten etwa:

O O U» U¹

C--1 Ci

a)    Einzelzimmer für Kranke, I. Klasse .    .    .

b)    Medizinische Kranke ........

c)    Chirurgische...........

d)    Mit ansteckenden Krankheiten behaftet .    .

Zusammen 100 %

Die Grösse des Grundstücks ist bei den ausgeführten Anstalten sehr verschieden.

Nachfolgend einige Grössen

a) Krankenanstalt der Saarbrücker Knappschaft 298 qm für 1 Bett „ Wiesbadener „ Mansfelder

in Moabit bei Berlin . .    .    112

•    46 „    „ 1    „

Es genügt, das Grundstück für die Krankenanstalt nach ihrem voll kommenen Ausbau 120—150 qm für 1 Bett gross anzunehmen.

b)

c)

d)

e,

am Urban in Berlin

163 „

130

d)

Die Bedingungen, welche an den Bauplatz für die Krankenanstalt zu stellen sind, dürften folgende sein:

a)    Trockener, nicht verseuchter Baugrund,

b)    Genügende Grösse,

c)    Möglichkeit einer guten Abwässerung, der Beschaffung vorzüglichen Trinkwassers,

„ schnellen Beseitigung der Abwässer,

e)

f) Luftige, freie Lage.

Die Stellung der Krankenhäuser soll so sein, dass die Fenster entweder nach Osten oder nach Westen liegen. Erwünscht ist ein mit grossen Fenstern versehener und nach Süden gelegener Raum, damit ein Teil der Kranken im Winter sich möglichst viele Stunden an der Sonne laben kann.

Die Baracken, Pavillons und Blocks stehen dann parallel nebeneinander mit ihrer Längsachse von Norden nach Süden, und ihr Verbindungsgang liegt an dem Nordende dieser Gebäude.

Die aus Einzelräumen und einem Seitengange bestehenden Blocks sind so angeordnet, dass der 1. und 2. Block mit den Krankenzimmerfenstern, der

2. und 3. Block mit ihren Seitengängen einander gegenüberliegen. Da an einer Seite dieses Seitenganges die Krankenräume, an der anderen Seite Wärterzimmer, Aborte, Theeküche und Bad liegen, so ist es nicht erforderlich, dass an dieser letzteren Seite der Abstand des Blockes so gross ist als an der Krankenzimmerseite.

Der Abstand der Baracken, Pavillons und Blocks genügt bei zweigeschossigen Pavillons zu 2,5 m, bei den eingeschossigen Baracken zu 18—20. Bei den Blocks ist dieser Abstand zwischen den Krankenzimmerwänden gemeint, während der Abstand an der anderen Seite, zwischen den seitlichen Anbauten mit Bad, Aborten u. s w. auf 10 m beschränkt werden kann.

Eine Unterkeilerung sämtlicher Krankenräume ist aus gesundheitlichen Gründen und wegen der besseren Fussboden-Erwärmung geboten. Die Keller sind zur Unterbringung der Röhren und Kanäle für die Heizung und Beleuchtung gut ausnutzbar und gestatten überdies eine vorzügliche Überwachung derselben.

Der Luftraum für jedes Bett soll nach älteren Angaben 60—70 cbm betragen, doch wird derselbe in neuerer Zeit auf 50 cbm beschränkt. Bei einer Krankenzimmerhöhe von 4,50 m ergiebt dies eine Grundfläche von 9 — 15 qm, bei einer Höhe von 4,0 m eine Grundfläche der Krankenzimmer von 10—17 qm.

Die Beheizung der Krankenräume findet am zweckmässigsten durch Zentralheizung statt. Falls sämtliche Gebäude durch Gänge, also auch mit dem Kesselhause in Verbindung stehen, hat sich die Dampfheizung gut bewährt. Teurer, aber für Krankenhäuser vortrefflich, ist die Warmwasserheizung. Isolierbaracken oder einzelstehende Gebäude werden auch zweckmässig durch Niederdruckdampfheizung erwärmt. Öfen sind wegen des Kohlenstaubes nicht geeignet. Von grosser Bedeutung ist es, die hinter den in den Fensternischen befindlichen Heizkörpern liegenden Wandflächen von Schmutz und Staub reinigen zu können. (Empfehlenswert ist die von Rietschel & Henneberg in Berlin erfundene patentierte Drehvorrichtung.)

Die Lüftung muss mit jeder Heizung in Verbindung stehen, Sie wirkt natürlich nur im Winter. Zur Sommerlüftung wirken die von Alex Huber in Köln a./Rh. erfundenen Windhüte vorzüglich.

Die Kühlung kann im Sommer durch Kältemaschinen bewirkt werden.

Als Beleuchtung bewährt sich das elektrische Glühlicht am besten, weil hierdurch die Luft nicht verdorben und nur verhältnismässig wenig Wärme erzeugt wird.

Zu einer Krankenanstalt gehören: eine Desinfektions-Anstalt für Kleidungsstücke und Wäsche, eine geräumige Kochküche und die dazu gehörigen Spülküchen und Vorratskammern, ferner: Waschküche, Rollkammer, Plättstube, Aufbewahrungsräume für reine und schmutzige Wäsche, Dampfkesselhaus, Gebäude für Dampfmaschinen, Pumpen, Kältemaschinen, Eismaschinen, Dynamomaschinen u. s. w.

Ausrüstung mit gesundheittechnischen Apparaten. Dringend notwendig sind Desinfektionsapparate, in welchen durch strömenden Wasserdampf die pathogenen Keime abgetötet werden. Ferner: Wäsche-Sammel-und Desinfektionsapparate, in welchen die mit Blut und Eiter befleckte Wäsche gesammelt und die schädlichen Keime abgetötet werden. Sterilisatoren für Fäkalien. Endlich ein sogenanntes Röntjen-Kabinett.

Die Kosten der Krankenanstalten sind sehr verschieden.

Es betragen dieselben beispielsweise:

. .    1220 M. für 1 Bett

• 1500 „ „ 1 „ . . 1929 „ „ 1 „

2.

3.

Bei der Chirurgischen Klinik in Marburg stellen sich nach der Zeitschrift für Bauwesen, 1897, die Gesamtkosten wie folgt:

Der Bauplatz ist 14000 qm gross und bietet Platz für 120 Betten, also für 1 Bett = 117 qm. Die Gesamtkosten betrugen 594000 M. und zwar:

Gebäude

qm

für 1 qm Mark

cbm

für 1 cbm Mark

Lehrgebäude . Krankengebäude . Operationsgebäude Wirtschaftsgebäude Verbindungsgänge Stallgebäude .    .

514

212

514

437

211

6290

6800

171

203

4578

285

102

853

43

74

1939

17,46

15,97

19.39

20.40

10,88

62,90

159

17

In der Eppendorfer Krankenanstalt bei Hamburg kostete 1 zweigeschossiger Pavillon für 72 Betten .    .    1500 M., für 1 Bett

1 eingeschossige Baracke

» 33 Isolierbaracke „    15

Rechnet man:

Für den Raum, den jedes Bett beansprucht . . . . „ Gänge, Aborte, Küchen, Leichenhaus u. s. w. . . so erhält man für 1 Bett Ferner für eine Wärterwohnung, ein Wartezimmer und ein Arztzimmer.............

• . 1700 „ „ 1 „ . . 2 330 „ „ 1 „

qm

15 qm Raum,

150 qm Raum.

dann ergiebt sich für eine Krankenanstalt mit Betten 15 x 150= 15 (x + 10) qm.

Hiernach ist folgende Tabelle berechnet:

Anzahl der Einwohner der Stadt

Art

der

Heizung

Anzahl Anzahl der Ge-der schosse Betten der Gebäude

Art der Gebäude

Grösse der Gebäude für in qm lqm

Kosten der Krankenanstalt in Mark

der

Kranken- der gebäude Neben-m. Wäsche Anlagen u. Möbeln

der

ganzen

Kranken

anstalt

für

für

1 Bett

1 Einwohner

4000

5000

6000

c\i in oo

8000

10000

12000

15000

18000

20000

25000

Öfen

t}- o md io -d⁻ O iO

NCO M Tt- 1(3 o I'

totototototototototo

Krankenhaus

30000

to

35000

40000

45000

50000

Zentral-Heizung

to

to

60000

to

to

Baracken

Krankenhaus

Baracken

Krankenhaus

Baracken

Krankenhaus

Baracken

Krankenhaus

Baracken

Krankenhaus

Baracken

Krankenhaus

975 160 156000 78200 191250 340 240    81600

1200 180 216000 415 250 103750 1350 180 243000 450 250 112500 1575 180 283500 490 250 122500

39000

29700, 2470 34200 2280 37800 2100 45000 1875 54000 1800 69000 1833 820C0 1822 110000 2037 130000 2167 160000 2133

240000

3000

OO    O O    C' jJ» Ü¹ O' O¹    O C'    •vl

Q    4^ 'oi    4^ Vj '*4* "o    CG 'cc

O    O O    O O CO    O    IO

340

1125

46000

57150

80250

114500

154000

280000

330000

400000

470000

560000

3111

3300

3478

3612

3733

8,00

8,25

8,86

9,40

9,33

15. Badeanstalten.

von

Die Angaben sind dem Buche „Bäder und Badeanstalten der Neuzeit“ Osthoff (Verlag: Karl Scholtze, Leipzig) auszugsweise entnommen.

Die Bedingungen, welche an öffentliche Badeanstalten gestellt werden müssen, ergeben sich aus dem Referat den Versammlung des Deutschen Vereins für Gesundheitspflege zu Stuttgart (1879). Sie lauten nach der Deutschen Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege (Band XII, Heft 2) wie folgt:

a)    Öffentliche gedeckte Volksbadeanstalten in Städten oder Stadtbezirken über 25000 Einwohner erfordern unabweisbar Schwimmhallen zum kontinuierlichen Gebrauch für jeden Tag des Jahres.

b)    Dieselben sind sorgfältig zu konstruieren, in solidem Material zu erbauen, in behaglicher Weise auszustatten, mit Douschen und Ruhezimmern (event. Büffett) zu versehen.

c)    Bei dem Betrieb der Schwimmhalle ist peinlichste Reinlichkeit und Decenz zur Geltung zu bringen. Das Bassin muss unter Beaufsichtigung eines guten Schwimmlehrers bezw. einer guten Schwimmlehrerin stehen.

d)    Das Bassinwasser muss während der Badestunden kräftig und kontinuierlich zufliessen, gleichmässig (22 ⁰ C) temperiert sein und in passenden Zeitintervallen erneuert werden. Die Halle muss entsprechende Temperatur und gute Ventilation haben.

e)    Die stete Benutzung ist durch billiges Jahresabonnement (Maximum 30 Pf.) zu erleichtern. Das Einzelbad kann entsprechend teurer (Maximum 50 Pf.) sein.

f)    Überschüssige Grundfläche und Geldmittel sind in erster Linie zu Wannenbädern, womöglich in 2 Klassen, mit billiger zweiter und verhältnismässig teurer erster Klasse, unter Trennung von Männer- und Frauenabteilung, zu verwenden und erst in zweiter Linie Dampf- und römisch-irische Bäder zu schaffen.

Mit Bezug auf die überbauten Schwimmhallen finden sich in „Marggraff“, Moderne Stadtbäder und im Deutschen Bauhandbuch II. Band,

2. Teil, wertvolle Angaben. Derartige Schwimmhallen müssen hoch und gut ventiliert sein, damit beständig reine und frische Luft darinnen herrscht. Jedoch ist die Entstehung eines Scharfen Luftzuges zu vermeiden. Für gehörige Helligkeit in der Halle und für Abendbeleuchtung ist Sorge zu tragen. Die Temperatur der Halle im Winter soll 14—16° R. (17 ¹/s—20° C.) nicht überschreiten. Die Heizung kann durch Öfen mit direkter Feuerung oder mittelst Dampföfen, besser aber durch Dampfrohrsysteme oder Rippenheizkörper erfolgen. Das Schwimmbassin hat eine grosse Länge zu erhalten, wobei die Breite auch nicht unter 7,0 m betragen darf.

Über die Grösse einiger Schwimmbassins giebt folgende Tabelle Auskunft, doch sollte nach „OsthofL die Grösse so bemessen werden, dass 20 °/₀ der Bevölkerung täglich baden können.

Badeanstalt

Wassertiefe

Grösse des Schwimmbassins

Länge

Breite

Grundfläche

Wasserinhalt

qm

cbm

0,95—2,53 0,80—3,60

1.25- 1,88

1.25- 2,82 0,75-3,42

Klassen giebt in seinem Werke, „Grundriss-Vorbilder von Gebäuden über Gesundheitspflege“ an, dass nach der Anzahl der vorhandenen Ankleidezellen die Wasserfläche des Schwimmbassins in englischen Anstalten 3 bis 6 qm, in Wien (Dianabad) 5 qm, daselbst im Sophienbade 4,2 qm, in Magdeburg und Bremen 4,6 qm in Dortmund 7 qm beträgt. Als Anhalt für die Grössenverhältnisse eines Bassins muss bemerkt werden, dass ein Flächenraum von 3,6 qm für den Schwimmer und von 1,2 qm für den Nichtschwimmer genügt. Nimmt man die Hälfte der Badenden als Nichtschwimmer an, und rechnet man, dass 2 °/₀ der Bevölkerung, also 20 von 1000 Einwohnern täglich baden, so benötigt jeder Badende durchschnittlich rund 2,4 qm Wasserfläche. Man kann annehmen, dass jeder Badende mit An- und Auskleiden eine halbe Stunde Zeit gebraucht. Es kann mithin bei einer täglichen Badezeit 15 Stunden jeder Platz im Bassin nur 30 mal benutzt werden. Hiernach berechnet sich für 100 Einwohner eine Wasserfläche von 1,6 qm.

Bei 3,5 m hohen Sprunggerüsten genügt für Schwimmer eine Wassertiefe von 2,5—3,0 m, für Nichtschwimmer ist letztere mit 0,50—1,0 m ausreichend. Springtürme von 7 m Höhe bedingen eine Wassertiefe von 3,8 m.

1. Wien, Dianabad

Sophienbad

3.    Berlin, Schillingstrasse

4.    Magdeburg, Männerbassin

5.    Hannover, Frauenbassin

2.

37,93

41,00

13,00

15,70

11,00

13,28

13,00

7,00

7,85

6,20

504

583

91

123

70

853

1121

132

250

100

von

Die Sohle des Schwimmbassins erhält zumeist eine Ansteigung bis auf eine Tiefe von 1,4 m. Dem Bassin für Nichtschwimmer ist wegen des Ausgleitens nur ein geringes Gefälle zu geben.

Der Zufluss des Wassers muss so stark sein, dass in ¹/₂ bis 1 Tagen eine vollständige Erneuerung im ganzen Bassin eintritt.

Die Temperatur des Wassers muss eine stets gleichmässige sein. Die geringste Wärme sollte 16° R. (20° C.), die höchste Wärme 10° R. (25 ⁰ C.) sein.

Als Bekleidung der Umfassungswände des Schwimmbassins sind namentlich Kacheln, Marmor oder Mettlacher Platten geignet. Zementputz ist zwar billiger, eignet sich aber wegen der Unterhaltungskosten und auch wegen des schwierigen Reinigens nicht. Das Bassin selbst kann aus Mauersteinen oder Beton aufgeführt werden.

Der 1,2 bis 2,5 m breite Umgang für den Verkehr der Badenden zwischen dem Bassin und den Ankleidezellen, wie ein solcher für Schwimmunterricht unbedingt erforderlich ist, und um 0,4 bis 0,6 ni über der Bassinwand hinausreicht, ist aus Lattenwerk mit einem schmalen Gummi- oder Linoleumbelag zu versehen.

Jedem Bassin muss ein oder müssen mehrere breite Treppen zugehörig sein, die zum Hinabsteigen dienen. Ein Sprungbrett muss 0,5 bis 1,0 m über der Bassinwand vortreten.

Nach Marggraff sollten sich die Auskleidezellen direkt auf den Bassin-Umgang öffnen. Da es zweckmässig ist, behufs Absonderung der Entkleideten von den Ankommenden, 2 Umgänge zu beiden Seiten der Zellen anzuordnen, so haben die Auskleidezellen je 2 einander gegenüberliegende Thüren. Die Anzahl der Zellen richtet sich nach dem stärksten Zuspruch im Hochsommer.

Stiibben (Deutsches Bauhandbuch, II. Teil) und Marggraff (Moderne Stadtbäder) berichten eingehend über Wannenbäder. Letzere helfen das Schwimmbad finanziell nicht erhalten. In allen Fällen sind mindestens 2 Klassen nebst Salonbädern in getrennten Abteilungen für Männer und Frauen anzulegen. (Länge der Zellen 1,8 m, Breite 1,8 m. In kleineren Verhältnissen sind für freistehende und halb versenkte Wannen Zellen von 2 zu 3 m bis 2,5 zu 4 m erforderlich. Zweckmässig ist eine Trennung des Wannenraumes von dem Ankleideraum durch eine Thür mit Vorhang. Der Fussboden der Badezellen ist oft eine gewöhnliche gestrichene Dielung mit Linoleum- oder Strohteppich. Besser ist ein freundlicher Plattenbelag oder Zementfussboden. In der Regel ist eine Balkendecke über der Zelle, welche wie die Wände mit Ölfarbe gestrichen werden muss, selten ist die Decke gewölbt. Bestehen die Zwischenwände der Zellen aus Mauerwerk, so empfiehlt sich eine Bekleidung mit Plättchen oder Kacheln. Ausrüstung' einer Zelle: Tisch, Nachttisch, Stuhl, (Sofa), Spiegel, Stiefelknecht, Spucknapf, (Uhr), Teppich vor der Wanne, Klingelzug oder Telegraph, Thermometer, Kleiderhaken und (Wärmeapparat für Wäsche). Die eingeklammerten Gegenstände sind entbehrlich.

Als geringster Wasserinhalt einer Wanne für einen Erwachsenen ist 0,25 cbm zu rechnen.

Vollbäder sind grössere Badebassins als die Wannenbäder und gestatten mindestens das Gehen. Sie sind entweder für eine Person und dann

IX. Abschmttt. Die Abschätzung vorhandener Gebäude etc.

814

mindestens 1,5—2,0 m gross oder für mehrere zugleich eingerichtet und ersetzen in letzterem Falle zum Teil das Schwimmbassin. Sie bestehen in der Regel aus gemauerten Bassins von rechteckiger, halbrunder oder kreisrunder Form.

Die Dampfbäder bestehen aus einem Baderaum, der mit heissem Dampf gefüllt ist, und in welchem man sich auf treppenförmig übereinander angeordnete Bänke niederlegen kann, ferner aus einem Douscheraum und einem Raum mit Ruhebetten. Die Temperatur im Baderaum soll 35 — 45 °R. (44—56° C.) betragen, jedoch soll die Oberfläche der Leitungen und Heizkörper so gross sein, dass das Zimmer, ohne dass Dampf ausströmt, auf ca. 25 ⁰ R. = 30 ⁰ C. erwärmt werden kann.

Das Dampfbad ist baulich durchaus gegen die feuchten Dämpfe zu schützen. Am besten ist es, diesen Raum vollständig von der Bade-Anstalt zu isolieren, indem in einem Raum derselben ein besonderer Raum eingemauert wird, dessen Wände von dem des ersteren 15—20 cm abstehen, 1 Stein stark in Ziegelmauerwerk und Zementmörtel hergestellt und im Innern mit einem 2—3 cm starkem Putz (1 Teil Zement, 1 Teil Sand), versehen werden. Die Decke ist in Zementmörtel zu wölben und ebenso zu putzen. Der Fussboden ist durch Zementmauerwerk und undurchlässige Platten von dem Gebäude zu isolieren.

Heisse Luftbäder (römisch-irische Bäder) erfordern nach Stübben ebenfalls einen Raum mit Ruhebetten (das Apodyterium), einen Raum, der auf 35—40° R. (44—50° C.) erwärmt ist (das Tepidarium), einen Raum, dessen Wärme 50—55° R. (62—70° C.) beträgt (das Sudatorium) und das auf 18—20° R. (22—25° C.) erwärmte Lavacrum. Manchmal bildet Tepidarium und Sudatorium einen Raum, alsdann ist es vorzuziehen, in dessen Mitte einen pyramidalen Stufenaufbau wie im Dampfbade herzustellen.

Wände und Decken müssen von widerstandsfähigem Material ausgeführt sein. Letztere sind am zweckmässigsten zu wölben. Die Lage des Bades ist so zu wählen, dass nur geringe Abkühlungsflächen vorhanden sind. Das Bad ist also in die Mitte des Gebäudes zu legen, wodurch hohes Seitenlicht oder auch Oberlicht bedingt wird.

Die Grösse und Kosten der Badeanstalten sind ausserordentlich verschieden. Sie sind nicht allein von der Einwohnerzahl, sondern auch vom Klima, sowie auch davon, ob die Stadt hauptsächlich Beamte oder Kaufleute oder Fabrikanten oder Proletarier aufweist abhängig.

Man kann im allgemeinen annehmen, dass kleine Badeanstalten von 650—1000 qm bebauter Grundfläche einfach ausgestattet, nur mit Schwimmbad und Wannenbädern versehen, 100—120 M. für 1 qm kosten. Grössere Badeanstalten von 200—11600 qm Grundfläche mit Schwimmbad, Wannen-, Dampf- und Heiss-Luftbäder kosten 150—180 M. für 1 qm. Grosse Badeanstalten von 1600—2000 qm Grundfläche mit allen Badearten und reicher Ausstattung kosten 200—300 M. für 1 qm.

16. Sehlachthöfe.

Das Grundstück muss ausserhalb der Stadt, jedoch nahe derselben liegen und darf nicht umbaut werden. Es muss leicht zugänglich sein und eine Gleisverbindung mit dem Bahnhofe erhalten können, falls der grössere

Teil des Schlachtviehes durch die Bahn herangeschafft wird. Da mit Bezug auf kleinere Städte diese Bestimmung weniger Bedeutung hat, so muss bei diesen das Grundstück an derjenigen Strasse gelegen sein, auf der das meiste Vieh angetrieben wird. Ein für Schlachthöfe bestimmtes Grundstück muss so gross sein, dass eine Vergrösserung noch nach 30 Jahren möglich ist. Zur Ableitung der Abwässer ist es erforderlich, dass das Grundstück unterhalb der Stadt in der Nähe eines Wasserlaufes liegt. Bei nicht sehr wasserreichem Wasserlauf ist es zumeist geboten, am Ausflusse der Kanäle in den offenen Wasserlauf Abwässer-Klärbassins anzulegen, um die mit Dünger verunreinigten Abwässer zu reinigen, bezw. auf chemischem Wege zu desinfizieren.

Hat das Grundstück eine zweckmässige Form, d. h. ist dieselbe annähernd rechteckig, wobei sich die Länge zur Breite verhalten möge wie 1:1 bis 3:2, so muss das Grundstück gross sein für

Städte von 2000— 5000 Einw. 0,50    qm    auf    den    Einw.

„    5000-10000

10000—50000 über 50000

Die Gestaltung der Anlage. Jeder Schlachthof mus folgende Gebäude oder Räume aufweisen:

1.    Schlachträume, in denen das Schlachtvieh getötet, aufgehängt, enthäutet und ausgeweidet wird;

2.    Kaldaunenwäschen zum Reinigen der Eingeweide der Tiere;

3.    Stallungen zum Einstallen der Tiere und Düngerstätten;

4.    Räume zum Schlachten der kranken und zum Einstallen der verdächtigen und kranken Tiere;

5.    Räume zur Unterbringung von Dampfkesseln, Maschinen und Kohlen;

6.    ein Kühl raum;

7.    Bedürfnis-Anstalten;

8.    Geschäftsräume und Wohnungen für die Beamten.

Die Schlachträume. Die Grösse der Schlachträume richtet sich nach

der grössten Anzahl der an einem Tage zu schlachtenden Tiere. Durch Divison der Anzahl der jährlichen Schlachtungen durch 3C0 (Anzahl der jährlichen Arbeitstage) erhält man die durchschnittlichen Tages Schlachtungen.

Die Kaldaunenwäschen. An Kaldaunenwäschen (Kutteleien) sind bei kleinen Schlachthöfen eine, bei grösseren zwei vorhanden.

Die Kühlanlage. Der innere Raum ist so einzurichten, dass sich das Fleisch, thunlichst in verschlossenen Zellen, zweckmässig aufhängen lässt. Durch letztere und den inneren Kühlraum muss die kalte Luft, das Fleisch allseitig umspülend, durchstreichen können. Aussen wände, Fenster und Thüren sind so herzustellen, dass ein Temperatur-Ausgleich zwischen der äusseren und inneren Luft nur in möglichst geringem Grade stattfinden kann. Tiefe der Zellen: mindestens 1,80 m, Höhe 2,50 m. Gangbreite: 1,50 m. Schiebethüren der Zellen: 0,70 im Lichten und Kosten einer solchen Zelle mit Haken 50—60 Mk. für 1 qm Grundfläche.

Das Kühlhaus muss so gross sein, dass mindestens alles Fleisch eines Schlachttages hängen kann. Auf jedes Quadratmeter der ganzen inneren Kühlhaus-Grundfläche kann 120 kg Fleisch hängen.

Nummer

der Kälte-Maschinen

Wärme-Einheiten (W-E), welche die Kälte-Maschinen stündlich entwickeln können

Innere Grösse des Kühlraumes in Quadratmetern

Fleischaufnahme-Fähigkeit des Kühlraumes in Kilogrammen

Einwohnerzahl der Stadt in runden Zahlen

Ungefähre Kosten der Kühlmaschinen, Dampfmaschinen, Dampfkessel und Kühleinrichtungen mit Ventilation in Mark

Ungefähre Kosten eines Kühlraumes mit Zeilen in Mark

Summe der Kosten in Mark

Kosten

für jeden Einwohner in Mark

10

11

OO O' Cn -p. W Id

10 000 13 000 18 000 22 000 40000 55 000 80 000 120 000 150 000 190 000 220 000 270 000 330 000

40

80

150

-p. to

500

700

900

1300

1600

2000

2400

3100

6 000 8 400 18000 24 000 48 000 60 000 84 000 128 000 156 000 192 000 240 000 288 000 372 000

7 000 10000 20000 30000 55 000 70 000 95 000 120 000 160 000 200 000 250 000 310 000 400 000

18 500 22 700 28 000 32 200 42 300 50 600 65 000 80 600 98 200 114 000 140 700 172 200 216 800

co~ c\T cn"

1,59

1,51

1,49

1,47

1,47

1,41

1,36

1,36

1,34

Die Stallungen sollen den besseren landwirtschaftlichen Ställen gleichen. Es ist zu rechnen als Standraum, ohne Gang aber einschl. der Krippe:

Pferde für ein Stück 3,0 m Länge und 1.0 — 1,50 m Breite, Grossvieh

2,8 m „

„ DO

Gangbreite zwischen 2 Pferden 2,5—3,0 m.

„    2 Rindern 2,0—2,5 „

Futtergangbreite an der Wand 1,2 m, zwischen 2 Häupten 0,8 m, Kälber für 1 Stück 0,8 qm, Schafe für 1 Stück 0,6 qm Schweine 1

33

V)

?3

1,0 „ (bei Sandbuchten 2,0 qm).

Gangbreite bei Kleinvieh 1,5—2,0 m, Gangbreite bei Schweinen 1,20 m.

Zu-Düngerstätten haben sich hohe Plattformen, in deren Fussböden Einschnittsöffnungen sich befinden und unter denen eiserne Düngerwagen stehen, in welche der Dünger fällt, am besten bewährt.

Die Wasserversorgung muss auf einem Schlachthofe eine durchaus reichliche sein. Es genügen für jede Schlachtung des am meisten beanspruchten Schlachttages, einschl. Strassenspülung 0,3 cbm Wasser. Empfehlenswert ist es, Brunnen anzulegen und durch Dampfpumpen das Wasser in Hochbehälter zu bringen.

Die Kanalisation. Alle Gebäude und Strassen haben in ein Kanalnetz

aus glasierten Thonröhren zu entwässern. (In den kleinen Zweigleitungen nicht unter 15 cm weit.) Das Gefälle der letzteren hat 1:50 bis 1:80, das der weiteren Leitungen 1 :150 bis 1 :300 zu betragen. Wasserverschlüsse müssen stets kontrollierbar und leicht zu reinigen sein.

Als Beleuchtung ist die elektrische zu bevorzugen, schon deshalb, weil dieselbe wegen der vorhandenen maschinellen Kräfte fast kostenlos ist.

Die Lüftung. Die Schlachthallen, die Kaldaunenwäschen usw. sind stets durch Abführung der schlechten und Zuführung von frischer Luft zu lüften. Ein empfehlenswerter Luftsauger ist der von Alex Huber in Köln a/Rh. erfundene.

Mit Bezug auf die innere Einrichtung ist zu bemerken, dass die Firma Kaiser & Co. in Kassel alles Erforderliche liefert.

Die Anlagekosten. Ein Schlachthof kostet in der Regel

a) ohne Kühlanlage 7—8 Mk. für den Einwohner, b) mit Kühlanlage 10—12 Mk. für den Einwohner.

Hierzu einige Beispiele in nachfolgender Tabelle:

Einwohner

zahl

der Stadt

Kosten des Schlachthofes ohne Kühlanlage

No. der Kältemaschinen

Kosten der Kühlanlage mit Kühlraum

Gesamt

kosten

Kosten für jeden Einwohner:

M.

M.

des Schlachthofes ohne Kühlanlage

M.

der Kühlanlage (mit Kühlraum)

des ganzen Schlachthofes

Bemerkung

M.

M.

18 000 27 000 34 000 40 000 48 000 52 000 60 000 67 000 70 000 84 000 112 000 800 000 960 000 1 200 000

1    600 000

2    000 000 2 400 000

2 000

9 000

10001 12 000 15 000 100 000 120 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000    2 800 000

400 000    3 200 000

13

13

14

15

16

17

17

18

12 000 15 000 20 000 27 000 27 000 34 000 34 000 34 000 48 000 48 000 48 000 186 000 186 000 245 000 296 000 343 000 425 000 425 000 528 000

30 000 42 000 54 000 67 000 75 000 86 000 94 000 101 000 118 000 132 000 160 000 986 000

1 146 000

1 445 000

1    996 000

2    353 000

2    825 000

3    225 000

3 728 000

9,00

9,00

8,50

8,00

8,00

7 50

7,50

7,50

7,00

7,00

7,50

6,00

5,00

5,00

5,40

4,50

4,86

4,25

3,78

4,80

4,00

3,20

1,86

1,55

1,63

1,48

1,41

1,42

1,22

1,32

Eis

kühl-

Anlage.

75

11,80

11,00

Mit

Maschinen

Kühl

anlage.

ln 1Jerlin kosten:

Rinderschlachthäuser . Rinderställe .... Schweineschlachthaus . Schweinestall .... Polizei-Schlachthaus Kaldaunenwäsche Beamtenwohnhaus .    .

Portierhaus .... Einfriedigungsmauer, für 1 m In kleineren Städten kostet:

für    1    qm    96,86    Mk.; für 1 cbm 9,q3 Mk.

162,02 „

„ . 1 „ 1

,, 1 „203,82 „

13,12 ,

5,    65,10 „

. 79,00 Mk.

Das Verwaltungs-Gebäude (Keller- u. Erdgeschoss) für 1 qm 100 Mk.

(Keller u. 2 Geschosse) „    1 ,, 125 „

(desgl. mit ausgebautem Dachgeschoss)

Schlachtgebäude mit Kühlraum u. s. w.

Krankvieh- oder Pferdeschlachthaus mit Ställen

;;

in o o

B.

X. Abschnitt.

Nivellieren.

Gebäude.

Das Feldmessen und Das Abstecken der

Allgemeines.

Die Feldmesskunst (Geodäsie, praktische Geometrie) beschäftigt sich mit der Ausmessung der Oberfläche der Erde oder einzelner Teile derselben. Man unterscheidet die höhere und die niedere Geodäsie. Von der ersteren muss abgesehen werden. Sie liegt dem Bautechniker fern, denn sie bezieht sich auf Landesvermessungen und Gradmessungen, bei denen die Erdkrümmung berücksichtigt werden muss. Es sind hierzu Kenntnisse der höheren Mathematik und der mathematischen Geographie erforderlich. Die niedere Geodäsie bezieht sich auf die Aufnahme von Landstrecken unter Anwendung der ebenen Geometrie, bezw. der Trigonometrie.

Die Messungen werden in 2 Gruppen geteilt:

1.    Wagerechte Messungen (Horizontalmessungen), also Messungen in einer wagerechten Ebene.

2.    Lotrechte Messungen (Vertikalmessungen), also Messungen in einer lotrechten Ebene.

Infolge seiner Schwerkraft wird jeder schwebende Körper in lotrechter Richtung zur Erde angezogen. Eine solche zur Erdoberfläche senkrechte Richtung, wie sie z. B. auch das Lot angiebt, heisst vertikal. Alle Ebenen, die sich durch eine Lotrechte legen lassen, heissen vertikale Ebenen. Eine Richtung, die senkrecht zur lotrechten liegt, heisst wagerecht oder horizontal. Als eine wagerechte Ebene ist z. B. der Spiegel eines stehenden Gewässers anzusehen.

Mit Bezug auf die zeichnerische Darstellung unterscheidet man:

1.    den Situationsplan (Grund- oder Lageplan). Er giebt das Bild einer Horizontalmessung;

man

2.    den Nivellementsplan (Profil, Aufriss). Durch denselben erhält das Bild einer Vertikalmessung.

Messen bedeutet die Feststellung zweier gleichartiger Grössen. Hierbei kommen Längen- und Winkelgrössen in Betracht. Für die Längen ist das Meter (der 40000000ste Teil des Erdumfanges), für die Winkel der Grad (der 360ste Teil eines Kreises) massgebend.

Das Feldmessen.

Zur vollständigen Ausführung einer Messung gehören:

1.    Die Messung an Ort und Stelle (auf dem Felde).

2.    Die nach den gefundenen Massen herzustellende Zeichnung.

3.    Die Berechnung.

Die Messung auf dem Felde.

Das Absteeken gerader Linien.

Fig. A.

Fig. Bb.

Dem Abmessen einer geraden Linie muss zunächst eine genaue Angabe ihrer Richtung voraufgehen. Sie muss, wie man sagt, abgesteckt werden. Man nennt diese Arbeit auch die Durchfluchtung der Linie und bedarf hierzu der Fluchtstäbe (Absteckstäbe, Pikets, Baken). Zumeist sind dielben 2,5 cm lang und etwa im Durchmesser 3 cm stark. Sie sind rund und erhalten weissen und roten oder weissen und schwarzen Anstrich. Die angestrichenen Teile sind je 50 cm oder je 25 cm lang. Am unteren Ende haben die Stäbe eine eiserne Spitze (Schuh). Vielfach versieht man diese Stäbe mit je einem kleinen Fähnchen, um sie auf weite Entfernungen hin gut sehen zu können. Sehr wesentlich ist es, einen solchen Stab lotrecht halten und ihn mit einer Hand lotrecht in dem Erdboden feststellen zu können.

Die lotrechte Stellung lässt sich nach einiger Übung leicht erkennen.

Fig A stellt zwei Fluchtstäbe dar.

Fig. Ba.

Fig. Ba und Bb beziehen sich auf die Teilzeichnung der Spitzen und zwar a ohne Verlängerungsstange, b mit 2 Verlängerungsstangen. Letztere sind empfehlenswerter, weil ein Lockerwerden der Spitze zufolge der 8 cm langen Laschen ausgeschlossen ist.¹)

mm

Soll zwischen 2 Punkten A u. B, die bereits durch Stäbe bezeichnet sind, ein dritter Stab C eingesetzt werden, so dass dieser mit A und B in einer geraden Linie liegen soll, so muss man sich hinter den Stab A stellen. Der Gehilfe stellt sich mit seinem Stabe zwischen A und B und muss denselben mit ausgestrecktem Arm lotrecht halten. Man sieht nun mit einem Auge an A vorbei nach B und giebt durch Handbewegung an, nach welcher Richtung der Gehilfe den Stab C solange zu bewegen hat, bis die 3 Stäbe sich genau decken. In dieser Weise

fortfahrend, kann die gefundene gerade Linie beliebig verlängert werden. Zwischen 2 Punkten lassen sich eine beliebige Anzahl von Stäben ein visieren. Es ist aber stets zu beachten, dass der am weitesten entferntliegende Stab zuerst eingerichtet werden muss.

Fig. C.

rr

Beim Abstecken einer Linie ist ferner darauf zu halten, dass der Unterschied der Entfernungen der Stäbe voneinander ein nicht allzugrosser ist, weil hierdurch die sogenannte Visierlinie eine unsichere wird. Namentlich beim Abstecken einer über einen Berg laufenden Linie ist es störend, wenn auf einen grossen Abstand unmittelbar ein kleiner folgt. Je nach der Sehkraft des Feldmessers unter Berücksichtigung der Beleuchtung stellt man die Stäbe auseinander. In günstigen Fällen können 50 bis 60 m angenommen werden. Kleine Abstände sind im allge* meinen deshalb nicht empfehlenswert, weil kleine Fehler sich beim Visieren naturgemäss häufiger wiederholen und sich auf die folgenden Pfähle fortpflanzen.

Eine grössere Anzahl von Stäben mitzuführen, ist sehr umständlich. Man nimmt deshalb bei Ermittlung langer Linien die zuerst gesetzten Stäbe wieder heraus und bezeichnet die Stellen, die sie einnahmen, durch kleine Pfähle. Drei Stäbe muss man aber unter allen Umständen zur Verfügung haben. Die grösste Sicherheit beim Visieren erreicht man dadurch, dass man einige Schritte vom ersten Stabe zurückiritt, sodass man also das Auge nicht zu dicht an den Stab bringt. Zu I beachten ist ferner, dass man nicht etwa nach den oberen Teilen der Stäbe, selbst nicht einmal nach dem Mittelteil, sondern nach dem unteren Teil der Stäbe einvisiert. Namentlich am oberen Ende sind naturgemäss die Abweichungen von einer Lotrechten am grössten.

Reiss in Liebenwerda fertigt äusserst praktische Reisefluchtstäbe, (D. R. G.-M. 135684), welche vielfach eingeführt sind. Der einzelne Stab hat einen dreieckigen Querschnitt Fig. C, der Stab selbst also eine prismatische Form mit verbrochenen Kanten. Derartige Stäbe lassen sich zu Bündeln von beliebiger Anzahl zusammenstellen. Die gut gehärteten, dreieckigen Spitzen sind mit Verlängerungslaschen versehen, dringen leicht in das Erdreich ein und biegen sich selbst auf steinigem Boden nicht um (Fig. C).

Sechs dieser Reisefluchtstäbe wiegen ca. 3 kg, während 6 gewöhnliche Fluchtstäbe 5—6 kg wiegen. Sehr wesentlich ist es auch, dass der Anstrich der beiden inneren Seiten gut erhalten wird und sich beim Transport nicht abscheuert.

Sollen sehr lange Linien festgestellt werden, so fluchtet man mit Hilfe von Fernrohren in Abständen von 300—400 m Hauptsignale ein. Zwischen denselben werden dann mit blossem Auge die Fluchtstäbe eingerichtet. Die lotrechte Stellung eines Fluchtstabes prüft man am sichersten mit einem Lot. Läuft derselbe mit der Lotschnur parallel, so steht der Stab lotrecht. Mit blossem Auge kann man sehr wohl Entfernungen bis über 1000 m durch Verlängerung der Linie und in ausreichender Genauigkeit abstecken.

Ein sehr praktisches Hilfsmittel in der Feldmesskunst sind die Doppel-ringe (Fig. D.) Dieselben werden zur Centrierung von Fluchtstäben, zur Bil-düng von Dreifüssen aus Fluchtstäben benutzt. Fig. E. Die Doppelringe lassen sich auch nach Fig. F aushilfsweise zur Verlängerung von Fluchtstäben verwenden. Sie bestehen aus 2 Ringen, welche um einen gemeinsamen Bolzen a drehbar sind, dessen Achse mit der Verbindungslinie der Mitten beider Ringe zusammenfällt. Damit diese den festzuklemmendcn Stab nicht beschädigen, wirken dieselben nicht unmittelbar, sondern unter Zwischenschalten einer am Ringe mit dem einen Ende befestigten Blattfeder auf den Stab. Mit Hilfe des Doppelringes kann man einen Fluchtstab genau auf die Mitte eines Grenzsteines setzen.

Fig. F.

Man bedient sich ferner desselben bei Messungen auf steinigem, hartem oder auf gefrorenem Boden, auf Strassen, in Gebirgen etc.? wenn man einen Dreifuss bildet. Hierbei steht der eine Stab Fig. E senkrecht, die beiden anderen c und b stehen schräg. Da die Stäbe in den Ringen sich verschieben lassen, infolgedessen nach Erfordernis lang oder kurz gemacht werden können, so wird hierdurch ein Messen selbst auf einem sehr unebenen Terrain wesentlich erleichtert.

:s

Die Längenmessungen.

Zu den Längenmessungen bedient man sich der Messlatten, das sind 5 m lange hölzerne Latten von rundem oder ovalem Qner-

Fig. E.

c;

Fig. D.

x>

_    * A.:.- : -

schnitt und einem Durchmesser von 5—8 cm. Ihre senkrecht abschneidenden Enden sind mit eisernen Schuhen versehen. Ein weisser und schwarzer Anstrich giebt die Einteilung in Metern und Decimetern an. Fig. G stellt eine Messlatte für den Bauplatz dar. Die Einteilung ist eine sehr übersichtliche. Die Länge derartiger Messlatten, welche sich sowohl für Längen- als auch für Höhenmessungen eignen, beträgt 3, 4 oder 5 m.

Fig. G.

to

CU

cnl

CD

Um eine Linie zu messen, bedarf man stets zweier Messlatten. Man legt dieselben in der Richtung der zu messenden Linie wagerecht voreinander auf die Erde. Nimmt man eine Latte fort, um sie dem anderen Ende der liegenbleib:nden anzufügen, so ist besonders darauf zu achten, dass letztere

Fusses auf die zunächst noch liegenbleibende Latte.

nicht verschoben wird. Man verhindert dies am besten durch Aufsetzen eines

Fig. H.

Ist das Terrain ein ansteigendes, so bedient man sich der sogenannten Staffelmethode. Hierbei wird zunächst in A Fig. H ein Fluchtstab eingesteckt. Die Mess-

latte wird sodann wagerecht gelegt. Wo die Latte den Punkt B trifft, wird der zweite Fluchtstab eingesteckt. In dieser Weise wird weiter fortgefahren.

Das Abstecken von lotrechten und parallelen Linien ist eine besondere Art des Abstek-kens. Man bedient

V///

Jr sich hierzu am besten des sogenannten Winkelspiegels.

W. Jessen beschreibt in seinem Lehrbuch „Feldmessen und Nivellieren“ ein solches Instrument wie folgt:

FiS. I.

ol

•‘Q

In einem messingnen Gehäuse (Fig. I) M, dessen konvergierende Seitenflächen senkrecht auf der untern Fläche (V) stehen, sind zwei ebene, in starkes Messingblech gefasste Glasspiegel S angebracht. Dieselben werden an den Seitenflächen des Gehäuses vermittelst kleiner Schrauben so befestigt, dass ihre Spiegel-\ flächen einander zugekehrt sind und genau unter einem \ halben rechten Winkel von (45°) zueinander stehen. / \ Die Spiegel lassen sich vermittelst der kleinen Schrauben | in ihrer Stellung ändern, wenn sie vielleicht nicht die ^ richtige Neigung von 45° zueinander haben sollten.

/ Zieht man die Schraube b an und löst die Schraube a, ü I. so ist es klar, dass der Winkel, welchen die Spiegel [ einschliessen, kleiner wird, zieht man aber die Schraube , /) a an und löst b, so wird der Winkel grösser. Zur jy/j Handhabung dieses Instrumentes ist entweder in der II Bodenfläche ein Handgriff befestigt, oder dieser wird, wie in unserer Figur durch eine messingne Deckplatte D vertreten, welche um Scharniere gedreht werden kann und sowohl zum Verschliessen des Gehäuses als auch zu dessen Stütze dient. Bei geschlossenem Gehäuse greift der Stift t in die Öffnung 1 und hält den Deckel D in seiner Lage fest. Bei Winkelspiegeln mit Handgriff ist das Gehäuse gewöhnlich oben geschlossen, und es befinden sich über den Spiegeln fensterartige Öffnungen zum Durchsehen. Die Theorie des Winkelspiegels beruht auf dem Satze der Physik, dass der einfallende Strahl mit dem zweimal zurückgeworfenen einen doppelt so grossen Winkel bildet, als die Spiegel miteinander bilden, welche senkrecht auf einer Ebene stehen und von denen die Zurückwerfung ausgeht. Will man also einen rechten Winkel haben, so muss der einfallende Strahl von 2 Spiegeln zurückgeworfen werden, welche einen Winkel von 45° miteinander bilden.

vor-

Will man mit Hilfe eines Winkelspiegels eine Lotrechte errichten, so muss wie folgt verfahren werden: Man stellt sich genau in dem betreffenden Punkte einen Stab auf und hält an diesen den Winkelspiegel wagerecht in Augenhöhe und zwar so, dass seine offene Seite dem in einen Endpunkt der Linie eingesetzten Stabe zugekehrt ist. Es muss dann der Stab in dem zur Errichtung der Lotrechten bestimmte Punkt so lange nach der Lotrichtung oder zurückbewegt werden, bis derselbe genau in der Verlängerung des Spiegelbildes vom anderen Stabe kommt, wenn man über die obere Kante der Spiegel hinwegsieht. Der Winkel, den der Stab im angenommenen Punkte mit der Horizontalen bildet, ist genau ein rechter Winkel.

Fig. J.

Soll in einem Punkte c einer geraden Linie eine Senkrechte errichtet werden, so kann, wie beim Zeichnen, auf folgende Weise nach Lig. J verfahren werden: Eswer-

den von c nach a und b gleiche Weiten abgetragen.

Punkten aus werden von gleichem

Fig. K.

Von beiden

von c

et-

oc.

Bögen Radius geschlagen. Die ausgehende und den Kreuzungspunkt der Bogenstärke durchschneidende Linie ist

die gesuchte Lotrechte.

Soll mit Hilfe des Winkelspiegels von einem Punkte g aus eine Senkrechte zu a b gezogen (gefällt) werden, so ist es erforderlich, dass man sich in der Geraden a b befindet. Nach beiden Seiten vom Lusspunkte

genau

muss

müssen daher mindestens 2 Stäbe stehen, nach denen man sich genau einrichten kann. Um nun den Punkt f (den Lusspunkt der Senkrechten) zu finden, muss der Winkel Spiegel an einem senkrecht gehaltenen Stabe so angehalten werden, dass man ein Bild von den nach a oder b stehenden Stäben im Spiegel erhält. Man dann in der Geraden so lange nach a oder b hingehen, bis der Punkt g in die Lortsetzung des Spiegelbildes fällt. Der Stab, an welchen der Spiegel gehalten wurde, giebt den Lusspunkt der gesuchten Senkrechten an (Lig. K). Schwieriger gestaltet sich das Lallen einer Senkrechten, wenn in der Richtung der zu suchenden Rechtwinkligen ein Hindernis, z. B. wie in Lig. L angedeutet, ein Steinhaufen vorhanden ist. Man errichte in a eine Senkrechte a d, halbiere die Linie a c in m und ziehe parallel zu a b die Linie d e durch den Punkt m. Der Punkt e befindet sich dann auf der von c nach a b zu ziehenden Senkrechten. Der Lusspunkt f der letzteren kann sodann mit Hilfe des Winkelspiegels bestimmt werden.

Soll (Lig. M) zu einer Linie a b eine Parallele gezogen werden, so errichtet man in beliebigen, nicht allzu nahe beieinander liegenden Punkten (hier e und d) Lotrechte (c f und d e) von genau gleicher Länge. Die durch die Punkte f e gehende Linie ist die gesuchte Parallele.

Soll ohne Winkelspicgel (Fig. N), durch den Punkt d hindurchgehend,

Fig L.

e.

eine Parallele zua bgezogen werden, so lote man zunächst von d nach a, verbinde dann b mit d, halbiere b d in m, ziehe eine Linie von a durch m und trage auf dieser das Mass m d (= m c) ab. Die von d nach c gezogene Linie ist die gesuchte Parallele.

CX.

Zur Messung einer geraden Linie bedient man sich vielfach einer Messkette (Fig. 0)r bestehend aus eisernen Gliedern oder Stahldraht. Die Glieder sind durch kleine, in den Öhren sich frei bewegende Ringe verbunden. Die Länge der Glieder beträgt etwa 50 cm. Jedem fünften Gliede wird zur Erhöhung der Übersichtlichkeit eine besondere Form gegeben, ebenso

Fig. M.

Fig. N.

cL

C,

T-f

hä

'-H

CL.

sind von 5 zu 5 m besondere Kennzeichen anzubringen. Für wirklich genaue Arbeiten sind diese Messketten nicht zu empfehlen. Es tritt sehr leicht ein Verbiegen oder Verschleissen der Ringe und der Öhre der Glieder ein. Es

Fig. 0.

>■#

verdienen daher die Stahlmessbänder den Vorzug, weil bei diesen eine wahrnehmbare Veränderung der Länge ausgeschlossen ist. Die Breite beträgt 25 oder 28 mm, die Länge zumeist 20 m. Solche Bandmasse bestehen aus einem dünnen Stahlstreifen. Bei 5 und 10 m sind als Zeichen die Zahlen 5 und 10 aufgenietet, auch die einzelnen Meter sind durch kleine Messingplättchen erkennbar gemacht. Die einzelnen Decimeter sind zumeist durch kleine Löcher gekennzeichnet. Die beiden Enden des Stahlbandes sind mit Ringen (gewöhnlich aus Messing bestehend) versehen. Durch jeden der Ringe steckt man bei der Arbeit einen Kettenstab (Richtstab, Fig. P). Derartige Richtstäbe fertigt man aus Eschen-, Tannen-, Eichen-

oder Fichtenholz an. Sie haben am unteren Ende einen Schuh, durch den ein eiserner Stift geschlagen ist, welcher durch seinen beiderseitigen, etwa 3 cm betragenden Überstand das Ahgleiten des Ringes verhindert.

Zu einer Kette gehören noch 10 sogenannte Zeichen- oder Zählstäbchen (Markierstäbe). Sie sind etwa 30—40 cm lang, aus dünnem Stahl- oder Eisen-

draht gefertigt. Oben haben sie ein Öhr, um sie auf einen Drahtring aufziehen zu können (Fig. Q).

Bei der Ausführung des Messens ist wie folgt zu verfahren: Die Kette ist mit ihren Endringen so auf die Kettenstäbe zu streifen, dass die messingenen Markierplättchen nach oben liegen. Der Feldmesser bedarf zu dieser Arbeit zweier Gehilfen, von denen der eine

Fig. P.

fl

Fig- Q.

seinen Kettenstab in den Anfangspunkt der Linie setzt. Der andere schreitet in der Richtung der Linie soweit vorwärts, wie die Kette * lang ist und stellt seinen Kettenstab mit ausgestrecktem Arm thun-lichst lotrecht auf. Von dem Anfangspunkte aus muss dieser Kettenstab eingerichtet werden. Durch ein senkrechtes Winken nach unten mit der Hand erhält er vom Ausgangspunkte her das Zeichen, dass der Stab festgesetzt werden soll. Nun wird die Kette durch ein leichtes Aufschlagen in eine gerade Linie gebracht und stramm angezogen.

Der beim Ausgangspunkt Stehende hat darauf zu achten, dass beim Straffziehen der Kette sein Stah nicht verzogen wird. Er verhindert dies am besten dadurch, dass er seinen rechten Fuss vor den letzteren setzt. Die Kettenstäbe selbst müssen durchaus lotrecht eingesetzt und gehalten werden. Bei Benutzung einer Gliederkette muss der Feldmesser sich vor dem Anspannen derselben stets davon überzeugen, ob sich auch keine Glieder miteinander verschlungen haben. Der Arbeiter, der bei dem zweiten Punkt B seinen Stab eingesetzt hatte, setzt ein Zeichenstäbchen neben seinen Kettenstab, nimmt diesen dann heraus und giebt dem Arbeiter A das Zeichen zum Weitergehen. Letzterer setzt dann seinen Stab genau da ein, wo vorher der Stab B gestanden hat. Das Zählstäbchen zieht er auf den Drahtring. In dieser Weise fortfahrend, gelangt der Arbeiter B zum Endpunkte der zu messenden Strecke. Zuletzt, da der Endpunkt fast niemals mit dem Endpunkte der Kette zusammenfallen wird, muss der Feldmesser die letzte Länge bis zum letzten Punkt der Linie von der Kette ablesen. Die Anzahl der Zählstäbchen, welche dem A von B eingehändigt werden, giebt an, wieviel Mal die Kette in voller Länge in der Sanzen zu messenden Linie enthalten ist. Plierzu kommt dann noch das letzte, von der Kette abzulesende Stück.

Wenn die zu messende Linie das Mass von zehn Kettenlängen überschreitet, so muss der Arbeiter A angeben, dass ihm das zehnte Zählstäbchen ausgehändigt wurde. Sehr wichtig ist es, bei jeder Weiterführung der Kette zu ermitteln, oh der Kettenstab A noch seinen Stand in gerader Richtung nach dem Anfangspunkte der Linie hat. In diesem Punkte muss unbedingt ein Messstab verbleiben.

Auf unebenem Terrain darf man die Ketten nicht auflegen. Die Abmessungen dürfen sich nur immer auf die wagerechten Entfernungen beziehen.

Führt man die Kette gewissermassen im Bogen herum, wie sich ein solcher z. B. bei einem Hügel ergiebt, so erhält man ein zu grosses Mass. Ohne die Anwendung der Staffelmethode, wie diese bereits im Anschluss an die Fig. PI beschrieben wurde, ist ein Messen in hügeligem Terrain nicht ausführbar. Bei kleineren Hindernissen (kleineren Stein- oder Erdhaufen) kann man die Kette auf beiden Seiten über das Hindernis hinwegheben, es ist aber dann dafür Sorge zu tragen, dass die Kettenstäbe lotrecht stehen, weil sonst P"ehler beim Messen unvermeidlich sind. Empfehlenswert ist es, den die Kette weiterführenden Arbeitern, den Kettenziehern, ein Lot auszuhändigen, damit diese den Stäben die lotrechte Stellung geben können. Mitunter erhalten die Stäbe auch eine Dosenlibelle, in deren Mitte sich eine Luftblase befindet, welche die genaue lotrechte Stellung des Stabes anzeigt (Fig. R).

Fig. R.

Die Staffelmessung mit Hilfe der Kette ist in der vorstehend beschriebenen Weise nur dann genau genug, wenn die Terrainansteigung eine so geringe ist, dass etwa ³/₄ der Plöhe des tiefer stehenden Stabes ausreicht, um die Kette in Fusspunkthöhe des anderen Stabes zu bringen. Bei grösseren Steigungen ist es erforderlich, die Hälfte der Kettenlänge abzuloten. Bei grösseren Ansteigungen ist ein Messen mit Messlatten zuverlässiger. Absolut fehlerfrei lassen sich derartige Messungen überhaupt nicht ausführen. Das preussische Feldmesser-Reglement vom 2. März 1871 bestimmt, dass Längenmessungen noch als richtig angesehen werden, wenn die Differenzen nicht grösser gefunden werden als :

Auf ebenem und wenig coupiertem Terrain ²/₁₀₀₀ der wirklichen Länge,

auf bergigem, sehr unebenem und coupiertem Terrain ³/ Länge.

1000

der wirklichen

¹

Die hier und nachfolgend dargestellten Feldmess- und Nivelliergeräte und Instrumente werden von dem Technischen Versandgeschäft R. Reiss in Liebenwerda i. Sachsen in vorzüglicher Ausstattung und verhältnismässig billig geliefert. Interessenten erhalten einen illustrierten Katalog mit Preisangaben kostenfrei.

Aufmessung' von Geraden mit Hindernissen.

Hinsichtlich der Aufmessung von Linien unterscheidet man das direkte und das indirekte Messen. Durch örtliche Verhältnisse wird oft ein direktes unmöglich gemacht.

Nehmen wir an, dass zwischen den beiden Punkten a und b (Fig. S) ein Teich liege. Es muss zunächst die Linie a b durch mehrere Stäbe genau

Fig. S.

eingerichtet werden. Hierauf errichtet man in den Punkten c und d zwei gleich' lange Lotrechte. Die Länge der Linie ; setzt sich dann zusammen aus:

¹    a c + e f -f d b. Man kann auch

OL

i?_« in a und b Senkrechte von gleicher

^ Länge errichten (a a' und b b'), die Länge der Linie ist dann durch a' b' ermittelt. Eine solche Ermittelung ist leicht ausführbar, weil man über den Teich hinwegsehen kann. Bildet das Hindernis aber z. B. ein Gebäude, wie dies in Fig. T dargestellt ist, so muss ein anderes Verfahren eingeschlagen werden. Von einem Punkte m aus, von dem man nach a und b sehen kann, werden die Linien a m und b m um ihre eigene Grösse verlängert, dann ist in b' a' die gesuchte Länge ermittelt. Eine solche Verlängerung um die ganze Länge von m nach a und von m nach b lässt sich nicht immer ausführen. Man kann in solchem Falle die Verlängerung auch auf x/₂ oder x/3 u. s. w. beschränken. Es wird dann die zwischen den beiden aufgetragenen Punkten (hier z. B. c d) gemessen. Wegen der Ähnlichkeit der Dreiecke cdm und a m b ist sie dann gleich einem entsprechenden Teile (V2 oder ij₃ u. s. w.) von a b.

M.Bandemer giebt in seinem Lehrbuch über Feldmessen und Nivellieren ein anderes Beispiel, in welchem ein Wald das Hindernis bildet. Auch hier kommt die Ähnlichkeit der Dreiecke in Betracht (Fig. U). Die Linie a b geht durch einen Wald hindurch. Ihre Länge und Richtung soll bestimmt weiden.

Man lege durch Punkt a der Linie a b eine Gerade a r, welche dicht am Walde vorbeiführt. Nun fälle man vom Punkt b eine Senkrechte auf a r, welche dieselbe in c trifft. Sie ist nach dem Pythagoras

a b — f/ ac ² -(- b c ²

Um die Richtung von a b zu bestimmen, errichtet man auf a r die Senkrechten d f und e g, welche die Gerade a b nach ausserhalb des Waldes

Fig. T.

6‘

ci

Fig. U.

V P____€/o

.-y

m-

■r

3 t“

i -j:

Cls

/Ni

schneiden. Die Länge dieser Senkrechten d f und e g bis zum Schnittpunkte ab ergiebt sich aus der Ähnlichkeit der Dreiecke: Es verhält sich fd:bc = a d : a c.

fd ist gleich

bc. a d

ferner verhält sich g e : b c — a e : a c. Es ist g e =    -

a d sei 30 m, a e= 70 m, a c = 80 m, c b = 40 m.

ab ist = Y 80² + 40² == rot. 89 m 40.30

fd =

80

— 15 m

ge =

40.70

80

= 35 in.

Das Aufmessen der Flächen.

Hierzu ist erforderlich, dass zunächst ein der aufzumessenden Fläche ähnliches Bild aufgezeichnet wird. Man trägt sodann in diese Handskizzen je nach Erfordernis eine oder mehrere Standlinien ein, von deneii die Aufmessung begonnen wird.

Fig. V.

Zum bessern Verständnis sei zuerst darauf hingewiesen, wie man die Lage eines Punktes in der Ebene bestimmt. In dem Lehrbuch über Feldmessen von W. Jessen und Otto Schmidt sind einige lehrreiche Beispiele über die Aufnahme von Grundstücken gegeben. Die Bestimmung der Lage eines Punktes in der Ebene ist im Anschluss an Fig. V wie folgt klargelegt: x x' und y y' sind 2 sich rechtwinklig schneidende gerade Linien (Achsen), deren Lage in der Ebene bekannt ist. Um die Lage eines ausserhalb derselben befindlichen Punktes p bestimmen zu können, genügt es, wenn bekannt ist, wie weit der Fusspunkt n eines Lotes von p auf xx' vom Durchschnittspunkt o der beiden Achsen entfernt ist und wie weit der Fusspunkt m eines Lotes p m von o entfernt ist. Ferner, ob der Punkt n nördlich oder südlich von der Achse yy' und ob der Punkt m östlich oder westlich (links oder rechts) von der Achse x x' liegt. Weiss man z. B., dass n

20 m nördlich von o und dass m 18 m östlich von o liegt, so trägt man mittelst eines Massstabes auf der Achse x x' 20 m nördlich von o und auf der Achse yy' 18 m östlich von o ab . und zieht durch die so bestimmten Punkte Parallelen zu den Achsen, nämlich durch n eine Parallele - zu und durch m ejne Parallele zu xx'. Der Durchschnittspunkt dieser beiden Parallelen liegt ¥ im Punkte p, und seine Lage ist somit vollständig

■+ V

yr

<x

x'

bestimmt. Die Längen, welche in der Achse xx' gemessen werden, nennt man die Abszissen, die auf der Achse yy' gemessenen Längen dagegen Ordinaten. Die Linien x x' um yy' bilden zusammen die Koordinatenachsen, xx' heisst für sich Abszissenachse und y y' für sich die Ordinaten-achse. Der Durchschnittspunkt beider Achsen gilt als Anfangspunkt der Koordinaten. Man bezeichnet vom Anfangspunkt aus die nördliche Richtung der Abszissenachse und die östliche Richtung der östlic hen Ordinatenachse als positiv mit    dagegen die südliche Richtung der ersteren und die west

liche Richtung der letzteren als negativ mit „—“.

Aufgabe Die Koordinaten der Endpunkte einer geraden Linie sind gegeben. Dieselbe soll nach derselben in ihrer Lage gezeichnet werden. Für den Punkt a (Fig. V) ist die Ordinate — 10, die Abszisse -J- 5. Für den Endpunkt b ist die Abszisse — 14, die Ordinate -f- 6.

Auflösung. Man trägt in der positiven Richtung der Abszissenachse auf dieselbe vom Anfangspunkte o aus 5 Masseinheiten ab und errichtet in diesem Punkte nach links eine Senkrechte = 10 Masseinheiten, so ist der Punkt a bestimmt. Sodann trägt man in der negativen Richtung der Abszissenachse auf dieselbe vom Anfangspunkt o aus 14 Masseinheiten ab und errichtet nach rechts eine Senkrechte = 6 Masseinheiten. Hierdurch erhält man die Lage des Punktes b, zugleich ist durch das Verfahren die Lage der Linien a b vermittelt.

Diese höchst einfache Art der Punktbestimmung nach rechtwinkligen Koordinaten ist überall verwendbar. Will man die Lage einer Anzahl von

Punkten bestimmen (aufnehmen), so wählt man eine hierfür möglichst günstige Abszissenachse. Auf diese wird von jedem zu bestimmenden Punkte eine Senkrechte gefällt. Das Lot (die Ordinate) wird gemessen, ebenso die Entfernung vom Anfangspunkt der Abscissenachse bis zum Fusspunkt der Senkrechten (Abszisse). Der Punkt lässt sich dann nach diesen Massen in seiner Lage bezeichnen. Bei sehr unregelmässigen Figuren wie auch bei einem grösseren Grundstück-Komplex ist es entweder sehr mühsam oder überhaupt unmöglich, die Bestimmung aller Punkte von einer Abszissenachse zu bewerkstelligen. In solchem Falle muss eine neue Abszissenachse gewählt werden. Man legt dieselbe durch einen rechten Winkel zur ersten Achse fest. Auch weitere etwa notwendig werdende Achsen können angenommen werden. Auf jeder der beiden ersten Achsen müssen aber durch Messung genau die Punkte Fig. W.

Fig. X.

Cb

y,

...Ji

//-------

j;

b/\

i«

ri

>-■

o—

j______4_____i-£

Zt.ti-----

______1 iä.Z

_____J /ZM

-.n

1J. 9

1.....2___________

.SL£.

-A

-i

festgestellt werden, von denen die neuen Achsen ihren Anfang nehmen. Derartige Punkte nennt man „Einbindepunkte“. Mit Bezug anf die ihnen zugehörigen Achsen sagt man: sie binden in eine andere ein oder sie seien in eine andere eingebunden.

Es möge hier noch bemerkt werden, dass bei der Bestimmung von Dreiecken, die lediglich durch Messung der drei Seiten erfolgen soll, mit grösster Vorsicht zu verfahren ist. Es muss hierbei stets noch eine Kontrolllinie die Richtigkeit der Messung bestätigen.

aus

Es soll nach Fig. W eine schmale Wiese von sehr unregelmässiger Grundform aufgemessen werden. Es wird zunächst eine Abszissenlinie A B bestimmt und dieselbe durch Absteckstäbe bezeichnet. Sodann wird von A die Kette genau in die Richtung von A B gebracht und fest angezogen. Hierauf sucht man mit Hilfe des Winkelspiegels den Fusspunkt von a auf die Abszissenlinie und liest auf der Kette das Mass (hier 4,5 m) ab. Sodann wird die Länge des Lotes festgestellt. Zum Aufträgen der Zeichnung und Einschreiben der ermittelten Längenmasse bedient man sich eines kleinen Buches (Feldbuch, Manual). Die freihändig angefertigte Zeichnung muss derart zuverlässig sein, dass man beim massstäblichen Aufträgen im Hause in keinen

Zweifel geraten kann. Die Punkte, von denen aus die Lote auf die Abszissen-jinien zu fällen sind, müssen mit Messpfählen bezeichnet werden. Zur Ermittelung der Länge der Ordinaten eignet sich am besten eine Messlatte. Um Irrtümer zu vermeiden, gewöhne man sich von vornherein daran, die Masse auf der Abszissenlinie so einzutragen, wie dies in dem Beispiel angegeben ist. Die Punkte c und b liegen links von der letzteren. Die Zahlen sind recnts von der Abszissenlinie einzuschreiben. Der Punkt n liegt rechts, die Zahl ist links von der letzteren einzutragen. Fig. X stellt die Aufnahme eines kleinen Gehöftes dar.

In dem Jessen-Schmidtschen Lehrbuch ist die Aufmessung wie folgt beschrieben: Man stecke zuerst die Abszissenlinie A ab, errichte auf derselben die Senkrechten B und C und verbinde ihre Endpunkte durch die Linie D.

Um die Ecken der Häuser 1, 2, 3 und 4, welche nach dem Innern des Hofes zu liegen, bequem aufnehmen zu können, wählt man sich noch eine Abszissenlinie E, welche in B und C einbindet. Die kleinen Kreise in der Figur bezeichnen die Anfangs-, End- bezw. Einbindepunkte der Linien. Nachdem diese Linien mit Stäben ordnungsmässig abgesteckt sind, beginnt man die Messung z. B. mit der Linie A. Der Endpunkt a der Figur kann nicht direkt durch eine Senkrechte von der Linie A aus aufgenommen werden. Um ihn zu bestimmen, verlängert man die Linie A rückwärts bis an die Grenze a b (was man durch Zeichnen eines Pfeiles andeutet), misst diese Verlängerung, hier z. B. 3 m und ebenso die Entfernung vom Punkt a bis an die Verlängerung, hier 2,2 m. Nach diesen Massen lässt sich der Punkt a genau zeichnen. Die Richtung von a b ist nämlich durch die Koordinaten für b und das Ver-längerungsmass (3 m) festgelegt, wird daher diese Richtung vom Schnittpunkt der Verlängerung der Linie A aus noch um 2,2 m verlängert, so muss man den Punkt a erhalten. Dieser Punkt Hesse sich auch dadurch festlegen, dass man im Anfangspunkte der Linie A eine Senkrechte errichtet, welche die Richtung a k schneidet, und die Länge der Senkrechten bis an a k und die Entfernung von a bis zur Senkrechten, also nach dem Beispiel die Masse 3,2 und 2,1 misst. Auf dieselbe Weise bestimmt man den Punkt h. Das Haus 1 hat einen Anbau. Es können von D aus nur 3 Ecken derselben durch Senkrechte aufgenommen werden. Da die vierte Ecke nicht rechtwinklig ist, so muss sie auch noch gemessen werden, und man legt sie auf die in der Figur angedeutete Weise fest. Wie im übrigen die Aufnahme erfolgt ist, zeigt die Figur so deutlich, dass weitere Erklärungen überflüssig sind, und es wird nur noch bemerkt, die Häuser in ihrer Lage zueinander durch Kontrolllinien, wie die Masse 5, 9; 8, 6; 13, 9 i. m. zu kontrollieren.

Nach stattgehabter Aufmessung müssen die Flächen genau aufgetragen werden. Solche Zeichnung bildet zugleich eine Kontrolle für die Richtigkeit der Messung. Sie ermöglicht ferner das Einzeichnen baulicher Anlagen u. s. w. und eine genaue Berechnung des Flächeninhalts. Auch verloren gegangene Grenzpunkte können jederzeit auf Grund der Karte wieder festgestellt werden. Ein solches Aufträgen nennt man Kartieren. Jede Zeichnung muss nach einem bestimmten Massstabe angefertigt werden. Nimmt man bei der Messung im Felde ein Meter als Masseinheit an und wird für die Zeichnung 1 mm als Masseinheit gewählt, so ist der Massstab der Zeichnung 1: 1000.

Hinsichtlich der Massstäbe muss der einfache geradlinige und der Transversalmassstab als bekannt vorausgesetzt werden. In der Feldmesskunst wird aber auch häufig der Reduktions- oder Proportionalmassstab benutzt (Fig. Y).    Man bedient sich desselben, um    einen Plan    in einem beliebigen

Verhältnis    zu verkleinern. Soll z.    B. ein    solcher so    verkleinert werden,

dass jede    Linie nur ¹/₃ so lang wird,    wie in    der Originalzeichnung angegeben,

so zeichnet man zu einer wagerechten Linie A B von ausreichender Länge in einem    beliebigen Winkel eine    zweite    A C teilt    dann B C in drei

gleiche Teile, so dass an jeder Stelle des Massstabes der oberhalb von A nach 2 gezogenen Linie befindliche Teil (z B. z I) = ¹J₃, der unterhalb derselben sich ergebende Teil (z. B. z x) = ²/₃ ist. Auf A B sind beliebig viel, nicht allzuweit voneinander entfernt stehende lotrechte Linien anzunehmen.

Fig. Y.

Hinsichtlich der zeichnerischen Ausführung der Pläne unterscheidet man schwarze und farbige Pläne. Über die Art der Darstellung von Wiese, Wald etc. bestehen bestimmte Vorschriften, für private Zwecke sind die Angaben beliebige. Hinsichtlich der Farbengebung wird zumeist folgendes festgehalten:

sc

Ackerfelder werden fast immer ohne Farbe belassen. Es werden aber durch feine Striche Furchenlinien A-angedeutet.

Bei den Holzungen muss Nadel- und Laubholz unterschieden werden. Man legt die ganze Fläche mit chinesischer Tusche (grau) an und charakterisiert die Baumart in der Weise, wie dies in der Zusammenstellung Fig. Z angegeben ist.

Wiesen legt man mit leichtem Grün an und kennzeichnet sie wie angegeben. Bei sehr nassen Wiesen zeichnet man vereinzelte schwache blaue Streifen zwischen den Signaturen ein.

Gemüse- und Ziergärten sind mit dunklerem Grün anzulegen, Obstbäume zu bezeichnen. Zur Bezeichnung von Beeten sind feine gestrichelte Linien anzuwenden. Hopfengärten werden mit leichter Terrasienna angelegt, Weingärten mit leichtem Karmin.

Höfe erhalten ein leichtes Gummigut. Heide ist wie ein Hopfengarten anzulegen. Der Unterschied zwischen beiden erweist sich durch die eingezeichneten Signaturen.

Die in den Fig. Z, AA, BB nach dem Jessen-Schmidtschen Lehrbuch angegebenen Skizzen stellen die hauptsächlichsten Signaturen dar.

Torfmoor wird wie Heide dargestellt. Sollen Torfstiche angedeutet werden, so werden die Flächen mit mattem Blau angelegt.

Sandgruben erhalten die Farbe der Höfe. Die kleinen Punkte sind mit roter Farbe darzustellen.

Gewässer (Teiche, Flüsse, Seen, Wasserläufe) werden durch mattblaue Farbe (Indigo oder Berliner-Blau) gekennzeichnet. Nach den Ufern hin ist die Farbe etwas dunkler zu nehmen. Sehr schmale Wasserläufe, die sich nicht durch zwei Grenzlinien zeichnen lassen, können durch eine starke blaue Linie dargestellt werden. Es ist stets durch einen schwarzen l^feil anzudeuten,

Fig. Z.

<L

t_u_

T~

\k    -ZU—

--

OM'4.----üfes--

£=.

■ r -T~

ILX-X

a Hopfengarten — b Laubwald — c Heide — d Obst- und Gemüsegarten — e Weingarten — f Nadelholzwald — g Wiese — h Kiesgrube.

in welcher Richtung das Wasser fliesst. Wie die künstlichen Gebilde: Wälle, Hecken, Mauern u. s. w. einzuzeichnen sind, geben die Fig. AA und BB Fig. AA.

an.

ts-

IO

tS-Jo

uHTrr

'q5£Dj77777]T

ff

fi

Bei lebenden und toten Hecken, Wällen u. s. w. sind die Signaturen auf der Seite der Grenzlinie zu zeichnen, auf der das betreffende Gebilde liegt. Gehört also z. B. eine Hecke zum rechts liegenden Grundstück, so sind auch die Signaturen rechts von der Grenzlinie einzutragen. Würde die Grenzlinie in der Mitte einer

a lebende Hecken — b tote Hecken — c Erdwälle d bewachsene Wälle — e Gräben — f Mauern — g bewachsene Wälle mit Gruben — h Erdwälle mit Gräben. ^ere beiderseitig von der Grenzlinie gezeichnet werden.

Eigentumsgrenzen können im Gegensatz zu Kultur- und Schlaggrenzen durch einen schwachen Streifen von Karmin oder einen stärkeren von Gummi-

Hecke liegen, so müssten letz

gut gekennzeichnet werden.

Wege legt man schwach mit gebrannter Umbra an.

Häuser erhalten zumeist ein leichtes Rot. Stall- und Wirt-

Fig. BB.

X-o o

schaftsgebäude unterscheiden

a Brücke — b Stein (Grenzstein) — c Wegweiser d Warnungstafel.

sich dadurch, dass man letzteren einen Sepiaton giebt.

Hinsichtlich des Beschreibens des Planes sei bemerkt: Oben oder unten links steht der Xitel, d. h. die Angabe des Grundstücks, Name.des Besitzers und Unterschrift desjenigen, von dem die Messung ausgeführt wurde. Beziehen sich die Grundstücke auf verschiedene Besitzer, so sind die Namen

derselben einzutragen. Ebenso muss auch der Plan die Namen der Besitzer anliegender Grundstücke enthalten. Bei Wegen ist anzugeben: Chausee, Landstrasse u. s. w. Es ist ferner zu bemerken, von woher sie kommen und wohin sie führen. Parzellen bezeichnet man mit fortlaufenden Zahlen und trägt hinter der Parzellennummer den Quadratinhalt ein.

Jedem Plan ist ein Massstab beizufügen, auch das Verhältnis desselben zur wirklichen Grösse anzugeben. In jedem Plan muss ferner die Himmelsrichtung verzeichnet sein. Es genügt hierzu die Angabe der Nordrichtung durch einen Nordpfeil. Letzterer ist entweder oben oder links auf dem Plan anzubringen. Es muss also von vornherein für den Nordpfeil ein passender Platz in Aussicht genommen werden.

Bei der Vervielfältigung, dem Kopieren des Planes, ist das Durchstechen mit Hilfe einer Kopiernadel am meisten empfehlenswert. Wird, was zumeist verlangt wird, eine Verkleinerung des Planes gefordert, so kann man den Originalplan mit einem Quadratnetz von feinen Bleilinien überziehen. Für die anzufertigende Verkleinerung muss dann gleichfalls ein Quadratnetz hergestellt werden, bei dem die Quadratseite in dem gewünschten Verhältnis zur Quadratseite des Originals steht. Eine genaue Teilung für beide Zeichnungen ist hierbei unerlässlich. Will man die Originalzeichnung nicht mit Bleilinien überziehen, so kann man auch ein entsprechend grosses, mit einem Quadratnetz bezeichnetes Stück Pausleinen überheften.

Hinsichtlich der Berechnung der Flächen bedart es nur weniger Sätze der elementaren Geometrie.

Dreiecksberechnung. Bezeichnet man die Grundlinie eines Dreiecks

H.G

—7p-, also so gross

wie das halbe Produkt aus seiner Grundlinie und Höhe. Sind der Flächeninhalt und die Grundlinie eines Dreiecks bekannt, so lässt sich die Höhe er-2 F

mit G, seine Höhe mit H, so ist der Flächeninhalt F =

mittein: H =

G.

, sind Flächeninhalt und Höhe bekannt, so ist die Grund

linie G =

H.

. Der Inhalt eines rechtwinkligen Dreiecks ist gleich dem halben Produkt seiner beiden Katheten.

Vierecksberechnung. Der Inhalt eines Quadrates wird ermittelt, indem man eine Quadratseite mit sich selbst multipliziert oder, indem man die Diagonale mit sich selbst multipliziert und das Produkt halbiert. Die Diagonale eines Quadrates findet man, indem man die Quadratseite mit 1,414 multipliziert.

Der Inhalt eines Rechteckes ist gleich dem Produkt seiner Länge und Breite. Die Diagonale wird gefunden, indem man die Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate von Länge und Breite zieht.

Den Inhalt eines Rhombus, Rhomboids (schiefes Parallelogramm) findet man, indem man die Grundlinie mit der lotrecht zu messenden Höhe multipliziert. Den Inhalt eines Paralleltrapezes ermittelt man aus dem halben Produkte der Summe seiner beiden parallelen Seiten und seiner Höhe. Ist also z. B. die eine Seite 5 m, die andere 3 m und beträgt die Höhe 2 m, so ist der Inhalt

= 8 qm.

B.

53

Bei unregelmässigen Vielecken hat man die Figur durch sich nicht kreuzende Diagonalen in Dreiecke zu zerlegen. Die Summe der Flächeninhalte dieser Dreiecke ergiebt die Gesamtfläche der Figur. Man kann auch auf eine Durchschnittslinie im Vieleck von allen Endpunkten Senkrechte fällen. Hierdurch wird das Vieleck in Dreiecke und Trapeze zerlegt, welche sich, wie

vorstehend angegeben, berechnen lassen. Jessen giebt im Anschluss an Fig. CC noch folgende Ermittelungen: Man fällt von allen Eckpunkten der Figur auf eine ausserhalb derselben liegende Abszissenlinie Lote und die so entstandenen Trapeze berechnet man, d. h. mit anderen Worten: Man findet den Inhalt eines Polyogons, indem man die Abszissenunterschiede von je 2 aufeinander folgenden Punkten mit der Summe ihrer Ordinaten multipliziert und dieses Produkt halbiert. Dieser letzte Satz soll im Anschluss an Fig. CC verdeutlicht werden. Die Abszissenlinie ist x und 1, 2, 3 bis 6 ist die zu berechnende Figur. Um den Inhalt J derselben zu finden, berechnet man erst den Inhalt der ganzen Fläche bis an die Abszissenlinie und subtrahiert dann von diesem die dann zu berechnende Fläche von F. Somit ist die Berechnung nach unserer Figur:

t ₌ y^y¹

J 2

Fig. CC.

's?

<ZL

XJ

Xff xz xs

Xt- XJ

(x⁶ — x) +

y⁶ + y⁶

(X5_XG)_J_

yB + y

(x⁴— x*)-f

y4_|_y:

y⁸ + y²

(x⁸ — X²) —

y² + y*

(x² — X¹)

(x⁸ — x⁴) —

Damit nun alle Grössen in dieser Gleichung positive Vorzeichen erhalten, kehrt man bei den Grössen, welche mit negativen Vorzeichen Vorkommen, Minuend und Subtrahend des Multiplikators um; das entsprechende Produkt bleibt deshalb doch negativ, weil der Multiplikator negativ werden muss. Ordnet man ausserdem die einzelnen Summanden der Gleichung nach der steigenden Nummerfolge, so erhält die Gleichung folgende Form:

J = V₂ [(y¹ + y²) (xl — X²) + (y² -f y³) (x² — X³) + (y⁸ + y⁴) (x³ — x⁴)-f (y⁴ + y⁵) (x⁴— X⁵) -f (y⁶ + y⁶) (x⁵ — x⁶) (y¹ + y⁶) (x₆ — x¹)], durch welche dann auch der obige Lehrsatz ausgesprochen wird.

Das Teilen von Figuren.

Aufgabe: Ein Dreieck a b c, Fig. DD, soll durch Parallelen zueinander in drei gleiche Teile geteilt werden, so dass die Teilungslinien mit a b parallel laufen.

Man schlage über a c einen Halbkreis, teile dann a c in drei gleiche Teile (Punkt 1 und 2) und errichte in diesen Punkten Senkrechte bis zur Peripherie des Kreisbogens. Trage dann c d auf a c (in g) und c f auf a c (in h) auf und ziehe die Parallelen g m und h n. Die beiden Trapeze a h n b und h g m n sowie das Dreieck gern sind dann inhaltlich gleich.

Aufgabe. Es soll von einem in einer Seite gegebenen Punkte c aus ein Dreieck durch eine Gerade in 2 gleiche Teile geteilt werden. Fig. EE.

Man ziehe die Transversale d c, sodann d e und hierzu die Parallele c f. Die Linie e f teilt das Dreieck in 2 gleichgrosse Teile.

Fig. EE.

Fig. DD.

■<r

e.

7V

HS

\l

Ol

ei

Aufgabe.

Dreieck verwandelt werden.

Es soll nach Fig. FF ein Fünfeck in ein gleichgrosses

Hierzu ziehe man zunächst die Diagonale d a von der Ecke d zeichne dann durch e eine Parallele zu a d bis f und verbinde f mit d.

aus,

So-

Fig. FF.

Fig. GG.

cL

£r

ai

Ce*

dann ziehe man die Diagonale d b und zu dieser eine Parallele durch c bis nach g. Verbinde dann g mit d. Das Dreieck f g d ist gleichen Inhalts mit dem Fünfeck a b c d e.

Fig II.

Fig HII.

A-

fl-

<X

■ft.

oC

Aufgabe. Ein Paralleltrapez, Fig. GG, soll von einem bestimmten Punkte x aus der kleineren parallelen Seite in 2 gleiche Teile geteilt werden.

Man halbiere jede der beiden parallelen Seiten in a und b, halbiere die Verbindungslinie a b in m und ziehe durch m von x aus die gewünschte

Teilungslinie. Die Trapeze a e x f und e c d x sind dann von gleichem Inhalt.

Aufgabe. Ein Paralleltrapez soll in 2 gleiche Teile geteilt werden und zwar so, dass die Teilungslinie lotrecht zu den parallelen Seiten steht. Fig. HH. Halbiere die beiden nicht parallelen Seiten und zeichne die Verbindungslinie e f, halbiere sodann e f in m und ziehe durch m die Lotrechte zu a b. Das Trapez ist durch die Linie i h in 2 gleiche Teile geteilt.

Aufgabe. Es soll im Anschluss an Fig. II zwischen zwei Grundstücken A und B, welche durch einen in Krümmungen laufenden Graben getrennt sind, nach Beseitigung desselben eine Grenze in gerader Linie so festgestellt werden, dass keiner der Besitzer benachteiligt wird.

Man legt zunächst nach dem Augenmasse eine Abszissenlinie c d so nach der Richtung des Grabens, dass die Krümmungen teils rechts, teils links sich zeigen. Hierauf wird die Abszissenlinie genau aufgenommen und es werden die Schnittpunkte mit dem Graben notiert. Jedes Stück links und rechts an dieser Linie kann dann berechnet werden. Ergiebt sich für die abgeschnittenen Teile links dieselbe Quadratfläche wie rechts, so ist die Abszissenlinie auch die Teilungslinie. Zumeist aber wird eine Differenz zu verzeichnen sein. Sind z. B. die Stücke auf der Seite von A x qm grösser als die Stücke auf

wo

der Seite B, so dividiert man die Länge von d c in die Differenz

und verrückt d c, mit sich selbst parallel laufend, nach A zu um das Mass, welches der Quotient aus der Division angiebt.

Das Nivellieren.

Während bei dem Feldmessen in einer wagerechten Ebene die Lage zweier Punkte zueinander ermittelt wird, stellt das Nivellieren die Lage der Punkte zueinander in einer lotrechten Ebene fest. Es werden mithin hierdurch die Höhenunterschiede der Punkte gefunden.

Die beiden Punkte a und p der Fig. JJ bezeichnen Punkte der Erdoberfläche. Wir denken uns durch den Punkt a eine Wagerechte gezogen.

Fig. JJ.

c~

von

Der Punkt p liegt um das Mass c p höher als c. Nehmen wir an, es wäre in c ein Fabrikschornstein errichtet und es liesse sich der Winkel p a c messen, so würde die Höhe des Schornsteins durch Rechnung gefunden werden können. Das Vornehmen solcher Messungen nennt man Höhenmessungen. Die Bestimmung eines einzelnen Punktes macht keine Schwierigkeit. Wo aber eine grössere Anzahl Punkten zu ermitteln ist, werden die Ergebnisse, abgesehen von der Umständlichkeit des Verfahrens, zu TJngenauigkeiten führen. Die Höhenunterschiede lassen sich durch sogenannte Nivellierinstrumente leicht bestimmen. Alle Unebenheiten eines Terrains lassen sich genau ermitteln, eine wagerechte Linie lässt sich auf unebenem Terrain abstecken, eine Linie von bestimmter Steigung feststellen. Durch das Nivellieren erhält man ein Bild des Terrains in seinen

lotrechten Abmessungen. Das letztere, auch Profil genannt, kann ein Längenoder ein Querprofil sein. Diese Bezeichnungen beziehen sich auf ein Terrain, welches länger als breit ist.

Jedes zum Nivellieren benutzbare Instrument muss eine wagerechte Absehlinie ermöglichen. Man unterscheidet: Pendelinstrumente, Instrumente mit kommunizierenden Röhren und Libelleninstrumente.

Zu den Pendelinstrumenten gehört die Setzwage, deren Herstellung und Anwendung im Abschnitt „Das Abstecken der Gebäude“ eingehend beschrieben wurde. (S. 842—849).

Zu der zweiten Art gehören

Die Wasser- oder Kanal wagen. (Fig. ICK.)

Die Kanalwage ist aus Weissblech gefertigt und besteht aus drei Teilen zum Zusammenschrauben. Die lange cylindrische Röhre ist 1 bis 1,20 m lang. In der Mitte befindet sich eine Vorrichtung, mit der die Wage auf ein Stativ gesetzt und auf demselben in wagerechter Ebene gedreht werden kann.

Fig. KK.

i-. J)

Fig. LL.

An den Endstücken sind Glasröhren angebracht, welche einen gleichen Durchmesser haben müssen. Die Endstücke dieser Röhren verschliessen dieselben wasserdicht. Die wagerechte Absehlinie wird dadurch ermöglicht, dass die Röhren mit Wasser gefüllt werden, wodurch nach dem Gesetz der kommunizierenden Röhren die Wasseroberflächen in einer wagerechten Ebene liegen. Durch Zusatz eines Farbstoffes zum Wasser sind diese Oberflächen leichter erkennbar. Ein Nachteil des Färbens liegt darin, dass der Farbstoff sich leicht an die Wandungen der Röhren absetzt und diese hierdurch verunreinigt.

Die Wasserwage ist in neuerer Zeit zumeist durch die vorzüglich und genau gearbeiteten Nivellierinstrumente ersetzt worden.

Ein sogenanntes Bauplatz-Nivellierinstrument ist in Fig. LL dargestellt. Das Visieren wird entweder durch Diopter oder noch besser durch ein Fernrohr bewirkt. An den Enden eines Lineals aus Messing von etwa 30 cm Länge stehen 2 senkrechte Diopter mit Okular und Objektiv. Die Mitte des ersteren liegt genau in der Mitte des Objektivfadens. Letzterer ist parallel zu dem Lineal gerichtet, das

auf einer runden Platte ruht. In der Mitte befindet sich die Röhrenlibelle, deren Achse genau parallel zum Lineal und der Visierlinie gerichtet ist. Sobald die Libelle einspielt, steht das Lineal wagerecht.

Fig. MM stellt ein kleines Nivellierinstrument dar, welches sich besonders für Architekten und Ingenieure eignet. Es ist auf einem starken Dreifuss

Fig. NN.

Hi

Hi

aufgebaut, die schnelle Horizontalstellung des Instrumentes erfolgt durch die Dreifussschrauben und wird genau ermittelt durch die oberhalb der Fernrohrträger befindliche Libelle. Der Horizontalkreis hat einen Durchmesser von ca. 8 cm, ist in ¹/₂° geteilt und gestattet durch zwei einliegende Nonien 1 Minute Ablesung. Das Fernrohr ist mit dem Fernrohrträger verbunden, hat 23 mm Objektivöffnung, 21 cm Brennweite und 20malige Vergrösserung. Die Entfernung der horizontalen Kippachse desselben vom Auflege-punkt der Tangentenschraube beträgt 200 Schraubenumgänge, so dass Vioo °/o des Gefälles direkt an der geteilten Trommel abzulesen isL In einiger Entfernung

Fig. MM.

Hi

i«

Hk

H,

v.

iS

Mg

\;0

Hi

wird von einem Gehilfen eine Nivellierlatte lotrecht aufgestellt. Die Zieltafel derselben wird genau nach der Absehlinie eingestellt. Die Ablesung wird dann notiert und die Instrumentenhöhe gemessen. Hierauf wird die Stellung von Latte und Instrument vertauscht und man macht dann eine zweite Ablesung und fährt dann weiter so fort.

Es gehört zu jedem Nivellierinstrument eine Nivellierlatte. Die in Fig. NN abgebildete hat an der Verstärkungsrippe Handgriffe. Derartige Latten werden aus einem Stück 3 bis 5 m lang gefertigt.

Jessen-Schmidt geben in ihrem Lehrbuch eine andere Art von Nivellierlatten an, welche wie folgt im Anschluss an die Fig. 0 0 beschrieben sind: Man unterscheidet 2 Arten solcher Latten: Schiebelatten und Skalenlatten. Der Schiebelatte bedient man sich beim Gebrauch der Kanalwage und des Nivellierdiopters, bei Nivellierinstrumenten mit Fernrohr wendet man die Skalenlatten an. Die Schiebelatte besteht aus einer ca. 4 m hohen prismatischen Stange aus gut getrocknetem Tannenholz, deren Fuss gegen Abnutzung durch eisernen Beschlag geschützt und welche auf ihrer Rückseite mit einer Einteilung bis auf Centimeter versehen ist. Mittelst einer Hülse kann auf dieser Latte eine kreisrunde oder quadratische Tafel, Zieltafel genannt, auf- und niedergeschoben und durch eine Schraube s an die Latte festgeklemmt werden. Auf der Vorderseite ist die Zieltafel in schwarze und weisse Felder geteilt. Auf der Rückseite befindet sich die Hülse, welche .in der Mitte eine Öffnung hat, durch welche die Einteilung der Latte gesehen werden kann. In der Öffnung der Hülse befindet sich noch eine Messingplatte mit Millimeter-Einteilung, wodurch Ablesungen bis auf Millimeter ermöglicht werden. Der Nullpunkt dieser Teilung giebt die Mitte der Tafel an. Den Skalenlatten fehlt die Zieltafel. Es wird auf ihnen die Einteilung durch entsprechend grosse, abwechselnd schwarz und weisse Felder leicht kenntlich gemacht.

Fig. 00.

rx

Hi

p=

Da durch ein Fernrohr die Gegenstände umgekehrt erscheinen, so werden die Ziffern auf den Latten auch in verkehrter Stellung geschrieben, so dass man sie durchs Fernrohr aufrecht stehend sieht. Diese Eige»-schaft des Fernrohrs muss auch bei den Ablesungen in Betracht gezogen werden; man muss also, durchs Fernrohr sehend, von oben nach unten ablesen. Ist das Fernrohr so auf die Mitte der Latte gerichtet, dass der Horizontalfaden den Teilstrichen parallel läuft, so werden zuerst die vollen Meter, welche gewöhnlich mit römischen Zahlen geschrieben sind, über dem Horizontalstrich abgelesen, darauf die Decimeter, welche mit arabischen Ziffern bezeichnet sind, und schliesslich die bis zum Horizontalfaden noch etwa übrigen ganzen und halben Centimeter.

Zum Halten der Latten sind in der Mitte derselben gewöhnlich Handgriffe angebracht. Es ist zweckmässig, an einem Handgriffe ein Lot zu befestigen, damit der Gehilfe danach die lotrechte Stellung der Latte beurteilen kann. Mit Bezug auf solche Latten ist als Vorteil noch hervorzuheben, dass der Nivellierende die Visierhöhe durch das Fernrohr selbst ablesen kann und somit nicht von der Zuverlässigkeit und Fähigkeit seines Gehilfen abhängig ist.

Soll der Unterschied zweier in verschiedener Höhe liegender Punkte ermittelt werden, so kann man das Instrument in dem höherliegenden Punkte aufstellen. Das Verfahren nennt man das „Nivellieren aus dem Endpunkt“. Bei dem andern Verfahren, dem „Nivellieren aus der Mitte“, wird das Instrument zwischen den beiden bekannten Punkten aufgestellt.

Hinsichtlich der Anwendung des Nivellierinstrumentes ist zu beachten, dass man zumeist einen Fixpunkt feststellt.

Fig. PP zeigt ein Beispiel für das Nivellieren aus der Mitte. Das Instrument wird in der Mitte zwischen C und D aufgestellt, von Punkt A etwa 125 m entfernt. Die Latte wird dann nacheinander in A B und C aufgestellt und die Visierebene wird ermittelt, hierauf wird die Latte in D E und t auf-

Fig. PP.

<n>

sr

gestellt und die Höhen werden abgelesen. Nach Fig. QQ findet das Nivellieren vom Ende aus statt. Man stellt das Instrument nahe von Punkt A auf, so dass man deutlich ablesen kann, und liest die Punkte auf A B und C ab. Hierauf wird das Instrument umgesetzt, so dass der Punkt C dann der Wechselpunkt wird.

Fig. QQ.

Über das Aufträgen des Nivellements giebt Jessen im Anschluss an die nachstehende Fig. RR und die Tabelle folgende Anhaltspunkte.

Das Aufträgen geschieht nach den gemessenen Längen in der Tabelle, Spalte 9, nach dem allgemeinen Horizont berechneten Ordinaten. In der Tabelle ist der allgemeine Horizont 100 m über dem Anfangspunkt des Nivellements angenommen.

No. der Station

Länge

in

Ablesung in Meter:

Stei-

Fall.

Ordi-

von

bis Meter.

rückwärts wärts

Vor

gang-

No.

nate

Bemerkungen.

40

40

40

40

1,437    11,955    10,518

1,437

100,000] Wasserspiegel. 98,285 95,524 91,805

89,482 Thürschwelle,

ab:

10,518

Der zweite Stationspunkt liegt um 1,715 m höher, die Ordinate für denselben ist daher um dieses Mass zu verkürzen. Ebenso ist die Ordinate für den dritten Stationspunkt um 1,761 m kürzer als die für den zweiten und so fort. In der Zeichnung wird die angenommene Horizontallinie A B nach den durch Messung gefundenen Massen wie auf dem Felde in Stationen geteilt, und zwischen die Stationen sind die entsprechenden Entfernungen in horizontaler Richtung einzuschreiben. Von den so bestimmten Punkten aus werden Senkrechte von den in der Tabelle angegebenen Längen errichtet. Hierbei ist zu beachten, dass man die Länge der Ordinaten mit einem Massstabe misst, welcher zehnmal so gross ist als der, mit welchem die Abszissen auf der Horizontalen abgemessen wurden. Es ist klar, dass die Zeichnung auf diese Weise ein unrichtiges, verzerrtes Bild vom Terrain liefert, da aber die Höhenunterschiede bei den kleinen Entfernungen der Stationspunkte gewöhnlich sehr gering sind, so würden sie gar nicht durch die Zeichnung ins Auge fallen, wenn man die Ordinaten in demselben Massstabe auftragen wollte wie die Abszissen. Die Abszissen nach dem grossen Massstabe der Ordinaten aufzutragen, ist unzweckmässig, weil dieses sehr lange, unbequeme und unübersichtliche Zeichnungen zur Folge hätte. Bei der Zeichnung der Profile werden daher stets zwei Massstäbe angewendet: ein kleiner für die Massstäbe der Abszissen (Stationspunkt), und ein grosser für die Abmessungen der Ordinaten. Wären in Fig. RR die Abszissen nach dem Massstabe 1:200 aufgetragen, so ist zunächst auf der Horizontalen A B eine Ordinate von 100 m Länge nach dem Massstabe 1:200 zu errichten, wenn der allgemeine Horizont 100 m über dem Anfangspunkt angenommen ist.

In den betreffenden Stationspunkten werden dann die übrigen Lotrechten aut Grund der Tabelle errichtet. Ihre Endpunkte werden durch gerade schwarze Linien miteinander verbunden. In der Zeichnung schreibt man die Masse für die Ordinaten in lotrechter Richtung ein Die entstehenden Hauptabschnitte sind mit fortlaufenden römischen Ziffern zu numerieren. Die Ordinaten für dieselben bis zur allgemeinen Horizontallinie werden blau gestrichelt eingezeichnet. Die den übrigen Standpunkten zugehörigen Ordinaten reichen nur bis zu einer mit der allgemeinen Horizontale eingezeichneten Parallelen. Gemessen werden letztere aber auch von der Horizontalen. Durch diese Anordnung gewinnt die Nivellementszeichnung sehr an Übersichtlichkeit.

In Querprofilen werden die Ordinaten für die einzelnen Brechungspunkte entweder nach der Horizontalen durch Rechnung gefunden oder man berechnet sie nach einem anderen allgemeinen Horizont.

Für die zur Berechnung von Erdmassen anzufertigenden Querprofile ist ein grösserer Massstab erforderlich, welcher ein genaues und leichtes Abgreifen der Abmessungen ermöglicht. Die Zeichnung wird in solchem Falle nach einem einheitlichen Massstabe gefertigt.

Fig. RR.

A—°r

ZOO m.

ZOOm.

JL

-B

100.

JL

50 \ SO \ V6 \ 5’f i 00 i 56    ! 60

jS

99 06

■inzjz

99.9Z.

3

v;

5|

trlöV"

Beim Anlegen der Profile wählt man für das Terrain Sepia. Wasser-Durchschnitte bis zum augenblicklich vorhandenen Wasserspiegel werden blau angelegt. Für Schnitte durch Moor-oder Torfboden verwendet man Schwarzgrün. Aufzutragende Erdmassen legt man rot, abzutragende leicht schwarzgrün an. Jeder Zeichnung ist der Massstab hinzuzufügen.

Das Abstecken der Gebäude.

Das Abstecken der Gebäude und das Messen auf dem Bauplatz vor und während der Bauausführung ist eine Arbeit, die zwar keine wesentlichen Kenntnisse, wohl aber eine grosse Zuverlässigkeit beansprucht. Wenn der werkthätig schaffende Meister das Abstecken und Anlegen eines Baues nicht selbst besorgt, so überträgt er dasselbe dem ihn bei der Bauausführung vertretenden Polier. Die erforderlichen Gerätschaften sind einfacherer Art als die für das Feldmessen und Nivellieren nötigen Instrumente. Es steckt in diesen, zumeist aus Holz bestehenden Gerätschaften auch ein verhältnismässig geringerer Wert, sie bedürfen aber einer sorgfältigen Behandlung, weil alle aus

Holz gefertigten Gegenstände, welche bald der Nässe, bald der Einwirkung der Wärme ausgesetzt werden, durch Schwinden, Werfen und Reissen die Form

Fig. SS.

ff

verändern und ein genaues Arbeiten mit denselben unmöglich machen. Mit Gerätschaften, deren Teile aus krummen und verzogenem Holze bestehen, lässt sich eine fehlerfreie

Gebäudeanlage nicht bewerkstelligen. Es ist in erster Linie darauf zu achten, dass die durch Regen nassgewordenen Holzteile sogleich durch Abwischen hiervon befreit werden. Namentlich dürfen die in Rede stehenden Gegenstände nicht über Nacht im Freien verbleiben.

Erforderlich sind:

1.    Das Wagescheit. Man fertigt dasselbe aus einer 2 bis 3 m langen, 4 bis 5 in starken Bohle aus gutem Kiefernholz oder Eichenholz. Das Holz muss lufttrocken sein; das Wagescheit ist vor dem Gebrauch mehrfach zu ölen. Benutzt wird dasselbe zum Abwiegen und zwar da, wo es sich um Festlegung einer wagerechten Linie oder Ebene oderauch um Übertragung eines bestimmten Höhepunktes nach einer anderen Stelle hin handelt. Ein Wagescheit durchaus genau gearbeitet sein. Die Langseiten müssen parallel laufen, und die oberen und unteren Kanten müssen genau nach einer geraden Linie abgerichtet sein. Das Wagescheit allein giebt wohl eine gerade, aber für sich allein noch keine wagerechte Linie an. Um diese festzustellen ist

2.    die Setzwage erforderlich. Fig. SS. Dieselbe wird am besten aus Eichenholz gefertigt und besteht aus dem Unterstück U, einem sorgfältig bearbeiteten Bohlstück. Aut demselben steht, genau lotrecht, das eingezapfte

U HO¥

muss

Mittelstück, welches durch die beiden Streben S in seiner Lage gesichert wird. Die letzteren werden entweder eingezapft oder angeblattet und bilden mit dem Unterstücke und dem Mittelstück unverschiebbare Dreiecke. Letzteres ist mit einer genau zum Unterstück lotrechten Vertiefung versehen. Die mit einem Lot (Bleikugel oder ein aus Messing gedrehter Körper) versehene Schnur wird an einem oberhalb der Vertiefung angebrachten Nagel befestigt. Für das Lot selbst ist im Unterstück ein ausreichend grosses Loch vorgesehen.

Bei grösseren Setzwagen kann das Unterstück in vielen Fällen das Wagescheit entbehrlich machen. Die wagerechte Lage von Thürüberlagsbohlen, Stufenbelägen, Schwellen, eisernen Trägern u. s. w. wird man unmittelbar durch Aufsetzen der Setzwage feststellen und herrichten können. Wagerecht liegt der unter der letzteren verlegte Bauteil, wenn die Schnur genau in die Vertiefung einspielt. Will man einen bestimmten Höhenpunkt nach einer anderen Stelle hin übertragen, so muss dass Wagescheit zu Hilfe genommen werden. Es wird dies also beim Abwiegen auf grössere Entfernungen erforderlich werden (Abrichten eines Fussbodens, der Mauerlatten, der Rähme und Schwellen der Fachwerkgebäude u. s. w.) Will man z. B. einen Höhenpunkt nach einer 7,5 m entfernten Stelle antragen, so muss, falls das Wagescheit 3 m lang ist, dreimal ein Abwiegen stattfinden. Geschieht dasselbe nicht mit ausreichender Sorgfalt, so vergrössert sich ein selbst kleiner Fehler nach dem Ende zu ganz bedeutend.

Sind die genannten Gerätschaften längere Zeit nicht in Gebrauch gewesen, so muss man sich vor der Benutzung derselben zunächst davon überzeugen, ob das Holz sich nicht verzogen hat. Ob die Setzwage fehlerfrei ist, lässt sich leicht wie folgt ermitteln: Man bringt das Wagescheit durch die letztere in eine wagerechte Lage. Hierauf nimmt man die Setzwage ab und setzt sie an derselben Stelle aber in umgekehrter Stellung wieder auf. Spielt auch dann die Lotschnur genau in die Vertiefung ein, so ist die Setzwage einwandsfrei. Es wird einleuchtend sein, dass im Freien bei starkem Wind, welcher die Lotschnur nicht zur Ruhe kommen lässt, die beschriebene Setzwage nicht genügen kann. Um den Einfluss des Windes auf die Schnur aufzuheben, kann man an dem Mittelstück einen Kasten anbringen, dessen Rückwand das letztere selbst bildet. Vorn wird eine Glasscheibe in der Ausdehnung der Kastenhöhe eingeschoben. Die Setzwage wird vielfach ersetzt durch

3.    die Wasserwäge. Man unterscheidet hierbei a) die Kanalwage und b) das Richtscheit mit eingelegtem Glasrohr. Letzteres ist mit Wasser soweit gefüllt, dass nur eine Luftblase verbleibt. Befindet sich diese in der Röhrenmitte, welche auf dem Richtscheit durch einen Strich angegeben ist, so liegt das Richtscheit wagerecht. Die Wasserwage in Form zweier kommunizierender Röhren ist auf Seite 837 beschrieben und gehört den Nivellierinstrumenten an.

4.    DasRichts chei t. Der Maurer bedient sich desselben gemeinschaftlich mit dem Lot zur Aufführung lotrechter Ecken. Das Richtscheit muss wie das Wagescheit genau gearbeitet sein. Man fertigt dasselbe zumeist aus einem etwa 1,0 m langem, 2,5 cm starkem Brett.

5.    Die Hochmasslatte (das Hochmass). Dieselbe wird benutzt bei der

Aufführung von Mauerecken und Mauerpfeilern durch die sogenannten Schnurmaurer. Auf der Hochmasslatte, welche zumeist 2 m lang angefertigt wird, sind die Mauerschichten mit Bleistrichen vorgeschrieben (Steinhöhen und Fugen). Hierbei hat man zu rechnen: eine Steinhöhe — 6,5 cm, eine Lagerfuge = 1,2 cm, mithin für 1 m Höhe — 13 Schichten.

6. Der Drei-Metermassstab dient zum Messen von Längen und Höhen. Für kleinere Messungen wird selbstredend der Taschenmassstab benutzt.

7.    Das Bandmass wird da verwendet, wo grössere Masse festzustellen oder grössere Längen aufzumessen sind.

8.    Der Winkel. Derselbe wird aus Holz gefertigt mit 2 bis 2,5 m Seitenlange. Es handelt sich hierbei um Herstellung eines rechten Winkels.

Fig. TT.

Fig. UU.

x>_

Fig. TT. In demselben ist das Seitenverhältnis 3:4:5, denn 3x3-j-4x4=5x5. Es ist also die Summe der Quadrate der beiden Katheten gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Werden diese 3 Zahlen mit irgend einem gemeinschaftlichen Faktor multipliziert, so ändert sich dieses Seitenverhältnis nicht. (6:8:10 oder 9: 12:15). Die Fig. TT zeigt ein solches Dreieck, in welchem das Seitenverhältnis 6:8:10 ist. Mitunter bedarf man eines spitzen oder eines stumpfen Winkels (Fig. U(J). Hierzu wird mit Hilfe von Latten eir Dreieck hergestellt, welches den gewünschten Winkel angiebt. Das mitunter an gewendete Verfahren, solche Winkel mit Schnüren zu bilden, ist deshalb nicht empfehlenswert, weil die letzteren sich leicht verziehen und hierdurch Veranlassung zu Ungenauigkeiten geben.

9. Die Kreuzscheibe. Fig. VV. Statt eines grossen rechten Winkels, dessen Hin- und Hertragen unbequem ist, wird häufig auch die sogenannte Kreuzscheibe benutzt, welche von einem Mechaniker hergestellt werden muss. Im „Menzel, Der praktische Maurer“ ist dieselbe wie folgt beschrieben: Die Kreuzscheibe besteht aus einem messingnen Cylinder von 8 cm Durchmesser,

5    cm Höhe und 0,4 cm Stärke, welcher mit einem Deckel und mit einem Boden versehen ist. An die untere Seite dieses Bodens ist eine Hülse von

6    cm Länge und 2,5 cm Durchmesser angelötet, vermittelst welcher der Apparat auf einen Stock von 1,5 m Länge geschraubt werden kann. Dieser messingne hohle Cylinder besitzt zwei ganz feine, senkrechte, 4 cm lange Einschnitte, welche um einen rechten Winkel oder um 90° auseinanderliegen. Diesen Einschnitten a, diametral gegenüber, befinden sich zwei ebenso lange, je 8 mm breite Einschnitte b, in deren Mitte ein Pferdehaar eingespannt und

oben und unten in kleinen Löchern durch feine Holzstiftchen befestigt ist. Durch die Einschnitte a und die Pferdehaare in den Einschnitten b ist der Umfang des Cylinders in 4 gleiche Teile geteilt, und jeder Teil umschliesst einen rechten Winkel. Steckt man das Stativ an einem Endpunkt senkrecht in die Erde und dreht die Kreuzscheibe so, dass der eine Schlitz a und das gegenüberliegende Pferdehaar b in der Richtung einer Front oder einer Schnur fällt, so liegt der andere Schlitz und das andere Rosshaar rechtwinklig dazu.

Fig. VV.

5 cm

Um diese Richtung festzuhalten, hat man nur nötig, einen Pfahl, bevor man ihn festschlägt, so lange rücken zu lassen, bis seine Achse beim Durchsehen von dem Pferdehaar gedeckt wird.

ja

|l»

vH

Fig. WW.

MM

mm

6 cm

ij

—-1.5

wm

Erdlinie

Tr

gfH

1)

V.

,1/

0,4 cn

l

cf

MM

-ic,30in

■i

__

mm.

Fig. VV stellt eine Kreuzscheibe dar, welche 4 Schlitze a und 4 Pferdehaare b besitzt, um ausser rechten Winkeln auch halbe rechte Winkel abstecken zu können.

Das Abstecken eines Gebäudes, welches als eingebautes Haus zwischen zwei bereits aufgeführten Gebäuden errichtet werden soll, bietet keine besonderen Schwierigkeiten, denn sowohl die Anschlusswinkel der Nachbargrenzen als auch die Gebäudelänge sind festgelegt. Abzustecken wäre in solchem Falle nur die Gebäudetiefe.

In jeder für die Ausführung bestimmten Bauzeichnung ist in der Querschnittszeichnung die Terrainlinie (in neuerer Zeit ersetzt durch Erdlinie)

—i:

letztere in der erforderlichen Höhe Nägel, welche der Schnur eine Unterstützung gewähren. Wenn man sich davon überzeugt hat, dass die so ausgespannte und unterstützte Schnur eine genaue wagerechte Flucht hat, so kann sie mit Sicherheit zum Abstecken der Abmessungen ober- und unterhalb der Erdlinie dienen.

\d

anzugeben. Diese Erdlinie wird zum Hauptanhaltepunkt für das Abstecken der Höhen- und Tiefenmasse, Fig. WW. Bei Gebäuden an der Strasse oder öffentlichen Plätzen muss ein bestimmter Punkt des Bürgersteiges angenommen werden. Bei ansteigenden Strassen ist stets von dem höchsten Punkt auszugehen. Finden sich in Erläuterungen Bezeichnungen wie -}-1,0 u. s. w., so bedeutet dies, dass der betreffende Bauteil, bei Gebäuden die Oberkante der Plinthe (Sockel) 1,0 m über der Erdlinie liegen soll. Dem entsprechend, zeigen die mit — bezeichneten Masse, also z. B. — 2,0 an, wie tief die Bauteile unterhalb der Erdlinie liegen sollen. Bei der Absteckung wird die Erdlinie durch eine ausgespannte Schnur dargestellt. Hierbei ist aber das

zufolge der eigenen Schwere stattfindende „Durchschlagen“ der Schnur zu berücksichtigen. Je länger die Schnur ist und je weniger straff dieselbe gespannt wurde, je mehr wird sie sich nach der Mitte hin senken.

Fig. XX.

'd'

C'

a‘

Es gehört nur wenig Übung dazu, dieses Durchschlagen zu erkennen, wenn man an der Schnur entlang sieht. In entsprechenden Zwischenräumen muss die Schnur gehoben werden. Hierzu schlägt man dünne Pfähle in die Erde und in

Bei freistehenden Gebäuden ist zunächst die Fluchtlinie der Vorderfront festzustellen. Ohne genaue Festlegung derselben ist die Anlage des Gebäudes nicht möglich.

In Fig. XX ist ein Beispiel gegeben. Auf der ausgespannten Fluchtschnur ist zunächst ein Eckpunkt des Gebäudes, hier a, zu bezeichnen. Am einfachsten steckt man in die Schnur eine starke Nadel mit Kopt ein.    Von diesem Punkte aus wird die Frontlänge, in

unserem Beispiel nach links, abgetragen und der entsprechende Punkt in gleicher Weise wie der Punkt a markiert. Diese beiden Punkte werden eingelötet, d. h., man markiert sie auf den im Erdreich eingeschlagenen kleinen Pfählen von etwa 60 cm Länge und 4 bis 5 cm Stärke. Hierauf bestimmt man die Ecke a'. Auch diese Richtung wird durch eine ausgespannte Schnur nach dem geforderten Winkel (bei freistehenden Gebäuden fast ausnahmslos nach dem rechten Winkel) gekennzeichnet. Auch hier wird auf

den Pfahl a' der geforderte Punkt eingelotet. Die Aussteckung der Winkel wird vielfach die Verreihung genannt. Nachdem die vier Ecken festgestellt sind, kann man zur Kontrolle in den beiden diagonalen Richtungen festgedrehte Schnüre spannen, welche eine genau gleiche Länge aufweisen müssen. Hierdurch ist auch nachgewiesen, dass die Eckwinkel rechte Winkel sind. Bei der Ausgrabung der Erde müssen natürlich die Eckpfähle wieder entfernt und die ermittelten festen Punkte durch andere ersetzt werden. Zu diesem Zweck werden kleine Böcke hergestellt.

Fig YY stellt einen solchen im Grundriss dar. Er besteht aus drei etwa

1,50 m langen Pfählen von 4—5 cm Stärke. An diesen sind zwei Lattstücke (Dachlatten oder Brettstücke) mit Nägeln befestigt. Letztere dienen zum Anbringen der beiden sich in a kreuzenden Schnüre. In a ist dann wieder der

Fig. YY.

Fig. ZZ.

XNi

yt

ÄJU_/

fif

WM

fm

gL_

W\

ä\

v»

gesuchte feste Punkt übertragen. Damit ein Verrücken der Schnüre nicht stattfinden kann, müssen die Lattstücken zur Aufnahme der Schnürenden je eine Einkerbung erhalten.

In Fig. ZZ ist ein Querschnitt zu einem Grundriss dargestellt. Q ist der Schnitt durch das Mauerwerk, 1 k die Erdlinie, c d e f g h ist der Querschnitt der Ausschachtung, c d und g h bilden die äusseren und inneren Böschungen.

Das Abstecken und Anlegen der Mauerstreifen ohne Öffnungen ist verhältnismässig leicht ausführbar. Schwieriger gestaltet sich das Anlegen und Abstecken der Mauerkörper, welche Öffnungen begrenzen. Die einzelnen Wandstücke müssen, namentlich im Ziegelrohbau, durch halbe Steine teilbar sein, weil sonst die Herstellung eines normalen Ziegelsteinverbandes ausgeschlossen ist. Aus diesem Grunde ist es durchaus erforderlich, die zum Abstecken und Anlegen des Gebäudes erforderlichen Werkzeichnungen mit allen nötigen Massen zu versehen und dafür Sorge zu tragen, dass, wenn irgend thunlich, alle Längenmasse der einzelnen Mauerkörper durch halbe Steine teilbar sind Eine ganz wesentliche Erleichterung zur Ermittlung der Abmessungen bietet die nachfolgende Kopfmasstabelle. Bei der Benutzung ist folgendes im An- • Schluss an Fig. Aa zu beachten:

wo

Die gegebenen Zahlen sind überall da direkt der Tabelle zu entnehmen, ein Wandstück sich an ein anderes anschliesst. (Vergleiche die Masse 2,99,

0,91 und 1,04 der Fig. Aa.) Es empfiehlt sich, bei den Hauptabmessungen auch die Anzahl der halben Steine (Köpfe) (z. B. 2,99 = 23 K) anzugeben. Beiderseitig abgegrenzte Wandstücke, sowie einzelne Pfeiler und die Wandstärken sind stets 1 cm weniger anzunehmen als die Tabelle ergiebt. (Vergl. 1,03, 0,90, ferner die in Zentimetern auszudrückenden Wandstärken 51 u. 38.)

Fig Aa.

3S 6-

< S2,r

f/-'s

19>

/^3 —*--/

- / fff

/,4 V

- 3, 49 = 2 3 K.

V'

ir

vy

/,V2S

-*■

---2,8?

«a £2 X

Kopfmass-Tabelle.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

0.

I.

0,13

1,30

1,43

2,60

3,90

5,20

6,50

7,80

9,10

10.40

11.70 13,00 14,30 15,60 16,90 18,20 19,50 20,80 22,10

23.40

24.70 26,00

2,73

4,03

5,33

6,63

7,93

9,23

10.53

11.83

13.13 14,43 15,73 17,03 18,33 19,63 20,93 22,23

23.53

24.83

26.13

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0,26

0,39

0,52

0,65

0,78

1,56

1,69

1,82

1,95

2,08

0,91

l,04

1,17

2,21

2,34

2,47

2,86

2,99

3,12

3,25

3,38

3,51

3,64

4,16

5,46

6,76

8,06

9,36

10,66

11.96

13.26 14,56 15,86 17,16 18,46 19,76 21,06 22,36 23,66

24.96

26.26

4,29

5,59

6,89

8,19

9,49

10.79 12,09

13.39 14,69 15,99 17,29 18,59 19,89 21,19 22,49

23.79 15,09

26.39

4,42

4,55

4,68

4,81

3,77

5,72

7,02

8,32

9,62

10.92

12,22

13.52 14,82 16,12 17,42 18,72 20,' »2 21,32 22,62

23.92 25,22

26.52

5,85

7,15

8,45

9,75

11,05

12.35

13.65 14,95 16,25 17,55 18,85 20,15 21,45 22,75 24,05

25.35

26.65

5,98

7,28

8,58

9,88

11,18

12.48

13.78 15,08 16,38 17,68 18,98 20,28 21,58 22,88 24,18

25.48

26.78

6,11

7,41

8,72 10,01 H,3l 12 61

13.91 15,21 16,51 17,81 19,11 20,41 21,71 23,01 24,31 25,61

26.91

4,94

6,24

7,54

8,84

10.14 11,44 12,74 14,04 15;34 16,64 17,94 19,24 20,54 21,84 23 14

24,44

25,74

27,04

5,07

6,37

7,67

8,97

10.27

11.57

12.87

14.17 15,47 16,77 18,07 19,37 20.67 21 97

23.27

24.57

25.87

27.17

Abmessungen zwischen zwei Wänden, sowie alle Weiten der Öffnungen (Türen, Fenster, Nischen, Rauchrohre usw.) erhalten stets 1 cm mehr als in der Tabelle angegeben ist. Es wird dies dadurch erklärlich, daß beiderseitig Fugen von 1 cm in Betracht kommen.

Sehr wesentlich für das Abstecken ist die Art der Einschreibung der Maße. Es soll angegeben werden bei Anlegen von Öffnungen:

1.    Entfernung von Ecke zu Ecke eines Mauerkörpers.

2.    Das Maß der Öffnung.

3.    Das Maß der anderen Ecke oder das Maß bis zum Anschluß an die Wand.

4.    Das Maß von der Ecke oder vom Anschluß bis zur Mitte der Öffnung.

5.    Das Gesamtmaß des mit der Öffnung oder mit den Öffnungen versehenen Wandstückes.

6.    Die beiden Teilmaße in der Öffnung, links und rechts von der Mittellinie derselben.

7.    Bei Fenstern die Anschlagsbreite, bei Türen etwaige Falze.

B.

54

XI. Abschnitt.

Kontorarbeiten. — Wechselordnung. — Verträge. — Die itechtskunde des Baugewerksmeisters. — Was muß der Baugewerksmeister vom Bürgerlichen G-esetzbuch — vom Gewerberecht — vom Gewerbegerichtsgesetz — vom Kranken-, Invaliden- und Altersversicherungsgesetz wissen ?

A. Die Buchführung des Baugewerksmeisters.

Paragraph 38 des Handelsgesetzbuches für das Deutsche Reich lautet: „Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ersichtlich zu machen.“

Nach dem Sinne des Gesetzes ist jeder als Kaufmann anzusehen, dessen Geschäft die Anschaffung und Weiter Veräußerung von beweglichen Sachen zum Gegenstand hat, ohne Unterschied, ob die Waren unverändert veräußert oder vorher einer Verarbeitung unterzogen werden. Der Meister, der nicht Lohnarbeiter ist, kauft Steine, Mörtel usw. für eigene oder für fremde Rechnung und verarbeitet sie. Er ist also Kaufmann im Sinne des Gesetzes und muß eine geordnete Buchführung haben.

Hierzu gehören im wesentlichen zwei Bücher, abgesehen von Nebenbüchern, die jeder sich nach der Eigenart seines Betriebes einrichten kann.

I. Ein Tagebuch (Journal). II. Ein Hauptbuch.

I. Das Tagebuch (Journal).

In dieses Buch werden die Geschäftsvorfälle täglich in der Reihenfolge eingetragen, wie sie sich ereignen. Jede Seite des Journals besteht aus zwei Abteilungen, aus der linken empfangenden Seite, genannt Soll- oder Debetseite, und der rechten gebenden Seite, genannt Haben- oder Kreditseite. Jede dieser beiden Abteilungen ist in drei sich gegenseitig entsprechende Rubriken mit den Überschriften „Sachkonti“, „Personenkonti“, „Kassakonto“ eingeteilt. Die Überschriften bezeichnen die Art der Konten.

Erster Grundsatz für die Eintragungen ist, daß jeder Posten sowohl in einer Rubrik der linken als auch in einer Rubrik der ^echten Seite eingetragen wird, und zwar einmal links auf ein empfangendes Konto und das andere Mal rechts auf ein gebendes Konto. Das was eine Person kauft oder liefert, kommt unter die Rubrik Personenkonti, was sie an Sachen kauft oder liefert unter die Rubrik Sachkonti. Die Person des Geschäftsinhabers kann dm Sinne der Buchführung nie etwas kaufen oder verkaufen. Es kann nur ein Sachkonto

von einem Personenkonto etwas empfangen oder an ein solches etwas geben. Wenn der Geschäftsinhaber also etwas kauft,so empfängt ein Sachkonto etwas.' Der Posten wird auf die empfangende (Soll-) Seite unter Sachkonti geschrieben. Wird der Betrag bar bezahlt (Beispiel 5), so kommt die Summe rechts auf das den Betrag gebende Kassakonto. Bleibt der Geschäftsinhaber die Summe schuldig, so wird der Posten rechts mit dem Namen der gebenden Person unter Personenkonti gebucht (Beispiel 10). Der Vorgang ist umgekehrt, wenn eine Person etwas vom Geschäftsinhaber kauft. Auch hier kann bar bezahlt werden oder der Betrag wird schuldig geblieben. Im ersten Falle empfängt das Kassakonto die Summe, für welche das Warenkonto Sachen hergegeben hat. Der Betrag kommt auf die empfangende (Soll-) Seite, also unter Kassakonto, und auf die gebende (Plaben-) Seite unter Sachkonti (Beispiel 5). Im zweiten Falle empfängt eine Person Waren. Der Posten kommt demnach links unter Personenkonti und rechts wieder unter Sachkonti - (Beispiel 12). Bezahlt jemand, der etwas schuldig geblieben war, nachträglich in bar, so empfängt das Kassakonto die Summe, welche die betreffende Person gibt; folglich kommt der Posten auf die Sollseite unter Kassakonto und auf die Habenseite unter Personenkonti (Beispiel 18). Der Vorgang, daß das eine Konto empfängt, während ein anderes gibt, wiederholt sich also in allen Fällen.

Sachkonti sind hiernach I. das Warenkonto. Auf dieses Konto wird links alles gebucht, was der Meister zur Anfertigung seiner Waren an Materialien kaufen muß; in erster Linie also Steine, Mörtel, Holz, Nägel, fertige noch unverkaufte Ware zum Herstellungspreis usw. Ferner das, was er an Löhnen zu zahlen hat. Auf die rechte Seite wird das gebucht, was an Waren verkauft wird. Die am Jahresschlüsse sich ergebende Differenz zwischen der linken und rechten Seite des Warenkontos ergibt den Gewinn oder Verlust. II. Das Unkostenkonto enthält die Ausgaben, welche für die Gesamtheit des Betriebes notwendig sind und nicht zu den Herstellungskosten eines einzelnen Gegenstandes geschlagen werden können; also z. B. Miete, Geschäftsbücher, Beitrag zur Krankenversicherung. Die rechte Seite des Unkostenkontos bleibt frei. Das Unkostenkonto ergibt stets Verlust. III. Das Privatkonto. Dieses Konto ist im Grunde ein Unkostenkonto; denn jeder Posten desselben ist ein Verlust. Es enthält links die Summen, welche der Kasse für den Privatbedarf entnommen werden. IV. Utensilienkonto. Es enthält links den Wert aller Gegenstände, welche zum Betriebe ständig benutzt werden, also alle Geräte, Gerüste, Werkzeuge usw.

Personenkonti sind die Konten aller Personen, welche etwas liefern ohne sofort bezahlt zu werden, und aller, welche etwas kaufen ohne sofort zu bezahlen.

Das Kassakonto macht die Benutzung ein es besonderen Kassabuches überflüssig, vorausgesetzt, daß nicht täglich sehr viele kleine Posten einzutragen sind. Ist das der Fall, so empfiehlt es sich, die Übertragungen aus einem besonders geführten Kassabuch in das Journal monatlich in der Gesamtsumme vorzunehmen. Das Kassakonto enthält links die Einnahmen, rechts die Ausgaben. Die Differenz zwischen der linken und rechten Seite am Schlüsse des Monats ergibt den Kassabestand, welcher mit dem tatsächlich vorhandenen übereinstimmen muß.

Journal Fol. 1. Haben.

Sachkonti

700

900

o? 1

00S1

500

3400

IO

Personen

konti

300 j —

50

Kassakonto

IO

40

Fol.

Monat Januar 1903.

Eröffnungs-Bilanz.

Utensilienkonto empfängt von Bilanzkonto. Bestand an Geräten „ Rüstzeug

Li

Warenkonto von Bilanzkonto.

Steinvorräte

Holzlager

Verschiedene Materialien (Kalk, Zement usw.)

Personenkonti von Bilanzkonto. Konto Müller für gelieferte Arbeit Schulze „

Li

Privatkonto von Bilanzkonto.

Wert der Wohnungseinrichtung lt. Feuerversicherung

Kassakonto von Bilanzkonto

Bestand an barem Gelde

Bilanzkonto von Personenkonti.

Schulden an Richter „ Lehmann

Bilanzkonto von Kapitalkonto. Eigenes Gesamtvermögen

Kassakonto von Warenkonto. A. Meister Reparatur im Treppenhaus

Unkostenkonto von Kassakonto. Ich kaufe Geschäftsbücher

Privatkonto von Kassakonto. Ich entnehme Wirtschaftsgeld

Datum

I.

1.

'O

Fol.

Kassakonto

500

IO

Personen

konti

50

001

Soll.

Sachkonti

200

500

—; 001

—    j oo£

—    ! 00S

1500

350

3400

10

40

08

OOI

250

oZ

7660

7660

120

OOI

130

Ol

710

710

50

200

305

582

887

Warenkonto von Konto Lehmann. Lehmann liefert Ziegelsteine lt. Rechnung

Konto Müller von Warenkonto. Ich schicke Rechnung für Reparaturarbeiten.

Warenkonto von Kassakonto. Ich zahle Löhne an Gesellen

Wechselkonto von Konto Schulze. Schulze schickt Wechsel pr. I. IV. auf Berlin.

Kassakonto von Konto Müller.

Müller zahlt bar

Unkostenkonto zieht ab. für Skonto usw.

Unkostenkonto von Kassakonto. Beitrag zur Krankenversicherung

Konto Lehmann von Wechselkonto.

Ich schicke Wechsel pr. I. IV. auf Berlin als Abzahlung

Kassakonto von Warenkonto.

Rieh. Brückner kauft Ziegelsteine vom Lager gegen Barzahlung

Konto Richter von Kassakonto. Ich zahle an Richter ab

Konto Schulze von Warenkonto. Schulze kauft Zement

erhält Rechnung für gelieferte Klinker

Sa. 8675 M. Saldo 562 M.

iC

Warenkonto von Konto Müller. Müller schickt wieder Zement zurück

IO.

•zi

i5

•91

•«1

20.

22.

Sz

27.

’Lz

oo

Sa. 8675 M. Saldo 562 M.

127

250

88 7

887

08

OOI

200

20

öS

009

011

01Z

120

50

—    001

10

7188

472

099Z

Fol. 1

Haben

700

900

öS 1

1500

500

3750

127

001

Ol

305

Soll

35o

3400

3750

200

Soo

50

08

001

20

0$

1500

40

887

Fol.

1 -r

1 -r

1 -r

j.1

1 -r

1 -r

Hauptbuch.

Bilanzkonto.

U tensilienkonto W arenkonto

Personenkonti (ausstehende Forderungen)

Privatkonto

Kassakonto

Personenkonti (meine Schulden) Kapitalkonto

Utensilienkonto.

Bilanzkonto. Bestand an Geräten „ Rüstzeug

Konto Müller.

Bilanzkonto. Meine Forderung für gelieferte Arbeit Warenkonto. Ich schicke Rechnung für Reparaturen Kassakonto. Er zahlt bar Unkostenkonto. Er zieht ab für Skonto

Konto Schulze.

Bilanzkonto. Meine Forderung für gelieferte Ware Wechselkonto. Er zahlte mit Wechsel per 1. IV. auf Berlin Warenkonto. Er kauft Zement

Ich schicke Rechnung für gelieferte Klinker Warenkonto. Er schickt Zement zurück

Privatkonto.

Bilanzkonto. Meine Wohnungseinrichtung Kassakonto. Wirtschaftsgeld

Kassakonto.

Verschiedene Konten Einnahmen in Summa im Laufe des Monats Ausgaben „

Li

- ri cc

H sd A GC

ro co

1903

Januar

1903

Januar

1903

Januar

1903

Januar

1903

Januar

1903

Januar

Fol. 2.

Haben

300

So

120

3400

01

08

250

70

001

Soll

10

200

001

500

300

001

120

50

01

109

Fol.

Unkostenkonto.

Kassakonto. Für Geschäftsbücher

Beitrag zur Krankenversicherung

Konto Richter.

Bilanzkonto. Warenschuld Kassakonto. Ich zahle ab in bar

Konto Lehmann.

Bilanzkonto. Warenschuld Warenkonto. Liefert Ziegelsteine

Wechselkonto. Ich zahle ab mit Wechsel per 1. IV. auf Berlin

Kapitalkonto.

Bilanzkonto. Mein Gesamtvermögen

W arenkonto.

Bilanzkonto. Steinvorräte

Bestand am Holzlager

Verschiedene Materialien (Kalk, Zement usw.) Kassakonto. A. Meister Reparatur im Treppenhaus Konto Lehmann. Liefert Ziegelsteine Konto Müller. Ich schicke Rechnung über Reparaturen Kassakonto. Ich zahle Löhne an Gesellen

Brückner kauft Ziegelsteine vom Lager Konto Schulze. Kauft Zement für 20 Mark

Erhält Rechnung über gelieferte Klinker 50 Mark Konto Müller. Schickt Zement zurück

..

..

W echsellconto.

Konto Schulze. Schickt Wechsel per 1. IV. auf Berlin Konto Lehmann. Ich zahle mit Wechsel per 1. IV. auf Berlin

ci

10.

22.

IO.

TI

Si

25

Lz

28.

•91

22.

1903

Januar

1903

Januar

j)

1903

Januar

Li

Li

1903

Januar

1903

Januar

LL

ll

LL

1903

Januar

Am Ende des Monats werden die Rubriken addiert. Der kleinere Betrag jeder Rubrik wird von dem größeren der entsprechenden Rubrik der anderen Seite abgezogen. Die sich ergebende Differenzsumme heißt Saldo und wird für den nächsten Monat wieder unter derselben Rubrik in derjenigen Abteilung vorgetragen, welche im verflossenen Monat die höhere Summe aufwies. In dem nachfolgenden Beispiel ist die Rubrik Sachkonti rechts die höhere. Der Saldo von 472 M. wird demgemäß für den Februar auf der rechten Seite vorgetragen.

Das Bilanzkonto. Das Journal wird mit der vom Gesetz vorgeschriebenen Bilanz, d. h. mit der Aufnahme der Vermögensbestandteile eröffnet. Der Besitz wird links eingetragen, die Schulden rechts. Die Differenz macht den tatsächlich, vorhandenen Vermögensbestand aus und kommt auf das Kapitalkonto. Das Bilanzkonto ist ein Konto, dessen beide Seiten stets gleich hoch sein müssen. Bei Besprechung des Jahresabschlusses wird es näher erläutert werden.

Vorstehend ein Beispiel der Journalführung für einen Monat. In die Rubrik „Folio“ des Journals werden die Seitenzahlen des Hauptbuches eingetragen, auf welche der betreffende Posten gebucht ist. (S. 852 u. 853.)

II. Das Hauptbuch.

Als Grundregel für die Eintragungen in das Flauptbuch gilt, daß jeder Posten aus dem Journal stammen muß. Jeder Posten des Journals wiederum muß in das Hauptbuch übertragen werden. Auch im Hauptbuche treten die beiden Abteilungen Soll und Haben wieder auf und ;zwar Soll links und Haben rechts. Für die Übertragungen aus dem Journal ins Hauptbuch ist als leichte Regel zu merken, daß die Posten der Sollabteilung des Journals wieder in die Sollabteilung des Hauptbuches zu buchen sind und ebenfalls diejenigen der Habenabteilung in die entsprechende des Hauptbuches. Jedes Konto erhält eine eigene Überschrift und wird für sich geführt und abgeschlossen. Vorstehend ein Beispiel für die Führung eines Hauptbuches. Geschäftsvorfälle des Monat Januar wurden vom Journal in das Hauptbuch übertragen. (S. 854 u. 855.)

Der Abschluß.

Das Gesetz verlangt, daß jeder Kaufmann nach Ablauf eines Geschäftsjahres eine Inventur seines Vermögens aufnehme und eine Bilanz ziehe. Auch ohne diese gesetzliche Vorschrift hat jeder Geschäftsinhaber ein Interesse daran, eine Bilanz zu ziehen, um zu ermitteln, ob er mit Gewinn oder Verlust gearbeitet hat. Bevor man an die Anfertigung des Abschlusses geht, müssen sämtliche Rechnungen eingetragen und alle Posten des Journals in das Hauptbuch übertragen sein. Dann wird jede Abteilung jedes einzelnen Kontos addiert. Die Summe aller Konten der einen Abteilung muß genau so groß sein wie die Summe aller Konten der anderen Abteilung. Ist das nicht der Fall, während die kontrollierende Addition der einzelnen Journalseiten stets gleiche Summen für beide Abteilungen gegeben hatte, so kann nur bei den Übertragungen aus dem Journal in das Hauptbuch ein Fehler unterlaufen sein. Es bleibt dann nichts anderes übrig, als durch Vergleichung jedes Postens des Journals mit dem Hauptbuche den Fehler zu ermitteln.

An dem Tage, für welchen der Abschluß gelten soll, sind sämtliche Vermögensstücke und Schulden nach dem Werte aufzunehmen, den sie zur Zeit haben. Zweifelhafte Forderungen sind nach ihrem wahrscheinlichen Wert anzusetzen, uneinbringliche Forderungen abzuschreiben (Handelsgesetzbuch § 40.) Es ist für eine geordnete Geschäftsführung nötig, von dem Werte der Geräte und Werkzeuge, von Mobilien und allen Gegenständen, die sich naturgemäß abnutzen und im Laufe der Zeit erneuert werden müssen, einen durch den Grad der Abnutzung bestimmten Prozentsatz jährlich abzuschreiben. Dieser Prozentsatz ist daher, je nachdem die Geräte, die betr. Werkzeuggruppe langsamer oder schneller aufgebraucht werden, verschieden. Jedenfalls muß durch die Abschreibungen der Wert des Ersatzes auf gebrauchter Gerüste oder sonstiger Arbeitsgeräte zur Zeit des Ersatzes buchmäßig wieder vorhanden sein. Das Utensilienkonto betrug z. B. am 1. Januar 700 M.; im Lauf des Jahres wurden für 300 M. neue Sachen angeschafft, so daß jes am 31. Dezember 1000 M. beträgt. Bei der Inventur nimmt man nun nicht 1000 M., sondern nur etwa 900 M. an. Die Bestände des Warenlagers werden aus den Einkaufspreisen und den Herstellungskosten ermittelt und zwar jedes Stück oder jede Gattung für sich. Waren, deren Verwendung sich als nur noch beschränkt herausgestellt hat, oder für deren Verkauf nur geringe Aussicht vorhanden ist, werden zu niedrigerem Werte angenommen, als sie gekostet hatten. Die Konten der Schuldner und Gläubiger werden addiert und die Differenz (der Saldo) zwischen der Soll- und der Habenabteilung ermittelt. Ferner wird der Kassenbestand und die Summe an etwa vorhandenen Wechseln aufgenommen.

Bilanzkonto. Ist das alles geschehen, so geht man an die Aufstellung des Bilanzkontos. Auch dieses wird durch das Journal gebildet und zwar wieder nach dem Grundsatz, daß das eine Konto empfängt, während das andere gibt. In diesem Fall geben diejenigen Konten ihre Bestände an das Bilanzkonto, welche vorhandene Vermögensbestandteile auf weisen; dagegen empfangen diejenigen Konten, welche Schulden darstellen, ihre Bestände vom Bilanzkonto. Beim Kapitalkonto ist zu beachten, daß sein Betrag nicht als Vermögensbestandteil aufzufassen ist. Er stellt vielmehr nur die Differenz zwischen der Summe dieser und den Schulden dar. Er muß also mit den Schulden zusammen dieselbe Summe ergeben, wie alle vorhandenen Vermögensteile zusammen. Es empfängt deshalb seinen Betrag vom Bilanzkonto. Die Übertragungen aus dem Journal ins Hauptbuch gehen in der üblichen Weise vor sich. Das folgende Beispiel wird das Gesagte veranschaulichen. (S. 858.)

Gewinn -und Verlustkonto. Sind die Übertragungen des Bilanzkontos erfolgt, so bleibt nur noch übrig, das Gewinn- und Verlustkonto aufzustellen. Bei Durchsicht der Konten ergibt sich, daß bei manchen die Summe der Soll- und die der Habenabteilung gleich ist. Es sind dies alle Personenkonti und das Kassakonto. Diese werden abgeschlossen. Bei anderen Konten bleibt eine Differenz, welche zur Bildung des Gewinn- und Verlustkontos ebenfalls wieder durch das Journal diente. Der Grundsatz gilt bekanntlich, daß jeder Posten des Journals in dieselbe Abteilung im Hauptbuch kommt. Da in diesem Fall die Posten des Gewinn- und Verlustkontos im Journal aus den Differenzen der Sachkonti im Hauptbuch gebildet werden, so sind sie für die betr. gleiche

580

S6£h

68

1250

75

2325

00 j

3400

200

oS£

Schl

OO S

1200

900

Sachkonti

Soll.

io

- oc 0

Personen

konti

Kassakonto

Fol.

Gewinn- und Verlustkonto von Bilanzkonto. Nettogewinn (Kapitalzuwachs)

Warenkonto von Gewinn- und Verlustkonto. Gesamtgewinn (Bruttogewinn)

Gewinn- und Verlustkonto von diversen Schuldnern. Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen

Gewinn- und Verlustkonto von Unkostenkonto.

Gewinn- und Verlustkonto von Privatkonto. Kassaentnahme im Laufe des Jahres 5°/₀ Abschreibungen vom Wert der Einrichtung

Gewinn- und Verlustkonto von Utensilienkonto. 10°/₀ Abschreibungen von IOOO Mark

Bestand vom i. Januar

Kapitalkonto von Bilanzkonto.

Diverse Gläubiger von Bilanzkonto. Meine Schulden an Konto Richter Lehmann

Bilanzkonto von Wechselkonto. Ermittelter Wechselbestand

Ermittelter Kassebestand

Bilanzkonto von Kassakonto.

Bilanzkonto von Privatkonto. Wohnungseinrichtung nach 5°/₀ Abschreibung

Bilanzkonto von diversen Schuldnern. Meine Forderungen von Konto Müller

Schulze

4.'

Bilanzkonto von Warenkonto. Ermittelter Bestand lt. Inventaraufnahme

Bilanzkonto von Utensilienkonto. Ermittelter Bestand lt. Inventaraufnahme

Monat Dezember 1903.

Fol.

oS£

Kassakonto

Sei

375

Personen

konti

58°

68

1250

75

100

34°°

595

200

H²5

1200

900

Sachkonti

Hab en.

Abteilung des Journals festgelegt. Die freie andere Abteilung jedes Postens bildet das Gewinn- und Verlustkonto. Der Vorgang am Beispiel gezeigt ist folgender ;

1903

Dezember

3¹-

Soll

Haben

j;

!5

5;

55

??

>?

T)

VI

U tensilienkonto Warenkonto Diverse Schuldner Privatkonto Kassakonto W echselkonto Diverse Gläubiger Kapitalkonto

Gewinn- und Verlustkonto, Kapitalzuwachs

900

1200

500

1425

350

200

595

3400

580

4575

4575

1903

Dezember

Verlust

Gewinn

31-

Abschreibungen Utensilienkonto Privatkonto

100

■■

75

r>

Unkostenkonto

Privatkonto

Abschreibung von div. Schuldnern W arenkonto

Gewinnüberschuß, Kapitalzuwachs

1250

2325

68

580

4398

4398

4398

Es ergibt sich, daß im Bilanzkonto die Habenabteilung um 580 M. kleiner war als die Sollabteilung. Um denselben Betrag ist die Verlustabteilung des Gewinn- und Verlustkontos kleiner als die Gewinnabteilung, d. h. der Gewinn ist um 580 M. höher als der Verlust. Aus dem Bilanzkonto geht dasselbe hervor, nämlich das Kapital ist um 580 M. gewachsen. Der Firmeninhaber hat also in dem Geschäftsjahr außer den Entnahmen für seinen Privatbedarf von 2325 M. noch 580 M. verdient.

Das neue Jahr ist wieder im Journal mit der Eröffnungsbilanz zu beginnen. Das Bilanzkonto gibt nun wieder alles, was es beim Abschluß empfangen hat, an die betr. Konten zurück, resp. empfängt zurück, was es vorher gab. Der Vorgang ist also nur der umgekehrte wie beim Abschluß.

Die vorstehend beschriebene Methode der Buchführung hat den Vorteil, daß sie eine fortwährende Kontrolle durch Addition der einzelnen Seiten des Journals gibt. Außerdem gibt sie am Schluß jeden Monats einen Überblick über die Höhe der Schulden und der Außenstände. Sie läßt sich bei Ausdehnung des Geschäftes leicht durch Einführung neuer Konten erweitern, z. B. durch Einrichtung eines Baukontos für Bauten, die für eigene Rechnung und eines Herstellungskontos für solche Bauten, die auf Bestellung hergestellt werden.

Fertig liniierte Formulare für das Journal wird man kaum zu kaufen bekommen. Es genügt dann, falls man sich nicht ein solches für 6—8 Mark

herstellen lassen will, liniiertes Papier mit roter Tinte in die nötigen Rubriken zu teilen, die Bogen in Umschläge aus Pappe zu heften und die Seiten zu numerieren.

B. Die Wechselordnung.

Ein Wechsel ist eine Zahlungsverpflichtung, die der Akzeptant des Wechsels übernimmt, und zwar entweder dem Aussteller gegenüber oder gegen eine vom Aussteller bezeichnete dritte Person. WAchsel werden gewöhnlich in vorgedruckten Formularen ausgestellt.

Wechselstempel. Jeder im Deutschen Reich ausgestellte und akzeptierte Wechsel ist mit einer Stempelmarke zu versehen, die bei der Post käuflich zu erhalten ist. Die Summe, für welche die betr. Marke gilt, ist ihr aufgedruckt. Es kostet eine Marke,

die für Wechsel bis 200 Mlc. gültig ist, 10 Pfg.,

400 „

,,    600    ,,

„    800    „

,, 1000 ,,

„ 2000 „

Die Marke ist auf die Rückseite des Wechsels dicht an den oberen schmalen Rand zu kleben und mit dem Datum der Ausstellung des Wechsels (nicht der Fälligkeit) auszufüllen. Der Monat muß in Buchstaben geschrieben sein. Wer es unterläßt, die Stempelmarke aufzukleben oder sie unrichtig ausfüllt, wird mit dem fünfzigfachen Betrage des Wertes der betr. richtigen Stempelmarke bestraft. ■

Ausstellung des Wechsels.

gemeinen folgender:

11

11

11

11

11

11

20

11

11

11

11

11

» 30 » » 40 „

,, i Mk.

Der Wortlaut des Wechsels ist im all-

1' Scannet?.

Für Mark: 1000.—

(Dln^e.nß'mznezi:

dhiedziofi d)?Cülfet.

an die Ordre.

Öl-m 1. GlpziP 1903 zahlen Sie für diesen Prima-Wechsel

die Summe von

M ark: <&intausen ci

Wert in Waren und stellen ihn auf Rechnung lt. Bericht.

Sfcezzn

f-hiedi. ddJZüI'fw,

Jdeopofd Scfiuf&e.

^Dzesc/ezi, (dozaenstz. 3.

Friedrich Müller hqt sich am i. Januar 1903 durch sein quergeschriebenes Akzept dem Aussteller L. Schulze gegenüber verpflichtet, ihm am 1. April 1000 M. zu zahlen. Letzterer hat das Papier am 1. Januar in Empfang genommen.

Entweder läßt er das Papier nun in seinem Kassenschrank liegen und legt es dem Akzeptanten am i. April zur Zahlung vor. Alsdann füllt er aus: „An die Ordre von mir selbst“ und schreibt auf der Rückseite des Wechsels unterhalb der Stempelmarke seinen Namen noch einmal quer. Will er aber die 1000 M„ welche es wert ist, nicht in seinem Kassenschrank brach liegen lassen und hat er ebenfalls am i. April Verpflichtungen, z. B. an Rieh. Meier, Potsdam, nachzukommen, so begibt er den Wechsel an seinen Gläubiger weiter. In diesem Fall füllt er den Wechsel aus: „An die Ordre des Herrn Richard Meier, Potsdam.“

Es ist auch zulässig, den nach der ersten Methode ausgefüllten Wechsel weiterzugeben, indem man auf der Rückseite unter die Stempelmarke und über dem Namen einfügt: „Für mich an die Ordre des Herrn Rieh. Meier, Potsdam.“ Das nennt man den Wechsel mit seinem Giro versehen. Schulze übernimmt damit eine Zahlungsverpflichtung gegen Meier, welche ebenso bindend ist und dieselben Wirkungen hat, als wenn er an Meier einen neuen Wechsel mit seinem eigenen Akzept geben würde. Richard Meier kassiert nun den Wechsel ein, indem er unter das Giro des Vorgängers seinen Namen schreibt, oder er giriert ihn wieder und gibt ihn seinem Gläubiger und so fort.

Wie erwähnt, stellt ein Wechsel das Anerkenntnis einer Zahlungsverpflichtung dar. Der Akzeptant verpflichtet sich dem Aussteller. Beide zusammen und jeder Girant dem folgenden Giranten. Der letzte von diesen hat sonach die Zahlungsverpflichtung seiner sämtlichen Vormänner. Bezahlt der Akzeptant am Fälligkeitstermin den Wechsel nicht, so hat der letzte Girant das Recht, den Betrag von irgend einem der Vorgiranten zu verlangen und ihn daraufhin zu verklagen.

Wechselprotest. Verweigert der Akzeptant die Zahlung, so muß der Wechsel protestiert werden, d. h. ein Notar muß dem Akzeptanten das Papier vorlegen, ihn zur Zahlung auf fordern und im Falle der Weigerung eine Urkunde aufnehmen. Abwesenheit des Akzeptanten gilt als Zahlungsverweigerung. Der Protest muß spätestens am zweiten Wochentag nach dem Fälligkeitstermin aufgenommen werden. Wird das versäumt, so verliert das Papier seinen Charakter als Wechsel; es gilt dann nur als Schuldurkunde. Übrigens braucht der Aussteller einen Wechsel nicht protestieren zu lassen, wenn er ihn dem Akzeptanten direkt zur Zahlung — also ohne Nachgiranten — vorlegt. Außer seiner vorzüglichen Eigenschaft als bequemes Zahlungsmittel hat der Wechsel den Vorzug, daß es vor Gericht Einwände gegen ihn nur in sehr beschränktem Maße gibt. Infolgedessen gehen Wechselprozesse sehr rasch. Außerdem gilt die Nichteinlösung eines Akzeptes als Beweis der Zahlungsunfähigkeit, auf Grund dessen man unter Umständen Eröffnung des Konkurses beantragen kann.

Die Tratte. Eine besondere Art von Wechseln sind die Tratten. Der Aussteller (Gläubiger) teilt seinem Schuldner mit, daß er an dem und dem Tage sein Guthaben mittels Tratte einziehen werde. Erklärt sich der Schuldner damit einverstanden, so stellt der Gläubiger ein Wechselformular in der üblichen Weise für den festgesetzten Termin aus und versieht es auch mit der ent-

sprechenden Stempelmarke. Er legt das Papier indessen seinem Schuldner nicht zum Akzept vor, behandelt es sonst aber völlig als Wechsel, den er weitergeben oder mittels Postauftrag usw. einziehen kann. Eine Tratte kann protestiert werden. Sie muß es, wenn der Aussteller nicht ausdrücklich vorschreibt, daß es nicht geschehen solle. Dies geschieht dadurch, daß man neben sein Giro mit großen Buchstaben O. K. (ohne Kosten, Protestkosten) schreibt.

Wechseldiskont. Das Diskontieren von Wechseln und Tratten ist nichts anderes als ein Weiterbegeben. Nur bezahlt man in dem Falle nicht den Gläubiger, sondern gibt ihn an jemand, der dafür bares Geld gibt, ihn kauft; also an eine Bank oder an einen Geschäftsmann, der bares Geld hat, den Wechsel aber zur Bezahlung seiner Lieferanten verwenden kann. Es werden Zinsen, Provisionen und Spesen von dem Betrage des Wechsels von dem jeweiligen Käufer in Abzug gebracht.

C. Verträge.

Bauvertrag. Das vom Verbände der Baugewerksmeister abgefaßte Formular für Bauverdingungsverträge hat folgenden Wortlaut:

Bauverdingungsvertrag.

des .    .

mit dem

Gegenstand des Vertrages bildet der Neu-, Um-, Reparatur-, Aus-Bau des auf dem zu .    Nr. .    . belegenen, dem..........

...........gehörigen, Band .    . Nr. .    . des Grundbuches eingetragenen Grundstücke zu errichtenden, vorhandenen Vorder-, Seiten-, Quer-, Stall-, Speicher-, Remisen-, Werkstätten-, Scheunen-Gebäudes bezw. die hölzerne gemauerte Umwährung und zwar hinsichtlich der Maurerarbeiten, Zimmerarbeiten, Steinhauerarbeiten, einschließlich der Lieferung allen dazu erforderlichen Materials.

000

Es überträgt Herr

und übernimmt Herr .    .    . die

Ausführung sämtlicher vorauf gef ührten Baulichkeiten nach Maßgabe der diesem Vertrage beigefügten, von beiden Teilen unterschriebenen Beschreibung und Anschläge, sowie des zugehörigen, von der Bau-Polizei-Behörde genehmigten Planes. Auch sind beide Teile darüber einig, daß sämtliche in der Zeichnung angebrachten Gegenstände und Ausschmückungen der Fassade mitzuliefern sind.

COO

ro

Der Bauherr ist verpflichtet, die Baustelle bezw. die zum Abbruch bestimmten Baulichkeiten dem Unternehmer spätestens am .... zu übergeben. Zum Abbruch der vorhandenen Baulichkeiten, welchen der Unternehmer gleichfalls auszuführen hat, wird demselben eine Frist von .    .    .

gewährt. Erst von Ablauf dieser bezw. von dem Tage der Übergabe der Baustelle ab werden die Fristen zur Fertigstellung berechnet.

§ 4-

Der Unternehmer ist verpflichtet, den Bau derart zu fördern, daß die Balkenlage über dem Kellergeschoß,

,, ersten Geschoß,

,, zweiten ,, dritten ,, vierten ,,

fünften ,, fertiggestellt, das Dach eingedeckt und der Rohbau vollendet ist, . die Rohbau-Abnahme . ,, Gebrauchs-Abnahme \

Der innere Ausbau bis zur Abgabe der Schlüssel einschließlich der Schmiede-, Schlosser-, Tischler-, Glaser-, Töpfer-Arbeiten, Gas- und Wasser-leitungs-, Telegraphen- usw. Anlagen, Maler-, Anstreicher-, Stuckateur-, Ta-pezier-Arbeiten und Dekorationen soll bis zum .... in allen Teilen beendet sein.

a) bis zum

b) ,

c)    11    11

d)    ii    ii

e) „

f) „    „

g) »

h)    »

i)    „    „

ii

j polizeilicherseits tadelfrei erfolgt ist.

5*

Insoweit der Unternehmer nach § i und 2 die Lieferung der für die Arbeiten erforderlichen Materialien mit übernommen hat, leistet er für deren Güte Gewähr. In allen Fällen gewährleistet er sachgemäße Verwendung und verpflichtet sich deshalb zum Ersätze aller Schäden und Kosten, welche dem Besteller innerhalb dreier Jahre seit Übergabe der Baulichkeiten durchFehler an denselben entstehen werden, und zwar ohne Unterschied, ob sie in einem Versehen des Unternehmers oder in der Arbeit oder in der schlechten Beschaffenheit des Materials ihren Grund haben.

CGo

Betreffs der von dem Bauherrn zu liefernden Materialien und Arbeiten ist derselbe verpflichtet, die Lieferungen so rechtzeitig zu bewirken, daß die von dem Unternehmer übernommenen Arbeiten keine Stockungen erleiden. Der Bauherr hat daher dafür Sorge zu tragen, daß die bezüglichen Lieferungen innerhalb . . . Tagen seit geschehener Anzeige, daß sie gebraucht werden, auf der Baustelle vorhanden bezw. fertiggestellt sind.

Ein Verzug in Anlieferung oder Fertigstellen berechtigt den Unternehmer, ebenso viele Tage die Vollendung des ganzen Werkes hinauszuschieben oder die Vollendung derjenigen Arbeiten zu unterlassen, als deren Ausführung durch Fertigstellen dieser bedingt wird. Wählt er das letztere, so hat er

Anspruch auf Ersatz des ihm dadurch entgangenen Gewinnes, während der Bauherr die durch Verzögerung verursachten Mehrkosten tragen muß, wenn derselbe ungeachtet der Unternehmer die übertragenen Arbeiten ausführt.

7-

Beiden Teilen steht das Recht zu, die Abnahme des fertigen Werkes durch Sachverständige zu fordern, von denen jeder Teil einen benennt. Diese haben die Baulichkeiten in allen Teilen zu besichtigen und durch Vergleich mit Anschlag, Beschreibung und Zeichnung die vertragsgemäße Ausführung festzustellen. Sollten Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen bestehen, so ist ein Obmann aus dem Kreise der Baubeamten von ihnen zu erwählen. Hat eine Partei dieses Abnahmeverfahren beantragt, die andere aber darauf sich nicht eingelassen, so erkennt diese den von der anderen Partei behaupteten Zustand als vorhanden an.

C/7D

8.

Als Gegenleistung für die von ihm gewährten Vorleistungen erhält der Unternehmer eine Bezahlung von .    .    . M., von welchen    . M. auf

die Arbeit und    . M. auf die Lieferung der Baumaterialien verrechnet

werden.

Dasselbe wird dahin entrichtet:

g) ■

h) .

Mk., sobald die Balken über dem Kellergeschoß, Mk.,

Mk.,

,, ersten Geschoß,

zweiten dritten vierten

bezw. die Gewölbe geschlossen sind, Mk., ,, das Dach eingedeckt und der Rohbau polizeilicher-seits ohne Mängel abgenommen ist; ferner Mk., nach tadelfreier polizeilicher Gebrauchs-Abnahme des Baues und Übergabe der Schlüssel,

Mk., als Restbetrag .    . Monate nach dem zu g) festgesetzten

Termine.

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

fertig gelegt

Zahlungsverzug über einen dieser bestimmten Zahlungstermine verpflichtet den Bauherrn zur Zahlung von 5 °/₀ Verzugszinsen seit dem Fälligkeitstage und berechtigt den Ausführenden zur Einstellung seiner Arbeiten, deren Folgen der Bauherr zu tragen hat.

§ 9-

Zur Sicherung wegen seiner vertragsgemäßen Gegenleistung bestellt der Bauherr dem Unternehmer Kaution mit seinem oben genannten Grundstücke einschließlich der neu zu errichtenden Baulichkeiten und bewilligt die Eintragung.

§ 10.

Beide Teile vereinbaren eine Übereinkunftstrafe und zwar

A. der Bauherr in Höhe von M.    für jeden Tag, um welchen

die Übergabe der Baustelle oder die Lieferung der von ihm zu

beschaffenden Materialien und Arbeiten oder die Zahlung einer Fälligkeitsrate verzögert wird.

B. der Unternehmer in Höhe von M.....für jeden Tag, um

welchen die im § 4 festgesetzten Termine durch ihn verzögert werden.

Um die seitens des Bauherrn an den Unternehmer zu zahlende Strafe erhöht sich die letzte Baurate, während er die von dem Unternehmer ihm zufallende von solcher in Abzug bringen darf.

§ 11.

Keiner von beiden Teilen darf selbständig Änderungen vom Plane oder Anschläge vornehmen. In beiderseitigem Einverständnisse vorgenommene sind schriftlich zu verlautbaren, widrigenfalls kein Teil berechtigt ist, daraus Ansprüche für sich abzuleiten. Soll daraus ein Recht auf Mehrzahlung für den Unternehmer oder auf Preisermäßigung für den Bauherrn entstehen, so muß dies ausdrücklich erklärt sein. Unterbleibt dies, so gilt der im § 8 vereinbarte Preis unverändert, mithin auch einschließlich der getroffenen Abänderungen und dadurch bedingten Mehr- bzw. Minderleistungen. Alle in bezug auf die Ausführung erforderlichen Schritte bei der Bau-Polizei hat der Ausführende zu tun, etwaige Anordnungen derselben hat er zu erfüllen, ohne daß ihm dadurch ein Recht auf Mehrforderung irgend einer Art zusteht.

§ 12.

Während der Bauzeit ausgebrochene allgemeine Streiks berechtigen den Unternehmer zu einem Hinausschieben der vereinbarten Fertigstellungstermine um so viele Tage, als solche dauerten, dagegen darf er derselben und etwaiger Lohnerhöhungen wegen keinen Mehranspruch erheben, auch nicht die Arbeit unvollendet einstellen.

§ 13.

Die Vertragschließenden unterwerfen sich gegenseitig der Beschränkung im Beschreiten des Rechtsweges dergestalt, daß im Falle vorherrschender Meinungsverschiedenheiten über vertragsmäßige und kunstgerechte Bauausführung, über Güte des verbrauchten Materials oder ungerechtfertigte Verzögerung des Baues und den daraus jedem Teile entstandenen Schaden zunächst ein Schiedsgericht zusammentreten soll, zu welchem der Bauherr und Unternehmer je einen Schiedsrichter ernennen, während als Obmann beide

schon jetzt auf den

sich verständigen.

§ 14.

Kosten und Stempel dieses Abkommens trägt......

.    .    190    .

In zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt. .    ., den .    .

Indessen kommen für jeden Bau andere Verhältnisse in Frage, welchen am besten in einem besonderen Vertrage Rechnung zu tragen ist. Es empfiehlt

B.

55

sich überhaupt, alle Abmachungen schriftlich niederzulegen und sich nicht nur auf das Gedächtnis oder den guten Willen zu verlassen.

Nachstehend folgt als Beispiel die Abmachung über den Bau eines Geschäftshauses.

Baubeschreibung. '

zum Neubau eines Geschäftshauses auf dem Grundstücke Königsstraße 49 Herrn Friedrich Schulze gehörig.

Der Bau wird nach den genehmigten und baupolizeilich geprüften Zeichnungen und statischen Berechnungen aus nur tadellosen Materialien hergestellt.

Das Kellergeschoß wird als Lagerraum hergestellt; die Räume erhalten Zementfußboden, gewölbte und geputzte Patentdecken, der Keller unter dem Laden Wandverblendung aus weißen Glasuren sowie Lichtschächte mit Graniteinfassung und Rohglasabdeckung in Eisenzargen.

Das Gebäude wird außer dem Erdgeschoß noch vier ausgebaute Stockwerke hoch. Der Ausbau geschieht wie folgt:

Die Vorderfassade wird aus festem Cottaer Sandstein nach Zeichnung und die Hoffassade geputzt hergestellt, das Dach wird mit glasierten Falzziegeln und Holzzement eingedeckt. Die Geschäftsräume erhalten im Erdgeschoß eichenen Stabfußboden in Asphalt gelegt, im ersten bis vierten Stock Buchenstabfußboden in Asphalt. Sämtliche Räume werden geputzt, erhalten Deckengesimse, geschmackvollen Anstrich und Malerei sowie elektrische Beleuchtung, außerdem Gasleitung und Warmwasserheizung; außer durch die Haupt- und Nebentreppen sind sie durch einen elektrisch betriebenen Personen- und Lastaufzug zugänglich zu machen. Sämtliche Schaufenster, Fenster und Türen der Vorderfront werden aus Holz mit Spiegelglasverglasung hergestellt. Der Erker an der Vorderfront wird aus Fassoneisen und geschmiedeten Ornamenten hergestellt und mit Schuppenzink abgedeckt. Der Hauseingang erhält Kachelwandpaneel oder Holzpaneel, gemusterten Fliesenfußboden, Stuckdecke und reiche Malerei, eine Portierloge in geschmackvoller Ausführung und den Personenaufzug.

Wilhelm Hinrichs.

Das Haupttreppenhaus erhält eine verzierte Kunststeintreppe mit Linoleumbelag, geschmackvollem geschmiedeten Geländer und in Wachsfarbe gemalte Wände. Sämtliche Toiletten erhalten außer dem Klosett und Pissoir Porzellan-Waschbecken mit Spülvorrichtung, Fliesenfußboden und Ölanstrich an den Wänden.

Herrn Friedrich Schulze, Berlin.

Unserer Verabredung gemäß übernehme ich für Sie den Abbruch und den Wiederaufbau Ihres Grundstückes Königsstraße 49 unter folgenden Bedingungen :

Der Neubau muß nach den mir übergebenen, von dem Königl. Polizei-Präsidium genehmigten Zeichnungen und statischen Berechnungen gut und solid von nur guten Materialien ausgeführt ^werden. Er umfaßt alle diejenigen zur Fix- und Fertigstellung nötigen Arbeiten, welche ich Ihnen in dem von mir übergebenen Spezialauszuge und in der Baubeschreibung genannt habe, Sie zahlen mir dafür den Pauschalbetrag von 87000 M., in Worten „Siebenund-achtzigtausend Mark“, und zwar in folgenden Raten:

15000 M. (Fünfzehntausend Mark) bei Fertigstellung des ersten Stockwerkes im Rohbau Anfang Juni 1903.

15000 M. (Fünfzehntausend Mark) nach erfolgter Rohbauabnahme Anfang Juli 1903.

10000 M. (Zehntausend Mark) Mitte September 1903.

10000 M. (Zehntausend Mark) Mitte Oktober 1903.

Den Rest von 37000 M. (Siebenunddreißigtausend Mark) nach erfolgter Gebrauchsabnahme.

Ich verpflichte mich, Nachrechnungen unter keinem Vorwände zu machen. Sollten auf Ihre Veranlassung Mehrarbeiten veranlaßt wrerden, so darf ich Ihnen diese nur dann berechnen, wenn ich vorher mit Ihnen den Preis dafür schriftlich vereinbart habe.

Etwaige Differenzen sollen durch das Innungsschiedsgericht entschieden werden; der Weg der Klage ist ausgeschlossen.

Die Baustelle übergeben Sie mir am 4. April 1903 und gestatten mir die Verwendung der aus dem Abriß der alten Baulichkeiten gewonnenen brauchbaren Steine.

Den Behörden gegenüber trage ich für die Ausführung die Verantwortung. Ich verpflichte mich, den Bau so zu fördern, daß das Gebäude am 1. Januar 1904 beziehbar ist.

Sollten jedoch durch unberechtigte Forderungen Arbeitseinstellungen beim Bau beschäftigter Handwerker herbeigeführt werden, welche eine Verzögerung in der Ausführung veranlassen, so verpflichten Sie sich, mich in keiner Weise zur Innehaltung des vorerwähnten Termins zu zwingen oder Schadenersatz zu verlangen.

Hochachtungsvoll

Wilhelm Hinrichs.

Lehrvertrag: Die Lehrlingsverhältnisse sind durch die Gewerbeordnung für das Deutsche Reich festgelegt und geordnet. Zwischen dem Lehrherrn und dem Lehrling und dessen Vater ist binnen vier Wochen nach Beginn der Lehre ein schriftlicher Vertrag abzuschließen, welcher die Bezeichnung des Gewerbes, die Dauer der Lehrzeit und die gegenseitigen Verpflichtungen und Leistungen enthalten muß. Nachstehendes Formular ist vom Verband Deutscher Baugewerksmeister entworfen.

I.

als Vater (Vormund) gibt

Der.....

in die Lehre, um bei demselben das

seinen Sohn (Mündel) dem ......

Maurer- (Zimmer-) Gewerbe zu erlernen.

Der Lehrling ist der väterlichen Zucht des Lehrherrn unterworfen, nicht allein ihm, sondern auch dessen Stellvertreter zum Gehorsam, außerdem zu Ordnung, Fleiß und Treue, sowie zum Ersätze allen Schadens, den der Lehrling durch sein eigenes Verschulden seinem Lehrherrn zufügt, verpflichtet. Dem Lehrherrn gegen den Lehrling entspringende Ansprüche vermögensrechtlicher Natur übernimmt hiermit der Vater (Vormund).

§ 4-

Der Lehrherr ist verpflichtet, den Lehrling durch zweckentsprechende Beschäftigung und Anweisung zu einem tüchtigen Gesellen heranzubilden, ihm die hierzu erforderliche Zeit und Gelegenheit durch Verwendung zu anderen Dienstleistungen nicht zu entziehen und ihn zur Arbeitsamkeit und guten Sitte anzuhalten.

'JA

'JA

2.

.    . Jahre, nämlich auf die Zeit vom

19 .    . bis .    . ten

festgesetzt, das an den Lehrherrn zu zahlende, bei Antritt der Lehrzeit fällige Lehrgeld auf .

Die Lehrzeit ist auf .    .

ten

•    • 19 •    •

. Mark vereinbart.

GOO

CO

5-

Für seine Arbeitsleistung erhält der Lehrling eine wöchentlich zahlbare Löhnung nach folgenden Sätzen:

Im ersten Jahre für die Stunde wirklicher Arbeitszeit .    .    . Reichspfennig,

,, zweiten ,,

,, dritten ,,

Von diesem Lohne werden jedoch zur Bildung eines Sicherheitsfonds im ersten Jahre wöchentlich 50 Reichspfennig,

„ zweiten ,,

,, dritten ,,

77

7?

77

77

77

7}

75

1 Reichsmark

einbehalten und verzinslich für den Lehrling angelegt. Der so angesammelte Fonds wird, soweit er nicht durch etwaige Konventionalstrafen verwirkt ist, bei ordnungsmäßiger Auflösung des Lehrverhältnisses an den Lehrling ausgezahlt, während er bei einseitigem Austritt des Lehrlings aus dem Lehrverhältnis verfällt und dem Bunde der Bau-, Maurer- und Zimmermeister in Berlin für Lehrlingszwecke überwiesen wird.

77

§ 6.

Für Wohnung, Kleidung, Beköstigung und Wäsche hat der Lehrherr nicht zu sorgen.

Bei einer Krankheitsdauer des Lehrlings von länger als .    .    .    . Mo

naten ist der Lehrherr berechtigt, die Lehrzeit dementsprechend zu verlängern.

■JA

7-

Der Lehrling ist, sofern er nicht etwa von dem Kuratorium für Lehrlingsschulen davon befreit wird, verpflichtet, die vom Bunde der Bau-, Maurer- und

Zimmermeister hier errichtete Lehrlingsschule in der ihm vom Lehrherrn dazu zu gewährenden Zeit regelmäßig zu besuchen und den Anordnungen der Lehrer gleich denen seines Lehrherrn Folge zu leisten.

000

00

Versäumt der Lehrling den Besuch der Schule ohne zwingenden Grund, so hat derselbe für jeden Tag Schulversäumnis eine volle Woche über die inj § 2 festgesetzte Zeit hinaus in der Lehre zu verbleiben.

Verläßt der Lehrling die Lehre ohne einen gesetzlichen Grund oder gibt er seinem Lehrherrn Veranlassung, diesen Kontrakt nach § 111 der Gewerbeordnung einseitig aufzuheben, so hat er den Betrag von .... Mark an die Kasse des Bundes der Bau-, Maurer- und Zimmermeister zum Besten der Lehrlingsschule zu zahlen, für welchen er mit dem bei der Kasse des Bundes hinterlegten, gleich hohen Betrage hiermit Sicherheit bestellt.

§ io.

Nach vollständiger Erfüllung des Lehrvertrages erhält der Lehrling vom Lehrherrn ein Zeugnis über die Dauer der Lehrzeit, über die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten, sowie über das Betragen während der Lehrzeit. Auf Antrag des Lehrherrn wird dem Lehrlinge nach Ausweis seiner Fähigkeiten vom Vorstand des Bundes der Bau-, Maurer- und Zimmermeister ein Lehrbrief ausgefertigt.

§ ii-

Bei Aufgabe seines Geschäfts ist der Lehrherr verpflichtet, dem Lehrling ein Bundesmitglied nachzuweisen, welches ihn unter Anrechnung der bisherigen Lehrzeit und den nämlichen Bedingungen auslernen wird. Der Lehrling soll zwar nicht verpflichtet sein, bei dem Nachgewiesenen die Lehre fortzusetzen, nimmt er jedoch die Lehre nicht an, so geht er jedes Anspruchs auf Entschädigung an den Lehrherrn verlustig, /erhält jedoch sofort den für ihn gemäß § 5 gesammelten Betrag ausgezahlt.

§ 12.

In allen hier nicht angeführten Punkten unterwerfen sich beide Kontrahenten den in der Gewerbeordnung des Deutschen Reichs vom 21. Juni 1869 enthaltenen Bestimmungen.

§ 13-

Alle aus diesem Lehrverhältnisse entspringenden Streitigkeiten entscheidet mit Ausschluß des Rechtsweges der Vorstand des Bundes der Bau-, Maurerund Zimmermeister in Berlin als Schiedsgericht nach mündlicher Verhandlung und Anhören der Beteiligten oder deren Vertreter.

In zwei gleichlautenden Exemplaren abgeschlossen, beiderseits selbst gelesen, genehmigt und durch eigenhändige Unterschrift vollzogen.

19

Berlin

Gesellschaftsvertrag. Die Verhältnisse von Gesellschaftern, welche sich zur gemeinsamen Führung eines Geschäftes zusammengetan haben, regeln sich nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches für das Deutsche Reich und nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Trotzdem ist für jeden Fall ein besonderer Vertrag abzuschließen. Das Gesetz kennt außer Aktiengesellschaften offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Die offene Handelsgesellschaft ist die gebräuchlichste Form. Jeder der Teilhaber haftet mit seinem ganzen Vermögen für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Ist nichts anderes vereinbart, so ist auch jeder zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Die Gesellschaft ist zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Bei einer Kommanditgesellschaft ist die Haftung des einen Gesellschafters (Kommanditisten) auf eine bestimmte in das Handelsregister eingetragene Summe beschränkt. Dafür ist er von der Vertretung der Gesellschaft nach außen hin, also z. B. vor Gericht, ausgeschlossen. Der persönlich haftende Gesellschafter, welcher die Vertretungsbefugnis für die Firma besitzt, hat dagegen mit seinem gesamten Vermögen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft einzustehen. Die Anzahl der Kommanditisten ist nicht beschränkt.

Für Gesellschaften mit beschränkter Haftung ist im Jahre 1892 ein besonderes Gesetz erlassen. Die Gesellschafter, deren Zahl nicht beschränkt ist, haften jeder mit der vertraglich festgelegten Summe, deren Höhe in das Handelsregister einzutragen ist. Die Haftung darüber hinaus kann von den Gläubigern nicht beansprucht werden. Die Vertretung der Gesellschaft steht dem Geschäftsführer zu, deren es auch mehrere geben kann. Sie haben ihre Unterschrift zur Aufbewahrung bei dem Gericht zu zeichnen. Eine persönliche Haftung trifft sie nicht.

Bei der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse jederGesellschaf tsabmachung läßt sich ein allgemein gültiges Formular nicht aufstellen. Es empfiehlt sich vielmehr, den Gesellschaftsvertrag in jedem Fall besonders von einem Rechtsanwalt aufstellen zu lassen. Eine notarielle Beglaubigung ist aus Gründen der Vorsicht besser; gesetzliche Vorschrift ist sie aber nicht. Nachstehend sei als Beispiel der Vertrag einer offenen Handelsgesellschaft gegeben.

•JOT.

1.

Herr Maurermeister Friedrich Schmidt und Herr Zimmermeister Max Wiese vereinigen sich zur Gründung einer offenen Handelsgesellschaft mit dem Zweck, von heute ab ein Baugeschäft unter der Firma Schmidt & Wiese zu betreiben.

COO

Ni

Jeder der Teilhaber leistet der Firma sofort eine Bareinlage von 25000 M. Herr Schmidt legt außerdem an Baumaterialien nach der heute abgeschlossenen Inventur 15285 M. und Herr Wiese 12323 M. ein. Jedem der Teilhaber wird sein im Geschäft befindliches Kapital mit 5 o/₀ p. a. verzinst. Die Zinsen sind vierteljährlich zahlbar.

Am Schluß jeden Geschäftsjahres ist nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches eine Inventur aufzunehmen und eine Bilanz zu ziehen. Der sich ergebende Reingewinn soll unter den Gesellschaftern zu gleichen Teilen verteilt werden. Er ist bis spätestens vier Wochen nach Abschluß der Inventur auszuzahlen. Ergibt sich ein Verlust, so wird er dem Kapitalkonto jeden Gesellschafters zu gleichen Teilen belastet. Ohne Zustimmung des anderen darf kein Gesellschafter seinen Gewinn im Geschäft stehen lassen. Dagegen hat jeder das Recht, einen Verlustanteil durch Nachzahlung zu decken.

Jeder der Gesellschafter verpflichtet sich, für seinen persönlichen Bedarf nicht mehr als jährlich 5000 M. der Geschäftskasse zu entnehmen.

5-

Beide Gesellschafter haben ihre volle Tätigkeit und Arbeitskraft dem Geschäft zu widmen, keinerlei Nebenbeschäftigung zu treiben und die für das Geschäft nötigen Arbeiten willig und nach bestem Wissen zu erledigen. Keiner von beiden darf ohne Wissen des anderen Wechsel- oder andere Schuldverbindlichkeiten übernehmen oder Termin- und Börsengeschäfte betreiben.

§ 6.

Die Gesellschaft soll zunächst für 10 Jahre Gültigkeit haben. Sie geht nach Ablauf dieser Zeit von] 5 p 5 Jahren weiter, wenn sie nicht von einem von beiden 1 Jahr vor Ablauf einer Periode gekündigt ist. Verletzt einer der Kontrahenten dagegen absichtlich eine Bestimmung dieses Vertrages, so kann der andere sofort kündigen und dessen Austritt mit Ablauf des Kündigungsjahres verlangen.

zr/i

GOO

CO

7-

Beim Ablauf des Vertrages tritt die Gesellschaft in Liquidation, sofern nicht alsdann andere Vereinbarungen getroffen werden. Die Liquidation ist von den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu besorgen und innerhalb 6 Monaten durchzuführen.

CÖO

co

Stirbt einer der Gesellschafter vor Ablauf des Vertrages, so ist sofort eine Bilanz zu ziehen. Das Kapitalguthaben des Verstorbenen wird seinen Erben in vier gleichen einvierteljährlichen Raten ausgezahlt. Der noch nicht ausgezahlte Rest wird den Erben mit 5 °/₀ p. a. verzinst. Die Firma darf der Überlebende weiterführen.

9-

Im übrigen gelten allenthalben die Bestimmungen des Handelsgesetz

buches.

Mit vorstehenden Abmachungen, welche in 2 Exemplaren ausgefertigt

wurden, erklären sich beide Vertragschließenden durch eigenhändige Unterschrift einverstanden.

Dresden, 1. Januar 1903.

Friedrich Schmidt. Max Wiese.

Quittungen, Scheine usw.

Quittungen sind schriftliche Bestätigungen über den Empfang einer Zahlung oder einer Ware. Sie müssen, um rechtsgültig zu sein, die erhaltene Summe in Zahlen und in Worten, das, wofür der Betrag gezahlt wurde, Ort und Datum und schließlich den Namen des Zahlenden mit Kennzeichnung dieser Eigenschaft, sowie die Unterschrift des Empfängers tragen. Sofern diese Vorschriften erfüllt sind, ist die Form der Quittung nebensächlich. Die vorgedruckten Formulare, welche man käuflich erhält, haben in der Regel folgenden Wortlaut:

Mark ............................................................................................................’.............

von Herrn

für

190

(in Zahlen).

richtig erhalten zu haben, bescheinigt hiermit. Leipzig, den Mk.

Eine Quittung über Waren ist meistens eine Doppelquittung, deren eine Hälfte der Liefernde, deren andere der Empfangende behält.

Firma Herrn G&tfzjyp Jdan^e, c%z^uzt,

Ich empfing von Herrn Stieß.

dc-d-wiidt, Gzj'uzt,

10000 StücJl 3’ßoHf'Zsieae f.

Firma Herrn GPdifipp Jdan^e, Gzfuzt, Sie empfangen von mir in Rech

nung

10000 StücJl Gfßo&f&ieael.

Erfurt, 12. (Dlf>ül 1909.

Erfurt, 12. Glpzid 190I

6pf (S)

Uh. J^l

ancj-e.

jfiicti' <d>cdmidt.

Stehen zwei Firmen in Gegenrechnung, d. h. tauschen sie gegeneinander Waren aus, so stellen sie sich nach erfolgtem Kontoausgleich eine Gegenquittung in zwei Exemplaren aus, z. B.:

Die Unterzeichneten erklären sich am heutigen Tage hiermit gegenseitig, daß sich ihre Forderungen bis heute gegeneinander ausgleichen. Erfurt, 30. April 1903.

Ph. Lange. Rieh. Schmidt.

Ein Schuldschein ist ein Anerkenntnis für ein empfangenes Darlehn. Er muß enthalten die Summe in Worten und Zahlen, einen etwa vereinbarten

Zinsfuß^ Zahlungstermin für die Zinsen und vor allem die Vereinbarung über die Zeit und die Art und Weise der Rückzahlung, z. B.:

Hiermit bescheinige ich rechtsverbindlich für mich und meine Erben, von Herrn Adolf Jäger in Gleiwitz die Summe von 3000 Mark, in Worten dreitausend Mark, als rückzahlbares Darlehn erhalten zu haben. Die Summe ist mit 5 % p. a. zu verzinsen. Die Zinsen sind am 1. jeden Quartals in bar zahlbar. Das Kapital ist am 1. Januar 1905 in Gold zurückzuzahlen.

Gleiwitz, 1. Januar 1903.

Richard Menzel.

Verlangt der Darleiher, daß der Schuldner für den Fall seiner Zahlungsunfähigkeit einen Bürgen stellt, der dann für ihn eintritt, so kann der Bürge das Eingehen seiner Verpflichtung dadurch ausdrücken, daß er seinen Namen ebenfalls unter den Schuldschein setzt. Er kann aber auch einen besonderen

Bürgschaftsschein ausstellen.

Hierdurch erkläre ich mich bereit, für die Schuld des Herrn Richard Menzel in Gleiwitz an Herrn Adolf Jäger in Gleiwitz als Bürge zu haften, derart, daß ich selbst den Schuldbetrag von 3000 M. (dreitausend Mark) in Gold an Herrn Adolf Jäger zahle, falls Herr Richard Menzel seiner Verpflichtung bis 8. Januar 1905 nicht nachgekommen ist. Für die Zinsen komme ich nicht auf.

Breslau, 1. Januar 1903.

Otto Abel.

Die Erteilung von Vollmachten ist durch §§ 164 bis 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt. Die wichtigsten Bestimmungen sind in dem nachstehenden Auszug, I. Buch, Titel V enthalten. Der Wortlaut einer Vollmacht ist beliebig, sofern er nur den Willen des Ausstellers und die Befugnisse des Bevollmächtigten zweifellos ausdrückt. Ein Beispiel gibt Otto Schmidt in seinem Comptoirhandbuch¹) wie folgt:

Der Unterzeichnete erteilt hiermit seinem Geschäftsführer Herrn Paul March die unbeschränkte Vollmacht, für ihn Geschäfte jeder Art abzuschließen, Zahlung in Empfang zu nehmen und gültig darüber zu quittieren, in seinem Namen vor Gericht zu erscheinen, Prozesse zu führen, sowie auch andern in solchen Angelegenheiten Vollmacht zu erteilen. Auch erklärt er, daß alles, was der von ihm Bevollmächtigte für ihn unternehmen wird, so zu betrachten ist, als wenn es von ihm selbst geschehen sei, und daß er ferner alle von seinem Bevollmächtigten in seinem Namen unternommenen Geschäftsangelegenheiten anerkennen wolle, was er durch eigenhändige Namensunterschrift bestätigt.

Potsdam, 3. Juni 1903.

Otto Bauer,

Bauunternehmer.

XII. Abschnitt.

Rechtslehre.

Ä. Auszug aus dem Bürgerliehen Gesetzbuch mit Erläuterungen.

Am i. Januar 1900 ist das deutsche Volk zum ersten Male in den Genuß eines einheitlichen bürgerlichen Rechtes gelangt. An diesem Tage ist das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft getreten. Aus dem umfangreichen Inhalt des letzteren ist nachfolgend alles dasjenige zusammengestellt, dessen Kenntnis dem Handwerker und Gewerbetreibenden unerläßlich ist.

Erstes Buch.

Erster bis dritter Abschnitt.

Personen (natürliche Personen) sind die einzelnen Menschen.

Jeder Mensch ist rechtsfähig d. h. fähig, privatrechtliche Rechte und Pflichten zu haben. Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.

Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 21. Lebensjahres ein.

Sachen. Unter „Sachen“ versteht das Bürgerliche Gesetzbuch(B.G.-B.) nur körperliche Gegenstände. Die Bezeichnung „Gegenstand“ bezieht sichauf Sachen und Rechte. Sachen sind die beweglichen Sachen und die Grundstücke.

Vertretbare Sachen sind bewegliche Sachen, die im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen.

Verbrauchbare Sachen sind bewegliche Sachen, deren bestimmungsmäßiger Gebrauch in dem Verbrauch oder der Veräußerung besteht.

Bestandteile einer Sache. Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne daß der eine oder der andere zerstört oder seinem Wesen nach geändert wird, können nicht Gegenstand besonderer Rechte sein.

Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören Gebäude, sowie Erzeugnisse des Bodens, solange sie mit demselben Zusammenhängen. Zu den (wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die zur Herstellung eines solchen eingef ügten Sachen. Hiervon ausgenommen sind indes solche Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zwecke in ein Gebäude eingefügt sind.

Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind, gelten als Bestandteile desselben.

Nutzungen sind die Früchte einer Sache oder eines Rechtes, sowie die Vorteile, welche der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt.

1. Titel. Geschäftsfähigkeit. Geschäftsfähig ist jeder, der nicht geschäftsunfähig ist.

Geschäftsunfähig ist:

1.    wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat;

2.    wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist;

3.    wer wegen Geisteskrankheit entmündigt ist.

2. Titel. Willenserklärung. Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig, desgleichen eine solche, die im Zustande der Bewußtlosigkeit oder vorübergehender Störung der Geistestätigkeit abgegeben ist.

Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, bedarf zu einer Willenserklärung der Einwilligung seiner gesetzlichen Vertreter. Ein von einem Minderjährigen abgeschlossener Vertrag hat nur mit Genehmigung des letzteren Wirksamkeit.

Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot stößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ■ ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, daß es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde.

3. Titel. Vertrag. Wer einem andern die Schließung eines Vertrages anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, daß er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegenüber abgelehnt wird oder wenn er nicht diesem gegenüber rechtzeitig angenommen wird. Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen werden. Dies gilt auch von einem mittels Fernsprechers von Person zu Person gemachten Antrag.

Hat der Antragende für die Annahme des Antrages eine Frist bestimmt, so kann die Annahme nur innerhalb der Frist erfolgen.

4. Titel. Bedingung. Zeitbestimmung. Wird ein Rechtsgeschäft unter einer aufschiebenden Bedingung vorgenommen, so tritt die von der Bedingung abhängig gemachte Wirkung mit dem Eintritt der Bedingung ein.

Wird ein Rechtsgeschäft unter einer auflösenden Bedingung vorgenommen, so endigt mit dem Eintritt der Bedingung die Wirkung des Rechtsgeschäftes ; mit diesem Zeitpunkt tritt der frühere Rechtszustand wieder ein.

5. Titel. Vollmacht. Die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden.

Das Erlöschen der Vollmacht bestimmt sich nach dem ihrer Erteilung zu

Grunde liegenden Rechtsverhältnis. Die Vollmacht ist auch bei dem Fortbestehen des Rechtsverhältnisses widerruflich, sofern sich nicht aus diesem etwas anderes ergibt. Nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu.

Der Vollmachtgeber kann die Vollmachtsurkunde durch eine öffentliche Bekanntmachung für kraftlos erklären, falls er sie widerrufen kann. Die Kraftloserklärung wird wirksam mit dem Ablauf eines Monats nach der letzten Einrückung in die öffentlichen Blätter.

Vierter Abschnitt.

Fristen, Termine. Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer Frist maßgebende Zeitpunkt, so wird dieser Tag bei der Berechnung der Frist mit angerechnet.

Unter einem halben Jahre wird eine Frist von 6 Monaten, unter einem Vierteljahr eine Frist von 3 Monaten, unter einem halben Monat eine Frist von 15 Tagen verstanden.

Unter Anfang des Monats wird der erste, unter Mitte des Monats der fünfzehnte, unter Ende des Monats der letzte Tag des Monats verstanden.

Ist an einem bestimmten Tage oder innerhalb einer Frist eine Willenserklärung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag oder am Erklärungsoder Leistungsorte staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle des Sonntags oder des Feiertags der nächstfolgende Werktag.

Fünfter Abschnitt.

Verjährung. Das Recht, von einem anderen ein Tun oder ein Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung. (Ausgenommen hiervon ist der Anspruch aus einem familienrechtlichen Verhältnis.)

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt 30 Jahre.

Kurze Verjährung. In 2 Jahren verjähren die Ansprüche:

1.    der Kaufleute, Fabrikanten, Handwerker und derjenigen, welche ein Kunstgewerbe betreiben, für Lieferung von Waren, Ausführung von Arbeiten und Besorgung fremder Geschäfte, mit Ausschluß der Auslagen, es sei denn, daß die Leistung für den Gewerbebetrieb des Schuldners erfolgt;

2.    der Eisenbahnunternehmungen, Frachtfuhrleute, Schiffer, Lohnkutscher und Boten wegen des Fahrgeldes, der Fracht, des Fuhr- und Botenlohnes mit Einschluß der Auslagen;

3.    derjenigen, welche bewegliche Sachen gewerbsmäßig vermieten, wegen Mietzinses oder die Besorgung fremder Geschäfte oder die Leistung von Diensten gewerbsmäßig betreiben;

4.    der gewerblichen Arbeiter — Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge — Fabrik-

cx>

arbeiter, der Tagelöhner und Handarbeiter wegen des Lohnes oder vereinbarter Leistungen, der Lehrherren und Lehrmeister wegen des Lehrgeldes und anderer, im Lehrvertrage vereinbarter Leistungen.

Anmerkung: Im Bürgerlichen Gesetzbuche sind noch weitere Abschnitte der Verjährung aufgeführt, welche dem Gewerbetreibenden kein Interesse bieten.

Soweit die im Absatz i bezeichneten Ansprüche nicht der Verjährung von 2 Jahren unterliegen, verjähren sie in 4 Jahren.

Die Verjährung beginnt mit der Entstehung des Anspruchs bei der regelmäßigen Verjährungsfrist, bei der kurzen Verjährung in 2 bzw. 4 Jahren. Sie beginnt mit dem Schlüsse des Jahres, in welchem der Anspruch entstanden ist.

Die Verjährung wird gehemmt, solange die Leistung gestundet oder der Verpflichtete aus einem anderen Grunde vorübergehend zur Verweigerung der Leistung berechtigt ist.

Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Verpflichtete dem Berechtigten gegenüber den Anspruch durch Abschlagszahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt.

Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Verpflichtete auf Befriedigung oder auf Feststellung des Anspruchs, auf Erteilung der Vollstreckungsklausel oder auf Erlassung des Zwangsvollstreckungsurteils Klage erhebt. '

Der Erhebung der Klage stehen gleich:

1.    die Zustellung eines Zahlungsbefehls im Mahnverfahren;

2.    die Anmeldung des Anspruchs im Konkurse;

3.    die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prozesse;

4.    die Streitverkündigung in dem Prozesse, von dessen Ausgang der Anspruch abhängt;

5.    die Vornahme einer Vollstreckungshandlung und, soweit die Zwangsvollstreckung den Gerichten oder anderen Behörden zugewiesen ist, die Stellung des Antrags auf Zwangsvollstreckung.

Die Unterbrechung durch Klageerhebung dauert fort, bis der Prozeß rechtskräftig entschieden oder anderweit erledigt ist oder bis bzw. die Klage zurückgenommen ist oder bis der Konkurs beendet ist.

Nach Vollendung der Verjährung ist der Verpflichtete berechtigt, die Leistung zu verweigern.

Sechster und siebenter Abschnitt.

Sicherheitsleistung. Wer Sicherheit zu leisten hat, kann dies bewirken durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapier, durch Verpfändung von Forderungen, die in das Reichsschuldbuch oder in das Staatsschuldbuch eines Bundesstaates eingetragen sind, durch Verpfändung beweglicher Sachen, durch Bestellung von Hypotheken an inländischen Grundstücken, durch Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothek an inländischen Grundstücken besteht oder durch Verpfändung von Grundschulden oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken.

Kann die Sicherheit nicht in dieser Weise geleistet werden, so ist die Stellung eines tauglichen Bürgen zulässig.

Mit der Hinterlegung erwirbt der Berechtigte ein Pfandrecht.

Wertpapiere sind zur Sicherstellung nur geeignet, wenn sie auf den Inhaber lauten, einen Kurswert haben und einer Gattung angehören, in der Mündelgeld angelegt werden darf.

Hinsichtlich der Anlegung von Mündelgeldern ist zu bemerken, daß dieselbe nur erfolgen kann:

1.    in Forderungen, die für eine sichere Hypothek an einem inländischen Grundstück bestehen oder in sicheren Grundschulden oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken;

2.    in verbrieften Forderungen gegen das Reich oder einen Bundesstaat, sowie in Forderungen, die in das Reichsschuldbuch oder Staatsschuldbuch eines Bundesstaates eingetragen sind;

3.    in verbrieften Forderungen, deren Verzinsung vor dem Reiche oder einem Bundesstaate gewährleistet ist;

4.    in Wertpapieren, insbesondere Pfandbriefen, sowie in verbrieften Forderungen jeder Art gegen eine inländische kommunale Körperschaft oder die Kreditanstalt einer solchen Körperschaft, sofern die Wertpapiere oder die Forderungen von dem Bundesrate zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt sind;

5.    bei einer inländischen öffentlichen Sparkasse, wenn sie von der zuständigen Behörde des Bundesstaates, in welchem sie ihren Sitz hat, zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt ist.

Mit den Wertpapieren sind Zins-, Renten-, Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine zu hinterlegen.

Mit den Wertpapieren kann Sicherheit nur in Höhe von drei Vierteilen des Kurswertes geleistet werden.

Mit beweglichen Sachen kann Sicherheit nur in Höhe von zwei Dritt-teilen des Schätzungswertes geleistet werden. Sachen, deren Verderb zu besorgen oder deren Aufbewahrung mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, können zurückgewiesen werden.

Eine Hypothekenforderung, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld ist zur Sicherheitsleistung nur geeignet, wenn sie den Voraussetzungen entspricht, unter denen am Orte der Sicherheitsleistung Mündelgeld in Hypothekenforderungen, Grundschulden oder Rentenschulden angelegt werden darf.

Eine Forderung, für die eine Sicherheitshypothek besteht, ist zur Sicherheitsleistung nicht geeignet.

Ein Bürge ist tauglich, wenn er ein der Höhe der zu leistenden Sicherheit angemessenes Vermögen besitzt und seinen allgemeinen Gerichtsstand im Inlande hat.

Die Bürgschaftserklärung muß den Verzicht auf die Einrede der Vorausklage enthalten.

Wird die geleistete Sicherheit ohne Verschulden des Berechtigten unzureichend, so ist sie zu ergänzen oder anderweitige Sicherheit zu leisten.

Zweites Buch.

Recht der Schuldverhältnisse.

Schuld Verhältnisse sind solche, welche einen klaren Anspruch erzeugen. Es herrscht auf dem Gebiete des Rechts der Schuldverhältnisse Vertragsfreiheit.

Erster Abschnitt.

Verpflichtung zur Leistung. Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen. Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte dies fordern.

Zinsen. Ist eine Schuld nach Gesetz oder Rechtsgeschäft zu verzinsen, so sind 4 vom Hundert für das Jahr zu entrichten, sofern nicht ein anderes bestimmt ist.

Anmerkung: Im Handelsverkehr beträgt der gesetzliche Zinsfuß 5 vom Hundert. Ist ein höherer Zinsfuß als 6 vom Hundert für das Jahr vereinbart, so kann der Schuldner nach Ablauf von 6 Monaten das Kapital unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 9 Monaten kündigen.

Das Kündigungsrecht kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden. (Nicht gültig für Schuldverschreibungen auf den Inhaber.) Eine im voraus getroffene Vereinbarung, daß fällige Zinsen wieder Zinsen tragen sollen, ist nichtig.

Sparkassen, Kreditanstalten und Inhaber von Bankgeschäften können im voraus vereinbaren, daß nicht erhobene Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche Einlagen gelten sollen.

Schadenersatz. Wer zum Schadenersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.

Anmerkung: Es ist hierbei stets, zu untersuchen, ob und inwieweit bei Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt hat.

Der zu ersetzende Schaden umfaßt auch den entgangenen Gewinn, welcher mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.

Wer für den Verlust einer Sache oder eines Rechts Schadenersatz zu leisten hat, ist zum Ersatz nur gegen Abtretung der Ansprüche verpflichtet, die dem Ersatzberechtigten auf Grund des Eigentums an der Sache oder auf Grund des Rechts gegen Dritte zustehen.

Zwangsvollstreckung. Betreibt der Gläubiger die Zwangsvollstrekkung in einem dem Schuldner gehörigen Gegenstände, so ist jeder, der Gefahr läuft, durch die Zwangsvollstreckung ein Recht an dem Gegenstände zu verlieren, berechtigt, die Gläubiger zu befriedigen. Das gleiche Recht steht dem Besitzer einer Sache zu, wenn er Gefahr läuft, durch die Zwangsvollstreckung den Besitz zu verlieren. Die Befriedigung kann durch Hinterlegung oder durch Aufrechnung erfolgen.

Übermittlung von Geld. Geld hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu übermitteln.

Ist die Forderung im Gewerbebetriebe des Gläubigers entstanden, so tritt, wenn der Gläubiger seine gewerbliche Niederlassung an einem anderen Orte hat, der Ort der Niederlassung an die Stelle des Wohnortes.

Zeit der Leistung. Ist eine Zeit für die Leistung weder bestimmt, noch aus den Umständen zu entnehmen, so kann der Gläubiger die Leistung sofort verlangen, der Schuldner sie sofort bewirken.

Zwischenzinsen. Bezahlt der Schuldner eine unverzinsliche Schuld vor der Fälligkeit, so ist er zu einem Abzüge wegen der Zwischenzinsen nicht berechtigt.

Zurückbehaltungsrecht. Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fälligen Anspruch gegen den Gläubiger, so kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhältnis ein anderes sich ergibt, die geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird. (Das gleiche Recht tritt auch mit Bezug auf Herausgabe eines Gegenstandes ein.)

Der Gläubiger kann die Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes durch Sicherheitsleistung abwenden. (Diese kann nicht durch Bürgen besorgt werden.)

Schadenersatz. Soweit eine Leistung infolge eines von dem Schuldner zu vertretenden Umstandes unmöglich wird, hat der Schuldner dem Gläubiger den durch die Nichterfüllung entstehenden Scnaden zu ersetzen. (Dagegen wird der Schuldner von der Verpflichtung der Leistung frei, soweit die Leistung infolge eines nach der Entstehung des Schuldverhält-nisses eintretenden Umstandes, den er nicht zu vertreten hat, unmöglich wird.)

Beweislast. Ist es streitig, ob die Unmöglichkeit der Leistung die Folge eines von dem Schuldner zu vertretenden Umstandes ist, so trifft die Beweislast den Schuldner.

Zweiter Abschnitt. Schuldverhältnisse aus Verträgen.

1. Titel. Verträge über Vermögen. Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein gegenwärtiges Vermögen oder einen Bruchteil seines gegenwärtigen Vermögens zu übertragen oder mit einem Nieß-brauche zu belasten, bedarf der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung.

Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein künftiges Vermögen oder einen Bruchteil desselben zu übertragen oder mit einem Nießbrauch zu belasten, ist nichtig. (Desgleichen Vertrag über den Nachlaß eines noch lebenden Dritten.)

Übertragung des Eigentums an einem Grundstück. Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen, bedarf der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung.

Gegenseitiger Vertrag.

2. Titel. Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Wer aus einem gegenseitigen Vertrage verpflichtet ist, kann die ihm obliegende Leistung

bis zur Bewirkung der Gegenleistung verweigern, es sei denn, daß er vorzuleisten verpflichtet ist.

3. bis 4. Titel. Draufgabe. Wird bei der Eingehung eines Vertrages etwas als Draufgabe gegeben, so gilt dies als Zeichen des Vertragabschlusses. Wird der Vertrag wieder aufgehoben, so ist die Draufgabe zurückzugeben.

Vertragsstrafe. Verspricht der Schuldner dem Gläubiger für den Fall, daß er seine Verbindlichkeit nicht oder nicht in gehöriger Weise erfüllt, die Zahlung einer Geldsumme als Strafe, so ist die Strafe verwirkt, wenn er in Verzug kommt.

Hat der Schuldner die Strafe für den Fall versprochen, daß er seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, so kann der Gläubiger die verwirkte Strafe statt der Erfüllung verlangen. In diesem Fall ist Anspruch auf Erfüllung ausgeschlossen.

Strafermäßigung durch den Richter. Ist eine verwirkte Strafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie auf Antrag des Schuldners durch Urteil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. (Hierbei ist das berechtigte Interesse des Gläubigers, nicht nur das Vermögensinteresse in Betracht zu ziehen.)

Dritter Abschnitt. Erlöschen der Schuldverhältnisse.

1. Titel. Erfüllung. Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird.

Quittung. Der Gläubiger hat gegen Empfang der Leistung ein schriftliches Empfangsbekenntnis (Quittung) zu erteilen.

Quittung als Empfangsermächtigung. Der Überbringer einer Quittung gilt als ermächtigt, die Leistung zu empfangen, sofern nicht die dem Leistenden bekannten Umstände der Annahme einer solchen Ermächtigung entgegenstehen.

Rückgabe eines Schuldscheines. Ist über die Forderung ein Schuldschein ausgestellt worden, so kann der Schuldner neben der Quittung Rückgabe desselben verlangen. Behauptet der Gläubiger, zur Rückgabe außer stände zu sein, so kann der Schuldner die öffentlich beglaubigte Anerkenntnis verlangen, daß die Schuld erloschen sei.

2. Titel. Übersendung durch die Post. Ist eine hinterlegte Sache der Hinterlegungsstelle durch die Post übersendet worden, so wirkt die Hinterlegung auf die Zeit der Aufgabe zur Post zurück. Die Gefahr der Übersendung trägt der Schuldner.

3. Titel. Aufrechnung. Schulden zwei Personen einander Leistungen, die ihrem Gegenstände nach gleichartig sind, so kann jeder Teil seine Forderung gegen die Forderung des andern Teiles auf rechnen, sobald er die ihm • gebührende Leistung fordern und die ihm obliegende Leistung bewirken kann.

Die Aufrechnung bewirkt, daß die Forderungen, soweit sie sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen gelten, in welchem sie zur Aufrechnung geeignet einander gegenübergetreten sind.

B.

56

Abtretung. Eine Forderung kann von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf diesen übertragen werden. (Abtretung.) Mit dem Abschluß des Vertrages tritt der neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers.

Anmerkung: Die Abtretung ist an keine bestimmte Form gebunden. Wegen Abtretung von Hypothekenforderungen siehe diese.

Beschränkung der Abtretung. Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhaltes erfolgen kann oder wenn die Abtretung durch Vereinbarung mit dem Schuldner ausgeschlossen ist oder soweit eine Forderung der Pfändung nicht unterworfen ist.

Der bisherige Gläubiger hat dem neuen Gläubiger auf Verlangen eine öffentlich beglaubigte Urkunde über die Abtretung auszustellen. Die Kosten trägt der neue Gläubiger.

Fünfter bis siebenter Abschnitt.

1. Titel. Kauf. Tausch. Rechte und Pflichten der Vertragschließenden. Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen.

Grundstückverkauf. Der Verkäufer eines Grundstücks haftet nicht für die Freiheit desselben von öffentlichen Abgaben und von anderen öffentlichen Lasten, die zur Eintragung in das Grundbuch nicht geeignet sind.

Auskunftspflicht des Verkäufers. Der Verkäufer ist verpflichtet, über die den verkauften Gegenstand betreffenden rechtlichen Verhältnisse, insbesondere im Fall des Verkaufs eines Grundstücks über die Grenzen, Gerechtsame und Lasten die nötige Auskunft zu erteilen und die ihm zum Beweise des Rechts dienenden Urkunden, soweit sie sich in seinem Besitz befinden, auszuliefern.

Mit der Übergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und einer zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über. Von der Übergabe an gebühren dem Käufer die Nutzungen und trägt er die Nutzungen der Sache.

Wird der Käufer eines Grundstücks vor der Übergabe als Eigentümer in das Grundbuch eingetragen, so treten diese Wirkungen mit der Eintragung ein.

Kosten der Auflassung. Der Käufer eines Grundstücks hat die Kosten der Auflassung und der Eintragung zu tragen, auch die Kosten der Beurkundung des Käufers.

Verzinsung des Kaufpreises. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis von dem Zeitpunkt an zu verzinsen, von welchem an die Nutzungen des gekauften Gegenstandes ihm gebühren, sofern nicht der Kaufpreis gestundet ist.

Gewährleistung wegen Mängel der Sache. Der Verkäufer einer Sache haftet dem Käufer dafür, daß sie zur Zeit, zu welcher die Sache auf

883

den Käufer übergeht, nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit auf heben oder mindern und zwar zu dem gewöhnlichen oder „ nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch, auch haftet er für die zugesicherten Eigenschaften der Sache. Er haftet aber nicht dafür, wenn der Käufer den Mangel kennt, ferner nicht, wenn die Sache auf Grund eines Pfandrechts in öffentlicher Versteigerung unter der Bezeichnung als Pfand verkauft wird.

Fehlt der verkauften Sache zur Zeit des Kaufes eine zugesicherte Eigenschaft, so kann der Käufer statt der Wandlung oder der Minderung Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, desgl. wegen arglistigen Verschwei-gens eines Fehlers.

Verjährung. Der Anspruch auf Schadenersatz für vorstehende Fälle verjährt, sofern nicht ein arglistiges Verschweigen vorliegt, bei beweglichen Sachen in 6 Monaten, bei Grundstücken in einem Jahr von der Übergabe an, sofern die Verjährungsfrist nicht durch Vertrag verlängert ist.

Verkaufsrecht. Wer zum Verkauf berechtigt ist, kann das Verkaufsrecht ausüben, sobald der Verpflichtete mit einem Dritten einen Kaufvertrag über den Gegenstand abgeschlossen hat. Der Verpflichtete hat dem Verkaufsberechtigten den Inhalt des mit dem Dritten geschlossenen Vertrags unverzüglich mitzuteilen. Das Vorverkaufsrecht kann bei Grundstücken nur bis zum Ablauf von 2 Monaten, bei andern Gegenständen nur bis zum Ablauf einer Woche nach Empfang der Mitteilung ausgeübt werden.

Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung. Das Verkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung oder durch den Konkursverwalter erfolgt. Das Verkaufsrecht ist nicht übertragbar und geht nicht auf die Erben des Berechtigten über, sofern nicht ein anderes bestimmt ist. Ist das Recht auf eine bestimmte Zeit beschränkt, so ist es im Zweifel vererblich.

2. u. 3. Titel. Miete. Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der vermieteten Sache während der Mietzeit zu gewähren. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter den vereinbarten Mietzins zu entrichten.

Ungesunde Wohnung. Ist eine Wohnung oder ein anderer zum Aufenthalt von Menschen bestimmter Raum so beschaffen, daß die Benutzung mit einer erheblichen Gefährdung der Gesundheit verbunden ist, so kann der Mieter das Mietverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, selbst wenn er die gefahrbringende Beschaffenheit gekannt hat.

Mängelanzeige. Der Mieter ist zur Mängelanzeige dem Vermieter gegenüber verpflichtet. Im Unterlassungsfälle haftet er für dem Vermieter etwa entstehenden Schaden.

Lasten. Die auf der vermietenden Sache ruhenden Lasten hat der Vermieter zu tragen.

Verschlechterung der Sache. Veränderungen oder Verschlechterungen der Sache, die durch den vertragsmäßigen Gebrauch herbeigeführt werden, hat der Mieter nicht zu tragen.

Untermiete. Der Mieter ist ohne Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch der vermieteten Sachen einem Dritten zu überlassen.

Mietzins. Der Mietzins ist am Ende der Mietzeit bzw. am Ende kürzerer* vereinbarter Zeitabschnitte zu entrichten.

Der Vermieter kann ohne Innehaltung der Kündigungsfrist kündigen, wenn Mieter ungeachtet einer Abmachung des Vermieters einen vertragswidrigen Gebrauch der Sache fortsetzt oder die Sache durch Vernachlässigung erheblich gefährdet.

Verjährung von Ansprüchen. Ersatzansprüche des Vermieters verjähren in 6 Monaten.

Rechte des Vermieters. Der Vermieter eines Grundstücks hat für seine Forderungen aus dem Miet Verhältnis ein Pfandrecht an den ein gebrachten Sachen des Mieters, sofern die Sachen der Pfändung unterworfen werden können.' Das Pfandrecht erlischt mit der Entfernung der Sachen von dem Grundstück, es sei denn, daß die Entfernung ohne Wissen und unter Widerspruch des Vermieters stattfindet.

Der Vermieter darf die Entfernung der seinem Pfandrecht unterliegenden Sachen, soweit er ihr zu widersprechen berechtigt ist, auch ohne Anrufen des Gerichts verhindern, und wenn der Mieter auszieht, die Sachen in seinen Besitz nehmen bzw. die Herausgabe zum Zweck der Zurückschaffung verlangen.

Durch Sicherheitsleistung kann Mieter die Geltendmachung des Pfandrechts abwenden.

Kündigung. Bei Grundstücken ist die Kündigung nur für den Schluß eines Kalenderjahres zulässig. Sie hat spätestens am dritten Werktage des Vierteljahres zu erfolgen. Ist der Mietzins nach Monaten bemessen, so ist die Kündigung nur für den Schluß eines Kalendermonats zulässig (spätestens am 15. des Monats).

Mietvertrag. Ein Mietvertrag über ein Grundstück für länger als 1 Jahr bedarf der schriftlichen Form.

Wird nach Ablauf der Mietzeit der Gebrauch der Sache vom Mieter fortgesetzt, so gilt das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der Vermieter oder Mieter binnen einer Frist von 2 Wochen seinen entgegenstehenden Willen erklärt.

Kündigungsrecht. Stirbt der Mieter, so ist sowohl der Erbe als auch der Vermieter berechtigt, das Mietverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Frist zu kündigen. Sie kann nur für den ersten Termin erfolgen, für den sie zulässig ist. Ein gleiches Recht der Kündigung steht auch Militärpersonen, Beamten, Geistlichen und Lehrern an öffentlichen Unterrichtsanstalten im Fall der «Versetzung nach einem anderen Ort zu.

4. bis 6. Titel. Dienstvertrag. Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.

Kündigungsfristen. Ist die Vergütung nach Tagen bemessen, so ist die

Kündigung an jedem Tage für den folgenden zulässig, ist sie nach Wochen bemessen, so ist sie nur für den Schluß einer Kalenderwoche zulässig, ist sie nach Monaten bemessen, so ist sie nur für den Schluß eines Kalendermonats zulässig; sie hat spätestens am 15. des Monats zu erfolgen.

Ist die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nur für den Schluß eines Kalendervierteljahres und nur nach Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Wochen zulässig.

Das Dienstverhältnis kann von jedem Teile sofort gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt (z. B. Vertrauens- oder Treubruch, unsittliches Verhalten, Trunkenheit, Krankheit, Nichtauszahlung des Lohnes).

7. Titel. Werkvertrag. Der Gegenstand des Werkvertrages ist das Werk als Erzeugnis von 'Arbeit oder Dienstleistung.

Verjährung. Der Anspruch des Bestellers auf Beseitigung eines Mangels des Werkes, sowie die wegen des Mangels dem Besteller zustehenden Ansprüche auf Wandelung, Minderung oder Schadenersatz verjähren, sofern nicht der Unternehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat, in 6 Monaten, bei Arbeiten an einem Grundstück in einem Jahr, bei Bauwerken in 5 Jahren. Die Verjährung beginnt mit der Abnahme des Werkes.

Abnahme. Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk ab, obschon er den Mangel kennt, so stehen ihm Ansprüche nur dann zu, wenn er seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme sich vorbehält.

Der Besteller kann die Abnahme wegen jeden Mangels verweigern.

Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes.

Pfandrecht des Unternehmers. Der Unternehmer hat für seine Forderungen aus dem Vertrage ein Pfandrecht an den von ihm hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers.

Bauhandwerker. Der Unternehmer eines Bauwerkes oder eines einzelnen Teiles eines solchen kann für seine Forderungen aus dem Vertrage die Einräumung einer Sicherheitshypothek an dem Baugrundstück des Bestellers verlangen. Ist das Werk noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung der Sicherheitshypothek für einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und für die in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. (Es kann auch eine Vormerkung seitens des Unternehmers zur Eintragung gebracht werden.)

Kündigung. Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. In solchem Falle ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muß sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt.

Kostenanschlag. Ist dem Vertrage ein Kostenanschlag zu Grunde gelegt worden, ohne daß der Unternehmer die Gewähr für die Richtigkeit des Anschlags übernommen hat, und ergibt sich, daß das Werk nicht ohne eine wesentliche Überschreitung des Anschlags ausführbar ist, so steht dem Unter-

nehmer, wenn der Besteller aus diesem Grunde kündigt, nur der entsprechende Teil der Vergütung und Ersatz der in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen zu.

Ist eine solche Überschreitung des Anschlags zu erwarten, so hat der Unternehmer dem Besteller unverzüglich Anzeige zu machen.

Beschaffung des Baustoffes. Verpflichtet sich der Unternehmer, das Werk aus einem von ihm zu beschaffenden Stoffe herzustellen, so hat er dem Besteller die hergestellte Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Auf einen solchen Vertrag finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung.

8. bis 14. Titel. Gesellschaft. Durch den Abschluß eines Gesellschaftsvertrages wird für die Gesellschafter die persönliche Verpflichtung begründet, die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten. (Letzteres kann auch in der Leistung von Diensten bestehen.)

Ein Gesellschafter hat bei der Erfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

15. bis 18. Titel. Bürgschaft. Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit eines Dritten einzustehen. Ein Vertrag, durch welchen sich der Bürge dem Schuldner gegenüber verpflichtet, die Bürgschaft zu übernehmen, ist kein Bürgschaftsvertrag.

Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrages ist die schriftliche Erteilung der Bürgschaftserklärung erforderlich.

Mitbürgen. Verbürgen sich mehrere für dieselbe Verbindlichkeit, so haften sie als Gesamtschuldner, auch wenn sie die Bürgschaft nicht gemeinschaftlich übernehmen. (Über Befreiung des Bürgen von seiner Verpflichtung siehe § 775 des B. G.-B.)

Kreditauftrag. Wer einen andern beauftragt, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung einem Dritten Kredit zu geben, haftet dem Beauftragten für die aus der Kreditgewährung entstehende Verbindlichkeit des Dritten als Bürge.

19.    Titel. Vergleich. Ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewißheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird (Vergleich), ist unwirksam, wenn der nach dem Inhalt des Vertrages als feststehend zu Grunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht und der Streit oder die Ungewißheit bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde.

Der Ungewißheit über ein Rechtsverhältnis steht es gleich, wenn die Verwirklichung eines Anspruchs unsicher ist.

20.    Titel. Schuldversprechen. Zur Gültigkeit eines Vertrages, durch den eine Leistung in der Weise versprochen wird, daß das Versprechen die

Verpflichtung selbständig begründen soll (Schuldversprechen), ist, soweit nicht eine Form vorgeschrieben ist, schriftliche Erteilung des Versprechens erforderlich!

21. Titel. Anweisung. Händigt jemand eine Urkunde, in der er einen anderen anweist, Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen an einen Dritten zu leisten, dem Dritten aus, so ist dieser ermächtigt, die Leistung bei dem Angewiesenen im eigenen Namen zu erheben; der Angewiesene ist ermächtigt, für Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten.

Der Angewiesene ist nur gegen Aushändigung der Anweisung zur Leistung verpflichtet.

Der Anspruch des Anweisungsempfängers gegen den Angewiesenen aus der Annahme verjährt in 3 Jahren.

Der Anweisungsempfänger kann die Anweisung durch Vertrag mit einem Dritten auf diesen übertragen, auch wenn sie noch nicht angenommen worden ist.

22. bis 25. Titel. Schädigung des Kredits. Wer der Wahrheit zuwider eine Tatsache behauptet oder verbreitet, die geeignet ist, den Kredit eines anderen zu gefährden oder sonstige Nachteile für dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizuführen, hat dem anderen den daraus entstehenden Schaden auch dann zu ersetzen, wenn er die Unwahrheit zwar nicht kennt, aber kennen muß.

Durch eine Mitteilung, deren Unwahrheit dem Mitteilenden unbekannt ist, wird dieser nicht zum Schadenersatz verpflichtet, wenn er oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse hat.

Einsturz eines Gebäudes. Wird durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen, mit einem Grundstück verbundenen Werkes oder durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Besitzer des Grundstücks, sofern der Einsturz oder die Ablösung die Folge fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter Unterhaltung ist, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Besitzer zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat.

Ein früherer Besitzer des Grundstücks ist für den Schaden verantwortlich, wenn der Einsturz oder die Ablösung innerhalb eines Jahres nach Beendigung seines Besitzes eintrat, es sei denn, daß er während seines Besitzes die erforderliche Sorgfalt beobachtet hatte oder der spätere Besitzer die Gefahr hätte abwenden können.

Drittes Buch.

Erster Abschnitt.

Erwerb. Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben.

Zweiter Abschnitt.

Rechte an Grundstücken. Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstücke, zur Belastung eines Grundstücks mit einem Rechte, sowie zur Übertragung oder Belastung eines solchen Rechts ist die Einigung des Berechtigten und des anderen Teiles über den Eintritt der Rechtsänderung und die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich, soweit das Gesetz nicht ein anderes vorschreibt.

Dritter Abschnitt. Eigentum.

i. Titel. Die Herrschaft des Eigentümers über eine Sache reicht an sich so weit wie das menschliche Können und unterliegt nur denjenigen Beschränkungen, welche durch Gesetz oder durch Rechte Dritter dem Eigentümer gezogen sind. Rechte sind nicht Gegenstand des Eigentums.

Grundeigentum. Das Recht des Eigentümers eines Grundstücks erstreckt sich auf den Raum über der Oberfläche und auf den Erdkörper unter derselben. Der Eigentümer kann jedoch Einwirkungen nicht verbieten, die in solcher Höhe oder Tiefe vorgenommen werden, daß er an der Ausschließung kein Interesse hat. (Der Mangel des Interesses ist vom Gegner zu beweisen.)

Nachbarrechte. Einwirkung durch Dämpfe, Rauch usw. Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Erschütterungen und ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkungen insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt oder durch eine Benutzung des anderen Grundstücks herbeigeführt wird, die nach den örtlichen Verhältnissen bei Grundstücken dieser Lage gewöhnlich ist. Die Zuführung durch eine besondere Leitung ist unzulässig.

Gefährdende Anlagen. Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, daß auf den Nachbargrundstücken nicht Anlagen hergestellt oder gehalten werden, von denen mit Sicherheit vorauszusehen ist, daß ihr Bestand oder ihre Benutzung eine unzulässige Einwirkung auf sein Grundstück zur Folge hat. Genügt eine Anlage den landesgesetzlichen Vorschriften, die einen bestimmten Abstand von der Grenze oder sonstige Schutzmaßregeln vorschreiben, so kann die Beseitigung der Anlage erst verlangt werden, wenn die unzulässige Einwirkung tatsächlich hervortritt. (Bäume und Sträu-cher sind von diesen Vorschriften nicht betroffen.)

Vertiefung des Bodens. Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, daß der Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert, es sei denn, daß für eine genügende anderweitige Befestigung gesorgt ist.

Überhangsrecht. Der Eigentümer eines Grundstücks kann Wurzeln eines Baumes oder eines Strauches, die von einem Nachbargrundstück eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das gleiche gilt von herüberragenden Zweigen, wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstücks eine angemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung innerhalb dieser Frist nicht erfolgt. Dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln oder die Zweige die Benutzung des Grundstücks nicht beeinträchtigen.

Gefahr des Einsturzes. Droht einem Grundstück die Gefahr, daß es durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen Werkes, das mit einem Nachbargrundstück verbunden ist oder durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes oder des Werkes beschädigt wird, so kann der Eigentümer von demjenigen, welcher für den eintretenden Schaden verantwortlich sein würde, verlangen, daß er die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Vorkehrungen trifft. (Verpflichtet hierzu ist der Besitzer, sofern der Einsturz oder die Ablösung die Folge fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter Unterhaltung ist. Ferner ist zu beachten: Besitzt jemand auf einem fremden Grundstück in Ausübung eines Rechts ein Gebäude oder ein anderes Werk, so trifft ihn an Stelle des Besitzers des Grundstücks die oben erwähnte Verantwortlichkeit. Ferner: Wer die Unterhaltung eines Gebäudes oder eines mit einem Grundstück verbundenen Werkes für den Besitzer übernimmt oder das Gebäude oder das Werk vermöge eines ihm zustehenden Nutzungsrechts zu unterhalten hat, ist für den durch den Einsturz oder die Ablösung von Teilen verursachten Schaden in gleicher Weise verantwortlich wie der Besitzer.)

Überbau. Hat der Eigentümer eines Grundstücks bei der Errichtung eines Gebäudes über die Grenze gebaut, ohne daß ihm ein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, so hat der Nachbar den Überbau zu dulden, es sei denn, daß er vor oder sofort nach der Grenzüberschreitung Einspruch erhoben hat.

Der Nachbar ist durch eine Geldrente zu entschädigen. Für die Höhe der Geldrente ist die Zeit der Grenzüberschreitung maßgebend.

Der Nachbar kann die Beseitigung des Überbaues verlangen, wenn er rechtzeitig Widerspruch erhoben oder der Bauende vorsätzlich oder mit grober Fahrlässigkeit gehandelt hat. Die Beweislast ist so zu verteilen, daß der Widerspruch von dem Nachbar, das Fehlen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit von dem Bauenden zu beweisen ist. Das Eigentum an dem überbauten Teile seines Grundstücks geht dem Nachbar auch dann nicht verloren, wenn er den Überbau dulden muß.

Die Rente für den Überbau ist dem jeweiligen Eigentümer des Nachbargrundstücks von dem jeweiligen Eigentümer des anderen Grundstücks zu entrichten.

Die Rente ist jährlich im voraus zu entrichten.

Das Recht auf Rente geht allen Rechten an dem belasteten Grundstück, auch den älteren, vor. Es erlischt mit der Beseitigung des Überbaues.

Das Recht wird nicht in das Grundstück eingetragen. Zum Verzicht auf das Recht sowie zur Feststellung der Höhe der Rente durch Vertrag ist die Eintragung erforderlich.

Anmerkung: Mit den beiden Grundstücken ist das Rechtsverhältnis, •welches den Überbau begründet, so mit den beiden Grundstücken verknüpft, daß die Pflicht zur

Rente des einen Eigentümers auf den Fortbestand des überbauten Teiles, die Pflicht der Duldung des anderen in dem Recht auf Rente ihre fortgesetzte Vergeltung findet. Aus diesem Grunde wird weder das eine noch das andere Recht im Grundbuch eingetragen. Hinsichtlich einer Rechtsnachfolge ist festzustellen, daß das Rechtsverhältnis auch gegen den Nachfolger in Wirkung bleibt.

Der Rentenberechtigte kann jederzeit verlangen, daß der Rentenpflichtige ihm gegen Übertragung des Eigentums an dem überbauten Teile des Grundstücks den Wert ersetzt, den dieser. Teil zur Zeit der Grenzüberschreitung gehabt hat. Macht er von dieser Befugnis Gebrauch, so bestimmen sich die Rechte und Verpflichtungen beider Teile nach den Vorschriften über den Kauf. (Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen.)

Wird durch den Überbau ein Erbbaurecht oder eine Dienstbarkeit an dem Nachbargrundstück beeinträchtigt, so finden zu gunsten des Berechtigten die vorstehenden Vorschriften über das Recht auf Rente statt.

Anmerkung: Das veräußerliche und vererbliche Recht, auf oder unter der Oberfläche eines Grundstücks ein Bauwerk zu haben, nennt man „Erbbaurecht“.

Not weg. Fehlt einem Grundstück die zur ordnungsmäßigen Benutzung notwendige Verbindung mit einem öffentlichen Wege, so kann der Eigentümer von den Nachbarn verlangen, daß sie bis zur Hebung des Mangels die Benutzung ihrer Grundstücke zur Herstellung der erforderlichen Verbindung dulden. Die Richtung des Notweges und der Umfang des Benutzungsrechts werden erforderlichenfalls durch ein Urteil bestimmt. Die Nachbarn, über deren Grundstück der Notweg führt, sind durch eine Geldrente zu entschädigen. (Auf letztere finden dieselben Bestimmungen Anwendung, die hinsichtlich des Rechts auf Rente bei einem Überbau angeführt wurden.)

Die Verpflichtung zur Duldung des Notweges tritt nicht ein, wenn die bisherige Verbindung des Grundstücks mit dem öffentlichen Wege durch eine willkürliche Handlung des Eigentümers aufgehoben wird.

Wird infolge der Veräußerung eines Teiles des Grundstücks der veräußerte oder der zurückbehaltene Teil von der Verbindung mit dem öffentlichen Wege abgeschnitten, so hat der Eigentümer desjenigen Teiles, über welchen die Verbindung bisher stattgefunden hat, den Notweg zu dulden. Der Veräußerung eines Teiles steht die Veräußerung eines von mehreren demselben Eigentümer gehörenden Grundstücken gleich.

Grenze — Abmarkung. Der Eigentümer eines Grundstücks kann von dem Eigentümer eines Nachbargrundstücks verlangen, daß dieser zur Errichtung fester Grenzzeichen und, wenn ein Grenzzeichen verrückt oder unkenntlich geworden ist, zur Wiederherstellung mitwirkt.

Die Art der Abmarkung und das Verfahren bestimmen sich nach den Landesgesetzen; enthalten diese keine Vorschriften, so entscheidet die Orts-üblichkeit.

Die Kosten der Abmarkung sind von den Beteiligten zu gleichen Teilen zu tragen, sofern nicht aus einem zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhältnis sich ein anderes ergibt.

Anmerkung: Da der Anspruch sich aus der Tatsache ergibt, daß die Grundstücke aneinander grenzen, so entsteht er in jedem Augenblick und ist der Verjährung entzogen.

Grenzermittlung. Läßt sich im Fall einer Grenzverwirrung die richtige Grenze nicht ermitteln, so ist für die Abgrenzung der Besitzstand maßgebend. Kann der Besitzstand nicht festgestellt werden, so ist jedem der Grundstücke ein gleich großes Stück der streitigen Fläche zuzuerteilen.

Soweit eine diesen Vorschriften entsprechende Bestimmung der Grenze zu einem Ergebnis führt, das mit den ermittelten Umständen, insbesondere mit der feststehenden Größe der Grundstücke, nicht übereinstimmt, ist die Grenze so zu ziehen, wie es unter Berücksichtigung dieser Umstände der Billigkeit entspricht.

Grenzeinrichtung. Werden zwei Grundstücke durch einen Zwischenraum, Rain, Winkel, einen Graben, eine Mauer, Hecke, Planke oder eine andere Einrichtung, die zum Vorteile beider Grundstücke dient, voneinander geschieden, so wird vermutet, daß die Eigentümer der Grundstücke zur Benutzung der Einrichtung gemeinschaftlich berechtigt seien, sofern nicht äußere Merkmale darauf hinweisen, daß die Einrichtung einem der Nachbarn allein gehört.

Sind diese Nachbarn zur Benutzung einer vorstehend erwähnten Einrichtung gemeinschaftlich berechtigt, so kann jeder sie zu dem Zwecke, der sich aus ihrer Beschaffenheit ergibt, insoweit benutzen, als nicht die Mitbenutzung des anderen beeinträchtigt wird. Die Unterhaltungskosten sind von den Nachbarn zu gleichen Teilen zu tragen. Solange einer der Nachbarn an dem Fortbestände der Einrichtung ein Interesse hat, darf sie nicht ohne seine Zustimmung beseitigt oder geändert werden. Im übrigen bestimmt sich das Rechtsverhältnis zwischen den Nachbarn aus den Vorschriften über die Gemeinschaft.

Grenzbaum. Steht auf der Grenze ein Baum oder Strauch, so gebühren die Früchte, und wenn der Baum gefällt wird, auch der Baum den Nachbarn zu gleichen Teilen.

Jeder der Nachbarn kann die Beseitigung des Baumes verlangen. Die Kosten der Beseitigung fallen den Nachbarn zu gleichen Teilen zur Last. Der Nachbar, welcher die Beseitigung verlangt, hat jedoch die Kosten allein zu tragen, wenn der andere auf sein Recht an dem Baume verzichtet; er erwirbt in diesem Falle mit der Trennung das Alleineigentum. Der Anspruch auf Beseitigung ist ausgeschlossen, wenn der Baum als Grenzzeichen dient und den Umständen nach nicht durch ein anderes zweckmäßiges Grenzzeichen ersetzt werden kann.

Erwerb und Verlust des Eigentums an Grundstücken.

2. Titel. Für alle Fälle des Eigentumerwerbes sind Auflassung und Eintragung erforderlich, falls nicht das Gesetz ein anderes bestimmt.

Auflassung. Die zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück erforderliche Einigung des Veräußerers und des Erwerbers (Auflassung) muß bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile vor dem Grundbuchamt erklärt werden. Eine Auflassung, die unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung erfolgt, ist unwirksam.

Veräußerung auf das Zubehör. Sind der Veräußerer und der Erwerber darüber einig, daß sich die Veräußerung auf das Zubehör des Grundstücks erstrecken soll, so erlangt der Erwerber mit dem Eigentum an dem Grundstück auch das Eigentum an den zur Zeit des Erwerbes vorhandenen Zubehörstücken, soweit sie dem Veräußerer gehören. Im Zweifel ist anzunehmen, daß sich die Veräußerung auch auf das Zubehör erstrek-ken soll.

Aufgebot. Der Eigentümer eines Grundstücks kann, wenn das Grundstück seit 30 Jahren im Eigenbesitz eines anderen ist, im Wege des Aufgebotverfahrens mit seinem Rechte ausgeschlossen werden. Die Besitzzeit wird in gleicher Weise berechnet, wie die Frist für die Ersitzung einer beweglichen Sache. Ist der Eigentümer im Grundbuch eingetragen, so ist das Aufgebotverfahren nur zulässig, wenn er gestorben oder verschollen ist und eine Eintragung in das Grundbuch, die der Zustimmung des Eigentümers bedurfte, seit 30 Jahren nicht erfolgt ist.

Derjenige, welcher das Ausschlußurteil erwirkt hat, erlangt das Eigentum dadurch, daß er sich als Eigentümer in das Grundbuch eintragen läßt.

Ist vor der Erlassung des Ausschlußurteils ein Dritter als Eigentümer oder wegen des Eigentums eines Dritten im Widerspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs eingetragen worden, so wirkt das Urteil nicht gegen den Dritten.

Verzicht und Aneignung.

Das Eigentum an einem Grundstück kann dadurch aufgehoben werden, daß der Eigentümer den Verzicht dem Grundbuchamt gegenüber erklärt und der Verzicht in das Grundbuch eingetragen wird.

Das Recht der Aneignung des aufgegebenen Grundstücks steht dem Fiskus des Bundesstaates zu, in dessen Gebiet das Grundstück liegt. Der Fiskus erwirbt das Eigentum dadurch, daß er sich als Eigentümer in das Grundbuch eintragen läßt.

Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen.

3. Titel. Übertragung. Wenn der Veräußerer eine Sache dem Erwerber übergibt, so wird dadurch das Eigentum an der Sache übertragen. Beide müssen hierbei einig sein, daß das Eigentum übergehen soll.

Rechte Dritter. Ist eine veräußerte Sache mit dem Rechte eines Dritten belastet, so erlischt das Recht mit dem Erwerbe des Eigentums. Das Recht des Dritten erlischt nicht, wenn der Erwerber in Ansehung des Rechts nicht im guten Glauben ist.

Ersitzung. Wer eine bewegliche Sache 10 Jahre lang im Eigenbesitz hat, erwirbt das Eigentum. (Ersitzung.)

Die Ersitzung ist ausgeschlossen, wenn der Erwerber bei dem Erwerben des Eigenbesitzes nicht im guten Glauben ist oder wenn er später erfährt, daß ihm das Eigentum nicht zusteht.

Verbindung. Wird eine bewegliche Sache mit einem Grundstück dergestalt verbunden, daß sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird, so erstreckt sich das Eigentum an dem Grundstück auf diese Sache.

Werden bewegliche Sachen miteinander dergestalt verbunden, daß sie wesentliche Bestandteile einer einheitlichen Sache werden, so werden die bisherigen Eigentümer Miteigentümer dieser Sache; die Anteile bestimmen sich nach dem Verhältnis des Wertes, den die Sachen zur Zeit der Verbindung haben.

Ist eine der Sachen als die Hauptsache anzusehen, so erwirbt ihr Eigentümer das Alleineigentum.

Anmerkung: Nach den tatsächlichen Verhältnissen des gegebenen Falles ist zu bestimmen, ob eine von den miteinander verbundenen Sachen als Hauptsache anzusehen ist. Vornehmlich kommen hierbei in Betracht: der Wert, die Beschaffenheit und der wirtschaftliche Zweck.

Verarbeitung. Wer durch Verarbeitung oder Umbildung eines oder mehrerer Stoffe eine neue bewegliche Sache herstellt, erwirbt das Eigentum an der neuen Sache, sofern nicht der Wert der Verarbeitung oder der Umbildung erheblich geringer ist als der Wert des Stoffes. Als Verarbeitung gilt auch das Schreiben, Zeichnen, Malen, Drucken, Gravieren oder eine ähnliche Bearbeitung der Oberfläche.

Mit dem Erwerb des Eigentums an der neuen Sache erlöschen die an dem Stoff bestehenden Rechte.

Eigentum an Urkunden. Das Eigentum an dem über eine Forderung ausgestellten Schuldscheine steht dem Gläubiger zu. Das Recht eines Dritten an der Forderung erstreckt sich auf den Schuldschein.

Das gleiche gilt für Urkunden über andere Rechte, kraft deren eine Leistung gefordert werden kann, insbesondere für Hypotheken-, Grundschuld-und Rentenschuldbrief.

Erwerb des Eigentümers. • Erzeugnisse und sonstige Bestandteile einer Sache gehören auch nach der Trennung dem Eigentümer der Sache. (Ausnahmen hiervon §§ 954 bis 957 des B. G.-B.)

Erwerb einer herrenlosen Sache. Eine bewegliche Sache wird herrenlos, wenn der Eigentümer in der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, den Besitz der Sache aufgibt.

Wer eine herrenlose bewegliche Sache in Eigenbesitz nimmt, erwirbt das Eigentum an der Sache. Das Eigentum wird nicht erworben, wenn die Aneignung gesetzlich verboten ist oder wenn die Besitzergreifung das Aneignungsrecht eines andern verletzt.

Anzeige eines Fundes. Wer eine verlorene Sache findet und an sich nimmt, hat dem Verlierer oder dem Eigentümer oder einem sonstigen Empfangsberechtigten unverzüglich Anzeige zu machen. Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufenthalt nicht bekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für die Ermittlung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, der Polizeibehörde anzuzeigen. Ist die Sache nicht mehr als 3 Mark wert, so bedarf es der Anzeige nicht.

Finderlohn. Der Finder kann von dem Empfangsberechtigten einen Finderlohn verlangen. Der Finderlohn beträgt von dem Werte der Sache bis zu 300 Mark fünf vom Hundert, von dem Mehrwert eins vom Hundert, bei

Tieren eins vom Hundert. Hat die Sache nur für den Empfangsberechtigten einen Wert, so ist der Finderlohn nach billigem Ermessen zu bestimmen.

Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Finder die Anzeigepflicht verletzt oder den Fund auf Nachfrage verheimlicht.

Vierter Abschnitt. Erbbaurecht.

Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, daß demjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, das veräußerliche und vererbliche Recht zusteht, auf oder unter der Oberfläche des Grundstücks ein Bauwerk zu haben.

Anmerkung: Das Erbbaurecht bezieht sich auf das ganze Grundstück und kann nicht auf einen Bruchteil des Grundstücks beschränkt werden. Zum Begriff des Erbbaurechts gehört die Vererblichkeit und Veräußerlichkeit. Es kann daher nicht auf die Lebenszeit des Berechtigten, wohl aber auf eine bestimmte Zeit oder auch unter einer auflösenden Bedingung bestellt werden.

Das Erbbaurecht kann auf die Benutzung eines für das Bauwerk nicht erforderlichen Teiles des Grundstücks erstreckt werden, wenn sie für Benutzung des Bauwerks Vorteil bietet.

Beschränkung. Die Beschränkung des Erbbaurechts auf einen Teil eines Gebäudes, insbesondere ein Stockwerk, ist unzulässig.

Rechtsbestellung. Die zur Bestellung des Erbbaurechts erforderliche Einigung des Eigentümers und des Erwerbers muß bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile vor dem Grundbuchamte erklärt werden.

Das Erbbaurecht erlischt nicht dadurch, daß das Bauwerk untergeht.

Vorschriften über Grundstücke. Für das Erbbaurecht gelten die sich auf Grundstücke beziehenden Bestimmungen. Die für den Erwerb des Eigentums und die Ansprüche aus dem Eigentum geltenden Vorschriften finden auf das Erbbaurecht entsprechende Anwendungen.

Die Aufhebung des Erbbaurechts kann im Wege des Verzichts statt

finden.

Fünfter Abschnitt. Dienstbarkeiten.

Die Dienstbarkeiten oder Servituten beziehen sich entweder auf Grunddienstbarkeiten oder auf persönliche Dienstbarkeiten. Die Vornahme der ersteren kann nur an einem Grundstück Vorkommen. Die Berechtigung der persönlichen Dienstbarkeiten sind nur an eine bestimmte Person gebunden. Die wichtigste von ihnen ist der Nießbrauch. Er findet an beweglichen und unbeweglichen Sachen sowie an Rechten statt. Die beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten sind nur an Grundstücken zulässig. Alle Arten von Dienstbarkeiten haben das Gemeinsame, daß der Eigentümer der belasteten Sache zugunsten des Berechtigten in der Benutzung derselben beschränkt wird.

Grunddienstbarkeiten.

1. Titel. Alle Grunddienstbarkeiten unterliegen dem Eintragszwange und zwar als Belastungen eines Grundstücks.

Ein Grundstück kann zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines andern Grundstücks in der Weise belastet werden, daß dieser das Grundstück in einzelnen Beziehungen benutzen darf oder daß auf dem Grundstück gewisse

Handlungen nicht vorgenommen werden dürfen oder daß die Ausübung eines Rechts ausgeschlossen ist, das sich aus dem Eigentum an dem belasteten Grundstück dem andern Grundstück gegenüber ergibt. Eine Grunddienstbarkeit kann nur in einer Belastung bestehen, die für die Benutzung des Grundstücks des Berechtigten Vorteil bietet. Über das hieraus sich ergebende Maß hinaus kann der Inhalt der Dienstbarkeit nicht erstreckt werden.

Bei der Ausübung einer Dienstbarkeit hat der Berechtigte das Interesse des Eigentümers des belasteten Grundstücks tunlichst zu schonen. Hält er zur Ausübung der Dienstbarkeit auf dem belasteten Grundstück eine Anlage, so hat er sie in ordnungsmäßigem Zustande zu erhalten, soweit das Interesse des Eigentümers es erfordert.

Unterhaltung einer Anlage. Gehört zur Ausübung einer Grunddienstbarkeit eine Anlage auf dem belasteten Grundstücke, so kann bestimmt werden, daß der Eigentümer dieses Grundstücks die Anlage zu unterhalten hat, soweit das Interesse des Berechtigten es erfordert. Steht dem Eigentümer das Recht zur Mitbenutzung der Anlage zu, so kann bestimmt werden, daß der Berechtigte die Anlage zu unterhalten hat, soweit es für das Benutzungsrecht des Eigentümers erforderlich ist.

Besteht die Grunddienstbarkeit in dem Rechte, auf einer baulichen Anlage des belasteten Grundstücks eine bauliche Anlage zu halten, so hat, wenn ein anderes bestimmt ist, der Eigentümer des belasteten Grundstücks seine Anlage zu unterhalten, soweit das Interesse des Berechtigten es erfordert.

Verlegung der Ausübung. Beschränkt sich die jeweilige Ausübung einer Grunddienstbarkeit auf einen Teil des belasteten Grundstücks, so kann der Eigentümer die Verlegung der Ausübung auf eine andere, für den Berechtigten ebenso geeignete Stelle verlangen, wenn die Ausübung an der bisherigen Stelle für ihn besonders beschwerlich ist; die Kosten der Verlegung hat er zu tragen und vorzuschießen. Dies gilt auch dann, wenn der Teil des Grundstücks, auf den sich die Ausübung beschränkt, durch Rechtsgeschäft bestimmt ist.

Das Recht auf die Verlegung kann nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden.

Grundstückteilung. Wird das Grundstück des Berechtigten geteilt, so besteht die Grunddienstbarkeit für die einzelnen Teile fort; die Ausübung ist jedoch im Zweifel nur in der Weise zulässig, daß sie für den Eigentümer des belasteten Grundstücks nicht beschwerlicher wird. Gereicht die Dienstbarkeit nur einem der beiden Teile zum Vorteil, so erlischt sie für die übrigen Teile.

Wird das belastete Grundstück geteilt, so werden, wenn die Ausübung der Grunddienstbarkeit auf einen bestimmten Teil des belasteten Grundstücks beschränkt ist, die Teile, welche außerhalb des Bereichs der Ausübung liegen, von der Dienstbarkeit frei.

Verjährung. Ist auf dem belasteten Grundstück eine Anlage, durch welche die Grunddienstbarkeit beeinträchtigt wird, errichtet worden, so unterliegt der Anspruch des Berechtigten auf Beseitigung der Beeinträchtigung der Verjährung, auch wenn die Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen ist. Mit

der Verjährung des Anspruchs erlischt die Dienstbarkeit, soweit der Bestand der Anlage mit ihr in Widerspruch steht.

Besitzschutz. Wird der Besitzer eines Grundstücks in der Ausübung einer für den Eigentümer im Grundbuch eingetragenen Grunddienstbarkeit gestört, so finden die für den Besitzschutz geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung, sotveit die Dienstbarkeit innerhalb eines Jahres vor der Störung, sei es auch nur einmal, ausgeübt worden ist.

Anmerkung: Wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn im Besitz stört, handelt, sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet, widerrechtlich. (Verbotene Eigenmacht.)

¹

) Verlag von J. J. Arnd. Preis geb. 4 Mk.

Nießbrauch.

2. Titel. Von den sonstigen Nutzungsrechten an einer Sache unterscheidet sich der Nießbrauch dadurch, daß diesen die Nutzungen der Sache nur in gewissen Beziehungen unterliegen, während der Nießbrauch sich auf alle Nutzungen bezieht.

Nicht bloß Sachen, sondern, auch Rechte, auch ein Vermögen können Gegenstand des Nießbrauches sein. Begründet wird der Nießbrauch durch Rechtsgeschäft.

Eine Sache kann in der Weise belastet werden, daß derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, berechtigt ist, die Nutzungen der Sache zu ziehen. (Nießbrauch.

Der Nießbrauch kann durch den Ausschluß einzelner Nutzungen beschränkt werden.

Mit dem Nießbrauch an einem Grundstück erlangt der Nießbraucher den Nießbrauch an dem Zubehör nach den für den Erwerb des Eigentums geltenden Vorschriften. (Der Eigentümer erklärt den Verzicht dem Grundbuchamt gegenüber.)

Der Nießbraucher kann den Zustand der Sache auf seine Kosten durch Sachverständige feststellen lassen. Das gleiche Recht steht dem Eigentümer zu.

Verzeichnis. Bei dem Nießbrauch an einem Inbegriff von Sachen sind der Nießbraucher und der Eigentümer einander verpflichtet, zur Aufnahme eines Verzeichnisses der Sachen mitzuwirken. Das Verzeichnis ist mit der Angabe des Tages der Aufnahme zu versehen und von beiden Teilen zu unterzeichnen. Jeder Teil kann verlangen, daß die Unterzeichnung öffentlich beglaubigt wird und daß das Verzeichnis durch die zuständige Behörde oder durch einen zuständigen Beamten oder Notar aufgenommen wird. Die Kosten hat derjenige zu tragen und vorzuschießen, welcher die Aufnahme oder die Beglaubigung verlangt.

Erhaltung der Sache. Der Nießbraucher hat bei der Ausübung des Nutzungsrechts die bisherige wirtschaftliche Bestimmung der Sache aufrecht zu erhalten und nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft zu verfahren.

Neuanlagen. Der Nießbraucher ist nicht berechtigt, die Sache umzugestalten oder wesentlich zu verändern.

Der Nießbraucher eines Grundstücks darf neue Anlagen zur Gewinnung von Steinen, Kies, Sand, Lehm, Ton, Mergel, Torf und sonstigen Boden-

bestandteilen errichten, sofern nicht die wirtschaftliche Bestimmung des Grundstücks dadurch wesentlich verändert wird.

Wirtschaftsplan. Ist ein Wald Gegenstand

Wald, Bergwerk usw. des Nießbrauchs, so kann sowohl der Eigentümer als auch der Nießbraucher verlangen, daß das Maß der Nutzung und die Art der wirtschaftlichen Behandlung durch einen Wirtschaftsplan festgestellt werden. Tritt eine erhebliche Änderung der Umstände ein, so kann jeder Teil eine entsprechende Änderung des Wirtschaftsplanes verlangen. Die Kosten hat jeder Teil zur Hälfte zu tragen.

Das gleiche gilt, wenn ein Bergwerk oder eine andere auf Gewinnung von Bodenbestandteilen gerichtete Anlage Gegenstand des Nießbrauchs ist.

Erhaltung der Sache. Der Nießbraucher hat für die Erhaltung der Sache in ihrem wirtschaftlichen Bestände zu sorgen. Ausbesserungen und Erneuerungen liegen ihm nur insoweit ob, als sie zu der gewöhnlichen Unterhaltung der Sache gehören.

Inventar eines Grundstücks. Ist ein Grundstück samt Inventar Gegenstand des Nießbrauchs, so kann der Nießbraucher über die einzelnen Stücke des Inventars innerhalb der Grenzen einer ordnungsmäßigen Wirtschaft verfügen. Er hat für den gewöhnlichen Abgang sowie für die nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft ausscheidenden Stücke Ersatz zu beschaffen. Die von ihm angeschafften Stücke werden mit der Einverleibung in das Inventar Eigentum desjenigen, welchem das Inventar gehört.

Sicherheitsleistung. Wird durch das Verhalten des Nießbrauchers die Besorgnis einer erheblichen Verletzung der Rechte des Eigentümers begründet, so kann der Eigentümer Sicherheitsstellung verlangen.

Überschreitung. Macht der Nießbraucher einen Gebrauch von der Sache, zu dem er nicht befugt ist und setzt er den Gebrauch ungeachtet einer Abmachung des Eigentümers fort, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen. (Bei erheblicher Rechtsverletzung kann der Eigentümer die Anordnung einer Verwaltung verlangen.)

Verjährung. Die Ersatzansprüche des Eigentümers wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Sache sowie die Ansprüche des Nießbrauchers auf Ersatz von Verwendungen oder auf Gestaltung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren in 6 Monaten.

Übertragung. Der Nießbrauch ist nicht übertragbar. Die Ausübung des Nießbrauchs kann einem andern überlassen werden.

Beendigung des Nießbrauchs. Der Nießbrauch erlischt mit dem Tode des Nießbrauchers. Wird der Nießbrauch an einem Grundstück durch Rechtsgeschäft aufgehoben, so erstreckt sich die Aufhebung im Zweifel auf den Nießbrauch an dem Zubehör.

Nießbrauch an einem Vermögen.

Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt „Sachen“ nur als körperliche Gegenstände. In diesem Sinne ist Vermögen keine Sache, sondern eine Gesamtheit

B.

57

-jz

00

XII. Abschnitt. Rechtslehre.

von Sachen und Rechten, die an sich den sachrechtlichen Vorschriften nicht unterliegen. Es kann daher auch der Nießbrauch an dem einer Person gehörenden Vermögen nur in der Art begründet werden, daß der Berechtigte den Nießbrauch an den einzelnen, dem Vermögen zugehörigen Sachen erlangt. Für die Schulden einer Person haftet das Vermögen derselben. Auch der Nießbraucher muß diese Haftung insoweit gegen sich gelten lassen, als die Schulden vor der Bestellung des Nießbrauchs entstanden sind.

Der Nießbrauch an dem Vermögen einer Person kann nur in der Weise bestellt werden, daß der Nießbraucher den Nießbrauch an den einzelnen zu dem Vermögen gehörenden Gegenständen erlangt.

Beschränkte persönliche Dienstbarkeiten.

3. Titel. Der Unterschied zwischen den beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten und den Grunddienstbarkeiten besteht darin, daß die Berechtigung nicht mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden, sondern an eine bestimmte (natürliche oder juristische) Person angeknüpft ist.

Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, daß derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, berechtigt ist, das Grundstück in einzelnen Beziehungen zu benutzen oder daß ihm eine sonstige Befugnis zusteht, die den Inhalt einer Grunddienstbarkeit bilden kann.

Wohnungsrecht. Als beschränkte persönliche Dienstbarkeit kann auch das Recht bestellt werden, ein Gebäude oder einen Teil eines Gebäudes unter Ausschluß des Eigentümers als Wohnung zu benutzen. Der Berechtigte ist befugt, seine Familie sowie die zur standesgemäßen Bedienung und zur Pflege erforderlichen Personen in die Wohnung aufzunehmen. Ist das Recht auf einen Teil des Gebäudes beschränkt, so kann der Berechtigte, die zum gemeinschaftlichen Gebrauch der Bewohner bestimmten Anlagen und Einrichtungen mitbenutzen.

Sechster Abschnitt. Vorkaufsrecht.

Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, daß derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, dem Eigentümer gegenüber zum Vorkauf berechtigt ist. Das Vorkaufsrecht kann auch zu Gunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks bestellt werden.

Ein Bruchteil eines Grundstücks kann mit dem Vorkaufsrecht nur belastet werden, wenn er in dem Anteil eines Miteigentümers besteht.

Das Vorkaufsrecht kann auf das Zubehör erstreckt werden, das mit dem Grundstück verkauft wird. Im Zweifel ist anzunehmen, daß sich das Vorkaufsrecht auf dieses Zubehör erstrecken soll.

Das Vorkaufsrecht kann auch dann ausgeübt werden, wenn das Grundstück von dem Konkursverwalter aus freier Hand verkauft wird.

Ein zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines Grundstücks bestehendes Vorkaufsrecht kann nicht von dem Eigentum an diesem Grundstück getrennt werden. Ein zugunsten einer bestimmten Person bestehendes Vorkaufsrecht kann nicht mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden werden.

Siebenter Abschnitt. Reallasten.

Reallasten sind dingliche Belastungen eines Grundstücks. Es sind von dem Berechtigten wiederkehrende Leistungen aus dem belasteten Grundstück zu entrichten, wofür der Eigentümer während der Dauer seines Eigentums persönlich haftet.

Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, daß an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, wiederkehrende Leistungen aus dem Grundstück zu entrichten sind. (Reallast.)

Ein Bruchteil eines Grundstücks kann mit einer Reallast nur belastet werden, wenn er in dem Anteil eines Miteigentümers besteht.

Grundstückteilung. Wird das Grundstück des Berechtigten geteilt, so besteht die Reallast für die einzelnen Teile fort. Ist die Leistung teilbar, so bestimmen sich die Anteile der Eigentümer nach dem Verhältnis der Größe der Teile. Eine zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines Grundstücks bestehende Reallast kann nicht von dem Eigentum an diesem Grundstück getrennt werden.

Achter Abschnitt. Hypothek, Grundschule!, Rentenschuld.

1. Titel. Llypothek. Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, daß an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme zur Befriedigung wegen einer ihm zustehenden Forderung aus dem Grundstück zu zahlen ist.

Die Hypothek kann auch für eine künftige oder eine bedingte Forderung bestellt werden.

Ein Bruchteil eines Grundstücks kann mit einer Hypothek nur belastet werden, wenn er in dem Anteil eines Miteigentümers besteht.

Eintragung. Bei der Eintragung der Hypothek müssen der Gläubiger, der Geldbetrag der Forderung und, wenn die Forderung verzinslich ist, der Zinssatz, wenn andere Nebenleistungen zu entrichten sind, ihr Geldbetrag im Grundbuch angegeben werden; im übrigen kann zur Bezeichnung der Forderung auf die Eintragungsbewilligung Bezug genommen werden.

Bei der Eintragung der Hypothek für ein Darlehn einer Kreditanstalt, deren Satzung von der zuständigen Behörde öffentlich bekannt gemacht worden ist, genügt zur Bezeichnung der außer den Zinsen satzungsgemäß zu entrichtenden Nebenleistungen die Bezugnahme auf die Satzungen.

Hypothekenbrief. Über die Hypothek wird ein Hypothekenbrief erteilt. Die Erteilung des Briefes kann ausgeschlossen werden. Die Ausschließung kann auch nachträglich erfolgen. Zu der Ausschließung ist die Einigung des Gläubigers und des Eigentümers sowie die Eintragung in das Grundbuch erforderlich. (Spezielles in den §§ 873 Abs. 2, 876 u. 878 des B. G.-B.) Die Ausschließung der Erteilung des Briefes kann aufgehoben werden; die Aufhebung erfolgt in gleicher Weise wie die Ausschließung.

Der Gläubiger erwirbt, sofern nicht die Erteilung des Hypothekenbriefes ausgeschlossen ist, die Llypothek erst, wenn ihm der Brief von dem Eigen-

57*

tümer des Grundstücks übergeben wird. (Vorschriften über die Übergabe : § 929 Satz 2 und §§ 930 u. 931 des B. G.-B.)

Die Übergabe des Briefes kann durch Vereinbarung ersetzt werden, daß der Gläubiger berechtigt sein soll, sich den Brief von dem Grundbuchamt aushändigen zu lassen.

Haftung für Zinsen und Kosten. Kraft der Hypothek haftet das Grundstück auch für die gesetzlichen Zinsen der Forderung, sowie für die Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung.

Ist die Forderung unverzinslich oder ist der Zinssatz niedriger als 5 vom Hundert, so kann die Hypothek ohne Zustimmung der im Rang gleich oder nachstehenden Berechtigten dahin erweitert werden, daß das Grundstück für Zinsen bis zu 5 vom Hundert haftet. Zu einer Änderung der Zahlungszeit und des Zahlungsortes ist die Zustimmung dieser Berechtigten gleichfalls nicht erforderlich.

Haftung des Grundstücks. Die Hypothek erstreckt sich auf die von dem Grundstück getrennten Erzeugnisse und sonstigen Bestandteile, soweit sie nicht mit der Trennung (§§ 954 bis 957 des B. G.-B.) in das Eigentum eines anderen als des Eigentümers oder des Eigenbesitzers des Grundstücks gelangt sind, sowie auf das Zubehör des Grundstücks mit Ausnahme der Zubehörstücke, welche nicht in das Eigentum des Grundstücks gelangt sind.

Erzeugnisse und sonstige Bestandteile des Grundstücks, sowie Zubehörstücke werden von der Haftung frei, wenn sie veräußert und vqn dem Grundstück entfernt werden, bevor sie zugunsten des Gläubigers in Beschlag ge-nommen worden sind.

Erfolgt die Veräußerung vor der Entfernung, so kann sich der Erwerber dem Gläubiger gegenüber nicht darauf berufen, daß er in Ansehung der Hypothek im guten Glauben gewesen ist. Entfernt der Erwerber die Sache von dem Grundstück, so ist eine vor der Entfernung erfolgte Beschlagnahme ihm gegenüber nur wirksam, wenn er bei der Entfernung in Ansehung der Beschlagnahme nicht im guten Glauben ist.

Miet- und Pachtzinsforderung. Ist das Grundstück vermietet oder verpachtet, so erstreckt sich die Hypothek auf die Miet- oder Pachtforderung.

Gebäudeversicherung. Ist ein Gebäude versichert, so kann der Versicherer die Versicherungssumme mit Wirkung gegen den Hypothekengläubiger an den Versicherten erst zahlen, wenn er oder der Versicherte den Eintritt des Schadens dem Hypothekengläubiger angezeigt hat und seit dem Empfange der Anzeige ein Monat verstrichen ist. Der Hypothekengläubiger kann bis zum Ablauf der Frist dem Versicherer gegenüber der Zahlung widersprechen. Die Anzeige darf unterbleiben, wenn sie untunlich ist.

Zugeschriebene Grundstücke. Wird ein Grundstück einem anderen Grundstück im Grundbuche zugeschrieben, so erstrecken sich die an diesem Grundstück bestehenden Hypotheken auf das zugeschriebene Grundstück. Rechte, mit denen das zugeschriebene Grundstück belastet ist, gehen diesen Hypotheken im Range vor.

Gesamthypothek. Besteht für eine Forderung eine Hypothek an

mehreren Grundstücken (Gesamthypothek), so haftet jedes Grundstück für die ganze Forderung. Der Gläubiger kann die Befriedigung nach seinem Belieben aus jedem der Grundstücke ganz oder zu einem Teile suchen. Er ist auch berechtigt, den Betrag der Forderung auf die einzelnen Grundstücke in der Weise zu verteilen, daß jedes Grundstück nur für den zugeteilten Betrag haftet.

Kündigung der Hypothek. Hängt die Fälligkeit der Forderung von einer Kündigung ab, so ist die Kündigung für die Hypothek nur wirksam, wenn sie von dem Gläubiger dem Eigentümer oder von dem Eigentümer dem Gläubiger erklärt wird. Zugunsten des Gläubigers gilt derjenige, welcher im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, als der Eigentümer.

Urkunden. Der Eigentümer kann gegen Befriedigung des Gläubigers die Aushändigung des Hypothekenbriefes und der sonstigen Urkunden verlangen, die zur Berichtigung des Grundbuchs oder zur Löschung der Hypothek erforderlich sind.

Befriedigung aus dem Grundstück. Die Befriedigung des Gläubigers aus dem Grundstück und den Gegenständen, auf die sich die Hypothek erstreckt, erfolgt im Wege der Zwangsvollstreckung.

Übertragung. Mit der Übertragung der Forderung geht die Hypothek auf den neuen Gläubiger über. Die Forderung kann nicht ohne die Hypothek, die Hypothek nicht ohne die Forderung übertragen werden.

Abtretung. Zur Abtretung der Forderung ist Erteilung der Abtretungserklärung in schriftlicher Form und die Übergabe des Hypothekenbriefes erforderlich. Die schriftliche Form der Abtretungserklärung kann dadurch ersetzt werden, daß die Abtretung in das Grundbuch eingetragen wird.

Auf den Schuldner übergehende Hypothek. Befriedigt der persönliche Schuldner den Gläubiger, so geht die Hypothek insoweit auf ihn über, als er von dem Eigentümer oder einem Rechtsvorgänger des Eigentümers Ersatz verlangen kann. Ist dem Schuldner nur teilweise Ersatz zu leisten, so kann der Eigentümer die Hypothek, soweit sie auf ihn übergegangen ist, nicht zum Nachteil der Hypothek des Schuldners geltend machen.

Der Befriedigung des Gläubigers steht es gleich, wenn sich Forderung und Schuld in einer Person vereinigen.

Aufhebung der Hypothek. Zur Aufhebung der Hypothek durch Rechtsgeschäft ist die Zustimmung des Gläubigers erforderlich. Die Zustimmung ist dem Grundbuchamt oder dem Gläubiger gegenüber zu erklären. Sie ist unwiderruflich.

Sicherheitshypothek. Eine Hypothek kann in der Weise bestellt werden, daß das Recht des Gläubigers aus der Hypothek sich nur nach der Forderung bestimmt und der Gläubiger sich zum Beweise der Forderung nicht auf die Eintragung berufen kann. Die Hypothek muß im Grundbuch als Sicherheitshypothek bezeichnet werden. Die Erteilung des Hypothekenbriefes ist ausgeschlossen.

Für die Forderung aus einer Schuldverschreibung auf den Inhaber, aus einem Wechsel oder aus einem anderen Papier, das durch Indossament übertragen werden kann, kann nur eine Sicherheitshypothek bestellt werden.

Eine Hypothek kann in der Weise bestellt werden, daß nur der Höchstbetrag, bis zu dem das Grundstück haften soll, bestimmt, im übrigen die Feststellung der Forderung Vorbehalten wird. Der Höchstbetrag muß in das Grundbuch eingetragen werden. Bei einer verzinslichen Forderung werden die Zinsen in den Höchstbetrag eingerechnet. Die Hypothek gilt als Sicherheitshypothek, auch wenn sie im Grundbuch nicht als solche eingetragen ist.

2. Titel. Grundschuld. Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, daß an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundbuch zu zahlen äst. (Grundschuld.) Die Belastung kann auch in der Weise erfolgen, daß Zinsen von der Geldsumme sowie andere Nebenleistungen aus dem Grundbuch zu entrichten sind.

Rentenschuld. Eine Grundschuld kann in der Weise bestellt werden, daß in regelmäßig wiederkehrenden Terminen eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen ist. (Rentenschuld.) Bei Bestellung der Rentenschuld muß der Betrag bestimmt werden, durch dessen Zahlung die Rentenschuld abgelöst werden kann. Die Ablösungssumme muß im Grundbuch angegeben werden.

Das Recht zur Ablösung steht dem Eigentümer zu.

Neunter Abschnitt. Pfandrecht an beweglichen Sachen und an Rechten.

Pfandrecht. Eine bewegliche Sache kann zur Sicherung einer Forderung in der Weise belastet werden, daß der Gläubiger berechtigt ist, Befriedigung aus der Sache zu suchen. (Pfandrecht.) Das Pfandrecht kann auch für eine künftige oder eine bedingte Forderung bestellt werden.

Das Pfandrecht erstreckt .sich auf die Erzeugnisse, die von dem Pfände getrennt werden.

Nutzungspfand. Das Pfandrecht kann in der Weise bestellt werden, daß der Pfandgläubiger berechtigt ist, die Nutzungen des Pfandes zu ziehen. Die Befriedigung des Pfandgläubigers aus dem Pfände erfolgt durch

Verkauf.

Rechtsgeschäft. Zur Aufhebung des Pfandrechts durch Rechtsgeschäft genügt die Erklärung des Pfandgläubigers gegenüber dem Verpfänder oder dem Eigentümer, daß er das Pfandrecht aufgebe.

Pfandrecht an Rechten. Gegenstand des Pfandrechts kann auch ein Recht sein.

B. Die Gewerbeordnung für das Deutsehe Reich.

Titel I. Allgemeine Bestimmungen.

Der Betrieb eines Gewerbes ist, soweit die Gewerbeordnung nicht Ausnahmen oder Beschränkungen ergibt, jedermann gestattet, wobei eine Unterscheidung zwischen Stadt und Land hinsichtlich des Gewerbebetriebes und seiner Ausdehnung nicht besteht.

Das Geschlecht begründet in Beziehung auf die Befugnis zum selbständigen Gewerbebetrieb keinen Unterschied. (Heirat der Frau ändert daran nichts.)

Von dem Besitz des Bürgerrechts ist die Zulassung zum Gewerbebetrieb nicht abhängig.

Titel II. Stehender Gewerbebetrieb.

Wer den Betrieb eines stehenden Gewerbes anfängt, muß der zuständigen Behörde hiervon Anzeige machen. Stehende Gewerbebetriebe sind solche, bei denen kein Umherziehen stattfindet. Die Behörde bescheinigt innerhalb dreier Tage den Empfang der Anzeige.

Wenn zu einem Gewerbe eine besondere Genehmigung erforderlich, aber nicht eingeholt war, kann die Betriebsfortsetzung polizeilich verhindert werden.

Anlagen, die einer besonderen Genehmigung bedürfen. Hierzu

gehören:

Schießpulverfabriken, Anlagen zu Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zündstoffen, Gasbereitungs- und Gasbewahrungsanstalten, Anstalten zur Destillation von Erdöl, Anlagen zur Bereitung von Braunkohlenteer und Koks, sofern sie außerhalb der Gewinnungsorte errichtet werden, Glas- und Rußhütten, Anlagen zur Herstellung von Zement, gebranntem Kalk, entwässertem Gips, Ziegelsteinen und anderen Tonwaren. Anlagen zur Gewinnung roher Metalle, Röstöfen, Metallgießereien (Tiegelgießereien usw.), Hammerwerke, chemische Fabriken aller Art, Schnellbleichen, Firnissiedereien, Stärkefabriken (mit Ausnahme von Fabriken zur Bereitung von Kartoffelstärke), Stärkesyrupfabriken, Wachstuch-, Darmsaiten-, Dachpappen- und Dachfilzfabriken, Leim-, Tran- und Seifensiedereien, Knochenbrennereien, Knochendarren, Knochenkochereien und Knochenbleichen, Zubereitungsanstalten für Tierhaare, Talgschmelzen, Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien, Pou-dretten- und Düngpulverfabriken. Stauanlagen für Wassertriebwerke (hierzu sind auch die Bestimmungen der landesgesetzlichen Vorschriften anzuwenden), Hopfen-, Schwefel dörren, Asphaltkochereien und Pechsiedereien (soweit sie außerhalb der Gewinnorte angelegt werden sollen), Strohpapierstoff-Fabriken, Darmzubereitungsanstalten, Fabriken, in welchen Dampfkessel oder andere Blechgefäße durch Vernieten hergestellt werden, Kalifabriken und Anstalten zum Imprägnieren von Holz mit erhitzten Teerölen, Kunstwollefabriken, Anlagen zur Herstellung von Zelluloid und Degrasfabriken, die Fabriken, in denen Röhren aus Blech durch Vernieten hergestellt werden, sowie die Anlagen zur Erbauung eiserner Schiffe, zur Herstellung eiserner Brücken oder sonstiger eiserner Baukonstruktionen, die Anlagen zur Destillation oder Verarbeitung von Teer- und Teerwasser, die Anlagen, in welchen aus Holz oder ähnlichem FAsermaterial auf chemischem Wege Papierstoff (Zellulosefabriken) oder in welchen Albuminpapier hergestellt wird. Die Anstalten zum Trocknen und Einsalzen ungegerbter Tierfelle, sowie die Ver-bleiungs-, Verzinnungs- und Verzinkungsanstalten, die Anlagen zur Herstellung von Gußstahlkugeln mittels Kugelschrotmühlen (Kugelfräsmaschinen), die Anlagen zur Herstellung von Zündschnüren und elektrischen Zündern.

Werden keine Einwendungen gemacht, so prüft die Behörde, ob die Anlage erhebliche Gefahren, Nachteile oder Belästigungen für das Publikum herbeiführen könne. Die Prüfung erstreckt sich auf die Beachtung der bau-, feuer- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften, auf die gegen Gefahr für Gesundheit und Leben der Arbeiter erforderlichen Schutzmaßregeln. Die Genehmigung kann versagt oder auch nur unter Bedingungen erteilt werden.

Gegen den Bescheid ist Rekurs an die nächstvorgesetzte Behörde zulässig, muß aber binnen 14 Tagen mit Gründen versehen eingereicht werden.

Zur Anlage von Dampf kesseln ist die Genehmigung der nach den Landesgesetzen zuständigen Behörde erforderlich. Bevor der Kessel in Betrieb genommen wird, ist zu untersuchen, ob die Ausführung von Bestimmungen der erteilten Genehmigung entspricht. Wer vor Erlang einer hierauf bezüglichen Bescheinigung den Betrieb beginnt, wird mit Geldstrafe bis zu 300 M. oder im Unvermögensfall mit Haft bestraft.

Die Errichtung.oder Verlegung solcher Anlagen, deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusch verbunden ist, muß, sofern sie nicht schon nach den obigen Vorschriften der Genehmigung bedarf, der Ortspolizeibehörde angezeigt werden. Solche Anlagen in der Nähe von Schulen, Kirchen, Krankenhäusern, Heilanstalten, öffentlichen Gebäuden bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

Kehrbezirke für Schornsteinfeger.

Die Landesgesetze können die Errichtung von Kehrbezirken für Schornsteinfeger gestatten, jedoch ist, wo Kehrbezirke bestehen oder eingerichtet werden, die höhere Verwaltungsbehörde, soweit nicht Privatrechte entgegenstehen, befugt, die Kehrbezirke aufzuheben oder zu verändern, ohne daß deshalb den Bezirksschornsteinfegern ein Widerspruchsrecht oder ein Anspruch auf Entschädigung zusteht.

Umfang, Ausübung und Verlust der Gewerbebefugnisse.

Wer die Befugnis zum selbständigen Betrieb eines Gewerbes besitzt, hat das Recht, in beliebiger Zahl Gesellen, Gehilfen, Arbeiter und, soweit die Vorschriften des Gesetzes nicht entgegenstehen, Lehrlinge anzunehmen. Das Gewerbe darf auch außerhalb des Gemeindebezirkes der gewerblichen Niederlassung ausgeübt werden.

Eine gewerbliche Niederlassung gilt als nicht vorhanden, wenn der Gewerbetreibende im Inlande ein zu dauerndem Gebrauch eingerichtetes, beständig, aber doch in regelmäßiger Wiederkehr von ihm benutztes Lokal für den Betrieb seines Gewerbes nicht besitzt.

Die Befugnisse zum stehenden Gewerbebetriebe können durch Stellvertreter ausgeübt werden; diese müssen jedoch den für das in Rede stehende Gewerbe insbesondere vorgeschriebenen Erfordernissen genügen.

Nach dem Tode des Gewerbetreibenden darf das Gewerbe für Rechnung der Witwe während des Witwenstandes pder, wenn minderjährige Erben

vorhanden sind, für deren Rechnung durch einen Stellvertreter, der den vorgeschriebenen Erfordernissen genügt, betrieben werden. (Für einzelne Gewerbe besondere Vorschriften.) Dasselbe gilt während der Dauer einer Kuratel- oder Nachlaßregulierung.

Betriebsuntersagung.

Wegen überwiegender Nachteile und Gefahren für das Gemeinwohl kann die fernere Benutzung einer jeden gewerblichen Anlage durch die höhere Verwaltungsbehörde jederzeit untersagt werden (Besitzer erhält alsdann für nachweislichen Schaden Ersatz). Rekurs zulässig, wegen Entschädigung steht der Rechtsweg offen. Ausgeschlossen ist eine Entschädigung, wenn bei Ge nehmigung Vorbehalten wurde, diese ohne Entschädigung zu widerrufen.

Titel VI.

Innungen, Innungsausschüsse, Handwerkskammern, Innungsverbände.

Innungen.

a) Allgemeine Vorschriften.

Diejenigen, welche ein Gewerbe selbständig betreiben, können zur Förderung der gemeinsamen gewerblichen Interessen zu einer Innung zusammentreten.

Aufgabe der Innungen ist:

1.    Pflege des Gemeingeistes sowie die Aufrechterhaltung und Stärkung der Standesehre unter den Innungsmitgliedern;

2.    die Förderung eines gedeihlichen Verhältnisses zwischen Meistern und Gesellen (Gehilfen) sowie die Fürsorge für das Herbergswesen und den Arbeitsnachweis;

3.    die nähere Regelung des Lehrlingswesens und die Fürsorge für die technische, gewerbliche und sittliche Ausbildung der Lehrlinge (vorbehaltlich der später folgenden Bestimmungen über das Lehrlings wesen);

4.    Entscheidung von Streitigkeiten (siehe Gewerbegerichtsgesetz vom 29. Juli 1890, Reichsgesetzbl. S. 141 und § 53a des Krankenversicherungsgesetzes, Reichsgesetzbl. 1892, S. 379) zwischen den Innungsmitgliedern und ihren Lehrlingen.

Die Innungen sind befugt, ihre Wirksamkeit auf andere, den Innungsmitgliedern gemeinsame gewerbliche Interessen als die vorstehend bezeichneten auszudehnen. Insbesondere steht ihnen zu:

1.    Veranstaltungen zur Förderung der gewerblichen, technischen und sittlichen Ausbildung der Meister, Gesellen (Gehilfen) und Lehrlinge zu treffen, insbesondere Schulen zu unterstützen, zu errichten und zu leiten sowie über die Benutzung und den Besuch der von ihnen errichteten Schulen Vorschriften zu erlassen;

2.    Gesellen- und Meisterprüfungen zu veranstalten und über die Prüfungen Zeugnisse auszustellen;

3.    zur Unterstützung ihrer Mitglieder und deren Angehörigen, ihrer

Gesellen (Gehilfen), Lehrlinge und Arbeiter in Fällen der Krankheit, des Todes, der Arbeitsunfähigkeit oder sonstiger Bedürftigkeit Kassen zu errichten;

4.    Schiedsgerichte zu errichten, welche berufen sind, Streitigkeiten zwischen den Innungsmitgliedern und ihren Gesellen (Gehilfen) und Arbeitern an Stelle der sonst zuständigen Behörde zu entscheiden;

5.    zur Förderung des Gewerbebetriebes der Innungsmitglieder einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb einzurichten.

Der Bezirk, für welchen eine Innung errichtet wird, soll in der Regel nicht über den Bezirk der höheren Verwaltungsbehörde, in welchem die Innung ihren Sitz nimmt, hinausgehen. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Landes-Zentralbehörde.

Bei der Errichtung ist der Innung ein Name zu geben, welcher von dem aller anderen, an demselben Orte oder in derselben Gemeinde befindlichen Innungen verschieden ist.

Die Aufgaben der Innung, die Einrichtung ihrer Verwaltung und die Rechtsverhältnisse ihrer Mitglieder sind, soweit das Gesetz nicht darüber bestimmt, durch das Statut zu regeln.

Dasselbe muß Bestimmungen treffen über:

1.    Namen, Sitz und Bezirk der Innung, sowie die Gewerbszweige, für welche die Innung errichtet ist;

2.    die Aufgaben der Innung sowie die dauernden Einrichtungen zur Erfüllung dieser Aufgaben, insbesondere hinsichtlich der Regelung des Lehrlingswesens;

3.    Aufnahme, Austritt und Ausschließung der Mitglieder;

4.    die Rechte und Fflichten der Mitglieder, insbesondere der Maßstab,

»    nach welchem die Mitgliederbeiträge erhoben werden;

5.    die Bildung des Vorstandes, der Umfang seiner Befugnisse und die Formen seiner Geschäftsführung;

6.    die Zusammensetzung und Berufung der Innungsversammlung, das Stimmrecht in derselben, die Art der Beschlußfassung und, sofern die InnungsVersammlung aus Vertretern besteht, die Zahl und die Wahl der Vertreter;

7.    die Beurkundung der Beschlüsse der Innungs Versammlung und des Vorstandes;

8.    die Aufstellung und Brüfung der Jahresrechnung;

9.    die Bildung und die Geschäftsführung des Gesellenausschusses;

10.    die Überwachung der Beobachtung der für die Beschäftigung der Gesellen (Gehilfen), Lehrlinge und Arbeiter, den Besuch der Fortbildungsoder Fachschule und die Regelung des Lehrlingswesens erlassenen Bestimmungen;

11.    die Bildung des Organs und das Verfahren zur Entscheidung der Streitigkeiten zwischen den Innungsmitgliedern und ihren Lehrlingen;

12.    die Voraussetzungen und die Form der Verhängung von Ordnungsstrafen ;

13.    die Voraussetzungen und die Form einer Abänderung des Statuts und den Erlaß und die Abänderung der Nebenstatuten;

14.    die Voraussetzungen und die Form der Auflösung der Innung;

15.    die öffentlichen Blätter, in welchen die Bekanntmachungen der Innung zu erfolgen haben.

Das Statut darf keine Bestimmung enthalten, welche mit den in diesem Gesetze bezeichneten Aufgaben der Innung nicht in Verbindung steht oder gesetzlichen Vorschriften zuwiderläuft.

Bestimmungen über Unterstützungen der Mitglieder und andere, sowie über Schiedsgerichte und Förderungen des Gewerbebetriebes dürfen nicht in das Innungsstatut aufgenommen werden.

Das Innungsstatut bedarf der Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde desjenigen Bezirkes, in welchem die Innung ihren Sitz nimmt. (Einreichung durch die Aufsichtsbehörde.)

Die Genehmigung ist zu versagen:

1.    wenn das Innungsstatut den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht;

2.    wenn die durch das Innungsstatut vorgesehene Begrenzung des Innungsbezirkes die erforderliche Genehmigung nicht erhalten hat.

Außerdem darf die Genehmigung nur versagt werden, wenn in dem durch das Innungsstatut vorgesehenen Innungsbezirke für die gleichen Gewerbe eine Innung bereits besteht.

Abänderungen des Innungsstatuts unterliegen den gleichen Vorschriften.

Die Innungen können unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. Für ihre Verbindlichkeiten haftet den Gläubigern nur ihr Vermögen.

Als Innungsmitglieder können nur auf genommen werden:

1.    Diejenigen, welche ein Gewerbe, für welches die Innung errichtet ist, in dem Innungsbezirke selbständig betreiben;

2.    diejenigen, welche in einem dem Gewerbe angehörenden Großbetrieb als Werkmeister oder in ähnlicher Stellung beschäftigt sind;

3.    diejenigen, welche in dem Gewerbe als selbständige Gewerbetreibende oder als Werkmeister oder in ähnlicher Stellung tätig gewesen sind, diese Tätigkeit aber aufgegeben haben und eine andere gewerbliche Tätigkeit nicht ausüben;

4.    die in landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieben gegen Entgelt beschäftigten Handwerker.

Andere Personen können als Ehrenmitglieder aufgenommen werden.

Von der Ablegung einer Prüfung kann die Aufnahme nur abhängig gemacht werden, wenn Art und Umfang durch das Statut geregelt sind; die Prüfung darf nur den Nachweis der Befähigung zur selbständigen Ausführung der gewöhnlichen Arbeiten des Gewerbes bezwecken.

Ist die Aufnahme von der Zurücklegung einer Lehrlings- oder Gesellenzeit oder von der Ablegung einer Prüfung abhängig gemacht, so ist eine Ausnahme von der Erfüllung dieser Anforderungen nur unter bestimmten,

im Statut festgestellten Voraussetzungen zulässig. Von einem Aufnahmesuchenden;, welcher bereits vor einer anderen Innung desselben Gewerbes eine Aufnahmeprüfung bestanden hat, kann eine solche nicht nochmals verlangt werden.

Gewerbetreibenden, welche den gesetzlichen und statutarischen Anforderungen entsprechen, darf die Aufnahme in die Innung nicht versagt werden.

Von der Erfüllung der gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen kann zugunsten einzelner nicht abgesehen werden.

Der Austritt aus der Innung, wenn das Innungsstatut eine vorherige Anzeige darüber nicht verlangt, ist am Schlüsse jedes Rechnungsjahres

gestattet.

Ausscheidende Mitglieder verlieren die Ansprüche an das Innungsvermögen und, soweit nicht statutarisch abweichende Bestimmungen getroffen sind, an die von der Innung errichteten Nebenklassen; sie bleiben zur Zahlung derjenigen Beiträge verpflichtet, deren Umlegung am Tage ihres Austritts bereits erfolgt war. Vertragsmäßige Verbindlichkeiten, welche sie der Innung gegenüber eingegangen sind, werden durch den Austritt nicht berührt.

Durch Statut kann für Todesfälle der Witwe oder dem Stellvertreter das Stimmrecht eingeräumt werden.

Den Innungsmitgliedern darf die Verpflichtung zu Handlungen und Unterlassungen, welche mit den Innungsaufgaben nicht in Verbindung stehen, nicht auferlegt werden.

Die Innungen sind befugt, für die Benutzung der von ihnen getroffenen Einrichtungen, Fachschulen, Herbergen, Arbeitsnachweis und dgl. Gebühren zu erheben.

Die aus der Errichtung und der Tätigkeit der Innungen und ihres Gesellenausschusses erwachsenden Kosten, soweit sie aus den Erträgen des vorhandenen Vermögens oder aus sonstigen Einnahmen keine Deckung finden, sind von den Innungsmitgliedern aufzubringen.

Streitigkeiten wegen Entrichtung von Beiträgen und Gebühren entscheidet die Aufsichtsbehörde. (Entscheidung bei der höheren Verwaltungsbehörde anfechtbar, aber Entscheidung derselben endgültig.)

Einnahmen und Ausgaben der Innung. Bestände sind nach den §§ 1807 und 1808 des B. G.-B. anzulegen.

Die Innung bedarf der Genehmigung bei:

1.    dem Erwerb, der Veräußerung oder der dinglichen Belastung von Grundeigentum;

2.    Anleihen, sofern ihr Betrag nicht nur zur vorübergehenden Aushilfe dient und aus den Überschüssen der laufenden Einnahmen über die Ausgaben einer Voranschlagsperiode zurückerstattet werden kann;

3.    der Veräußerung von Gegenständen, welche einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder Kunstwert haben.

Auf Innungskrankenkassen findet § 73 des Krankenversicherungsgesetzes Anwendung, auch die §§ 34 bis 38, 45 Abs. 5, 47 Abs. 3—6 der Gewerbeordnung.

Es kann jedoch die Kassenverwaltung ausschließlich den Gesellen (Gehilfen) und Arbeitern übertragen und unter der Voraussetzung, daß die Innungsmitglieder die Hälfte der Kassenbeiträge aus eigenen Mitteln bestreiten, beschlossen werden, daß der Vorsitzende sowie die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes und der Generalversammlung von der Innung zu bestellen sind.

Die Innungsschiedsgerichte müssen mindestens aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern bestehen, letztere und deren Stellvertreter sind zur Hälfte aus den Innungsmitgliedern, zur Hälfte aus den bei ihnen beschäftigten Gesellen (Gehilfen) und Arbeitern zu entnehmen. Die ersteren sind von der Innungsversammlung, die letzteren von den Gesellen (Gehilfen) und Arbeitern zu wählen.

Der Vorsitzende wird von der Aufsichtsbehörde bestimmt. (Derselbe braucht der Innung nicht anzugehören.)

Die Beisitzer erhalten Vergütung der baren Auslagen und Entschädigung für Zeitversäumnis.

Sind Wahlen nicht zustande gekommen oder verweigern die Gewählten die Dienstleistung, so hat die Aufsichtsbehörde die Beisitzer aus der Zahl der wählbaren Innungsmitglieder, Gesellen (Gehilfen) und Arbeiter zu ernennen.

Die Entscheidungen der Innung und des Innungsschiedsgerichts sind schriftlich abzufassen; sie gehen in Rechtskraft über, wenn nicht binnen einer Notfrist von einem Monat eine Partei Klage bei dem ordentlichen Gericht erhebt.

Aus Vergleichen, welche nach Erhebung der Klage vor der Innung oder dem Innungsschiedsgericht geschlossen sind, findet Zwangsvollstreckung statt.

Die Angelegenheiten der Innung werden von der InnungsVersammlung und vom Vorstande wahrgenommen. (Bildung von Ausschüssen statthaft.) Wahl des Vorstandes vermittelst geheimer Wahl (Wahl durch Zuruf statthaft, wenn niemand widerspricht).

Die Innungen werden durch den Vorstand gerichtlich und außergerichtlich vertreten, auch hinsichtlich solcher Geschäfte und Rechtshandlungen, zu denen Spezialvollmacht erforderlich ist.

Die Mitglieder des Vorstandes haften für pflichtgemäße Verwaltung wie Vormünder ihren Mündeln.

Der Vorstand ist berechtigt, bei Verstößen gegen statutarische Vorschriften Ordnungsstrafen, insbesondere Geldstrafen bis zu 20 Mark zu verhängen. (Betrag fließt in die Innungskasse, Beschwerden entscheidet die Aufsichtsbehörde.)

Die Innungsversammlung beschließt über alle Innungsangelegenheiten, soweit deren Wahrnehmung nicht dem Vorstande obliegt.

Der Innungsversammlung muß Vorbehalten werden:

1.    Feststellung des Haushaltungsplanes;

2.    Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung;

3.    Bewilligung von Ausgaben, welche im Haushaltungsplan nicht angegeben sind;

4.    Verfolgung von Ansprüchen, welche der Innung gegen Vorstandsmitglieder aus deren Amtsführung erwachsen, durch Beauftragte;

5.    Erlaß von Vorschriften zur näheren Regelung des Lehrlingswesens.

6.    Beschlußfassung über:

a)    Den Erwerb, die Veräußerung oder dingliche Belastung von Grundeigentum;

b)    Veräußerung von Gegenständen, welche einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder Kunstwert haben;

c)    Aufnahme von Anleihen.

7.    Die Wahl der Mitglieder der Organe zur Entscheidung von Streitigkeiten der Innungsmitglieder mit den Lehrlingen;

8.    Wahl der Prüfungsausschußmitglieder, soweit sie aus der Zahl der Innungsmitglieder zu entnehmen sind ;

9.    Beschlußfassung über Statutenabänderung und Errichtung und Abänderung von Nebenstatuten und

10. über Auflösung der Innung.

Berechtigt zur W'Mhl der Vertreter und Stimmberechtigten sind nur volljährige Mitglieder mit Ausnahme derjenigen, die nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind oder durch gerichtliche Anordnungen in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind.

Zu Mitgliedern des Vorstandes und der Ausschüsse sind nur Innungsmitglieder wählbar, welche zum Amt eines Schöff en fähig sind (§§ 31 und 32 des Gerichtsverfassungs-Gesetzes.) Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit der Wahl sind nur binnen 4 Wochen zulässig. (Endgültiger Entscheid durch die Aufsichtsbehörde.)

Die Mitglieder der Vorstände, Prüfungsausschüsse, Gesellenausschüsse, Organe zur Entscheidung von Streitigkeiten verwalten ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich. (Für bare Auslagen und Entschädigung für Zeitverlust kann Ersatz geleistet werden.)

Die Innungen sind befugt, durch Beauftragte die Befolgung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften in den zur Innung gehörenden Betrieben zu überwachen und von der.' Einrichtung der Betriebsräume und der für die Unterkunft der Lehrlinge bestimmten Räume Kenntnis zu nehmen. Der Betriebsunternehmer kann, falls er eine Schädigung seiner Geschäftsinteressen durch die Besichtigung befürchtet, Besichtigung durch einen anderen Sachverständigen beanspruchen.

Auf Räume, welche Bestandteile landwirtschaftlicher oder fabrikmäßiger Betriebe sind, finden die vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung.

Die bei den Innungsmitgliedern beschäftigten Gesellen (Gehilfen) nehmen an der Erfüllung der Aufgaben und der Verwaltung teil. Sie wählen den Gesellenausschuß.

Die nähere Regelung hat mit der Maßgabe zu erfolgen, daß

1.    bei der Beratung und Beschlußfassung des Vorstandes mindestens ein Mitglied des Gesellenausschusses stimmberechtigt zugelassen wird;

2.    bei Beratung und Beschlußfassung der Innungsversammlung seine sämtlichen Mitglieder stimmberechtigt zugelassen werden;

3. bei der Verwaltung und Einrichtung, für welche die Gesellen (Gehilfen) Aufwendungen zu machen haben, abgesehen von der Person des Vorsitzenden, Gesellen, welche vom Gesellenausschusse gewählt werden, in gleicher Zahl zu beteiligen sind wie die Innungsmitglieder.

Wählbar sind nur volljährige Gesellen (Gehilfen) im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte. Für die Mitglieder des Gesellenausschusses sind Ersatzmänner zu wählen. Gewählte Gesellen behalten, auch wenn sie nicht mehr bei Innungsmitgliedern beschäftigt sind, die Mitgliedschaft noch während dreier Monate seit dem Austritt aus der Beschäftigung der Innungsmitglieder.

Die Innungen unterliegen der Aufsicht der unteren Verwaltungsbehörde, die gegebenenfalles einen gerichtlichen Vertreter bestellen kann. Sie entscheidet über Streitigkeiten über Aufnahme und Ausschließung der Mitglieder, über Wahlen zu den Innungsämtern, über Rechte und Pflichten der Inhaber der Ämter, unbeschadet der Rechte Dritter.

Sie hat das Recht, einen Vertreter zu den Prüfungen zu entsenden. Sie beruft und leitet die Innungsversammlung, wenn der Innungsvorstand dieselbe zu berufen sich weigert.

Statutenabänderungen, Auflösung der Innung können nur im Beisein eines Vertreters der Aufsichtsbehörde stattfirtden.

Beschwerden gegen die Anordnungen und Entscheidungen der Aufsichtsbehörde sind binnen 4 Wochen zulässig.

Die Schließung der Innung kann erfolgen (durch die höhere Verwaltungsbehörde) :

1.    wenn sich ergibt, daß die Genehmigung hätte versagt werden müssen und eine Statutenänderung innerhalb einer zu setzenden Frist nicht bewirkt wird;

2.    wenn die Innung wiederholter Aufforderungen ungeachtet die Erfüllung der ihr gesetzten Aufgaben vernachlässigt;

3.    wenn die Innung sich gesetzwidriger Handlungen oder Unterlassungen schuldig macht, durch welche das Gemeinwohl gefährdet wird, oder wenn sie andere als die gesetzlich zulässigen Zwecke verfolgt;

4.    wenn die Mitgliederzahl so weit zurückgeht, daß die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben dauernd gefährdet erscheint.

Vom Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung ab bleiben die Mitglieder für solche Zahlungen haftbar, zu welchen sie für den P'all eigenen Ausscheidens verpflichtet sind.

Den E^nterstützungskassen können bei Auflösung der Innung seitens der höheren Verwaltungsbehörde Korporationsrechte verliehen werden (ausgeschlossen die unter § 73 des Krankenversicherungsgesetzes fallenden Unterstützungskassen).

Aus dem Vermögen sind zunächst vorhandene Schulden zu decken. Keinem Anspruchsberechtigten darf mehr als der Gesamtbetrag der von ihm geleisteten Beiträge ausgezahlt werden. Der Rest des Vermögens wird zur Benutzung für gewerbliche Zwecke überwiesen.

Statuten und Nebenstatuten, Bescheinigungen über Legitimation der Vor-

stände, Ausfertigung der Vollmachten der Beauftragten sind Stempel- und kostenfrei.

b) Zwangsinnungen.

Zur Wahrung der gemeinsamen gewerblichen Interessen der Handwerker gleicher oder verwandter Art ist durch die höhere Verwaltungsbehörde auf Antrag Beteiligter anzuordnen, daß innerhalb eines bestimmten Bezirks sämtliche Gewerbetreibende, welche das gleiche Handwerk oder verwandte Gewerbe ausüben, einer neu zu errichtenden Innung (Zwangsinnung) als Mitglieder anzugehören haben, wenn

1.    die Mehrheit der beteiligten Gewerbetreibenden der Einführung des Beitrittszwanges zustimmt,

2.    der Bezirk der Innung so abgegrenzt ist, daß kein Mitglied durch die Entfernung seines Wohnortes vom Sitze der Innung behindert wird, am Genossenschaftsleben teilzunehmen und die Innungseinrichtungen zu benutzen, und

3.    die Zahl der im Bezirke vorhandenen beteiligten Handwerker zur Bildung einer leistungsfähigen Innung ausreicht.

Das Statut ist in geeigneter Weise zur Kenntnis der Beteiligten zu

bringen.

Als Mitglieder gehören der Innung alle diejenigen an, welche das Gewerbe, wofür die Innung errichtet ist, als stehendes Gewerbe selbständig betreiben. Ausgenommen sind:

1.    diejenigen, welche das Gewerbe fabrikmäßig betreiben;

2.    im Falle die Innung für solche Gewerbe errichtet ist, deren Inhaber Gesellen oder Lehrlinge halten, diejenigen, welche der Regel nach weder Gesellen noch Lehrlinge halten.

Die Innung darf ihre Mitglieder in der Festsetzung der Preise ihrer Waren oder Leistungen oder in der Annahme von Kunden nicht beschränken. Entgegenstehende Beschlüsse sind ungültig.

Die von der Innung erlassenen Vorschriften zur näheren Regelung des Lehrlingswesens bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. Diese hat vor der Beschlußfassung die Handwerkskammer zu hören.

Von den Mitgliedern des Vorstandes und der Ausschüsse müssen mindestens zwei Drittel das Recht zur Anleitung von Lehrlingen besitzen und der Regel nach Gesellen (Gehilfen) oder Lehrlinge beschäftigen. Die Mitglieder derjenigen Ausschüsse, welchen die Fürsorge für die Durchführung der auf die Regelung des Lehrlingswesens bezüglichen Bestimmungen obliegt, müssen sämtlich diesen Anforderungen genügen.

Innungsausschüsse.

Für alle oder mehrere derselben Aufsichtsbehörde unterstehende Innungen kann ein gemeinsamer Innungsausschuß gebildet werden. Diesem liegt die Vertretung der gemeinsamen Interessen der beteiligten Innungen ob. Außerdem können ihm Rechte und Pflichten der beteiligten Innungen übertragen werden.

Die Errichtung des Imiungsausschusses erfolgt durch ein Statut, welches von den Innungsversammlungen der beteiligten Innungen zu beschließen ist. (Genehmigung der oberen Verwaltungsbehörde erforderlich.)

Durch die Landes-Zentralbehörde kann dem Innungsausschuß die Fähigkeit beigelegt werden, unter seinem Namen Rechte zu erwerben, Verbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden. In solchem Falle haftet den Gläubigern für alle Verbindlichkeiten des Innungsausschusses nur das Vermögen desselben.

Die Schließung des Innungsausschusses kann erfolgen, wenn der Ausschuß seinen statutarischen Verpflichtungen nicht nachkommt oder wenn er Beschlüsse faßt, welche über seine statutarischen Rechte hinausgehen.

Handwerkskammern.

Zur Vertretung der Interessen des Handwerks ihres Bezirks sind Handwerkskammern zu errichten.

Die Errichtung erfolgt durch eine Verfügung der Landes-Zentralbehörde. Die Bildung für einzelne Teile des Bezirks oder für Gewerbegruppen kann angeordnet werden.

Mehrere Bundesstaaten können sich zur Errichtung gemeinsamer Handwerkskammern vereinigen.

Die Zahl der Mitglieder der Handwerkskammer wird durch das Statut bestimmt.

Für die Mitglieder sind Ersatzmänner zu wählen. Die Mitglieder werden gewählt:

1.    von den Handwerkerinnungen, welche im Bezirk der Handwerkskammer ihren Sitz haben, aus der Zahl der Innungsmitglieder;

2.    von denjenigen Gewerbevereinen und sonstigenVereinigungen, welche die Förderung der gewerblichen Interessen des Handwerks verfolgen, mindestens zur Hälfte ihrer Mitglieder aus Handwerkern bestehen und im Bezirk der Handwerkskammer ihren Sitz haben, aus der Zahl ihrer Mitglieder, soweit nach den Bestimmungen dieses Gesetzes die Wählbarkeit zusteht. Mitglieder, welche einer Innung angehören aber nicht Handwerker sind, dürfen an der Wahl nicht beteiligt werden.

Wählbar sind nur solche Personen, welche:

1.    Zum Amt eines Schöffen fähig sind (§§ 31, 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes) ;

2.    das 30. Lebensjahr zurückgelegt haben;

3.    im Bezirk der Handwerkskammer ein Handwerk mindestens seit 3 Jahren selbständig betreiben;

4.    die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen besitzen.

Die Wahlen zu den Handwerkskammern und ihren Organen erfolgen auf 6 Jahre. Alle 3 Jahre scheidet die Hälfte der Gewählten aus (Wiederwahl ist zulässig).

Die Handwerkskammer kann sich nach Statutbestimmung bis zu einem Fünftel ihrer Mitgliederzahl durch Zuwachs von sachverständigen Personen

B.

58

____________

ergänzen und zu ihren Verhandlungen Sachverständige mit beratender Stimme zuziehen.

Die Handwerkskammer ist berechtigt, aus ihrer Mitte Ausschüsse zu bilden und diese mit Aufgaben zu betrauen.

Der Handwerkskammer liegt insbesondere ob:

1.    die nähere Regelung des Lehrlingswesens;

2.    die Durchführung der für das Lehrlingswesen geltenden Vorschriften zu überwachen;

3.    die Staats- und Gemeindebehörden in der Forderung des Handwerks durch tatsächliche Mitteilungen und Erstattung von Gutachten über Fragen zu unterstützen, welche die Verhältnisse des Handwerks berühren ;

4.    Wünsche und Anträge, welche die Verhältnisse des Handwerks berühren, zu beraten und den Behörden vorzulegen, sowie Jahresberichte über ihre die Verhältnisse des Handwerks betreffenden Wahrnehmungen zu erstatten;

5.    dieBildung vonPrüfungsausschüssenzurAbnahmederGesellenprüfung;

6.    die Bildung von Ausschüssen zur Entscheidung über Beanstandungen von Beschlüssen der Prüfungsausschüsse.

Die Handwerkskammer soll in allen wichtigen, die Gesamtinteressen des Handwerks oder die Interessen einzelner Zweige desselben berührenden Angelegenheiten gehört werden. Sie ist befugt, Veranstaltungen zur Förderung der gewerblichen, technischen und sittlichen Ausbildung der Meister, Gesellen (Gehilfen) und Lehrlinge zu treffen sowie Fachschulen zu. errichten und zu unterstützen.

Die Innungen und Innungsausschüsse sind verpflichtet, den von der Handwerkskammer innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Anordnungen Folge zu leisten.

Die Handwerkskammer hat aus ihrer Mitte einen Vorstand zu wählen, welchem nach Statutenbestimmung die Verwaltung und Geschäftsführung obliegt.

Der Beschlußfassung der Gesamtheit der Handwerkskammer bleibt mindestens Vorbehalten:

1.    die Wahl des Vorstandes und der Ausschüsse;

2.    die Feststellung des Haushaltungsplanes, die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung, die Bewilligung von Ausgaben, welche im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, sowie die Aufnahme von Anleihen;

3.    die Abgabe von Gutachten und Anbringung von Anträgen bei den Behörden und gesetzgebenden Körperschaften über Gegenstände, welche die Gesamtinteressen, insbesondere die Gesetzgebung über die Verhältnisse des Handwerks betreffen;

4.    der Erlaß von Vorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens;

5.    die Wahl des Sekretärs. Soll die Anstellung auf mehr als 6 Jahre erfolgen, so ist die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich.

Die Vorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens bedürfen der Genehmigung der Landes-Zentralbehörde und sind zu veröffentlichen.

Bei der Handwerkskammer ist ein Gesellenaüsschuß zu bilden. (Zahl der Mitglieder durch Statut zu bestimmen.)

Der Gesellenausschuß muß mitwirken:

1.    beim Erlasse von Vorschriften, welche die Regelung des Lehrlingswesens zum Gegenstände haben;

2.    bei Abgabe von Gutachten und Erstattung von Berichten, welche die Verhältnisse der Gesellen (Gehilfen) und Lehrlinge berühren;

3.    bei Entscheidung über Beanstandung von Beschlüssen der Prüfungsausschüsse.

Die aus der Errichtung und Tätigkeit der Handwerkskammern erwachsenden Kosten werden, soweit sie nicht anderweite Deckung finden, von den Gemeinden des Handwerkskammerbezirks nach Bestimmung der höheren Verwaltungsbehörde getragen.

Bei der Umlegung der Kosten kann bestimmt werden, daß Personen, welche der Regel nach weder Gesellen noch Lehrlinge halten, zur Zahlung von Beiträgen befreit sind.

Für die Handwerkskammer ist von der Landes-Zentralbehörde ein Statut zu erlassen. Dasselbe muß Bestimmung treffen über:

1.    Name, Sitz und Bezirk der Handwerkskammer;

2.    Zahl der Mitglieder der Handwerkskammer;

3.    Ergänzung der Handwerkskammer durch Zuwahl;

4.    Form der Beschlußfassung;

5.    Wahl und Befugnisse des Vorstandes;

6.    die Form und die Voraussetzungen für die Zusammenberufung dei Handwerkskammer und ihrer Organe;

7.    die Beurkundung der Beschlüsse der Handwerkskammer und des Vorstandes;

8.    die Aufstellung und Genehmigung des Haushaltsplanes;

9.    die Voraussetzungen und die Form einer Statutabänderung;

10.    die Bildung von Prüfungsausschüssen;

11.    die öffentlichen Blätter, durch welche die Bekanntmachungen der Handwerkskammer zu erfolgen haben.

Die Handwerkskammer ist befugt, Zuwiderhandlungen gegen die von ihr innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Vorschriften mit Geldstrafen bis zu 20 M. zu bedrohen. (Festsetzung durch die untere Verwaltungsbehörde.) Beschwerde binnen 2 Wochen zulässig. Entscheidung durch die unmittelbar Vorgesetzte Aufsichtsbehörde.

Der Haushaltsplan der Handwerkskammer bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die Behörden sind innerhalb ihrer Zuständigkeit verpflichtet, den im Vollzüge dieses Gesetzes an sie ergehenden Ersuchen der Handwerkskammern und ihrer Organe zu entsprechen.

Innungsverbände.

Innungen, welche nicht derselben Aufsichtsbehörde unterstehen, können zu Verbänden zusammentreten. (Beitritt durch die Innungsversammlung zu beschließen.)

Die Innungsverbände haben die Aufgabe, zur Wahrnehmung der Interessen der in ihnen vertretenen Gewerbe die Innungen, Innungsausschüsse und Handwerkskammern in der Verfolgung ihrer gesetzlichen Aufgaben, sowie die Behörden durch Vorschläge und Anregungen zu unterstützen; sie sind befugt, den Arbeitsnachweis zu regeln, sowie Fachschulen zu errichten und zu unterstützen.

Für den Innungsverband ist ein Statut zu errichten, welches Bestimmungen enthalten muß:

a)    über Namen, Zweck und Bezirk des Innungsverbandes;

b)    über die Bedingungen der Aufnahme in den Verband und des Ausscheidens aus demselben;

c)    über Bildung, Sitz und Befugnisse des Vorstandes;

d)    über die Vertretung des Verbandes und ihre Befugnisse;

e)    über die Beiträge zu den Ausgaben des Innungsverbandes;

f)    über die Voraussetzungen und die Formen einer Statutenveränderung;

g)    über die Voraussetzungen und die Formen einer Auflösung des Verbandes.

Das Verbandsstatut bedarf der Genehmigung und zwar:

a)    für Innungsverbände, deren Bezirk nicht über den Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde hinausgreift, durch die letztere;

b)    für Innungsverbände, deren Bezirk in die Bezirke mehrerer höherer Verwaltungsbehörden desselben Bundesstaates sich erstreckt, durch die Landes-Zentralbehörde;

c)    für Innungsverbände, deren Bezirk sich auf mehrere Bundesstaaten erstreckt, durch den Reichskanzler.

Die Genehmigung ist zu versagen:

1.    wenn die Zwecke des Verbandes sich nicht in den gesetzlichen Grenzen halten;

2.    wenn das Verbandsstatut den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.

Die Innungsverbände können geschlossen werden:

1.    wenn sich ergibt, daß die Genehmigung hätte versagt werden müssen;

2.    wenn den erlassenen Verfügungen nicht Folge geleistet wird;

3.    wenn der Verbandsvorstand oder seine Vertretung sich gesetzwidriger Handlungen schuldig macht, welche das Gemeinwohl gefährden oder wenn sie andere als die gesetzlich zulässigen Zwecke verfolgen.

Der Innungsausschuß ist befugt, Kassen zu errichten.

Gewerbliche Arbeiter (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker, Fabrikarbeiter.)

Tit. VII.

I. Allgemeine Verhältnisse.

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreibenden und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz begründeten Beschränkungen, Gegenstand freier Übereinkunft.

Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die Arbeiter nicht verpflichten.

Für Gewerbe, deren vollständige oder teilweise Ausübung an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist, sowie für Betriebe, welche ausschließlich oder vorwiegend mit durch Wind oder unregelmäßige Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten, können hinsichtlich der Beschäftigung der Arbeiter an Sonn- und Festtagen Ausnahmen zugelassen werden.

Minderjährige Personen dürfen als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem Arbeitsbuch versehen sind. (Erhältlich kosten- und stempelfrei durch die Polizeibehörde.) Die Ausstellung erfolgt auf Antrag oder mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

Beim Abgänge können die Arbeiter ein Zeugnis über die Art und Dauer ihrer Beschäftigung fordern. Ist der Arbeiter minderjährig, so kann das Zeugnis von dem gesetzlichen Vertreter gefordert werden.

Für bestimmte Gewerbe kann der Bundesrat Lohnbücher oder Arbeitszettel vorschreiben. Sie müssen enthalten:

1.    Art und Umfang der übertragenen Arbeit, bei Akkordarbeit die Stückzahl;

2.    die Lohnsätze;

3.    die Bedingungen für die Lieferung von Werkzeugen und Stoffen zu den übertragenen Arbeiten.

Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Löhne ihrer Arbeiter in Reichswährung zu berechnen und bar auszuzahlen.

Lohneinhaltungen, welche vom Gewerbeunternehmer zur Sicherung des Ersatzes eines ihm aus der widerrechtlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses erwachsenden Schadens oder einer für diesen Fall verabredeten Strafe ausbedungen werden, dürfen bei den einzelnen Lohnzahlungen ein Viertel des fälligen Lohnes, im Gesamtbeträge den Betrag eines durchschnittlichen Wochenlohnes nicht übersteigen.

Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, ihren Arbeitern unter 18 Jahren, welche eine von der Gemeindebehörde oder vom Staate als Fortbildungsschule anerkannte Unterrichtsanstalt besuchen, hierzu die erforderlichenfalls von der zuständigen Behörde festzusetzende Zeit zu gewähren. An Sonntagen darf der Unterricht nur stattfinden, wenn die Unterrichtsstunden so gelegt werden, daß die Schüler nicht gehindert werden, den Haupt-

gottesdienst oder einen mit Genehmigung der kirchlichen Behörden für sie eingerichteten besonderen Gottesdienst ihrer Konfession zu besuchen.

Als Fortbildungsschulen im Sinne dieser Bestimmung gelten auch Anstalten, in welchen Unterricht in weiblichen Hand- und Hausarbeiten erteilt wird.

Von der durch statutarische Bestimmung begründeten Verpflichtung zum Besuch einer Fortbildungsschule sind diejenigen befreit, welche eine Innungs- oder andere Fortbildungs- oder Fachschule besuchen, sofern der Unterricht als Ersatz des allgemeinen Fortbildungsschulunterrichts von der höheren Verwaltungsbehörde anerkannt wird.

Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Gerätschaften so einzurichten und zu unterhalten und den Betrieb so zu regeln, daß die Arbeiter gegen die Gefahren für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind, wie es die Natur des Betriebes gestattet. (Licht, Lufträume und Luftwechsel, Beseitigung des bei dem Betriebe entstehenden Staubes, der jDünste und Gase oder der entstehenden Abfälle. Vorrichtungen zum Schutze gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen oder deren Teilen.)

Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, diejenigen Einrichtungen zu treffen und zu unterhalten, welche erforderlich sind, um die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes zu sichern (Trennung der Geschlechter, zweckmäßige Einrichtung der Bedürfnisanstalten).

Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen.

Gesellen und Gehilfen sind verpflichtet, den Anordnungen der Arbeitgeber in Beziehung auf die übertragenen Arbeiten und auf die häuslichen Einrichtungen Folge zu leisten. (Zu häuslichen Arbeiten sind sie nicht verbunden.)

Wenn nicht ein anderes verabredet ist, kann das Arbeitsverhältnis durch eine, jedem Teile freistehende, 14 Tage vorher erklärte Auf kündigung gelöst werden. Andere Aufkündigungsfristen müssen für beide Teile gleich sein. (Dem entgegenstehende Bestimmungen sind nichtig.)

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündigung können Gesellen und Gehilfen entlassen werden:

1.    wenn sie bei Abschluß des Arbeitsvertrages den Arbeitgeber durch Vorzeigung falscher oder verfälschter Arbeitsbücher oder Zeugnisse hintergangen oder ihn über das Bestehen eines anderen, sie gleichzeitig verpflichtenden Arbeitsverhältnisses in einen Irrtum versetzt haben;

2.    wenn sie eines Diebstahls, einer Entwendung, einer Unterschlagung, eines Betrugs oder eines liederlichen Lebenswandels sich schuldig machen;

3.    wenn sie die Arbeit unbefugt verlassen haben oder sonst nach dem Arbeitsvertrag ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen sich beharrlich weigern;

4.    wenn sie der Verwarnung ungeachtet mit Feuer und Licht unvorsichtig umgehen;

5.    wenn sie sich Tätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen den Arbeitgeber oder seine Vertreter oder gegen die Familienangehörigen der Genannten zu schulden kommen lassen;

6.    wenn sie einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Sachbeschädigung zum Nachteil des Arbeitgebers oder eines Mitarbeiters sich schuldig machen;

7.    wenn sie Familienmitglieder des Arbeitgebers oder seiner Vertreter oder Mitarbeiter zu Handlungen verleiten oder zu verleiten versuchen oder mit Familienmitgliedern des Arbeitgebers oder seiner Vertreter Handlungen begehen, welche wider die Gesetze oder die guten Sitten verstoßen;

8.    wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig oder mit einer abschreckenden Krankheit behaftet sind.

In den unter Ziffer 1 bis 7 gedachten Fällen ist die Entlassung nicht mehr zulässig, wenn die Tatsachen dem Arbeitgeber länger als eine Woche bekannt sind.

Inwiefern in den unter Ziffer 8 gedachten Fällen dem Entlassenen ein Anspruch auf Entschädigung zusteht, ist nach dem Vertragsinhalt in den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zu beurteilen.

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündigung können Gesellen und Gehilfen die Arbeit verlassen:

1.    wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig werden;

2.    wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter sich Tätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen die Arbeiter oder gegen ihre Familienangehörigen zu schulden kommen lassen;

3.    wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter oder Familienangehörige derselben die Arbeiter oder deren Familienangehörige zu Handlungen verleiten oder zu verleiten suchen oder mit den Familienangehörigen der Arbeiter Handlungen begehen, welche wider die Gesetze oder die guten Sitten laufen;

4.    wenn der Arbeitgeber den Arbeitern den schuldigen Lohn nicht in der bedungenen Weise auszahlt, bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende Beschäftigung sorgt oder wenn er sich widerrechtlicher Übervorteilungen gegen sie schuldig macht;

5.    wenn bei der Fortsetzung der Arbeit das Leben oder die Gesundheit der Arbeiter einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei Eingehung des Arbeitsvertrages nicht zu erkennen war.

In den unter Ziffer 2 gedachten Fällen ist der Austritt aus der Arbeit nicht mehr zulässig, wenn die zu Grunde liegenden Tatsachen dem Arbeiter länger als eine Woche bekannt sind.

Hat ein Geselle oder Gehilfe die Arbeit rechtswidrig verlassen, so kann der Arbeitgeber als Entschädigung für den Tag des Vertragsbruches und jeden folgenden Tag der vertragsmäßigen oder gesetzlichen Arbeitszeit, höchstens aber für eine Woche, den Betrag des ortsüblichen Tagelohns (§ 8 des Krankenversicherungsgesetzes) fordern. (Nachweis von Schaden hierbei nicht erforderlich.) Durch ihre Geltendmachung wird der Anspruch auf Vertragserfüllung und weiteren Schadenersatz ausgeschlossen. Dasselbe Recht

steht dem Gesellen und Gehilfen gegen den Arbeitgeber zu, wenn er von diesem vor rechtmäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses entlassen worden ist.

Ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehilfen verleitet, vor rechtmäßiger Beendigung der Arbeitszeit die Arbeit zu verlassen, ist dem früheren Arbeitgeber für den entstandenen Schaden haftbar. In gleicher Weise haftet er, wenn er einen Gesellen oder Gehilfen annimmt, von dem er weiß, daß derselbe einem anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch verpflichtet ist.

Lehrlingsverhältnisse.

Allgemeine Bestimmungen.

Die Befugnis zum Halten oder zur Anleitung von Lehrlingen steht Personen, welche sich nicht im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden, nicht zu.

Die Befugnis zum Halten und zur Anleitung von Lehrlingen kann solchen Personen ganz oder auf Zeit entzogen werden, welche sich wiederholt grober Pflichtverletzungen gegen die ihnen anvertrauten Lehrlinge schuldig gemacht haben oder gegen welche Tatsachen vorliegen, die sie in sittlicher Beziehung zum Halten oder zur Anleitung von Lehrlingen ungeeignet erscheinen lassen oder welche wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen zur sachgemäßen Anleitung eines Lehrlings nicht geeignet sind. (Entziehung erfolgt durch die untere Verwaltungsbehörde. Rekurs zulässig. Die entzogene Befugnis kann durch die höhere Verwaltungsbehörde nach Ablauf eines Jahres wieder eingeräumt werden.)

Der Lehrvertrag ist binnen 4 Wochen nach Beginn der Lehre schriftlich abzuschließen. Derselbe muß enthalten:

1.    die Bezeichnung des Gewerbes oder des Zweiges der gewerblichen Tätigkeit, in welchem die Ausbildung erfolgen soll;

2.    Angabe der Dauer der Lehrzeit;

3.    Angabe der gegenseitigen Leistungen;

4.    die gesetzlichen und sonstigen Voraussetzungen, unter welchen die einseitige Auflösung des Vertrags zulässig ist.

Der Lehrvertrag ist von dem Gewerbetreibenden oder seinem Stellvertreter, dem Lehrling und seinem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben und in einem Exemplar dem gesetzlichen Vertreter des Lehrlings auszuhändigen. Der Lehrherr ist verpflichtet, der Ortspolizeibehörde auf Erfordern den Lehrvertrag einzureichen.

Auf Lehrlinge in staatlich anerkannten Lehrwerkstätten finden diese Bestimmungen keine Anwendung.

Der Lehrvertrag ist kosten- und stempelfrei.

Der Lehrherr ist verpflichtet, den Jbehrling in den bei seinem Betriebe vorkommenden Arbeiten des Gewerbes dem Zwecke der Ausbildung entsprechend zu unterweisen, ihn zum Besuch der Fortbildungs- oder Fachschule anzuhalten und den Schulbesuch zu überwachen. Er muß entweder selbst oder durch einen geeigneten, ausdrücklich dazu bestimmten Vertreter die Ausbildung des Lehrlings leiten, den Lehrling zur Arbeitsamkeit und zu

guten Sitten anhalten und vor Ausschweifungen bewahren, er hat ihn gegen Mißhandlungen der Arbeits- und Hausgenossen zu schützen und dafür Sorge zu tragen, daß dem Lehrling nicht Arbeitsverrichtungen zugewiesen werden, welche seinen körperlichen Kräften nicht angemessen sind.

Er darf dem Lehrling die zu seiner Ausbildung und zum Besuch des Gottesdienstes an Sonn- und Festtagen erforderliche Zeit und Gelegenheit nicht entziehen. Zu häuslichen Dienstleistungen dürfen Lehrlinge, welche im Hause des Lehrherrn weder Kost noch Wohnung erhalten, nicht herangezogen werden.

Der Lehrling ist der väterlichen Zucht des Lehrherrn unterworfen und dem Lehrherrn, sowie demjenigen, welcher an Stelle des Lehrherrn die Ausbildung zu leiten hat, zur Folgsamkeit und Treue, zu Fleiß und anständigem Betragen verpflichtet.

Übermäßige und unanständige Züchtigungen, sowie jede die Gesundheit des Lehrlings gefährdende Behandlung sind verboten.

Das Lehrverhältnis kann, wenn längere Frist nicht vereinbart ist, während der ersten 4 Wochen nach Beginn der Lehrzeit durch einseitigen Rücktritt aufgelöst werden. Eine Vereinbarung, wonach diese Probezeit mehr als 3 Monate betragen soll, ist nichtig.

Nach Ablauf der Probezeit kann der Lehrling vor Beendigung der verabredeten Lehrzeit entlassen werden, wenn die in bezug auf die Entlassung der Gesellen und Gehilfen erwähnten Fälle (Seite 70) auf ihn Anwendung finden, oder wenn er die vorstehend erwähnten Pflichten gegen den Lehrherrn’ holt nicht erfüllt oder den Besuch der Fortbildungs- oder Fachschule vernach lässigt.

Von seiten des Lehrlings kann das Lehrverhältnis nach Ablauf der Probezeit aufgelöst werden, wenn

1.    einer der mit Bezug auf die Aufkündigung der Gesellen und Gehilfen erwähnten Fälle (Seite 71) vorliegt und zwar unter Ziffer 1, 3 bis 5;

2.    der Lehrherr seinen gesetzlichen Verpflichtungen gegen den Lehrling in einer die Gesundheit, die Sittlichkeit oder die Ausbildung des Lehrlings gefährdenden Weise vernachlässigt oder das Recht der väterlichen Zucht mißbraucht oder zur Erfüllung der ihm vertragsmäßig obliegenden Verpflichtungen unfähig wird.

Der Lehrvertrag wird durch den Tod des Lehrlings aufgehoben. Durch den Tod des Lehrherrn gilt der Lehrvertrag als aufgehoben, sofern die Aufhebung binnen 4 Wochen geltend gemacht wird.

Bei Beendigung des Lehrverhältnisses hat der Lehrherr dem Lehrling unter Angabe des Gewerbes über die Dauer der Lehrzeit und die während derselben erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten, sowie über sein Betragen ein Zeugnis auszustellen, welches von der Gemeindebehörde kosten- und stempelfrei zu beglaubigen ist.

An Stelle dieser Zeugnisse treten, wolnnungen oder andere Vertretungen der Gewerbetreibenden bestehen, die von diesen ausgestellten Lehrbriefe.

Verläßt der Lehrling in einem durch dies Gesetz nicht vorgesehenen Falle ohne Zustimmung des Lehrherrn die Lehre, so kann letzterer den Anspruch auf Rückkehr des Lehrlings nur geltend machen, wenn der Lehr-

vertrag schriftlich geschlossen war. Die Polizeibehörde kann in diesem Falle auf Antrag des Lehrherrn den Lehrling anhalten, so lange in der Lehre zu verbleiben, als durch gerichtliches Urteil das Lehrverhältnis nicht für aufgelöst erklärt ist oder dem Lehrling durch einstweilige Verfügung eines Gerichts gestattet ist, der Lehre fernzubleiben. Der Antrag ist nur zulässig, wenn er binnen einer Woche nach dem Austritt des Lehrlings gestellt ist. Im Falle unbegründeter Weigerung der Rückkehr hat die Polizeibehörde den Lehrling zwangsweise zuführen zu lassen oder durch Androhung von Geldstrafe bis zu 50 M. oder Haft bis zu 5 Tagen zur Rückkehr anzuhalten.

Wird von dem gesetzlichenVertreter für den Lehrling oder, sofern letzterer volljährig ist, von ihm selbst die schriftliche Erklärung abgegeben, daß der Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder anderen Berufe übergehen werde, so gilt das Lehr verhältni«, wenn der Lehrling nicht früher entlassen wird, nach Ablauf von( 4 Wochen als aufgelöst. Den Grund der Auflösung hat der Lehrherr in dem Arbeitsbuch zu vermerken.

Binnen 9 Monaten nach der Auflösung darf der Lehrling in demselben Gewerbe von einem anderen Arbeitgeber ohne Zustimmung des früheren Lehrherrn nicht beschäftigt werden.

Erreicht das Lehrverhältnis vor Ablauf der verabredeten Lehrzeit sein Ende, so kann von dem Lehrling ein Anspruch auf Entschädigung nur gemacht werden, wenn der Lehrvertrag schriftlich geschlossen ist. In Fallen, in denen das Lehrverhältnis nach Beendigung oder während der Probezeit gelöst wird, kann der Anspruch nur gemacht werden, wenn dieses in dem Lehrvertrage unter Festsetzung der Art und Höhe der Entschädigung vereinbart ist.

Der Anspruch auf Entschädigung erlischt, wenn er nicht innerhalb 4 Wochen nach Auflösung des Lehrverhältnisses im Wege der Klage oder Einrede geltend gemacht ist.

Ist von dem Lehrherrn das Lehrverhältnis aufgelöst worden, weil der Lehrling die Lehre unbefugt verlassen hat, so ist die von dem Lehrherrn beanspruchte Entschädigung, wenn in dem Lehrvertrage nicht ein geringerer Betrag ausbedungen ist, auf einen Betrag festzusetzen, welcher für jeden auf den Tag des Vertragsbruchs folgenden Tag der Lehrzeit, höchstens aber für 6 Monate, bis auf die Hälfte des in dem Gewerbe des Lehrherrn den Gesellen oder Gehilfen ortsüblich gezahlten Lohnes sich belaufen darf.

Für die Zahlung der Entschädigung sind als Selbstschuldner mitverhaftet der Vater des Lehrlings, sofern er die Sorge für die Person des Lehrlings hat, sowie derjenige Arbeitgeber, welcher den Lehrling zum Verlassen der Lehre verleitet oder welcher ihn in Arbeit genommen hat. Hat der Entschädigungsberechtigte erst nach Auflösung des Lehrverhältnisses von der Person des Arbeitgebers, welcher den Lehrling verleitet oder in Arbeit genommen hat, Kenntnis erhalten, so erlischt gegen diese der Entschädigungsanspruch erst dann, wenn derselbe nicht innerhalb 4 Wochen nach erhaltener Kenntnis geltend gemacht ist.

Wenn der Lehrherr eine im Miß Verhältnis zu dem Umfang oder der Art seines Gewerbebetriebes stehende Zahl von Lehrlingen hält und dadurch die Ausbildung der Lehrlinge gefährdet erscheint, so kann dem Lehr-

herrn von der unteren Verwaltungsbehörde die Entlassung eines entsprechenden Teiles der Lehrlinge auferlegt und die Annahme von Lehrlingen über eine bestimmte Zahl hinaus untersagt werden.

Unbeschadet der vorstehenden Bestimmung können durch Beschluß des Bundesrats für einzelne Gewerbezweige Vorschriften über die höchste Zahl der Lehrlinge erlassen werden (auch durch Anordnung der Landes-Zentralbehörde).

Besondere Bestimmungen für Handwerker.

In Handwerksbetrieben steht die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen nur denjenigen Personen zu, welche das 24. Lebensjahr vollendet haben und in dem Gewerbe oder in dem Zweige des Gewerbes, in welchem die Anleitung der Lehrlinge erfolgen soll,

entweder die von der Handwerkskammer vorgeschriebene Lehrzeit oder, solange die Handwerkskammer eine Vorschrift über die Dauer der Lehrzeit nicht erlassen hat, mindestens eine dreijährige Lehrzeit zurückgelegt und die Gesellenprüfung bestanden haben, oder 5 Jahre hindurch persönlich das Handwerk selbständig ausgeübt haben oder als Werkmeister oder in ähnlicher Stellung tätig gewesen sind.

' Die höhere Verwaltungsbehörde kann Personen, welche diesen Anforderungen nicht entsprechen, die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen verleihen. Gehört die Person einer Innung an oder besteht an dem Wohnort für den Gewerbszweig, welchem sie angehört, eine Innung, so ist die letztere vor der Entscheidung von der höheren Verwaltungsbehörde zu hören.

Die Unterweisung des Lehrlings in einzelnen technischen Handgriffen und Fertigkeiten durch einen Gesellen fällt nicht unter die in Abs. 1 vorgesehenen Bestimmungen.

Die Zurücklegung der Lehrzeit kann auch in einem dem Gewerbe angehörenden Großbetriebe erfolgen und durch den Besuch einer Lehrwerkstätte oder sonstigen gewerblichen Unterrichtsanstalt ersetzt werden. Die Zentralbehörden können den Prüfungszeugnissen von Lehrwerkstätten, gewerblichen Unterrichtsanstalten oder von Prüfungsbehörden, welche vom Staat für einzelne Gewerbe oder zum Nachweise der Befähigung zur Anstellung in staatlichen Betrieben eingesetzt sind, die Wirkung der Verleihung der in Abs. 1 bezeichneten Befugnis für bestimmte Gewerbezweige beilegen.

Gehört der Lehrherr einer Innung an, so ist er verpflichtet, eine Abschrift des Lehrvertrages binnen 14 Tagen der Innung einzureichen. Er kann hierzu von der Ortspolizeibehörde angehalten werden. Die Innungen können bestimmen, daß der Abschluß vor der Innung zu erfolgen hat.

Soweit durch den Bundesrat oder die Landes-Zentralbehörde Vorschriften über die zulässige Zahl der Lehrlinge nicht erlassen sind, ist die Handwerkskammer und die Innung hierzu befugt.

Die Lehrzeit soll in der Regel 3 Jahre dauern, sie darf den Zeitraum von 4 Jahren nicht übersteigen.

Von der Handwerkskammer kann mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde die Dauer der Lehrzeit für die einzelnen Gewerbe nach Anhörung der Innungen festgesetzt werden. (In Einzelfällen kann dieHandwerks-kammer Lehrlinge von der Innehaltung der festgesetzten Lehrzeit entbinden.)

Den Lehrlingen ist Gelegenheit zu geben, sich der Gesellenprüfung zu unterziehen, deren Abnahme durch Prüfungsausschüsse erfolgt.

Bei jeder Zwangsinnung wird ein Prüfungsausschuß gebildet, bei anderen Innungen nur dann, wenn ihnen die Ermächtigung zur Prüf ungs-Abnahme von der Handwerkskammer erteilt ist. Soweit Prüfungsausschüsse der Innungen nicht bestehen, hat die Handwerkskammer solche zu errichten.

Die Prüfungsausschüsse bestehen aus einem Vorsitzenden und mindestens 2 Beisitzern. (Vorsitzender, bestellt von der Handwerkskammer.)

Von den Beisitzern ist die Hälfte dem Prüfungsausschuß der Innung zugehörig, die andere Hälfte ist den Gesellen zu entnehmen, die eine Gesellenprüfung bestanden haben. (Bestellt durch den Gesellenausschuß.) Bei den von der Handwerkskammer errichteten Prüfungsausschüssen werden die Beisitzer von diesen bestellt. Die Hälfte der Beisitzer muß aus Gesellen bestehen.

Die Prüfung hat den Nachweis zu erbringen, daß der Lehrling die in seinem Gewerbe gebräuchlichen Handgriffe und Fertigkeiten mit genügender Sicherheit ausübt und sowohl über den Wert, die Beschaffung, Aufbewahrung und Behandlung der zu verarbeitenden Rohmaterialien als auch über die Kennzeichen ihrer guten und schlechten Beschaffenheit unterrichtet ist. Im übrigen werden das Verfahren vor dem Prüfungsausschuß, der Gang der Prüfung und die Höhe der Prüfungsgebühren durch eine Prüfungsordnung geregelt, welche von der höheren Verwaltungsbehörde im Einvernehmen mit der Handwerkskammer erlassen wird.

Durch die Prüfungsordnung kann bestimmt werden, daß die Prüfung auch in der Buch- und Rechnungsführung zu erfolgen hat. In diesem Falle ist der Prüfungsausschuß befugt, einen besonderen Sachverständigen zuzuziehen, welcher an der Prüfung mit einem Stimmrecht teilnimmt.

Die Kosten der Prüfung werden, sofern diese von dem Prüfungsausschuß einer Innung abgehalten wird, von letzterer, im übrigen von der Handwerkskammer getragen. Dieser fließen die Prüfungsgebühren zu.

Die Innung und der Lehrherr sollen den Lehrling anhalten, sich der Gesellenprüfung zu unterziehen. Das Gesuch um Zulassung hat der Lehrling an den Prüfungsausschuß zu richten. Dem Gesuch ist das Lehrzeugnis und, sofern der Prüfling während der Lehrzeit zum Besuch einer Fortbildungs- oder Fachschule verpflichtet war, die Zeugnisse über den Schulbesuch beizufügen.

Das Ergebnis der Prüfung ist auf dem Lehrzeugnis oder Lehrbrief zu beurkunden. Wird die Prüfung nicht bestanden, so hat der Prüfungsausschuß

einen Zeitraum zu bestimmen, vor dessen Ablauf die Prüfung nicht wiederholt werden darf. Die Prüf ungszeugnisse sind kosten- und stempelfrei.

Der Vorsitzende ist berechtigt, Beschlüsse des Prüfungsausschusses mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden. (Entscheidung durch die Handwerkskammer.)

Meistertitel.

Den Meistertitel in Verbindung mit der Bezeichnung eines Handwerks dürfen nur Handwerker führen, wenn sie in ihrem Gewerbe die Befugnis zum Anleiten von Lehrlingen erworben und die Meisterprüfung bestanden haben.

Zu letzterer sind sie in der Regel nur zuzulassen, wenn sie mindestens 3 Jahre als Geselle (Gehilfe) in ihrem Gewerbe tätig gewesen sind. (Abnahme durch Prüfungskommissionen: Vorsitzender und' 4 Beisitzer.)

Die Errichtung der Prüfungskommissionen erfolgt nach Anhörung der Handwerkskammer durch die höhere Verwaltungsbehörde, welche auch auf 3 Jahre die Mitglieder ernennt.

Die Prüfung hat den Nachweis der Befähigung zur selbständigen Ausführung und Kostenberechnung der gewöhnlichen Arbeiten des Gewerbes sowie der zu dem selbständigen Betrieb desselben sonst notwendigen Kenntnisse, insbesondere auch der Buch- oder Rechnungsführung, zu erbringen.

Verhältnisse der Betriebsbeamten, Werkmeister, Techniker.

Das Dienstverhältnis der von Gewerbeunternehmern gegen feste Bezüge beschäftigten Personen, welche nicht lediglich vorübergehend mit der Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder einer Abteilung desselben beauftragt (Betriebsbeamte, Werkmeister und ähnliche Angestellte) oder mit höheren technischen Dienstleistungen (Maschinentechniker, Bautechniker, Chemiker, Zeichner u. dgl.), kann, wenn nichts anderes verabredet ist, von jedem Teile mit Ablauf jedes Kalendervierteljahres nach 6 Wochen vorher erklärter Aufkündigung aufgehoben werden.

Die Aufhebung des Dienstverhältnisses kann insbesondere gegenüber den erwähnten Personen verlangt werden:

1.    wenn sie beim Abschluß des Vertrages den Arbeitgeber durch Vorbringung falscher oder verfälschter Zeugnisse hintergangen oder ihn über das Bestehen eines andern, sie gleichzeitig verpflichtenden Dienstverhältnisses in einen Irrtum versetzt haben;

2.    wenn sie im Dienste untreu sind oder das Vertrauen mißbrauchen;

3.    wenn sie ihren Dienst unbefugt verlassen oder den nach dem Dienstvertrag ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharrlich verweigern;

4.    wenn sie durch anhaltende Krankheit oder durch eine längere Freiheitsstrafe oder Abwesenheit an der Verrichtung ihrer Dienste verhindert werden;

5.    wenn sie sich Tätlichkeiten oder Ehrverletzungen gegen den Arbeitgeber oder seinen Vertreter zuschulden kommen lassen;

6.    wenn sie sich einem unsittlichen Lebenswandel ergeben.

Die bezeichnten Personen können die Auflösung des Dienstverhältnisses insbesondere verlangen:

1.    wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter sich Tätlichkeiten oder Ehrverletzungen gegen sie zuschulden kommen lassen ;

2.    wenn der Arbeitgeber die vertragsmäßigen Leistungen nicht gewährt;

3.    wenn bei Fortsetzung des Dienstverhältnisses ihr Leben und ihre Gesundheit einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei Eingehung des Dienstverhältnisses nicht zu erkennen war.

Verhältnisse der Fabrikarbeiter.

/

Für jede Fabrik, in welcher in der Regel mindestens 20 Arbeiter beschäftigt werden, ist mindestens 4 Wochen nach Betriebseröffnung eine Arbeitsordnung zu erlassen, welche Bestimmungen enthalten muß;

1.    über Anfang und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit sowie der für die erwachsenen Arbeiter vorgesehenen Pausen;

2.    über die Zeit und Art der Abrechnung und Lohnzahlung mit der Maßgabe, daß die regelmäßige Lohnzahlung nicht am Sonntag stattfinden darf (Ausnahmen durch die untere Verwaltungsbehörde zu bewilligen);

3.    sofern es nicht bei den gesetzlichen Bestimmungen bewenden soll, über die Frist der zulässigen Aufkündigung, sowie über die Gründe, aus welchen die Entlassung und der Austritt aus der Arbeit erfolgen darf;

4.    sofern Strafen vorgesehen werden, über die Art und Höhe derselben, über die Art ihrer Festsetzung und, wenn sie in Geld bestehen, über deren Einziehung und über den Zweck, für welchen sie verwendet werden sollen;

5.    sofern die Verwirkung von Lohnbeträgen (bei rechtswidriger Auflösung des Arbeitsverhältnisses) ausbedungen wird, über Verwendung der verwirkten Beträge.

Strafbestimmungen, welche das Ehrgefühl oder die guten Sitten verletzen, sind ausgeschlossen. Geldstrafen dürfen die Hälfte des wirklichen Tagelohnes nicht übersteigen. Alle Strafgelder müssen zum Besten der Arbeiter der Fabrik verwendet werden. (Antrag auf Schadenersatz seitens des Arbeitgebers wird hiervon nicht berührt.)

Die Arbeitsordnung, soweit diese den Gesetzen nicht zuwiderläuft, ist für die Arbeitgeber und Arbeiter rechtsverbindlich.

Kinder unter 13 Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden, über 13 Jahre nur dann, wenn sie nicht mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind. Beschäftigungszeit von Kindern unter 14 Jahren höchstens 6 Stunden täglich. Jugendliche Arbeiter zwischen 14 und 16 Jahren nicht länger als 10 Stunden täglich. Arbeitsbeginn nicht vor 5¹/₂ Uhr morgens, nicht über 8y₂ Uhr abends. Beschäftigung an Sonn- und Festtagen, sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger für den Katechismen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht bestimmten Stunden ist nicht statthaft.

Tit. VIII. Gewerbliche Hilfskassen.

Die durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete Verpflichtung der selbständigen Gewerbetreibenden, einer mit einer Innung verbundenen oder außerhalb derselben bestehenden Kranken-, Hilfsoder Sterbekasse für selbständige Gewerbetreibende beizutreten, wird aufgehoben. Im übrigen wird in den Verhältnissen dieser Kassen durch gegenwärtiges Gesetz nichts geändert.

Tit. IX. Statutarische Bestimmungen.

Statutarische Bestimmungen einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes können die ihnen durch das Gesetz überwiesenen gewerblichen Gegenstände mit verbindlicher Kraft ordnen. Dieselben werden nach Anhörung beteiligter Gewerbetreibender und Arbeiter abgefaßt, bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde und sind in der für Bekanntmachungen der Gemeinde oder des Kommunalverbandes vorgeschriebenen oder üblichen Form zu veröffentlichen.

Die Zentralbehörde ist befugt, statutarische Bestimmungen, welche mit den Gesetzen oder den statutarischen Bestimmungen des weiteren Kommunalverbandes in Widerspruch stehen, außer Kraft zu setzen.

Tit. X. Strafbestimmungen.

Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, abgesehen von den in den Reichsgesetzen vorgesehenen Fällen ihrer Entziehung, weder durch richterliche noch administrative Entscheidung entzogen werden.

Ausnahmen von diesem Grundsatz, welche durch die Steuergesetze begründet sind, bleiben so lange aufrecht erhalten, als diese Steuergesetze in Kraft bleiben. Personen, welche den Bestimmungen entgegen Lehrlinge halten, anleiten oder arbeiten lassen, können von der Ortspolizeibehörde durch Zwangsstrafen zur Entlassung der Lehrlinge angehalten werden.

Für das Mindestmaß der Strafen, das Verhältnis von Geldstrafe zur Freiheitsstrafe, sind die Bestimmungen des Strafgesetzbuches maßgebend. Die übrigen in diesem Titel mit Strafe bedrohten Handlungen verjähren binnen 3 Monaten, von dem Tage an gerechnet, an welchem sie begangen sind.

Im stehenden Gewerbebetrieb werden mit Bezug auf Anlagen, welche einer besonderen Genehmigung bedürfen und im Vertagungsfalle und Rekursverfahren vielfach Sachverständige hinzugezogen.

Diese werden bestraft:

1.    wenn sie unbefugt Betriebsgeheimnisse offenbaren, welche durch das Verfahren zu ihrer Kenntnis gelangt sind, mit Geldstrafe bis zu 1500 Mk. oder mit Gefängnis bis zu 3 Monaten;

2.    wenn sie absichtlich zum Nachteile der Betriebsunternehmer Betriebsgeheimnisse, welche durch das Verfahren zu ihrer Kenntnis gelangt sind, offenbaren oder geheim gehaltene Betriebseinrichtungen oder Betriebsweisen, welche durch das Verfahren zu ihrer Kenntnis gelangt

sind, so lange als diese Betriebsgeheimnisse sind, nachahmen, mit Gefängnis, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann. Tun sie dies, um sich einen Vermögens vorteil zu verschaffen, so kann neben dem Gefängnis auf Geldstrafe bis zu 3000 Mk. erkannt werden. (Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Betriebsunternehmers ein.)

Mit Geldstrafe bis zu 2000 Mk. und im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu 6 Monaten werden bestraft:

1.    Gewerbetreibende, welche die Löhne ihrer Arbeiter nicht in Reichswährung berechnen und auszahlen;

2.    Gewerbetreibende,- welche gegen die Bestimmungen über die Kinderarbeit, über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter und Arbeiterinnen handeln (§§ 135 bis 137, 139, 139a und 139c der Gewerbeordnung).

3.    Gewerbetreibende, welche im Arbeitsbuch die Eintragungen mit einem Merkmal versehen, welches den Inhaber desselben günstig oder nachteilig zu kennzeichnen bezweckt;

4.    wer explosive Stoffe, insbesondere Feuerwerkskörper, Schießpulver und Dynamit verkauft und im Umherziehen feilbietet.

Die Geldstrafen fließen den zum Besten der Arbeiter bestehenden Hilfskassen bezw. den Ortsarmenkassen zu. (§75 des Gerichtsverfassungsgesetzes findet Anwendung.)

Mit Geldstrafe bis 600 Mk., im Unvermögensfalle mit Haft wird be

straft :

Wer der Bestimmung hinsichtlich der Beschäftigung der Arbeiter an Sonn- und Festtagen zuwiderhandelt. (§§ 105 a bis 105 g, §§ 41a und b, 55a, 139c, 139f Abs. 1 und 4 der Gewerbeordnung.)

Mit Geldstrafen bis zu 150 Mk. und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu 4 Wochen wird bestraft:

1.    wer ein stehendes Gewerbe beginnt, ohne dasselbe vorschriftsmäßig anzuzeigen;

2.    wer die gesetzlichen Pflichten gegen die ihm anvertrauten Lehrlinge verletzt;

3.    wer entgegen den Bestimmungen Lehrlinge hält, anleitet oder anleiten läßt;

4.    wer unbefugt den Meistertitel führt;

5.    wer wissentlich einen Lehrling vor Ablauf von 9 Monaten beschäftigt, welcher bei einem anderen Lehrmeister in der Lehre war, das Verhältnis aber aufgelöst hat, um zu einem, anderen Beruf überzugehen. (Zustimmung des früheren Lehrherrn hebt die Straffälligkeit auf.)

In allen Fällen bleibt die Strafe ausgeschlossen, wenn die strafbare Handlung zugleich eine Zuwiderhandlung gegen die Steuergesetze enthält.

Mit Geldstrafe bis zu 20 Mk. und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu 3 Tagen wird bestraft:

1. Wer den Bestimmungen über allgemeine Verhältnisse der Arbeiter (§§ 106 bis 112 der Gewerbeordnung) entgegenhandelt;

2.    wer der Bestimmung in Ansehung der Arbeitsbücher, Lohnbücher oder Arbeitszettel zuwiderhandelt;

3.    wer vorsätzlich ein auf seinen Namen ausgestelltes Arbeitsbuch unbrauchbar macht oder vernichtet;

4.    wer den Lehrvertrag als Lehrherr nicht ordnungsmäßig abschließt;

5.    wer es unterläßt, hinsichtlich der Arbeitsordnung (§ 134 c Abs. 3) für ihn begründete Verpflichtungen nachzukommen.

Sind bei der Ausübung des Gewerbes polizeiliche Vorschriften von Personen übertreten worden, welche der Gewerbetreibende zur Leitung des Betriebes oder eines Teiles desselben oder zur Beaufsichtigung bestellt hatte, so trifft die Strafe diese letzteren. Der Gewerbetreibende ist neben denselben strafbar, wenn die Übertretung mit seinem Vorwissen begangen ist, oder wenn er bei der nach den Verhältnissen möglichen eigenen Beaufsichtigung des Betriebs oder bei der Auswahl oder der Beaufsichtigung der Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen.

Ist an eine solche Übertretung der Verlust der Konzession geknüpft, so findet derselbe auch als Folge der von dem Stellvertreter begangenen Übertretung statt, wenn diese mit Vorwissen der verfügungsfähigen Vertretenen begangen worden ist. Ist dies nicht der Fall, so ist der Vertreter bei Verlust der Konzession verpflichtet, den Stellvertreter zu entlassen.

Alle Verbote und Strafbestimmungen gegen Gewerbetreibende, gewerbliche Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Verabredungen und Vereinigungen zum Behufe der Erlangung günstigerer Lohn-und Arbeitsbedingungen, insbesondere mittels Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter werden aufgehoben.

Jedem Teilnehmer steht der Rücktritt von solchen Vereinigungen und Verabredungen frei, und es findet aus letzteren weder Klage noch Einrede statt.

Wer andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch Ehrverletzung oder durch Verrufserklärung bestimmt oder zu bestimmen versucht, von solchen Verabredungen zurückzutreten oder ihnen Folge zu leisten, oder andere durch gleiche Mittel hindert oder zu hindern versucht, von solchen Verabredungen zurückzutreten, wird mit Gefängnis bis zu< 3 Monaten bestraft, sofern nach den allgemeinen Strafgesetzen nicht eine härtere Strafe eintritt.

C. Das Gewerbegerichtsgesetz.

I. Abschnitt. Errichtung und Zusammensetzung der Gewerbegerichte.

Für die Entscheidung von gewerblichen Streitigkeiten zwischen Arbeitern einerseits und ihren Arbeitgebern andererseits, sowie zwischen Arbeitern desselben Arbeitgebers können Gewerbegerichte errichtet werden. (Für den Bezirk einer Gemeinde durch Ortsstatut nach Maßgabe des § 142 der Gewerbeordnung.) Mehrere Gemeinden können sich durch übereinstimmende Ortsstatuten zur Errichtung eines gemeinsamen Gewerbegerichts zusammentun. (Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde erforderlich.)

B.

59

Vor der Errichtung sind sowohl Arbeitgeber als Arbeiter der hauptsächlichen Gewerbe- und Fabrikbetriebe in entsprechender Anzahl zu hören.

Für Gemeinden, welche nach der jeweilig letzten Volkszählung mehr als 20000 Einwohner haben, muß ein Gewerbegericht errichtet werden.

Als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes gelten diejenigen Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge, auf welche Tit. VII der Gewerbeordnung Anwendung findet.

Im gleichen gelten als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes Betriebsbeamte, Werkmeister und mit höheren technischen Dienstleistungen betraute Angestellte, deren Jahresverdienst an Lohn und Gehalt 2000 Mark nicht übersteigt.

Die Gewerbegerichte sind ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes zuständig für Streitigkeiten:

1.    über den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung des Arbeitsver-hältnisses, sowie über die Aushändigung oder den Inhalt des Arbeitsbuchs, Zeugnisses, Lohnbuchs, Arbeitszettels oder Lohnzahlungsbuchs ;

2.    über die Leistungen aus dem ArbeitsVerhältnis;

3.    über die Rückgabe von Zeugnissen, Büchern, Legitimationspapieren, Urkunden, Gerätschaften, Kleidungsstücken, Kautionen u. dgl., welche aus Anlaß des Arbeitsverhältnisses übergeben worden sind;

4.    über Ansprüche und Schadenersatz oder auf Zahlung einer Vertragsstrafe wegen Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen, welche die unter 1 bis! 3 bezeichneten Gegenstände betreffen, sowie wegen gesetzwidriger oder unrichtiger Eintragungen in Arbeitsbücher, Zeugnisse, Lohnbücher, Arbeitszettel, Lohnzahlungsbücher, Krankenkassenbücher oder Quittungskarten der Invalidenversicherung ;

5.    über die Berechnung und Anrechnung der von den Arbeitern zu leistenden Krankenversicherungsbeiträge und Eintrittsgelder (§§ 53a, 65, 72, 73 des Krankenversicherungsgesetzes);

6.    über die Ansprüche, welche auf Grund der Übernahme einer gemeinsamen Arbeit von Arbeitern desselben Arbeitgebers gegeneinander erhoben werden.

Streitigkeiten über eine Konventionalstrafe, welche für den Fall bedungen ist, daß der Arbeiter nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein solches bei anderen Arbeitgebern eingeht oder ein eigenes Geschäft errichtet, gehören nicht zur Zuständigkeit des Gewerbegerichts.

Durch die Zuständigkeit eines Gewerbegerichts wird die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ausgeschlossen.

SchiedsVerträge, durch welche die Zuständigkeit der Gewerbegerichte für künftige Streitigkeiten ausgeschlossen wird, sind nur dann rechtswirksam, wenn nach dem Schiedsvertrage bei der Entscheidung von Streitigkeiten Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl unter einem Vorsitzenden mitzuwirken haben, welcher weder Arbeitgeber noch Angestellter eines beteiligten Arbeitgebers, noch Arbeiter ist.

Die sachliche Zuständigkeit der Gewerbegerichte kann auf bestimmte

Arten von Gewerbe- oder Fabrikbetrieben, die örtliche auf bestimmte Teile des Gemeindebezirks beschränkt werden.

Die Grenze der Zuständigkeit, sowie die Zusammensetzung des Gerichts nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes ist durch das Statut zu regeln.

Die Kosten der Einrichtung und der Unterhaltung des Gerichts, soweit sie in dessen Einnahmen ihre Deckung nicht finden, sind von der Gemeinde oder dem weiteren Kommunalverbande zu tragen. Soll das Gericht nicht ausschließlich für eine Gemeinde oder einen weiteren Kommunalverband zu

ständig sein, so ist bei Festsetzung der Zuständigkeit zugleich zu bestimmen, zu welchen Anteilen die einzelnen Bezirke an der Deckung der Kosten teilnehmen.

Gebühren, Kosten und Strafen, welche in Gemäßheit dieses Gesetzes zur Hebung gelangen, bilden Einnahmen des Gerichts.

Für jedes Gewerbegericht ist ein Vorsitzender und mindestens ein Stellvertreter desselben, sowie die erforderliche Zahl von Beisitzern zu berufen (mindestens 4). Für Gewerbegerichte, welche aus mehreren Abteilungen (Kammern) bestehen, können mehrere Vorsitzende bestellt werden.

Zum Mitglied eines Gewerbegerichts soll nur berufen werden, wer das 30. Lebensjahr vollendet und in dem der Wahl vorangegangenen Jahre für sich oder seine Familie Armenunterstützungen aus öffentlichen Mitteln nicht empfangen hat oder die empfangene Armenunterstützung erstattet hat. Als Beisitzer soll nur berufen werden, wer in dem Bezirke des Gerichts mindestens 2 Jahre wohnt oder beschäftigt ist. Personen, welche zum Amt eines Schöffen unfähig sind (Gerichtsverfassungsgesetz §§ 31, 32), können nicht berufen werden.

Der Vorsitzende sowie dessen Stellvertreter dürfen weder Arbeitgeber noch Arbeiter sein.

Sie werden durch den Magistrat oder, wo ein solcher nicht vorhanden ist oder das Statut dies bestimmt, durch die Gemeindevertretung, in weiteren Kommunalverbänden durch die Vertretung des Verbandes auf mindestens 1 Jahr gewählt. Die Beisitzer müssen zur Hälfte aus den Arbeitgebern, zur Hälfte aus den Arbeitern entnommen werden. Die ersteren werden mittels Wahl der Arbeitgeber, die letzteren mittels Wahl der Arbeiter bestellt (Geheime Wahl). Die Wahl erfolgt auf mindestens ein, höchstens auf sechs Jahre (Wiederwahl zulässig). Zur Teilnahme an der Wahl ist nur berechtigt, wer das 25. Lebensjahr vollendet und in dem Bezirke des Gewerbegerichts Wohnung oder Beschäftigung hat. Mitglieder einer Innung, für welche ein Schiedsgericht errichtet ist (§ 81b Nr. 4 und §§ 91—91b der Gew.-Ordn.), sowie deren Arbeiter sind weder wählbar noch wahlberechtigt.

Als Arbeitgeber gelten diejenigen selbständigen Gewerbetreibenden, welche mindestens einen Arbeiter regelmäßig das Jahr hindurch oder zu gewissen Zeiten des Jahres beschäftigen. Den Arbeitgebern stehen im Sinne der bezeichneten Vorschriften die mit der Leitung eines Gewerbebetriebes oder eines bestimmten Zweiges desselben betrauten Stellvertreter den selbständigen Gewerbetreibenden gleich, sofern sie nicht als Arbeiter gelten (§ 3 Abs. 2 der Gewerbeordnung).

Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit der Wahlen sind nur binnen eines Monats nach der Wahl zulässig.

Die Wahl der Vorsitzenden und deren Stellvertreter bedarf der Bestätigung der höheren Verwaltungsbehörde. Diese Bestimmung findet auf Staats- oder Gemeindebeamte keine Anwendung, solange sie dieses Amt bekleiden. Sind die Wahlen nicht zustande gekommen, so ist die höhere Verwaltungsbehörde befugt:

a)    die Wahlen, soweit sie durch Arbeitgeber und Arbeiter vorzunehmen waren, durch den Magistrat, bezw. durch die Gemeindevertretung oder die Vertretung eines weiteren Kommunalverbandes vornehmenzu lassen;

b)    soweit die Wahlen vom Magistrat oder der Gemeindevertretung oder der Vertretung eines weiteren Kommunalverbandes vorzunehmen waren, die Mitglieder selbst zu ernennen.

Name und Wohnort der Mitglieder müssen öffentlich bekannt gemacht werden. Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt, dessen Übernahme nur aus den Gründen verweigert werden kann, welche zur Ablehnung eines ohne Entschädigung zu verwaltenden Gemeindeamtes berechtigen. Wer das Amt eines Beisitzers 6 Jahre lang verwaltet hat, kann während der nächsten 6 Jahre die Übernahme ablehnen.

Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung, der sie beigewohnt haben, Vergütung etwaiger Reisekosten und eine Entschädigung für Zeitversäumnis. (Festgesetzt durch Statut.)

Ein Mitglied des Gewerbegerichts, hinsichtlich dessen Umstände eintreten oder bekannt werden, welche die Wählbarkeit zu dem von ihm bekleideten Amte nach Maßgabe dieses Gesetzes ausschließen, ist des Amtes zu entheben. (Durch höhere Verwaltungsbehörde.)

Aus den Arbeitgebern entnommene Beisitzer, die erst nach ihrer Wahl Mitglied einer Innung (§14 Abs. 3 der Gewerbeordnung) werden, sowie aus den Arbeitern entnommene Beisitzer, die erst nach ihrer Wahl bei einem Mitgliede einer solchen Innung in Arbeit treten, bleiben bis zur nächsten Wahl im Amt.

Beisitzer, welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen, sind zu einer Ordnungsstrafe bis zu 300 M., sowie in die verursachten Kosten zu verurteilen. (Durch den Vorsitzenden auszusprechen.) Beschwerde an das Landgericht ist zulässig. Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung. Das Gewerbegericht verhandelt und entscheidet, soweit nicht in diesem Gesetze anders bestimmt ist, in der Besetzung von 3 Mitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden. (Durch Ortsstatutsbestimmung kann eine größere Anzahl von Beisitzern festgesetzt werden.)

- Arbeitgeber und Arbeiter müssen stets in gleicher Zahl zugezogen werden.

Bei jedem Gewerbegericht wird eine Gerichtsschreiberei eingerichtet.

Für die Bewirkung von Zustellungen in dem Verfahren vor dem Gewerbegericht können an Stelle von Gerichtsvollziehern Gemeindebeamte verwendet werden.

Das Verfahren.

Auf das Verfahren finden die für das amtsgerichtliche Verfahren geltenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechende Anwendung (§§ 485—510 der Z.-P.-O.). Zuständig ist das Gewerbegericht, in dessen Bezirk die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist oder sich die gewerbliche Niederlassung des Arbeitgebers befindet oder beide Parteien ihren Wohnsitz haben. Unter mehreren zuständigen Gewerbegerichten hat der Kläger die Wahl.

Über Gesuche wegen Ablehnung von Gerichtspersonen entscheidet das Gewerbegericht.

Im Falle erheblicher Entfernungen des Aufenthalts des gesetzlichen Vertreters kann von dem Vorsitzenden ein besonderer Vertreter bestellt werden.

Rechtsanwälte und Personen, welche das Verhandeln vor Gericht geschäftsmäßig betreiben, werden als Prozeßbevollmächtigte oder Beistände vor dem Gewerbegericht nicht zugelassen.

Urteile und Beschlüsse, gegen welche ein Rechtsmittel stattfindet, sind den Parteien zuzustellen, sofern sie hierauf nicht verzichten.

Sofern durch die Zustellung eine Frist gewährt oder die Verjährung unterbrochen werden soll, tritt diese Wirkung, wenn die Zustellung demnächst erfolgt, bereits mit der Einreichung oder Anbringung des Antrages oder der Erklärung ein. Der Gerichtsschreiber hat für die Zustellung Sorge zu tragen.

Die zur Erledigung des Rechtsstreits erforderlichen Verhandlungstermine werden von dem Vorsitzenden von Amts wegen angesetzt. (Ladung der Parteien durch den Gerichtsschreiber spätestens am Tage vor dem Termin. Zustellung der Ladung nicht erforderlich, wenn der Termin in Anwesenheit derselben verkündet ist.)

Erscheint der Kläger im Verhandlungstermin nicht, so ist auf Antrag des Beklagten das Versäumnis urteil dahin zu erlassen, daß der Kläger mit der Klage abzuweisen sei. Erscheint der Angeklagte nicht und beantragt der Kläger das Versäumnisurteil, so werden die in der Klage behaupteten Tatsachen als zugestanden angenommen.

Die Partei, gegen welche ein Versäumnisurteil erlassen ist, kann binnen der Notfrist von 3 Tagen seit der an sie bewirkten Zustellung des Urteils die Erklärung abgeben, daß sie Einspruch einlege. (Nach Einlegung des Einspruchs ist ein neuer Verhandlungstermin anzusetzen.) Erscheint die Partei, welche den Einspruch eingelegt hat, auch in dem neuen Termin nicht, so gilt der Einspruch als zurückgenommen.

Der Inhalt eines vor Gericht abgeschlossenen Vergleichs ist durch Aufnahme in das Protokoll festzustellen.

Die Beweisaufnahme erfolgt in der Regel vor dem Gewerbegericht. Zeugen und Sachverständige können geladen werden. Die Beeidigung derselben erfolgt nur, wenn das Gericht die Beeidigung zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für notwendig erachtete oder wenn eine Partei dieselbe beantragt. Die Bestimmungen, nach welchen die Beeidigung in gewissen Fällen unzulässig ist, bleiben unberührt (§ 393 der Z.-P.-O.). Erscheint der Schwurpflichtige in dem zur Leistung eines Eides bestimmten

Termin nicht, so ist der Eid ohne weiteres als verweigert anzusehen. Dem Verfahren ist Fortgang zu geben.

Der Schwurpflichtige kann binnen einer Notfrist von 3 Tagen nach dem Termin sich zur nachträglichen Eidesleistung erbieten. In solchem Fall kann ein Urteil insoweit aufgehoben werden, als es auf der Annahme der Eidesverweigerung beruht. Erscheint der Schwurpflichtige auch in dem nachträglich angesetzten Termine nicht, so kann ein nochmaliges Erbieten zur Eidesleistung nicht stattfinden.

Die Wirksamkeit der Verkündung des Urteils ist von der Anwesenheit der Parteien nicht abhängig.

Aus dem Urteil müssen ersichtlich sein:

1.    die Mitglieder des Gerichts, welche bei der Entscheidung mitgewirkt haben;

2.    die Parteien;

3.    das Sach- und Streitverhältnis in gedrängter Darstellung nebst den wesentlichen Entscheidungsgründen;

4.    der Spruch des Gerichtes in der Hauptsache und in betreff der Kosten.

Das Urteil ist von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

Erfolgt die Verurteilung auf Vornahme einer Handlung, so ist der Beklagte zugleich auf Antrag des Klägers für den Fall, daß die Handlung nicht binnen einer zu bestimmenden Frist vorgenommen ist, zur Zahlung einer nach dem Ermessen des Gerichts festzusetzenden Entschädigung zu verurteilen.

Die Verpflichtung der unterliegenden Partei, die Kosten des Rechtsstreites zu tragen, erstreckt sich auf die Erstattung der dem Gegner durch die Zuziehung eines Prozeßbevollmächtigten oder Beistandes entstandenen Auslagen nur unter der Voraussetzung, daß die Zuziehung durch besondere Umstände gerechtfertigt war und nur in Ansehung des Betrages, welchen das Gericht für angemessen erachtet.

Als Berufungs- und Beschwerdegericht ist das Landgericht, in dessen Bezirk das Gewerbegericht seinen Sitz hat, zuständig.

Aus den Endurteilen des Gewerbegerichts, welche rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind, sowie aus den Vergleichen, welche nach Erhebung der Klage vor dem Gewerbegericht geschlossen sind, findet die Zwangsvollstreckung statt.

Die vorläufige Vollstreckbarkeit ist nicht auszusprechen, wenn glaubhaft gemacht wird, daß die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde, auch kann sie von einer vorgängigen Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden. (Im übrigen siehe §§ 750 und 751 d. Z.-P.-O.)

Für die Verhandlung des Rechtsstreits vor den Gewerbegerichten wird eine einmalige Gebühr nach dem Werte des Streitgegenstandes erhoben.

1,00 M. 1,50 M. 3,00 M.

Die ferneren Wertklassen steigen um je 100 M., die Gebühren um je 3 M. Die höchste Gebühr beträgt 30 M.

Dieselbe beträgt bei einem Gegenstände im Werte bis 20 M. einschließlich . von mehr als 20 bis 50 M. einschließlich . von mehr als 50 bis 100 M. einschließlich .

Schreibgebühren kommen nicht in Ansatz. Für Zustellungen werden bare Ausgaben nicht erhoben.

Die Einziehung der Gerichtskosten erfolgt nach den für die Einziehung von Gemeindeabgaben geltenden Vorschriften. Die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige findet in dem Verfahren vor den Gewerbegerichten Anwendung.

Tätigkeit des Gewerbegerichts als Einigungsamt.

Das Gewerbegericht kann bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern über die Bedingungen der Fortsetzung und Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses als Einigungsamt angerufen werden.

Der Anweisung ist Folge zu geben, wenn sie von beiden Teilen erfolgt. Als Vertreter können nur Beteiligte bestellt werden, welche das 25. Lebensjahr vollendet haben, sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch gerichtliche Anordnungen in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind. (Nicht mehr als 3 Vertreter in der Regel.)

Erfolgt die Anrufung nur von einer Seite, so soll nach Möglichkeit dahin gewirkt werden, daß auch der andere Teil sich zur Anrufung bereit findet.

Gutachten und Anträge der Gewerbegerichte.

Das Gewerbegericht ist verpflichtet, auf Ansuchen von Staatsbehörden oder des Vorstandes des Kommunalverbandes, für welchen es tätig ist, Gutachten über gewerbliche Fragen abzugeben. Es ist berechtigt, in gewerblichen Fragen Anträge an Behörden, an Vertretungen von Kommunalverbänden und an die gesetzlichen Körperschaften der Bundesstaaten oder des Reichs zu richten.

Verfahren vor dem Gemeindevorsteher.

Ist ein zuständiges Gewerbegericht nicht vorhanden, so kann bei Streitigkeiten jede Partei die vorläufige Entscheidung durch den Vorsteher der Gemeinde (Bürgermeister, Schultheiß, Ortsvorsteher usw.) bewirken. Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, ihre Ausführungen und Beweismittel in einem Termine vorzubringen.

Die Entscheidung des Gemeindevorstehers ist schriftlich abzufassen; sie geht in Rechtskraft über, wenn nicht binnen einer Notfrist von 10 Tagen von einer der Parteien Klage bei dem ordentlichen Gericht erhoben wird. Die Entscheidungen des Gemeindevorstehers sind von Amts wegen als vorläufig vollstreckbar zu erklären.

Schlußbestimmungen.

Die Zuständigkeit der Innungen zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und ihren Lehrlingen sowie die Zuständigkeit der Innungsschiedsgerichte (§ 81 b Nrl. 4 und 100 c der Gewerbeordnung) erleiden durch dieses Gesetz keine Einschränkung. In dem Verhältnis der Innungen,

der Innungsschiedsgerichte und der Gewerbegerichte (§ 85) zu den ordentlichen Gerichten finden die Vorschriften des: § 28 entsprechende Anwendung, (Vorschrift der Zivilprozeßordnung über die bindende Wirkung der rechtskräftigen Entscheidung).

D. Das Unfallversicherungsgesetz.

Allgemeine Bestimmungen.

Umfang der Versicherung:

1.    Alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Steinbrüchen, Gräbereien (Gruben), auf Werften und Bauhöfen sowie in Fabriken und Hüttenwerken beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, letztere, sofern ihr Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 2000 Mark nicht übersteigt, werden gegen die Folgen der bei dem Betriebe sich ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes versichert;

2.    dasselbe gilt von Arbeitern und Betriebsbeamten, welche von einem Gewerbetreibenden, dessen Gewerbebetrieb sich auf die Ausführung von Maurer-, Zimmerer-, Dachdecker-, Steinhauer- und Brunnenarbeiten erstreckt, in diesem Betriebe beschäftigt werden, sowie von den im Schornsteinfegergewerbe beschäftigten Arbeitern;

3.    den im Absatz 1 auf geführten gelten im Sinne dieses Gesetzes diejenigen gleich, in welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen, nicht unter den Absatz 1 fallenden Nebenbetriebe, sowie derjenigen Betriebe, für welche nur vorübergehend eine nicht zur Betriebsanlage gehörende Kraftmaschine benutzt wird;

4.    im übrigen gelten als Fabriken im Sinne dieses Gesetzes insbesondere diejenigen Betriebe, in welchen die Bearbeitung oder Verarbeitung von Gegenständen gewerbsmäßig ausgeführt wird und in welchen zu diesem Zwecke mindestens 10 Arbeiter regelmäßig beschäftigt werden, sowie Betriebe, in welchen Explosionsstoffe oder explodierende Gegenstände gewerbsmäßig erzeugt werden.

Durch statutarische Bestimmung kann die Versicherungspflicht auf Betriebsbeamte mit einem 2000 M. übersteigenden Jahresarbeitsverdienst erstreckt werden.

Ermittlung des Jahresarbeitsverdienstes.

Als Gehalt oder Lohn gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge.

Als Jahres verdienst gilt, soweit sich derselbe nicht aus mindestens wochenweise fixierten Beträgen zusammensetzt, das Dreihundertfache des durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes, bezw. eine höhere oder niedere Zahl von Arbeitstagen.

Gegenstand der Versicherung und Umfang der Entschädigung.

Gegenstand der Versicherung ist der Ersatz des Schadens, welcher durch Körperverletzung oder Tötung entsteht.

Der Schadenersatz soll im Falle der Verletzung bestehen:

1.    in den Kosten des Heilverfahrens, welche vom Beginn der 14. Woche nach Eintritt des Unfalls an entstehen ;

2.    in einer dem Verletzten vom Beginn der 14. Woche nach Eintritt des Unfalls an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Rente.

. Die Rente ist nach Maßgabe desjenigen Arbeitsverdienstes zu berechnen, den der Verletzte während des letzten Jahres seiner Beschäftigung an Gehalt oder Lohn durchschnittlich für den Arbeitstag bezogen hat, wobei der 4 M. übersteigende Betrag nur mit einem Drittel in Anwendung kommt.

Die Rente beträgt:

a)    im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben 66²/₃ o/0 des Arbeitsverdienstes;

b)    im Falle teilweiser Erwerbsunfähigkeit einen Bruchteil der Rente unter a, welcher nach dem Maße der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu bemessen ist.

Dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen steht ein Anspruch nicht zu, wenn er den Betriebsunfall vorsätzlich herbeigeführt hat.

Von Beginn der 5. Woche bis zum Ablauf der 13. Woche ist das Krankengeld, welches den durch einen Betriebsunfall verletzten Personen auf Grund des Krankenversicherungsgesetzes gewährt wird, auf mindestens ²/₃ des bei der Berechnung zugrunde gelegten Arbeitslohnes zu bemessen.

Im Falle der Tötung ist als Schadenersatz außerdem zu leisten:

1.    als Ersatz der Beerdigungskosten das Zwanzigfache des für den Arbeitstag ermittelten Verdienstes, jedoch mindestens 30 M.

2.    eine den Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestage an zu gewährende Rente.

Dieselbe beträgt:

a)    für die Witwe des Getöteten bis zu deren Tode oder Wiederverheiratung 20 0/0, für jedes hinterbliebene vaterlose Kind bis zu dessen zurückgelegtem 15. Lebensjahre 15 o/₀ und, wenn das Kind auch mutterlos ist oder wird, 200/0 des Arbeitsverdienstes.

Die Renten der Witwen und der Kinder dürfen zusammen 6oo/₀ des Arbeitsverdienstes nicht übersteigen.

b)    für Aszendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war, bis zum Wegfall der Bedürftigkeit 200/0 des Arbeitsverdienstes.

An Stelle der Leistungen für Verletzte kann bis zum beendigten Heilverfahren freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhause gewährt werden.

Verhältnis zu Krankenkassen, Armenverbänden usw.

Die Verpflichtung der eingeschriebenen Hilfskassen, sowie der sonstigen Kranken-, Sterbe-, Invaliden- und anderen Unterstützungskassen, den von Betriebsunfällen betroffenen Arbeitern und Betriebsbeamten, sowie den An-

gehörigen und Hinterbliebenen Unterstützung zu gewähren, sowie die Verpflichtung von Gemeinden oder Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, wird durch dieses Gesetz nicht berührt.

Träger der Versicherung (Berufsgenossenschaften).

Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer, welche zu diesem Zweck in Berufsgenossenschaften vereinigt werden. Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt.

Die Berufsgenossenschaften können unter ihrem Namen Rechte erwerben, Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden.

Für die Verbindlichkeiten haftet den Gläubigern nur das Genossenschaftsvermögen.

Aufbringung der Mittel.

Die Mittel zur Deckung der von den Berufsgenossenschaften zu leistenden Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden durch Beiträge aufgebracht, welche von den Mitgliedern nach Maßgabe der in ihren Betrieben von den Versicherten verdenten Löhne und Gehälter, bezw. des Jahresarbeitsverdienstes jährlich umgelegt werden.

Ermittlung der versicherungspflichtigen Betriebe.

Jeder Unternehmer hat den Betrieb binnen einer vom Reichsversicherungsamt zu bestimmenden Frist bei der unteren Verwaltungsbehörde anzumelden, desgleichen die Zahl der durchschnittlich darin beschäftigten versicherungspflichtigen Personen.

Vertretung der Arbeiter.

Für jede Genossenschaftssektion werden Vertreter der Arbeiter gewählt. Die Zahl der Vertreter muß der Zahl der von den Betriebsunternehmern in den Vorstand der Sektion bezw. der Genossenschaft gewählten Mitgliedern gleich sein. Wählbar sind nur männliche, großjährige, auf Grund dieses Gesetzes versicherungspflichtige Kassenmitglieder, welche in Betrieben der Genossenschaftsmitglieder und im Bezirke der Sektion bezw. der Genossenschaft beschäftigt sind, sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch richterliche Anordnungen in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind. Die Wahl erfolgt auf 4 Jahre.

Schiedsgerichte.

Für jeden Bezirk einer Berufsgenossenschaft oder, sofern dieselbe in Sektionen geteilt ist, einer Sektion, wird ein Schiedsgericht errichtet (Vorsitzender und 4 Beisitzer).

Verfahren. Der Vorsitzende beruft das Schiedsgericht und leitet die Verhandlungen. Das Schiedsgericht ist befugt, denjenigen Teil des Betriebes, in welchem der Unfall vorgekommen ist, in Augenschein zu nehmen, sowie Zeugen und Sachverständige — auch eidlich — zu vernehmen. Das Schiedsgericht ist nur beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden eine gleiche Anzahl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, und zwar mindestens je einer als Beisitzer, mitwirkt.

Anzeige und Untersuchung der Unfälle.

Von jedem Unfall ist binnen 2 Tagen von dem Betriebsunternehmer bei der Ortspolizeibehörde schriftlich Anzeige zu erstatten. (Formular für die Anzeige ist vom Reichsversicherungsamt festgestellt.)

Jeder zur Anzeige gelangende Unfall, durch welchen eine versicherte Person getötet ist oder eine Körperverletzung erlitten hat, die voraussichtlich den Tod oder eine Erwerbsunfähigkeit von mehr als 13 Wochen zur Folge haben wird, ist von der Ortspolizeibehörde sobald wie möglich einer Untersuchung zu unterziehen, durch welche festzustellen sind:

1.    die Veranlassung und Art des Unfalls,

2.    die getöteten oder verletzten Personen,

3.    die Art der vorgekommenen Verletzungen,

4.    der Verbleib der verletzten Personen,

5.    die Hinterbliebenen der durch den Unfall getöteten Personen, welche einen Entschädigungsanspruch erheben können.

Feststellung der Entschädigungen.

Die Feststellung der Entschädigungen erfolgt:

1.    sofern die Genossenschaft in Sektionen geteilt ist, durch den Vorstand der Sektion, wenn es sich handelt

a)    um den Ersatz der Kosten des Heilverfahrens,

b)    um die für die Dauer einer voraussichtlich vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Rente,

c)    um den Ersatz der Beerdigungskosten;

2.    in allen übrigen Fällen durch den Vorstand der Genossenschaften. Gegen den Bescheid steht dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen

Beschwerde an das Reichsversicherungsamt zu.

Unfallverhütung. Überwachung der Betriebe.

Die Genossenschaften sind befugt, Vorschriften zu erlassen:

1.    über die von den Mitgliedern zur Verhütung von Unfällen in ihren Betrieben zu treffenden Einrichtungen unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit der Einschätzung ihrer Betriebe in eine höhere Gefahrenklasse, bezw. mit Zuschlägen bis zum doppelten Betrage ihrer Beiträge;

2.    über das in den Betrieben von den Versicherten zur Verhütung von Unfällen zu beobachtende Verhalten unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit Geldstrafen bis zu 6 M.

Die Genossenschaft ist befugt, durch Beauftragte die Befolgung der zur Verhütung von Unfällen erlassenen Vorschriften zu überwachen, von den Einrichtungen der Betriebe Kenntnis zu nehmen und diejenigen Geschäftsbücher und Listen einzusehen, aus welchen die Zahl der beschäftigten Arbeiter und Beamten und die Beträge der verdienten Löhne und Gehälter ersichtlich werden.

Das Reichsversicherungsamt.

Die Genossenschaften unterliegen in bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes der Beaufsichtigung des Reichsversicherungsamtes, welches seinen Sitz

in Berlin hat. Es besteht aus 3 ständigen Mitgliedern, einschließlich des Vorsitzenden, und aus 8 nicht ständigen Mitgliedern.

Das Reichsversicherungsamt ist befugt, jederzeit eine Prüfung der Geschäftsführung der Genossenschaften vorzunehmen. Die Vorstandsmitglieder, Vertrauensmänner und Beamten der Genossenschaften sind zur Vorlegung ihrer Bücher usw. auf Erfordern verpflichtet und können hierzu durch Geldstrafen bis zu 1000 M. angehalten werden. Das Reichs versicherungsamt entscheidet, unbeschadet der Rechte Dritter, über Streitigkeiten, welche sich auf die Rechte und Pflichten der Inhaber der Genossenschaftsämter, auf die Auslegung der Statuten und die Gültigkeit der vollzogenen Wahlen beziehen. Dasselbe kann die Inhaber der Genossenschaftsämter zur Befolgung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften durch Geldstrafen bis zu 1000 M. anhalten.

Haftpflicht der Betriebsunternehmer und Betriebsbeamten.

Die nach Maßgabe dieses Gesetzes versicherten Personen und deren Hinterbliebene können einen Anspruch auf Ersatz des infolge eines Unfalles erlittenen Schadens nur gegen diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten und Repräsentanten, Betriebs- oder Arbeitsaufseher geltend machen, gegen welche durch strafgerichtliches Urteil festgestellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich herbeigeführt haben.

In gleicher Weise haftet als Betriebsunternehmer eine Aktiengesellschaft, eine Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch ein Mitglied ihres Vorstandes, sowie eine Handelsgesellschaft, eine Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch einen der Liquidatoren herbeigeführten Unfälle.

E. Das Invalidenversicherungsgesetz.

V ersicherungspf licht.

Vom vollendeten 16. Lebensjahre ab werden versichert:

1.    Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden;

2.    Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker, Handlungsgehilfen und Lehrlinge, sonstige Angestellte, deren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet.

Als Lohn oder Gehalt gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Bei freiem Unterhalt gilt die Beschäftigung nicht als eine die Versicherungspflicht bedingende.

Der Versicherungspflicht unterliegen nicht diejenigen Personen, deren Erwerbsfähigkeit infolge von Alter, Krankheit oder anderen Gebrechen auf weniger als ein Drittel herabgesetzt ist. Dies ist dann anzunehmen, wenn sie nicht mehr imstande sind, durch eine ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit, die ihnen unter billiger Berücksichtigung ihrer Ausbildung und ihres bisherigen Berufes zugemutet werden kann, ein Drittel desjenigen zu erwerben, was körperlich und geistig gesunde Personen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen.

Auf ihren Antrag sind von der Versicherungspflicht solche Personen

zu befreien, welche das 70. Lebensjahr vollendet haben oder welche Lohnarbeit im Laufe eines Kalenderjahres nur in bestimmten Jahreszeiten für nicht mehr als 12 Wochen oder überhaupt nicht mehr als 50 Tage übernehmen.

Besondere Kasseneinrichtungen.

Versicherungspflichtige Personen genügen der gesetzlichen Versicherungspflicht durch Beteiligung an einer besonderen Kasseneinrichtung. Bei der Verwaltung der Kassen müssen die Versicherten mindestens nach Maßgabe des Verhältnisses ihrer Beiträge zu den Beiträgen der Arbeitgeber durch in geheimer Wahl gewählte Vertreter beteiligt sein.

Freiwillige Versicherung.

Folgende Personen sind befugt, freiwillig in die Versicherung einzutreten:

1.    Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker;

2.    Gewerbetreibende und sonstige Betriebsunternehmer, Hausgewerbetreibende.

Gegenstand der Versicherung.

Derselbe ist der Anspruch auf Gewährung einer Rente für den Fall der Erwerbsunfähigkeit oder des Alters. Invalidenrente erhält ohne Rücksicht auf das Lebensalter derjenige Versicherte, welcher dauernd erwerbsunfähig ist. Eine durch einen Unfall herbeigeführte Erwerbsunfähigkeit begründet den Anspruch auf Invalidenrente nur insoweit, als diese die gewährte Unfallrente übersteigt.

Altersrente erhält ohne Rücksicht auf das Vorhandensein von Erwerbsunfähigkeit derjenige Versicherte, welcher das 70. Lebensjahr vollendet hat.

Invalidenrente erhält auch derjenige nicht dauernd erwerbsunfähig Versicherte, welcher während 26 Wochen ununterbrochen erwerbsunfähig gewesen ist, für die Dauer seiner Erwerbsunfähigkeit.

Dem Versicherten steht ein Anspruch auf Rente nicht zu, wenn er die Erwerbsunfähigkeit vorsätzlich herbeigeführt hat.

Aufbringung der Mittel.

Dieselben werden von den Arbeitgebern und den Versicherten aufgebracht, sowie seitens des Reichs durch Zuschüsse. Die Beiträge entfallen auf den Arbeitgeber und den Versicherten zu gleichen Teilen und sind für jede Beitragswoche zu entrichten.

Die Versicherungsanstalt ist befugt, ein Heilverfahren in ihr geeignet erscheinendem Umfange eintreten zu lassen. In diesem Falle ist sie befugt, die Fürsorge für den Erkrankten der Krankenkasse, welcher er angehört, zu übertragen.

Voraussetzung des Anspruchs.

Zur Erlangung des Anspruchs auf Invaliden- oder Altersrente ist erforderlich:

1.    die Zurücklegung einer Wartezeit;

2.    die Leistung von Beiträgen.

Wartezeit.

Dieselbe beträgt:

1.    bei der Invalidenrente, wenn mindestens 100 Beiträge geleistet sind, 200 Beitragswochen, anderenfalls 500 Beitragswochen; •

2.    bei der Altersrente 1200 Beitragswochen.

Beitragsleistung.

Für jede Woche ist ein Versicherungsbeitrag zu leisten. Die Beitragswoche beginnt mit dem Montag einer jeden Kalenderwoche.

Als Beitragswochen werden, ohne daß Beiträge entrichtet zu werden brauchen, diejenigen vollen Wochen in Anrechnung gebracht, während denen der Versicherte

1.    behufs Erfüllung der Wehrpflicht eingezogen worden ist ;

2.    in Mobilmachungs- und Kriegszeiten freiwillig militärische Dienstleistungen verrichtet hat;

3.    wegen bescheinigter, mit zeitweiser Erwerbsunfähigkeit verbundener

Krankheit an der Fortsetzung seiner Berufstätigkeit verhindert gewesen ist.    'S

Höhe der Beiträge.

Dieselben werden nach Lohnklassen durch den Bundesrat einheitlich festgesetzt. Es sind zu erheben an wöchentlichen Beiträgen: in Lohnklasse I = 14 Pf.

II = 20

III    = 24

IV    = 30 V = 36

Lohnklassen. Dieselben werden nach dem Jahresarbeitsverdienst gebildet. Klasse I bis zu 350 M. einschließlich,

II von mehr als III „

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

00 Gn Os)

M. bis zu

yy

yy

yy

yy

yy

1150 „

yy

„ 115° „

Berechnung der Renten.

Der Grundbetrag beläuft sich

für die Lohnklasse I auf 60 M.

n „ 70 „

III    „ 80 „

IV    „ 90 „ ,, 100 ,,

55

55

55

55

55

55

55

55

55

r>

55

Der Berechnung des Grundbetrages werden stets 500 Beitragswochen zu Grunde gelegt. Stirbt ein Versicherter, dessen Rentenantrag noch zu seinen Lebzeiten bei der zuständigen Behörde eingegangen war, so ist zum Bezüge der bis zum Todestage fälligen Rentenbeträge an erster Stelle der Ehegatte berechtigt.

Marken, Quittungskarte.

Zum Zwecke der Erhebung der Beiträge werden von jeder Versicherungsanstalt für die einzelnen Lohnklassen Marken ausgegeben. (In den Postanstalten erhältlich.) Die Entrichtung der Beiträge erfolgt durch Einkleben von Marken in die Quittungskarte des Versicherten, welche Raum zur Aufnahme der Marken für mindestens 52 Beitragswochen enthält.

Die Beiträge des Arbeitgebers und des Versicherten sind von demjenigen

Arbeitgeber zu entrichten, welcher den Versicherten während der Beitragswoche beschäftigt hat. Marken für einen 2 Wochen übersteigenden Zeitraum müssen entwertet werden.

F. Das Krankenversicherungsgesetz.

Die Krankenversicherung bezweckt die Sicherstellung der Arbeiter und der den Arbeitern in ihrer Lebenshaltung nahestehenden Personen gegen die materiellen Folgen von Krankheiten.

Krankheit im Sinne des Gesetzes ist jede Störung des Gesundheitszustands, welche ärztliche Hilfe notwendig macht. Daher sind auch Zustände, welche durch Betriebsunfälle hervorgerufen werden, in diesem Sinne Krankheiten.

Die Krankenversicherung tritt bei allen Personen, welche bei Leuten gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind, ein und zwar unmittelbar mit dem Beginne der Beschäftigung.

Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker unterliegen der Versicherungspflicht nur dann, wenn ihr Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 6²/₃ M. für den Arbeitstag oder, sofern Lohn oder Gehalt nach größeren Zeitabschnitten bemessen ist, 2000 M. für das Jahr nicht übersteigt.

Als Träger der Krankenversicherung kommen die sogenannten organisierten Krankenkassen (Orts-, Betriebs-, Fabrik-, Bau-, Innungs-, Knappschaftskassen) und die Gemeindekrankenversicherung in Betracht. Letztere tritt für alle versicherungspflichtigen Personen ein, welche nicht einer vorstehend erwähnten Kasse oder einer den Vorschriften des RVG. entsprechenden Hilfskasse angehören.

Der Versicherte hat einen Rechtsanspruch auf Krankenunterstützung (Gewährung freier ärztlicher Behandlung vom Krankheitsbeginn ab, von Arznei, Bruchbändern sowie kleineren Heilmitteln). Vom dritten Tage nach der Erkrankung ab besteht die Unterstützung in Gewährung eines Krankengeldes in Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter für die Krankheitsdauer oder der Erwerbsunfähigkeit für jeden Arbeitstag, doch höchstens bis Ablauf der 13. Woche nach Krankheitsbeginn, bezw. nach Anfang des Bezuges des Krankengeldes.

Das Krankengeld wird nach Schluß jeder Woche gezahlt. Es kann ersetzt werden durch freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhause.

Die wichtigsten der organisierten Kassen sind die Orts-Krankenkassen. Die Gemeinden sind berechtigt, bezw. verpflichtet, Orts-Krankenkassen zu errichten.

Diese sollen mindestens gewähren:

1.    eine Krankenunterstützung, welche mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß der durchschnittliche Tagelohn derjenigen Klasse der Versicherten, für welche die Kasse errichtet ist, soweit er 3 M. für den Arbeitstag nicht überschreitet, an Stelle des Arbeitslohnes gewöhnlicher Tagelohnarbeiter tritt;

2.    eine Unterstützung in Höhe des Krankengeldes an Wöchnerinnen, welche mindestens 6 Monate hindurch einer Krankenkasse angehört haben, auf die Dauer von mindestens 4 Wochen;

3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrage des durchschnittlichen Tagelohnes.

Nach § 21 können diese Beträge auch erhöht werden:

1.    die Krankenunterstützung kann bis zu einem Jahre verlängert werden; ia. das Krankengeld kann schon vom Tage der Erwerbsunfähigkeit ab

(auch für Sonn- und Festtage) gewährt werden;

2.    das Krankengeld kann bis zu ³/₄ des durchschnittlichen Tagelohnes erhöht werden, neben freier ärztlicher Behandlung und Arznei;

3.    neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhause kann Krankengeld bis zu ¹/₈ des durchschnittl. Tagelohnes gewährt werden;

3a. es kann Unterbringung in einer Rekonvaleszentenanstalt gewährt werden;

4.    das Sterbegeld kann erhöht werden.

Errichtung der Kasse. Bei Errichtung der Kasse dürfen die Beiträge, soweit sie den Kassenmitgliedern selbst zur Last fallen, nicht über 2 °/0 desjenigen Betrages, nach welchem die Unterstützungen zu bemessen sind, festgesetzt werden, sofern dies nicht zur Deckung der Mindestleistungen der Kasse erforderlich ist.

Die Ortskrankenkasse hat einen Reservefonds im Mindestbetrage der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten 3 Jahre anzusammeln.

Vorstand. Die Kasse muß einen von der Generalversammlung gewählten Vorstand haben, der die Kasse gerichtlich und außergerichtlich vertritt.

Die Schließung der Ortskrankenkasse muß erfolgen:

1.    wenn die Mitgliederzahl dauernd unter 50 sinkt;

2.    wenn sich ergibt, daß die' Mindestleistungen nicht gedeckt werden können.

Die Auflösung kann erfolgen, wenn sie von der Gemeindebehörde unter Zustimmung der Generalversammlung beantragt wird.

Die Auflösung oder Schließung erfolgt durch Verfügung des Bezirksausschusses.

Verpflichtung des Arbeitgebers. Arbeitgeber, welche die Pflicht versäumen, die Arbeiter anzumelden, haben alle Aufwendungen, welche eine Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse in einem durch die nicht angemeldete Person veranlaßten Unterstützungsfall gemacht haben, zu erstatten.

Die Beiträge zur Krankenversicherung entfallen zu ²/₃ auf die versicherungspflichtigen Personen, zu ¹/₃ auf ihre Arbeitgeber.

Die Arbeitgeber sind zur Einzahlung der Beiträge und Eintrittsgelder verpflichtet.

Die Versicherten sind verpflichtet, die Eintrittsgelder und Beiträge bei den Lohnzahlungen sich einbehalten zu lassen.

Die Unterstützungsansprüche verjähren in 2 Jahren vom Tage ihrer Entstehung an.

Als Krankenkassen bestehen: Die Gemeinde-Krankenversicherung, die Ortskrankenkassen, die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen, die Bau- und Innungskassen, die Kassenverbände. In den Hauptgrundzügen, die vorstehend angeführt worden sind, stimmen diese Kassen überein.

XIII. Abschnitt.

Die Baustoffe.

Eine wohlgefällige und zweckentsprechende Formgestaltung eines Bauteiles kann sich nur aus einer richtigen Konstruktion unter Berücksichtigung des zu wählenden Baustoffes entwickeln. Aus diesem Grunde muß dem Bauhandwerker die natürliche Beschaffenheit der Baustoffe, sowie die Eigenschaft jedes einzelnen ausreichend bekannt sein.

Mit Bezug hierauf haben wir zu unterscheiden:

1.    Die Dauerhaftigkeit, also das Verhalten eines Baustoffes in der Luft, im Wasser und im Feuer, ferner seine Beständigkeit in und über der Erde und sein Verhalten im Zusammenhänge mit anderen Baustoffen.

2.    die Festigkeit, also den Widerstand, den ein Baustoff dem Zerdrücken, Zerbrechen und Zerreißen entgegenzusetzen vermag.

3.    die Veränderung, hervorgerufen durch äußere Einflüsse, wie solche sich beispielsweise beim Erhärtungsprozeß des Mörtels zeigen.

4.    Die Be- und Verarbeitungsfähigkeit der Baustoffe.

Wir teilen die Baustoffe in vier Hauptgruppen und zwar in:

1. Steine, 2. Hölzer, 3. Metalle, 4. Mörtel und 5. Nebenmaterialien.

I. Die Steine.

A. Die natürlichen Steine.

Natürliche Steine bedürfen zum Zweck ihrer Verwendung im Hochbau keiner besonderen Herstellung. Sie werden, wie z. B. die Lesesteine, so verwendet, wie man sie findet, oder es muß denselben durch Bearbeitung eine bestimmte Form gegeben werden. Es bleibt also, wenn sich auch unter Umständen die Form verändert, der natürliche Zustand derselbe.

Die uns von der Natur gebotenen Steine bilden teils zusammenhängende felsige Massen, oder sie treten als abgelöste Stücke auf, denen die Bezeichnungen Findlinge, Lesesteine, Gerolle, Geschiebe beigelegt werden. Alle natürlichen Steine gehören als sogenannte gewachsene Steine dem Stein- und somit auch dem Mineralreich an. Sie sind also unorganische Naturkörper, welche aus mehreren Grundstoffen oder Elementen bestehen, die chemisch miteinander verbunden sind.

Zumeist sind die natürlichen Steine Gemenge verschiedenartiger Materialien, die teils als kleinere, teils als größere Körperchen auftreten. Mit bezug auf letztere unterscheiden wir Steine mit klein-, mittel- oder grob-

körnigem Gefüge. Treten die Gemengteile unverkennbar als Bruchstücke verschiedener Gesteine auf, so heißt ein hierauf bezügliches Gestein Trümmergestein. Sind die Bruchstücke durch Bindemittel miteinander verkittet, so nennt man das Gestein Konglomerat.

Diejenigen Formationen, welche ursprünglich die feste Erdkruste bildeten, heißen kristallinisch schiefrige oder primitive Gesteine. Die zu hohen Bergen durch die Gewalt des Feuers emporgeworfenen feurig flüssigen und dann erstarrten Massen nennt man eruptive Gesteine. Diese sowohl, wie auch die ersteren heißen auch plutonische Gesteine, weil sie auf feurigem Wege entstanden sind.

Diesen gegenüber stehen die Gesteine, die sich aus dem Wasser ablagerten. Sie bilden die sedimentären Formationen oder die neptu-nischen Gesteine. Ihnen zugehörig sind auch die Versteinerungen.

Zu den natürlichen Steinen gehören:

a. Die granitischen Gesteine,

unter diesen der Granit, der Gneis und der Syenit.

Der Granit.

Der Granit ist ein kristallinisches Gemenge, bestehend aus Feldspat, Quarz und Glimmer, welches als fein-, mittel- und grobkörnig auftritt. Je nach dem Auftreten der Gemengteile unterscheiden wir: den eigentlichen Granit, den porphyrartigen Granit mit großen Feldspatkristallen, den Granit mit vorherrschend rotem Feldspat und den Protogin, bestehend aus Quarz, Feldspat und Talk.

Der Granit liefert ein unschätzbares Material sowohl für die Monumental-Architektur als auch zum Straßen-, Wasser- und Flochbau. Der fein- und mittelkörnige Granit bietet dauernd jeden Witterungseinflüssen Widerstand und seine vorzügliche klärte macht ihn zur Herstellung von Kunststraßen, Pflasterungen, Trottoirs und auch für den Brückenbau besonders geeignet. Seine Verwendung im Hochbau ist eine ungemein vielseitige. Man fertigt aus Granit: Fundament- und Kellermauerwerk, freistehende Mauern, Treppenstufen, Schwellen, Gesimse,' Quadern, Pfeiler, Säulen, Pfannensteine, Radabweiser usw-, an. Je feiner und gleichmäßiger das Korn des Granits ist, je höher ist sein Wert. Granitgesteine, die feine, wenn auch dem Auge nicht erkennbare Haarrisse haben, sind nicht frostbeständig.

Der Syenit.

Der Syenit ist ein kristallinisches Gemenge von Feldspat und Hornblende. Man unterscheidet: fein-, mittel- und grobkörnigen, ferner porphyrartigen Syenit, Syenitschiefer und Zirkonsyenit.

Die Dichte und Tragfähigkeit sind der des Granits gleich. Er besitzt neben einer lebendigen Färbung eine große Witterungsbeständigkeit und eine bedeutende Härte. Seine Politurfähigkeit macht ihn besonders geeignet zur Anfertigung von Sockeln für Standbilder, von Pfeilern und auch zum Brückenbau. Neben seiner vielfachen Verwendung als Baustein eignet der Syenit sich auch vorzüglich zum Straßenbau. So besteht das Dresdner Straßenpflaster aus rotem Syenit aus dem Plauenschen Grunde.

Der Gneis.

Der Gneis (Gneiß, Gneuß) ist ein Gemenge von Feldspat, Quarz und Glimmer. Vorherrschend tritt der Feldspat auf. Zufolge seines schiefrigen Gefüges eignet sich der Gneis nicht zur monumentalen Architektur, liefert aber brauchbare Platten für Fußböden usw. Er wird ferner zur Aufführung von Mauern und auch zu Pflasterungen verwendet.

Die Grünsteine und die Serpentingesteine.

Die sich durch eine grüne Farbe auszeichnenden Grünsteine bestehen zum größten Teile aus Hornblende und Augit, beides Verbindungen von Kieselerde und Kalk, Bittererde, Eisen und Ton.

Es sind zu unterscheiden: Hornblende-Grünsteine, zu denen der Diorit gehört, und augitische Grünsteine (Diabas). Sie widerstehen den Einflüssen der Witterung, werden als Bausteine zur Aufführung von Mauern benutzt, eignen sich aber nicht zur Monumental-Architektur. Der Serpentinstein (Schlangenstein) besteht aus Kieselerde, Bittererde, begleitet von Eisen- und Tonerde, und ist von Asbestadern durchzogen.

Verwendet wird der Serpentin zufolge seiner vorzüglichen Politurfähigkeit und Färbung zu Säulen, Einfassungen von Kaminen usw. Seine Weiche ermöglicht ferner die Herstellung der verschiedenartigsten Gegenstände mit Hilfe der Drehbank.

architektonischen

Zur Klasse der Serpentingesteine gehört auch der Gabbro (Serpenti-nit, Schillerfels); derselbe ist dauerhafter und politurfähiger als der Serpentin und wird zu Tischplatten, Wandbekleidungen,

Verzierungen usw. verarbeitet.

Die Porphyrgesteine.

Die Grundmasse des Porphyrs besteht aus dichtem Feldstein mit Körnern oder Kristallen von Feldspat und Quarz.

Der quarzige Feldstein- und Hornsteinporphyr mit dichtem Gefüge und glatter Bruchfläche hat eine bedeutende Dauer, gehört zu den härtesten Gesteinen und widersteht allen Witterungseinflüssen. Er wird vielfach im Hochbau und zum Straßenbau verwendet, eignet sich aber trotz seiner vorzüglichen Politurfähigkeit zufolge seiner Zerklüftungen nicht zu Monumenten.

Hällerflinta ist ein Porphyr, der in Schweden gebrochen wird und ein vortreffliches Material für Tischplatten, Vasen und dergleichen liefert.

Melaphyr ist ein schwarzer Porphyr. Er besitzt keinen besonderen Wert, wird aber mitunter zu Mauern, auch wohl zum Straßenbau verwendet.

b. Die vulkanischen Gesteine.

Hierzu gehören die Basalte und Trachyte.

Der Basalt.

Der Basalt (Säulenstein, Eisenmarmor) besteht aus einem sehr innigen Gemenge von Augit, Labrador und Magneteisenstein. Er ist sehr dicht und fest. Am dauerhaftesten ist der säulenartige Basalt. Die annähernd

60*

prismatischen Formen desselben sind nämlich häufig als Säulen ausgebildet, deren Längen von 0,30 bis 10 m variieren. Das Gestein tritt aber auch in mehr oder weniger regelmäßigen Schichtungen oder Anhäufungen auf.

Mit gelöschtem Kalk gemischt, liefert der gepuderte Basalt einen vorzüglichen Wassermörtel.

Basalte mit sogenannter Wacke verwittern leicht, dagegen ist der verschlackte Basalt (Erdschlacke, rheinischer Mühlenstein , Lungenstein) ein rauhes, blasiges, vulkanisches Gestein, als Baustein von fast unvergänglicher Dauer.

Der Trachyt.

Der Trachyt ist hinsichtlich seiner Beschaffenheit dem Basalt sehr ähnlich. Seine feinkörnige Grundmasse besteht aus Kieselerde und Feldspat mit Kristallen von glasigem Feldspat. (Der Kölner Dom ist aus Trachyt gebaut.)

Zum Trachyt gehört auch der Phonolith (Klingstein). Er findet als Baustein und zum Straßenbau Verwendung und besteht aus Kieselerde und Feldspat, aus Tonerde, Natron und Eisen. Ferner gehören zum Trachyt die Schmelzen' (Perlstein, Obsidian, Bimsstein), emaill- und glasartige Gesteine. Der Obsidian, in seiner Zusammensetzung mit den Trachytgesteinen übereinstimmend, zeigt ausgezeichneten muscheligen Bruch, lebhaften Glasglanz, meist kohlschwarze, auch wohl graue, blaue, rote und gelbe Farbe. Bimsstein ist Obsidianmasse, welche durch Dämpfe zu Schaum aufgebläht wurde und dann erstarrte.

Zu den trachytischen Trümmergesteinen gehören die Basalt- und die Trachyttuffe und die Bimssteinkonglomerate. Der Tuffstein liefert ein vorzügliches Material zum Verblenden der Mauern.

Die leichten porösen Ziegel, sogenannte engerser Sandsteine, welche fälschlich die Bezeichnung „Sandsteine“ führen und namentlich am preußischen Niederrhein gewonnen werden, bestehen aus einem Konglomerat von kleinen Bimssteinkörnern.

c. Die krystallinisch schiefrigen Gesteine.

Zu diesen gehören außer dem bereits besprochenen Gneis der Glimmerschiefer und der Tonschiefer.

Der Glimmerschiefer.

Der Glimmerschiefer setzt sich aus Lamellen von Glimmer und Quarz zusammen. Bei Vorhandensein von Feldspat geht der Glimmer in Gneis über oder bildet zufolge seines Gehaltes an Hornblende den Hornblendeschiefer.

Der Glimmerschiefer, falls derselbe Quarz in Menge enthält, liefert einen nutzbaren Pflasterstein. Zufolge seiner schiefrigen Struktur bricht er in Platten und liefert solche für die Dacheindeckung und den Fußbodenbelag.

Der Tonschiefer.

Der Tonschiefer (Übergangsschiefer, Grauwackenschiefer), ein sehr fein- . körniges, schiefriges Tongestein, besteht aus kieselsaurer Tonerde und enthält mehr oder weniger Glimmer, Feldspat und Kalkteilchen. Hierher gehört auch

der Dachschiefer. Derselbe ist quarzreich, fein und geradschiefrig. Er ist leicht spaltbar und im allgemeinen den Einwirkungen der Witterung gegenüber äußerst widerstandsfähig. Ein guter Dachschiefer muß eine bläulichschwarze Farbe haben, möglichst wenig Wasser auf saugen und beim Aufschlagen mit dem Hammer hell klingen. Schiefer, der beim Glühen zwischen Kohlen Schwefelgeruch entwickelt (Schwefelkies enthaltend) oder, mit Säuren begossen, aufbraust (kohlensauren Kalk enthaltend) oder beim Glühen, weil mit Kohle versetzt, an Gewicht verliert, eignet sich nicht als Dachdeckmaterial.

Der deutsche Schiefer steht dem englischen an Güte nicht nach.

In neuerer Zeit wird der Schiefer in Form größerer und stärkerer Platten vielfach zu Abteilungs- und Scheidewänden in größeren Pissoiranlagen, z. B. auf Bahnhöfen, verwendet, ferner zu Tischplatten, Fenstersohlbänken usw. verarbeitet.

d. Die neptunischen Gesteine.

Der Sandstein.

Der Sandstein besteht aus kleine Quarzkörnern, welche durch Bindemittel miteinander verkittet sind. Man unterscheidet hinsichtlich der Größe dieser Körner fein-, mittel- und grobkörnigen Sandstein. Mit bezug auf die Bindemittel unterscheiden wir tonigen, kalkigen, mergeligen, kieseligen Sandstein.

Zu den verschiedenen Sandsteinarten gehören:

Die Grauwacke, welche oft Feldspatkörner und mehr oder weniger Glimmer enthält, fest miteinander durch ein toniges Bindemittel verbunden. Sie verwittert leicht.

Kohlensaurer Sandstein liefert stellenweise vorzügliche Mühlsteine, ist, frisch gebrochen, leicht bearbeitungsfähig, eignet sich auch zu einem Baustein, der dem Feuer gut Widerstand leistet.

Für Hochbauten sind verwendbar:

Der Postelwitzer (weißgelb); der Cottaer (gelblich, grünlich-grau); der Warthauer (weiß, gelb, bzw. bräunlich); der Nebraer (rötlich bis dunkelrot); der Seeberger (gelblich); der Oberkirchner (braungelb); der Hannoversche (gelblich); der Velpker (gelblich); der Alvenslebener (rot); der Bernburger (grünlich).

Die Verwendung des Sandsteins ist eine sehr vielseitige. Er wird zu Quadern, Gesimsen, Tür- und Fensterumrahmungen, Pfeilern, Säulen, Balustraden, Treppenstufen, Gitterschwellen usw. verarbeitet.

Der Kalkstein.

Die Kalksteine (Kalzilithe) enthalten als wesentliche Bestandteile kohlen-saüren Kalk oder schwefelsauren Kalk (Gips).

Wir unterscheiden:

Urkalkstein (körnigen Kalk, im reinen Zustand Marmor genannt). Flötzkalkstein, Muschelkalkstein, Jurakalkstein (unter diesen der lithographische Stein), Plänerkalkstein, Kreide, Grobkalk, Gips.

Der Marmor.

Marmor zeichnet sich durch besondere Reinheit, schöne Farbe und Politurfähigkeit aus. Im reinsten Zustande ist der Marmor schneeweiß, nimmt jedoch mit der Zeit einen gelblichen Ton an. (Parisischer, pentelischer, lunensischer oder carrarischer Marmor.)

Der bunte Marmor ist ein dichter Kalkstein mit flachmuscheligem Bruch. In Deutschland ist der schlesische sehr geschätzt.

Der Baukalkstein.

Der in reinem Wasser unlösliche Kalkstein ist in kohlensäurehaltigem Wasser löslich. Im reinen Kalkstein sind 56 Teile Kalk und 44 Teile Kohlensäure enthalten.

Der Kalkstein liefert einen vorzüglichen Baustein zur Aufführung von Fundamentmauerwerk, auch liefert derselbe ein schätzbares Material zur Herstellung geflächter Kopfsteine, Treppenstufen, Deckplatten zu Durchlässen, schiefer Deckplatten für Flügelmauern, Fliesen, Futtertrögen, architektonischen Baugliedern usw.

B. Die künstlichen Steine.

Die künstlichen Steine werden unter Benutzung verschiedener Materialien geformt, getrocknet, auch wohl wie die Ziegelsteine gebrannt.

Das Rohmaterial zur Ziegelfabrikation ist der Ton (Ziegelerde, Ziegelgut), entstanden durch Verwitterung des Feldspates oder feldspathaltiger Gesteine. Der reine Ton enthält kieselsaure Tonerde und Wasser.

Mit Bezug auf die Schmelzbarkeit unterscheiden wir:

Unschmelzbare Tone, die in gewöhnlicher Feuerung nicht schmelzen (Kaolin oder Porzellanton).

Schwerschmelzbare Tone oder „feuerfeste“ Tone, die einer hellen Rotglühhitze widerstehen. Hierzu gehören die plastischen Tone, das sind die reineren Tone zur Anfertigung von Steingut, Fayence und feuerfesten Fabrikaten.

Schmelzbare Tone, das sind der Töpfer- und Ziegelton.

Die dem Ton schädlichen Bestandteile sind, abgesehen von dem als feinen Schluffsand auftretenden Glimmer, der kohlensaure Kalk, der Gips und der Schwefelkies. Tritt Kalk und Gips nicht in größeren Körnern auf, sondern finden sich diese Materialien bis zu etwa 200/0 gleichmäßig verteilt im Ziegelgut vor, so sind schädliche Einwirkungen ausgeschlossen.

Dem Ton verwandt ist der Lehm, bestehend aus einem Gemenge von 30 bis 50 0/0 Ton, 16 bis 24 0/0 feinem Quarzsand und 7 bis 10 0/0 Eisenoxydul oder Eisenoxydhydrat.

Die Luftziegel.

Die Luftziegel (Luftsteine, Lehmziegel) werden aus Tonerde geformt und dann getrocknet. Derartige Steine bieten den Witterungseinflüssen nur geringen Widerstand. Zu Außenmauern sind sie daher ungeeignet. Sehr wohl verwendbar sind sie zu Feuerungsanlagen, auch führt man aus Luftziegeln wegen ihrer Preiswürdigkeit Innenmauern ländlicher Bauten auf.

Den Luftziegeln ähnlich sind die Lehmpatzen, durchsetzt mit Häcksel, Flachs- und Hanfschäben. Diese Beimischungen fördern das Austrocknen, erhöhen die Festigkeit und verhindern das Aufreißen der Steine.

Die Ziegelsteine.

Die Ziegelsteine (Mauerziegel, Ziegel, Backsteine) sind aus Ton geformte, getrocknete und dann gebrannte Steine.

Nachdem die für die Anfertigung von Ziegeln bestimmte Masse während eines Winters gut durchgefroren, bzw. durch Schlemmen, durch den Tonschneider usw. zur Verwendung brauchbar gemacht worden ist, werden die Steine entweder mit der Hand gestrichen oder mit Hilfe von Maschinen geformt und kommen nach gehörigem Austrocknen in den Ziegelofen, in welchem sie einer entsprechenden Hitze ausgesetzt werden. Die bis jetzt bekannten Ziegelöfen lassen ohne Ausnahme ein vollkommen gleichmäßiges Brennen nicht zu, wenngleich durch die von Hoffmann erfundenen kontinuierlichen¹) Öfen gegenüber den Feldöfen ganz außerordentliche Fortschritte gemacht worden sind.

Da die vom Feuer am meisten berührten Steine teilweise schmelzen, dagegen die demselben ferner liegenden nicht genügend durchgeglüht werden können, so liefert jeder Brand drei Sorten Steine und zwar: Hartbrand-, Mittelbrand- und Schwachbrandziegel.

Durch das Brennen verliert der Ton seine Plastizität vollkommen und verwandelt sich je nach Beschaffenheit und der Art seiner Behandlung in einen mehr oder minder festen künstlichen Stein.

Die Veränderungen, denen die Produkte hinsichtlich ihrer Farbe unterworfen sind, werden durch die im Ton enthaltenen fremden Bestandteile bedingt. Eisenhaltige Tone geben einen roten, in starker Hitze einen dunkelroten oder violetten Stein und bilden beim Schmelzen eine schwarze Glasmasse. Fast alle unsere Tone sind mehr oder weniger kalk- und eisenhaltig, geben ein hellrotes Produkt und werden, da der Kalk entfärbend auf das Eisen wirkt, gelblich bei starkem Hitzegrad.

Je nach der Form, Beschaffenheit und dem der Masse gewordenen Hitzegrad können wir die Steine einteilen in:

Gewöhnliche Ziegelsteine,Hintermauerungssteine. Brauchbare Steine dieser Art sollen einen hellen Klang haben, gut und gleichmäßig durchgebrannt sein und aus durchaus gleichmäßiger Masse bestehen. Sie dürfen weder Pässe zeigen, noch zufolge eines ungleichmäßigen Schwindens ihre Form eingebüßt haben und sollen eine Druckfestigkeit von 10 kg pro Quadratzentimeter besitzen.

Klinker, das sind Ziegel, welche an der Außenfläche oder auch durchweg gesintert und dadurch gegen das Eindringen des Wassers geschützt sind. Man verwendet sie zweckmäßig bei Wasserbauten, aber auch zu Pflasterungen und zu solchen Mauerteilen, welche der Witterung stark ausgesetzt sind. Zur Gewinnung der Klinker benutzt man entweder einen besonders hierzu geeigneten und zubereiteten Ton, oder man gewinnt sie durch Aus-

sonderung der Steine, welche einem besonders starken Feuer im Ofen ausgesetzt wurden. Indem zufolge der übermäßigen Hitze die Masse erweicht, zusammengeht und unporös wird, tritt die sogenannte Sinterung ein. Gleichzeitig aber schwindet der Stein mehr als dies bei dem im normalen Feuer gebrannten der Fall ist, und die durch Aussonderung gewonnenen Klinker erhalten ein kleineres Maß, oftmals eine nicht regelrechte Form und ein minder gutes und gleichmäßiges Ansehen hinsichtlich der Färbung.

Poröse Ziegel bereitet man durch Zusatz pflanzlicher Stoffe zu einem festen Ton. Diese können auftreten als Sägespäne, Torfgrus, Häcksel, Braunkohlenklein und Holzkohlen und veranlassen, indem sie ausbrennen, die Bildung von Höhlungen in den Steinen. Wenngleich poröse Steine zu Außenwänden ungeeignet sind, weil sie leicht verwittern würden, so sind sie doch überall da angebracht, wo man eines möglichst leichten Steines zur Herstellung von Mauerkörpern im Innern bedarf.

Feuerfeste Steine (Chamottsteine) werden aus möglichst reinem Ton gewonnen, dem sogenannte Magerungsmittel beigefügt werden müssen. Je nach dem Zweck, dem die Steine dienen sollen, sind auch diese Magerungsmittel verschiedener Art. Für Glas- und Porzellanöfen setzt man dem Ton gestoßene Kapselscherben oder gestoßene Chamottsteine hinzu, von denen jedoch die Glaskruste sorgfältig entfernt sein muß. Für Steine zu Dampfkesselfeuerungen genügt ein Zusatz von Quarzsand.

Lochsteine, leichte, mit Hilfe der Maschine angefertigte Steine, welche im Innern mit durchgehenden Öffnungen versehen sind. Die Methode, die Steine hohl oder durchlöchert herzustellen, bietet die verschiedensten Vorteile. Die dünnen Wandungen eines Lochsteines gestatten ein vollkommen gleichmäßiges Durchbrennen der ganzen Masse. Außerdem verziehen sich die Steine beim Brennen viel weniger als die Vollziegel, reißen und springen nicht so leicht, und die im vermauerten Stein eingeschlossene Luftschicht bildet eine schützende Isolierung gegen die Einwirkungen der Außenluft.

Die Verblendsteine.

Die Verblendsteine (Verblender) werden zum Verblenden der Wandflächen verwendet. Ein brauchbarer Verblender soll eine vollkommen regelrechte Form, scharfe Kanten, eine glatte, fehlerlose Außenfläche und eine gleichmäßige, mit allen übrigen Verblendsteinen übereinstimmende Farbe aufweisen, insbesondere aber auch durchaus wetterbeständig sein. Verblendsteine treten sowohl als Voll- als auch als Lochsteine auf.

Baustücke.

Während die Ziegel im freien Feuer gebrannt werden, kapselt man Ornamente und größere Baustücke vor dem Brennen ein. Letztere drückt man in Gipsformen aus und läßt sie, um ein gleichmäßiges Schwinden zu erzielen, hohl. Im Innern langer Baustücke werden ferner in Entfernung von etwa 25 cm Tonstege eingesetzt, durch welche das Verziehen der geraden Kanten vermieden wird.

Nicht unerwähnt dürfen hier noch die sogenannten Fayence-Tonstücke bleiben. Sie werden aus feinem kalkhaltigen Ton geformt und zunächst einem schwachen Brande ausgesetzt. Hierauf werden sie mit einer

Glasur überzogen und zum zweiten Male gebrannt. Die letztere besteht aus Bleioxyd, Zinnoxyd und scharfem Quarzsand. Zu derartigen Erzeugnissen sind vor allem die Ofenkacheln zu rechnen.

Zur Herstellung des sogenannten unglasierten Steinzeugs bedient man sich eines leicht sinternden Tones In der Bautechnik findet ein derartiger Ton zur Anfertigung von Leitungsröhren (Drainröhren) für kalte Flüssigkeiten eine ausgedehnte Anwendung. Durch starkes Brennen entsteht eine halb verglaste Masse, welche hierdurch für Wasser undurchlässig wird.

Auch zu Schornsteinaufsätzen eignen sich die auf diese Weise hergestellten Röhren, da sie im hohen Grade wetterbeständig sind.

Zu dem unglasierten Steinzeug gehören ferner die Fußbodenfliesen, insbesondere die Mettlacher Fliesen und die Mosaikfliesen. Erstere werden häufig mit farbigen Mustern versehen, letztere bestehen aus kleineren gefärbten Steinchen, welche zusammengesetzt und durch Zementguß zu größeren Fliesenplatten zusammengefügt werden.

Dachziegel.

Zur Herstellung der Dachziegel bedarf es eines reinen, steinfreien Tones. Über die Größe, Gestalt und Anwendung der Dachziegel ist in dem Abschnitt über Dacheindeckungen das Erforderliche angegeben.

Verschiedene andere künstliche Steine.

Mörtelsteine.

Die Mischung der Mörtelsteine besteht aus 80 bis 9O°/₀ Sand und 20 bis 10% gelöschtem Kalk. Sie wird in der Konsistenz des steifen Tones verarbeitet. Dieser neue Kunststein wird als Ersatz für Sandstein-Werksteine sowie für Gips- und Zementgußwaren verarbeitet. Der Stein ist äußerst wetterbeständig in der Luft und im Wasser, sowie vollkommen frostbeständig. (Patent des Dr. Zarnikow in Oderberg i. M.)

Betonziegel.

Zur Herstellung von Betonziegeln kommen folgende Mischungsverhältnisse in Betracht:

I.    ²/₃ Teile Kalk, ²/₅ Teile Gips, 4 Teile Sand.

10

II.    2

m. % „

IV. Vs ..

1;

IS

,, Zement 4    ,,

„ 1/5 Teil Gips.

) 5    / 2    ))

Die Teile sind als Raumteile aufzufassen, der Kalk ist als zu Staub gelöschter Kalk angenommen. Den Steinen kann jede beliebige und dauerhafte Farbe gegeben werden.

V. i¹/

2 >>

10

Zementsteine.

Künstliche gegossene oder gepreßte Steine aus Zement bestehen aus Zementmörtel mit Zusatz von Sand, ZiegeLmehl oder Glasscherben.

Für Steine, welche eine außergewöhnliche Härte und Dauerhaftigkeit beanspruchen, wird für die Oberflächen zweckentsprechend pulverisierte Schlacke verwendet, welche sich innig mit dem Zement verbindet.

Aus Zement werden in neuerer Zeit vielfach Trottoirplatten hergestellt, welche sich vorzüglich bewähren. (Mischung 3 Teile Sand und 1 Teil Zement.) Aus Zement werden ferner gefertigt: gerippte Platten für Einfahrten, Badezimmer usw., Kanalrinnen, Wasserleitungsröhren, Futterbarren, Einfassungen usw.

In neuerer Zeit werden sogenannte Zementschlackenziegel auf dem Eisen- und Stahlwerk der Maximilianshütte bei Unterwittenborn hergestellt, indem die Hochofenschlacke in glühendem Zustande mit Wasser in Berührung gebracht und pulverisiert wird. Hierauf wird die Masse mit Zement gemischt und liefert dann Backsteine, welche sich durch große Widerstandsfähigkeit gegen die Witterungseinflüsse auszeichnen.

2. Die Bauhölzer.

Allgemeines.

Denjenigen harten, porösen Teil einer Pflanze, durch welchen das feste Gerüst oder Skelett gebildet wird, nennen wir das Holz. Die zellige Masse desselben teilt sich ein in das Mark, die Markstrahlen und die Rinde. Vorwiegend lange Zellen nennt man Fasern. Unsere einheimischen Bäume bilden, indem sie wachsen, alljährlich Holz- oder Jahresringe.

Die Rinde teilen wir ein in: die Oberhaut oder Epidermis, dieäußere Zellschicht, die innere Zellschicht und den Bast. Die Borke ist die rissige Rindenmasse. Der Bast wird vom eigentlichen Holze durch den sogenannten Cambium- oder Verdickungsring (Ernährungsring) getrennt.

Die sogenannte Verholzung tritt dadurch ein, daß sich die Umhüllung der Zellen verdickt. Die in diesem Übergangsstadium befindlichen Zellen heißen Splintzellen und ihre Gesamtheit Splintholz. Dem gegenüber besteht das Kernholz aus Dauerzellen, bei denen die Verholzung vollkommen eingetreten ist.

Wird ein Holz in der Richtung der Fasern geschnitten, so heißt die Schnittfläche die Aderseite, das Holz selbst Langholz. Schneidet man das Holz rechtwinklig zu den Fasern, so zeigt die Schnittfläche das Hirnholz. Hat ein Holz keine groben Poren und Markstrahlen, die wenig hervortreten, so nennt man es feinfaserig; gibt ein Holz beim Zerbrechen lange Splitter, so nennt man es langfaserig, weist es kurze Splitter auf, so ist es kurzfaserig. Holz mit krummen und gewundenen Fasern ist krummfaserig. (Es hat einen „wimmrigen Wuchs“.) Der Hauptbestandteil des Holzes ist die Holzfaser (Zellstoff, Zellulose). Die elementare Zusammensetzung dieser Holzfaser entspricht den 3 wesentlichen Grundstoffen des pflanzlichen Lebens. In 100 Teilen sind:

52,65 Teile Kohlenstoff (C)

5,25    ,,    Wasserstoff (H)

42,10    „    Sauerstoff (O)

Nimmt man einem Baum seine Wurzeln, so tritt die Wasserverdunstung ein. Sie dauert so lange fort, bis das Holz nicht mehr an Gewicht verliert und also „lufttrocken“ wird. Hölzer mit einem Durchmesser von 20 bis 30 cm werden etwa nach Verlauf eines Jahres lufttrocken. Holz, welches zur

• Anfertigung von Tischlerarbeiten verwendet werden soll, muß einige Jahre liegen, ehe es genügend trocken ist.

Durch das Trockenwerden verringert sich das Volumen des Holzes und es tritt das sogenannte „Schwinden“ ein. Sobald trockenes Holz Wasser auf nimmt, tritt das sogenannte „Quillen“ unter Vergrößerung des Volumens auf. Die Größe des Schwindens ist in der Richtung der Sehne etwa doppelt so groß wie in der Richtung des Radius und zwar ioo/o in der Sehnenrichtung, 50/0 radial gerichtet und 0,1 bis 0,50/0 in der Längsrichtung. Kann das Holz dem Schwinden und Quillen nicht ungehindert Folge geben, wie z. B. bei festgenagelten Brettern, so tritt ein Werfen, Ziehen oder Reis-sen ein.

Da im Zustande des Wachstums die Zellen des Holzes mit Saft angefüllt sind, und da dieser Saft dem zum Bau verwendeten Holze verderblich ist, so sollte man nur solches Holz verbrauchen, welches zur Herbst- oder Winterzeit gefällt (gestemmt) ist, also in einer Zeit, in der dasselbe den wenigsten Saft hat. Man unterscheidet in Rücksicht hierauf: Sommerholz und Winterholz. Letzteres wird von Anfang Oktober bis Anfang März gefällt. Im Notfall läßt sich Sommerholz dadurch zweckdienlicher machen, daß man es zwei bis drei Wochen in Wasser legt, wodurch der Saft zum Teil aus dem Holze ausgelaugt wird. Das gefällte Holz muß baldmöglichst von den Ästen und der Rinde befreit (bewaldrechtet) werden.

Die Dauer des Bauholzes wird wesentlich durch das Flößen (Auslaugung der Saftbestandteile durch Einlegung des gefällten Baumes in ein fließendes Wasser), namentlich aber durch Imprägnieren verlängert, und zwar geschieht letzteres durch solche Substanzen, welche mit den dem Bauholz verderblichen Saftbestandteilen unlösliche Verbindungen’eingehen und diese dadurch vor der fauligen Gärung bewahren. Diesem Zwecke dient namentlich das Kreosot, Kupfervitriol und das Chlorzink.

Holz, welches unausgesetzt im Wasser ruht, hat eine beständige Dauer, in trockner Luft eine solche von 500 bis 600 Jahren. Andrerseits ist die Dauer sehr kurz, wenn es wechselweise bald trocken, bald naß wird.

Gegen eindringende Feuchtigkeit in das trockene Holz schützt ein gut deckender Anstrich von Ölfarben, gegen die Wirkung der feuchten Erde ein Ankohlen der in dieselbe zu bringenden Teile, gegen aufsteigende Feuchtigkeit Steinpappe usw.

Zur Verhütung von Schwammbildungen ist lebhafte Luftzirkulation das wirksamste Mittel, zur Vertreibung derselben wird eine starke Lösung von Sodakalk empfohlen.

Der Feuchtigkeitsgehalt des frischen Holzes beträgt beispielsweise bei der Fichte 45%, bei der Buche und Kiefer 39%, bei der Tanne 37%, bei der Eiche 35%. Selbst nach Ablagerung im gespaltenen Zustande kann man durchschnittlich nach Verlauf eines Jahres noch auf 20 bis 250/0 Feuchtigkeitsgehalt rechnen. Es sei noch hinzugefügt, daß letzterer durch künstliches Trocknen nicht unter ioo/₀ gebracht werden kann.

Harte und dichte Hölzer werfen sich leicht infolge des langsamen Austrocknens, frisch gefälltes Holz und Splintholz schwindet wegen des bedeutenden Wassergehaltes unverhältnismäßig stark. Ganze Stämme, weil sie an der

Außenfläche schneller trocknen als im Innern, bekommen in der Richtung der Langfasern „Trockenrisse“ und zufolge des schnelleren Austrocknens am Hirnende sogenannte „Kernrisse“. Mit Rücksicht auf das Reißen muß der gefällte ■ Stamm auf Unterlagen gelegt und darf namentlich nicht den Einwirkungen der Sonne ausgesetzt werden. Kernrisse verhütet man durch Benageln der Hirnholzfläche mit Brettstückchen oder durch Anstrich derselben mit Ölfarbe.

Von einem zum Bau zu verwendenden Holze verlangt man vor allem, daß es gesund sei. Ein gesunder Baum hat eine regelmäßige, dichte Krone, ist also nicht „wipfeldürr“. Wird der Baum an der Südseite an einer Stelle von der Rinde befreit und daselbst mit der Axt angeschlagen, so soll er einen hellen Klang geben. Ein Baum hat einen unvollkommenen Splint, wenn dieser sich nur an einer Seite des Umfangs gebildet hat, er ist kern-schälig, wenn zwei Jahresringe zum Teil oder in ihrem ganzen Umfange voneinander losgetrennt sind; er zeigt Waldrisse, wenn er Längenrisse nach der Richtung des Stammes auf weist; er kann ferner kern- und astfaul sein, und sein Holz zeigt dann eine braune oder rote Farbe. Letztere Fehler deckt man am sichersten durch Anbohren auf.

Wir teilen die Hölzer in zwei Hauptklassen:

a. in Nadelhölzer; b. in Laubhölzer.

Die ersteren haben zum Teil einen Harzgehalt, welcher sie zwar feuergefährlicher, aber auch bedeutend wetterbeständiger macht. Im allgemeinen haben die Nadelhölzer einen schlanken geraden Stamm, dem sie neben ihren andern Eigenschaften die weiteste Anwendung als Bauholz verdanken. Die Nadelhölzer gehören zur Klasse der Koniferen. Nachfolgend sind diejenigen derselben, welche sich wegen ihrer Länge und Stärke vorzugsweise zu Bauzwecken eignen, aufgeführt. Hierhin gehören: Die Lärche, die Kiefer, die Fichte und die Tanne. Sie zeichnen sich im geschlossenen Forst durch einen schlanken, am untern Stamm astlosen Wuchs aus und sind deshalb zu den verschiedenartigsten Zwecken in der Bautechnik verwendbar.

Die Lärche, ein Nadelholz, welches im Winter die Nadeln verliert und sich im Frühjahr neu bekleidet, hat von den Nadelhölzern die längste Dauer, ist ganz besonders fest und tragfähig und wächst schnell, so daß sie schon in 60 bis 80 Jahren starke Balkenhölzer liefert. Leider ist dieselbe selten und im nördlichen Deutschland, wie viele vergebliche Versuche bewiesen, nicht mehr als geschlossener Forst kulturfähig. Die Dächer mittelalterlicher Gebäude, namentlich die der Kirchen, bestehen aus Lärchenholz und liefern den Beweis einer früheren ausgedehnteren Anwendung.

Die Kiefer wird in 80 bis 100 Jahren griffig, d. h. zum Fällen reif. Sie ist in der norddeutschen Ebene am meisten verbreitet und enthält ein Harz, das kein Wasser annimmt. Sie wird über 20 m hoch bei einer Stärke am unteren Stamm von etwa.; 1 m. Während Kiefern, welche auf sehr feuchtem Boden gewachsen sind, nach ihrer Verwendung zur Schwammbildung geneigt sind, erweist sich die Kiefer, welche auf magerem und trockenem Boden gestanden hat, gedrungener und fester. Nächst der Kiefer wird als das beste Bauholz angesehen:

Die Fichte (Rottanne). Sie wächst vorzugsweise in den kälteren Gegenden Deutschlands, erreicht ein Alter von etwa ioo Jahren und wird oftmals bis 45 m hoch. Ihr Holz ist weicher als das der Kiefer und enthält einen Gerbestoff, welcher einigermaßen ihre Dauer begründet. Fortgesetzt in der Trockenheit hat das fichtene Holz eine gute Dauer, dagegen schwinden und quillen fichtene Bretter viel mehr als kieferne, aus welchem Grunde auch für Tischlerarbeiten die Kiefer der Fichte bedeutend vorzuziehen ist.

Die Tanne (Weißtanne, Edeltanne) steht wiederum der Fichte als Bauholz nach. Wenngleich sie in Gegenden, in denen sie im ausgebreiteten Maße wächst, auch fast ausschließlich zur Verwendung gelangt, so bildet sie doch die geringste Sorte unter den Bauhölzern. Sie wird etwa so hoch wie die Fichte und erlangt eine bedeutende Stärke. Ihr Holz ist weicher als das der Fichte, enthält aber weder einen Harz- noch einen Gerbestoff. Während ihre Dauer an trockenen Orten eine gute ist, ist dieselbe an nassen äußerst gering. Tannene Bretter quillen und schwinden sehr stark, geben zwar ein gutes Aussehen, sind aber von verhältnismäßig geringem Wert.

Unter den Laubhölzern wird vornehmlich die Eiche verwendet, doch kommen zu besonderen Zwecken auch noch die Ulme, die Buche, die Birke, die Pappel u. a. in Gebrauch. Mit Rücksicht auf die Verwendung als Bauholz haben wir nur die Eiche (Sommer- und Wintereiche) zu berücksichtigen. Letztere gibt das vorzüglichste Bauholz, ist dichter und fester als die Sommereiche und hat eine etwas dunklere Farbe. Die Eiche wird 35 bis 50 m hoch und 2 bis 2,5 m dick. Das Holz derselben widersteht dem Wechsel der Trockenheit und Nässe und eignet sich vorzüglich zur Anfertigung von Fachwerkschwellen, Eisenbahnschwellen, Treppenstufen, Fensterwasserschenkeln usw. Trotz seiner Vorzüglichkeit ist es zu langen Schnitthölzern selten zu gebrauchen, da die Eiche in den wenigsten Fällen gerade wächst.

Nimmt man als Maßstab für die Dauer der vorstehenden Hölzer diejenige an, welche sie als Eisenbahnschwellen aus gesunden kräftigen Bäumen haben, ein Verbrauch, in welchem sie in Berührung mit dem Erdboden am häufigsten dem Wechsel der Feuchtigkeit ausgesetzt sind und diese am längsten festhalten, so kann man im Durchschnitt rechnen: für die Wintereiche 15 bis 18 Jahre, für die Sommereiche 12 bis 15 Jahre, für die Kiefer 10 bis 12 Jahre, für die Fichte längstens 10 Jahre, für die Tanne längstens 8 Jahre.

Die Rotbuche wird vielfach zu landwirtschaftlichen Geräten, sowie zu Stellmacher- und Tischlerarbeiten verwendet. Das Holz ist dicht, fest, hart und spröde.

Die Weißbuche, zu Maschinenteilen geeignet, hat ein sehr hartes, schweres, festes, zähes und kurzfaseriges Holz.

Die Birke wird zu Drechsler-, Stellmacher- und Tischlerarbeiten benutzt. Das Holz ist ziemlich hart und schwer, quillt und wirft sich leicht und ist namentlich im Freien von geringer Dauer.

Der Ahorn mit seiner dichten Textur, seinem feinfaserigen, harten, festen, zähen und dauerhaften, sich wenig werfenden Holz eignet sich zu Drechsler-und Tischlerarbeiten, zu Schmuck- und Zierholz für Parketts, zu Furnieren und Bildhauerarbeiten.

Die Erle (Eller) läßt sich zufolge ihrer gleichmäßigen Dichtigkeit gut bearbeiten und wird von den Tischlern mit Vorliebe verwendet, weil ihr Holz durch Polieren dem Mahagoniholz sehr ähnlich wird.

Die Esche liefert ein gesuchtes Material zu Tischler-, Wagnerarbeiten und zu Furnieren. Ihr Holz ist zähe, dauerhaft, hart und seidenartig glänzend.

Die Linde wird zufolge ihres sehr weichen, gleichförmig dichten und sehr feinen Holzes zu Modellen und Schnitzwerken verarbeitet.

Die Pappel, deren Holz dicht und ziemlich hart ist, eignet sich zu Modellier- und Schnitzarbeiten, sowie zu Fußbodenbrettern.

Die Ulme hat sehr hartes und zähes, feines und dichtfaseriges Holz, ist zu Wasserbauten und als Schiffsbauholz geschätzt, wird auch von Stellmachern und das Maserholz von Tischlern benutzt.

Die Kastanie mit ihrem feinen und dichten Holz eignet sich zu Modellen, Drechsler- und Bildhauerarbeiten.

Die Platane weist ein dem Ahorn ähnliches Holz auf und wird von Drechslern und Tischlern verarbeitet.

Der Nuß bäum hat hartes schweres Holz von vorzüglicher Dauer. Es ist, insbesondere das Wurzelholz, schön geflammt und gemasert und liefert prachtvolle Furniere.

Das Obstbaumholz wird von Tischlern und Drechslern verarbeitet.

Von den ausländischen Hölzern, welche zu Tischler- und Drechslerarbeiten vielfach verwendet werden, sind zu nennen:

Das Atlasholz, das Amarantholz, das Zedernholz, das Ebenholz, das Mahagoniholz.

3. Die Metalle.

Wir haben es hier nur mit denjenigen Metallen zu tun, welche im Hochbau Verwendung finden. Plierzu gehört:

Das Eisen. Dasselbe wird aus Eisenerzen (Roteisenstein, Brauneisenstein usw.) gewonnen. Für Bauzwecke hat man zu unterscheiden:

a) das Gußeisen, b) Das Schmiedeeisen.

Ersteres besitzt eine bedeutende Widerstandsfähigkeit gegen den Druck, während letzteres schon bei geringerer Belastung zermalmt werden würde. Man wird also das Gußeisen da zur Anwendung bringen, wo es auf rückwirkende Festigkeit in Anspruch genommen wird, also namentlich zu Säulen und zu Streben. Das Schmiedeeisen, weil es im erhöhten Grade auf relative Festigkeit beansprucht werden kann, verarbeitet man namentlich zu solchen Konstruktionsteilen, welche, dem Durchbiegen Widerstand leistend, auf Stützen ruhen und die Last auf diese übertragen. Hierhin gehören: schmiedeeiserne gewalzte Träger, Eisenbahnschienen zu Bauzwecken, Stabeisen usw. Aus Schmiedeeisen fertigt man ferner: verzinnte Eisen- und Weißbleche (Pontonbleche, Kreuzbleche), Schwarzbleche, ferner Balken- und Zuganker, Bolzen und Schienen, Klammern, Nägel aller Art und Eisendraht.

Das Zink kommt als gewalztes Blech zum Eindecken der Dächer in Anwendung unter der Bezeichnung Zinkblech. Außerdem benutzt man dasselbe zu Gesimsabdeckungen, Trauf- und Abfallrinnen, Bekleidungen von Holzwerk usw. Es wird in verschiedenen Stärken fabriziert und unter Berücksichtigung der Nummern (io bis 15) nach Kilogramm verkauft. Das in Blöcken in den Handel kommende Zink wird vorzugsweise zur Anfertigung von Gußornamenten verwendet.

Andere Metalle, wie z. B. das Kupfer, das Zinn und das Blei, finden im Hochbau nur eine beschränkte Anwendung. Aus diesem Grunde ist ein spezielleres Eingehen auf die genannten Metalle hier nicht notwendig.

4. Die Mörtel.

Der Luftmörtel.

Luftmörtel wird aus gebranntem kohlensauren Kalk gewonnen. Beim Brennen verliert derselbe etwa 40 0/0 an Kohlensäure. Durch Besprengen des gebrannten Kalkes mit Wasser entsteht, zu Pulver zerfallend, das Kalkhydrat. Durch Zuführung von Wasser ergibt sich eine weiße Masse, der sogenannte Kalkbrei. Bilden die in reichlichem Wasser gelösten Kalkteilchen eine milchartige Flüssigkeit, so erhält man die Kalkmilch. Die eingelöschte Kalkmasse überzieht sich durch Aufnahme der Kohlensäure aus der Luft mit einer Kruste, während die mehr und mehr sich dichtende Masse der Luft und damit auch der Kohlensäure das Eindringen in das Innere verwehrt. Die Erhärtung des Kalkes kann nur in feuchtem Zustande durch Wiederaufnahme der Kohlensäure stattfinden. Aus diesem Grunde muß der Kalk durch Sandzusatz porös gemacht werden.

Der Sandzusatz richtet sich in erster Linie danach, wie fett oder wie mager der Kalk ist. Das Verhältnis des Kalkes zum Sand kann wie 1 : D/2 bis 3 angenommen werden.

Da die Erhärtung des Mörtels sehr langsam vor sich geht und da ferner, wie erwähnt, die Kohlensäure nur im feuchten Zustande von demselben aufgenommen werden kann, so ist es notwendig, die zu vermauernden Steine gehörig anzunässen, weil bei Nichtbeachtung dieser Anordnung der Stein das Wasser aus der M#rtelfuge allzu begierig aufsaugt und hierdurch die Bindekraft des Mörtels auf hebt.

Der Lehmmörtel erhärtet zwar gleichfalls, ist aber entgegengesetzt zum Kalkmörtel im Wasser löslich. Man kann ihn aus diesem Grunde zu Außenmauern nicht wohl verwenden. Andrerseits ist er bei Kesseleinmauerungen und zu anderen Feuerungsanlagen ein unentbehrliches, sehr geschätztes Material. Während der Kalkmörtel nur einer andauernden schwachen Rotglühhitze widersteht, hält der Lehmmörtel eine sehr starke Weißglühhitze aus.

Ein Gemisch aus Kalk- und Lehmmörtel wird „Sparkalk“ genannt. Da sich Kalk und Lehm nicht miteinander verbinden, so liefert der Sparkalk einen sehr schlechten Mörtel, dessen Verwendung vielerorts baupolizeilich verboten ist.

Der Gipsmörtel (Gips ist schwefelsaurer Kalk) widersteht weder einer anhaltenden Feuchtigkeit, noch erträgt er einen auch nur mäßigen Hitzegrad. Sein Vorzug besteht darin, daß er sehr schnell aus einem breiartigen und selbst flüssigen Zustande in einen festen übergeht. In der Bautechnik setzt man den in Pulverform gebrachten Gips für Putzarbeiten dem Kalkmörtel zu und benutzt ihn vielfach zum Eingipsen verschiedener Bauteile, namentlich der Gardinen- und Spiegelhaken, der Stützhaken für innere Kellertüren usw.

Dem Luftmörtel gegenüber steht der Wassermörtel (hydraulischer Mörtel). Derselbe erhärtet unter Wasser. Hierhin gehören:

Die natürlichen hydraulischen Kalke. Die am häufigsten auftretenden Nebenbestandteile des Tones sind Bittererde, das Kali, das Eisen-und Manganoxyd. Sind diese Stoffe in der Natur mit Kalk vereinigt, in einem solchen Verhältnis vorhanden, daß sie nach dem Brennen und Löschen als Wassermörtel verwendet werden können, so heißt die betreffende Masse natürlicher hydraulischer Kalk. (Ein solcher Kalk findet sich z. B. in einer Schicht der Rüdesdorfer Kalkberge.)

Die Zemente sind hydraulische Kalke, welche vor dem Brande einer künstlichen Mischung oder Scheidung einzelner Bestandteile bedürfen. Einer der besten Zemente ist der Portlandzement. Derselbe erhärtet, sofort nach dem Einmischen unter Wasser gebracht, in einigen Stunden und wird in 8 bis 14 Tagen steinhart.

Andere Zemente sind die Pozzuolane, der Traß und der Roman-Zement. Außerdem liefern in neuerer Zeit viele deutsche Fabriken vorzügliche Zemente, die dem bisher als besten anerkannten englischen Portland-Zement wenig oder gar nicht nachstehen. Bei Zumischung des Sandes zum Zement ist zu beachten, daß derselbe nicht allzu fein sein darf und mindestens so großkörnig sein muß, daß er in der Hand knirscht. Ein Haupterfordernis eines zur Beimischung geeigneten Sandes ist seine völlige Reinheit. Namentlich dürfen unter keinen Umständen vegetabilische Stoffe in demselben enthalten sein.

Die Verwendung des Zementes zu bautechnischen Zwecken ist eine un-gemein vielseitige und ist in neuerer Zeit eine immer mehr ausgedehntere geworden. Als Mörtel ist er ein unschätzbares Bindemittel und wird zu Pflasterungen, beim Gewölbebau, bei Treppen, zur Aufführung einzelner Pfeiler und vieler anderer Gebäudeteile benutzt. Er dient ferner zur Herstellung von Estrichen und Putzflächen, zur Anfertigung von Treppenstufen, Krippen, Leitungsröhren usw. und liefert ein vorzügliches Baumaterial für ornamentale Bauglieder aller Art. Schließlich, sei noch bemerkt, daß man in neuerer Zeit den Zement zum Kalkmörtel zusetzt und einen solchen Mörtel „verlängerten Zementmörtel“ oder „Zementkalkmörtel“ nennt. Man gewinnt hierdurch ein schneller erhärtendes und sehr festes Bindemittel, welches namentlich beim Gewölbe- und Treppenbau die ausgedehnteste Anwendung findet. Gewöhnlich setzt man zu 2 Teilen Graukalk (mit Sand zubereiteten Weißkalk) einen Teil guten Zement und einen Teil scharfen,, von Vegetabilien freien Mauersand hinzu.

5. Die Nebenmaterialien.

Der Bausand.

Der beste Bausand ist der Quarzsand. Der rauhe, scharfe Sand (Grubensand) ist besser als der im Flußbett abgeschliffene. Jeder Bausand muß rein, namentlich frei von Salzen und pflanzlichen Bestandteilen sein.

Der Asphalt.

Der Asphalt ist ein festes bis weiches, undurchsichtiges, schwarz bis braunes Erdharz. Wir unterscheiden natürlichen und künstlichen Asphalt. Letzterer wird durch Eindampfen des Steinkohlenteers gewonnen.

Die Verwendung des Asphaltes in der Bautechnik ist eine sehr vielseitige. Er wird verwendet:

zu Isolierschichten auf Grundmauern zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit, zu Dacheindeckungen,

zur Anfertigung von Fußböden und in neuerer Zeit auch zum Straßenbau.

Das Glas.

Das Glas ist im wesentlichen eine durch Schmelzung hervorgerufene chemische Verbindung von Kieselerde mit Kali, Natron oder beiden vereinigt. Wir unterscheiden Tafelglas (geblasenes) und Spiegelglas (gegossenes). In der Bautechnik werden verwendet: Grünes und braunes Glas, halbgrünes Glas, halbweißes und weißes Glas, Kristallglas, farbige Glasgattungen, undurchsichtiges Glas, hergestellt durch Beimischung von Zinnoxyd, geripptes Glas für Oberlichtfenster usw., Rohspiegelglas zur Eindeckung von Oberlichtern und Spiegelglas.

Es würde dem Zwecke dieses Buches nicht entsprechen, näher auf die übrigen Nebenmaterialien: die Kitte, das Mauerrohr, die Nägel, den Draht, die Tapeten, die Farben und die Anstriche einzugehen. Ausführliche Angaben über diese Baumaterialien sind in dem Werke ,,Die Baumaterialien“ von Schmidt enthalten.

B.

XIV. Abschnitt.

1. Die Arbeiten des Maurers.

a. Das Ziegelmauerwerk.

Abgesehen von der Güte der Steine und des Mörtels ist die Festigkeit des Ziegelmauerwerkes wesentlich von einem regelrechten Verbände abhängig. Derselbe wird durch Auf- und Nebeneinanderlegen der Ziegel hergestellt. Die hierdurch entstehenden, mit Mörtel ausgefüllten Fugen heißen Lagerfugen (Fugen zwischen den aufeinander liegenden Steinen) und Stoßfugen (Fugen zwischen den nebeneinander liegenden Steinen).

Die Größe der Ziegelsteine ist nicht überall die gleiche. Für Staatsbauten ist das sogenannte Normalformat festgesetzt worden, ein Format, welches auch in der Privatbaupraxis immer mehr und mehr Eingang findet. Nach demselben beträgt die Länge eines Steines 25 cm, die Breite 12 cm und die Dicke 6,5 cm. Die Stärke der Lagerfugen ist mit 1,20 cm, die der Stoßfugen mit 1 cm anzunehmen.

Vielfach ist es üblich, bei Mauern, welche mit Verblendsteinen verblendet werden sollen, sowohl die Stoß- als auch die Lagerfugen nur 8 mm stark anzuordnen und müssen in solchem Falle die Verblendsteine folgende Abmessungen erhalten:

Länge 25,2 cm; Breite 12,2 cm; Dicke 6,9 cm.

Bei Verwendung von Ziegeln nach dem Normalformat beträgt eine Schichthöhe einschließlich einer Lagerfuge (6,5 -j- 1,20 cm) 7,7 cm. Für einen Mauerkörper von 1 m Höhe werden daher 13 Schichten erforderlich werden.

Für die verschieden starken Wände ergeben sich folgende Abmessungen: Eine Wand ¹/₂ Stein stark hat 12 cm Dicke

yy

yy

yy

yy

yy

OO Ul

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

372

yy

yy

yy

yy

51 »

„    ⁶4 „

77 „ 9° „ 100

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

>ohne Putz.

Für Mauern, welche mit einer x/₄ Stein breiten Luftschicht versehen sind, ergeben sich folgende Abmessungen:

Eine Wand 1¹/₄ Stein stark hat 32 cm Dicke '

1V4    »

yy

„    2-V₄

2l/₄ „

yy

yy

yy

374 »    3³/₄

yy

yy

74

yy

45 » »    58    „

71 „ »    84    „

yy 97 yy

I IO

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

ohne Putz.

74    „

Zur Herstellung des Mauerverbandes werden nicht nur die ganzen Steine, sondern auch Teile derselben benutzt.

Die ganzen Steine heißen Läufer, wenn sie in der Ansicht die Langseite, und Strecker oder Binder, wenn sie in der Ansicht die Breitseite zeigen. Es heißt dies mit anderen Worten: Die Langseite des Läufers liegt in der Richtung der Wand, die Langseite des Streckers rechtwinklig zu derselben. Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß in einigen Gegenden auch die Läufer Strecker genannt werden.

Die Teilsteine sind folgende:

1.    Das Dreiquartier oder der Dreiviertelstein. Derselbe hat dreiviertel der Länge und die Breite eines ganzen Steines und zeigt entweder die Langseite oder die Breitseite oder auch, wie dies aus den nachfolgenden Eckverbänden ersichtlich ist, beide Seiten in der Ansicht.

2.    Der halbe Stein oder der Kopf hat die halbe Länge und die Breite eines ganzen Steines und zeigt die erstere in der Ansicht.

3.    Das Quartierstück oder der Viertelstein, vom Maurer gemeinhin „Stück“ genannt, hat die halbe Länge und die halbe Breite eines Steines oder auch die Viertel-Länge und die ganze Breite eines solchen. In der Ansicht darf nur die kurze Seite sichtbar sein.

4.    Die Riemchen, Teilsteine, welche entweder die dreiviertel oder die ganze Länge und die halbe Breite haben.

Sämtliche Steine, sowohl die ganzen als auch die Teilsteine, treten auch im Innern der Mauer auf.

yy

yy

yy

yy

Die Regeln des Verbandes.

Die allgemeinen und hauptsächlichsten Regeln für den Mauerverband sind folgende:

1.    Die Stoßfugen zweier übereinander liegender Schichten dürfen nie- ' mals Zusammentreffen, weder in der Ansicht, noch im Innern der Mauer.

2.    Es sollen soviel als möglich ganze Steine verlegt werden.

3.    Auch im Innern der Mauer sollen soviel als möglich ganze Steine zur Anwendung kommen und diese als Strecker oder Binder verlegt werden.

4.    Die Stoßfugen in den einzelnen Schichten sollen bei vollem Mauerwerk in horizontaler Richtung durchlaufen, es soll also, wie der Maurer sagt: „Schnitt gemauert werden“.

5.    In der Ansicht sollen Läufer- und Bindeschichten miteinander abwechseln. Hiervon ausgenommen sind nur ¹/₂ Stein starke Wände und in

61 *

seltenen Fällen auch Mauern von 1 Stein Stärke. In ersterem Falle zeigt die Ansicht nur Läufer, im zweiten Falle nur Binder.

6.    Ist eine Wand gleich einer geraden Anzahl halber Steine, ist sie also ein, zwei, drei usw. Steine stark, so zeigt ein und dieselbe Schicht auf beiden Seiten entweder Binder oder Läufer. — Ist dagegen eine Wand gleich einer ungeraden Anzahl halber Steine, ist sie also i¹/^ ²¹! 2 usw- Steine stark, so zeigt ein und dieselbe Schicht auf der einen Seite Binder, auf der anderen hingegen Läufer oder umgekehrt.

7.    Der Verband ist um so besser, je größer der Fugenwechsel im Mauerwerk ist.

Einige andere, sich auf spezielle Fälle beziehende Regeln sind den später folgenden Beispielen beigefügt.

Der Verband der Wände.

Am einfachsten ist der Verband einer ¹/₂ Stein starken Wand. Liier sind, wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, alle Steine Läufer, welche sich um das halbe

V\WW\\\W

r li i: in

Fig. 2.

Fig. 1.

Längenmaß überdecken. Die Figur zeigt auf beiden Seiten die Verzahnung und zwar in den oberen Schichten links die liegende Verzahnung oder Abtreppung und unter dieser sowie auf der rechten Seite die stehende Verzahnung.

Bei allen übrigen Wänden, welche stärker als ein ¹ /₂ Stein sind, wechseln Läufer- und Bindeschichten miteinander ab.

In Ausnahmefällen werden Mauern von, 1 Stein Stärke nur aus Bindern hergestellt. Die Maueransicht zeigt dann den sogenannten Kopfverband.

Durch die Lage der Läufer wird bestimmt: 1. Der Blockverband. 2. Der Kreuz verband.

Fig. 2 zeigt die isometrische Ansicht eines im Blockverband ausgeführten Mauerkörpers. Liier liegen alle Läufer mit ihren Stoßfugen lotrecht übereinander, so daß also die erste Läuferschicht jeder dritten Schicht, jeder fünften, siebenten usw. gleich ist. Auf der linken Seite ist die Wand mit teils stehender, teils liegender Verzahnung abgebrochen/während rechts eine Ecke angenommen ist. Die Anordnung für den Eckverband derselben lassen wir unberücksichtigt, weil im weiteren Verlaufe speziell auf diesen eingegangen worden ist.

Ist die erste Läuferschicht der fünften, neunten, dreizehnten usw. gleich, so erhält man den Kreuzverband (Fig. 3). Es ist also jede zweite Läuferschicht gegen die vorhergehende um ¹/₂ Steinlänge verschoben, wodurch eine regelmäßig liegende Abtreppung von ¹/4r Steinlänge entsteht. Der

halbe Stein, welcher das Verschieben der Läufer herbeiführt, ist in der Zeichnung durchkreuzt.

l~r

Fig- 3-

Fig. 4.

Wechseln, wie dies in Fig. 4 dargestellt ist, Läufer undBinder in einer und derselben Schicht ab, so entsteht der polnische oder gotische Verband. Derselbe findet sich nur an älteren Bauwerken und kommt jetzt selten zur Anwendung, weil, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, bei den Läufern teilweise im Innern Fuge auf Fuge fällt. Eine Berechtigung hat der in Rede stehende Verband dann, wenn nur die Umfassungen einer stärkeren Mauer mit Ziegeln ausgeführt, das Innere jedoch mit Bruchsteinen ausgefüllt wird. Fig. 5 zeigt zwei Schichten einer solchen Anordnung im Grundriß, sowie vier Schichten in der Ansicht. Die Aufführung derartigen Mauerwerks erfordert zufolge des ungleichmäßigen Setzens der verschieden gearteten Materialien die größte Sorgsamkeit.

Werden zwischen die einzelnen Schichten des gotischen Verbandes Binderschichten eingeschoben, so entsteht der holländischeVer-band, bei welchem das teilweise Aufeinanderfallen der Fugen im Innern vermieden wird.

Auch dieser Verband findet selten Anwendung.

Die nachfolgenden Figuren zeigen den Verband an den Ecken. Die Mauern sind verschieden stark angenommen, so daß zugleich der Verband des vollen Mauerwerks ersichtlich ist.

In Fig. 6 bilden zwei U/g Stein starke Wände eine Gebäudeecke-bei a. Zugleich ist bei c eine Türecke, bei b eine solche für ein Fenster angelegt gedacht. Sehen wir uns den Verband näher an, um festzustellen, welche Regeln bei Anlage von Eckverbänden zu beobachten sind. Denken wir uns, der mit der Fensterecke versehene Mauerkörper sei ein Teil einer Frontwand, der andere ein Teil einer Giebelwand. In der Schicht A liegt die innere Stoßfuge der Giebelwand in der Verlängerung derselben, bei Schicht B die Stoßfuge gegen die Giebelwand in der Verlängerung der Frontwand. Hieraus läßt sich eine Regel bilden, welche für alle Wände maßgebend ist, die sich rechtwinklig treffen. Diese Regel lautet: Treffen zwei Wände sich rechtwinklig, so geht in der einen Schicht die Fuge der einen Wand, in der anderen Schicht die Fuge der anderen Wand durch die ganze Mauer hindurch.

Die Bildung der Türecke c, sowie die der Gebäudeecke a ist mit Hilfe von Dreiquartieren erfolgt, welche in den einzelnen Schichten mit dem Buch

et

r-g

mm,

Fig. 5-

staben q versehen sind. Die Fensterecke b bedingt in der einen Schicht 4 Dreiquartiere und zur Bildung des Anschlags ein Quartierstück, während in der anderen Schicht 2 Dreiquartiere und in Rücksicht auf den Anschlag ein ganzer Stein erforderlich sind. Die einzelnen Schichten A, B, C und D stellen

Fig. 6.    .

mm

Bl |ii

r/jTTII

c'

zugleich dar, in welcher Weise der Kreuz verband erzielt wird. So sind die Läufer der Schicht A nicht lotrecht über den Läufern der Schicht C, sondern durch Verlegen und Einschieben der Köpfe k und k um ¹/₂ Stein verrückt. Dasselbe zeigt sich auch in den Schichten B und D.

EH

13

-AL;

a'

mg

wm i

iS Fig-⁷-

für

Ui

w§ms

.......................................«“||Vjj

las

Der angeführte Verband läßt endlich noch eine Regel erkennen, welche durchaus beachtet werden muß. Während nämlich die Schichten . A und B nach außen die Strecker zeigen, weisen dieselben Schichten der Giebelwand nach außen die Läufer auf. Hieraus folgt die Regel, daß bei zwei sich treffenden Wänden die eine Schicht der einen Wand nach außen die Läufer, dieselbe Schicht der anderen Wand aber die Strecker zeigen muß. Auch im Innern wird sich dieser Wechsel von Läufern und Streckern immer dann innehalten lassen, wenn die beiden Wände von gleicher Stärke sind oder wenn jede derselben gleich einer geraden Anzahl halber Steine stark ist. Wenn dem gegenüber die eine Wand gleich einer geraden, die andere gleich einer ungeraden Anzahl halber Steine stark ist, so kann die erwähnte Regel nur entweder nach außen oder nach innen befolgt werden. In solchem Falle wechselt man im allgemeinen mit Streckern und Läufern in den beiden Außenflächen. Denken wir uns z. B. die Giebelwand als eine 1 Stein starke Wand, die Frontwand hingegen 1¹/₂ Stein stark, so würde in einer Schicht die Frontwand nach außen die Strecker, die Giebelwand hingegen nach außen die Läufer zeigen. Anders würde sich aber der AArband an den Innenseiten der beiden Wände darstellen, denn während dort die Frontwand die Läufer zeigen würde, würden in der Giebelwand ebenfalls Läufer verlegt werden, und man hätte dann also bei den beiden Wandstücken in einer und derselben Schichthöhe nicht den nach außen sich darstellenden Wechsel von Läufern und Bindern.

Fig. 7 zeigt die Eckbildung zweier je 2 Steine starken Wände und den Steinverband für dieselben.

In Fig. 8 A und B und in Fig. 9 A und B sind unter Zuhilfenahme von Dreiquartieren für die Ecken AArbände stärkerer Wände gegeben.

lüg

In Fig. 8 ist jede der beiden Wandstücke 2¹j₂ Stein, in Fig. 9 ist jede der beiden Mauern 3 Steine stark. Die Ecklösungen sind mit Rücksicht auf das vorstehend Erwähnte leicht erklärbar. An Stelle der Dreiquartiere an den Ecken können aber auch ganze Steine mit gleichzeitiger Verwendung von Riemchen (r) benutzt werden. Wir erhalten hierdurch Eckverbände, wie sie in Fig. 8 C u. D und Fig. 9 C u. D dargestellt sind. Die Anordnung mit

!§3

lg|g;gjgjgH

BBSCZ3

Hin«

IM

Wplj

ni

171

Wj

................... _ — «11

^    ^    KlflfM i H <il| U. |ji,

IM

Fig. 8.

Fig. 9-

11«

C3

vm&m

Ui

ganzen Steinen und Riemchen läßt sich für alle Wandstärken verwenden und ergibt sich unter Zugrundelegung der angeführten Beispiele ohne Schwierigkeit. Es darf aber hier nicht unerwähnt bleiben, daß diese Art des Eckverbandes sich für guten Fugenbau nicht eignet, und daß man für einen solchen stets die Dreiquartiere an den Ecken vorzieht.

Fig. io bezieht sich auf die Ansicht des in Fig. 9 gegebenen und im Blockverbande angeordneten Mauerkörpers. A, B ist eine stehende, C, D eine liegende Verzahnung.

Fig. 11 A bis M behandelt andere Fälle. Hier greift eine Wand in eine andere ein und zwar nimmt in jedem einzelnen Beispiele eine Außenwand eine Innenwand auf.

Die zweiten Schichten sind in den Figuren durch punktierte Linien angegeben. Auch für diesen Fall muß die Regel innegehalten werden, daß einmal die Fuge der einen, das andere Mal die Fuge der anderen Wand durchschneidet, und zwar wird stets die Schicht der von der anderen aufzunehmenden Wand bis an die Außenkante durchgelegt. Ferner ist zu beachten, daß stets die Läuferschicht durchgelegt wird. Erkennbar ist dies aus den Beispielen A, C, G usw. In solchen Fällen, wo wie bei B und E die verbindende Wand gleich einer ungeraden Anzahl halber Steine stark ist, findet die .letztere Angabe keine Berücksichtigung. Die durchgebundene Schicht beginnt an der Außenseite der sie auf nehmenden Wand mit so viel Dreiviertelsteinen, als das eingebundene Wandstück halbe Steine stark ist. So ist z. B. in A die Innenwand

1    Stein stark, und es beginnt mithin die durchgebundene Läuferschicht mit

2    Dreiquartieren. Wäre diese Wand beispielsweise 3Y2 Stein stark, würde die durchgebundene Schicht mit 7 Dreiquartieren beginnen. Links und rechts neben der durchlaufenden Schicht fügt sich der gewöhnliche Wandverband an.

Fig. IO.

l_J

i-.....r

'iA

Kreuzen sich, wie dies in Fig. 12 A bis M gezeigt ist, zwei Innenwände, so gehen in der einen Schicht die Fugen der einen Wand in der Längenrichtung derselben durch, während in der anderen Schicht die andere Wand durchbindet. Bei Wänden, welche gleich einer geraden Anzahl halber Steine stark sind, muß auch hier die Regel innegehalten werden, daß stets die Schicht durchbindet, welche nach außen die Läufer zeigt.

Für Wände, die sich nicht rechtwinklig treffen, sind folgende Regeln zu beachten:

1.    Es darf sich an der Ecke keine Fuge befinden;

2.    Nach außen wechseln in einer und derselben Schicht Strecker und Läufer miteinander ab;

3.    Die Läufer sind stets bis zur Ecke durchzulegen.

Die Figuren 13 bis 17 beziehen sich auf derartige Verbände und zwar für spitz- und stumpfwinklige Ecken.

¹

Kontinuierliche Öfen sind Öfen mit ununterbrochenem Betriebe.

Der Stromverband oder Festungsverband.

Bei dem Stromverband wechseln zwei Schichten des Block- oder Kreuzverbandes mit zwei solchen Schichten ab, in denen im Innern die Steine nach Fig. 18 unter einem halben rechten Winkel zur Längenrichtung der Mauer gelegt sind.

Die aufeinander folgenden Schichten sind im Grundriß mit Buchstaben A bis G bezeichnet worden.

Durch eine derartige Anordnung wird ein starker Fugenwechsel im Innern und damit zugleich ein äußerst fester Verband hergestellt, der sich

für starke Mauern bei Wasser- und Festungsbauten eignet. In Rücksicht auf die Anwendung des in Rede stehenden Verbandes bei Festungsbauten nennt man denselben auch Festungsverband.

-H

~~

Fig. n. A—M.

-4

9A:

--■i—

I..

>--+■

•i

.+•

.. .    .4

TP

1/1 St.

m\ st

2/1 St.

T"

1/11 st.

WB

f-

bi

GO

iTfli i§_

■ I '

■ ~r    rr^    n

tri    , i- !~

: 1 1 ' :

1/2 St.

-4

-t"

.j

.J

H-

1^/2 St.

Lid

l-t-l

2/2 St.

.....1- -4-

■1

T‘

21/1 St.

H-

4-

2-t/2 S1

■1

Verbände der Pfeiler und Säulen.

Pfeiler sind kurze, lotrecht aufgeführte Wandstücke. Sie sind entweder quadratisch oder rechteckig im Schnitt, können aber auch als vielseitige Körper

auftreten. Der Verband der Schichten eines Pfeilers von quadratischem Querschnitt ist der gleiche. Die zweite Schicht ist . gegen die erste um einen Viertelkreis gedreht, wie dies die Fi g. 19 in A, F und K zeigt.

+■

1/1 St.

l/Q St.

1/2 St. FFpF C

■f--

i e- -!—;    i ;

fl

FF

Et

Ei

FE

—I—4—1—

-f-

r-

+■

U/2 St. ~j—-t~- E

U/2| St.Zh

*•! & ___|—

-H—

-t-

FT

-r

rJ—!“

FT

•i

FE

1 -r—f"

\~l-r¹-

t.

-4

f-

■r

’r

■!-

’l

Fie. 12 A—M.

2/2 St.

-4

2/2i Sl.

Lf

2/3 St FETE

1'

■r

dz

t-H-

r......) i

BEEL

!—t—I—*—

•4-

f-r-

117

! S-

~—'r ......r ’i

■r

-r—

r—

-4

ll

-4-

i-

-4-

21/1 St.

idrf-ld

i I I ! I! H

r-

K 2|/2i SL

•4

'f

■T-

i.

•4

2i/3 St.

.4..

-4-

ivi

■r—1

trrrrt

zwar

Betrachten wir die viereckigen Pfeiler als kurze Wandstücke mit den entsprechenden Eckabschlüssen, so bereitet die Verbandlösung bei Beachtung der bereits gegebenen Regeln keine Schwierigkeiten. Der Verband ist um so besser, je mehr ganze Steine zur Verwendung kommen können, und ohne Anwendung von Quartierstücken oder Riemchen.

Pfeiler, welche weniger als 3¹/, Stein Seitenlänge haben, lassen sich nicht im Kreuzverbande aufführen. Hierauf weisen die Beispiele N und O hin.

Fig. 20 stellt denVerband eines sogenannten Kreuzpfeilers dar. Auch bei diesem Verbände ist die erste Schicht der zweiten gleich, da der Pfeiler eine

15»

.A

LU.LU5

■mr

wffm

bi)

CO

/>

Mi

ts

symmetrische Grundform hat. Die zweite Schicht ist gegen die erste um x/₄ Kreis gedreht. Bei gemauerten Säulen, welche ohne Verjüngung auf-

13

Fig. 18.

geführt und geputzt werden sollen, ist jede Schicht der anderen gleich, und es werden die einzelnen Schichten, wie in den Fig. 21 und 22 angedeutet ist, so aufeinander gelegt, daß in den beiden ersten Schichten A und B die kleinen Stücke x nahezu übereinander liegen, und die Schichten C und D

unter dem Winkel von 45⁰ verlegt werden. In E und E sind die zugehörigen Ansichten der Säulen gegeben. Im Fugenbau sind zur Herstellung der

Affl

wm

ISI-

ggl'L.L.L 11

Mih '-hl

CH

amm

T\

Hl j jfj

ül il

mm

Hifü

°\

akr

MH

eB

Tg|B

»UH

i 1 itmUl 1

nglf

'MIT

Fig. 19 A—O.

HP!

LfSI

tBH

¥m

WM

7Ü

ff

WM

3S -

hi

H-

ff

mm

ai

Fig. 20.

1)

Ix:

ir.

Fig. 22.

Fig. 21.

Außenfläche gemauerter Säulen radial liegende Steine erforderlich, während im Innern gewöhnliche Ziegel verbandmäßig verlegt werden. Bei dieser

Anordnung reichen die keilförmigen Steine der einen Schicht weiter nach innen hinein als die der anderen.

,v

-7

V-"'

,A

/~A

Fig. 23.

Ein Beispiel für den Verband einer mit Formsteinen gemauerten Säule ist in Fig. 23 gegeben.

Der Verband hohler Mauern.

Hohle Mauern als Umfassungswände ordnet man da an, wo man die von außenher eindringende Kälte oder Feuchtigkeit abhalten will. Die im Innern der Mauer gelassene Luftschicht nennt man „Isolierung“.

Die Breite derselben beträgt zumeist !/₄ Stein.

Die Fig. 24 zeigt in A die Ansicht, in B und C zwei Schichten einer einen Stein starken, mit Luftschicht versehenen Außenwand.

D E und F G stellen Verbände für stärkere Wände dar. In den Schichten,' B und C dienen Strecker (Ankersteine) zur Verbindung der inneren und äußeren Wandstreifen. Diesen Bindesteinen sind Quartierstücke beigefügt. Durch das wechselweise Einlegen der Binder entsteht in der Ansicht A der holländische Verband. Die Luftschicht (i) wird seitlich, wie aus der Figur ersichtlich, abgeschlossen. Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß die Ankersteine die Feuchtigkeit der äußeren Wand leicht auf die innere übertragen würden, wenn man diese Überleitung nicht verhinderte. Als geeignetes Mittel empfiehlt es sich, die Ankersteine, soweit dieselben in der inneren Wand liegen, mit heißem Steinkohlenteer durch Eintauchen zu tränken. Dem hier Mitgeteilten ist noch die isometrisch dargestellte Fig. 25 beigefügt.

Fig. 24. A—Ct.

S«*-.

SB

I)

Cr

!H

||

M&S

Fig. 2₅.

+ Der Verband mit Hohlsteinen.

Hohl- oder Lochsteine sind Ziegelsteine mit Hohlräumen.

Einige Beispiele geben die Fig. 26 A bis D. Da derartige Ziegel bedeutend leichter sind als Vollziegel, so verwendet man sie gern zum Ausmauern abgesprengter Fachwerkswände, zur Aufführung von Wänden, welche auf eisernen Trägern stehen, und auch wohl zu Wölbungen.

Die hauptsächlichste Anwendung der Hohlsteine erstreckt sich jedoch auf Mauern, welche verblendet werden sollen. Eine derartige Verblendung, wie

mm

Itilggil

Fig. 26. A—D.

sie in Fig. 27 gezeigt ist, führt man von oben herunter nach Vollendung des Rohbaues aus, indem man die zu verblendenden Mauern instehender Verzahnung herstellt. Es ist einleuchtend, daß die betreffenden Mauern auch ohne ihre Verblendung die erforderlichen Stärken haben müssen, da die nachträglich eingefügten Verblendsteine bei der Feststellung der notwendigen Mauerstärken nicht in Betracht kommen können. Dieser Umstand aber verursacht nicht unbedeutende Kosten, so daß die in Rede stehende Anordnung nur für öffentliche Gebäude und für Luxusgebäude getroffen wird. Um die Herstellungskosten möglichst zu vermindern, verblendet man in neuerer Zeit vielfach mit Hilfe sogenannter Riemchen und zwar so,

Fig. 27.

Fig. 28.

mwm

5BS9S

■■............

Plis

mmmsrnm

|jjjlli!!lllll|l iEjji¹¹ jjj in

liBBaiBHsii

5ljs -ai

....................................

mmrnm iiiiiii

25 mm:

§1 "!l!ll""ll!

sb

»illllll 111 IIIIIII

«iss

ns

daß an Stelle der Strecker Dreiviertelsteine und an Stelle der Läufer die Riemchen treten, welche die ganze Länge und die halbe Breite eines Steines haben. Beim Bau des Generalstabs-Gebäudes in Berlin wurden die Umfassungswände so verblendet, daß die Läufer als solche verlegt wurden, an Stelle der Strecker jedoch Viertelsteine traten, die ihre mit einem halben Stein übereinstimmende Langseite in der Ansicht zeigen. Dem hier Angeführten muß hinzugefügt werden, daß zum Vermauern der Verblendziegel stets Zementmörtel zur Anwendung kommen muß. Der nachträglichen Verblendung ist die gleichzeitige Aufmauerung der Verblendsteine mit den dahinter zu verlegenden Ziegeln stets vorzuziehen. Geübte Maurer sind sehr wohl imstande, in dieser Weise ein tadelloses Mauerwerk herzustellen, wie dies viele Fugenbauten in Hannover, Hamburg und anderen Städten nachweisen.

Nach Fig. 28 hat die Verblendung einen anderen Zweck. Sie bildet eine Isolierung, welche die Feuchtigkeit in bewohnten Räumen abhalten soll. Die Verblendsteine sind hier mit Hilfe des Zementmörtels hochkantig dem Mauerwerk angefügt. Empfehlenswert ist diese Anordnung für Mauern, welche bewohnbare Kellerräume umschließen. Vielfach verblendet man mit gutem Erfolge die Innenseite der Fensterbrüstungen in dieser Weise.

Schließlich sei hier noch der Mauern aus porösen Steinen gedacht. Hinsichtlich der Herstellungsart derselben wurde im Abschnitt über „Baumaterialien“ bereits das Erforderliche mitgeteilt. Die Leichtigkeit der porösen Steine gestattet eine vorteilhafte Verwendung bei Ausmauerung abgesprengter Wände, bei Aufführung solcher Mauern, welche auf eisernen Trägern ruhen, und bei Anfertigung von Gewölben.

Die Schornsteinverbände.

Über die Anlage der Schornsteine, deren Querschnittdimensionen, sowie über die gesetzlichen Bestimmungen bei der Anlage von Rauchrohren ist in dem Abschnitt „Feuerungsanlagen“ das Erforderliche mitgeteilt.

\ ~i

'4

M.

'Wk

cii

i mm

WM\

si

jmI

\m

Bi'

i)

fl

Hl

s.

]]_■

-i

i Ä

1 Sl

Az/L

IS

IBM

■U

Fig. 29.

Hier handelt es sich lediglich um den Steinverband.

Es ist zu unterscheiden: Der Verband für weite (befahrbare) und für enge (russische) Röhren.

Die äußeren Schornsteinwände heißen Wangen, die Trennungswände zwischen den Röhren Zungen.

Als Verbandregeln sind zu beachten:

1.    Riemchen und Viertelsteine sind möglichst zu vermeiden.

2.    Der Verband ist um so besser, jemehr ganze Steine er enthält, weil dann am wenigsten Stoßfugen in den Wangen enthalten sind, welche leicht der Außenluft den Zutritt gestatten.

Werden Schornsteinröhren entweder einzeln oder gemeinsam mit anderen, jedoch ohne im Zusammenhänge mit Wänden stehend, aufgeführt, so entstehen sogenannte Schornsteinkästen, die je nach der Anzahl der ihnen zugehörigen Röhren als einfache, zweifache, dreifache usw. Schornsteinkästen auftreten. Liegen die Röhren in den Wänden, so sind sie ,,in denselben ausgespart“. Hierbei bleibt es ohne Belang, ob die Röhren sogenannte Schornsteinvorlagen erfordern oder nicht.

mm

Fig. 3° u- 31-

Fig- 32.

i)

WlM

fü§

mm

lül

Fig. 33-

Fig. 34-

Die Fig. 29 zeigt einige Beispiele bei Anordnung weiter Röhren. In den Beispielen A und B ist angenommen, daß die Weite des Rohrs 1¹/₂ Stein im Quadrat beträgt. Die Schichten a und! b geben den Verband im Zusammenhänge mit einer Wand ohne bzw. mit Vorlage, während die Schichten c und d sich auf einen Schornsteinkasten beziehen. Das dritte Beispiel C stellt denVerband für ein Steigerohr von iV₂ und 1³/₄ Stein dar. Hier ist für die im Mauerwerk ausgesparte Rohröffnung eine Schornsteinvorlage angenommen. Die darüber befindlichen Schichten, c und d sind einem Schornsteinkasten zugehörig, dessen innere Abmessungen gleichfalls i¹/₂ und i³/4 Stein betragen.

Schornsteinwangen in Außenwänden werden nicht unter 1 Stein Stärke angenommen. Steht das Gebäude hart an der nachbarlichen Grenze, so ist eine solche Wangenstärke baupolizeilich vorgeschrieben, überhaupt aber in jedem Falle zu empfehlen, um ein allzuschnelles Abkühlen der Rauchgase zu verhüten und den Abzug derselben zu befördern.

Eine sehr empfehlenswerte Anordnung ist jene, wo die vier sich kreuzenden Wände zugleich die Wandungen des Schornsteins bilden und die Wände derartig angelegt sind, daß in keinem Raume eine Schornsteinvorlage erforderlich wird.

L_lj"

Fig. 35-

Der Verband für enge Röhren bietet keine Schwierigkeiten. In Fig. 30 und 31 sind drei ¹/₂ Stein weite russische Röhren in einer 1¹/₂ Stein starken Wand ausgespart. Die Figuren zeigen die erste und zweite Schicht.

Den folgenden Figuren mögen einige erläuternde Worte hinzugefügt werden. Es zeigt :

■///

■■ I

mm

nt wk

\mm

Fig. 36.

■X

SB

Fig. 37-

Fig. 32 einen dreifachen Schornsteinkasten. Die durchbindenden Strecker, welche die Zungen und die Breitseiten der Wangen bilden, sind wechselweise verlegt.

Fig. 33 ein Rohr von 21 cm im Quadrat. Zu diesem Verbände ist die Anwendung von Quartierstücken unvermeidlich.

E.

02

Fig. 34 einen zweifachen Schornsteinkasten im Zusammenhänge mit einer i¹/^ Stein starken Wand.

Fig. 35 ein weites Rohr, einen sogenannten deutschen Schornstein. Hier ist die Anordnung so getroffen worden, daß in keinem Raume eine Vorlage erforderlich wird.

Fig. 36 drei russische Röhren „über Eck“ angelegt. In diesem Fall ist zur zweckmäßigen Aufstellung eines Ofens eine Nische angebracht.

Da der Rauch um so besser abzieht, je weniger Reibungshindernisse ihm in den Weg treten, so verdienen runde Röhren den Vorzug vor quadratischen. Man kann erstere am einfachsten durch Ummauern eines runden Klotzes hersteilen. Besser, aber auch bei weitem kostspieliger und aus diesem Grunde verhältnismäßig wenig vorkommend, lassen sich runde Röhren mit Hilfe von Tonröhren herstellen, ein Verfahren, welches durch Fig. 37 genügend klar gezeigt ist.

Der Verband der Fabrikschornsteine ist nach den voraufgegangenen Regeln und unter Berücksichtigung der angeführten Beispiele leicht zu finden. Man hat dieselben als hohle Pfeiler oder Säulen zu betrachten und demgemäß den Verband anzuordnen. Für schräge Ecken und bei Schornsteinen von rundem Querschnitt verwendet man Formsteine.

b. Mauerwerk aus Feld- und Bruchsteinen, sowie deren Verbindung mit Ziegelsteinen.

Zur Herstellung eines Mauerwerks aus natürlichen Steinen verwendet man entweder die Feldsteine (gesprengte oder ungesprengte) oder die Bruchsteine. Die natürlichen Steine müssen im Mauerwerk dieselbe Lage erhalten, die sie im Bruche hatten, denn so verlegt leisten sie den größten Widerstand gegen das Zerdrücktwerden, während sie in anderer Lage leicht zer-blättern. Für die Mauerecken sind möglichst große Steine zu verwenden, und es ist vor allem darauf zu achten, daß ein genügender Fugenwechsel stattfindet. In gewissen Abständen müssen lange Steine durch die ganze Dicke der Mauer hindurchbinden. Derartige Steine nennt man Ankersteine.

Von besonderer Wichtigkeit ist das Verlegen großer und lagerhafter Steine in der ersten Schicht, wodurch eine möglichst gleichmäßige Belastung des Baugrundes stattfindet. Die Fugen im Innern werden mit Steinstücken desselben Materials zumeist unter Zuhilfenahme von Ziegelbruch (Klamotten) sorgsam ausgezwickt. Sehr häufig verwendet man für die Mauerecken Ziegel, wie dies in den Figuren 38 und 39 angegeben ist.

Fig. 38 und 39 zeigt die Anordnung für die Ecke einer 4 Stein starken Wand, die Fig. 40 den Verband für eine Gebäudeecke. Bei der Verbindung von Ziegelsteinen mit Bruch- oder Feldsteinen ist auf eine durchaus sorgsame Ausführung zu achten, weil das Ziegelmauerwerk sich anders setzt als das Bruchsteinmauerwerk, wenn nicht durch eine höchst solide Aufmauerung ein gleichmäßiges Setzen des ganzen Mauerwerks ermöglicht wird. An Stelle der Mauersteine an den Ecken treten auch häufig Bruchsteine mit ganz oder nahezu regelmäßig behauenen Ansichtsflächen auf.

An älteren Bauwerken findet man häufig die aus unbearbeiteten Steine.n

auf geführten Mauerkörper allseitig mit Ziegelsteinen .verblendet, wie dies in Fig. 5 angegeben wurde. Es werden ferner häufig die aus natürlichenSteinen aufgeführten Umfassungswände bewohnter Kellerräume mit Ziegelsteinen verblendet. So wenig empfehlenswert das verbandmäßige Ineinandergreifen der ihrer Natur nach so verschieden gearteten Materialien ist, so vorteilhaft ist es, das Mauerwerk aus natürlichen Steinen in bestimmten Höhen (i bis 1,50 m)

1 iifiiiiiiiniiii Timm 1111IH1.11111T11 iiiimi

j    * V

■ lagSL

jLM:

dH

Bssy

lifiV

Ijllllü

L_

li

i^ni

Fig. 38 u. 39.

Fig. 40. #

durch Ziegelmauerwerk zu unterbrechen. Dasselbe bedeckt dann in 5 bis 6 Schichten Höhe die ganze Dicke der Mauer. Diese Lagen von Mauersteinen gleichen in vorteilhafter Weise das Feld- oder Bruchsteinmauerwerk streifenweise ab und dürften besonders da zu empfehlen sein, wo die Form der natürlichen Steine eine wenig regelmäßige ist. Ein hierauf bezügliches Beispiel zeigt Fig. 41.

Schließlich sei hier noch der sogenannten zyklopischen Mauern oder des Polygonmauerwerks gedacht. Bei diesem Mauerwerk werden keine Horizontalschichten angewendet Steine haben vielmehr einen polygonalen Querschnitt und sind sorgsam in- und aneinander gefügt. Derartiges Mauerwerk wird zufolge der schwierigen und zeitraubenden Bearbeitung der einzelnen Steinstücke in der Jetztzeit nur in Ausnahmefällen aufgeführt.

sämtliche

Fig. 41.

iliilKS

jsssssäSK:............

.......sasa

'«in

Ü'Hj

—v-

fdiT

Von den Alten wurden kolossale Mauern aus polygonalen Steinen errichtet, deren Dicke bis 5 m betrug.

Die Überreste solcher sogenannten Zyklopenmauern findet man noch heut in Unteritalien und Griechenland (zu Cora und Argos).

₍«5

c. Mauerwerk aus Werk- oder Schnittsteinen.

Man versteht unter Werk- oder Schnittstein jeden ebenflächig bearbeiteten Steinblock von bestimmten Abmessungen. Als Material wird vor-

62*

zugsweise benutzt der Kalk- und Sandstein. Außerdem kommen vielfach zur Anwendung: der Marmor, der Granit und der Syenit.

<-

20 - 22 ® min r

Üiilic;,

------>

\—-

II

Ca

ca

gi

Oo

<-

15-25 ‘

cm_____

jamm

Ml jjgf

+ /0/2C*

+HH—

njfi

■i ■

lijlV lllliiiiiiiiii'iiiiiiiiiii'iiiinihii ,

-gjJipTTV liliiiii'lili;il|.|i|r'iiiiillii! l'll 1

uto 09 00

DM

■H |j ?!

mmmi \

—1012c7n—-> -

St

fTTiTTTiiliil^filllliniW

—!6cm

II

r-

ImBh

-JpTl

-TS

III

f ’iVCV. T» T. ’i

I- —

;__

'tO rm

Ii

<■

™Fg1    _

’    <------30-38 an H

12 cm

Fig. 42.

um 95 OS—

< 8 /0 pm >

Die Werkzeuge des Steinmetzen.

Die meisten der im Bruch gewonnenen Steine werden als rechtwinklige Parallelepipeda bearbeitet. Fig. 42 zeigt die hauptsächlichsten Werkzeuge des

Steinmetzen. Das kleine Beizeisen (Fig. A) wird zumEinhauen schwacher Falze benutzt. Das große Beizeisen (Fig. B). Das Spitz- oder Bossier-eisen (Fig. C) wendet der Steinmetz zum Abhauen größerer oder kleinerer Steinstücke an. Die Zweispitze (Fig. D). Das Schlageisen oder der Schlag dient zur Anfertigung eines „Schlages“, welcher in der Breite des Schlageisens etwa 1,3 cm von der Front des Steines gemacht wird, wenn man die Außenseite oder das Lager eines Steines bearbeiten will. Das Kröneleisen (Fig. G) dient zum Nacharbeiten der mit der Zweispitze oder dem Spitzeisen bereits bearbeiteten Flächen. Das Zahneisen (Fig. H) ersetzt das Kröneleisen da, wo man dieses seiner Größe wegen nicht zur Anwendung bringen kann. Die mit demselben gefertigte Arbeit heißt „gezähnelte Arbeit“. Das Scharriereisen (Fig. J) dient zur weiteren Bearbeitung der ge-krönelten Fläche. Es werden mit demselben schmale parallele Streifen eingehauen. Eine derartig bearbeitete Fläche heißt eine „scharrierte“. Das Nuteisen (Fig. K) wird da gebraucht, wo unter den Gesimsgliederungen Nuten eingearbeitet werden sollen. Der eiserne Schlägel (Fig. L mit 1 Bahn, M mit 2 Bahnen) dient zum Treiben des Beiz-, Spitz-, Zahn- und Nuteisens und wird bei harten Steinarten, z. B. Marmor und Granit, in Anwendung gebracht. Der hölzerne Schlägel (Fig. N) wird zum Treiben aller Meißel angewendet, welche Sandsteine und andere nicht feste Steine bearbeiten sollen. Er wird aus Weißbuchenholz angefertigt. Die Fläche (Fig. O und P) ist ein schwerer Hammer. Beide hier gezeichneten Hämmer dienen zur Bearbeitung des Granits; man nennt die Arbeit „flächen“. Der Stock-oder Kraushammer (Fig. R) wird ebenfalls zum Ebenen der Granitflächen benutzt; man nennt die Arbeit „stocken“.

Der Steinmetz nennt die untere Fläche eines Steines das untere Lager, die obere Fläche das obere Lager. Die an der Außenfläche sichtbare Seite heißt die Stirn oder das Haupt. Die seitliche, gegen einen andern Stein sich lehnende Fläche hat die Bezeichnung Fugenfläche oder auch Fuge.

Die Hebevorrichtungen beim Versetzen der Werksteine.

Die Klaue, wie sie in Fig. 43 abgebildet ist, wird da angewendet, wo man Steine vom Tau lösen soll, die entweder unter Wasser oder an solchen Orten verlegt werden sollen, wo man nach dem Versetzen nicht hinzu kann. Das Heben des Steines geschieht durch die an der Klaue a befestigte Kette d. Nach dem Versetzen des Werkstückes wird mittels des Taues c das Parallelstück b herausgezogen Und hierauf der Stein von der Klaue gelöst. Andere Hebewerkzeuge, wie den sogenannten Wolf, die Teufelsklaue usw.. können wir hier unberücksichtigt lassen.

J

Id

Fig- 43-

•>

m,

■■

Die Verbindung der Werksteine.

Übereinander liegende Werksteine verbindet man durch eiserne verzinkte Dübel in Form von Bolzen, welche senkrecht zur Lagerfläche stehen. Eine andere Verbindung wird durch die sogenannten Dollen aus festem Stein erzielt.

Dieselben haben einen Querschnitt von etwa 2 cm im Quadrat, sind 26 bis 30 cm lang und vertreten bei größeren Steinen die Stelle der Dübel. Ihre Befestigung findet durch Vergießen mit Zement statt. In neuerer Zeit verwendet man zweckmäßig nach Fig. 44a etwa 20 cm lange Stücke von Quadrateisen als Verbindung aufeinander liegender Werksteine.

Fig. 44.

Fig. 45-

C- 3

Nebeneinander liegende Steine verbindet man durch schwalbenschwanzförmige Dübel. Das Verfahren ist in Fig. 44 dargestellt. Die rechtsstehende Fig. 45 zeigt eine andere Verbindungsart mit Hilfe einer sogenannten Klam-Dieselbe wird aus verzinktem Eisen gefertigt, welches mit Schwefel, Asphalt, Blei oder Gips vergossen wird.

mer.

Die Verbände mit Werksteinen.

Da man bei Bearbeitung der Werksteine nicht an eine bestimmte Abmessung für Höhe, Breite und Länge gebunden ist, so kann der Verband ein sehr verschiedenartiger sein. Die Fig. 46 und 47 veranschaulichen einige der gebräuchlichsten Verbandarten.

Hier sind sogenannle Anker-steine durch die ganze Dicke der Mauer hindurchgelegt, während der hinter den Läufern befindliche Teil mit Mauersteinen hergestellt ist. Die Läufer greifen mit Versatz in die Ankersteine und stellen hierdurch ein Verfahren dar. welches zwar nicht bei Gebäuden des Hochbaues, wohl aber beim Wasserbau 3 zur Anwendung kommt. Hieran anschließend fol-

Fig. 46.

Fig- 47-

La

ii

H gen einige Beispiele für die Verbände von Brücken

pfeilern. (Fig. 48 A bis E.) Die Zeichnungen sind dem sehr empfehlenswerten Werke von Wanderley entlehnt.*)

*) Handbuch der Bau-Konstruktionslehre von Germano Wanderley, Verlag von J. J. Arnd, Fulda und Leipzig.

Durch die Fig. 46 und 47 wird darauf hingewiesen, daß eine gleichzeitige Verarbeitung der Werk- und Mauersteine stattfinden kann. Abgesehen von ganz dünnen Wänden, verblendet man im Hochbau die Mauern mit den Werksteinen und führt den übrigen Teil mit Bruch- oder zumeist mit Ziegel-

1BB8 mm

V9 3A

2 p m

MsSlÄBiii

2 2m

r+TTjM-

Fig. 48 A—E-

lifliMiiii

W/Mt

-0,75 V-

---■) <---

i.....n

v.

Fig. 49 A-

B.

II

I. .....

steinen auf. Als Beispiel für eine Verblendung des Ziegelmauerwerks wählen wir die Quaderverblendung der Residenz in München (aus Wanderley). Fig. 49 A stellt den Querschnitt, B den Grundriß in verschiedenen Schichtenhöhen dar. „Damit die Läuferreihe eine höchst solide Lage erhalte, sind immer zwei Läufersteine bei d mittels eines Gabelankers vereint und mit

dem Ziegelmauerwerk verankert. Die Ankersteine haben nur eine Klammerverbindung über ihren Stoßfugen b. Die Hintermauerung hinter den Ankersteinen ist 0,43 m und hinter den Läufern 0,87 m. Der Stein S gehört schon zum Sockel.“

d. Verband für das Ausmauern und Verblenden bei Fachwerkswänden.

Hinsichtlich der Konstruktion der Fachwerkswände ist im Abschnitt über

Zimmerarbeiten das Erforderliche angeführt. Hier handelt es sich darum, in welcher Weise der Stein mit dem Holz in Verbindung zu bringen ist. Möge zunächst kurz erwähnt werden, daß eine Fachwand im allgemeinen aus Schwelle, Stielen, Rähm, bezw. Streben besteht, und daß dieselbe der Höhe nach durch Riegel in Fache geteilt wird. Man unterscheidet:

a) Fachwände,¹/₂ Stein stark ausgemauert,

¹/₂ Stein stark ausgemauert und ¹/₂ Stein stark verblendet, ¹/₂ Stein stark verblendet mit ¹/₂ Stein breit umfaßten

b)

c)

Hölzern.

Das Ausmauern der Fache bietet keine Schwierigkeiten. Da aber sämtliche Schichten als Läuferschichten auftreten, so hat man darauf zu achten, daß die Steine „auf den halben Verband“ verlegt werden, daß dieselben sich also um das halbe Längenmaß überdecken müssen. Bei Fachwänden, denen später eine Bekleidung von Mörtel gegeben werden soll, muß sich der Maurer mit seinem Verbände nach der Weite und Höhe der Fache einrichten und die Schichtenhöhe bei Innehaltung dickerer oder dünnerer (knirscherer) Lagerfugen so annehmen, daß er beim Abschluß des Faches mit einer vollen Schicht auskommt. Dem gegenüber wird beim Fugenbau bei der Verriegelung und der Stellung der Stiele unbedingt auf die Größe der Steine Rücksicht genommen werden müssen, damit sowohl bei dem seitlichen als auch beim oberen Abschluß der Fache ein regelrechter Verband zu erzielen ist. Eine zweckmäßige Einteilung der Fache wird namentlich erforderlich werden, wo dieselben mit Mustern, hergestellt aus Steinen von verschiedenartiger Farbe, versehen werden sollen.

Daß die innige Verbindung eines als Füllmauer auf tretenden Steinkörpers mit einem Material, welches dem Austrocknen und dem hierdurch entstehenden „Schwinden“ ausgesetzt ist, besondere Schwierigkeiten bietej, leuchtet ohne weiteres ein, und man hat auf verschiedene Weise versucht, mit bezug auf die sich über lang oder kurz zwischen dem Mauerwerk und dem Holz zeigenden Fugen, dem Holze eine gewisse mechanische Verbindung zu erhalten, weil sonst der die Ausfüllung bildende Mauerkörper eine freie und ungesicherte Stellung einnimmt. Um jene Verbindung in möglichst ausreichendem Maße zu erlangen, werden die Stiele mit Nuten versehen, indem man erstere „ausspänt, ausbeilt“ und nach dem Verlegen jeder einzelnen Schicht in die Nuten Mauersteinstücke (Klamotten) einkeilt.

Bei einigen aus Fachwerk konstruierten Bahnwärterhäusern der badischen Eisenbahn hat man die Stiele beiderseitig mit 3 cm tiefen Nuten versehen, in welche die mit Spunden versehenen, besonders geformten Steine hineingepaßt wurden.

Da durch das Anbringen der Nuten die Hölzer nicht unwesentlich ge-

schwächt werden,, so ordnet man an Stelle derselben häufig Dreikantleisten an, welche in der Mitte der Stieldicke in lotrechter Richtung angenagelt werden, und die den danach ausgehauenen Steinen einen Halt geben. Bei sorgsamer Bearbeitung der Steine seitens des Maurers ist das letztgenannte Verfahren dem ersteren vorzuziehen.

Häufig wird auch andere Konstruktion angewendet, bei welcher die Hölzer der Fachwand verblendet sind und die Fache derselben mit der Verblendung im Verbände ausgemauert werden. Wenngleich diese Konstruktion vielfach zur Anwendung kommt, so darf doch nicht unerwähnt bleiben, daß sie wenig empfehlenswert ist, da eine so ausgeführte Wand einer 1 Stein starken Wand an Dauer wesentlich nachsteht. Abgesehen von der heterogenen (ungleichartigen) Beschaffenheit der beiden Baustoffe, Holz und Stein, die dauernd durch kein Mittel zusammengefügt werden können, wird das Holz dreiseitig oder bei Anbringung von Putz allseitig von der Luft abgeschlossen und fällt in verhältnismäßig kurzer Zeit entweder dem Trockenmoder oder dem Hausschwamm anheim.

Noch mangelhafter als die vorbenannte Konstruktion ist die Verblendung der Fachwand mit gleichzeitiger Umfassung der Hölzer in einer Breite von ¹/₂ Stein. In diesem Falle bleiben die Fache der Wand hohl. Um der Verblendung einigen Anhalt zu geben, befestigt man dieselbe durch sogenannte, etwa 16 cm lange eiserne Stichanker, die eine T-Form haben, derartige Anordnungen werden vielfach bei den hohen Wänden der mit Pultdach versehenen angebauten Seitenflügel getroffen.

e. Wände aus Lehmsteinen.

Über die Beschaffenheit und Anwendung der Lehmsteine ist bereits im Abschnitt über die Baumaterialien berichtet worden. Der Verband ist derselbe wie der aus Mauersteinen. Wenngleich die Lehmsteine, weil sie ja den Prozeß des Brennens nicht durchzumachen haben, bedeutend billiger sind als Backsteine, so wendet man sie dennoch verhältnismäßig wenig an, weil sie der Feuchtigkeit nur geringen Widerstand bieten. Zu Außenmauern dürfen sie zweckmäßig nur bei Aufführung von interimistischen Gebäuden gewählt werden, während sie bei Gebäuden einfacherer Art hin und wieder zur Herstellung von Innenmauern zur Verwendung kommen. Schornsteinkästen müssen aus gebrannten Ziegeln aufgeführt werden.

f. Die Piseemauern.*)

Piseewände sind solche Mauerkörper, welche aus einer homogenen (gleichartigen) Masse hergestellt werden. Die Erhärtung des hierzu zu verwendenden weichen Materials tritt erst später ein. Die Masse besitzt daher die Eigenschaften des Mörtels und wird unter Zuhilfenahme von Formen gestampft. Man nennt daher auch derartig gestellte Mauern „Stampfmauern“. Als Material wird Lehm, Kalk oder Zement mit entsprechendem Sandzusatz benutzt.

Der Lehmpisee.

Für Lehmpiseewände ist jede tonige, nicht zu sandige Lehmart geeignet. Die Stampfmasse muß gut durchgearbeitet und reichlich mit Strohhäcksel ver-

*) Pisee wird abgeleitet vom franz. piser, schlagen, stampfen.

mischt werden. Die Aufführung der Mauern erfolgt mit Hilfe sogenannter Formkästen. Der mit der Mistgabel hineingeworfene Strohlehm wird derartig festgetreten;, daß alle Hohlräume der Formkästen ausgefüllt werden. Die aus 5 cm starken Bohlen bestehenden Kästen werden durch Querriegel gehalten, letztere durch Keile festgestellt. Nach Fertigstellung einer 20 cm hohen Schicht werden die letzteren gelöst und die Keile herausgezogen. Das Aufbringen der nächsten Lage kann bei trockener Witterung sogleich beginnen.

Da die in Lehmpisee aufgeführten Mauerecken sich nicht als stabil erweisen, so führt man dieselben'zumeist in Ziegelsteinen auf, welche in die Formkästen eingelegt und mit eingestampft werden. Ein gleiches Verfahren wird für Tür und Fensterecken gewählt, falls dieselben nicht durch hölzerne Zargen in ihrer Lage gesichert werden.

Die Vorzüge der Lehmpiseewände bestehen vorzugsweise in der großen Billigkeit. Die Herstellung kann durch ländliche Arbeiter besorgt werden. Die in Rede stehende Ausführung eignet sich für Stallungen und Wohnhäuser auf dem Lande, weil sich sehr warme, Räume schaffen lassen. Dagegen bestehen die Nachteile darin, daß nicht genügend durch weit überstehende Dächer geschützte Wände durch Schlagregen zerstört werden. Nach der Wetterseite empfiehlt sich ein Bekleiden der Wand mit Dachzungen auf Lattung. Es ist ferner unerläßlich, die Piseemauern gegen das Eindringen von unten auf steigender Feuchtigkeit durch ein mit Dachpappe oder Asphaltisolierung abgedecktes, mindestens 50 cm aus der Erde herauswachsendes Mauerwerk von Bruch- oder Ziegelsteinen zu schützen.

Der Kalksandpisee.

Zum Kalksandpisee verwendet man mager gemischten Kalkmörtel (8 bis 9 Teile Sand zu einem Teile Kalk). Die Masse ist bedeutend fester und widerstandsfähiger als die Lehmmasse. Der Kalksandpiseemasse lassen sich mit gutem Erfolge Ziegelbrocken beimischen. Beim Einstampfen verfährt man in ähnlicher Weise wie dies beim Lehmpisee beschrieben wurde. Um das Abbröckeln der äußeren Mauerecken zu verhindern, werden dieselben nicht scharfkantig, sondern etwas abgestumpft aufgeführt. Zum Einstampfen bedient man sich hölzerner Stampfen, welche unten mit Blech beschlagen sind. Die 5 bis 6 cm hoch angefüllte Masse wird so lange gestampft, bis sie einen metallartigen Klang gibt. Vor Inangriffnahme einer neuen Schicht muß die fertig gestellte mit Hilfe einer Gießkanne angenäßt werden.

Die Wandstärke der Piseemauern soll nicht unter 60 cm, deren Höhe nicht über 4,50 m betragen.

Der Kalksandpisee eignet sich zur Aufführung von Scheunen, Ställen und ein- sowie mehrstöckigen Wohnhäusern.    ,

Pisee von hydraulischem Mörtel.

Durch hydraulischen Mörtel erhält man eine schnell erhärtende Pisee-masse, welche dann zur Verwendung gelangen muß, wenn auch die Fundamente aus Stampfmasse hergestellt werden sollen.

Bei Verwendung von Zement kann man rechnen:

1 Teil Kalk, 1 Teil Zement und 8 Teile Sand, oder:

1 Teil Steinkohlenasche, 1 Teil Kalk und 7 Teile Sand, oder in Industriegegenden, wo Steinkohlenasche preiswert zu erlangen ist:

5 Teile Asche und 1 Teil Staubkalk.

Die Materialien werden trocken gemischt, während das Zusetzen von Wasser später erfolgt.

Die in dieser Art aufgeführten Bauten heißen Aschenstampfbauten oder Cendrinbauten.

Die Wände erlangen eine außerordentliche Festigkeit und die Masse wird, abgesehen von der Aufführung der Wände, auch zur Herstellung gewölbter Decken und ganzer Dächer verwendet.

Mauern von Gußwerk.

Über die Mauern von Gußwerk gibt Menzel¹) in seinem „Steinbau“ spezielle Auskunft. Es möge hier das Wichtigste über die Art der Ausführung folgen: Das Fundament des aus Guß werk herzustellenden Hauses wird in derselben Weise wie bei jedem anderen massiven Gebäude aufgeführt. Hierauf wird der für das Haus erforderliche Holzbau hergerichtet und zwar von 10 cm starken Pfosten (Stielen), die oben mit einem Rähm (Platte, Holm) verbunden sind. Diese Stiele sind so aufzustellen, daß sie nach vollendetem Guß mitten in der Mauer stehen. An die senkrecht stehenden Stiele befestigt man oben und unten kleine Holzklötze mit Nägeln, so daß diese Klötze mit den Stielen zusammen die Stärke der Mauern ausmachen. Alsdann werden senkrecht an die Klötze der Stiele Bretter genagelt und gegen die senkrechten Bretter auf ihrer inneren Seite (nach der Mauer zu) wage rechte gesäumte Bretter, zunächst 1 oder 2 Bretter hoch, zwischen welchen der Guß beginnt. Solche Mauern heißen Betonpisee oder Mauern aus Konkret-Zementguß. Zu denselben lassen sich die verschiedenartigsten Materialien verwenden, so z. B.: Schlacken, Kies, kleinere Steinstücke (Klamotten zum Einstampfen in die Gußmasse, um an Mörtel zu sparen), Kohlenasche usw. Diese Materialien mischt man mit gutem Zement. Wanderley gibt folgende Mischungsverhältnisse als empfehlenswert an:

1 Teil Zement, 7 Teile Kohlenasche, oder

1¹ „

,, feingesiebte Schlacken und 4 Teile gröbere ,, Schlacken oder Kies oder

8    ,, kleine Steinbrocken und 4 Teile gröbere Steine

als Packung'.

XV. Abschnitt.

Die Steinfussböden.

Das Pflaster.

Pflaster wird sowohl aus natürlichen wie aus künstlichen Steinen angefertigt. Ersteres stellt der Steinsetzer her und zwar entweder aus Steinen von rundlicher Form (Findlinge, Feldsteine) oder aus solchen natürlichen Steinen, die vor ihrer Verwendung durch Bearbeitung eine geeignete Form und Größe erhalten haben.

Für jedes Pflaster ist ein fester, sicherer Untergrund unbedingt erforderlich, der erforderlichenfalls durch eine Sand- oder Steinschüttung geschaffen werden muß. Zur Herstellung von Fahrstraßen, deren Pflaster durch den Wagenverkehr stark in Angriff genommen rwird, sind größere Steine erforderlich, die annähernd eine gleiche Form und Größe haben. Erstere ist eine vierseitig prismatische. Die kleinere Grundfläche setzt sich auf die Sandbettung des Untergrundes auf, iwährend die eng zu haltenden Fugen mit Sand ausgefüllt werden. Das Pflaster selbst wird einigemal angenäßt und abgerammt, indem gleichzeitig die Fugen mit Sand nachgefüllt werden.

Die Lage der Steine zueinander ist eine verbandmäßige, die Richtung derselben entweder eine zur Straßenrichtung rechtwinklige oder eine unter einem halben rechten Winkel geneigte.

Das Pflaster aus Feldsteinen oder Findlingen, wie solches in untergeordneten Straßen zur Ausführung gelangt, ist ein höchst unvollkommenes. Aus kleinen unregelmäßigen Steinen mit glatter Oberfläche und gleicher oder verschiedenartiger Färbung läßt sich ein sogenanntes Mosaikpflaster hersteilen. Die Steine werden derart bearbeitet, daß sie sich dicht aneinander anlehnen und allseitig gleich starke Fugen auf weisen.

Zur Anfertigung des Ziegelsteinpflasters verwendet man einen festen, gut durchgebrannten Ziegel (Klinker). Wir unterscheiden:

Das flache Mauersteinpflaster in der Stärke einer Steindicke, auf Sandbettung trocken verlegt mit ausgegossenen Fugen (Kalkmörtel, Zementmörtel oder verlängerter Zementmörtel, d. i. Kalkmörtel mit geringem Zementzusatz).

Das hochkantige Pflaster, von der Dicke eines halben Steines, sonst wie vorstehend beschrieben.

Das doppelte flache Pflaster, aus 2 Schichten flach gelegter Ziegel bestehend; die untere Lage aus sogenanntem Ziegelbruch.

Die Wahl der hier angeführten Anordnungen ist von der Benutzung der betreffenden Räume abhängig. Am tragfähigsten und dauerhaftesten ist das hochkantige Pflaster, diesem folgt das doppelte flache Pflaster.

Ein sehr dauerhafter und auch wasserdichter Fußboden läßt sich durch gute Ziegel herstellen, die in völlig trockenem Zustande in heißen Steinkohlenteer gelegt werden. Die Fugen der hochkantig zu verlegenden Steine werden mit heißem Steinkohlenteer ausgegossen.

Flache und hochkantige Ziegelsteinpflaster lassen sich namentlich bei Benutzung von Ziegeln verschiedener Farbe in den mannigfaltigsten Mustern zur Ausführung bringen.

Platten- und Fliesenbeläge.

Platten aus natürlichen Steinen. Hierzu gehören : Sandsteinplatten (Weserplatten), Kalksteinplatten (Solenhofer Platten), Schieferfliesen, Marmorplatten. Derartige Platten werden auf Sandbettung in Zement verlegt, dünnere Marmorplatten auch auf Ziegelsteinunterlage.

Fliesen aus künstlichem Stein. Hierzu gehören: Tonfliesen und Zementfliesen. Zu den vorzüglichsten Fliesen gehören die Mettlacher Fliesen aus der Fabrik von Villeroy & Boch. Dieselben sind außerordentlich dauerhaft, auch im Freien. (Form quadratisch, Seitenlänge 14,4 oder 17 cm, Dicke 2 cm). Die Fliesen sind entweder einfarbig (Uniplatten) oder piehr oder weniger reich gemustert. Geriefelte Fußbodenplatten mit 16,65 cm Seitenlänge sind 3?3 cm stark.

Man verlegt die Fliesen entweder auf Ziegelpflaster oder auf eine Betonschicht in Zement.

Die Estriche.

Der Lehm- und Tonestrich.

Wir unterscheiden: Den trockenen Lehmestrich und den nassen Tonestrich.

Der trockene Lehmestrich eignet sich namentlich für Scheunentennen. Der gut durchgearbeitete und feuchte Lehm wird 40 bis 45 cm dick auf-getragen und so lange mit dem Dreschflegel bearbeitet, bis die Masse keine Risse mehr zeigt. Ferner wird auf eine Fläche von etwa 5 qm ein Eimer Rindsblut oder Teergalle ausgegossen und mit der Bearbeitung noch etwa 8 Tage, täglich eine Stunde, fortgefahren.

Der nasse Tonestrich wird gleichfalls für Tennen gewählt. Die etwa 10 cm dicke, fette Tonschicht wird auf eine etwa 30 cm starke Lage kleiner, gutgestampfter Kiesel gebracht, festgestampft, geklopft und zur Beseitigung der Risse mit einer Mischung von Rindsblut, Wasser und Ton übergossen.

Der Gipsestrich.

Zum Gipsestrich verwendet man langsam erhärtenden Gips. Der 2 bis 3 cm starke Estrich wird vielfach an Stelle des Dachfußbodens angeordnet. Die mit Einschub und Lehmschlag versehene Balkendecke wird zur Aufnahme des Estrichs mit einer etwa 3 cm starken Sandschicht verschüttet. Die Oberfläche kann mit einem Hobel geebnet werden, jauch ist es empfehlenswert, die Masse nach ihrer Erhärtung mit Leinöl zu tränken.

Der Zementestrich.

Zementestrich wird aus einem Teil Zement und 2 bis 3 Teilen reinem, etwas grobkörnigem Sande hergestellt. Seine Dicke beträgt 1,5 bis 2,5 cm. Die Flächen werden mit Reibebrettern geebnet, mitunter auch mit Hilfe eiserner Reibebretter geglättet. Einen marmorartigen Glanz erzielt man dadurch, daß man den Estrich mit einer verdünnten Lösung von Wasserglas schleift, wobei sich eine feste Kruste von kieselsaurem Kalk bildet.

¹

Der Steinbarr (der praktische Maurer) von Dr. C. A. Menzel. Zwölfte Auflage. Verlag: J. J. Arnd, Leipzig.

Der Asphaltestrich.

Der Asphaltestrich wird entweder auf ein mit einer Kalkmörtelschicht überzogenes Ziegelsteinpflaster oder auf eine' 6 bis 10 cm starke Betonschicht aufgebracht. Der mit Sand oder bitumiösem Kalk vermischte Asphalt wird portionenweise heiß aufgetragen und zwar in einer Stärke von 10 bis 15 mm. Die teigförmige Masse wird mit Hilfe eiserner Kellen geebnet. Eine körnige Oberfläche erzielt man dadurch, daß man den Estrich gleichmäßig mit gewaschenem und gesiebtem Sande bestreut und die Körner mit einem hölzernen Klopfer oder Stößer eintreibt. Asphaltestrich wird zum Straßenbau, zum Belag für Hausflur, Badezimmer, Balkons usw. verwendet.

XVI. Abschnitt.

Die Putzarbeiten.

Zum Putzen verwendet man Zement, Kalk- und Lehmmörtel, auch wohl Gips. Letzterer wird vielfach dem Kalkmörtel zugesetzt. Mit Zement putzt man solche äußeren Mauerflächen, welche in höherem Grade den Einflüssen der Witterung ausgesetzt sind, oder welche leicht beschädigt werden können. Namentlich in den Seestädten werden die Gebäudeansichten mit Zementmörtel geputzt.

Zu den Gebäudeteilen, welche leicht beschädigt werden können, gehören u. a. die Plinthen, die Wangen von Freitreppen und die Balkonvorbauten. Die hier angeführten Gebäudeteile, falls sie überhaupt geputzt werden sollen, werden selbst da mit Zementmörtel geputzt, wo man die übrigen Wandflächen mit einem Kalkmörtelputz versieht. Da ein guter Zementputz das Eindringen der Feuchtigkeit von außen her verhindert, so wendet man denselben auch häufig für Mauern bewohnter Keller an, soweit dieselben in der Erde liegen, und erhält hierdurch bei gleichzeitiger Anordnung der früher beschriebenen Hohlmauern vollkommen trockene Kellerwände. Äußerer Zementputz muß erfahrungsmäßig mindestens 2,5 cm stark sein.

Der Putz in Kalkmörtel teilt sich zunächst in äußeren und in inneren Putz. Ersterer tritt an den Umfassungswänden des Gebäudes auf und kann glatt sein oder mit Nuten oder Quadern versehen sein. Hier kommt auch das Putzen und Ziehen der Gesimse, Fensterumrahmungen (Faschen) derFenster-und Türverdachungen, der Sohlbänke, Pilaster, Säulen usw. in Betracht. Man bedient sich zum Putz derselben der sogenannten Schablonen und Ziehlatten. Der innere Putz kann sowohl als glatter oder auch als roher Putz (Rapp-Putz) Vorkommen. Ersterer wird mit dem sogenannten Reibebrett zu einer ebenen Fläche gestaltet, letzterer nur mit einer Mauerkelle möglichst glatt gestrichen. Beim glatten inneren Putz haben wir zu unterscheiden:

1.    Den Wandputz, welcher durch ein mit Filz versehenes Reibebrett verbessert wird. In letzterem Falle heißt ein solcher Putz Filzputz, und man sagt: „Die Putzflächen werden abgefilzt.“

2.    Den Deckenputz auf Schalung. Das Berühren geschieht durch Rohrstengel, welche mit Hilfe von geglühtem Draht und Nägeln (Rohrnägeln) befestigt werden, worauf der Putz angebracht wird. In gleicher Weise berohrt man auch Bretter- und Bohlenwände.

Zu beachten ist hierbei, daß die Rohrstengel stets rechtwinklig zu den Schalbrettern liegen müssen, weil sonst der Deckenputz rissig wird. In neuerer Zeit verwendet man vielfach sogenanntes Rohrgewebe.

3.    Den Gewölbeputz, welcher sich gleichfalls in glatten Putz und in Rapp-Putz teilt.

4.    Den Fach wandputz. Bei demselben ist ein Berühren der Hölzer erforderlich.

Auch hier sind Rohrstengel rechtwinklig zur Längsrichtung der Hölzer anzubringen, welche dieselben beiderseitig um je 2 bis 3 cm überragen.

Zu beachten ist, daß alle Putzarbeiten nicht während des Frostes, aber auch nicht während der Sommerhitze ausgeführt werden dürfen, und daß der Kalk vollkommen abgelöscht sein muß. Im allgemeinen beträgt die Stärke der Putzlage \¹j₂ bis 2 cm. Jedenfalls darf sie bei Kalk- und Lehmputz das Maß von 3 cm nicht überschreiten.

Bei Plerstellung des Deckenputzes und auch häufig bei dem inneren Wandputz setzt man dem Kalkmörtel Gips hinzu.

Mauern, welche bald nach ihrer Fertigstellung mit Mörtel beworfen werden, bleiben im Innern feucht, weil der an seiner Außenfläche erhärtende Putz das Austrocknen ungemein erschwert. Man sollte aus diesem Grunde eine Wand nicht eher putzen, bis diese nicht vollkommen ausgetrocknet ist. Leider wird dieses nur allzu oft nicht beachtet, und die Folgen einer den Regeln der Baukunst widersprechenden Verfahrungsweise bleiben selten aus. Abgesehen davon, daß der Putz stellenweise von feuchten Wänden wieder abfällt, geben diese auch allzu leicht Veranlassung zur Schwammbildung und zum Mauer fraß, welcher, stetig fortschreitend, jeglichen Zusammenhang zerstört.

Sollen Wände aus Lehm st einen geputzt werden, so bedient man sich des Lehmmörtels. Derselbe erhält zweckmäßig einen Zusatz von kurzgeschnittenem Stroh (etwa 8 bis 10 cm lang) für die erste Putzlage. Bei Herstellung eines zweiten Putzauftrags mischt man dem Lehm Flachsabgänge (Scheven) oder auch Sand hinzu. Es ist einleuchtend, daß derartige Beimischungen der Mörtelmasse einen besseren Zusammenhang geben müssen. Zum Putz von Außenwänden ist der Lehm durchaus nicht geeignet, weil' er nur in sehr geringem Maße imstande ist, den Witterungseinflüssen zu widerstehen. Die Versuche, dem Lehmmörtel einen Kalküberzug zu geben, nachdem man in den Lehmbewurf Ziegelbrocken eingedrückt hat, welche dem Kalkmörtel einen Halt verschaffen sollen, haben sich nur in geringem Grade bewährt.

Zum Putzen gehört auch:

5. Das Ausfugen (Fugenverstrich).

Bei Gebäuden, deren Außenwände nicht geputzt werden sollen, tritt das sogenannte „Ausfugen“ ein. Von solchen Gebäuden sagt man: sie sind im Ziegelrohbau oder als Fugenbau aufgeführt. Selbstredend kann auch das Ausfugen an Innenwänden sowie an Gewölbeflächen auftreten. Die in Rede .stehende Arbeit findet entweder sogleich bei der Aufführung oder später nach Fertigstellung der Wände von oben herunter statt.

Zum Verstreichen der Fugen bedient man sich des sogenannten Fugeneisens (Fugenkelle);, welches je nach der Fugenform gestaltet ist. Die Fugen werden entweder bündig mit der Wandfläche voll gestrichen oder sie liegen, wie in Fig. 51, vertieft, oder endlich, sie nehmen verschiedene Formen an, wie sie die nebenstehenden Figuren 50, 52 und 53 andeuten. Am wenigsten empfehlenswert ist das Fugen nach Fig. 50, weil der als Rundstab hervortretende Mörtel leicht abfällt.

Es sei hier noch bemerkt, daß bei dem nachträglichen Ausfugen ein Herausfallen des Fugenmörtels leicht eintritt. Es ist deshalb empfehlenswert,

Fig. 50.

Fig- 51.

Fig- 52.

Fig. 53-

sogleich beim Aufmauern den Mörtel schräg mit der Kelle fortzuschneiden, so daß unterhalb jedes Steines eine Vertiefung entsteht, während derselbe die Oberkante des darunterliegenden Steines berührt.

Hinsichtlich des Materials sei bemerkt, daß man sich bei dem nachträglichen Ausfugen am zweckmäßigsten des gefärbten Zementmörtels bedient. So wurde beim Bau der Synagoge in Berlin, deren Ansichtsflächen mit gelben Verblendern versehen sind, dem Fugenmörtel Umbra hinzugesetzt und dadurch ein warmer dunkelbrauner Ton erzielt. Zum Bau des Berliner Rathauses wurden dunkelrote Verblendsteine und als Zusatz zum Fugenmörtel Caput mortuum und englisch Rot gewählt. Der zum Fugenverstrich bestimmte Mörtel darf nicht zu fett sein, weil er sonst an der Oberfläche leicht reißen würde.

XVII. Abschnitt.

Die Benennung und Bestimmung der Wände.

In den beiden ersten Abschnitten wurden unter Berücksichtigung des Materials die Verbände der Mauerkörper auf geführt. Hier handelt es sich zunächst um die hauptsächlichsten Benennungen und Bestimmungen derselben. Je nach ihrer Lage und je nach dem Zwecke, dem die Wände oder Mauern dienen sollen, sind denselben folgende allgemein übliche Bezeichnungen beigelegt worden:

1.    Fundamentmauern sind die Mauern, auf denen das ganze Gebäude ruht. Sie liegen in der Erde und teilen sich je nach Umständen in mehrere Absätze, die sich nach der Tiefe zu in bestimmten Höhenabteilungen verbreitern. Im allgemeinen nennt man derartige Absätze Bankette und nennt das unterste das erste Bankett.

2.    Plinthenmauern (Plinthe, Sockel) sind diejenigen Mauern, welche von der Erdoberfläche bis zum Fußboden des Erdgeschosses aufgeführt sind.

3.    Frontwände, sich teilend in Vorder- und Hinterfronten, tragen die Dachtraufe eines Gebäudes.

4.    Giebelwände schließen ein Gebäude der Länge nach ab und stehen bei rechtwinkliger Grundrißform rechtwinklig zu den Frontwänden.

5.    Dachgiebel nennt man diejenigen Wände, welche ein Dach der Länge nach abschließen.

6.    Hohe Wände kommen nur bei Gebäuden mit einseitiger Traufkante, also bei Anordnung von Pultdächern vor (z. B. bei Seitenflügeln auf städtischen Grundstücken). Sie laufen der Front parallel oder derselben nahezu parallel.

7.    Drempelwände (Kniewände) sind oberhalb der Dachbalkenlage aufgeführt, gehören zum Dachgeschoß und bilden eine Erhöhung der Frontwände.

8.    Mittelwände (Längsscheidewände) sind diejenigen inneren Wände, welche parallel oder nahezu parallel mit den Fronten laufen.

9.    Scheidewände (Querscheidewände) laufen parallel oder nahezu parallel mit den Giebelwänden.

10.    Feuermauern heißen diejenigen Wände, welche Feuerungen umschließen oder an einer. Feuerung liegen.

11.    Brandmauern werden in ausgedehnten Gebäuden, in welchen leicht brennbare Stoffe gelagert oder verarbeitet werden, in Entfernungen von höchstens 50 m bis über die Dachfläche hinaus mindestens 1 Stein stark aufgeführt. In denselben darf weder Holzwerk liegen noch irgend eine Öffnung angelegt werden.

12.    Korridorwände bilden im Innern eines Gebäudes gemeinsam mit anderen Wanden einen schmalen Gang, von dem aus man in verschiedene andere Räume gelangen kann.

13.    Treppenhaus wände sind die Wände, welche den zur Anlage einer Treppe bestimmten Raum umschließen.

14.    Gurtbögenwände sind Teilwände, welche mit größeren, durch Gurtbögen überspannten Öffnungen versehen sind.

15.    Fach werkswände (Fachwände, Riegelwände, Fachwerk) sind äußere oder innere, aus Schwellen, Rähmen, Riegeln und Streben gefertigte Holz wände, deren Fache mit Steinen oder einem anderen Füllmaterial (z. B. mit lehmumwickelten Staken) ausgesetzt sind.

Die Stärke der Wände.

Mauern von Bruch- und Feldsteinen.

Die aus oben bezeichnetem Material auf geführten Wände erlangen erst nach völliger Erhärtung des Mörtels eine ausreichende Festigkeit. Der Grund hierfür ist namentlich in der Unregelmäßigkeit der zur Verwendung gelangenden Steine zu suchen. Diese Tatsache gibt Veranlassung, derartige Mauern 15—25 cm stärker zu machen, als man sie bei Verarbeitung regelrechter Steine angeordnet haben würde, und man müßte beispielsweise eine Mauer, welche, mit letzterem Materiale gefertigt, eine Dicke von 2 Stein erforderte, 63—65 cm stark annehmen. Da ferner die Aufführung schwacher Mauern aus unregelmäßigen Steinen mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, so nimmt man im allgemeinen als geringste Stärke 40 cm an, selbst wenn auch nur Fachwände auf denselben aufgeführt werden sollen.

Für gewöhnliche Verhältnisse und unter der Voraussetzung eines durchaus tragfähigen Baugrundes genügen bei Aufführung von Fundamenten die Erfahrungssätze, welche im Abschnitt über die Gründungen angegeben sind. Die Errichtung außergewöhnlicher Bauten, größerer Fabrikschornsteine, Türme usw. bedingt eine sorgfältige Untersuchung des Baugrundes und eine Berechnung der Breite der Fundamente.

Mauern aus Ziegelsteinen.

Im allgemeinen berechnet man die Dicke einer Mauer nach ihrer Höhe, indem man für die erstere ¹/₁₀ bis V12 der Höhe annimmt. Demnach müßte also eine Mauer von 3,80 m Höhe 38 cm stark angelegt werden. Es ist hier aber noch ein zweiter Umstand, nämlich die freie Länge der Wand, zu berücksichtigen und zu beachten, daß Mauern, deren Stärke nach der Höhe berechnet wurde, nur zweimal so lang werden dürfen als sie hoch sind, daß sie also bei entsprechend größerer Länge der Haltepunkte durch Giebelwände, Querwände oder vorgelegte Pfeiler bedürfen. Ausgenommen hiervon sind

Mauern von 2,50 m Höhe und darunter, welche bei Anordnung genügender Stärke in beliebiger Länge zur Ausführung gebracht werden können, weil , zufolge der geringen Höhenabmessungen die Gefahr einer Durchbiegung der Wand nicht eintritt.

90

77

♦i9

51

«rU cn ■H -»

iS

'yrc'&gin

Yr<yy? n

in

Ln

St

38

Mit oder ohpe Balkenlast.

C/->

CD

cn

51

Lk>

OD

/o

Ln

<*n

u>

CD

1=

=1

1H. Slocfk [I 38

yp**f m

,/4l₎

38

ro

to

er»

CD

o->

OB

CVJ

er»

Frontwand Mittel sand Giebelwand Hohe, Wand mit Offmai - mit Off nun- ohne. Offnen- mit gen. und. gen und gen und Balken -Balken last. BaUcenlast. Balkmlast. Last

Wohngebäude.

38

38

Sl

25

SZ

Giebelwand mit Öffnun gen ohne Balkenlast,.

m

“ff

I. Stock

LL

51

51

38

Frontwand mit Öffnungen und Balkenlast

77

H9

iS

et

9€

yfittelmmd mit Öffnzin gen, und Balkmlast

*t9

51

38

et

25

SZ

sz

CD

ts

<t5

BiebeLwcmd ohne Offhungen, ohne Balkenlast,.

Fabrikgebäude.

lO    -0

O    O

Ln

in

e>J

CD

e*>

CD

Balkenlast

gen. mit

ohne Öffnun

nahe Wand

Fig- 54 u. 55.

Um möglichst Material zu sparen, kann man Mauern von entsprechender Stärke mit Nischen versehen (dieselben „ausnischen“), wodurch die Standfähigkeit nicht vermindert wird.

Rondelet trennt hinsichtlich der Bestimmung der Wandstärken die Mauern in 3 Klassen und sagt:

Die Standfähigkeit einer unbestimmt langen, geradlinigen, ganz frei stehenden Mauer ist:

1.    groß, wenn die Höhe derselben das Achtfache der Mauerdicke beträgt;

2.    mittelmäßig, wenn die Höhe gleich der zehnfachen Mauerdicke ist;

3.    gering, wenn die Höhe das Zwölffache der Mauerdicke beträgt.

Die vorschriftsmäßigen Wandstärken für Wohn- und Fabrikgebäude sind aus vorstehender Zusammenstellung und den Fig. 54 u. 55 ersichtlich.

Der Zusammenstellung ist noch folgendes hinzuzufügen:

Treppenwände in Wohngebäuden sind im Keller und im Erdgeschoß 38 cm, in den übrigen Geschossen, selbst bei vierstöckigen Gebäuden, 25 cm stark anzunehmen.

Treppenwände in Fabrikgebäuden sind im Keller 51 cm, im Erdgeschoß und im ersten Stockwerk 38, in den übrigen Stockwerken, selbst bei 4 Stock hohen Gebäuden, 25 cm stark anzunehmen.

Umfassungswände hoher Säle macht man mindestens 2 Stein stark und führt sie in gleicher Stärke von unten bis oben auf.

Kirchen, als monumentale Gebäude, erhalten bei mittlerer Höhe 2¹/2 Stein starke, von unten bis oben gleichmäßig stark aufgeführte Umfassungswände, bei größerer Höhe jedoch 3 und 3Y2 Stein starke Außenwände.

Türme werden im obersten Geschoß 2¹/₂ und 3 Stein stark gemacht und verstärken sich nach unten in jedem 4—5 m hoch gerechneten Geschoß um ¹/₂ Stein.

Bei viereckigen hohen Dampfschornsteinen verfährt man wie bei Frontwänden, indem man bei bestem Material oben ¹/₂ Stein Stärke annimmt und in Höhen von 4—5 m die Wandungen um einen halben Stein verstärkt. Soll die Wärme besser zusammengehalten oder soll der Schornstein mit einem reicheren, weit ausladenden Kopf versehen werden, so nimmt man besser 1 Stein Stärke an.

Gurtbögenwände, welche weder andere Wände zu tragen haben, noch als Widerlager für Gewölbe dienen sollen, werden 1 Stein stark aufgeführt. Sollen Wände auf denselben stehen, so ist als Regel zu beachten, daß sie stets ¹/₂ Stein breiter anzulegen sind als die auf denselben aufzuführenden Wände.

XVIII. Abschnitt.

1. Bögen und Gewölbe.

Allgemeine Bezeichnungen.

Mit einem Bogen wird eine Öffnung, mit einem Gewölbe ein Raum überdeckt. Da beide sich konstruktiv nicht unterscheiden, so haben die einzelnen Teile der Bögen und Gewölbe auch die gleichen Benennungen. Wir lernen dieselben am leichtesten an Gewölbeteilen kennen, wie solche in Fig. 56 und 57 dargestellt sind.

v/

«oc-H

li

la.

'k

m .v

Fig. 57-

Fig. 56.

Wir unterscheiden:

1.    Die Kämpferlinie kk', in welcher die Anfangspunkte der inneren zylindrischen Fläche liegen.

2.    Die Scheitellinie, welche die höchste Linie der inneren zylindrischen Fläche ist.

3.    Die Achse (mm') der Zylindermantelfläche des Gewölbes.

4.    Die Wölbungslinie, hier die halbkreisförmige Bogenlinie ksk.

5.    Die Spannweite des Gewölbes (S), welche stets wagerecht gemessen wird und zugleich die Weite der Öffnung ergibt, die überdeckt werden soll. (Für „Spannweite“ sind auch die Bezeichnungen Gewölbeweite, Bogenweite, Spannung gebräuchlich.)

6.    Die Pfeilhöhe (p), das ist die senkrechte Höhe (m s) über der Verbindungslinie zweier zusammengehöriger Scheitelpunkte. Sind für die Kämpferpunkte verschiedene Höhen angenommen, so mißt man den Abstand von der niedrigsten Kämpferlinie.

7.    Die Gewölbestärke (d) ist die im Scheitel gemessene Entfernung zwischen der inneren und äußeren Bogenlinie.

8.    Die innere Leibung (J), welche durch die innere Mantelfläche des hohlen Zylinders gebildet wird.

9.    Die äußere Leibung (E), auch Rücken genannt, wird durch die äußere Mantelfläche gebildet.

10.    Die Stirn oder das Llaupt ist die vordere Fläche, welche von der inneren und äußeren Bogenlinie begrenzt wird.

11.    Die Wider lagsmauer (W), auf oder gegen welche sich der Bogen oder das Gewölbe legt.

12.    Die Widerlagsfläche, Gewölbefuß, Gewölbesohle (wkk').

13.    Der Anfänger- oder Kämpferstein (a), d. i. der erste, auf dem Gewölbefuß liegende Stein.

14.    Der Schlußstein (t), welcher auf der höchsten Stelle den Schluß des Bogens oder des Gewölbes bildet.

15.    Die Gewölbeschenkel, jede Hälfte eines Gewölbes, gebildet durch eine lotrechte, durch die Scheitellinie gelegte Ebene. Im allgemeinen sind die Schenkel eines Gewölbes einander gleich, nur da, wo die zusammengehörigen Kämpferpunkte in verschiedenen Höhen liegen, also bei einhüftigen Gewölben, sind die Schenkel ungleich.

16.    Der Querschnitt eines Gewölbes, durch eine Schnittebene lotrecht zur Achse bestimmt.

17.    Der Längenschnitt, das ist der lotrechte Schnitt durch die Achse und in der Richtung derselben.

18.    Das geschlossene Gewölbe, welches an allen Seiten durch Mauern abgegrenzt ist.

19.    Die Stirnmauern, welche den überwölbten Raum abschließen, aber keine Widerlagsmauern sind.

20.    Das offene Gewölbe, bei welchem die Stirnmauern fehlen, das Gewölbe also die Stirn oder das Haupt zeigt.

21.    Die Hintermauerung oder Ausgleichung, das Mauerwerk, durch welches die Ecken zwischen den höher geführten Widerlagsmauern und dem Gewölbe ausgeglichen werden.

I. Die Bögen.

Mit der Konstruktion der Bogenlinien können wir uns hier nur in beschränktem Maße beschäftigen. Ausführliches hierüber findet der Leser in der Baukonstruktionslehre von Wanderley¹). Es kommen bei den Mauerbögen alle Bogenformen vor.

Wir unterscheiden:

1.    Den Halbkreisbogen, auch voller Bogen, Zirkelbogen oder Rundbogen genannt.

2.    Den überhöhten Halbkreisbogen.

3.    Den Stichbogen (Segmentbogen) als Teil des Halbkreisbogens. Während die beiden zuerst aufgeführten Bögen eine wagerecht liegende Widerlagsfläche haben, hat der Stichbogen dieselbe in geneigter Lage. Beim Halbkreis ist die Stichhöhe gleich ¹/₂ der Spannweite, beim Stichbogen ist letztere stets ein Vierfaches der Höhe, so daß sich die Weite zur Bogenhöhe verhält wie 3:1 bis 12:1. Wird die Stich- oder Pfeilhöhe so gering, daß man sie später durch Putz ausgleichen kann, so erhält man:

4.    Den scheitrechten (scheitelrechten) Bogen.

5.    Den Korbbogen, geformt nach einer aus mehreren Kreisbögen zusammengesetzten gedrückten Bogenlinie (siehe Fig. 58).

6.    Den elliptischen Bogen, dessen praktische Auffindung in Fig. 59 dargestellt ist.

7.    Den Spitzbogen, welcher je nach seiner Bestimmung geformt sein kann, wie in Fig. 60 angegeben ist.

8.    Den einhüftigen Bogen (Fig. 61), welcher sich dadurch kennzeichnet, daß seine Widerlager in verschiedenen Höhen liegen.

9.    Den vergatterten Bogen, dessen Konstruktion Fig. 62 angibt.

Die Bogenformen.

Zum Wölben der Bögen bedient man sich sowohl der natürlichen wie der künstlichen Steine. Selbstredend bedürfen die ersteren einer Bearbeitung, so daß wir also die Ausführung mit Schnittsteinen und Ziegeln «zu berücksichtigen haben. Möge hier zunächst die Auffindung der für den Hochbauer wichtigsten Bogenlinien vorausgeschickt werden.

Einen für die Praxis genügend genau konstruierten Korbbogen erhält

man nach Fig. 58 auf folgende Weise:

Man errichtet im Mittelpunkte der langen Achse eine Lotrechte und trägt die Höhe des Bogens (M D) auf derselben ab. Hierauf trägt man MD von A nach E und von B nach E an, teilt E M in 3 gleiche Teile und trägt einen derselben nach F und F. Nunmehr nimmt man F F in den Zirkel und schlägt von den Punkten F und F Bögen, welche sich in G kreuzen. Nachdem' von G durch F und F und über diese Punkte hinaus willkürlich lange Linien gezogen sind, beschreibt man von F und F aus die Bogenstücke AH und BI und von G aus

Fig- 58.

/J

/'

JT

----£

das Bogenstück H D I, wodurch die gesuchte Konstruktion des Korbbogens gefunden ist.

Der elliptische Bogen wird in der Praxis am zweckmäßigsten so gefunden, wie dies in Fig. 59 dargestellt ist.

j:

Fig. 59-

Das sogenannte „Aufreißen“ eines solchen Bogens findet auf dem Schnür-oder Reißboden statt, welcher aus einer Brettlage hergestellt wird. Die Figur zeigt neben der Auffindung der Bogenlinie auch zugleich die Konstruktion des Lehrbogens, der aus Brettstücken in doppelter Lage zusammengeschlagen wird. Nachdem Spannweite (GG') und Höhe (HI) festgestellt ist, schlägt man von! I aus mit der halben Spannweite (G H) Bögen, welche die Linie FF in K und K' schneiden, befestigt um KK' und I eine Schnur (nachdem man in diesen Punkten Nägel eingeschlagen hat), entfernt darauf den Nagel I und steckt einen Bleistift lotrecht auf I. Durch die Bewegung desselben nach L G' und G wird die elliptische Linie beschrieben.

Bei der Konstruktion des Spitzbogens kommt es auf die demselben zu gebende Höhe an. Man unterscheidet:

a. den gleichseitigen Spitzbogen, in Fig. 60 dargestellt, durch ADB. Hier sind mit der Zirkelöffnung AB von A und von B aus Bögen geschlagen, welche sich in D treffen.

-V~

//

b. den stumpfen Spitzbogen, bei welchem die Kreismittelpunkte FG innerhalb der Kämpferpunkte A und B liegen. Nachdem für einen solchen Fall die Höhe (EI) festgestellt ist, verbindet man E mit B, halbiert diese Linie in a, errichtet ein Lot im Halbierungspunkte, welches die Linie AB in F trifft und gewinnt dadurch den Kreismittelpunkt für das Bogenstück BE.

ZGB

Fig. 60.

c. den lanzettförmigen Spitzbogen, bei welchem die betreffenden Kreismittelpunkte außerhalb der Kämpferpunkte AB liegen und nach Feststellung der Höhe JC in derselben Weise gefunden werden, wie wir dies bei Konstruktion der Linie für den stumpfen Spitzbogen kennen lernten.

Der einhüftige oder steigende Bogen kann nach Fig. 61 wie folgt gefunden werden, vorausgesetzt, daß die Steigung BG gleich der Hälfte der Bogenöffnung, also gleich AN und NB ist:

Man teilt NB in zwei gleiche Teile, errichtet im Halbierungspunkt F ein Lot von beliebiger Länge, zieht die Wagerechte CE, so hat man in F den Kreismittelpunkt für das Bogenstück AG und in E denselben für das Bogenstück GC gefunden.

Eine andere Konstruktion, welche in der Praxis häufig zur Anwendung gelangt, zeigt Fig. 62.

Nachdem auf der festgestellten Weite der Öffnung AB von N aus ein Halbkreis beschrieben ist, errichtet man in beliebig auf AB angenommenen Punkten (abcdefg) Lote in beliebiger Höhe, bestimmt die Neigungslinie AC

..........

\\

tx

^________S

*-----------H

-----/ft

r~

«-

Fig. 61.

Fig. 62.

und macht hp = ax, iq = by, kr = cz und so fort und erhält hierdurch die Punkte pqrstuv, mit deren Hilfe der Bogen aus freier Hand gezeichnet werden muß. Man nennt ein derartiges Verfahren die Vergatterung.

Bögen aus Schnitt- und Werksteinen.

Im allgemeinen treten derartige Bögen beim Hausbau selten auf, da die Herstellungskosten ziemlich bedeutend sind. Andererseits finden die Werksteinbögen beim Brücken- und Viaduktbau vielfache Anwendung. Als Bogen-

«inn 1 mnii

.. im

' : ■ .. . ;■ 1 :    || Hfl:

iiiainiiiiiiiiiiiiim

liü

Biii

Fig. 63.

form empfiehlt sich der Rundbogen, der Stichbogen und der Spitzbogen, während der elliptische Bogen zufolge der verschiedenen Form aller Steine eines Bogenschenkels seltener gewählt wird. Sehr einfach ist die Konstruktion

eines nach Fig. 63 angeordneten Stichbogens, bei welchem der Bogen nach oben wagerecht abschließt.

Eine weitere Anordnung für einen Rundbogen zeigt Fig. 64. Dieselbe stellt in D den Grundriß, in C die Ansicht, in E den Durchschnitt dar. Die Austragung der einzelnen Steine JKLM ist in isometrischer Zeichnung gegeben, K' zeigt in gleicher Darstellungsweise den prismatischen Stein, wie er zur Bearbeitung des Wölbsteines k erforderlich ist. Der mittelste Stein M

in

in

Je

IL

i)

JT'

ri

U/

Fig. 64.

illSi

\\m

/,

./ll

;>

J7

r--

Ii

rm ■

heißt der Schlußstein. Die Fugen, sofern sie nicht wagerecht oder lotrecht laufen, treffen in ihrer Verlängerung den Kreismittelpunkt. Sind die Lagerflächen der einzelnen Wölbsteine nicht vollständig eben bearbeitet, sondern nur rauh gespitzt, so müssen zwischen den Steinen 1 biß 2 cm starke Mörtelfugen gegeben werden, wodurch die Unebenheiten zum Ausgleich kommen.

Bei der hier angeführten Art des Verbandes sind sogenannte Hakensteine angenommen, wie solche in K und L gezeichnet sind. Wenngleich hierdurch

II

im

i!F

Ge

Fig. 66.

der Steinschub vermindert wird, indem die Wölbsteine zum Teil aufeinander hängen, so verdient dennoch die in „Wanderley“ angeführte Einwölbung

li!

51

II

Fig. 65.

eines Rundbogens (Fig. 65) den Vorzug, denn die Haken, welche sich beim Setzen des Mauerwerks spannen, brechen leicht ab.

Bögen aus Ziegelsteinen.

Der Verband derartiger Bögen entspricht im allgemeinen dem Verbände der Pfeiler von gleichem Querschnitt.

Als Regel ist festzuhalten, daß jede durch die Mitte der radial liegenden Fuge gedachte und nach unten verlängerte Linie den Mittelpunkt treffen muß, aus dem der ganze Bogen oder, wie dies z. B. beim Korbbogen der Fall ist, das Bogenstück geschlagen wurde. Zufolge der parallel epipedischen Form der Ziegel nimmt die Fugenstärke nach oben zu, die Fugen sind also keilförmig gestaltet. Während bei Stichbögen von geringer Pfeilhöhe die Fugenerweiterung eine * geringe ist, falls die Bögen nicht stärker als ein Stein sind, ist bei gleicher Stärke und Spannweite bei größerem Stich der Unterschied in der Fugendicke schon recht bedeutend. Deshalb werden entweder keilförmig gestaltete Bogensteine verwendet, oder die Steine werden beim Putzbau nach unten durch Abhauen dünner gemacht oder man wölbt zwei oder mehrere voneinander unabhängige Bögen von je ¹/₂ Stein Stärke übereinander. Derartige Bögen nennt man Rollbögen.

Das Einwölben der Bögen findet nach Aufstellung der sogenannten Lehrbögen statt, welche je nach der Spannweite und der Stärke der Bögen konstruiert sind. Bei geringen Spannweiten bis etwa 1,50 m fertigt man die

Lehrbögen aus aufeinander gestellten Brettern an, welchen durch eine lotrecht angebrachte Latte und durch Streben der nötige Zusammenhalt gegeben ist.

Fig. 66 zeigt den Verband eines 1¹/₂ Stein starken Bogens. Der Lehrbogen a ist gestützt durch die Bretter b, b, welche wiederum durch die Spreize c fest an, die Mauer gedrückt werden. Bei der Einwölbung hat der Maurer besonders darauf zu achten, daß der Bogenschluß nicht eine sogenannte „Ebenschicht“ ergibt. In solchem Falle würden dann 2 Schichten mit gleichen Fugen in der Mitte Zusammentreffen. Da in der Mitte keine Fuge sein darf, so muß der Bogen eine ungerade Anzahl von Schichten haben. Es muß ferner der Verband so eingerichtet werden, daß der Schluß von der Schicht gebildet wird, welche in der Ansicht die wenigsten Fugen zeigt. In unserem Beispiele würde derselbe zwei Dreiquartiere aufweisen.

Bögen, welche nur ¹j₂ Stein breit sind, erfordern die Aufstellung eines Lehrbogens. Bei größeren Stärken sind mindestens zwei erforderlich, welche durch schmale Bretter oder Lattstücke eine Schalung erhalten, sobald der Bogen breiter als 1 Stein werden soll.

</

Der in Fig. 67 dargestellte Spitzbogen ist über eine Öffnung von 4,4 m lichter Weite gespannt. Die beiden denselben bildenden Stichbögen sind aus entsprechenden Kämpferpunkten a geschlagen und zwar so, daß der Radius gleich der Spannweite ist.

x'

Aus diesem Grunde haben die Fugen jedes Gewölbeschenkels die Richtung nach den gegenüberliegenden Kämpferpunkten, und hiermit entsteht zugleich die Schwierigkeit, das Mittelstück pmqnr einzuwölben.

-[

MtfF

■ 1]

Fig. 67.

Die Fugenlinien pm und rn schneiden sich in ihrer Verlängerung in x und geben in diesem Kreuzungspunkt zugleich den Zentralpunkt für die Fugen des Bogenmittelstückes. Wie aus der Zeichnung ersichtlich, müssen die unteren Steine des Teiles pmnr bedeutend von ihrer Breite verlieren. Um diesemÜbelstande möglichst abzuhelfen, ist es geraten, den Zentralpunkt x tiefer nach x' zu legen und den Fugenwechsel bei der Linie p'x' eintreten zu lassen. Noch besser gelangt man zu einem befriedigenden Abschluß, wenn man den ganzen Mittelteil pmqnr aus einzelnen, ¹/₂ Stein starken Ringen

herstellt oder denselben aus einem Werkstein fertigt oder endlich als Schlußstein einen solchen von gebranntem Ton in der erforderlichen Größe und Gestalt verlegt. Endlich ist es vollberechtigt, in der Mitte des Bogens eine lotrechte Fuge anzuordnen, wie dies bei der besten Ausführung vielfach geschieht. Der Spitzbogen besteht aus zwei gegeneinander gestellten Bögen, wodurch sich die Mittelfuge rechtfertigt.

Der Lehrbogen b ist mit einer Schalung von der Breite des Bogens versehen und wird durch die Spannlatte c in einer unverrückbaren Stellung erhalten.

Die scheitrechten Bögen werden namentlich zur •Überwölbung von Fensteröffnungen im Putzbau angeordnet. Zeigt ein Fensterbogen in der äußeren Ansicht einen scheitrechten Bogen, so hat er „einen geraden Sturz“, meisten Fällen nimmt man

■LI

R.

____

In den

Fig. 68.

die* Höhe des Sturzes mit 40 cm an und wölbt im Innern einen 1 Stein star

ken Bogen. Letzterer ist ii ohne Verband mit dem scheitrechten Bogen gewölbt. Im Fugenbau würde man eine derartige Einwölbung in keinem Falle empfehlen können, vielmehr von sogenannten scheitrechten Bögen ganz absehen. Fig. 68 zeigt in A die äußere, -in C die innere Ansicht und in B den Durchschnitt. Sie gibt ferner an: a den Steg, gefertigt aus einem Brettstück, welches nach den Enden zu um ein geringes schwächer wird; b b die Lehrbögen für den inneren Bogen; c die Steife für die Lehrbögen b.

Türbögen macht man gewöhnlich 1 Stein stark. Bei Innentüren haben die Bögen zumeist keinen Anschlag und sind je nach der Bestimmung der Öffnung nach dem Rundbogen oder nach dem Stichbogen gestaltet. Erstere Bogenform wählt man mitunter bei Türen, welche nach einem Treppenflur

ii

ijfc

HH

ji.n 11 muii

ns

s>\mi

führen, und versieht dann die Rundbogenöffnung mit Oberlichtfenster. Für innere Türen, zu deren Befestigung entweder Kreuzholz- oder Bohlenzargen oder aber Überlagsbohlen und Dübel angeordnet werden, eignet sich am passendsten der Stichbogen. Da sich jeder Bogen setzt, so darf bei solider Ausführung die Überlagsbohle erst nach dem Setzen des Bogens verlegt werden. Dem entgegen wird häufig auf dieselbe eine Wölbscheibe auf gemauert und auf dieser der Bogen eingewölbt. Bei einer so sinnlosen Ausführung kann es denn auch nicht fehlen, daß die also belastete Bohle sich in der Mitte biegt (durchschlägt), oder daß dem Bogen die Möglichkeit des Setzens genommen wird.

Die Regeln für die Bestimmung der Bögenstärken und der Widerlager sind dem Schluß dieses Abschnittes angefügt worden.

2. Die Gewölbe.

Das Tonnen- oder Kuffengewölbe,

soweit dasselbe im Hochbau Anwendung findet, hat gewöhnlich die Form des Halbkreises. Man wählt auch wohl die Form des Korbbogens und auch die des Spitzbogens. Flache Tonnengewölbe zeigen im Querschnitt den Stichbogen und heißen als solche preußische Gewölbe (preußische Kappen, Kappengewölbe). Letztere lernen wir noch spezieller kennen.

Die Tonnengewölbe eignen sich sehr wenig für den Hausbau, weil ihre' Form ein hohes und deshalb teures Geschoß verlangt. Während sie in früherer Zeit sehr häufig als Kellergewölbe zur Ausführung gelangten, ist man in neuerer Zeit dahin gekommen, das Tonnengewölbe über Kellerräumen durch andere Gewölbe zu ersetzen, welche bei gleicher Zweckerfüllung und unter Aufwendung geringer Kosten eine vorteilhaftere Ausnutzung des überwölbten Raumes gestatten. Hinsichtlich der Stabilität nimmt das Tonnengewölbe den ersten Rang ein, und da es durch herunterstürzendes Gebälk am wenigsten leicht durchschlagen wird, so ist es da am Platze, wo wertvolle Gegenstände möglichst sicher aufbewahrt werden sollen. Außerdem eignet sich dasselbe vorzüglich zum Bau von Lagerkellereien, sowie zum Brückenbau.

Da die Kämpferlinie bei niedrigen Räumen in Fußbodenhöhe liegt oder der Abstand zwischen dem Fußboden und dem Gewölbeanfang nur ein geringer ist, so bedingen Tür- und Fensteröffnungen, sofern diese in den Widerlagswänden angeordnet werden sollen, die Anlage von Stichkappen.

Fig. 69 zeigt den Grundriß eines Tonnengewölbes. Dasselbe ist nach ab geschnitten und dieser Längenschnitt in Fig. 70 dargestellt. Wie aus dem letzteren ersichtlich, liegen die Anfänge (ss) des Gewölbes in der Höhe des Fußbodens, wodurch an den beiden Langseiten keine lotrechten Wandflächen zu erlangen sind. Um die Anlage von Fenstern und Türen zu ermöglichen, sind Stichkappen eingelegt, welche im Grundriß mit den Buchstaben n, 1, m bezeichnet sind. Dieselben zeigen sich im Längen- und Querschnitt als flache Kappen, nach dem Stichbogen geformt, und legen sich entweder (wie bei n und 1) gegen sogenannte Kränze oder werden ohne solche in das Hauptgewölbe eingesetzt. Im letzteren Fall nennt man die Stichkappen Ohren und die Linien pq und qr (siehe Grundriß bei m) heißen Grate. Das in Rede stehende Gewölbe ist ¹/₂ Stein stark und hat in Entfernungen von etwa 1,25 m verstärkende Gurte erhalten, welche in Fig. 69 mit dem Buchstaben s versehen sind. Die Gurte haben einen quadratischen Querschnitt von 1 Stein. Der gegen den Kranz der mittelsten Stichkappe gewölbte Gurt v soll dem ersteren mehr Spannkraft geben. Die Ausführung desselben findet selten statt. Im Grundriß ist ferner die sogenannte Hintermauerung

“ZT

Fig. 69.

il

oder Nachmauerung (w) angegeben, welche die Stichkappenöffnung seitlich abschließt und zugleich das Widerlager der Stichkappen selbst bildet. Letztere können entweder wagerecht liegen oder ansteigen.

Der Verband des Tonnengewölbes ist im Grundriß angegeben. Die einzelnen Schichten laufen parallel mit dem Widerlager und haben mit den Verstärkungsgurten Verband. Die Steine überdecken sich um das halbe Längenmaß. Bei den Stichkappen n und m laufen die Schichten in ent-

nr

m.

"1-3"

TäT

BEIZ

IC

BE

Fig. .70.

gegengesetzter Richtung, während die mittlere Kappe 1 den sogenannten Schwalbenschwanzverband zeigt.

Fig. 71a und b stellt einen Querschnitt durch ein Tonnengewölbe mit Stichkappen dar. Die Stichkappe rechts ist eine ansteigende. Es wurde diese Anordnung erforderlich, um trotz der geringen Sockelhöhe dem Keller durch ein geeignetes Kellerfenster Luft und Licht zuzuführen. Die in der Figur eingeschriebenen Buchstaben nehmen auf den Grundriß Fig. 69 und die Erläuterung zu demselben Bezug.

Für jedes Tonnengewölbe muß eine vollständige Einrüstung hergestellt werden. Die Stichkappen, sofern sie nicht mit dem Hauptgewölbe zugleich

Lr-

Ri

IT

ipaps»*

«18*

V////AW////Z.

W////////Ä//Z

ÄW//

3H

ITT

SS

eLc

TT

r=c

TT

HL

nr

‘-Zi_rz< 77.777/7/z O / / rr//?mr/7TT777T>

rrrrm

jjgjl

>>V>777

JbIRB

«UPS*

Fig. 71 a.

TT

TT

ÜPI

l_i

Wtmk

Wz

eingewölbt werden, sind nachträglich anzufertigej^. Sie bedürfen m jedem Falle einer Einrüstung, welche sich auf die Einschalung des Tonnengewölbes aufsetzt.

Die Lehrbögen selbst werden auf Keile gestellt. Letztere werden einige Tage nach Fertigstellung des Gewölbes gelöst, wodurch die Bögen sich um

Fig. 71b.

in

KCl

'mw/mm///////

//////mw/w/Ä///,

////////m//////,m//wm///////x////////m////mm////m//mw///////y////m

Wz,

1--in    Ml----r---r--i-—-i——i-i- i | w/m////

vmm iiri//i/i7/z/i-//TiiiiwiiiiW///Z//M//Z////Wi/////!m////i/WM///m///////w///M/st/////////x///////Z/ W////zxZ/////m//

mm

WM///JM»

z///////\////////

V//XZZZZZZZZ/VZZZZ

mzzzzzxz/zzzzzz/z)

ZZzVZZZZZ/ZZzY//ZZZZ/Zz

zZZ///z\'ZZZ>

VZZZ/

'ZZVZZZZZZ/Z,

Z//W////////X///A

m

•mmmm/m//.

'mm/mmm.

wm//w//////ß///

•mw/mmZZZM.

M/////////M/////Z '/z/zzz/zxzzzzz/z/zv//z1 mz/z/z/zz/zW/zzz/zz \

'ZZ/ZZ/ZzYZZZZ/ZZZ/WZ/, \ m Z///////Z/VZZZZZZ/Z \ Z//ZZZZ/zVZZ///ZZZzVZZ?, i •ZZAZZZZZZ/ZZzWZZZZZZ/i \

m/m.

'//A//m////w//m/i

I I -- I

mm

^\Lh_L_jAj

\^\ I    I

mm

m

J__J__!_L

i. i

O® '/MV//////W/W,

Ä* z////ZZ//w////////.

'/wzzzzämzt

w/mw/m///

YZZZZ/Z/ZzV///.

v///////x///////m/// ///xw/Z/mw/m. w//mw//////m,

wx/////////x////

wm

1 -I

'Z/ZZZz

ZZZ/Yz

'/////mm

Z////////\'//////////!

WZZ//ZZ

V/////S//////

'ZZzYZ,

mh^//////»Y/////////iY////////m W/xfäjfzzZZZ VZZZZZZZZzVZZZZZZZZZWZZZ/i 'ZX£?ZZ/\Z"/ZZZZ//VZZZZZZZZZXZ/ZZZ/ZZ//,

WZm/m

wm/vm..............................

mwm/xm ............»"»"•»—

p//////m////z/xv/itN^&siss^i^^

wm//////\//////m

:fes

i~r

WM////,

—-i

m/ZZZZZZ/md

////m/x/m/m.

ZZZVZZZZZZZZ/VZZZZ,

Z////X//////

=SI

ZZ/YZZZZ/

•zzzzzzzzxzzzzz

/////,

2Ö

m.

miiiiiihxn

mx/ml

/////////,

'//mm

w/ZmZi

=Z±fLWM!L **■ ww/z/zu > l-f w/xm

die Dicke der Keile senkeru-und wodurch dem Gewölbe selbst ein regelrechtes Setzen gestattet wird.

Im Wohnhausbau werden Tonnengewölbe selten stärker als ¹/₂ Stein ausgeführt. Irt Lagerkellereien erhalten sie größere Stärken und werden zweckmäßig auch mit Luftschichten versehen.

¹

Die Konstruktionen in Stejii von G. Wanderley. (Verlag von J. J. Arnd, Leipzig.)

Das preußische Gewölbe.

Das preußische Gewölbe (preußische Kappe, Kappengewölbe) findet von allen Gewölben und namentlich beim Überwölben von Kellerräumen in Wohngebäuden die ausgedehnteste Anwendung. Durch seine nach dem Stichbogen gebildete Form gestattet es die Anlage eines höheren Widerlagers, als dies bei dem Tonnengewölbe möglich ist. Zu dem Vorteil der höheren Lage des Widerlagers gesellt sich eine bedeutende Ersparnis an Material und Arbeitslohn und die Möglichkeit einer leichteren Zuführung von Luft und Licht. Weiterhin gestattet die preußische Kappe eine vorteilhaftere Anlage von Gurtbögen-, Tür- und Fensteröffnungen, indem es durch seine im Verhältnis zum Tonnengewölbe geringe Stichhöhe die kostspieligen Stichkappen in vielen Fällen entbehrlich macht. Wählt man für dieses Gewölbe den sogenannten Kreuzschlagbogen, bei dem also der Radius des zugehörigen Kreises gleich der Spannweite ist, so bestimmt sich die Stichhöhe auf nahezu ¹/₈ der Gewölbeweite. Man kann jedoch ¹/₁₀ oder sogar ¹/₁₂ derselben als genügend erachten, wenn nicht etwa eine in Aussicht genommene starke Belastung des Gewölbes neben der Verstärkung desselben einen höheren Stich erfordert.

Die Figuren 72 bis 75 stellen das preußische Gewölbe in den verschiedenen Schnitten dar.

Nimmt man bei einer Gewölbestärke von ¹/₂ Stein als größte Spannweite

2,50 m und das geringste Maß der Stichhöhe an, so bedingt die Anlage eine äußerst sorgfältige Ausführung. Abgesehen von gutem Baumaterial muß auf ein möglichst engfugiges Mauern durchaus geachtet werden. Die häufig vorkommenden Einstürze der preußischen Kappen lassen sich zumeist auf die Sorglosigkeit in der Arbeit zurückführen, und man sollte stets mit möglichst engen Fugen und nicht mit von Wasser gänzlich durchzogenen, also sehr schweren Steinen arbeiten lassen. Ein tüchtiges Annässen des Steines darf aber auch nicht unterbleiben, denn der seiner Kohlensäure beraubte Ätzkalk nimmt die zum Erhärten nötige Kohlensäure aus der Luft nur im feuchten Zustande wieder auf, letztere dringt nur langsam in den Mörtel ein, und derselbe würde seine Bindekraft einbüßen, wenn ihm durch trockene Steine allzu schnell die Feuchtigkeit entzogen würde. Möge hier noch erwähnt werden, daß in neuerer Zeit, besonders auch bei Ausführung von Kappengewölben, die Anwendung von Zementkalkmörtel (verlängertem Zementmörtel) eine sehr ausgedehnte geworden ist.

Kappengewölbe unter Durchfahrten, welche zeitweise einer bedeutenden Belastung und Erschütterung ausgesetzt sind, werden diesen um so mehr Haltbarkeit entgegensetzen, je mehr Pfeilhöhe sie haben. In solchem Falle ordnet man auch zweckentsprechend in Entfernungen von 1)50 m Verstärkungsgurte an, welche 1 Stein breit und ¹/₂ Stein stärker als die Kappen sind. Gewölbe von bedeutender Länge erhalten in ihrer Scheitellinie einen Stich

von 4 bis 6 cm. Als ganz verwerflich ist zu erwähnen, das Kappengewölbe in Stirnmauern einzulegen, weil dies das regelrechte Setzen unmöglich macht.

Der Verband der Kappe ist regelrecht, wenn er der sogenannte halbe Verband ist. Die Einwölbung „auf dem Schwalbenschwanz“, wenngleich sie die meiste Zeit erfordert, ist jedenfalls die beste. Gewöhnlich wird in jeder Ecke ein Maurer angestellt, so daß das Wölben gleichzeitig aus allen vier Winkeln heraus stattfinden kann. Da die Schichten diagonal laufen, so bilden

Fig. 72.

IhhHp

! mm §mm

mm

«PC

I______I

!gi

lil

• :;n. ■

WmBi

in

Fig- 73-

i.....

//

ai

'f.

mmmmm

••

sie für den Gewölbeschluß ein Quadrat. Eine weniger gute, wenngleich häufig zur Ausführung gelangende Einwölbung entsteht, wenn alle Schichten parallel mit dem Widerlager laufen. (Wölbung „auf dem Kuff“.) Eine dritte Anordnung veranschaulicht Fig. 75, aus welcher ersichtlich ist, daß jede Schicht einen Bogen für sich bildet. Während man in den beiden zuerst angeführten Fällen einer vollständigen Einschalung bedarf, genügt für die letzte Wölbungsart ein Lehrbogen, welcher nach Vollendung jeder, von Widerlager zu Widerlager reichenden Schicht weitergerückt wird (Wölben auf dem Rutschbogen).

Da die preußischen Kappen beim Wohnhausbau im allgemeinen nur wenig belastet werden, so genügt die letztere Wölbungsart vollkommen.

In den Figuren 72 bis 74 ist zugleich die Einschalung des Gurtbogens bzw. des Gewölbes gegeben. Es sind h die Lehrbögen, e die Keile, k die Stiele, welche auch durch schräg liegende und angenagelte Bretter verspreizt werden können, und i die Holme oder Rähme. Wie Fig. 72 zeigt, liegt das Widerlager der Kappe im Gurtbogen und muß beim Wölben desselben hergestellt

IfA

Fig- 74-

E\

Hüll

Hü

Fig. 75-

werden. Das spätere Ausstemmen, weil dieses den Zusammenhang des Bogens zerstört, ist durchaus verwerflich. Unterhalb des Widerlagers muß der Gurtbogen noch eine Stärke von mindestens 8 cm, besser aber eine solche von 12 cm haben.

Die Ausrüstung des Kappengewölbes kann nach 2 bis 3 Tagen stattfinden und ist stets auf die geringste Zeitdauer zu beschränken, damit die auf der Schalung fest aufliegende Kappe kein Hindernis beim Setzen findet. Die Beseitigung der bei der Einrüstung nötigen Keile ist bald nach Fertigstellung des Gewölbes vorzunehmen.

In neuerer Zeit, in der die Anwendung des Eisens in der Bautechnik einen so wesentlichen Einfluß auf die Konstruktionen ausübt, ersetzt man häufig die Gurtbogenwände, namentlich wenn diese nicht zugleichWände tragen sollen, durch eiserne Träger. Während die Gurtbögen den Raum teilen, teilen diese nur die Decke und lassen besonders für die Ablagerung von Gegenständen eine vorteilhaftere Verwendung des Raumes zu. Wölbt man nebeneinander liegende Kappen zwischen eisernen Trägern ein, so ist eine gleichzeitige Ausführung der Gewölbe anzuraten, damit der Schub der einen auf den Träger wirkenden Kappe von dem der anderen aufgehoben wird. Es wird ferner, um letzteres zu erreichen, eine Einteilung der Decke in gleiche Teile die zweckentsprechendste sein. Weiterhin erfordert die Herstellung der Einschalung und die Anfertigung der Lehrbögen eine nicht unbedeutende Zeit, und man wird, um Zeit und Material zu sparen, bei Kappen von gleicher Spannweite, sehr gern nach dem Ausrüsten der einen Kappe das Lehrgerüst für die anderen Kappen verwenden wollen. Soll letzteres stattfinden, so ist ein Absteifen der eisernen Träger auf der freiliegenden Seite erforderlich. Zur Verminderung der freien Länge der Träger ist die Aufführung von Vorlagen aus guten Steinen in Zementmörtel anzuraten, während die Träger selbst auf gußeisernen Platten ein Auflager erhalten.

Nach dem Einwölben der Kappen ist eine Hintermauerung bis etwa ²/3 der Gewölbehöhe, sowie ein tüchtiges Vergießen der Fugen mit Mörtel erforderlich. Zur Aufnahme des Fußbodens, falls nicht etwa das Gewölbe mit einer Abpflasterung versehen wird, dienen die Lagerhölzer, deren Stärke etwa ¹²/₁₂ cm beträgt. Zwischen die letzteren wird nach Herstellung einer Sandbettung eine Ausfüllung von durchaus trockenem reinen Sande eingebracht. Bauschutt oder mit pflanzlichen Stoffen durchsetzter Sand erzeugt leicht den Schwamm. Gegenüber den vielen Vorteilen, welche das Kappengewölbe bietet, darf nicht unerwähnt bleiben, daß dasselbe bei einer Stärke von nur ¹j% Stein von herunterstürzendem Gebälk leicht zertrümmert wird und sich mithin zur Herstellung feuersicherer Räume nicht eignet.

Über die Widerlagsstärken der Gurtbögen und Gewölbe gibt die am Schluß dieses Abschnittes aufgeführte Zusammenstellung die erforderliche Auskunft.

Das Kreuzgewölbe.

Das Kreuzgewölbe im regelmäßig quadratischen Raum entsteht dadurch, daß sich zwei Tonnengewölbe von gleichem Durchmesser und in gleich hoher Lage durchschneiden, wie dies in Fig. 76 veranschaulicht ist. Die Durchschnittslinien der Durchdringungen fallen in ein Viereck. Erstere bilden die sogenannten Grate und sind in unserer Figur mit ad und cb bezeichnet. Die zwischen den Graten liegenden Dreiecke nennt man Kappen. Die Grundform kann aber auch die eines Rechtecks und auch eine vielseitige regelmäßige oder unregelmäßige sein.

Fig. 77 stellt den Grundriß eines Kreuzgewölbes über einem quadratischen Raum und die Auffindung der Wand- und Gratbögen dar.

Während das Tonnen- und das preußische Gewölbe ihr Widerlager in zwei einander gegenüberliegenden Wänden haben oder sich gegen eiserne Träger legen, die parallel oder annähernd parallel laufen, hat das Kreuzgewölbe sein Widerlager in den 4 Ecken, welche den Schub der Gratbögen b auffangen. Letztere werden entweder unmittelbar aus den Ecken heraus gewölbt oder sie werden, wie in unserem Beispiel, auf Vorlagen in den Ecken aufgesetzt. Haben Kreuzgewölbe nicht über 5 m Spannweite, so macht man die Grate 1 Stein, die Kappen ¹/₂ Stein stark. Bei größeren Abmessungen müssen entsprechende Verstärkungen angeordnet werden. (Siehe den Abschnitt über Bogen- und Gewölbestärken.)

Fig. 76.

Zum Lehrgerüst sind erforderlich : 4 Wandoder Schildbögen und 2 Gratbögen. Erstere geben die Lehre an den Umfassungswänden, also an den Stirnmauern an, letztere dienen zur Einwölbung der Grate. Die Kappen selbst bedürfen im allgemeinen keiner Einschalung und werden „aus freier Hand“ gewölbt. Der Kreuzungspunkt der Gratbögen liegt höher als der höchste Punkt der Schildbögen, wodurch ein Ansteigen der Kappen nach der Mitte zu erzielt wird. Das Aufsteigen der Kappen

~r; vr

I!

Hti

X;-

gm

•V,

»iU

mm\

: <E

■Q

>v'

.4

I-

IL

Fig. 77-

.9

.........Oj; Cr

nennt man das Stechen, welches etwa ¹/₆₀ der Diagonale des Raumes betragen soll. Die Form der Gratbögen ergibt sich durch Vergatterung aus den Schildbögen und zwar unter Berücksichtigung der Stecliung. Das Verfahren ist aus der Zeichnung leicht ersichtlich. Hier ist für den über p n geschlagenen Schildbogen der Halbkreis angenommen worden, der Mittelpunkt

m dann aber um die Stechung höher gerückt und M Q = m b; VV' = v v; UUnuu usw. gemacht worden. Durch die Verbindung der Punkte R' S' T' U' usw. wird der als halbe Ellipse geformte Gratbogen bestimmt. Zur Aufstellung der Lehrbögen bedient man sich der mit Keilen versehenen Kreuzhölzer, welche durch Spreizen und Querlatten in ihrer Stellung gesichert werden. Auch die Lehrbögen werden zunächst durch aufgenagelte Lattenstücke gehalten. Als mittlere Stütze für die Gratbögen dient ein Ständer, der sogenannte Mönch.

11g

M |i

Fig. 78.

r,:

CiL.

mm

RH

Wm

Fig- 79-

kl

" ::Q

lllll

Ist der zu überwölbende Raum nicht quadratisch, so würde man am besten für die kürzere Seite als Schildbogen den Rundbogen annehmen und sowohl die übrigen Schildbögen als auch die Gratbögen durch Vergatterung bestimmen.

Die Figuren 78 und 79 geben uns die Schnitte AB und CD. Aus denselben ist ersichtlich, daß die Kappen bei f in die Stirnmauern eingelegt werden.

Bei offenen Räumen werden diese durch Bögen ersetzt, welche man gewöhnlich ¹/₂ Stein nach unten vortreten läßt. Das Widerlager wird sogleich beim Wölben der Bögen an dieselben schräg angehauen. Notwendig ist das Einlegen der Kappen nicht. Die Figuren 80 und 81 zeigen in größerem Maßstabe den Verband nach der Richtung xy (Fig. 77). Im ersten Fall ist der Grat 1 Stein, im anderen i¹/₂ Stein breit.

An Stelle der halbkreisförmigen Schildbögen können auch elliptische Bögen und Spitzbögen treten. In allen Fällen werden unter Zugrundelegung eines Schildbogens die übrigen Lehrbögen durch Vergatterung gefunden.

mu

rm

Up

■Hi

Fig. 81.

Fig. 80.

Das Spitzbogen- oder altdeutsche (gotische) Gewölbe ist in seiner einfachsten Form in den Figuren 82 a und b dargestellt und zwar im Grundriß und Querschnitt. Ein derartiges Gewölbe erhält keine Stechung. Da beim Spitzbogen die Berechnungsfuge dem Scheitel näher liegt, so ist ein solcher fester als der Halbkreis. Da ferner der Seitenschub geringer ist als beim Halb-

**

Fig. 82 a. H|

Fig. 82 b gl

kreis, so können die Widerlager bedeutend geringer angenommen werden. Werden letztere an der Außenseite durch Pfeiler verstärkt, so entstehen die sogenannten Strebepfeiler.

Werden an Stelle der Grate Rippen gewählt, so entsteht das Kreuzgewölbe mit Rippen. Die Diagonalrippen stoßen in der Mitte gegen einen Kranz B (Fig. 83). Zwischen denselben werden die Kappen eingewölbt und denselben ein sogenannter Busen gegeben, wie er im Schnitt dargestellt ist. Die Rippen selbst haben zur Aufnahme der Kappen Falze, erhalten in den meisten Fällen einfachere oder reichere Profile, von denen einige durch die Figur 84 gegeben sind, und setzen sich unten auf Kragsteine oder unmittelbar auf Säulenkapitelle (Fig. 83). Hinzugefügt sei hier noch, daß die Rippen

entweder aus Sandstein gefertigt oder aus einzelnen Formsteinen zusammengesetzt werden.

Das Kreuzgewölbe über einen unregelmäßigen Raum. Im Anschluß an die Fig. 85 sei folgendes bemerkt: die Grundform des zu überwölbenden Raumes ist hier ein unregelmäßiges Fünfeck, aus dessen Ecken

11J

Fig. 83.

Um

uuiiiiiUHiuuiiiiiiiHUimiimniuiiiDmn

Ä|§§f

w/m

Fig 04.

60

___

mm

heraus die in Fig. 86 dargestellten Grate b gewölbt sind und sich im Mittelpunkte c vereinigen. Es handelt sich hier zunächst um die Austragung der Schild- und Diagonalbögen. Letztere müssen im Schwerpunkt S (Fig. 85) Zusammentreffen, und es wird also die Auffindung desselben das erste Erfordernis sein. Das angeführte Beispiel zeigt eine Methode, die zwar nicht mathematisch genau ist, aber dennoch für die praktische Ausführung genügt. Das Fünfeck ist zerlegt in die Dreiecke dcb, dea und dba. Die Schwerpunkte dieser 3 Dreiecke sind gefunden in den Punkten h f g. Machen wir uns an einem dieser Dreiecke mit der Schwerpunktsbestimmung vertraut und wählen wir zu diesem Zwecke das Dreieck b c d. In demselben ist der Schwerpunkt dadurch gefunden, daß die Seiten c d und c b halbiert und von den Halbierungspunkten Linien nach den gegenüberliegenden* Eckpunkten gezogen wurden, welche im Kreuzungspunkt zugleich den Schwerpunkt angeben. Durch Verbindung der 3 Schwerpunkte h, g und f entsteht aber wiederum ein neues Dreieck, dessen Schwerpunkt (auf gleiche Weise gesucht) in S liegt und der gesuchte Mittelpunkt für das Fünfeck ist.

uHVcig

Fig- 85.

.MkVV'-K

/! i \ \j x

✓V

h------------A

,CkX\

y/B-//

X X X A X ' X - //

v' X ' / /i

\'// SJ

i i S i Hü

m ! ('S i | \/\: y A

,A

/ /VA Wi /A / / z /X! i iH A/N

/ / /vy —/___'

Bei Austragung der Lehrbögen ist der Halbkreis zugrunde gelegt, welcher als Durchmesser die längste Seite des Fünfecks, hier cd, hat. Die Schildbögen sind in der schon früher beschriebenen Weise durch Vergatterung gefunden und werden, weil ihre Weite eine geringere, ihre Höhe aber dieselbe ist, überhöhte Bögen. Die gleichfalls durch Vergatterung gefundenen Diagonalbögen werden gedrückte Bögen, weil die Weite jedes einzelnen Gratbogens mehr beträgt, als die halbe Weite des zugrunde gelegten halbkreisförmigen Schildbogens über c d.

Die Fig. 86 zeigt die Einwölbung der Kappen im Verbände mit den Gratbögen auf dem Schwalbenschwanz. Erstere sind in die Stirnmauern eingelassen.

Die Verwendung der Kreuzgewölbe ist eine ungemein vielseitige. Namentlich eignen sich dieselben zur Überdeckung von Vestibülen, von Hallen und Korridoren und finden im Kirchenbau die ausgedehnteste Anwendung.

Fig. 86.

SBi

Al

h-

Wh

iggs

Zur Überwölbung von Kellerräumen sind sie weniger geeignet, weil sie, abgesehen von den nicht unbedeutenden Herstellungskosten, weniger gut eine

ft

Fig. 87.

//

Ausnutzung der Wandflächen zulassen, als dies durch Anordnung des preußischen Gewölbes möglich ist. Andererseits haben sie vor diesen den Vorzug

der Feuersicherheit und können bei Innehaltung derselben eine bei weitem größere Spannweite haben. Wie wir später sehen werden, ordnet man auch beim Treppenbau für die Podeste und Treppenläufe flache Kreuzgewölbe an.

Das Sterngewölbe.

Denkt man sich zwischen die 4 Grate eines spitzbogigen Kreuzgewölbes noch Zwischengrate oder Gräten eingelegt, so entsteht das sogenannte Sterngewölbe. Ein solches Gewölbe ist im Grundriß durch Fig. 87 und im Schnitt durch Fig. 88 dargestellt. Hier sind außer den Hauptgraten a d und c b die

//

\\\ \'

\\\

\\

Fig. 8.

Grate e M, g M, f M und h M eingefügt und die hierdurch entstandenen Kappen wiederum durch kleinere Zwischengrate ao, go usw. in kleinere Teile geteilt. Die Sterngewölbe findet man vorwiegend im Kirchenbau. Sie können über jeden Raum von regelmäßiger Grundform gespannt werden.

Das Fächergewölbe (Normännisches Gewölbe)

wurde in England von normännischen Abkömmlingen, namentlich zur Überwölbung kleinerer Räume, zur Ausführung gebracht. Die beste Erklärung für die Form dieser Gewölbe gibt Menzel in seinem Steinbau. Es heißt daselbst:

„Die Gewölbe (Fig. 89) breiten sich von den sie unterstützenden Pfeilern solange kreisförmig aus, bis diese Kreise sich gegenseitig berühren. Die deutlichste Vorstellung kann man sich hiervon machen, wenn man sich nach außen stark geschweifte Champagnergläser so aneinander gestellt denkt, daß ihre oberen Kreise sich berühren, die Stiele der Gläser würden dann die Pfeiler, die Schweifungen des Glases oben die Gewölbe andeuten.

Zwischen je vier solchen Gewölben wird sich ein offener Raum bilden, welcher durch ein besonderes flaches Gewölbe (einen sogenannten Spiegel)

geschlossen wird. Um diesem Spiegelgewölbe noch mehr Festigkeit und den Gewölben selbst mehr Spannung zu geben, wird zwischen den vier Kreisbögen der Gewölbe noch ein Kranz eingewölbt, welcher abermals die Gewölbe berührt.

In diese Kränze werden mitunter tief herunterhängende Schlußsteine eingewölbt.“

In neuerer Zeit kommen derartige Gewölbe selten zur Ausführung, doch sind dieselben beispielsweise beim Neubau der Börse zu Frankfurt am Main zur Anwendung gelangt. Zufolge der flachen Lage der Gewölbe und der zwischen denselben befindlichen, fast scheitrechten Spiegel sind die Fächergewölbe den feuersicheren Gewölben nicht hinzuzurechnen.

ff

....z.

tc

mm

WM

wwmm.

Fig. 89.

if.

Das Klostergewölbe.

Die Entstehung des Klostergewölbes ist dieselbe wie die des Kreuzgewölbes. Auch hier durchdringen sich Tonnengewölbe, wie dies aus dem Grundriß Fig. 90 klar ersehen ist. Während aber das Kreuzgewölbe sein

.4

y¹!;

Up

-4!

*1

Ws

____

Fig. 91.

Fig. 90.

Widerlager in den Ecken hat, hat das Klostergewölbe das Widerlager auf allen Seiten der Umfassungswände. Gewöhnlich bildet der Durchschnitt, wie ihn Fig. 91 darstellt, einen Halbkreis, während folgerichtig die Grate aod und boc elliptische Bögen sind. Das Gewölbe wird bis auf ²/₃ der Höhe hintermauert. Der Verband wird durch ¹/₂ Stein starke Schichten hergestellt, welche parallel mit dem Widerlager laufen. Verstärkende Grade fallen bei diesem Gewölbe fort.

Die Grundrißform kann außer der quadratischen auch jede beliebige vielseitige sein. So zeigt Fig. 92 ein Klostergewölbe über einem Sechseck.

Als Kellergewölbe sind die in Rede stehenden Gewölbe nicht mit Vorteil zu verwenden, denn da die Widerlag'er allseitig gleich tief liegen, so ist die Ausnutzung der Wandflächen noch weniger möglich als dies beim Tonnengewölbe der Fall ist. Andererseits findet man sehr häufig achteckige Klostergewölbe über den Vierungen romanischer Dome ausgeführt.

Fig. 92.

Die Kuppelgewölbe.

Die Fig. 93 a und b zeigen uns den Grundriß und den Durchschnitt durch ein Kuppelgewölbe über einen kreisrunden Unterbau. An Stelle des Halbkreises können aber auch andere Kurven gewählt werden. In unserem Beispiel tritt die Kuppel als ein hohles halbkugelförmiges Gewölbe auf, dessen einzelne Schichten konzentrisch mit dem Unterbau laufen, während die einzelnen Fugenschnitte verlängert nach dem Mittelpunkt der Halbkugel gehen.

Fig. 93 b.

Fig. 93 a.

Der Schlußstein eines solchen Gewölbes wird entweder besonders geformt und gebrannt, oder er besteht aus Haustein. Da ferner jede einzelne Schicht in einer wagerechten Ebene zum Abschluß gelangt, so wird hierdurch die Anlage einer beliebig großen Lichtöffnung ermöglicht. Aus diesem Grunde wendet man das Kuppelgewölbe vorteilhaft zur Überdeckung von Treppenhäusern an, die ihr Licht von oben erhalten. Die Anfänge des Gewölbes werden ringsum hintermauert, wie dies in Fig. 93 b bei abc und def ersichtlich ist. Diese Gewölbe können bis zu einer Spannweite von 6 m ¹/₂ Stein stark gemacht werden, doch sind sie nicht feuersicher, selbst auch dann nicht, wenn das untere Drittel ¹/₂ Stein stärker angeordnet wird. Man muß deshalb zur Überdeckung feuersicherer Räume selbst bei Kuppeln von geringem Durchmesser 1 Stein als Stärke derselben annehmen.

Häufig werden die Kuppeln, um sie leichter zu machen, mit Aushöhlungen versehen, welche man Kassetten nennt. Letztere haben stets die Form abgestumpfter vierseitiger Pyramiden, die mit der größeren Fläche an der

Unterseite der Kuppel liegen. Da derartige Vertiefungen in mehreren Reihen übereinander angeordnet werden, so werden sie nach dem Schluß der Kuppel hin immer kleiner. Die zwischen den Kassetten verbleibenden Stege sind in der vollen Stärke des Gewölbes ausgeführt. Ihre Breite beträgt etwa i/g der Breite des Kassettenfeldes. Bei Überwölbungen größerer Räume wendet man, wenigstens zur Ausführung des letzten Drittels, leächte Steine an, also entweder poröse Steine oder Lochsteine, oder endlich zylindrische hohle Steine, sogenannte Töpfe.

Das Einwölben der Kuppel findet aus freier Hand statt. Als Lehre dienen nur zwei sich kreuzende Lehrbögen und eine im Mittelpunkt der Kuppel befestigte und um dieselbe drehbare Lehre.

Die Kuppel über einem quadratischen Grundriß. Denkt man sich, wie dies inFig. 94 gezeigt ist, um das Quadrat ab cd einen Kreis beschrieben, auf diesem Kreise eine Kuppel als hohle Halbkugel errichtet und diejenigen Stücke, welche außerhalb der Grundfigur liegen, durch lotrechte Ebenen abgeschnitten, so werden die beiden Schnitte Fig. 95 und Fig. 96 leicht erklär-

Fig. 94.

Fig- 95-

mm

bar sein. Die erste Figur stellt den Schnitt nach AB dar. Der Schnitt des Gewölbes oxo muß ein Kreisabschnitt, die Kämpferlinie aob ein voller Halbkreis sein. Die andere Figur zeigt den Diagonalschnitt nach der Linie arc. Hier wird der Gewölbeschnitt ein voller Halbkreis sein, während bei dem schrägen Schnitt die Kämpferlinien abo und boc elliptische Bögen werden.

Eine andere Art der Einwölbung ist in Fig. 97 zunächst im Grundriß angegeben. Hier ist der Kreis in die quadratische Grundform hineingelegt, wodurch die nicht überwölbten Ecken ahe, chg usw. entstehen, welche durch besondere kleinere Gewölbe, sogenannte Pendentifs, ausgefüllt werden. Der Schnitt nach hf (Fig. 98) zeigt in hob den vollen Halbkreis und die Pendentifs in der Ansicht. Die Kämpferlinie liegt hier in einer wagerechten Ebene und wird durch das Kämpfergesims heb angedeutet. Der Diagonalschnitt (Fig. 99} gibt selbstredend die Kuppel als vollen Halbkreis an und stellt gleichzeitig in ax und dy die Schnitte durch die Zwickel dar, während ein Pendentif bcf in der Ansicht zur Darstellung gelangt.

Vielfach werden die Zwickel durch horizontale Auskragung gebildet. Hierdurch wird das Widerlager in der Richtung der Diagonale bedeutend verstärkt, was um so mehr notwendig ist, als die Ecken dem größten Seitenschub Widerstand zu leisten haben. Die Kuppelgewölbe über quadratischen

mm !j

I;

■in

liMi

■It"

lii

11

Fig. 96.

Räumen werden entweder in Ringen oder im Schwalbenschwanzverband gewölbt, den wir bereits bei Beschreibung der preußischen Kappe kennen lernten. Die Einwölbung dieser Kuppeln geschieht ohne Einschalung aus freier Hand unter Benutzung von kreuzweise aufgestellten Diagonalbögen.

Hinsichtlich der Stabilität gleichen die in Rede stehenden Gewölbe der Kuppel über einer kreisrunden Grundform, müssen also, falls sie als feuersichere Überdeckungen auftreten sollen, mindestens 1 Stein stark sein.

fei

.0

;₍

Eig. 97.

Fig. 98.

Als Grundform kann außer der quadratischen auch eine beliebige vielseitige gewählt werden, und es wäre dann bei Anordnung einer vollen Halbkuppel die Anzahl der Pendentifs übereinstimmend mit der Anzahl der Seiten des Grundrisses anzuordnen.

Zum Schluß der Beschreibung des Kuppelgewölbes müssen wir noch einmal darauf zurückkommen, daß zufolge der ringförmigen Einwölbung die Anlage von Lichtöffnungen leicht ermöglicht werden kann, daß es also eines

Schlußsteins für die Kuppel nicht bedarf. An Stelle desselben wird die Lichtöffnung mit einem Kranze versehen, welcher sowohl von Werksteinen als auch von Ziegeln gefertigt werden kann. Im letzteren Falle gibt man

Fig. 99.

k.

ihm eine Breite und Höhe von 1¹/2 bis 2 Ziegeln und macht ihn bei der Verwendung von Werksteinen entsprechend stark. Während ein Kranz von Ziegeln nur durch Mörtel verbunden wird, werden die einzelnen Werksteinstücke mit eisernen Dübeln versehen. Die Größe der Lichtöffnung, der sogenannten Durchsicht, kann den dritten bis fünften Teil des Durchmessers der Kuppel haben. Bei gehöriger Verstärkung des Gewölbes ist der Kranz imstande, eine nicht unbedeutende Last zu tragen, und man benutzt diesen Umstand nicht selten, um auf den Kranz ein besonderes, zylinderförmiges Mauerwerk so hoch aufzuführen, daß die Anlage von Fenstern ermöglicht wird. Einen solchen, ebenfalls durch eine kleinere Kuppel abgeschlossenen Aufsatz nennt man einen Tambour.

Tritt die Wölbung in Form einer halben Kuppel auf, so bildet sie ein sogenanntes Nischengewölbe.

Das böhmische Gewölbe.

Die böhmische Kappe ist ein Ausschnitt aus einem größeren Kugelgewölbe. Sie hat ihr Widerlager in den Umfassungswänden des überdeckten Raumes, dessen Grundform jede beliebige sein kann. Gegenüber der preußischen Kappe hat sie den Vorzug einer größeren Stabilität bei gleicher Höhe des Stichs, und weiterhin sind alle Kämpferlinien Stichbögen. Dieser Umstand gestattet eine bequeme Anlage von Türen und Fenstern und erleichtert die Einwölbung namentlich da, wo größere Räume durch Pfeiler und Gurtbögen geteilt werden müssen.

Die böhmische Kappe bedarf zu ihrer Anfertigung keiner Schalung und wird mit Hilfe von Diagonalbögen und Schildbögen aus freier Hand gewölbt. Erstere ruhen in der Mitte, wie wir dies bereits bei der Beschreibung des Kreuzgewölbes kennen lernten, auf einem sogenannten Mönch. Der Verband ist der Schwalbenschwanzverband, wie er durch Fig. 100 dargestellt ist. Dieselbe Figur zeigt die Anordnung der Schnittsteine a, welche in die vier Ecken des Raumes eingelegt sind und die Anfänger der Kappe bilden. An Stelle dieser Schnittsteine können auch Mauersteine treten.

Die Pfeilhöhe der böhmischen Kappe kann ¹/₆ bis ¹/₁₀ der Diagonale betragen, wird aber in den meisten Fällen auf ¹/₈ derselben angenommen.

Rechteckige Räume macht man nicht länger als ein und einhalbmal der Breite und nimmt als höchste Spannweite nicht mehr als 4 m an, falls das Gewölbe

'.V

m.

wfsm

X/y

ui

AN

••••

lug. 100.

nur einen halben Stein stark werden soll. Angaben über Widerlagsstärke usw. folgen auf Seite 1035.

Im Grundriß wird die böhmische Kappe durch Einpunktieren der vier Schildbögen in den Grundriß verzeichnet.

i,

In Fig. 101 ist die Austragung der Lehrbögen für einen rechtwinklig viereckigen Raum gegeben. Nachdem die Stichhöhe (ef) des Gewölbes festgestellt ist, wird der Diagonalbogen aus dem Mittelpunkt m geschlagen.

Um den Bogen a d zu finden, trägt man die halbe Seitenlänge ak von e nach g', oder, was dasselbe ist, man macht eg' = eg. Das in g errichtete Lot g' i bestimmt die Höhe des gesuchten Schildbogens, welcher aus dem Mittelpunkt g" geschlagen wird.

In gleicher Weise verfährt man bei Feststellung des Bogens über de, indem man e' k — e k macht und durch das Lot k' 1 die Pfeilhöhe des

----

tu

Fig. 101.

/i

T'

Bogens bestimmt.

Der Schnitt CD (Fig. 102) ist durch die Mitte des in Fig. 100 gegebenen Grundrisses gedacht, und zwar parallel zu einer Umfassungswand. Dem entgegen ist der andere Schnitt AB ein Diagonalschnitt. Während letzterer den vollen, aus dem Mittelpunkt M geschlagenen Gewölbebogen abc zeigt, kann im Schnitt CD nur ein Teil dieses Bogens zur Darstellung gelangen. Zugleich ist hier der aus N geschlagene Schildbogen zu sehen.

Es sei hier noch einer anderen Ausführungsart gedacht, welche in neuerer Zeit für solche böhmische Kappen über quadratischen oder rechteckigen Räumen vielfach angeordnet wird, welche mit Putz versehen werden sollen. Gegenüber der Wölbung „auf dem Schwalbenschwanz“ läßt sich nämlich

HP

r<'

jf

tP

WM,

C\

jm

Hl

Fig. 102.

Fig. 103.

die böhmische Kappe auch mit Hilfe des Rutschbogens einwölben. Derselbe bewegt sich in rechtwinkliger Stellung zu zwei einander gegenüber-gestellten Schildbögen vorwärts. Letztere treten an Stelle der Rähme, auf denen bei der preußischen Kappe der Rutschbogen weitergeführt wird. Es bildet somit jede Schicht einen Bogen, dessen Rücken gleich einer Steinstärke ist und dessen Projektion auf die Grundebene eine gering gebogene Linie zeigt. Die Form des Rutschbogens ist der Form des Schildbogens der zugehörigen Wandfläche gleich. Die Ausführung bietet weniger Schwierigkeiten als die Wölbung auf dem Schwalbenschwanz, welche aber entschieden den Vorzug verdient, sobald Wert auf das Aussehen des Gewölbes gelegt wird.

Das Muldengewölbe.

Denkt man sich ein Klostergewölbe, dessen Durchschnitt, wie Fig. 104 zeigt, nach einem Korbbogen gestaltet ist und dessen Kämpferlinien bogenförmig sind, so hat man die Erklärung für die Gestaltung eines Muldengewölbes. Die den Grundriß und Durchschnitt darstellende Figur bedarf weiter keiner näheren Erklärung.

Bildet, wie dies aus Fig. 105 ersichtlich ist, die Wölbung in den Punkten mn eine gerade Linie, so daß also zugleich am, bm, cn und dn als vertiefte Kanten auf treten, so entsteht ein sogenanntes Walmgewölbe.

Fig. 104.

Fig. 105.

fl

-*t-<

J---------1

SSI ''''''    ^

In ähnlicher Weise entsteht:

Das Spiegelgewölbe.

Der Spiegel mnop (Fig. 106) wird von Wölbungen in Viertelkreisen in der Mitte eingeschlossen und besteht aus einem scheitrechten Gewölbe, dessen Spannweite höchstens 2,50 m betragen darf.

-)

Fig. 106.

Bei der Einwölbung werden die Steine auf die hohe Kante gesetzt. Der Spiegel wird im Schwalbenschwanzverband zur Ausführung gebracht. Letzterem wird ein geringer Stich gegeben und später für eine Ausgleichung durch Mörtel gesorgt. Bei größeren Spannweiten ist die Anordnung von Eisenkonstruktionen unerläßlich. Sehr häufig werden derartige Gewölbe in Holz nachgebildet und bilden die Hohlkehlen und der Spiegel Gelegenheit zu reicher dekorativer Ausstattung. In Stein ausgeführt, sind die Spiegelgewölbe zum Tragen einer Last vollständig ungeeignet und kommen auch verhältnismäßig selten zur Ausführung.

Die Spannweite, Widerlager und Stärke der Bögen und Gewölbe.

Jeder Bogen und jedes Gewölbe äußert auf sein Widerlager sowohl einen Druck als auch einen Seitenschub, welche, abgesehen von dem Gewicht und der Belastung des Bogens, von der Spannweite und Pfeilhöhe abhängig sind. Es wird leicht einzusehen sein, daß ein Bogen um so weniger Seitenschub ausübt, je höher sein Stich ist, daß also ein scheitrechtes Gewölbe das stärkste Widerlager erfordern muß.

An den beiden Figuren 107 und 108 ist die Berechnung der Widerlagsstärken nach Deran gezeigt, welcher die Hälfte des Bogens in drei Teile teilt und durch die Punkte 1 und 3 eine beliebig nach unten verlängerte Linie zieht. Auf derselben wird dann ca = ab gemacht, so daß ab die Diagonale

eines Rechtecks wird, welches das gesuchte Widerlager bestimmt. Wir sehen, daß bei Annahme gleicher Spannweite der elliptische Bogen in Fig. 108 ein

m.

W/

f/A

WA

(/

«■Hl

Jm

Fig. 107.

'f

Fig. 108.

bedeutend stärkeres Widerlager bedingt, als dies bei dem Rundbogen der Fall ist. Die nach der Deranschen Methode gefundenen Widerlagsstärken sind für alle Fälle ausreichend und etwas stärker, als es bei vorzüglicher Arbeit und durchaus gutem Material notwendig ist.    *

Fig. 109.

Es können aber Umstände eintreten, durch welche eine Verschwächung der Widerlager zulässig wird. Die obige Berechnung bezieht sich auf frei-stehende Bögen und Gewölbe. Verringert können die Widerlager v? zunächst dann werden, wenn dieselben durch eine ins Gewicht f fallende Belastung von oben gedrückt werden, welche dem Seitenschub entgegenwirkt. Eine solche Belastung der Widerlagsmauern von oben sehen wir bei den Wänden überwölbter Kellergeschosse. Eine weitere Schwächung der Widerlager gegenüber den oben angeführten Bestimmungen kann dann eintreten, wenn ein Pfeiler zwei nach entgegengesetzter Richtung laufende Bögen zu tragen hat, welche gleiche oder nahezu gleiche Spannweite haben, weil in solchem Falle der seitliche Schub des einen Bogens durch den des anderen aufgehoben wird. Eine gleiche Aufhebung des Schubes tritt auch beispielsweise bei zwei preußischen Kappen ein, welche gegen eine Wand derart gespannt sind, daß ihre Widerlager in gleicher Höhe liegen. Selbstredend ist auch hier eine gleiche oder nahezu gleiche Spannweite vorausgesetzt. Nimmt ein Pfeiler unter den oben angeführten Bedingungen zwei Gurtbögen auf, so kann man ihn so breit machen, wie die Stärke der beiden Bögen zusammengenommen. Macht man ihn schwächer, so ist ein Auskragen der unteren Schichten nach der Bogenlinie erforderlich. Mit dem Einwölben des Bogens beginnt man nach Fig. 109 erst dann, wenn man als erste Bogenschicht die volle Breite des Bogens erhalten kann.

Eine bedeutende Verstärkung der Widerlager läßt sich durch vorgemauerte Widerlager erreichen. So ruht in Fig. 110 der Rundbogen auf den beiden von den Konsolen c getragenen und mit der Mauer im Verband stehenden Flachschichten e d. Auf der anderen Seite ist die Widerlagsmauer durch Vorkragung verstärkt, so daß der Bogen erst bei b be-

ginnt und die Verlängerung des Bogens um das Stück h i gegen die Außenkante der Mauer zurückbleibt. Belastend und dem seitlichen Schube ent-

ffk

I?Y

ei'

-o-

-fr

4-

Fig. 110.

gegenarbeitend wirkt das Mauerwerk f. Die punktierte Linie m F deutet die Linie der Ausmauerung an. Der Zeichnung ist hier noch eine Ansicht G der Auskragung bei E beigefügt, welche keiner näheren Erklärung bedarf.

Diesen allgemeinen Betrachtungen möge hier eine Zusammenstellung der Regeln über

die Stärke, die Spannweite und die Widerlager bei Bögen und Gewölben

folgen, wie dies im deutschen Baukalender und im „Wanderley“ geschehen ist.

Bögen.

Die Regeln für Bestimmung der Stärke halbkreisförmiger Bögen und Gewölbe sind auch annähernd für Flachbögen maßgebend, wenn bei den letzteren statt der Spannweite der Durchmesser des Kreises in Rechnung gestellt wird, von dem der Flachbogen usw. ein Teil ist.

Vom Scheitel nach dem Widerlager zu muß bei größeren Spannweiten eine Verstärkung des Bogens stattfinden. Im nachstehenden ist vorausgesetzt, daß die Bögen oder Gewölbe bis ¹/₃ ihrer Höhe hintermauert werden.

Bögen, welche nur die im Hochbau bei 3 bis 4 Stockwerk Höhe der Gebäude vorkommenden Belastungen zu tragen haben, erhalten die in nachfolgender Tabelle angegebenen Stärken:

Bei einer lichten Weite

Stärke der Bögen im Scheitel :

Spitzbogen

Halbkreis

bogen

Gedrückt bis */. der Spannweite

bis 2,0 m von 2,0— 3,5 m

n 3>5    5)5    11

„    6,0 8,5 ,,

Stein

Stein

Stein

v/₂

v₂

¹¹/₂—² „

2 V₂

*v₂

'X\l—2    »

2—2¹/* ,. 2V2—3    „

Diese Stärken können bei nicht großen Belastungen und bei gutem Material verringert werden. Den Bögen von mehr als 8,5 m Spannweite gibt man eine Scheitelstärke von ¹/₁₅ bis ¹/₁₂ der Spannweite. Der Bestimmung der Stärke sch eit recht er Bögen legt man einen Kreisbogen vom Zentriwinkel 6o° zugrunde.

= ¹/₅ bis ¹/₅i(₂ der Spannweite,

•    .= Yl bis Y₄1.₂    „

•    = Vs*!. bis Va »

.    = Vs bis V4

•    = Vs* bis 7₆    „

Das geringste Maß für die Breite von Bögen beträgt ¹j₁₁ der Spannweite. Hinsichtlich der Widerlagsstärke kann man für belastende Bögen folgende Verhältniszahlen annehmen: halbkreisförmige Bögen . flache Bögen . mit einer Stichhöhe von mindestens ¹/₄ der Spannweite flache Bogen mit einer Stichhöhe von mindestens ¹/₈ der Spannweite scheitrechte Bögen .    .    .    .    .

überhöhte und Spitzbögen ....

Bei Widerlagern, die höher als 3,0 m sind, sind die angegebenen Stärken um ¹J₈ der Höhe zu vergrößern. Sind die Widerlager stark belastet oder ist denselben eine Auskragung nach dem Bogen gegeben, so ist eine geringere Stärke gestattet.

Außerdem ist zu beachten:

Gurtbögen, gegen welche Kappengewölbe gespannt sind, erhalten, wenn sie höchstens 3,0 m voneinander entfernt stehen, eine Breite von i¹/₂ bis 2 Stein. Jedenfalls müssen sie stets ¹/₂ Stein stärker angenommen werden als die Wände sind, welche sie etwa zu tragen haben.

Die Scheitelstärke bei mindestens ¹/₄ der Spannweite als Pfeilhöhe be

trägt :

bis 2,0 m Spannweite 1 bis 1¹j₂ Stein, von 2,0 m bis 3,5 m Spannweite = 1¹/₂ bis 2 Stein,

= 2 bis 2¹,

(M CO

= 2V2 bis

„ 3,5 m „ 6,0 m ,, 6,0 m ,, 9,0 m Ist ein Gurtbogen nur dazu bestimmt, als Widerlager für Kappengewölbe zu dienen, so ist ¹/₈ Pfeilhöhe ausreichend. Im andern Fall muß man ¹/₃ bis ¹/q der Spannweite als Stichhöhe annehmen.

Gurtbögen, welche keine Wände zu tragen haben und zwei Gewölbe von je höchstens 1,50 m Spannweite auf nehmen, können bei Benutzung guten Materials und unter Voraussetzung sorgfältiger Ausführung⁴ 1 Stein hoch und breit angeordnet werden.

Gewölbe.

Das Tonnengewölbe.

Halbkreisförmige und hohe Korbbogen-Tonnengewölbe, welche nur die Last eines Fußbodens des oberen Geschosses zu tragen haben, werden bis 4,0 m Spannweite ¹/₂ Stein stark ausgeführt. Bei größeren Weiten muß die Stärke 1 'Stein betragen. Die angegebenen Stärken beziehen sich auf diejenige des Scheitels, so daß also das Gewölbe nach den Widerlagern hin verbreitert

1.    spitzbogige Gewölbe.....

werden muß. Will man wegen der schwierigen Ausführung dies vermeiden, so sind in Entfernungen von je 2 bis 2,5 m Verstärkungsrippen einzulegen, welche entweder nach oben oder nach unten vorspringen können.

Man kann im allgemeinen als Widerlagsstärke annehmen für das

•    = V6 tüs V7 der Spannweite,

•    = Vs¹/* bis Ve »

2.    halbkreisförmige Gewölbe .

bis ¹/₄i/₂ „

3.    flache Gewölbe mit der Pfeilhöhe von mindestens Vr der Spannweite .

. = Vs bis V₈i/, „

4.    flache Gewölbe mit der Pfeilhöhe von mindestens lj₈ der Spannweite .

Sind die Widerlager höher als 2,5 m, so werden die angegebenen Stärken um V₆ bis V₈ der Widerlagsstärke vermehrt.

Nach Rondelet soll die Scheitelstärke sein, wenn 1 die Spannweite

angibt:

a.    für Gewölbe aus Mauersteinen:

d = i/gg 1 für solche Gewölbe, die bis zur halben Höhe hintermauert sind, und

d — Y₄₈ 1, wenn die Gewölbe voll hintermauert sind;

b.    für Gewölbe aus Bruchsteinen

setzt man statt der Länge eines Ziegels 0,40 m an.

Die preußische Kappe.

Die Pfeilhöhe der preußischen Kappe kann ¹/₈ bis ¹/₁₂ der Spannweite betragen.

Man kann die Pf eil höhe wie folgt annehmen:

. = Vg bis V10 der Spannweite als Pfeilhöhe,

bis zu einer Spannweite von 2,5 m bei einer dünnen Beschüttung und die durch ein gewöhnliches Zimmer hervorgerufene Belastung

. - Ve bis Vs

bis 3 m Spannweite unter denselben Bedingungen

bis 4 m Spannweite unter denselben Bedingungen

bei größeren Belastungen durch Ablagerung von Waren .    . = ¹/₆

bis 2 m ohne Belastung oder bei Entlastung des Gewölbes durch Balken . =    ¹/l0 bis V12    ,,    ,,

In letzterem Falle müssen die Kappen in Zement oder wenigstens in verlängertem Zementmörtel gewölbt werden.

Hinsichtlich der Stärke sei bemerkt:

In Kelleranlagen beträgt die Stärke bis 2,5 m Spannweite ein ¹/₂ Stein; bis 3 m Spannweite genügt dieselbe Stärke, wenn man Verstärkungsbögen im Verbände mit einwölbt. Bei größeren Weiten müssen die Kappen an den

Widerlagern verstärkt werden. So erhält eine Kappe über 4 m Spannweite im Scheitel ¹/₂ Stein, alsdann 1 Stein und an den Widerlagern 1¹/₂ Stein.

Gewölbe für Treppenanlagen sind bis 2,0 m Spannweite ¹/₂ Stein stark anzunehmen, darüber 1 Stein stark.

Die Widerlagsstärke für Kappengewölbe im allgemeinen beträgt, je nach der Belastung der Widerlager, ¹/₄ bis ¹/b der Spannweite, jedoch niemals weniger als i¹/₂ Stein, sofern die betreffende Wand nur an einer Seite ein Gewölbe auf nimmt.

Preußische Kappen, welche über 5 m lang sind, sind in Entfernungen von 4 bis 5 m mit Verstärkungsgurten zu versehen.

Das Kreuzgewölbe.

Man kann die Gewölbestärke wie folgt annehmen:

bei einer Spannweite

Stärke der Gewölbe

in den Kappen

in den Graten

bis 6 m

„ 18 m

’/₂ Stein

¹/₂ Stein im Scheitel „ am Kämpfer im Scheitel am Kämpfer

i Stein

Stein im Scheitel am Kämpfer im Scheitel am Kämpfer

Die Widerlagsstärke beträgt:

bei Kreuzgewölben nach dem Halbkreis */₄ bis ¹/₆ der Diagonale, bei spitzbogigen Kreuzgewölben

Sind die Widerlager höher als 2,5 m, so muß die Stärke um ¹/₈ bis der Widerlagsstärke vermehrt werden.

Kreuzgewölbe als Treppenläufe erhalten in den Kappen ¹/₂ Stein Stärke. Bis 2,5 m Spannweite erhalten die Grate 1 Stein, bei größeren

Spannweiten 1¹/₂ Stein Stärke. Als Widerlager ist bei Treppen ¹/₄ bis ¹/b der Diagonallänge anzunehmen.

Sind größere Räume mit Kreuzgewölben zu überdecken, so werden die Stärken für die Mittel- und Zwischenpfeiler nach Rondelet wie folgt bestimmt (Fig. in): Man trägt die halbe Höhe (}j₂ H) des Pfeilers vom Fuß bis zum Kämpfer von O nach N, teilt O N in 12 gleiche Teile und macht die halbe Diagonale des Mittelpfeilers O im Grundriß gleich einem dieser Teile; der Pfeiler kann je nach der rechteckigen oder quadratischen Form der Räume die entsprechende Grundrißform erhalten.

Die Abmessungen des Seitenpfeilers S findet man, wenn man v, wie vorstehend angegeben, = V12 ON und ferner tp = 2ts und xy = 2vz macht.

• Vs bis 7t »

1/

/10

Ls

oK

kL

\ii L . iv %Vi₂K Lf *

Fig. 111.

Hierdurch entsteht ein rechteckiger Pfeiler, bei dem sich die Seitenlängen wie 2:3 verhalten. Die Dimensionen des Eckpfeilers Z finden sich leicht auf Grund obiger Angaben.

Das Klostergewölbe.

Die Gewölbestärke beträgt:

bis 3,75 m Spannweite = ¹/₂ Stein, bis 6 m

Die Widerlagsstärke wird bei rechteckiger, sowie bei unregelmäßiger Grundform übereinstimmend mit der des Tonnengewölbes, bei der Form des regelmäßigen Vielecks zu ²/₃ jener Stärke angenommen. Bei Widerlagern von mehr als 3,0 m Höhe ist eine Verstärkung um ¹/₁₀ derselben erforderlich. Da der Schub etwa in halber Widerlagshöhe am stärksten wird, sind große Öffnungen in dieser Höhe zu vermeiden.

Das Kuppelgewölbe.

Die Gewölbestärke beträgt:

¹/₂ Stein, jedoch muß das untere

bis 6,0 m Durchmesserweite = ¹/₂ Stein, bis 10,0 m Durchmesserweite =

Drittel 1 Stein stark werden.

Bei Kuppelgewölben über quadratische Räume kann man im allgemeinen annehmen:

bei einer Spannweite

eine Gewölbestärke von

im Schluß

am Kämpfer

¹12 Stein

„

lj2 Stein

bis 5,0. m

von S,o m bis 8,0 m von 8,0 m bis 10,0 m

Das Widerlager macht man ¹/Q bis des Durchmessers stark, nach Rondelet soll dasselbe gleich der Hälfte des Widerlagers für ein Tonnengewölbe betragen.

Die Widerlager der Kuppel der Peterskirche in Rom sind ¹/₁₁, der Nikolaikirche in Potsdam 1/9, der Sophienkirche in Konstantinopel i/g, des Pantheons in Rom ¹/₇ ihrer Spannweite stark.

i¹/* »

Das böhmische Kappengewölbe.

Die Pfeil höhe der böhmischen Kappe kann ¹/₆ bis ¹/₁₀ der Spannweite

betragen.

werden.

Die Gewölbestärke kann bis 5 m Spannweite

¹/₂ Stein angenommen

Das Widerlager muß ¹/₄ bis */- der Spannweite sein. Ist die Spannweite = 2 m, so darf das Widerlager nicht unter 2¹/₂ Stein Stärke angenommen werden.

Zum Schluß des Abschnittes über die Bögen und Gewölbe sei hier noch der sogenannten

Entlastungsbögen

gedacht. Fig. 112 zeigt einen scheitrechten Bogen, über welchen ein Entlastungsbogen gespannt ist. Ersterer ist duröh eiserne Anker b und durch die Splinte aa und c c an den Entlastungsbogen aufgehängt. Das Einlegen des Ankers erfolgt zugleich mit dem Wölben des Bogens, für den ein Lehr-

Wß/i/M

Fig.

gerüst durch eine etwa 10 cm starke Bohle dd und durch die Stützen e e e aufgestellt wird. Der Zwischenraum zwischen beiden Bögen wird nach dem gehörigen Setzen des Entlastungsbogens durch Ausmauerung ausgefüllt. Durch diese Anordnung hat der untere Bogen nur die letztere zu tragen.

In neuerer Zeit verlegt man über größere Öffnungen, namentlich über Torwegs-, Tür- und auch wohl Fensteröffnungen, eiserne Träger. Auch bei

Fig. 113.

einer solchen Anordnung läßt sich durch Entlastungsbögen in vielen Fällen eine bedeutende Ersparnis an Eisen erzielen, da ja die Träger um so teurer werden, je schwerer sie sein müssen. Liegen oberhalb des Trägers (Fig. 113) keine Öffnungen, so ist die Rundbogenform für den Entlastungsbogen die zweckentsprechendste.

XIX. Abschnitt.

Der Treppenbau.

Die Steintreppen.

Allgemeine Bemerkungen, Bezeichnungen und Regeln.

Durch eine Treppe wird eine Verbindung zwischen den in verschiedenen Höhen liegenden Räumen eines Gebäudes hergestellt und die Möglichkeit geboten, von einem zum anderen Stockwerk zu gelangen.

Der Raum, in dem sich die Treppe befindet, heißt das Treppenhaus, falls dieselbe nicht in einem vorzugsweise anderen Zwecken dienenden Raum eingebaut ist. Die Öffnung, welche in einer Balkenlage für das Ausmünden der Treppe frei bleibt, wird das Treppenloch genannt.

Wir unterscheiden:

1.    Haupttreppen, welche in Wohngebäuden von der Herrschaft und deren

Besuchern benutzt werden.

2.    Nebentreppen. Sie befinden sich zumeist in den Flügelbauten, werden

vom Dienstpersonal, den Lieferanten usw. benutzt und heißen auch Hinter- bzw. Hoftreppen.

3.    Kellertreppen, welche vom Kellergeschoß aus zum Erdgeschoß führen.

4.    Bodentreppen, welche den Verkehr nach dem Dachraum vermitteln.

5.    Turmtreppen, welche entweder im Erdgeschoß beginnen oder auch erst

da angelegt werden, wo der Turm sich vom -übrigen Gebäudekörper trennt.

6.    Freitreppen (Vortreppen). Sie liegen im Freien und vermitteln den Ver

kehr zwischen der Straße, dem Vorgarten oder dem Hofe und dem Erdgeschoß.

Es sind ferner zu unterscheiden hinsichtlich der Steintreppen:

a. Unterstützte Treppen. Hierher gehören alle die Treppen, deren Stufen entweder auf einer Untermauerung oder auf einer Unterwölbung oder auf Wangen ruhen, und endlich solche, bei denen die Stufenköpfe in zwei einander gegenüberliegenden Wänden eingemauert sind.

b. Freitragende Treppen, bei denen die Stufen nur mit einem Ende in der Mauer liegen.

Jede Treppe ist aus Stufen zusammengesetzt, beginnt mit der Antrittsstufe (Antritt) und endet mit der Austrittsstufe (Austritt). Die wage-rechte Fläche einer Stufe heißt Auftritt (Trittfläche, Grund), die Stufenhöhe nennt man Steigung, die Vorderfläche das Haupt, die seitliche Ansichtsfläche die Stirn.

Werden Stufen an den Enden durch gemeinsame Seitenstücke unterstützt oder begrenzt, so entstehen Treppenwangen.

Treppen, deren Stufen nicht ohne Unterbrechung in Flucht durchge-.führt werden, teilen sich in Treppenläufe, welche ohne oder mit Änderung der Richtung angeordnet werden können. Die zwischen den Läufen auftretenden Treppenabsätze (Treppenruheplätze) werden fast allgemein Podeste genannt.

Bezüglich des Treppengeländers unterscheiden wir:

Die Pfosten (Mäkler, Spindel) und zwar den Antritts- und den Austrittspfosten.

Den Handlauf oder den Handgriff.

Die Traillen oder Docken, welche den Raum zwischen dem Handlauf und den Stufen bzw. den Wangen ausfüllen. An Stelle derselben können auch aufrechtstehende, ausgeschweifte Bretter, sowie Zinkguß Ornamente oder schmiedeeiserne Füllungen treten.

Die Grundanlage, also die Form und Größe der Treppe, ist von dem Zweck abhängig, dem sie dienen soll. Zugige oder der Zugluft ausgesetzte Räume sind für Treppenhäuser ungeeignet. Das Treppenhaus muß ferner so angelegt werden, daß die regelrechte Verbindung der inneren Räume nicht aufgehoben wird. Die Treppe selbst darf nicht allzuweit vom Haupteingang entfernt liegen, muß für jeden leicht auffindbar und ausreichend beleuchtet sein. Zum Schutz gegen Feuersgefahr verlangen die meisten Baupolizeiordnungen massive Umfassungswände des Treppenhauses und einen feuersicheren Abschluß nach oben.

Auch die Treppenbreite ist zu beachten. Für bessere Wohnhäuser sind 1,25 —1,50, für öffentliche Gebäude 2—3 m, für Nebentreppen 1,00 m und als kleinstes Breitenmaß 60 cm erforderlich.

Lange Treppenläufe müssen durch Podeste unterbrochen werden, da ein Treppenlauf nicht mehr als 15 Stufen enthalten soll.

Für eine und dieselbe Treppe ist das gewählte Maß der Steigung und des Auftritts beizubehalten, nur für die nach dem Keller und dem Dachraum führenden Läufe können die Verhältnisse von Steigung und Auftritt entsprechende Änderungen erfahren.

Zur bequemen Besteigung einer Treppe gehört vor allem ein richtiges Verhältnis zwischen der Größe des Auftritts und der Höhe der Steigung. Im allgemeinen kann man annehmen, daß das Maß des Schrittes eines erwachsenen Menschen auf wagerechter Ebene 63 cm beträgt. In Rücksicht hierauf halte man als Regel fest, daß die doppelte Steigung -f- einfachem Auftritt gleich 63 cm sein soll.

= 39 cm Auftritt,

= 35 cm

—    31 cm = 27 cm

—    23 cm

—    19 cm

Da nach den obigen Angaben bei höheren Steigungen die Auftritte sehr klein werden, so kann man auch, um eine entsprechende Vergrößerung derselben zu erlangen, nach folgender Tabelle verfahren, bei welcher Steigung X Auftritt die Zahl 500 ergibt, und man hätte dann bei:

20 cm Steigung 22 cm ,,

= 25 cm Auftritt,

= 22,75 cm »

Für geringere Steigungen läßt sich dadurch ein bequemerer Auftritt finden, daß man eine Steigung -}- einem Auftritt zu 47 cm annimmt. Hiernach würde sich ergeben bei

12 cm Steigung = 35 cm Auftritt,

= 33 cm

14 cm

Als Maß für die bequemste Steigung ist 16 cm anzunehmen. Ferner halte man fest, daß dieselbe für bessere Treppen nicht unter 12 cm und nicht über 18 cm betrage. Andererseits kann man für Nebentreppen, für Keller und Bodentreppen eine größere Steigung bis etwa 23 cm anordnen.

Bei gewundenen Treppen ist die Breite des Auftritts in der Mitte der Stufenlänge anzunehmen. Im Grundriß ist daher die Stufeneinteilung auf der Mittellinie des zugehörigen Treppenarmes vorzunehmen.

Die Anzahl der beabsichtigten Steigungen ergibt sich aus der Geschoßhöhe. Da die Austrittsstufe stets in der Höhe des oberen Fußbodens liegt, so ist die Zahl der Stufenauftritte bei jeder Anlage um einen geringer als die Zahl der Stufenhöhen.

Die Anordnung der Treppenläufe.

Jede Treppe wird in das Stockwerk eingezeichnet, in welchem die Antrittsstufe derselben liegt. Jede Linie im Grundriß gibt eine Steigung der Treppe an.

Die Grundrißanlage der Treppe ist eine sehr vielseitige, und es sind für die einzelnen Anordnungen bestimmte Bezeichnungen festzuhalten.

Die einfachste Anlage zeigt Fig. 114. Die Treppe ist eine einarmige, gerade Treppe, bei der die Stufen in derselben geraden Richtung laufen. Unterbrochen werden die Stufen durch das Podest A. Die Treppe beginnt mit dem Antritt 1 und endigt mit dem Austritt 24.

Die folgende Fig. 115 stellt eine einmal gebrochene Treppe dar. Dieselbe liegt in einem rechtwinkligen Raum. Es kann indes der Winkel bei A beliebig geändert und eine solche Treppe auch einem nicht rechtwinkligen Raum eingepaßt werden. Fig. 116 zeigt eine zweimal gebrochene Treppe, bei welcher die beiden Podeste A und B auftreten.

Eine andere Anordnung zeigt Fig. 117. Eine solche Treppe heißt eine doppelarmige gerade Treppe mit einem Antritt und 2 Austritten. Ist

24

’S

L>

to

16 B

00

17

Fig. US-

Fig. n 6.

Fig. 114.

man bei dieser Anlage bis auf das Podest gelangt, so kann man sowohl links als auch rechts weiter steigen. Derartige Treppen werden mitunter in öffentlichen Gebäuden ausgeführt.

Bei einer anderen, sehr häufig gewählten Treppenanlage bildet das Podest ein Rechteck, dessen Größe gleich der Breite des Treppenhauses X der Breite eines Treppenarmes ist. Man nennt eine solche Treppe eine zweiarmige. (Fig. 118.)

12

11

24

24

24

Fig. 117.

Fig. 118.

Die folgende Fig. 119 stellt eine Kombination dar.

Die Treppe ist eine doppelarmige gerade Treppe mit drei Absätzen, einem Antritt und zwei Austritten.

Den ein- und mehrarmigen geraden Treppen, wie sie in den voraufgehenden Zeichnungen gegeben wurden, stehen gegenüber die

ein- und doppelarmig gewundenen Treppen. Zu denselben gehören zunächst die Wendeltreppen, bei denen die Kurve, in welcher sich die Treppe bewegt, geschlossen ist. Die Grundform kann sowohl kreisrund als auch oval sein. Bei den Wendeltreppen hat man ferner zu unterscheiden:

a) Treppen mit hohler, b) Treppen mit voller Spindel. Im ersten Fall ist der Kern X (Fig. 120) offen gelassen, im anderen Falle voll.

IG B

1L

17

Fig. 119-

24

24

Fig. 120 stellt eine Wendeltreppe in kreisförmigem Raum, Fig. 121 eine solche in ovalem Raum dar.

,\

Fig. 1 20.

Fig. 121.

i\

24\

Bei der Anlage nach Fig. 122 sind einige gerade Stufen eingelegt. Den Wendeltreppen stehen die gewundenen Treppen gegenüber. So zeigt Fig. 123 die Anlage einer gewundenen Treppe mit gerade auslaufenden Armen.

12

T3

Fig. 123.

24

Fig. 122.

fcr

24

Die nächste Fig. 124 stellt eine doppelarmig gewundene Treppe dar; beide gewundene Arme sind besteigbar und vereinigen sich auf dem Podest A, von dem aus ein gerader gemeinschaftlicher Lauf bis zu der zu ersteigenden Höhe führt. Häufig werden einzelne, Figuren oder Denkmäler oder auch ganze Gebäude, wie die Tempel der Alten, auf einen stufenförmigen Unterbau gesetzt, so daß das Aufsteigen von allen Seiten her ermöglicht wird. Auch bei Freitreppen kann eine ähnliche Anordnung stattfinden und zwar so, daß die Stufen um das Podest herumgeführt werden. Letzteres kann eine viereckige oder auch vielseitige Grundform haben oder

auch in Gestalt eines Halbkreises auftreten. In den Fig. 125 und 126 sind einige Beispiele gegeben.

21

37

16

IG

Fig. 124.

⁻n

'//

Fig- 125.

Fig. 1 2b.

Mit Rücksicht auf ihre Lage können wir die Treppen in zwei Hauptklassen einteilen, und zwar in innere Treppen, die in den Gebäuden und in äußere Treppen, Freitreppen, die an den Gebäuden liegen.

Die inneren Treppen.

a. Treppen aus Werksteinen.

Die Treppen aus Werksteinen (Hausteinen) sind bei einfachster Konstruktion von bedeutender Dauerhaftigkeit, falls zu ihrer Herstellung ein fester, sich nicht leicht abnutzender Stein verwendet wird. Grobkörnige Steine stehen den feinkörnigen an Güte nach.

Fig. 127.

Fig. 12S.

Zum Treppenbau sind besonders Sandstein, Granit, Basalt, Gneis, Syenit und Kalkstein verwendbar. Sich leicht abnutzender Sandstein muß mit Holzbelag versehen werden. Der Marmor findet als Stufenbelag Anwendung.

Die Stufen der Treppen aus Werkstein sind volle Stufen, sogenannte Blockstufen. Sie erhalten zunächst ebene Flächen, die dann entweder „auf-

Basalt und

geschlagen“ oder geschliffen werden. Da dichte Steine, wie Granit, durch das Schleifen äußerst glatt werden, so ist dieses nur dann

ein späteres Belegen der Stufen mit Läufern

empfehlenswert, wenn man (Linoleum usw.) beabsichtigt.

Die einfachste Querschnittsform ist die rechteckige. Hierbei werden bei einer Treppe, welche von unten nicht sichtbar ist, nur die Steigungs- und Auftrittsflächen eben bearbeitet, während die übrigen F lächen mehr oder

Fig. 130.

Fig. 129.

zu-

weniger oberflächlich bearbeitet bleiben können. Sind die Stufenköpfe eingemauert, ist mithin ein Verschieben der Stufen ausgeschlossen, so übergreifen sich die Stufen um 2,5—3 cm. Im anderen Falle ordnet man eine Falzung (Versatzung) an. Die Stufe erhält nach Fig. 127 hierdurch gleich eine 2—2,5 cm betragende Verstärkung. Durch eine 2,5 cm breite Abkantung, wie solche in Fig. 128 dargestellt ist, erreicht man denselben Zweck. Mitunter werden auch die Stufen nach Fig. 129 an ihren Unterflächen abgeschrägt oder profiliert, wodurch eine leicht aussehende Konstruktion erzielt wird und die Treppenuntersicht gewinnt.

WM

jjj

Fig. 131 B.

Fig. 131A.

Vereinigen sich die unteren Stufenflächen zu einer ununterbrochen ansteigenden Ebene, so nennt man die Treppe „ausgeschalt“. In solchem Falle erhalten die Stufen, soweit sie eingemauert sind, nach Füg. 130 volle Köpfe, oder sie werden nach Füg. 131 A in steinernen Wangen eingelegt.

Bei einfachen Treppen wird die Vorderkante der Stufen nur um ein Geringes gebrochen. Stufen reicher ausgestatteter Treppen erhalten Profilierungen, wie solche in Fig. 131 B dargestellt sind.

Man vermeide scharf ausladende Profile und solche, die sich für Holztreppen eignen, denn nur dann wird man einem Beschädigen des Profils Vorbeugen können.

Im Wohnhausbau werden Treppen von außergewöhnlicher Breite selten Vorkommen. Jede Stufe besteht daher zumeist nur aus einem Stück. Werden bei größeren Treppenbreiten die Stufenlängen sehr bedeutende, so kann auch jede Stufe aus 2 Teilen bestehen. Die Stöße müssen sich jedoch stets in den aufeinander folgenden Stufen versetzen.

Wird auf die Trittfläche einer Steinstufe ein Holzbelag aufgebracht, so ermöglicht man ein sanfteres Begehen. Man befestigt die Belagsbohlen durch Schrauben, die in eingegipste schwalbenschwanzförmige Holzklötze oder Holzdübel fassen. Eine andere, noch bessere Befestigungsart besteht darin, daß man eine sog. Steinschraube im Zement einsetzt und sodann den Holzbelag aufschraubt. Die Schraubenmutter wird entweder versenkt und das Loch im Holz durch ein passendes Brettstückchen geschlossen, oder man schraubt eine Scheibe auf, welche eine mit einem Schraubengewinde versehene Vertiefung enthält und welche mit ihrer Oberfläche in der Stufenoberfläche liegt.

Die Geländer steinerner Treppen stellt man entweder aus Haustein oder aus Metall her. Erstere gelangen entweder als massive Brüstung oder als Füllungs- oder als Docken-(Beluster-)Geländer zur Ausführung. Bei reicherer Ausstattung wird namentlich der an der untersten Antrittsstufe aufzustellende Geländerpfosten (Treppenanläufer, Antrittsständer oder Antrittspfosten) in weitergehendem Maße ausgebildet und kann auch als Postament für eine Statue, für einen Lichtträger usw. ausgebildet werden.'

Die Metallgeländer fertigt man aus Guß, aus Schmiedeeisen, aus Bronze, aus Zinkguß usw. an.

Die Geländerhöhe muß um so größer sein, je steiler die Treppe ist. An der Vorderkante der Stufen gemessen beträgt sie 0,85—1,00 m. Bei Anwendung von Stäben und Docken darf die Entfernung derselben von Mitte zu Mitte 16 cm nicht überschreiten.

Die eisernen Stäbe werden entweder in die Stufenstirnen oder in die oberen Flächen der Wangen oder in die Stufenauftritte eingelassen und darin verbleit, mitunter auch seitlich an den Stufenstirnen oder an den Wangen in gleicher Weise angebracht.

Stärkere und reicher ausgebildete Geländerpfosten am Treppenanfang befestigt man entweder durch seitlich angebrachte und in die Antrittsstufe verbleite Bank- oder Winkeleisen, oder man schraubt sie auf einem eingebleiten Dorn auf, wie dies in Fig. 132 dargestellt ist.

Die Stufen der Werksteintreppen sind entweder an beiden Enden unterstützt, oder sie sind nur mit einem Ende eingemauert. Mit Bezug hierauf unterscheiden wir:

c °Q

Mm

H-

m.

Fig. T32

unterstützte und freitragende Hausteintreppen.

Die Unterstützung kann stattfinden durch Mauerwerk, durch Wangen oder durch eiserne Träger.

Bei den unterstützten Treppen, deren Stufenköpfe beiderseitig im Mauerwerk ruhen, müssen die letzteren 12 —15 cm tief in die Wangenmauern eingreifen.

Greifen die Stufen, wie dies die folgende Fig. 133 darstellt, in Wangen, so ist es am zweckmäßigsten, dieselben aus mehreren Stücken zusammenzusetzen.

Fig. 133 stellt den Durchschnitt einer dreiarmigen Treppe mit massiven Wangen dar. Gegen die sich um den Mittelraum (der Durchsicht) gruppierenden profilierten 4 Spindelpfeiler legen sich die massiven Wangen. Gleichzeitig stützen die Pfeiler die Diagonal- und Quergrate der 14 Kreuzgewölbe, durch welche das Treppenhaus nach oben seinen Abschluß findet. Bei dieser Anlage liegen die Stufenköpfe nicht in den Wangen, sondern sie sind auf denselben aufgesattelt. Die ganze Anlage ist im gotischen Stil gehalten.

Mi

ela

100

cm

sm.

Fig. 133-

In der Fig. 134 ist eine freitragende'Treppe mit steinerner Wange dargestellt und zwar zeigt A die Ansicht, B den Durchschnitt. Die einzelnen Stufen greifen, wie dies aus der Ansicht (durch die punktierten Linien) zu ersehen ist, etwa 12 cm in die Wangen ein, während das andere Ende der Stufen frei liegt. An diesem freitragenden Ende ordnet man mitunter steinerne Wangen an, welche, wiewohl seltener, mit der Stufe aus einem Stück gearbeitet werden können. Die Treppe selbst zeigt an der Unteransicht eine auf steigende Ebene, während die eingemauerten Köpfe eine prismatische Form behalten. (Siehe Fig. C und D.) Bei freitragenden Treppen aus Sandstein darf die schwächste Stelle der Stufe nicht weniger als 8 cm betragen. Die im Durchschnitt B mit n bezeichnete Podeststufe wird entweder durch einen Gurtbogen oder durch eiserne I-Träger unterstützt. Das Podest be-

steht aus Platten, welche in einen Falz der Podeststufe gelegt werden. Zur Sicherung dieser Platten gegen eine Zertrümmerung (z. B. durch herunterstürzendes Gebälk) muß man dieselben mindestens 16 cm stark machen. Vielfach unterwölbt man auch dieselben und macht sie dann etwa halb so stark. Die Figuren E und F stellen solche Stufen dar, bei denen die Wange und Stufe aus einem Stück gearbeitet sind. Die Wangen werdenaber zumeist wie bei m im Durchschnitt aus einzelnen aufgesetzten Stücken gefertigt. Das Stufenprofil, wie dies auch bei G ersichtlich ist, ist seitlich weitergeführt und verkröpft. Die Abschrägungen, gegen welche sich die Stufen legen, stehen rechtwinklig zu der Unterfläche der Stufen.

A ,9

WM,

Wk.

ix-'

>/

\V

mm

_!

/j

W/a

L\

wmm

Fig. 134-

Fertigt man derartige Treppen aus Sandstein, so macht man sie höchstens 2,5 m breit. Im allgemeinen hält man 2 m für eine Stufenlänge fest. Stufen, welche länger als 2,5 m werden sollen, müssen durch einen gewölbten Treppenlauf unterstützt werden. In den meisten Fällen werden die Umfassungswände des Treppenhauses ohne Rücksicht auf die später einzulegenden Stufen aufgeführt. Das Einstemmen und Einmauern derselben findet vielmehr erst nach dem vollständigen Setzen der Wangenmauern statt. Zum Festmauern der Stufenköpfe ist die Verwendung hartgebrannter Steine und des Zementes unerläßlich.

Bei den Wendeltreppen haben wir, wie bereits früher schon erwähnt, zu unterscheiden:

a.    Wendeltreppen mit voller Spindel,

b.    Wendeltreppen mit hohler Spindel.

Der Durchmesser der vollen Spindel (Mönch) beträgt 25 bis 30 cm. Wie aus Fig. 135 ersichtlich ist, besteht der Mönch und die Stufe aus einem Stück.

Fig. 135-

Jede Stufe hat die Form der mit A bezeichneten. Die Fig. zeigt in B den Durchschnitt einer Stufe.

i,

Wie auch aus Fig. 136 (Grundriß) zu ersehen ist, findet die radiale Einteilung der Stufen auf dem mittleren Teilkreise (t) statt. Auch hier zeigt A die volle Form einer Stufe mit dem ihr zugehörigen Spindelkopf. Die punktierten Linien geben die etwa 2 cm breite Überdeckung an. Soweit die Stufen in der Mauer stecken (also bei A bis zur Grenze e g), sind sie zur Erlangung eines guten Auflagers viereckig, während die ganze Unterfläche der Treppe spiralförmig abgeschrägt ist. Die Ansicht B zeigt die Bildung der Spindel. In Wohngebäuden kommen derartige Wendeltreppen seltener vor. Sie eignen sich aber besonders zu Treppen in Türmen usw.

//

.1.

! 'Ti

3i

mmm/k

W/Mwmmmm

!|

gm

mm

Fig- 137-

Fig. 136.

Eine andere Form einer Wendeltreppe ist in Fig. 137 dargestellt. Hier ist eine sogenannte gerade Spindel angeordnet, welche durchbrochen ist und

zwei durch ansteigende Bögen verbundene Pfeiler bildet. Im Grundriß B sind diese Pfeiler durch m und s angedeutet. Bei solchen Anlagen sind nur die

ff

pl-

\\

-ß.

mA

<r

V'

^ \3

f'Vi

.\z=23SS*

Ajp

"" • --------

II

G"'l

'c*-~

Fig. 13h.

sich in den Pfeiler m einlegenden Stufen gewendelt, während die übrigen Stufen zwei gerade Arme bilden. Während bei A die Wendelstufen in einem

halben Achteck liegen, drehen sich bei B dieselben in einem Viereck (ab cd). Würde man im Grundriß Ä die vier mittelsten Stufen links und rechts von der Spindel fortlassen, so ließen sich Podeste anordnen. In ähnlicherWeise könnte ein solches auch im Grundriß B projektiert werden.. Häufig wählt man auch als äußeren Abschluß an der Breitseite des Treppenhauses den Halbkreis. Fallen die Wendelstufen ganz fort und bleibt die Mittelmauer, also die gerade Spindel oder die Wangenmauer, voll, so wird hierdurch eine ungemein solide und feuersichere Treppe geschaffen, indem jeder Treppenlauf dem unter ihm liegenden eine feste feuersichere Decke gibt. Die Podeste werden in solchem Falle durch Gewölbe, seltener durch Podestplatten gebildet.

Bei den bisher beschriebenen Anlagen fanden die Stufen sowohl in den Umfassungsmauern als auch gleichzeitig in den Spindeln eine Unterstützung. Dem gegenüber stehen

die sich freitragenden Wendeltreppen.

Ein Beispiel einer sich freitragenden Treppe mit Wangen haben wir bereits in Fig. 134 kennen gelernt und auch erfahren, in welcher Weise die einzelnen Stufen verlegt werden und wodurch sie ihren Halt bekommen. Das folgende Beispiel, Fig. 138, soll uns mit der Konstruktion einer freitragenden Wendeltreppe bekannt machen, welche in einem Halbzylinder liegt. Wir entnehmen die Zeichnung und Beschreibung dem Menzeischen Lehrbuche¹), in welchem die Konstruktion wie nachfolgend klargelegt ist. Die in Rede stehende Wendeltreppe ist durch A im Grundriß dargestellt. Die Stufeneinteilung wird auf dem in der Mitte der lichten Stufenlänge gezeichneten Teilkreise ausgeführt; durch die erhaltenen Punkte zieht man die Linien nach dem Mittelpunkt, und geben diese im Grundriß die vorderen Stufenkanten an. Das Auflager der einzelnen Stufen aufeinander ist durchweg zu 3 cm Breite angenommen, obwohl es häufig breiter gewählt wird, ohne daß sich darin ein besonderer Nutzen erkennen ließe. Dagegen ist die senkrechte Höhe für den schrägen Schnitt oder für die Versatzung zu 6 cm angenommen. Man erhält demnach im Grundriß die Kante b (Fig. C), indem (man die punktierte Linie bb in einem Abstande von 3 cm parallel zu aa zieht. Um aber Kante c'" c"' zu erhalten, muß man den über dem Teilkreis 1 23 gedachten Zylindermantel abwickeln. Alsdann stellt sich der Stufenquerschnitt wie in Fig. C, welche in doppeltem Maßstabe gezeichnet ist, dar. Die Spirale 1 2 3 ist nämlich in der Abwicklung eine gerade Linie c' c' geworden, worauf die Versatzung b c' normal steht, während a b je 3 cm breit angenommen ist. Um die Schablone für die inneren Stufenenden zu erhalten, wickelt man den inneren Zylindermantel, dessen Radius o c'" ist, ab. Alsdann geht die Schraubenlinie c'" c'" (Fig. A) in die gerade Linie , c'" c'" (Fig. E) über. Da die Linien c"' c'" (Fig. A), welche sich in Fig. C und E in den Punkten c' und c'" darstellen, horizontal sein sollen, so muß o!" (Fig. E) ebensoviel unter der horizontalen Oberfläche der Stufen liegen, wie c in Fig. C, d. h. der senkrechte Abstand n c' und n o!" ist in beiden Figuren gleich und zwar gleich 6 cm. Übrigens

ist a b in Figur E ebenfalls gleich 3 cm, während die Linie b c'" auf der Linie c'" c'" normal steht. Wickelt man auch den äußeren Zylindermantel an der Stelle ab, wo die Stufen auf der Wangenmauer aufliegen, so ergibt sich, indem man c" n. (Fig. D) ~ c' n (Fig. C), also = 6 cm macht, b c" rechtwinklig zur Linie c" c" zieht, a b = 3 cm annimmt und die Stufenhöhe aufträgt, das in Fig. D dargestellte Profil.

/₂ a n in Fig. E.

Da die Linie mp in Fig. C der Linie c' c' parallel läuft, so ist es bequemer, die Stufenprofile von m p aus aufzutragen. Um die Punkte c' c" c'" (Fig. CDE) in dem Grundriß Fig. A zu übertragen, macht man ac" (Fig. A) — 1/2 a n in Fig. D; ferner a c' (Fig. A) = ¹/₂ an in Fig. C. Zieht man alsdann die punktierte Linie c'" c'" Fig. A, so wird a c"'

In der rechten Hälfte des Grundrisses und Aufrisses ist eine äußere und eine innere steinerne Wange angedeutet, es bleiben aber sehr häufig beide Wangen weg. Zu merken bleibt noch, daß der Raum zur Anlage einer Wendeltreppe, sowie die Anordnung der Stufen so bemessen sein muß, daß man beim Herabgehen oben nicht anstößt, weshalb gegen 2,3 m lichte Höhe vorhanden sein muß.

b. Treppen aus Ziegelsteinen.

Die aus Ziegelsteinen gefertigten Treppenstufen bedürfen entweder einer Unterfüllung, einer Untermauerung oder einer Unterwölbung, falls nicht jede Stufe einen für sich bestehenden, nach obenhin abgeglichenen Bogen bildet. Die Unterfüllung der Stufen wird nur bei Kellertreppen und auch nur dann angeordnet, wenn der Raum unter dem Treppenlauf nicht benutzbar ist. Gut festgestampfter, trockner Bauschutt oder Sand bilden eine geeignete Füllmasse, auf welche die einzelnen Stufen verbandmäßig aufgesetzt werden. Nicht unterwölbte Treppen können, wie bereits erwähnt, auch so gebildet werden, daß man jede Stufe als scheitrechten Bogen ausführt. Bei der Ausführung muß jede Stufe für sich unterstützt werden, auch muß für ein geeignetes Widerlager gesorgt werden. Geradläufige Treppen sind in dieser Weise bis zu 2 m lichter Weite zwischen Treppenhaus- und Wangenmauer ausgeführt worden. Auch für Wendeltreppen ist diese Ausführungsart geeignet. Die einzelnen Stufen bilden scheitrechte, zentral nach der Spindel zu gerichtete Bögen.

Die auf Gewölbe zu setzenden Stufen werden zumeist als Rollschichten

gemauert. Da eine Rollschichthöhe für eine Steigung nicht ausreicht, so muß unter dieselbe eine Flachschicht gelegt werden. (Fig. 139.)

Die Auftritts- und Steigungsflächen werden mitunter mit Zement geputzt, eine Anordnung, die sich nicht sonderlich zufolge der leichten Abnutzung dieses Überzuges bewährt hat. In den meisten Fällen wendet man daher, wie dies die Fig. 139 zeigt, einen Holzbelag an. (Eichene oder kieferne Bohlen von 5 bisi 6 cm Dicke.) Während bei untergeordneten Treppen eine Befestigung des Belages durch Bankeisen genügt, schraubt man den letzteren bei allen besseren Ausführungen auf schwalbenschwanzförmig gestaltete Holzdübel auf. Die Belagsbohle greift 2 cm unter die nächstfolgende Stufe, die Steigungsfläche wird mit Zement geputzt, auch wohl, wo dieses wegen

der Feuersgefahr nicht baupolizeilich verboten ist, durch ein vorgelegtes Brettstück mit einer dasselbe umrahmenden Kehlleiste gebildet. An die Stelle der Holzdübel treten vielfach auch nach Maßgabe,der Steigung und des Auftritts stufenförmig ausgeschnittene, 5 cm starke kieferne Bohlen, die sich

Wi

mW,

Fig. 139.

fest auf das Gewölbe auflegen. Die nach der Treppenhausmauer hin angebrachte Bohle liegt 1 Stein von derselben entfernt, auch rechts von der zweiten Bohle verbleibt ein gleiches Maß für das in Stufenform auszuführende Mauerwerk. Der Zwischenraum zwischen den Bohlen wird voll ausgemauert. Jede Auftrittsbohle ist durch 4 Schrauben zu befestigen.

Die Treppenpodeste erhalten gleichfalls einen Holzbelag und empfiehlt sich besonders ein eichener Riemenboden, wenn der Stufenbelag aus eichenen Bohlen besteht.

'Wt

1 fr

~r

Fig. 140.

Fig. 140 veranschaulicht eine Treppenanlage, bei welcher die Treppenläufe durch preußische, die Podeste durch böhmische Kappen gebildet sind.

Die die Stufen stützenden Gewölbe haben ihr Widerlager auf der einen Seite in den Umfassungswänden (den Langwänden) des Treppenhauses, auf der andern Seite wird dasselbe durch eine mittlere Wangenmauer gebildet,

welche mit Bogenöffnungen versehen ist. Wie aus dem Schnitt ersichtlich, sind die Bögen ansteigende Bögen, welche sich auf die Pfeiler b stützen. Letztere sind 1 x/₂ Stein und 2 Stein stark. Das Treppenpodest ist, wie erwähnt, durch die böhmischen Kappen' d gebildet, und diese tragen, vereint mit der Umfassungswand und der auf der vom Pfeiler b .aus aufgeführten Aufmaue-

Ulis

..............

|i!

.-"t

Fig. 141.

rung, die zur Aufnahme des Fußbodens bestimmten Lagerhölzer. Sämtliche Gewölbe sind ¹/₂ Stein stark, die Stufen sind mit Belagsbohlen versehen.

Da eine solche Anordnung durch die Aufführung der mittleren Wangenmauer sehr kostspielig ist, so wählt man zumeist die in Fig. 141 dargestellte Konstruktion, nach welcher die preußischen Kappen der Treppenläufe das Widerlager in den Gurtbögen a und b finden. Auch die Podestkappen legen sich einseitig gegen diese Bögen. Bei einer solchen Anlage bilden die inneren, rechtwinklig zu den Stufen stehenden Umfassungswände des Treppen-liauses nur den seitlichen Abschluß desselben und haben nur dem Schube der beiden Gurtbögen ab und ab Widerstand zu leisten. In unserer Zeichnung sind die in Rede stehenden Wände i¹/₂ Stein stark angenommen. Es würde indes eine Stärke von einem Stein genügend sein. Zur Erlangung einer ausreichenden Widerlagsstärke für die Gurtbögen sind Vorlagen angeordnet.

v Die Stärke der Kappen für die Treppenläufe und Podeste kann bei den im allgemeinen festgehaltenen Abmessungen der Treppenhäuser ¹/₂ Stein betragen, aber auch hier ist das Mauern mit Zement oder wenigstens mit verlängertem Zementmörtel geboten.

Als Stichhöhe für die Kappen der Treppenläufe nimmt man gewöhnlich¹/'^, für die Podestkappen ¹/₁₀ der Spannweite an. Der Verband der Gewölbe muß der Schwalbenschwanzverband sein. Aus dem Schnitt A B ist die Art und Weise der Aufmauerung ersichtlich. Die Aufmauerung p und q gleicht die unregelmäßige Form der Treppenstufen aus. Hinsichtlich der Widerlager für die ansteigenden Gewölbe ist zu beachten, daß die Widerlagslinien der Gewölbe in einer wagerechten Ebene liegen müssen, weil nur dann die Fortpflanzung des Gewölbeschubes eine gleichmäßige sein kann.

Nachdem die Podestkappen bis etwa ²/₃ ihrer Höhe ausgemauert sind, werden sie mit trockenem Sande übertragen, auf welchen die zur Aufnahme der Fußbodenbretter bestimmten Lagerhölzer verlegt werden.

ln neuerer Zeit ersetzt man die Gurtbögen vielfach durch I-Träger. Um die freitragende Länge derselben zu vermindern, kann man wie bei der vorstehend beschriebenen Anlage Vorlagen aufführen. Wenngleich bei Treppen, deren Stufenlänge nicht über 1,10 m beträgt, die Benutzung von Eisenbahnschienen sehr wohl statthaft ist, so sind diese doch von den I-Trägern fast gänzlich verdrängt worden, weil sie infolge ihres zur Aufnahme der Gewölbe geeigneteren Profils den Eisenbahnschienen vorzuziehen sind. Die Benutzung ausgefahrener Eisenbahnschienen ist in neuerer Zeit vielerorts baupolizeilich verboten, weil durch stark beschädigte Schienen Treppeneinstürze herbeigeführt wurden. Die eisernen Träger oder Schienen werden fest in Zement vermauert und ruhen auf gußeisernen Platten.

Bei Nebentreppen von geringer Stufenlänge hat man die parallel zu den Stufen liegende Außenwand in der ganzen Breite des Treppenhauses und in der ganzen Höhe desselben 1 Stein stark ausgeführt. Da aber eine so schwache Wand dem Schube der Podestkappen nicht genügenden Widerstand entgegensetzen könnte, so verlegt man etwa 2 cm von der Außenwand entfernt für je eine Podestkappe einen eisernen Träger, so daß also der Gewölbeschub von den Trägern aufgefangen wird. Durch eine solche Maßnahme würde die Außenwand des Treppenhauses um ¹/₂ Stein schwächer angelegt werden können. Während man an Steinen, Kalk und Arbeitslohn spart, würde man in jedem Stockwerk einen Träger mehr anzuwenden haben. Es wird einleuchtend sein, daß die Anlage sich in der zuletzt beschriebenen Weise nur dann empfiehlt, wenn die Eisenpreise niedrig, die Steinpreise aber hoch sind.

Die Unteransicht der Treppenläufe und die der Podestkappen wird geputzt, die sichtbaren Flächen der eisernen Träger oder der Eisenbahnschienen werden zuerst mit Mennige, später mit Ölfarbe gestrichen.

Baupolizeiliche Bestimmungen.

Hinsichtlich der Bestimmungen, welche die Baupolizei über die Anlage der Treppen erlassen hat, muß zunächst bemerkt werden, daß diese Bestimmungen in den verschiedenen Ländern abweichen. Es kann auch nicht der Zweck dieses Buches sein, alle jene Anordnungen wiederzugeben und miteinander zu vergleichen. Da aber die Bauordnung für Berlin Bestimmungen enthält, welche bei jeder baulichen Anlage, selbst auch da, wo die Befolgung jener Bestimmungen nicht verlangt wird, wohl zu beherzigen sind, so sind hier die wichtigsten derselben angegeben. Man hat zu unterscheiden:

Feuersichere und unverbrennbare Treppen.

a.    Unbewohnte Räume. Hölzerne Treppen gelten als feuersicher, wenn dieselben von untenauf zwischen massiven Wänden liegen, welche bis zur Decke über dem Austritt hochgeführt sind, und wenn ihre Läufe und Podeste, sowie die hölzernen Decken über denselben unterhalb geschalt und mit Rohrputz versehen sind.

b.    Wohnräume. Jede Wohnung, deren Fußboden 2 bis 6 m über der Erde liegt, muß wenigstens eine feuersichere Treppe, einen feuersicheren Zugang haben. Zugänge gelten als feuersicher, wenn ihre Wände massiv oder ebenso wie die hölzernen Treppen mit Rohrputz versehen sind.

Jede mehr als 6 m über dem Erdboden liegende Wohnung muß zu einer unverbrennlichen Treppe einen direkten feuersicheren Zugang haben.

Treppen gelten als unverbrennlich, wenn die tragenden Teile in Läufen und Podesten, An- und Austritten, sowie die Verbindungen zwischen den letzteren von untenauf in unverbrennlichem Material ausgeführt sind, zwischen massiven Wänden liegen und mit Decken von ebensolchem Material abgedeckt sind.

Wohnungen, welche einen direkten feuersicheren Zugang zu zwei feuersicheren Treppen haben, bedürfen der unverbrennlichen Treppen nicht. In Theatern oder in anderen Gebäuden, welche für die Aufnahme einer größeren Anzahl von Menschen bestimmt sind, in Gebäuden, in denen feuergefährliche Gewerbe betrieben werden, sowie in Fabriken, Magazinen und Speichergebäuden wird die Lage und die Beschaffenheit der Treppen durch das Polizei-Präsidium festgestellt.

In der Regel müssen die zur Verbindung der Geschosse dienenden Treppen bis zum Dachboden durchgeführt werden.

Alle Treppen, welche als unverbrennbare oder als feuersichere gelten sollen, müssen ebenso wie die betreffenden Zugänge 1 m breit und sicher passierbar sein. Brettwände, Verschläge und ähnliche Unterbauten sind unter solchen Treppen überhaupt nicht zulässig.

Für fiskalische Bauten (Kirchen, Auditoriumgebäude der Universitäten, Turnhallen und sonstige Räume, in denen sich eine größere Zahl von Menschen häufig aufzuhalten pflegt) sind die Bestimmungen aus dem Zirkular-Erlaß vom 21. Aug. 1884 maßgebend.

Hinsichtlich der Zahl und Breite der Ausgänge eihschließlich der diesen sich anschließenden Vorflure, Korridore usw., sowie der Treppen wird festgesetzt, daß unter Beachtung der Gesamtzahl, welche der betreffende Raum aufzunehmen vermag, angeordnet werden:

entweder für je 120 Personen ein Ausgang und eventuell eine sich anschließende Treppe von mindestens 1,00 m Breite,

oder für je 180 Personen ein Ausgang und eventuell eine sich anschließende Treppe von 1,50 m Breite,

oder für je 240 Personen ein Ausgang und eventuell eine sich anschließende Treppe von mindestens 2 m Breite.

Die vorstehenden Maße müssen im Lichten, bei den Treppen zwischen den Handläufen gemessen, vorhanden sein. Die Treppen sind mit geraden Läufen und rechteckigen Podesten, welche dieselbe Breite wie die Läufe aufweisen müssen, herzustellen. Die Steigung der Stufen darf das Maß von 18 cm nicht überschreiten. Die Treppen erhalten auf beiden Seiten Handläufe, welche über die Podeste ohne Unterbrechung fortlaufen.

Sollen Wendelstufen angewandt werden, so müssen die Umfassungsmauern dementsprechend kreisförmig gestaltet werden, auch dürfen die Stufen nicht ganz spitz zulaufen, sondern müssen an der Spindel bezw. im Auge der Treppe mindestens noch 10 cm Auftritt aufweisen.

Auf eine gewendelte Treppe sind jedoch

bei einer Breite von 1,0 m höchstens 60 Personen

90

5 5    5 5    5 5    5 5 ^ 5 5 ^

120

5 5    5 5    5 5    5 5 2 ,0 111

in Ansatz zu bringen.

Es bleibt anheim gestellt, die Personenzahl auf Ausgänge und Treppen von verschiedener Breite zu verteilen, also etwa einen Ausgang von 1,50 und einen von 1,0 m anzuordnen usw. und ev. diesen Ausgängen entsprechende Treppen vorzusetzen.

Die Ausgänge und Treppen müssen eine solche Lage erhalten, daß die Entleerung des betreffenden Raumes möglichst leicht erfolgen kann, auch beim Vorhandensein mehrerer Ausgänge und Treppen das Publikum dieselben unwillkürlich in entsprechender Weise benutzt.

Nebenausgänge oder Nebentreppen, welche den Besuchern des betreffenden Gebäudes nicht bekannt sind, auch nach Lage der Verhältnisse nicht bekannt sein können, bleiben bei der Leststellung der Zahl und Breite der Ausgänge und Treppen, welche behufs ausreichend schneller Entleerung des fraglichen Raumes notwendig sind, außer Betracht.

c. Besondere Konstruktionen für Stufen aus Ziegelsteinen.

Die Liguren 142A bis C beziehen sich auf Konstruktionen, zu deren Ausführung sowohl vorzügliches Material, als auch äußerst sorgsame Arbeit erforderlich ist.

Nach Fig. 142 sind zur Errichtung der nötigen Steigungshöhe auf die hochkantig und verbandmäßig verlegten Steine Dachsteine (Dachzungen, Biberschwänze) erforderlich. Eine Unterwölbung der Stufen fällt aus, wenn

mit besten Steinen und Portlandzement gearbeitet wird.

mmm

17

mmmMä

Ti' c 1

sT*

m-*

TT

mm

YmmmwÄ

WM

Die Stufen werden auf ein Gerüst aufgesetzt, welches nach 16 bis 18 Tagen entfernt werden kann. Kellertreppen werden auf ähnliche Weise verbandmäßig ausgeführt, nur fällt bei diesen, namentlich dann, wenn man Steine von nicht allzu kleinem Format hat, die Dachsteinschicht fort. Auch unterhalb und oberhalb ist das Putzen nicht notwendig oder doch nur oberhalb dann geboten, wenn man Dachsteine verlegt hat. Für Treppen, welche viel begangen werden, ist die Anordnung nicht zu empfehlen, weil die Profile leicht beschädigt, der Zementputz überhaupt leicht abgenutzt wird.

EHZ

c mmmm,

wmm

W///»

■iuPN».

Fig. 142 A—C.

Einige andere Anordnungen sind durch die Figuren 142B und C veranschaulicht. In beiden Fällen sind die Auftritte aus Flachschichten, die Setzstufen aus hochkantig gestellten Steinen gebildet. Bei der AnlageB sind hölzerne Belagsstufen (h) angebracht, während die Vorderansichten mit Zement geputzt sind. Die Stufen selbst sind auf den Stegen s aufgesetzt, welche auf den Auskragungen c ruhen. Die Stege bilden einen ganz flachen Bogen, wie solcher beim Wölben scheitrechter Bögen erforderlich ist. Die hierdurch entstehende geringe Bogenform der Stufen wird nach Beseitigung der Stege unten durch Putz ausgeglichen. Auf die auch oben abgeglichenen Stufen werden die Holzbeläge aufgebracht und auf schwalbenschwanzförmig gestaltete Holzdübel aufgeschraubt.

Bei der andern Anlage (C) werden die einzelnen Stufen von einer flachen preußischen Kappe getragen und die sichtbaren Flächen derselben mit Zement geputzt. Es sei hier noch darauf hingewiesen, daß das in Fig. C dargestellte Gewölbe auf dem Schwalbenschwanz eingewölbt, jedoch nur !/₄ Stein hoch ist, also die Stärke einer Steinschicht hat. Um eine solche Kappe möglichst wenig

zu belasten, wählt man am besten gute Hohlsteine, wie solche im Abschnitt über die Baumaterialien beschrieben wurden.

Bei Stufen, welche wie in Fig. A und B mit Zementüberzug versehen werden, ist den Putzarbeiten die äußerste Vorsicht und Sorgfalt zuzuwenden. Vor allen Dingen müssen die Steine frei von jeglichem Staub und gut angenäßt sein. Die Mörtelmasse muß für alle Stufen gleichartig gemischt werden, und man kann einem guten Zement 1 — i¹/, Teile reinen gewaschenen, nicht allzu feinen Sand zusetzen. Außerdem hat man einen Zement zu wählen, welcher nicht allzu schnell erhärtet, und man muß den Putz, der mit einem eisernen Reibebrett nachgeglättet wird, 4—5 Wochen feucht erhalten. Am einfachsten erreicht man dies durch Auflegen nasser Tücher, welche mit einer Gießkanne von Zeit zu Zeit befeuchtet werden. Werden diese Vorsichtsmaßregeln verabsäumt, so entstehen fast ausnahmslos kleinere Risse, welche mit der Zeit das Ausbröckeln des Zementputzes zur Folge haben. • Es ist dies um so mehr zu verhüten, als das Ausbessern der beschädigten Stellen nur in sehr unvollkommenem Grade ermöglicht werden kann.

In neuerer Zeit werden vielfach in geeigneten Räumen die Treppenstufen fertig hergestellt. Bei Verwendung von Ziegelsteinen und Zement kann man nach „Breymanns“ Angaben in folgender Weise verfahren:

Eine etwa 5 cm starke, 35—36 cm breite Bohle wird auf 62 cm hohen Ziegelsteinpfeilern wagerecht gelagert. Auf der Bohle wird die Stufe von Ziegeln in Zement sorgfältig als Rollschicht aufgemauert, nachdem vorher die Bohle mit einer Papierlage versehen worden ist. Nach dem Erhärten des Mörtels in den Fugen werden zunächst die 3 freien Seiten der Stufe und zuletzt die untere Seite mit Zementmörtel-Putz versehen. Zumeist mauert man die Stufe so auf, daß die Schmalseite nach unten liegt. Die Trittkante jeder Stufe muß beim Putzen gebrochen (gefast) werden. Das Auftritts- und Steigungsmaß der Stufen muß durch die Auswahl geeigneter Ziegel und durch schwächere oder stärkere Fugen, sowie durch eine entsprechende Putzstärke erreicht werden.

Zu einer freitragenden oder nur zwischen Seitenmauern liegenden Treppe sind 1 Teil Zement und 2 Teile Sand verwendbar. Für Stufen auf Unterwölbung oder Untermauerung genügen 1 Teil Zement und 3 Teile Sand. Zum Putzen sind 1 Teil Zement und 2 Teile Sand erforderlich. Sind die Stufen einer sehr starken Benutzung ausgesetzt, so nimmt man zum Putzen der Trittfläche 1 Teil Zement und 1 — D/2 Teile Sand.

Soll die Stufe ein möglichst geringes Gewicht erhalten, so verwende man poröse oder besser Lochsteine.

Eine Stufe von vorzüglich gebrannten Mauersteinen, mit 1 Teil Sand und 1 Teil Zement gemauert, geputzt mit 1 Teil Zement und 2 Teilen Sand, 2,25 m lang (Gewicht 175 kg), brach bei angestellten Versuchen erst unter einer gleichförmigen Belastung von 170 kg in 4 Stücke.

Zur Werkstätte eignet sich am besten ein heller, luftiger, gegen die Einwirkung der Witterung geschützter Keller. Durchschnittlich kann man

annehmen, daß das Verlegen der Stufen 3—4 Wochen nach Fertigstellung derselben erfolgen kann.

Eine größere Festigkeit erzielt man durch Anwendung der Dachsteine an Stelle der Mauersteine (Fig. 143 u. 144), weil hier eine vermehrte Zementmasse zwischen den Fugen vorhanden ist. Die Lage der Dachsteine zu-

<—32 cm.. >

•*

. \ -4.

TWcfnTZ

•mol

C III

«O

iS!

cw.

Fig- 143-

fiS- r44-

< -34

Fig. ¹45-

TP*V=;

Fig. 146.

einander ist aus den Figuren klar zu ersehen. Zur Herstellung derartiger Stufen wird ein Kasten ohne Deckel und Boden zusammengesetzt und auf eine Unterlage von Makulaturpapier gestellt, welches auf einem gedielten oder gepflasterten Fußboden ausgebreitet ist. Nachdem zunächst eine etwa 2 cm starke Zementschicht, bestehend aus 1 Teil Sand und 1 Teil Zement, aufgebracht worden ist, werden schichtenweise die Dachsteine so verlegt, daß zwischen denselben und den Brettern des Kastens etwa 2 cm Zwischenraum bleibt, welcher mit Zement a,usgefüllt wird. Das Glätten der Außenflächen findet nach Beseitigung des Kastens statt und zwar mit Hilfe einer Stahlkelle.

Fig. 145 zeigt den Querschnitt einer Stufe aus Beton, zu deren Herstellung gleichfalls ein Formkasten erforderlich ist. Das Material kann zweckmäßig zusammengesetzt werden aus 1 Teil guten Zement und 3 Teilen Sand. Letzterer besteht zu gleichen Teilen aus feinem, mittlerem und grobem Kiessand. Selbstredend müssen diese Sandbestandteile frei von jeglichen erdigen und vegetabilischen Stoffen sein. Die Betonmasse wird trocken durchaus gleichmäßig durchgearbeitet, dann zu einem steifen Mörtel mit Wasser angerührt, in Lagen von etwa 6 cm Höhe in die Form eingebracht und gleichmäßig gestampft. Für die letzte Lage in einer Stärke von etwa 2 cm nimmt man 1 Teil Sand und 1 Teil Zement. Die Lage bildet nach dem Glätten aller Außenflächen mit Zement die Trittfläche der Stufe. Schon nach etwa 4 Stunden können die Keile des Formkastens gelöst und die Brett Wandungen entfernt werden.

Eine andere Herstellungsart von Betonstufen veranschaulicht Fig. 146. Hier sind Steinstücke in Lagen zwischen dem Zementmörtel eingebracht. Verwendbar sind hierzu geschlagene Feldsteine, Klamotten (Stücke), gut gebrannte Mauersteine und auch Dachsteinstücke. Die Steine sind vor dem Auflegen auf das Zementbett gut anzunässen, weil sie sonst dem Mörtel allzu schnell das Wasser entziehen würden. Im übrigen ist die Behandlung derartiger Stufen von der vorstehend angeführten Flerstellungsweise nicht verschieden.

Da bei allen in der angegebenen Weise hergestellten Stufen die Antrittskante einer baldigen Abnutzung unterliegt, so ist es empfehlenswert, an dieser Stelle eine Eisenschiene anzubringen.

d. Die Freitreppen.

Freitreppen aus Werksteinen.

Zur Herstellung der Freitreppenstufen ist vorzugsweise Granit und Sandstein geeignet. Am zweckmäßigsten sind solche Freitreppen, die seitlich durch Wangen abgeschlossen sind. Eine solche Anordnung zeigt Fig. 147 im Durchschnitt. Die unterste Stufe muß auf einem sicheren, frostfrei angelegten Fundament ruhen. Die übrigen Stufen sind etwa 15 cm tief in die Wangen eingelegt und überdecken sich um etwa 3 cm.

Da man bei Freitreppen besonders darauf zu achten hat, daß das Eindringen des Wassers in die Fugen zwischen den einzelnen Stufen verhindert werde, so hat man vielfach nach Fig. 148 dieselben mit sogenannten Ansätzen

[Fig. 148.

Fig. .47.

versehen. Es ist aber einleuchtend, daß eine solche Anordnung, da sie das Herunterarbeiten des ganzen Oberlagers bedingt, bedeutende Geldkosten verursacht. Man begnügt sich daher in den meisten Fällen damit, die Fugen zwischen den einzelnen Stufen sorgfältig mit gutem Zement zu verstreichen, wodurch man ein ausreichend gutes Resultat erzielt. Um dem Wasser das „Ablaufen“ möglich zu machen, kann man den Stufen eine geringe Steigung nach der hinteren Kante zu geben. Dieselbe darf aber nicht mehr als 3 bis höchstens 6 mm betragen. Die zur Aufnahme der aufliegenden Stufe bestimmte Lagerfläche (das Lager) muß aber auch in diesem Falle eine genau wagerechte Ebene sein.

Die Stufen c d e sind mit verschiedenartigen Profilen versehen.

Zur Vergrößerung des Auftritts hat die Stufef c (Fig. 147) ein Plättchen mit Kehle, die nächste Stufe zwei Plättchen mit Kehle, und die Stufe e ist mit einem Profil versehen, welches aus einem Wulst, einem Plättchen und einer Kehle besteht. Daß die Profile der Stufen auch noch anders gestaltet sein können, werden wir aus den nachfolgenden Beispielen ersehen. Es darf aber an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, daß die Ausladung der Profile bei Sandsteinstufen das Maß von 4 cm nicht überschreiten darf, und daß man derartige Vorsprünge mindestens 5 cm stark machen muß.

Die Wangen (W) sind in unserem Beispiel aus Werksteinen aufgeführt gedacht. Unterhalb der Stufen ist selbstredend eine genauere Bearbeitung unnötig. Die Wangen selbst haben eine Abdeckung von Werksteinplatten, welche mit zweiseitiger Abwässerung versehen sind. An Stelle derartiger Wangenmauern treten oft die verhältnismäßig viel wohlfeileren Wangen aus Ziegelsteinen. Die Breite derselben beträgt gewöhnlich i Stein. Sie werden mit und ohne Absätze aufgeführt oder laufen auch wohl ganz oder teilweise schräg nach der Richtung der Steigungslinie der Treppe, also nach der Linie, welche man sich durch die Vorderkanten aller Stufen gezogen denkt. Ein solches Wangenmauerwerk erfordert aber auch eine Abdeckung, die sich auf die vielfachste Art und Weise herstellen läßt. So wählt man beispielsweise hierzu Platten aus Granit, Sandstein oder Kunststein, oder man mauert eine solche Platte und putzt dieselbe mit gutem Zement oder endlich man versieht die Wangen mit Rollschichten, indem man Ziegel hochkantig aneinander fügt und deren Fugen mit Zement verstreicht. In allen den angeführten Anordnungen ist das Abwässern der Wangen notwendig. Die aus Mauersteinen aufgeführten Wangen werden entweder gefugt oder mit gutem Zement geputzt und haben je nach der Lage und Bestimmung der Freitreppen eine einfachere oder reichere Ausstattung durch Vorlagen, Füllungen und durch die Abdeckung selbst.

' H.«Hl

ii:

I!'

''[Hjiüülli.'ipiililli

liiüiiilAialiiiiiiii

SIL. I

........iiiil

■|l'| 'id inl| —

=■= '°-~iinit

" ¹¹U11' 1 l; || || III

HH

.i;:'

ml

...

ii

__i

w/m

100™

3m

Fig. 149.

Fig. 149 A zeigt die Ansicht einer Freitreppe, B den Grundriß, C den Schnitt, D die Form und Zusammensetzung der Stufen. Da dieselben sich auf die angegebene Länge von 3,0 m nicht freitragen würden, so sind sie in der Mitte durch einen 1 Stein starken und 2 Stein breiten Bogen mit der nötigen Untermauerung unterstützt. Wie aus D ersichtlich, sind sämtliche Stufen an der Unterfläche nach einer geraden Linie abgeschrägt, ein Verfahren, welches bei Freitreppen seltener zur Anwendung gelangt.

Hierbei ist festzuhalten, daß die Schräge des Versatzes lotrecht zur Steigungslinie stehen muß. Durch das in D gezeigte Verfahren wird vor

allem das Eigengewicht der Stufen wesentlich vermindert, und wir werden derartigen Anordnungen auch bei inneren Treppen wieder begegnen. Die Köpfe der einzelnen Stufen, also die Teile, welche in den Wangen vermauert werden, behalten eine horizontale Lagerfläche. Werden die Wangen aus Mauersteinen gefertigt, so müssen die Stufen 16 cm tief in die ersteren hineingreifen. Bei Hausteinwangen kann dieses Maß etwas geringer angenommen werden.

Aus dem Grundriß B ist ferner die Art der Abwässerung des Wangenmauerwerks in der Aufsicht ersichtlich. In der Ansicht ist die Abwässerung irrtümlich weggelassen worden.

sUB

§§ fl

W/6.

Mil.

Fig. 150.

Es wird leicht einzusehen sein, daß derartige Freitreppen um so weiter vortreten werden, je höher der Erdgeschoßfußboden des Hauses liegt, so daß sie bei hohem Gebäudesockel einen nicht unbedeutenden Vorraum in Anspruch nehmen.

Die Lichtzuführung zum Kellerraum kann unter Umständen ein dringendes Erfordernis sein, und es läßt sich dieses, wenn auch nicht immer im ausreichendsten Maße, durch das in Fig. 150 dargestellte Verfahren erreichen, indem man die Unterflächen der Stufen, bis auf 0,25 cm von den Enden an gerechnet, .abschrägt. Bei D ist diese Abschrägung im Schnitt in größerem Maßstabe dargestellt. Um dem Licht Zugang zu verschaffen, ist ferner die Anlage eines sogenannten Lichtkastens bedingt. Derselbe besteht aus 1 Stein starken Wandungen und ist mit einer Abpflasterung versehen. Außerdem hat das Fenster nach innen und außen Abschrägungen.

2. Treppen aus Holz.

Allgemeines.

Die leichtesten und billigsten Treppen lassen sich aus Holz anfertigen. Letzteres besitzt neben einem geringen Gewicht eine verhältnismäßig große Festigkeit. Es läßt sich leicht bearbeiten und gestattet eine große Mannig-

faltigkeit in bezug auf die Formgebung und die Konstruktion. Andererseits sind jedoch die hölzernen Treppen nicht feuersicher. Die Feuergefährlichkeit läßt sich dadurch vermindern, daß die Unterseiten mit Schalung und Rohrputz versehen werden.

Bei hölzernen Treppen haben, wir zu unterscheiden:

a)    Die Trittstufe, aüf welche man den Fuß setzt, und

b)    Die Setzstufe (Futter-, Stoßstufe, Futterbrett), das ist die lotrechte Ausfüllung zwischen zwei Trittstufen.

Als Holzmaterial für die Stufen und Wangen eignet sich besonders das Kiefernholz. Für die Krümmlinge und die kurzen, gewundenen Treppenteile, ferner für die Trittstufen solcher Treppen, die oft und von vielen Personen begangen werden, ist das Eichenholz dem Kiefernholz vorzuziehen. Zur Herstellung der Geländer wird Birken-, Buchen-, Eichen-, Birn-, Pflaumenbaum-, Eschen-, Ahorn-, Nußbaum- und Mahagoniholz verwendet. Bei ganz untergeordneten Treppen wird auch für das Geländer Nadelholz benutzt.

Stufen, welche sich nicht aus Tritt- und Setzstufen zusammenfügen, vielmehr aus einem Stück, einem Holzblock bestehen, nennt man Blockstufen.

Den Stufen hölzerner Treppen wird ein Profil gegeben.

Die Trittstufen fertigt man aus 4—5 cm starken Bohlen an, während für die Setzstufen eine Stärke von 2,5 cm ausreichend ist.

Einige der gebräuchlichsten Profile sind in Fig. 151 dargestellt. Zu beachten ist, daß die Profilkanten bei a nicht allzu scharf werden dürfen, weil die Stufen dann leicht absplittern.

II

a *

fÜ

IP

fl

a_

mm

Wimm

III

¹

Der Steinbau (Der praktische Maurer) von Dr. C. A.⁻Menzel. Neunte Auflage, bearbeitet von Dr. F. Heinzerling. (Fulda und Leipzig, Verlag von J. J. Arnd.)

ijj

Fig. 151-

Fig. 152

Treppen in untergeordneten Räumen, namentlich Keller- und Bodentreppen, setzen sich zumeist nur aus Wangen und Trittstufen zusammen. Sie werden vielorts Leitertreppen genannt. Die Eingangsöffnung derartiger Treppen liegt zumeist zwischen/ 2 Balken der Deckenkonstruktion (Fig. 152). Das Treppenloch wird durch diese und zwei eingelegte Wechsel (a und b) gebildet. Bei dem Verlegen des Wechselsl b hat man darauf zu achten, daß unter demselben eine genügende Höhe von 2,50 m vorhanden ist, doch kann

als niedrigstes Maß 2,00 m angenommen werden. Die 5 —7 cm starken Wangen legen sich gegen den Wechsel a. Letzterer bildet mit dem auf ihm ruhenden Fußboden die Austrittsstufe.

Eine solche Treppe gestattet dem unter derselben Stehenden den Durchblick und ist gegen das Durchfallen von Schmutz nicht gesichert. Beide Übelstände lassen sich durch eine Bretterverschalung, welche an den Wangen festgenagelt wird, beseitigen. Zur Aufnahme der Trittstufen werden die Treppenwangen etwa 2 cm ausgelocht (ausgrundiert). Letztere springen oberhalb und unterhalb über die äußeren Kanten der Trittstufen etwa 4 cm über. Fig. 153 stellt ein Stück einer Treppenwange dar, welche für Tritt- und

Hi

Fig. 154.

Fig- 153-

Setzstufen ausgelocht ist. Beide werden also in die Treppenwangen eingeschoben oder eingestemmt, und man nennt derartig konstruierte Treppen eingelochte oder eingestemmte Treppen im Gegensatz zu den aufgesattelten Treppen, deren Stufen wie in Fig. 154 auf staffelförmig ausgeschnittenen Wangen ruhen.

Die Wangenbreite ad und b c in Fig. 153 wird durch den Überstand von mindestens 4 cm, den die Wange ober- und unterhalb der äußeren Kante der Trittstufen aufweist, bestimmt. Lim die Wangen der eingestemmten Treppen möglichst unverrückbar zu machen, verbindet man sie in Entfernungen von 1,50—2 m durch Zugstangen.

x\

Fig- r55.

Die Verbindung der Trittstufen mit den Setzstufen kann auf verschiedene Weise geschehen. Am zweckmäßigsten ist die Verbindung durch Nut und Feder, so daß die Trittstufe an ihrer Unterfläche eine Nut erhält, wie dies in Fig. 154 dargestellt ist. Die Trittstufe b ruht auf der Setzstufe und ist an

ihrem hinteren Ende durch Nagelung mit der folgenden Setzstufe verbunden. Nach Fig. 154 ist ferner angenommen worden, daß die Treppe unterhalb verschalt wird. Hierdurch wird es nötig, die unteren Seiten der Setzstufen nach der Steigungslinie abzuschrägen.

Werden die Trittstufen ohne Vernutung auf die Futterbretter gesetzt, so muß die Fuge zwischen Tritt- und Setzstufe durch eine unter der Profilierung anzubringende, etwa 2 cm dicke gekehlte Leiste verdeckt und dieselbe an die Trittstufe befestigt werden.

Fig. 155 zeigt in B und C andere Verbindungen zwischen Tritt- und Setzstufen.

Die Antrittsbreite ist in B durch m angegeben. Der Auftritt wird durch den mit Profil versehenen Überstand z vergrößert, x'y' ist das Maß von Oberkante, Trittstufe bis Unterkante der nächstfolgenden. Bei xy ist die Setzstufe anders eingenutet als bei x' y', denn es bleibt von der Nut der

'39

pp

Fig. 156.

Fig- 1 57-

Fig. 158.

Trittstufe bei x mehr Holz stehen als bei x'. Eine andere Anordnung zeigt C. Während bei B die Setzstufen sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite Federn haben, stehen erstere bei C noch nach unten über und sind mit Profilierung versehen. Die Anordnung bei B bedingt breitere Trittstufen. Die Befestigung der Setzstufen bei C findet durch Schrauben statt.

Bei auf gesattelten Treppen muß die Wange noch nach unten, schräg gemessen, 10 bis 15 cm Holz haben. Als Stärke genügen 5 bis 7 cm. Die Fuge zwischen der an der Treppenhaus wand liegenden Wange und der Wand selbst wird durch eine Sockelleiste, nach Art der Fußbodenleisten, verdeckt. Die Leiste selbst wird, den Stufen entsprechend, verkröpft. Die an der Vorderkante der Stufen angebrachte Profilierung wird an der Hirnseite herum gekröpft, oder man setzt eine Hirnleiste auf, wodurch das Anarbeiten des Profils an der Hirnseite der Auftrittsbohle vermieden wird.

An Stelle der breiten, staffelförmig auszuschneidenden Bohlen können die Stufenabsätze auch nach Fig. 156 als Knaggen mit Versatzung aufgenagelt werden. Unterhalb der Knaggen m muß die Flolzstärke o mindestens 15 cm betragen.

Figur 157 stellt den Grundriß einer geraden gebrochenen Treppe dar, deren Stufen in die Wangen eingelocht sind, welche sich gegen den Podestriegel A legen. Gegenüber diesem Riegel liegt zur Bildung des Podestes ein zweiter Riegel B. Um das Ausbiegen des Podestriegels A zu verhüten, ist in der Mitte desselben ein Stichbalken C eingezapft. An den Seitenwänden sind ferner die Stiche D angeordnet. Ferner ist zur Stütze des Geländers im

,!//

Fig. >59-

wo

Wendepunkt der Geländerpfosten p angebracht. Fig. 158 stellt einen Teil des Schnittes dar. Die Treppenwangen sind unmittelbar auf dem Podestriegel aufgeklaut. Zur Ausgleichung mit dem überstehenden Teil der Wangen wird oberhalb der Dielungsbretter' des Podestes an den Wänden entlang eine Leiste herumgeführt. Die Fußbodenbretter, welche parallel den Stufen laufen, finden in der Mitte eine Unterstützung durch den eingelegten Stich C. Die Unterseite der Treppe einschließlich des Podestes ist mit Putz auf Schalung versehen.

Fig. 160.

Bei besseren Treppen legt man nach Fig. 159 gegen den Podestriegel b noch eine Bohle c, welche unterhalb profiliert ist und an beiden Seiten ihr Auflager in den Wänden findet. Eine solche Bohle hat lediglich den Zweck, dekorativ zu wirken, ln Fig. 160 ist eine Teilzeichnung gegeben, aus welcher ersichtlich ist, daß die Fugen zwischen Tritt- und Setzstufen durch Kehlleisten verdeckt werden können. Die Figur

stellt in b den Durchschnitt durch die oben und unten gekehlte Wange a dar und weist auch darauf hin, daß die Treppe mit der Schalung f und mit Rohrputz versehen ist.

-----JP

Fig. 161.

Fig. 162.

Wird eine Treppe zweimal gebrochen, also nach Fig. 115 derart gestaltet, daß sich zwischen je zwei Armen ein quadratisches Podest bildet, so kann das letztere auf verschiedene Art unterstützt werden. Fig. 161 zeigt eine Unterstützung durch senkrechte Stiele (s). Dieselben reichen von Podest zu Podest und nehmen sowohl die Podestriegel wie auch die Wangen auf. Die Verbindung findet durch Einzapfung statt. In Fig. 162 ist die letztere an der inneren Ecke in größerem Maßstabe gezeichnet.

4-4

i 1 Jl Xi &

Xi IS

7*

c'~

--!r-

--A

§!

Fig. 163.

Fig. 163 stellt sich als eine freitragende Treppe dar. Die einzelnen, die Wangen bildenden Stücke sind so fest miteinander verbunden, daß die Treppe einer besonderen Unterstützung nicht bedarf. Die inneren Wangen sind an den Ecken ausgerundet. Die geraden Wangenstücke werden durch sogenannte Krümmlinge verbunden. Der Krümmling ist im Grundriß nach einem Viertelkreis gestaltet und wird zumeist so lang gemacht, daß er die Setzstufen der beiden ersten unterhalb des Podestes und der beiden ersten oberhalb des Podestes beginnenden Stufen umfaßt und bis auf die halbe

Breite der zweiten Trittstufe unterhalb und oberhalb des Podestes reicht. Es ergibt sich hiernach der Mittelpunkt c des Viertelkreises.

-----

-_y

'J'y \\

"Y Y

"li

1 YY-V

®v—

!/

16

// Ai/ y\U

r /a/ M

f.

\//

■c<

' Y/\

//

dM

<>

ly

Die Konstruktion der Kurven ist in Fig. 164B angegeben und bedarf folgender Erläuterung : Man teilt zunächst den inneren Viertelkreis des Krümmlings in 8 gleiche Teile. Von diesen erhält das Podest zwei Teile, während je einem Auftritt über und unter dem letzteren gleichfalls 2 Teile zufallen. Hierauf zieht man vom Kreismittelpunkt aus die Linip ca und verlängert dieselbe bis b, also bis dahin, wo sie die verlängerte Vorderseite der Futterstufe schneidet. Alsdann trägt man auf der letztbezeichneten Linie die Entfernung b a ab, so daß also b d = ba wird, errichtet ein Lot in a auf a b und ein solches in d auf d b und erhält im Schnittpunkt dieser beiden Linien (o) den Mittelpunkt des Kreisstückes, welches die Abrundung der Stufe bestimmt. Fig. 164D stellt die Projektion auf eine durch f und g gedachte Vertikalebene dar, während Fig. 164E die Projektion auf eine durch cg gedachte Vertikalebene veranschaulicht. Die Auffindung der Projektionen selbst ist mit Hilfe der darstellenden Geometrie leicht zu bewerkstelligen.

Fig. 164.

Die unterste Stufe einer derartigen Treppe ist wie bei allen Holztreppen eine volle Stufe (Blockstufe). Die Bildung des Podestes ist aus dem Grundriß ersichtlich. Der diagonal liegende Podestriegel hat seine Auflager im Mauerwerk (Fig. 163) und ist mit dem Krümmling durch Verzapfung verbunden. Die beiden Querriegel r und r' sind in den Podestriegel durch Brustzapfen eingelegt.

Die Gewähr für die Haltbarkeit liegt bei derartig freitragenden Treppen insbesondere in der festen Verbindung zwischen den geraden Wangenstücken und dem Krümmling. Nach Fig. 165 ist die Verbindung a durch einen Doppelzapfen und eine auf die Oberseite der Wange eingelassene, eiserne, durch Schrauben befestigte Schiene bewerkstelligt. Die Befestigung kann ferner durch einen schräg eingezogenen Schraubenbolzen nach Fig. 166 stattfinden.

Mitunter verbindet man die Konstruktionsteile auch durch Dübel und durch einen in den Wangenteilen liegenden Schraubenbolzen, wie dies in

Fig. 165.

WM

Fig. 166.

<m

Cd

»•*

Fig. 167.

Fig. 167 dargestellt ist. C bezeichnet die Ansicht, C₁ den Grundriß, xx die Dübel, y den Schraubenbolzen. Zum Anziehen der Muttern ist es notwendig, in die Wangen die quadratischen Löcher z z einzuschneiden. In letztere werden nach erfolgter Verschraubung passende Pflöcke eingesetzt.

rflfr

LF

Fig. 168.

Die Wandwangen und die inneren Wangen legen sich mit Klauen gegen einen Podestriegel, oder es wird der Übergang durch ein Kropfstück vermittelt, wie dies Fig. 168 darstellt. Vielfach läßt man auch die Wangen gegen einen zugleich als Geländerpfosten dienenden, auf den Podestbalken auf geschnittenen

jj

_r

Pfosten laufen. Fig. 169 zeigt eine derartige Anordnung. Die beiden letzten Figuren, sowie die später folgende Fig. 176 sind dem Handbuch der Architektur „Konstruktionen des inneren Ausbaues“ entlehnt.

7v

'1

Fig. 170.

mmmmm

Bill

7*/

fr

fl

—&■

-5-

16-

Fig. 169.

Fig. 171.

Ist bei Anlage einer gebrochenen Treppe der Raum zu beschränkt, um ein Podest anzuordnen, so muß die Treppe eine Windung erhalten. Treppen

is

74

L--

Fig. 172.

ul

V-l

<?

■a-

jT

-J

>/

,2

Fig- 173-

ohne Podest können aber nur in untergeordneten Räumen angeordnet werden.

Ein Beispiel für eine solche Anlage zeigt Fig. 170 im Grundriß. Hier treten an Stelle des Podestes B C neun Stufen. Das Podest bleibt in solchem

Falle wie in unserm Beispiel viereckig, oder es wird abgerundet. Die Einteilung der Stufen findet gewöhnlich auf dem mittleren Teilkreise D E F statt.

Freilich wird man hierdurch an der Außenseite eine bedeutende Stufenbreite erlangen, welche über das wünschenswerte Maß für den Auftritt hinausgeht, und man kann aus diesem Grunde den Teilkreis GHJ bis auf ²/3 der Stufenbreite vom Mittelpunkt aus hinaus verlegen. Die radial gezogenen Stufen haben aber nach dem Mittelpunkt hin eine verschwindend kleine Breite, selbst auch dann, wenn man eine hölzerne Spindel aufstellt und die Stufen in dieselbe einlegt. Die an der Mauer liegenden Wangen greifen mit Zinken ineinander.

Die Figuren 171, 172 und 173 stellen eine Treppe mit Spindel dar, welche durch die ganze Geschoßhöhe hindurch geht und auf der inneren Seite abgerundet ist. Die Wendelstufen werden in die Spindel eingestemmt, wie dies in größerem Maßstabe in Fig. 174 gezeichnet ist.

Die Verbindung der äußeren Wangenstücke in den Ecken findet durch Verzinkung statt. Aus diesem Grunde darf keine Setzstufe in die Ecke

Fig. 174.

„J

<c—

I!

ETJ

!?

i\

W\l A

jH

>Jvu

mH

d=

N-

Fig- VS-

Fig. 176.

hineingreifen, weil ein Einstemmen derselben an dieser Stelle die Verbindung der Wangen durch die Verzinkung allzusehr schwächen würde.

Der Geländerpfosten wird auf die Blockstufe nach Fig. 175 aufgeschraubt und durch ein Winkeleisen befestigt. Die Befestigung des Handlaufes mit dem Geländerpfosten kann durch Verzapfung bewirkt werden oder die Handläufe sind seitlich mittels eines Bolzens befestigt, wie dies in Fig. 176 dargestellt ist.

y/

.M

Fig. 177.

IO

\s

ZT

Bi

Fig. 177 zeigt Grundriß und Aufriß einer Wendeltreppe mit voller Spindel. Derartige Treppen lassen sich äußerst unbequem besteigen und werden daher nur als Boden- oder Kellertreppen angelegt. Die äußere Wange

0 5 JO 15 20 25

5»

75

Öl

Ft

CA

gl

ils

WM

um

;';Ä;

HM

i! Ü

HP

-y

Fig. 178.

wird durch eine geschlossene Kurve gebildet, während an Stelle der inneren Wange die volle Spindel tritt. Um den Durchmesser dieser Spindel zu bestimmen, halte man als Regel fest, daß jeder Auftritt an der Spindel noch 8 cm Breite behalten muß. Es muß demnach z. B. bei 10 Stufen in einer Windung für den Durchmesser der Spindel 25 cm gerechnet werden. Wenn sich die Umfassungen des Treppenraumes der äußeren Wange unmittelbar anschließen, so kann man letztere mit der Umfassungswand verankern oder sie durch Bankeisen in ihrer Lage sichern. Ist die Treppe nicht von Wänden umschlossen, so erhält die äußere Wange am zweckmäßigsten Stützen, auch müssen die einzelnen Wangenstücke durch Schienen und Bolzen miteinander verbunden werden.

Fig. 178 zeigt einen Teil einer auf gesattelten Treppe. Die äußerst anschauliche Zeichnung ist dem Wanderleyschen Lehrbuche entnommen. Die Setzstufen sind durch Vernuten mit den Trittstufen verbunden. Das Hirnholz ist mit kleinen Leisten bedeckt, wie dies Fig. 178B zeigt. Den Wangen ist ein reiches Profil gegeben. Die Unterseite des Podestes ist durch einen mit Kehlung versehenen Rahmen mit eingeschobener Füllung gebildet, dem erste-ren sind außerdem gekehlte Leisten angefügt. Oberhalb des Podestes und mit den Stufen gleichlaufend sind gekehlte Fußbodenleisten angebracht.

Fig. 179.

Da bei aufgesattelten Treppen die Trittstufen über die inneren Wangen übertreten, so läßt man an der Breitseite das Profil der Langseite herumlaufen. Dasselbe wird nach hinten zu verkröpft und läuft sich an der Wange tot. Da aber die Breitseite der Stufe das Hirnholz zeigt, und da es nicht ratsam ist, in dasselbe die Profilierung auszuarbeiten, so versieht man bei besseren Treppen die Breitseite der Stufen mit sogenannten Hirnleisten (a, b), verfährt also so, wie sie in Fig. 179 dargestellt ist.

Die Anordnung bei b, woselbst die Hirnleiste auf Gehrung angeschnitten ist, wird dem bei a angegebenen Verfahren vorgezogen. Die Hirnleiste hat aber gleichzeitig die wichtige Bestimmung, das Werfen der Trittstufe möglichst zu verhüten. Treppen in Prachtgebäuden erhalten mitunter Stufen, welche ringsumher mit Leisten aus Eichen- oder Mahagoniholz versehen und deren Oberflächen mit derselben Holzart furniert sind.

Massive Holztreppen, deren Stufen also als Blockstufen aus vollem Holz gearbeitet sind, werden äußerst selten angefertigt. Die einzelnen Stufen werden, analog der Konstruktion massiver Steintreppen, mit einem Ende in die Umfassungswände eingelegt, während sie mit Falz aufeinander gesetzt sind. Somit hat die unterste Stufe den Schub aller, einem Treppenarm zugehörigen Stufen aufzunehmen. Abgesehen von dem bedeutenden Holzverbrauch haben diese Treppen den Nachteil, daß ein Reißen und Werfen des Holzes schwerlich zu verhüten ist.

Den bisher angeführten Beispielen fügen wir noch eine Anordnung einer Wendeltreppe mit hohler Spindel bei, wie sie im Wanderleyschen Lehrbuch veröffentlicht ist.

Fig. 180 stellt den Grundriß dar. Die im Halbkreis gewendelten Stufen stehen hier mit geraden Läufen in Verbindung. Die Beleuchtung findet durch Oberlicht statt. B ist die sogenannte Durchsicht. Während die Stufen 1, 2, 3 und. 21, 22, 23 rechtwinklig zu den Treppenwangen stehen, sind die übrigen allmählich gezogen. Die Einteilung ist auf dem mittleren Teilkreise eine bei allen Stufen gleiche. Wie aus dem Grundriß und dem nach xy gezeichneten Schnitt (Fig. 181) ersicht-

55;'

po

'°T-

?iL.

To;

jw

'MT

IC

,b?_

Fig. 180.

tl

Ul

IMi

Li.

US

IM

k\

II

OH

iill 1

;.l

.....

c:

:JL

U_ÖL

mk

5» 71!

lieh ist, lehnt sich die Wange gegen einen im Mauerwerk befestigten Podestbalken, in welchem zur Bildung des Podestes kleinere Stichbalken eingezapft und an ihren entgegengesetzten Enden vermauert sind. Bei derartigen Treppen lassen sich auch mit Vorteil Podeste anbringen. Die in den vorstehenden Figuren dargestellte Treppe hat eine Höhe von 3,60 m. Die Breite derselben beträgt 1,40 m, das Maß des Auftritts ist 30 cm, dasjenige der Steigung 16,5 cm.

3. Treppen aus Eisen.

Die Feuersicherheit und Festigkeit des Eisens hat den Treppen aus diesem Material vielerorts Eingang verschafft. Mit Rücksicht auf den Zweck dieses Buches können wir uns mit den Treppen aus Eisen nicht in eingehender Weise befassen. Sie gehören dem Gebiete der Eisenkonstruktionen an und bedingen eingehende statische Berechnungen.

Cr*

V..:

r-

S>J

Fig. 182.

Fig. 183.

Im großen und ganzen sind sie den aufgesattelten Treppen nachgebildet. Die Wangen sind entweder aus Gußeisen gefertigt und haben dann einen T-förmig gestalteten Querschnitt, oder sie bestehen aus Schmiedeeisen und sind dann aus flachen Eisenschienen zusammengenietet. Da derartige Konstruktionsteile nach dem Gewicht bezahlt werden, so läßt man vielfach in den Wangen dreieckige Öffnungen, welche später mit einfachen oder reicheren Zinkgußornamenten geschlossen werden.

Die von den eisernen Wangen getragenen Stufen können entweder Blockstufen aus künstlichen oder natürlichen Steinen sein, oder man verwendet auf gesattelte hölzerne Bohlenbeläge. Für letztere Anordnung ist in Fig. 182 ein Beispiel gegeben, welches zugleich eine andere Gestaltung der Wange zeigt.

Bestehen die eisernen Treppen in allen Teilen aus Eisen, so werden sie vielfach nach Fig. 183 konstruiert. Hier sind für die Wangen doppelte schmiedeeiserne Flachschienen aa angeordnet. Dieselben umfassen die Geländerstiele bb, und es wird den Stufen durch die Hohlstücke c der nötige Halt gegeben.

Die Futterstufen werden entweder,. wie die Fig. zeigt, als Rahmstücke oder auch als durchbrochene Gußstücke gefertigt. Den Podesten der eisernen Treppen wird gleichfalls eine eiserne Unterstützung gegeben. Die geeignetste Grundrißform ist diejenige mit einer oder mehreren geraden Wangen, bei welchen Anordnungen die letzteren als Tragbalken auf treten, welche auch genietete Traversen sein können.

Bei gußeisernen Wendeltreppen bestehen die Wangen aus einzelnen Teilen, bei denen durch die Kopfenden die Spindel gebildet wird. Um allen Stufen einen gemeinsamen Halt zu geben, reiht man sie auf eine schmiedeeiserne Stange auf, welche an ihrem unteren Ende auf einem Werkstein gehörig befestigt und an ihrem oberen Ende entsprechend verankert ist. Derartige Wendeltreppen finden vorzugsweise als Turmtreppen und Nebentreppen Anwendung.

XX. Abschnitt.

Die Arbeiten des Zimmermanns.

I. Die einfachen Holzverbindungen.

Die einfachen Holzverbindungen teilen wir ein in:

a. Verlängerungen, b. Verknüpfungen.

a) Die Verlängerung der Hölzer

kann sich beziehen auf wagerecht liegende oder auf lotrecht stehende Hölzer. Im ersten Fall erreicht man dieselbe durch den Stoß oder durch die Blattung, während im zweiten Falle ein Pfropfen der Hölzer erforderlich wird. Man unterscheidet:

1.    den geraden Stoß (Fig. 184),

2.    den schrägen Stoß (Fig. 185).

Derartige Längenverbindungen setzen voraus, daß entweder die beiden Hölzer in ihrer ganzen Ausdehnung, wie z. B. bei den Schwellen der Fachwerksgebäude, unterstützt sind, oder daß sie unterhalb des Stoßes eine aufrecht stehende Stütze, also etwa einen Stiel oder einen Ständer haben. Bei

■H

Fig. 184.

Fig. 186.

Fig. 185.

Anordnung der beiden Stöße muß ferner vorausgesetzt werden, daß die Hölzer keiner nach ihrer Längenrichtung laufenden Zugkraft zu widerstehen haben. Ist dieser Fall vorhanden, so ist die Anbringung einer Klammer oder die einer eisernen Schiene unerläßlich. Fig. 186 zeigt einen geraden Stoß, über welchem eine Klammer angebracht ist. Wird die Spannung nach der Längenachse eine bedeutende, so werden Schienen über dem Stoß angebracht und die Hölzer durch Schraubenbolzen miteinander verbunden. Einesteils endigen die Schienen als Klammern, andernteils sind sie an den Enden auf-gebogen und durch eingeschlagene Klammern gesichert.

Andere Verbindungen mit eingesetzten Haken und Keilen werden seltener ausgeführt. Sie erfordern unnötigen Verbrauch an Zeit und Material und sind in neuerer Zeit durch die vielfache Anwendung des Eisens, also hier der Klammern und Schienen, von diesen fast gänzlich verdrängt worden. Möge hier an dieser Stelle erwähnt werden, daß nachfolgend nur diejenigen Verbindungen mitgeteilt werden, welche für die praktische Ausführung einen Wert haben.

Die Verlängerung der Hölzer findet ferner durch die Anblattung statt. Man unterscheidet:

1.    das gerade Blatt (Fig. 187),

2.    das schräg eingeschnittene Blatt (Fig. 188),

3.    das schräge Blatt (Fig. 189).

Bei allen drei Anblattungen sind die Längen- und, wo dies erforderlich ist, auch die Höhenmaße der Verbindungen angegeben. Die punktierten Linien in den Figuren bedeuten die Holznägel. Da bei einer Spannung

------2l------

<—-2-3-----y

Fig. 187.

Fig. 189.

beider Hölzer nach ihrer Längenrichtung bei den obigen Verbindungen nur die Holznägel Widerstand leisten können, so muß bei größerer Spannung eine andere Verbindung gewählt werden. Es kann dies geschehen:

4.    durch das Hakenblatt (Fig. 190),

5.    durch den schrägen Hakenkamm mit schrägem Stoß und Keil

(Fig. 191),

6.    durch das schräg eingeschnittene Hakenblatt (Fig. 192).

Fig. 190 zeigt eine Verbindung, welche weniger fest als die beiden

folgenden ist, denn während hier ein Abheben der Hölzer möglich ist, wird

Fig. 190.

Mg«

3-4

Fig. 191.

—\------>

Fig. 192.

dies in Fig. 191 und 192 verhindert. Außerdem werden die Verbindungen durch die eingetriebenen Keile (Fig. 191) unlöslich. Die Abschrägungen des schrägen Hakenkammes b stehen senkrecht zur Kammrichtung. Die Keile werden aus hartem Holz gefertigt und zur Verminderung der Reibung vor dem Eintreiben mit Speck bestrichen.

7. Das versteckte schräge Hakenblatt (Fig. 193) kommt verhältnismäßig selten vor. Die Anordnung ist aus der Zeichnung leicht ersichtlich.

Es bietet nur den Vorteil, daß die Verbindung auf der einen Seite als gerader Stoß erscheint.    ¹

Fig. 194.

Fig- 193-

Schließlich sei noch erwähnt:

8. das schwalbenschwanzförmige Blatt. Fig. 194 zeigt dasselbe in der Ansicht und über derselben im Grundriß.

Sollen aufrecht stehende Hölzer verlängert werden, so kommen die Pfropfungen zur Anwendung. Derartige Verlängerungen werden häufig bei einzurammenden Pfählen notwendig. Hierbei ist es vor allem notwendig, daß sich die Hölzer mit möglichst großen Flächen berühren.

Nach Fig. 195 sind die Hölzer stumpf aufeinander gesetzt. Verbunden werden dieselben durch einen etwa 30 cm langen eisernen Dorn, außerdem werden noch eiserne Bänder eingelassen. Eine andere Verbindung durch seitlich angebrachte Schienen veranschaulicht Fig. 196, während in Fig. 197 eine

:jj

' h

1!

BIS

Fig. 195.

Fig. 196.

Fig. 197.

Fig. 198.

Fig. 199.

solche mit Hilfe einer eisernen Muffe gegeben ist. Sehr wenig empfehlenswert ist eine Ausschneidung der Hölzer nach Fig. 198. Hölzer von quadratischem Querschnitt, welche nicht eingerammt werden sollen, verbindet man zweckmäßig nach Fig. 199 durch Anordnung des einfachen geraden Blattes und sichert dieselben durch Bolzen mit Schraubengewinden und Schraubenmuttern.

b) Die Verknüpfungen der Hölzer.

Die Verknüpfungen lassen sich einteilen in : 1. Überschneidungen, 2. Überblattungen, 3. Verzapfungen, 4. Versatzun<mn c Verkämmungen, 6. Aufklauungen, 7. Verzinkungen.

Überschneiden sich zwei Hölzer;, wie dies z. B. bei Schwellen der Fachwerkswände vorkommt:, so schneidet man beide Hölzer, ein jedes zur Hälfte, so aus, wie es Fig. 200 angibt. Hierbei ist aber vorausgesetzt, daß die in einer Ebene liegenden Hölzer auf allen Punkten unterstützt werden. Soll das eine Holz das andere tragen, so wird das zum Tragen bestimmte durch

’i

Fig. 200.

Fig. 201.

das Ausschneiden möglichst wenig geschwächt werden dürfen, und man schneidet in solchem Falle nur ¹/₃ des tragenden Holzes aus. Während in der Fig. 200 die beiden Hölzer rechtwinklig zueinander stehen, bilden die in Fig. 201 dargestellten 2 spitze und 2 stumpfe Winkel. Wir werden später, bei Beschreibung der Fachwerksgebäude, derartige Überschneidungen kennen lernen, aber auch die Nachteile einer solchen Konstruktion erfahren. Wie aus der abgehoben gedachten Seitenansicht eines der beiden Hölzer ersichtlich ist, findet die Ausschneidung zur Hälfte der Holzstärke statt. Andere Anordnungen, namentlich Überschneidungen mit Versatzung, sind wenig zweckentsprechend und werden, weil sie die Hölzer wesentlich mehr schwächen, sehr selten angewendet.

c) Die Überblattungen.

Die nächsten Figuren zeigen die sogenannten Überblattungen. Beider einfachen Überblattung (Fig. 202) wird jedes Holz zur Hälfte ausgeschnitten. Wenngleich durch eine genügende Last von oben das Abheben des äuf-

Fig. 203.

’i

Fig. 204.

Fig. 202.

geblatteten Teiles verhindert werden kann, so wird das letztere leicht einer Zugkraft folgen. Selbst der Holznagel wird einer solchen Kraft nur einen geringen Widerstand entgegensetzen. Etwas besser ist die in Fig. 203 ver-

anschaulichte Konstruktion, welche die Anordnung eines halben Schwalbenschwanzes zeigt. Da aber hier die Längsfasern des Blattes durchschnitten sind, so wird auch diese Verbindung einer nur geringen Zugkraft entgegenarbeiten können. Verstärkt wird die Verbindung durch einen Holznagel.

Die beiden hier angeführten Fälle setzen voraus, daß die Hölzer ein Auflager in ihrer ganzen Ausdehnung haben.

In Fig. 204 ist das mit dem Schwalbenschwanzblatt versehene Holz c nicht unterstützt, sondern liegt frei. Auch das andere Holzstück d ist im Kreuzungspunkt nicht unterstützt. In Rücksicht hierauf ist die schwalben-schwanzf örmige' Überblattung mit Brüstung angeordnet. Die Stärke des Blattes beträgt nur ¹J₃ der Holzstärke, so daß das Holzstück d ²/3 seiner Stärke behält. Damit aber das schwache Blatt nicht allein das eingeblattete Stück c zu halten hat, sind beide Hölzer um die Breite der Brüstung zur Hälfte ausgeschnitten.

Die nächsten Fig. 205 und 206 veranschaulichen die am meisten gebräuchlichen Ecküberblattungen.

Die Ecküberblattung mit geradem Schnitt (Fig. 205) ist zwar die einfachste, aber am wenigsten empfehlenswerte, weil das Zusammenhalten der Hölzer nur durch den Holznagel möglich ist. Eine äußerst zweckentsprechende

ym-

:*•

mm*

"x'Ü

Fig. 206.

Fig. 205.

Verbindung ist die Ecküberblattung mit schrägem Schnitt (Fig. 206), durch welche eine Trennung der beiden Hölzer unmöglich wird, wenn das obere Holzstück genügend belastet wird. Man wendet in der Praxis diese Verbindung mit Vorliebe bei Fachwerksschwellen an, wenn die Fache des Gebäudes ausgemauert werden sollen.

•2 3

Fig. 207.

Fig. 208.

Denselben Zweck erfüllt auch die hakenförmige Ecküberblattung (Fig. 207), denn sie verhindert durch die keilförmige Gestaltung des Hakens ein Ausweichen der Hölzer nach beiden Längsachsen.

Die kammförmige Ecküberblattung nach Fig. 208 ist der Form und der Wirkung nach der vorstehenden Verbindung ähnlich, steht derselben aber deshalb nach, weil der isoliert stehende Haken leichter abspringt.

Eine ähnliche Verbindung ist die sogenannte Anblattung. Denken wir uns, wie dies in Fig. 209 dargestellt ist, ein durch einen Ständer getragenes Holz. Beide Hölzer sollen eine unverrückbare Lage zueinander er-

\;

ffS

...

Fig. 209.

Fig. 210.

halten. Da das Dreieck eine unverschiebbare Figur ist, so ist auch hier der Dreiecksverband gewählt. Die Anblattung findet in derselben Weise statt, wie in Fig. 203 angegeben ist, nur mit dem Unterschied, daß die Lage der Hölzer zueinander keine rechtwinklige ist. Die Anblattung ist die einseitige, bei der das schrägliegende Holzstück schwalbenschwanzförmige Blätter erhält, welche gleich der Hälfte der Holzstärke angenommen sind. Außerdem wird die Verbindung durch Holznägel gesichert. Fig. 210 zeigt das abgehobene, schräg gerichtete Holz. Derartige, den Dreiecksverband bewerkstelligende Hölzer nennt man Kopfbänder.

d) Die Verzapfungen der Hölzer.

Fig. 211 A zeigt den einfachen Zapfen, wie er bei Fachwerksgebäu-den usw. fast ausschließlich zur Anwendung kommt. Als Zapfenhöhe nimmt

Fig. 212.

Fig. 211 A. Fig. 211 B.

man zumeist ¹/₃ der Stärke des Holzes an, welches mit dem Zapfenloch versehen wird, während die Stärke des Zapfens gleich J/₃ der Stärke des einzuzapfenden Holzes gemacht wird.

Gehen beide Hölzer nicht über den Kreuzungspunkt hinaus, so wendet man nach Fig. 211 B den geächselten Zapfen an. Seine Länge wird gewöhnlich ²/₃ der Holzstärke angenommen.

Bilden zwei Hölzer eine Ecke, wie dies bei den Sparren eines Daches vorkommt, so wendet man den sogenannten Scheerzapfen (Fig. 212) an. Seine Stärke ist gleich der Holzstärke. In der Zeichnung sind die beiden abgehobenen Sparrenstücke isometrisch dargestellt.

Die bisher gezeigten Verzapfungen werden abgebohrt, also die Verbindungen durch Holznägel möglichst gesichert. Das Bohrloch muß aber möglichst weit von der Oberfläche des Zapfens entfernt bleiben, damit vor dem Holznagel genügend viel Holz stehen bleibt.

Liegen beide Hölzer wagrecht, soll also z. B. ein Balkenholz in ein anderes Balkenholz hineingelegt werden, so ordnet man für solche Fälle die in den Fig. 213 A und 213 B dargestellten Verbindungen an. Bei der ersteren kommt der Brustzapfen zur Anwendung, bei der zweiten der Zapfen mit schräger Brust. Beide Verzapfungen sind gleichwertig, da bei beiden dem getragenen Holzstück im Auflagerpunkt die Hälfte der Holzstärke gelassen ist.

Fig. 213 C.

Fig. 213 A.

Fig. 213 B.

Der schräge Zapfen (Fig. 213 C) kommt da zur Anwendung, wo zwei Hölzer nicht rechtwinklig zueinander stehen. Wie aus der Zeichnung zu ersehen, ist der Zapfen auf der einen Seite lotrecht abgeschnitten, während er auf der anderen Seite die Richtung des schräg stehenden Holzes beibehält. Das wagerecht liegende Holz gibt durch die punktierten Linien das Zapfenloch an. Außerdem ist dasselbe bis an seine Unterkante durchbohrt, damit die Feuchtigkeit aus dem Zapfenloch eine Ableitung erhält. Eine derartige Anordnung ist nur da erforderlich, wo im Freien stehende Hölzer derart verbunden werden. Würde das während des Regens eindringende Wasser im Zapfenloch stehen bleiben, so würde ein allzu frühes Verfaulen des Zapfens eintreten.

e) Die Versatzungen

kommen da zur Anwendung, wo ein schräg stehendes Holz mit einem wagerecht liegenden verbunden werden soll.

Die einfache Versatzung (Fig. 214A) ist etwa ¹/₈ der Holzstärke tief, und das schräg liegende Verbandholz ist mit einem Zapfen versehen.

Halbiert man den durch beide Hölzer gebildeten stumpfen Winkel, so gibt die Halbierungslinie die Schräge des Versatzes an.

Einfacher, wenngleich weniger gut ist die Versatzung ohne Zapfen, wie solche in Fig. 214 B dargestellt ist. Freilich wird hierdurch das Abfaulen eines Zapfens verhindert, aber der den Versatz bildende Teil des

Fig. 214 B.

Fig. 214 A.

wagerecht liegenden Holzes kann leichter abspringen. Ferner ist auch ein Ausspringen des schräg stehenden Verbandholzes weit eher möglich. Es sei hier noch darauf hingewiesen, daß in der zuletzt beschriebenen Figur das letztere nur einseitig mit dem wagerecht liegenden Holze bündig liegt. Ein solcher Fall tritt, wie wir bei Beschreibung der Fachwerksgebäude sehen werden, in der Praxis sehr häufig auf.

iffliiiiaiiii

mmmgggm

fl MH

As-

Küiniiii

iBSHH

mm.......

llll'jilUiKi

li

lliülllP

L

big. 214 C.

Fig. 215 A.

Fig. 215 B.

Wird der Neigungswinkel der beiden Verbandhölzer ein sehr spitzer und hat das einzuzapfende Holz eine größere Stärke, so ordnet man die doppelte Versatzung an (Fig. 214C). Die Richtung des Versatzes wird auf dieselbe Weise (durch Halbierung des stumpfen Winkels), wie im Anschluß an Fig. 214 A beschrieben, gefunden. Die Tiefe des Versatzes beträgt ¹/₈ des wagerecht liegenden Verbandholzes. Eine derartige Verbindung kann durch Schraubenbolzen noch wesentlich verstärkt werden. Auch bei der Verbindung von Mauerwerk und Holz können nach den Fig. 215 A und 215 B Versatzungen Vorkommen. Die Figuren bedürfen keiner näheren Erklärung. Es sei nur darauf hingewiesen, daß es zweckmäßig ist, den Fuß des eingelegten Verbandholzes auf ein Winkeleisen zu setzen, wie dies in Fig. 215 B angegeben ist. In allen bisher beschriebenen Verbindungen liegen die Verbandstücke in einer Ebene. Liegen, wie nachfolgend zu-

sammengestellt, die Hölzer in verschiedenenEbenen, so findet dieVerbindung durch Verkämmen, Auf klauen oder Verzinken statt. Bei den Verkämmungen hat man zu unterscheiden:

a) Die Aufkämmungen, b) Die Unterkämmungen.

Erstere werden an der Oberfläche, letztere an der Unterfläche der Verbandhölzer angeordnet.

Fig. 216 zeigt eine leicht verständliche isometrische Ansicht der am meisten gebräuchlichen Verkämmungen. Gegeben sind:

1. Zwei untere Hölzer, von denen wir das vordere mit A, das hintere mit B bezeichnen wollen. Das Verbandholz A zeigt links den geraden Kamm, die beiden anderen sind schräge Kämme. Beim Verbandholz B ist rechts gleichfalls ein schräger Kamm angeordnet. Die übrigen sind gerade Kämme. Die drei rechtwinklig zu diesen Verbandstücken liegenden Hölzer zeigen an ihrer Oberfläche noch einige andere Verkämmungen: Rechts, an der Vorderkante, den sogenannten schrägen Haken, das mittlere Holz, das Blatt mit halbem Schwalbenschwanz, das andere Holz, das schwalbenschwanzförmige Blatt, den ganzen Schwalbenschwanz. In der Mitte der drei Hölzer sind, von rechts nach links gerechnet, angegeben: der schräge Haken, der Kreuzkamm, der gerade Kamm. Die Verkämmungen werden zumeist 2—3 cm tief gemacht, bei starken Hölzern auch wohl 4 cm.

fei

uv

Va

Fig. 216.

Denken wir uns zwei Hölzer, von denen ;das eine eine wagerechte Richtung der Längenachse hat, während die Längenachse des anderen in der lotrechten Ebene geneigt steht. Das geneigt liegende Holz legt sich in solchem Falle mit Hirnholz gegen das wagerecht liegende und erhält am Hirnende einen Einschnitt, den man eine Klaue nennt. Am häufigsten kommen die Aufklauungen, wie wir später sehen werden, bei den Sparren vor. In Fig. 217 legen sich zwei Sparren gegen einen Kehlsparren, sind also auf demselben aufgeklaut. In Fig. 218 bilden zwei Hölzer eine Stütze für ein horizontal liegendes Verbandholz.

Eine Klaue kann aber auch an jeder beliebigen anderen Stelle, wenigstens an der Unterfläche eines geneigt liegenden Verbandholzes, Vorkommen, welches sich wie in Fig. 219 auf ein wagerecht liegendes aufsetzt.

■-

ät

Hg

- -’J

IV

Fig. 217.

Fig. 218.

Fig. 219.

Die genannte Figur zeigt links einen Sparren, welcher durch eine freiliegende Fette getragen wird. Zur Bildung der Klaue ist der Sparren rechtwinklig ausgeschnitten. Der andere Fall zeigt das Auf klauen eines überstehenden Sparrens. In beiden Fällen werden die Hölzer durch Sparrennägel befestigt.

f) Die Verzinkungen

kommen zur Verbindung von Bauhölzern selten vor, werden aber häufig zur Zusammenfügung solcher Bretter und Bohlen angewendet, welche, sich unter einem rechten Winkel treffend, eine Ecke bilden. Fig. 220 zeigt eine derartige Anordnung. Wie ersichtlich, sind die Zinken schwalbenschwanzförmig.

'mmji

Fig. 220.

Fig. 221.

2. Die Verstärkung der Hölzer.

Die Verstärkung der Bauhölzer kann stattfinden:

a. durch die Verschränkung, h. durch die Verzahnung,

c. durch die Verdübelung.

Die Verbindung muß derart sein, daß die Hölzer eine solche Festigkeit erlangen, als beständen sie aus einem Stück. Würde man zwei Hölzer einfach aufeinanderlegen, so würden sie weder ein einheitliches Ganzes bilden, noch vor dem Abgleiten voneinander gesichert sein. Man versieht daher die Verbandhölzer mit Einschnitten, welche genau ineinander passen oder in welche man andere Holzstücke hineinbringen kann, und sichert die ersteren außerdem noch durch Schraubenbolzen. Fig. 221 veranschaulicht eine Verschränkung, wie sie bei lotrecht oder geneigt stehenden Hölzern zur An-

l#E

iS

Fig. 222.

,fl§.

SS

£')

Wendung gelangen kann. Hier greifen die parallel epipedisch ausgearbeiteten und rechteckig vorspringenden Zähne ineinander. Die Hölzer werden außerdem durch Schraubenbolzen gesichert. Im allgemeinen nimmt man als Länge der Zähne das 1¹/₂ bis 3 fache der Holzstärke an, während die Tiefe derselben — ¹/₈ bis ¹/1Q dieser Stärke gemacht wird.

ü

ii*

Sollen horizontal liegende Hölzer verstärkt werden, so kann dieses durch die Verzahnung stattfinden. Die Form der Zähne ist die eines dreiseitigen Prismas. Bei dem verzahnten Träger (Fig. 222 A) berührt sich das Hirnholz derselben direkt, und es werden daher besser Keile von hartem Holz eingetrieben (Fig. 222 B). Man bildet derartige Träger entweder aus 3 oder aus 5, seltener aus 7 Stücken. Gewöhnlich nimmt man für das untere Stück eine mittlere Höhe von ⁶/₁₀ der gesamten Höhe an und macht dasselbe an den Enden ⁴/₁₀ stark. Dementsprechend sind denn auch die p oberen Stücke angeordnet. Eine Trennung der Hölzer verhindert | man durch Schraubenbolzen, welche etwa bei jedem dritten oder vierten Zahn angebracht werden.

io>

Im allgemeinen kann man annehmen, daß ein verzahnter Träger ³/₄ so viel trägt, als wenn er aus einem Stück bei gleichen Abmessungen bestände. Die Höhe eines solchen Trägers macht man ¹/12 bis ⁴/₁₅ seiner freitragenden Länge, die Zahnlänge wird ⁸/₁₀ bis ¹⁰/ die Dicke derselben wird ¹/₁₀ der ganzen Balkenhöhe angenommen.

Fig. 223.

Um den Träger möglichst gegen das Durchbiegen zu sichern, sprengt man ihn ab, oder mit anderen Worten: man gibt ihm eine Stechung in der Mitte, so daß der ganze Balken eine flache Bogenform annimmt. Die Pfeilhöhe des Bogens beträgt ¹/₆₀ bis Yioo der Balkenlänge. Die Sprengung wird dadurch bewerkstelligt, daß man den Balken in der Mitte unterstützt und seine Enden herabpreßt. In der so angespannten Lage verbleibt der Balken so lange, bis die Schraubenbolzen eingebracht und gehörig

angezogen sind. Die beiden oberen Stücke stoßen in der Mitte mit Hirnholz zusammen. Um das Ineinanderdringen der Hirnhölzer zu verhüten, legt man zweckmäßig eine Blei- oder Zinkplatte zwischen dieselben.

Die Anwendung verzahnter Träger ist in neuerer Zeit eine verhältnismäßig geringe, weil man durch Anwendung von Eisen in den meisten Fällen besser zum Ziel gelangt.

Die verdübelten Träger (Fig. 223) sind weniger schwierig zu bearbeiten und werden auch infolgedessen viel häufiger angewendet. Ihre Tragfähigkeit ist etwa dieselbe wie die des verzahnten Trägers, also ³/₄ derjenigen eines vollen Balkens. Für die gesamte Höhe nimmt man ¹/₁₂ bis ¹/15 der freiliegenden Länge an. Auch diese Träger erhalten einen Stich, falls sie wagerecht liegen; sind sie indes geneigt, so fällt der Stich fort. Gewöhnlich besteht der verdübelte Träger aus drei Teilen, von denen die beiden oberen stumpf auf dem unteren liegen und durch Dübel oder Keile und Schraubenbolzen in ihrer Lage gesichert werden. Hierbei haben die Dübel einen rechteckigen, die Keile einen quadratischen Querschnitt. Die Höhe der Dübel beträgt gewöhnlich ¹/₁₀ der Trägerhöhe, während die Breite gleich der Hälfte des Trägers angenommen wird. Sowohl die Dübel als auch die Doppelkeile müssen aus hartem Holze gefertigt werden.

3. Die Holzwände.

Die Holzwände lassen sich in zwei Hauptklassen einteilen, nämlich in solche, die nur zum Teil aus Holz bestehen, wie z. B. die ausgemauerten Fachwerkswände, und in solche, die ganz aus Holz gefertigt sind. Zu den letzteren gehören die Bohlen- und Bretterwände und die Blockwände.

a) Die Fachwerkswände.

Die Anwendung dieser Wände ist eine sehr vielseitige, wenngleich wegen der Feuergefährlichkeit ihre Aufführung in Städten eine beschränkte ist. Sie treten sowohl als Außen-, wie als Innenwände auf. Fig. 224 zeigt einen Teil einer Frontwand im Grundriß und in der Ansicht. Die Schwelle a dient sowohl zum Tragen der Wand als auch zur Aufnahme der Stiele b und der Strebe d. Auf den Stielen ruht das Rähmchen e. Zur Einteilung der Fache dienen die Riegel c.

Die Schwelle ruht unmittelbar auf dem Mauerwerk, wie dies auch aus dem Schnitt (Fig. 225) ersichtlich ist. Ist ein durchgehendes Fundament nicht vorhanden, so muß die Schwelle derart unterstützt werden, daß ein Durchbiegen nicht eintreten kann. Die Breite der Schwelle ist abhängig von dem Querschnitt der Stiele, welche volles Auflager haben müssen. Vielfach macht man sie breiter und läßt die größere Breite nach innen überstehen, so daß hierdurch die Fußbodenbretter ein Auflager gewinnen und genagelt werden können. Die Höhe der Schwelle kann einige Zentimeter weniger betragen als die Stärke der Stiele.

Da die Schwelle einem senkrecht auf ihre Längenf asern wirkenden Druck widerstehen soll und unter den schädlichen Einwirkungen der Nässe leidet und am leichtesten verfault, so fertigt man sie am zweckmäßigsten aus hartem Holz an und wählt hierzu gewöhnlich das Eichenholz. Bei Schwellen, die aus stärkerem Holze geschnitten sind, hat man darauf zu achten, daß das Kernholz, also das festere Holz, nach unten zu liegen kommt. Es ist ferner gebräuchlich, das Mauerwerk mit einer Rollschicht, bestehend aus hochkantig gestellten Mauersteinen, abzudecken und erst auf diese die Schwelle zu verlegen. In Fig. 225 besteht das Fundamentmauerwerk aus Bruchsteinen, auf welchen eine Rollschicht ruht. Um die aufsteigende Feuch-

flf

iPppi

»BI

Fig. 225.

ff

Fig. 224.

tigkeit sowohl von der letzteren als auch namentlich von der Schwelle abzuhalten, ist oberhalb der Rollschicht eine Isolierung von Asphalt bzw. Zement angeordnet. Die Rollschicht liegt hier mit der Schwelle bündig, während das Fundament vorspringt, aber abgeschrägt oder mit anderen Worten „mit Abwässerung“ versehen ist, wodurch das sofortige Abfließen des Wassers ermöglicht wird. Vielfach läßt man auch die Rollschicht vorspringen und wässert dieselbe entweder mit Zement ab oder verwendet Steine, welche eine Abschrägung haben.

Die Schwelle wird mit dem Mauerwerk verankert.

Müssen die Schwellen gestoßen werden, so kommt der gerade Stoß, das gerade oder das schräge Blatt zur Anwendung. Der Stoß wird am passendsten unterhalb eines Stieles angeordnet.

Die Stiele (Pfosten, Säulen, Ständer) haben je nach ihrem Standort verschiedene Bezeichnungen. Wir unterscheiden:

Eckstiele, Fig. 224 f, welche die Gebäudeecken bilden;

Bundstiele, Fig. 224g, welche da anzubringen sind, wo eine Innenwand in eine Frontwand eingebunden werden soll;

Zwischenstiele, welche zwischen den Eck- und Bundstielen stehen. Zwischenstiele, die die Fenster- oder TüröfInungen begrenzen, nennt man Tür- bzw. Fensterpfosten.

Fig. 226.

- —Ti

Die Stiele werden in die Schwellen eingezapft und durch Flolznägel gesichert. Da durch das Anbringen der Riegel die Eck- und Bundstiele geschwächt werden, so macht man sie mitunter stärker als die Zwischenstiele. In solchem Falle muß man aber den Eckstiel nach Fig. 226 ausschneiden und auch bei den Bundstielen in entsprechender Weise verfahren. Für gewöhnliche Verhältnisse, bei einer Stieldicke von ¹²/₁₃ cm und einer gewöhnlichen Stockwerkshöhe macht man indes alle Stiele gleich stark.

Da eine aus Schwelle, Stielen, Rähm und Riegeln bestehende Wand sich leicht verschieben kann, weil die sie bildenden Hölzer nur Vierecke aufweisen, so müssen unverschiebliche Dreiecke gebildet werden. Es wird dies erreicht durch:

Die Streben (Sturm- oder Strebebänder), ln Fig. 224 ist die Strebe d in die Schwelle und in das Rähm eingezapft. Damit die Zapfenlöcher der Strebe und der Stiele nicht zu nahe aneinander kommen, läßt man zwischen Stiel und Strebe einen Zwischenraum von etwa 8 cm. Freilich werden durch diese Anordnung keine Dreiecke gebildet, aber es wird die Unverschiebbarkeit in ausreichender Weise hergestellt. An einigen Orten ist es gebräuchlich, Stiel und Schwelle durch die Strebe zu verbinden und hierdurch eine Dreiecksverbindung im wahren Sinne zu erlangen. Aber man ist im allgemeinen hiervon abgegangen und zwar einmal aus ästhetischen Gründen und dann auch, weil die in Fig. 224 angegebene Verstrebung sich nach jeder Richtung hin bewährt hat. Die Eckstrebe nach entgegengesetzter Richtung, also an der Ecke links von links nach rechts geneigt anzuordnen, ist nicht empfehlenswert, weil bei vortretenden Flölzern das Wasser durch die Strebe nach der Gebäudeecke hingeleitet wird.

Das Rähm ruht auf den Stielen und ist mit diesen verzapft. Zugleich aber nimmt es auch die Balken auf, welche auf demselben so verkämmt werden, wie wir dies im Anschluß an Fig. 216 kennen lernten. Soll ein Rähm gestoßen werden, so geschieht dies auf einem Stiel mit dem schrägen Hakenkamm. Da das Rähm als Träger für die Balken auftreten soll“, so muß es genügend stark sein, um so mehr, als es durch die wenigstens 2 cm tiefen Kämme stellenweise geschwächt wird. Während die Schwelle in allen Umfassungswänden angeordnet sein muß, liegt das Rähm nur über den Stielen der Vorder- und Hinterfront und schließt nur ausnahmsweise die Giebelwände ab. Hierdurch aber wird es notwendig, daß die Stiele der Giebelwand, welche in den Giebelbalken (Ortbalken) eingezapft werden, länger als die FTontwandstiele werden. So bildet denn der Giebelbalken zugleich das Rähm für die unteren und die Schwelle für die oberen Stiele.

Die Riegel verbinden die Stiele und Streben zu einem einheitlichen Ganzen, indem sie mit den Stielen und Streben verzapft werden. Gleichzeitig teilen sie die großen Felder in kleinere, schließen nach unten und oben die Fensteröffnungen ab und begrenzen die Türen nach oben. Das Anbringen

der Riegel nennt man die Verriegelung. Wird eine Stielhöhe in 3 Teile durch Riegel geteilt, so sagt man: Die Wand ist zweimal verriegelt. Dem hier Angeführten mögen folgende Hauptregeln angefügt werden: Die Entfernung der Stiele voneinander beträgt 1,0 m, höchstens 1,80 m. Die Strebe wird, wenn möglich, unter einem Winkel von 60 Grad an

geordnet.

Stehen zwischen den Stielen Streben, so können die ersteren bis auf

2,50 m voneinander entfernt sein.

Die Stärke der Stiele richtet sich nach der Ausmauerung. Da mitunter

die Stiele der Außenwände gegen dieselbe vortreten, so kann man im allgemeinen als Stielstärke 12 bis 14 cm annehmen. Im Innern werden die Stiele niemals stärker als ¹/₂ Stein gefertigt.

Die Riegel macht man gewöhnlich so stark wie die Stiele, ebenso stark werden auch die Streben gemacht.

ff

rrr~

Das Vortreten der Hölzer ist zwar sehr üblich, kann aber als eine gute Konstruktion nicht bezeichnet werden. Die Oberflächen der Riegel und der Schwelle, welche in den Ecken zumeist nicht abgefaßt werden, verhindern dort den regelrechten Abfluß des Wassers, wodurch die Fachwerksbauten keineswegs die Dauer haben, welche ältere Bauten, bei denen die Hölzer mit der Ausmauerung bündig liegen, aufweisen.

Fig. 227.

Wände von 2 bis 2,75 m Höhe werden zweimal, Wände von 3 bis

3,50 m Höhe dreimal und solche von 4 bis 5 m Höhe viermal verriegelt.

Fig. 227 stellt einen Teil einer Giebelansicht dar. Die Verstrebung ist hier eine andere, indem die beiden geneigt stehenden Hölzer sich überkreuzen. Eine solche Anordnung nennt man ein Andreaskreuz. Aus der Zeichnung ist auch ersichtlich, daß der Giebelbalken zugleich das Rähm für die untere und die Schwelle für den oben verriegelten Dachgiebel bildet. Die Hölzer sind hier abgefaßt, d. h. die scharfen Kanten sind gebrochen. Über das Ausmauern der Fache sielieSeite 40.

Wenn die Fachwand aus mehreren Geschossen besteht, so nennt man die zu den oberen Geschossen gehörigen Schwellen, welche ihr Auflager auf dem Balken der unteren Geschosse haben, Saum- oder Brustschwellen.

Innere Fach wände teilt man nach den jetzt bekannten Regeln ein und sichert sie durch Streben gegen das Verschieben. Eine besondere Beachtung verdient die innere Fachwand im Zusammenhänge mit Rauchrohren, welche im Fachwerksbau als einzelne Schornsteinkasten mit einer oder mehreren Röhren auftreten und den polizeilichen Bestimmungen gemäß vollständig von allem Holzwerk isoliert werden müssen. Näheres hierüber findet der Leser im Kapitel über die Feuerungsanlagen.

a) Die Hängewände.

Zu den inneren Wänden gehören auch die Hängewände. (Dieselben werden mitunter Sprengewände genannt.) Will man über einem größeren Raum kleinere Räume anlegen, so wird man gezwungen sein, die Scheide-

Mm

ri

Fig. 228.

wände auf die Balken zu setzen. Da aber diese Wände keine Unterstützung haben und den Balken über das zulässige Maß hinaus belasten würden, so muß man eine Konstruktion wählen, durch welche der Balken aufgehängt und hierdurch fähig wird, die Wand zu tragen.

i'

■■

ti

Fig. 229.

Fig. 230.

Nach Fig. 228 ist der Balken in der Mitte aufgehängt. Man nennt eine derartige Anordnung einen einfachen Bock. Derselbe besteht aus einer Mittelsäule, der sogenannten Hängesäule, welche durch 2 Streben gehalten wird. Letztere sind mit Versatz sowohl in den Balken als auch in die Hängesäule eingelegt. Die Verbindung des Balkens mit der Flängesäule findet mit Hilfe sogenannter Hängeeisen statt. Dieselben legen sich entweder nach Fig. 229 um den Balken und werden entweder 1 cm stark und

3 bis 5 cm breit gemacht, oder sie bestehen aus 3 Schienen, wie dies in Fig. 230 veranschaulicht ist. In beiden Fällen findet die Befestigung an der Flängesäule durch Nägel, Krampen und Schraubenbolzen statt. Die Anordnung nach Fig. 230 ist die bessere, weil die an den Seiten der Hängesäule angebrachten Schienen mit Schraubengewinden versehen sind, so daß ein späteres Nachschrauben ermöglicht wird. Die Anordnung des einfachen Bockes bei Hängewänden ist indes nur für geringere Zimmertiefen von 3 bis 4 m statthaft, weil bei größeren Wandlängen die Streben eine allzu geneigte Lage erhalten müßten. Ferner ist die Anlage von Türöffnungen nicht

»j

Hi

Pi

Fig.'231.

möglich. In der Praxis kommen aus diesen Gründen viel häufiger Hängewände nach Fig. 231 vor. Hier wird der Balken durch 2 Hängesäulen an 2 Stellen aufgehängt, auch gestattet diese Konstruktion, welche man einen doppelten Bock nennt, die Anlage einer Türöffnung in der Mitte der Wand. Den die Öffnung nach oben abschließenden Riegel nennt man den Spannriegel. Derselbe ist, wie aus der Zeichnung ersichtlich, gleich wie die Streben mit Versatzung in die Hängesäulen eingelegt.

Um den Hängewänden ein möglichst geringes Gewicht zu geben, bekleidet man sie entweder mit Brettern, die man berührt und putzt, oder man mauert die Fache mit möglichst leichten Steinen (Lochsteinen oder porösen Ziegeln) aus.

Mehrstöckige Fachwerksgebäude.

Bevor wir zur Beschreibung der übrigen Wände (der Bohlen-, Bretter-und Blockwände) übergehen, müssen wir noch einmal auf die Fachwände solcher Gebäude zurückkommen, welche hohe Eck- und Bundstiele erfordern. Hierhin gehören z. B.:, Säle, Turnhallen, Interimskirchen, Getreidespeicher usw. Für derartige Bauten wendet man am zweckmäßigsten als Hauptstiele Doppelpfosten an, wie solche in Fig. 232 dargestellt sind. Die Eckpfosten sind hier durch verschränkte Hölzer gebildet, welche durch Schraubenbolzen miteinander verbunden sind.

Die Bundstiele sind aus nebeneinandergestellten Stielen, durch welche,, wie dies auch bei dem Eckständer der Fall ist, die Balken durchgesteckt

sind. Die Doppelständer werden am besten mit dem Hinterholz auf das Fundament gesetzt, nachdem vorher eine Bleiplatte zur Abwehr der von unten

fuTf

iiL

v;

fl

Fig. 232.

aufsteigenden Feuchtigkeit untergelegt worden ist. Die Schwellen werden entweder durchgesteckt oder mit den Pfosten verzapft.

b) Die Bohlenwände.

Bohlenwände konstruiert man ebenso wie die Fachwerkswände. Es bleiben jedoch die Riegel und Streben fort. Wie Fig. 233 A bis C zeigt, werden die Stiele mit Nuten versehen, in welche die Bohlen eingeschoben werden. Letztere liegen also wagerecht. Die Figur zeigt Grundriß, Ansicht und Schnitt.

In Wohngebäuden kommen derartige Wände nur ausnahmsweise vor, wohl aber in Ställen, namentlich als Trennungswände in Schweineställen.

Bei Holzbauten, die nur für eine kürzere Zeitdauer errichtet werden, können Bohlenwände auch als Außenwände mit Tür- und Fensteröffnungen zur Ausführung gelangen. Die die Öffnungen abschließenden Riegel und die Schwellen werden, soweit sie vor der Bohlenausfüllung vorspringen, abgeschrägt, um eine sichere und schnelle Ableitung des Regenwassers zu

ermöglichen. Für derartige Wände versieht man die Bohlen mit Feder und Nut, dichtet außerdem die Fugen mit Werg und gibt der Wand nach außen

___

fl

saiBgailü

_    -    _ i

• Ir

■ ■■ :

mm

II:

I ®l! ffl r

- ~~1i i r

______j: ;

R wM

j;;

I »

-f

II

Fig. 233.

einen Teerüberzug. Hierbei ist zu beachten, daß die Hölzer und Bohlen vor dem Anstrich vollkommen ausgetrocknet sein müssen.

c) Die Bretterwände.

werden in Wohngebäuden da angeordnet, wo es darauf ankommt, möglichst dünne und leichte Wände herzustellen. Zum Tragen einer Last sind sie nicht geeignet und können daher nur als raumteilende Scheidewände benutzt werden.

■■

;

Hl

ii

Fig. 234.

In den meisten Fällen berohrt und putzt men dieselben, und man wird, falls ein Kalkbewurf in Aussicht genommen ist, insbesondere darauf zu

achten haben, daß die Bretter nicht breit, namentlich aber, daß sie voll- ‘ kommen trocken sind. Man verwendet, um das Sichwerfen der Bretter möglichst zu verhüten, solche von 13 bis höchstens 16 cm Breite und nagelt sie derart, daß zwischen je 2 Brettern ein Zwischenraum von etwa 0,3 cm verbleibt. Derartige Wände fertigt man aus einer doppelten Lage von Brettern an.

Fig. 234 zeigt eine doppelte Brettwand im Grundriß, in der Ansicht und im Schnitt. Die eine Brettlage steht senkrecht zu den Balken, während die aufgenagelten Bretter der zweiten Lage geneigt, am besten unter einem Winkel von 40⁰ stehen. Die Befestigung der lotrecht stehenden Bretter findet durch Annageln an oberhalb und unterhalb angebrachte Leisten statt. Etwaige Türöffnungen werden beim Aufnageln der Bretter ausgespart und, wie aus der Zeichnung ersichtlich, mit Bekleidungen versehen. Die Stärke der Bretter kann 3,5—4 cm betragen. Sind hohe und lange Wände auf diese Weise zu fertigen, so wählt man an Stelle der lotrecht stehenden Bretter Bohlen, wodurch allerdings die Anlage teurer wird.

Bretterwände kann man auch so konstruieren, daß man einen Rahmen von 6—8 cm starken Latten anfertigt, diesen ebenfalls durch Latten in Fache von etwa 1,50 qm Inhalt teilt und hierauf beiderseitig Bretter in der Richtung von 60—45 ⁰ annagelt.

Derartige Wände halten die kalte Außenluft besser ab und sind auch schalldichter.

d) Die Blockwände.

Die Blockwände kommen nur in holzreichen Gegenden, namentlich in der Schweiz, vor. Sie setzen sich aus wagerecht übereinander gelegten Hölzern zusammen. Hierbei werden die Auflagerflächen glatt bearbeitet, mitunter aber auch die übrigen Flächen.

iSm

■HÜM

AG'

—O-\X\//

KpUBS

Ä'-    :

Fig. 235.

Fig. 236.

Die Verbindung an den Ecken und da, wo innere Wände mit Außenwänden Zusammentreffen, kann stattfinden:

a) durch Überblatten, b) durch Verkämmen, c) durch Verzinken. Bei der Überblattung wird nach Fig. 235 aus jedem Holzstück an der Ecke die Hälfte aufgeschnitten. Außerdem werden je 2 übereinander liegende

Hölzer durch einen aus hartem Holz gefertigten Dorn verbunden. Da die Hirnenden dem Verfaulen leicht ausgesetzt sind, so werden die Ecken beiderseitig zweckmäßig mit aufrechtstehenden Brettern versehen.

Wird nach Fig. 236 eine Verkämmung angeordnet, so schneidet man jedes Holz um ¹/₄ der Stärke aus. Die dritte Anordnung, die sogenannte

Verzinkung, ist durch Fig. 237 veranschaulicht.

--

Während bei der Überblattung die Fugen zwischen den Hölzern in einer Ebene liegen, ist dies bei der Verkämmung und Verzinkung nicht der Fall.

F>

Fig. 237.

Werden in einer Block wand Fenster- oder Türöffnungen angelegt, so werden dieselben durch lotrecht stehende Stiele begrenzt, die unten in einer Schwelle, oben in ein den Sturz bildendes Holz mit Zapfen eingesetzt werden. Die Stiele erhalten eine Nut, in welche die wagerecht liegenden Hölzer der Wand mit einer Feder ein-greifen.

4. Die Balkenlagen.

Die Balkenlagen haben in erster Linie den Zweck, einen Raum nach oben abzuschließen und eine Decke zu bilden. Gleichzeitig sind sie dazu bestimmt, den Fußboden des nächsten Geschosses oder den des Dachbodens zu tragen. Wir unterscheiden:

1.    die Zwischenbalkenlagen oder Stockwerksbalkenlagen,

2.    die Dachbalkenlagen,

3.    die Kehlbalkenlagen,

4.    die Kellerbalkenlagen gewölbter Keller.

Bei der Anordnung der Balken hat man hauptsächlich ihre Lage zu beachten. Freilich läßt sich bei der Vielseitigkeit der Grundrißformen, bei der bald größeren, bald geringeren Abmessung der Räume keine Regel aufstellen, welche für alle Fälle maßgebend sein kann, aber man muß fest-halten, daß man die Balken, wenn irgend ausführbar, rechtwinklig zu den Fronten zu legen hat. Da jeder dritte oder vierte Balken einen Maueranker erhält, so wird eine Verankerung der beiden Fronten ermöglicht, falls die Balken eine zu diesen Wänden rechtwinklige Lage haben.

Wir haben ferner zu berücksichtigen: die Stärke der Balken, ihre Entfernung voneinander, ihre freiliegende Länge und das Auflager der Balkenköpfe und deren Verankerung. Bevor wir die hierauf bezüglichen Hauptregeln und Bestimmungen betrachten, wollen wir aber die Bezeichnungen der Balken kennen lernen.

Fig. 238 gibt uns eine Zeichnung für eine Zwischenbalkenlage über einem einfachen Grundriß.

Die Balken liegen hier rechtwinklig zu den Frontwänden und werden einmal gestützt durch die Mittelwand, in welcher an zwei Stellen Rauchrohren angelegt sind. Der dargestellte Gebäudeteil ist durch Scheidewände

in 6 Teile geteilt. Der Raum, in welchem der Buchstabe g angebracht ist, soll zur Aufnahme der Treppe dienen. Je nach ihrer Lage und ihrem Zweck haben die Balken in unserer Zeichnung folgende Benennungen:

............1

It

Ti

mm

Fig. 238.

a)    Durchgehende Balken (Hauptbalken), das sind ganze Balken, die ihre Endauflager auf den beiden Fronten haben.

b)    Halbe Balken, welche auf der Mittelwand gestoßen werden, außerdem aber durch Klammern oder Schienen miteinander verbunden werden. (Siehe die in Fig. 186 gegebene Verbindung.)

c)    Wandbalken. Ein solcher Balken liegt zum Teil auf einer mit ihm parallel laufenden Wand. Diese Anordnung darf aber nur dann getroffen werden, wenn die ihn auf nehmende Wand nicht höher geführt wird, also „liegen bleibt“.

d)    Streichbalken liegen links und rechts von einer Wand, welche höher geführt wird. Sie sind notwendig, damit sowohl die Schalungsbretter der Decke als auch die Fußbodenbretter an ihren Enden einen Halt bekommen und genagelt werden können. Streichbalken macht man mindestens halb so breit als durchgehende Balken und nennt sie deswegen auch Halb-holzbalken.

Bei Fachwerkswänden werden die Streichbalken überflüssig, weil auf die Wand ein Wandbalken gelegt wird, welcher zugleich das Rähm für die untere und die Schwelle für die obere Wand bildet. Damit aber ein Nageln der Deckenschalung und des Fußbodens ermöglicht werden kann, muß der Wandbalken (auf jeder Seite der Wand 5 cm übertretend) 10 cm breiter als dieselbe sein.

e)    Ort- oder Giebelbalken werden in massiven Gebäuden, falls sie nicht die Hölzer des Dachverbandes zu tragen haben, so wie die Streichbalken behandelt, sind also zumeist Halbholzbalken.

f)    Ausgewechselte Balken (Stichbalken) sind solche Balken, welche mit einem oder auch mit beiden Enden in querliegenden Hölzern, den Wechseln, liegen. Sie werden notwendig bei Rauchrohr-Auswechslungen und Treppenanlagen. Die querliegenden Hölzer heißen, wie erwähnt:

g) Wechsel. Liegen dieselben an Rauchrohren, so nennt man sie Röhrenwechsel, liegen sie in einem Treppenhause Hinsichtlich der Röhrenwechsel und deren Entfernung von den Rauchrohren bestehen bestimmte baupolizeiliche Vorschriften, welche im Abschnitt über die Feuerungsanlagen aufgeführt sind.

Treppen Wechsel.

Die beiden durchgehenden Balken links und rechts von den zwei in der Wand ausgesparten Röhren sind bei o, um die nötige Entfernung von denselben zu erlangen, ausgeschnitten. Man würde solche Balken ausgeschnittene Balken nennen. Die einzelnen Teile des ausgewechselten Balkens nennt man Stichbalken. Sie liegen entweder, wie dies Fig. 238 angibt, mit einem Ende auf der Mauer und sind mit dem anderen in einen Wechsel eingelegt, oder sie werden an beiden Enden von Wechseln aufgenommen.

f) Gratbalken treten bei abgewalmten Dächern in der Dachbalkenlage auf. Sie liegen in diagonaler Richtung und nehmen die zu den beiden Wänden rechtwinklig zu legenden Balken (Stichbalken) auf, wie dies in Fig: 239 dargestellt ist. Näheres über Kehlstichbalken, Gratkehlstichbalken und Gratkehlbalken lernen wir bei dem Bau der Dächer kennen.

§ü

MH

Fig. 240.

Fig. 239.

g) Mauerlatten. Dieselben liegen unterhalb der Balken (Fig. 239). Letztere werden auf dieselben auf gekämmt. Zu den Mauerlatten verwendet man nur schwache Hölzer von höchstens ¹³/₁₃ cm Stärke. Ihr Hauptzweck ist der, auf der sogenannten „Zulage“, also auf dem Werkplatz, die Lage der Balken genau festzustellen. Bei Zwischenbalkenlagen werden in neuerer Zeit die Mauerlatten fast überall fortgelassen. Man legt die Balken auf die Mauer, die sogenannte „Gleiche“, oder man legt sie auf Brettstücke oder eichene Klötze. Ganz verwerflich ist es, Mauerlatten zwischen gleich starke Wände einzulegen, sie also dreiseitig einzumauern und an einer Seite mit Rohrputz zu versehen. Bei einer solchen Konstruktionsweise wird jede Mauerlatte nach kurzer Zeit der Fäulnis anheimfallen. Liegen, wie dies bei der Dachbalkenlage fast stets der Fall ist, die Mauerlatten auf Mauerabsätzen, und kommen sie nur mit ihrer Unterfläche mit der Mauer in Berührung, so ist

deren Anordnung berechtigt. Bei öffentlichen Gebäuden ersetzt man in neuerer Zeit selbst auch in solchem Falle die Mauerlatten durch kleine eiserne Träger, auf welche die Balken aufgekämmt werden.

Zur Einteilung der Balken müssen genaue Zeichnungen vorhanden sein, insbesondere müssen auch die Rauchrohren an richtiger Stelle eingetragen sein. Im allgemeinen hält man daran fest, die Balken nach der Tiefe des Gebäudes zu verlegen. Nur dann, wenn die Räume so tief sind, daß sie eine außergewöhnliche Balkenstärke notwendig machen würden, ändert man die Richtung, falls man hierdurch kürzere Balken erhalten kann. Über 6,0 m gehe man nicht gern hinaus, weil sonst entweder Unterzüge oder Balken bedeutender Stärke erforderlich sein würden.

Mögen hier diesen allgemeinen Bezeichnungen und Bemerkungen zunächst die Hauptregeln folgen:

Die Entfernung der Balken voneinander in Wohngebäuden beträgt von Mitte Balken bis Mitte Balken gerechnet 0,80 bis höchstens 1,10 m. In Gebäuden, in welchen die Fußböden stark belastet werden, also in Speichern, Magazinen usw., nimmt man als weiteste Entfernung 0,80 m an.

Jeder dritte oder vierte Balken muß ein durchgehender, also ein ganzer Balken sein. Er dient zur Verankerung der Fronten und wird mit Ankern versehen. Hierbei ist zu beachten, daß derartige Balken, die man auch Ankerbalken nennt, stets auf vollem Mauerwerke, also niemals auf Türoder Fensterbögen liegen sollen. Diese Bestimmung bezieht sich aber nur auf die Außenmauern. In Mittelmauern kann sehr wohl unterhalb eines Ankerbalkens eine Türöffnung liegen.

Die Form der Balkenanker, falls diese ihrem Zwecke entsprechen sollen, muß so sein, wie dies durch die Fig. 240 veranschaulicht ist. Der Anker besteht aus einer Schiene von Flacheisen, welche, wie aus der Grundrißzeichnung ersichtlich, mit einer Öse versehen ist. Durch diese Öse wird ein sogenannter Splint hindurchgesteckt. Die Schiene wird seitlich an den Balken durch Nägel und durch eine Krampe befestigt und an ihrem Ende auf gebogen, hat eine Länge von 1 —1,25 m, eine Stärke von 1 cm und eine Breite von 4—5 cm. Der Splint ist 0,80—1,0 m lang, 2 cm stark und; 4 cm breit. In den meisten Fällen liegt derselbe im Mauerwerk. Soll der Splint außen sichtbar sein, so gibt man ihm häufig eine S-förmige Gestalt oder auch die Form eines Andreaskreuzes, oder er wird bei sehr starken Verankerungen durch eine eiserne Platte oder Scheibe ersetzt. In solchem Falle hat der Anker ein Schraubengewinde, so daß die Platte oder die Scheibe mit dem Anker verschraubt werden kann.

Fig. 240 zeigt die Seitenansicht und darunter stehend die Aufsicht.

Die Stärke der Balken richtet sich nach ihrer freitragenden Länge unter Berücksichtigung der Last, welche die Balkendecke zu tragen hat. Bei besonderen Belastungen, wie solche in Speichern und in Gebäuden Vorkommen, die zur Ablagerung vollgewichtiger Gegenstände bestimmt sind, muß zur Ermittelung der Balkenstärke eine statische Berechnung angefertigt werden. In Wohngebäuden kann allgemein nach folgender Zimmermannsregel verfahren werden:

Man legt für die Balkenstärke zu 16 cm soviel mal 2 cm hinzu, als der Balken Meter freiliegt und nimmt dann die Balkenbreite 4—5 cm geringer an.

Es würde somit für eine 5 m freie Länge zu rechnen sein:

16 cm -f 5 X 2 cm — 26 für die Balkenstärke und 21—22 cm für die Balkenbreite.

Im Anschluß an diese Regel möge hier noch eine Konstruktion gegeben werden, durch welche es möglich ist, Balken von ²¹/₂₄ cm etwa 7,5 m frei-

Fig. 241.

tragend zu verlegen. Wie Fig. 241 zeigt, sind zwischen die Balken Spreng-hölzer eingebracht und die Balken durch einen Zuganker miteinander verbunden, der auf jedem Balken mit einem starken Nagel befestigt wird.

Derartige Sprenghölzer werden in Entfernungen von etwa 2,0 m eingebracht und sind etwa ¹⁰/₁₀ cm stark oder werden durch starke Staken ersetzt. In letzterem Falle nennt man sie Kreuzstaken. Wählt man eine derartige Anordnung, so legt man die Balken nicht weiter als 0,90 m voneinander entfernt.

'XI

lii

Fig. 242.

Das Einmauern der Balkenköpfe muß so geschehen, daß dieselben mit einer Luftschicht umgeben sind. Nur dann kann der eingemauerte Teil vor einem nur allzu schleunigen Verfaulen geschützt werden. Andere Mittel

zur Konservierung der Balkenköpfe, namentlich das Einhüllen derselben in Lehm oder das Bestreichen mit Teer, sind gänzlich zu verwerfen, weil sie das Faulen des FLolzes nach innen um so schneller befördern. Die den Balkenkopf umgebende Isolierung von etwa 2 bis 3 cm gestattet ein Entweichen der im Holze befindlichen Feuchtigkeit. Fig. 24.2 zeigt die Anordnung einer Balkenlage für ein Gebäude mit stumpfem Winkel, welches nach der Giebelseite hin abgewalmt werden soll. Es muß in solchem Falle darauf Bedacht genommen werden, daß in ein und denselben Hauptbalken oder Wechsel möglichst wenig Stichbalken gelegt werden, weil durch die Zapfenlöcher eine Verminderung der Tragfähigkeit eintritt.

a) Die Bildung der Holzdecken.

Bevor bei einer Balkenlage die Fußboden- und Deckenverschalungsbretter angebracht werden, erhalten die Balkenfache eine Ausfüllung. Nachdem die Balken etwa in der Mitte ihrer Höhe mit dreieckigen Nuten versehen sind (nachdem sie gefalzt sind), treibt man Schalen oder Schwarten in die Balken ein, wie dies aus Fig. 243 ersichtlich ist. Diese Schalen bestehen aus gespaltenem Klobenholz und heißen in vielen Gegenden Staken, weshalb man auch wohl sagt, die Balkenfache werden mit Staken aus Klobenholz versehen. Durch das mit Hilfe eines Beiles bewirkte gewaltsame Eintreiben der zugespitzten Stakhölzer wird die Balkenlage zu einem einheitlichen Ganzen gestaltet. Die Staken werden mit Strohlehm (a) übertragen und der bis Oberkante Balken noch verbleibende Raum wird mit trockenem Sande oder Lehm ausgefüllt. Vielfach verwendet man auch trockenen Bauschutt zur Ausfüllung. Es ist hiervon entschieden abzuraten, weil sich in demselben nicht selten Keime finden, die zur Schwammbildung Veranlassung geben.

11

Fig. 243.

as

Fig. 244.

Weniger gut und auch kostspieliger ist die Anordnung nach Fig. 244. Hier werden an die Balken Latten genagelt und auf diese die Einschubbretter verlegt. Im übrigen ist das Verfahren des Ausfüllens so, wie vorher beschrieben. Bei Balken von geringer Breite ist das xAmnageln der Latten vorzuziehen, weil die Balkenhölzer durch die zur Aufnahme der Stakung bestimmten Nuten geschwächt werden.

Die beiden vorstehend beschriebenen Anordnungen nennt man Zwischendecken (Einschubdecken).

Die Deckenschalung (c) besteht aus rauhen, gesäumten, 2 bis 2,5 cm starken Brettern. Diese müssen vollkommen trocken und möglichst schmal sein. Breitere Bretter werden der Länge nach gespalten und sämtliche Schalungsbretter überhaupt so genagelt, daß zwischen denselben kleine Zwischenräume verbleiben. Bei Beachtung der angegebenen Regeln hat das durch die Feuchtigkeit des Putzmörtels auftretende Quellen der Bretter keinen nachteiligen Einfluß auf den Deckenputz. Mit Bezug auf die Ausfüllung zwischen den Balken haben wir ferner zu unterscheiden:

Den ganzen Windelboden, Fig. 245. Zur Herstellung desselben werden die Balken mit dreieckigen Nuten versehen, welche zur Aufnahme der mit Strohlehm umwickelten Stakhölzer dienen. Der Raum unterhalb der

USUS

Fig. 245.

Staken wird mit Lehm ausgeglichen (ausgeklebt). Oberhalb derselben findet eine Ausfüllung mit Lehm bis Oberkante Balken statt. Anwendung für Stallgebäude auf dem Lande.

Den halben Windelboden, Fig. 246. Die Anfertigung desselben ist der des ganzen Windelbodens gleich. Die zum Einlegen der Stakhölzer bestimmten Falze werden jedoch 8 bis 10 cm unter der Balkenoberkante an-

Wäm

Fig. 246.

gebracht. Unterhalb der Stakhölzer kann eine Brettverschalung angebracht werden. Auch der halbe Windelboden ist nur für Wirtschaftsgebäude oder untergeordnete Räume empfehlenswert.

Durch den halben und ganzen Windelboden wird zugleich die Decke gebildet. Während in Wohngebäuden in denStädten fast ausnahmslos die Decken, falls überhaupt ein Mörtelüberzug gewählt wird, nach Fig. 247 E gebildet

__

lmsssssm

W/Z/sZ/ZZZZ/Z//,

__

ms

V/////A

J.M

i 00 Sy,i J.

Fig. 247.

werden, kann man für einfachere Gebäude auf dem Lande auch nach Fig. 247ABC und D verfahren. Mit Bezug auf die Anordnung bei A wird auf den Abschnitt über Putzarbeiten Seite 47 verwiesen. Nach Anordnung A sind die Bretter gefalzt. Sie können auch, wie in der Teilzeichnung dargestellt ist, mit Rundstäbchen versehen werden, wodurch die Decke ein gefälligeres Ansehen erhält. Die Anordnung B zeigt eine doppelte Brettlage. Die Bretter sind hier, wie auch bei C, gesäumt, bei C auch mit Leisten versehen, welche die Fugen decken. Es ist hierbei zu beachten, daß eine Leiste stets nur auf einem Brett genagelt werden darf, weil sonst zufolge der Bewegung der Bretter die Leisten reißen würden. Die in D gegebene Konstruktion zeigt eine sogenannte Stülpdecke.

Fig. 248.

Derartige Stülpdecken werden auch mitunter zwischen die Balken eingebracht (Fig. 248). Sollen Balken und Stülpdecke von unten sichtbar bleiben und sind Mittel für eine elegantere Ausführung vorhanden, so müssen die Bretter gleich breit angenommen und deren sichtbare Flächen müssen behobelt werden. Die die untere Lage bildenden Bretter werden ferner an beiden Seiten gekehlt. Die oberen Bretter legen sich entweder auf die unteren ohne Falzung nach Fig. 249 auf, oder sie überschieben sich mit Feder und Nut nach Fig. 250.

Bei derartiger Ausstattung sind auch die von unten sichtbaren Balkenflächen behobelt und mit Abfassungen oder Profilierungen versehen. Andere Anordnungen, die keiner näheren Erläuterungen bedürfen, geben die Figuren 251 A und B.

mm

... ---.. C

Fig. 249-

Fig. 250.

Den vorbeschriebenen Anordnungen ähnlich sind die Kassettendecken. Sie weisen nicht nur Vertiefungen zwischen den einzelnen Balken, sondern auch solche in den Balkenfeldern selbst auf. jede derartige Vertiefung heißt

Fig. 251 A

mm

Kassette. Die Form kann eine quadratische oder rechteckige sein. Die Balken und Querbalken (Querhölzer, Riegel) werden entweder behobelt und profiliert oder mit Brettern bekleidet. Die einzelnen Felder werden mit mehr oder weniger reich profilierten Leisten umrahmt, auf denen die von unten

sichtbare Zwischendecke aufliegt (Fig. 252). Auf letztere werden nach entgegengesetzter Richtung die Einschubbretter gelegt, die Fugen derselben durch Leisten gedichtet, und dann erst wird die Füllmasse aufgebracht.

WM

Fig. 25 iB.

IMj

II

■■

am

Fig. 252.

JJL

JUL

\sr

ff

ff

111

ji

mm

HP

Fig- 253.

In dem Promnitzschen Werke „Der Holzbau“ sind zwei Kassettendecken über Räume von größerer Weite dargestellt und wie folgt beschrieben: Sind

über einen derartigen Raum verzahnte oder verdübelte Träger gespannt, so genügt es, wenn dieselben sich in Entfernungen von 4 bis 4,20 m wiederholen. Es können dann nach Fig. 253 über die Hauptbalken c Querbalken d gestreckt werden und zwischen letztere wiederum die Riegel e, welche parallel den Hauptbalken sind, während zur Umrahmung der Kassetten längs der Hauptbalken noch die Dielen g gelegt werden.

Bei sehr bedeutenden Spannweiten oder bei großer Belastung der Balkenlage, schon für eine Spannweite von 10 und 12,5 m, wird es in seltenen Fällen den Verhältnissen angepaßt sein, Balken von solcher Höhe zu konstruieren, daß man sie, als Träger des Zwischengebälks, bis auf 3,75 m Abstand voneinander verlegen kann.

IIS

laUii

i -

■■

_____

Fig- 254.

Man wird in solchem Falle vielmehr die künstlich zusammengesetzten Balken wie bei jeder andern Balkenlage mit 1 bis höchstens 1,25 m Zwischenraum verlegen müssen und kann dann die Decke selbst als Kassettendecke oder als gerohrte und geputzte Schaldecke darstellen. Meistens wird bei so großen Sälen eine reich ausgestattete Decke verlangt und sind zu deren Ausführung schwere Stuckverzierungen erforderlich; soll hierbei auch noch der Fußboden des darüber liegenden Raumes großen Belastungen oder gar Erschütterungen (wie bei Tanzsälen) ausgesetzt werden, so sind besondere Vorkehrungen erforderlich, damit eine Durchbiegung oder Erschütterung nicht auf die Decke des unteren Raumes übertragen wird. Dies geschieht, indem man nach Fig. 254 zwei gesonderte Balkenlagen neben- und übereinander anordnet, von denen die eine, höher liegende, den Fußboden des oberen Raumes, die andere, tiefer liegende, die Decke des unteren Raumes trägt. Der Unterschied in der Höhenlage beider Decken muß jedenfalls so groß sein, daß über der unteren Balkenlage und zwischen den Balken der oberen noch die Zwischendecke Platz findet, ohne daß dieselbe bei eintretender Erschütterung die unteren Balken berühren kann.

b) Die Fußböden.

Bezüglich der Fußböden unterscheidet man:

Den rauhen Fußboden. Derselbe wird aus 2,5 bis 3 cm starken Brettern gefertigt, deren Oberflächen nicht behobelt sind. Ausnahmsweise kommen auch wohl Bohlen vor, wenn der Fußboden, wie z. B. in Magazinen, stark belastet werden soll, oder wenn er einer größeren Abnutzung ausgesetzt ist. Er wird für untergeordnete Räume, besonders auch als Dachfußboden, benutzt.

Den gehobelten Fußboden wählt man für bessere Räume. Die gehobelten Bretter sind 2¹/₂ bis 4 cm stark.

Den gestrichenen Fußboden, bei welchem die Bretter stumpf Zusammenstößen und auf beiden aneinander stoßenden Seiten glatt behobelt werden.

r 1.

Fig. 255.

Fig. 256.

Den gespundeten Fußboden. Hier ist, wie die Fig. 255 zeigt, jedes Brett mit Feder und Nut versehen. Derartige Fußböden ordnet man namentlich für bewohnbare Räume an. In neuerer Zeit werden die gespundenen Fußböden zumeist mit verdeckter Nagelung versehen, d. h. die Bretter werden in den Federn genagelt.

Fig. 257.

Den gefalzten Fußboden (Fig. 256). Derselbe ist weniger gut als der gespundete, wird aber bei schwachen Brettern von etwa 2,5 cm Stärke in Anwendung gebracht.

Den gefederten Fußboden (Fig. 257). Bei dieser Konstruktion sind alle Bretter mit Nuten versehen, in welche die sogenannten Federn hineinpassen. Diese Anordnung hat den Vorteil, daß die Bretter ihr Deckmaß behalten und nicht wie bei den gespundeten und gefalzten Fußböden um ein gewisses Maß in- oder übereinander geschoben werden.

Den sogenannten Wiener Fußboden (Fig. 258). Wie die Figur zeigt, liegen die einzelnen, etwa 12 cm breiten Bretter unter einem Winkel von 45 °. Derartige Fußböden werden nur gefalzt und bedingen ein näheres Aneinanderrücken der Balken, weil sich die Bretter weiter frei tragen müssen, als wenn sie rechtwinklig zu den Balken lägen. Um die schrägliegenden Bretter an den zu den Balken rechtwinklig stehenden Wänden nageln zu können, müssen zwischen die Balken kleine Wechsel aus Bohlstücken eingelegt werden. Da die Richtung der Bretter beliebig verändert werden kann, so wird hierdurch die Herstellung eines gemusterten Fußbodens ermöglicht.

Den Patentfußboden (Fig. 259). Die Bretter dieses Fußbodens werden zusammengeleimt und zwar werden schon in der Werkstatt gewöhnlich drei Bretter zu einer Tafel vereinigt, wohingegen eine Nagelung nicht stattfindet. Die einzelnen Tafeln werden mit Hilfe einer schwalbenschwanzförmigen Feder auf die Leiste m auf geschoben, welche in eine Nut mit Feder in die an den Balken angenagelte Leiste 1 eingreift. Auch die einzelnen Tafeln werden miteinander verleimt. In den meisten Fällen ordnet man als

Abschluß an den Wänden Friesstreifen an, welche nach stattgehabtem Nachtrocknen der Fußbodenbretter durch breitere ersetzt werden. Bei derartigen

' "I

Ai

JS

y ///aT:

Fig. 258.

Fußböden muß aber vor allem das Waschen und Scheuern vermieden werden, weil Leim durch Nässe löslich ist, und man gibt aus diesem Grunde dem Patentfußboden am zweckmäßigsten einen Ölfarbenanstrich oder bohnt denselben.

Fig. 259.

Den Parkett-Fußboden. Derselbe wird aus verleimten quadratischen Tafeln hergestellt. Dieselben werden 2000 bis 4000 Quadratzentimeter groß angefertigt. Jede Tafel hat an allen Seiten Nuten, so daß zwei aneinander stoßende Tafeln mit Federn verbunden werden können.

Fig. 260 veranschaulicht einen Schnitt durch die Tafeln. Als Unterlage dient ein sogenannter Blindboden, welcher, aus rauhen oder gehobelten Brettern bestehend, entweder auf die Balken genagelt oder in Balkenfalze oder endlich auf seitlich an die Balken angebrachte Latten bündig mit der Balken-

PS

mmmmm

Hü

w/mm.

Fig. 260.

Oberkante verlegt wird. Die beiden letzten Anordnungen werden dann notwendig, wenn in nebeneinander liegenden Zimmern das eine mit gewöhnlichem Fußboden, das andere mit Parkettafeln versehen werden soll. Auf eine sorgsame Verlegung des Blindbodens kommt sehr viel an. Namentlich ist darauf zu achten, daß die Blindbodenbretter genau wagerecht liegen, auch vollkommen trocken sind, weil sie sich sonst werfen und auch die Parkettafeln in Mitleidenschaft ziehen.

Die Tafeln selbst sind entweder massiv ohne Furniere aus Eichenholz oder aus gutem Kiefernholze gefertigt, welches mit dünnen Platten feinerer

Holzarten belegt ist. Durch die Furniere und unter Benutzung verschiedener Holzarten lassen sich die reichsten Muster hersteilen. Die Befestigung der Tafeln findet durch Nägel oder durch Schrauben statt. An den Wänden werden die Tafeln durch 13 bis 15 cm breite Friesstreifeneingerahmt, welche gleichfalls furniert und gemustert sein können. Schließlich sei noch erwähnt, daß derartige Fußböden ebenso wie die Patentböden stets gehöhnt werden müssen. Es geschieht dieses mit einem Gemisch von geschmolzenem Wachs und einem Farbstoff.

Fig. 261 gibt ein Beispiel für einen reicher gemusterten Parkettfuß

boden.

is

ft

aut

_L

all

SP

'';i

1,1 •

üSfc

Fig. 262.

■'r

V

ii'¹

_|| !i d 11» ÄS

Fig. 261.

c) Die Fußboden- oder Scheuerleisten.

Da alle Fußbodenbretter so verlegt werden sollen, daß zwischen dem Hirnholz der Bretter und der Mauer ein kleiner Luftraum verbleibt, so muß die Fuge an der Wand durch eine Leiste verdeckt werden. Es ist dies auch weiterhin aus ästhetischen Gründen wünschenswert. Für untergeordnete Räume genügt eine 3 cm hohe und 3 cm starke abgefaßte oder gekehlte Leiste. Bei reicheren Ausstattungen werden die Leisten 3 bis 4 cm stark und 8 bis 16 cm hoch angefertigt. Leisten von geringer Höhe, wie eine solche in Fig. 262 dargestellt ist, können durch Nägel mit den Fußbodenbrettern verbunden werden.

Für höhere Leisten sind entweder sogenannte Holzpflöcke, die in die Fugen des Mauerwerks eingetrieben werden, oder besser kleine 3 cm hohe und breite, nach hinten schwalbenschwanzförmig sich erweiternde Holzklötzchen (Dübel) erforderlich, die in Entfernungen von etwa 1 m eingemauert werden. Der Wandputz wird entweder auf die nach hinten abgeschrägte Leiste aufgesetzt (durch Nachputzen des vorher fertiggestellten Wandputzes), oder er hört etwa 4 cm von der Oberkante der Balken auf, und die Leiste

wird vor den Putz gelegt und mit Nägeln befestigt. Auch in solchem Falle wird ein Ausgleichen und teil weises Nachputzen überall an den Stellen stattfinden müssen, wo die Fußbodenleiste sich an die Putzfläche nicht genau anlehnt.

d) Hilfskonstruktionen für weitgespannte Decken.

Promnitz gibt in seinem Werke „Der Holzbau“ eine Anzahl vortrefflicher Konstruktionen für weitgespannte Decken an, von denen die wichtigsten hier eingeschaltet sein mögen.

Fig. 263.

j|P

Fig. 264.

Beträgt die lichte Weite eines Raumes etwa 7,5 m, so läßt sich durch Überkragungen der oberen Mauersteinschichten nach Fig. 263 jene Weite bis auf etwa 7,0 m einschränken. Eine noch bessere Konstruktion wird dadurch erzielt, daß man nach Fig. 264 an den Wänden entlang Unterzüge legt und diese durch Konsolen aus Werkstein unterstützt.

flü

Fig. 265.

iß

Fig. 266.

Sind Räume von noch größerer Spannweite zu überdecken, so bringt man in der Mitte der Balken, wie dies Fig. 265 angibt, einen Unterzug an oder legt einen hölzernen Träger über die Balken, (Überzug), an welchen

jeder einzelne Balken nach Fig. 266 durch einen Schraubenbolzen angehängt wird. Durch diese Hilfskonstruktionen lassen sich Räume bis zu 9,5'm Weite überdecken.    '

II

Ll

Fig. 267.

Die Stärke der Unterzüge oder Träger muß nach der freien Länge derselben und der Belastung berechnet werden. Unterzüge von ²⁸/₃₁ cm Stärke dürfen höchstens eine Länge von 5,60 m haben. Bei größeren Längen müssen die Unterzüge unterstützt werden. Die Unterzugsständer sind bei schwerer Belastung und bei nicht außergewöhnlichen Stärken in Entfernungen von 3 bis 4 m anzuordnen. Wiederholen sich derartige quadratische hölzerne Ständer in mehreren Stockwerken übereinander, so dürfen sie nicht auf die Unterzüge gestellt werden, es darf also nicht Hirnholz auf Langholz treffen, einmal, weil das Langholz nicht unerheblich schwindet und dann auch, weil das Hirnholz sich in das letztere eindrücken und somit sehr bald eine Höhenveränderung herbeiführen würde. In dem in Rede stehenden Falle muß vielmehr Hirnholz auf Hirnholz gestellt werden. Die zweckentsprechendste Anordnung zeigt Fig. 267. Hier sind die Unterzugsständer verdoppelt (durch Verschränkung oder durch Verdübelung und Verbolzung erreichbar) und der Unterzug wird vom Ständer umfaßt.

|h

Fig. 268.

Jede Stütze benachteiligt aber mehr oder weniger die volle Ausnutzung des Raumes, und es ist deshalb zweckmäßig, dieselben in möglichst großen Entfernungen voneinander aufzustellen. Um dem Unterzug selbst hinsichtlich seiner freitragenden Länge das rechte Maß zu erhalten, können Kopf-bänder oder Sattelhölzer angeordnet werden. Letztere sind, wie dies in Fig. 268 dargestellt ist, wagerecht liegende Holzstücke, welche zwischen dem Ständer und dem Unterzug eingelegt werden und mit letzterem verzahnt oder verdübelt und verbolzt werden, so daß man den Unterzug auf die Länge des Sattelholzes als fast unterstützt ansehen kann. Sattelhölzer, die durch Kopfbänder unterstützt werden, können nach jeder Seite hin eine

Länge von 2,0 m erhalten, während die Ständer 7,5 bis 7,8 m voneinander entfernt stehen dürfen.

Vielfach werden auch an Stelle der hölzernen Ständer eiserne gewählt. Fig. 269 veranschaulicht einen solchen Fall. Die Figur weist darauf hin, wie sich eiserne Säulen in verschiedenen Stockwerken zusammensetzen

I

Hilft' 1

'mm

mf-.

es

■j

äH

%___

“Hü

'r

Rn

Wm

ilAx

-'S

Fig. 269.

"if

I

ill

müssen. Da die untere Säule durch den darüberliegenden Unterzug hindurch verlängert werden muß, so muß zwischen dem Kapitäl und dem Unterzug ein Sattel eingeschoben werden, welcher dem letzteren ein ausreichendes Auflager bietet.

e) Die Sprenge- und Hängewerke.

Wird die Last eines Überzugs, Trägers, welcher von unten nicht gestützt ist, auf die Umfassungswände übertragen, so kann man entweder eine Absteifung von unten anbringen und erhält ein Sprengewerk, oder man kann mit Hilfe schräggestellter Streben den betreffenden Träger an einem oder mehreren Punkten aufhängen, wodurch man ein Hängewerk konstruiert, oder endlich: man kann beide 'Methoden, wie dies bei größeren Spannweiten vorkommt, vereinigen. Es ersteht hierdurch ein Sprenge- und Hängewerk.

Die Sprengewerke.

Das einfachste Sprengewerk besteht nach Fig. 270 aus einem wagerechten und an beiden Enden unterstützten Träger, dem Hauptbalken, welcher durch zwei sich in der Mitte treffende Streben unterstützt wird. Vorteilhafter ist die in Fig. 271 dargestellte Anordnung.

Hier stehen die Streben nicht unmittelbar mit dem Hauptbalken in Verbindung, sondern greifen mit einer Klaue in einen Unterzug. Letzterer muß

in Entfernungen von 3 bis 4 m unterstützt werden. Ein derartiges Spreng-werk kann eine Spannweite von 7,5 bis 9 m haben.

Wird die Spannweite größer, so kann man nach Fig. 272 die beiden Streben so legen, daß sie nicht in der Mitte Zusammentreffen, wodurch eine

TH

ib

Fig. 270.

Unterstützung in 2, von der Mitte gleich weit entfernten Punkten stattfindet. Die Streben sind mit Versatzung in den Balken eingelegt und durch Schraubenbolzen in ihrer Lage gesichert. Eine viel bessere Konstruktion durch An-

Fig. 271.

bringung eines Spannriegels zwischen den Streben veranschaulicht Fig. 273. Der Spannriegel ist mit dem Hauptbalken durch Dübel verbunden und außerdem noch durch Schraubenbolzen befestigt. Um eine Trennung des Hirn-

in.

Fig. 272.

holzes der Streben und des Spannriegels zu ermöglichen, ist hier auf die Anbringung eines sogenannten eisernen Schuhes Rücksicht genommen. Die bisher gezeigten Konstruktionen veranschaulichen den einfachen Sprengbock. Legt man in jedem der durch die Streben und den Balken gebildeten Dreiecke noch eine zweite Strebe ein, so wird hierdurch ein doppelter Sprengbock konstruiert, den man über lichte Räume von 11 bis 12 m anordnen kann. Fig. 274 zeigt einen doppelten Sprengbock bei Anwendung zweier übereinander liegender Spannriegel, welche durch Schraubenbolzen mit dem Balken fest verbunden sind. Um ein Ausbiegen der Streben zu verhindern, werden dieselben mit dem Balken durch Doppel-

gSl

j --

Fig. 273.

zangen verbunden. Letztere sind in unserem Beispiel rechtwinklig zu den Streben gestellt, können aber auch eine lotrechte Lage haben. Durch den zwischen den Streben und den Spannriegeln entstehenden stumpf en Stoß der Verbandhölzer wird der von denselben gebildete Winkel halbiert. Bei Anordnungen einer genügenden Anzahl übereinander gelegter Streben kann

■um

Fig. 274.

man Weiten von 25 bis 30 m überdecken. Die Befestigung der Streben im Mauerwerk kann in verschiedener Weise bewirkt werden. Verwerflich ist das Einlegen derselben mit stumpfer Mauerversatzung. Wendet man eine Schwelle an, in welche die Streben mit Zapfen eingelegt werden können, so

mm.

Fig. 275.

Fig. 276.

legt man dieselbe auf einen Mauerabsatz, so daß sie also frei zu liegen kommt. Besser ist indes die Anordnung eines mit einem Zapfenloch versehenen Werksteines. Da sich indes in dem Zapfenloch leicht Wasser ansam-

mein kann, so empfiehlt es sich mehr noch, die Strebe entweder mittelst eines eisernen Schuhes in das Werkstück einzubringen oder dasselbe nach Fig. 275 zu gestalten. Zwischen Werkstein und Holz sollte man stets eine Bleiplatte verlegen, um das Holz vor dem Eindringen der Feuchtigkeit zu schützen. Auch die Anbringung einer gußeisernen Platte nach Fig. 276 ist zweckdienlich. Die Verbindung der Platte mit dem Mauerwerk wird durch Dübel bewerkstelligt.

11

§§

Üf vir

Fig. 278.

Fig. 277.

Empfehlenswert ist ferner die Anbringung eines Klappstieles (Klebpfosten), in welchen die Strebe mit Versatzung eingreift (Fig. 277).

Die Hängewerke.

Stellt man nach Fig. 278 auf einem an beiden Enden unterstützten Balken über den Auflagern 2 Streben auf, welche in einen in der Mitte des Balkens stehenden Stiel greifen, so unterstützt man den Stiel, und es wird seine eigene Last, sowie das Gewicht aller an den Stiel angehängter Lasten durch die Streben auf die Balkenenden, somit auch auf die Widerlager über-

Fig. 279.

tragen. Wird das Ende des Stieles durch ein Hängeeisen fest mit dem Balken verbunden, so ist auch dieser als sicher aufgehängt zu betrachten, und man erhält den einfachen Hängebbck. In demselben treten auf : Der Hauptbalken (Haupttramen, Hängewerksträger), die beidenHängestreben und die Hängesäule (Hängestiel). Die zulässige Spannweite für den einfachen Bock beträgt 7,5 bis 9 m.

Ist die Spannweite größer, etwa bis zu 12,0 m, so muß man den Balken an 2 Stellen aufhängen. Es geschieht dieses nach Fig. 279 durch den dop-

pelten Hängebock. Derselbe besteht aus zwei Hängesäulen, zwischen welche ein Spannriegel eingelegt ist, und aus zwei Hängestreben.

Hängewerke von größerer Spannweite lassen sich nach Fig. 280 durch Verbindung dreier einfacher Hängeböcke oder nach Fig. 281 durch Verbindung eines einfachen Hängebocks mit einem doppelten konstruieren.

Fig. 280.

Fig. 281.

Im allgemeinen muß man bei der Anordnung der Hängewerke auf je 4 bis 5 m der freitragenden Länge einen Unterstützungspunkt annehmen.

Die Hänge- und Sprengewerke.

In den Hänge- und Sprengewerken sind die den Auflagern zunächst liegenden Teile des Hauptbalkens durch Streben abgesprengt, während der mittlere Teil durch ein Hängewerk getragen wird, die ersteren haben in dem bereits durch Sprengestreben unterstützten Teil des Balkens ihren Fußpunkt.

Fig. 282.

Fig. 283.

Es sind hier also die Konstruktionen des Hänge- und des Sprengewerkes vereinigt. Derartige Anordnungen kommen zumeist nur bei Brückenbauten vor, also da, wo bei sehr bedeutender Spannweite unterhalb des Hauptbalkens die Höhe nicht gewonnen werden kann, die für die Konstruktion eines Sprengewerkes erforderlich wäre. Die Fig. 282 und 283 zeigen derartige kombinierte Anordnungen.

Mit Bezug auf die Einzelverbindungen sei bemerkt, daß Text und Figuren auszugsweise dem Promnitzschen Werke entlehnt sind.

Bei der Verbindung der Hängesäule mit dem Hauptbalken ist die Art der Belastung des Hängewerks in erster Linie entscheidend. Häufig dient dasselbe lediglich dazu, das Dach, zu tragen, so daß also die Dachkonstruktion von unten sichtbar bleibt, wobei es zugleich darauf ankommt, alle Teile der

>

V......r

Fig. 284.

Fig. 285.

Verbindung möglichst zierlich herzustellen. In solchem Falle ist es am geeignetsten, die Hängesäulen zu verdoppeln, so daß sie den Balken nach Fig. 284 umfassen. Der nach unten vorstehende Teil der Hängesäule wird als Hängezapfen ausgebildet. Die Teile der doppelten Hängesäulen werden über und unter dem Balken durch Schraubenbolzen verbunden. Kommt es

Fig. 286.

weniger auf eine zierliche Behandlung an, so schneidet man nach Fig. 285 die Hängesäule 18 bis 24 cm unter dem Balken ab, wodurch das erforderliche Holz zum Durchziehen eines Schraubenbolzens gewonnen wird. Die Hängesäule kann auch nach Fig. 286 in ein Hängeeisen gelegt werden, welches durch Schraubenbolzen an der Hängesäule befestigt wird.

Ist die Hängesäule nicht verdoppelt, so wird der Balken an dieselbe vermittelst eines Hängeeisens angehängt, welches etwa 1 cm stark und 4 bis 5 cm breit ist. Dasselbe kann nach Fig. 287 den Balken und die Hängesäule umgreifen und ist durch Krampen und Nägel, sowie durch 2 Bolzen befestigt. Bei dem Balken ist es notwendig, an der von dem Hängeeisen

• umfaßten Stelle die Kanten zu brechen, da das Eisen, wenn es scharf umgebrochen wird, leicht brüchig wird. Da sich beim Eintrocknen der Hölzer der Balken nach Verlauf weniger Jahre senken würde, so ist es gut, das Hängeeisen so einzurichten, daß ein Nachschrauben ermöglicht wird. Diese

iS

Bpil ■.

IS

(5=55

Fig. 287.

Fig. 288.

Anordnung erfüllt das Hängeeisen nach Fig. 287 nicht. Man konstruiert dasselbe daher besser aus 3 Schienen nach Fig. 288, von denen die beiden lotrechtstehenden am unteren Ende ein Schraubengewinde erhalten, so daß die dritte von der Unterseite her angeschraubt werden kann.

Soll ein Hängewerk eine Balkenlage tragen, so können verschiedene Anordnungen getroffen werden. Liegen die Balken rechtwinklig zum Hauptbalken, so können dieselben, wie die Fig. 287 zeigte, durch Schraubenbolzen

||

KP

b.

Fig. 289.

Fig. 290.

an den Hauptbalken angehängt oder auch über denselben gelegt werden. Sollen die Balken dem Hängebalken parallel laufen, so muß ein Längenträger angebracht werden, der von dem Hauptbalken getragen wird und die Balken selbst aufnimmt. Am einfachsten ist es, nach Fig. 289 diesen Träger neben die Hängesäule zu legen und die der Balkenlage zugehörigen Balken durch Schraubenbolzen an den Träger anzuhängen. Durch eine Verschalung unter oder zwischen den Balken wird die unsymmetrische Lage des Trägers verdeckt. Soll der Träger vor der Balkenlage hervortreten, so muß er lotrecht unter der Hängesäule liegen. Die Verbindung erfolgt durch ein aus drei Schienen bestehendes Hängeeisen, welches zugleich den Unterzug trägt. Dasselbe wird entweder so angeordnet, daß es nach Fig. 290 den, Unterzug umfaßt und durch den Hängeträger gebohrt wird, oder daß es

nach Fig. 291 den letzteren umfaßt und durch den Unterzug durchgebohrt wird. Genau entsprechend ist die Verbindung, wenn der Unterzug über dem Hängeträger und zwar lotrecht unter die Hängesäule gelegt werden soll.

Fig. 291.

WM

In jedem Fall muß zwischen der Unterkante der Hängesäule und Oberkante des zunächst darunter liegenden Langholzes ein Zwischenraum von 2 bis 3 cm verbleiben. Es wird hierdurch einerseits ein Nachschrauben des

J»

’W

ai

Fig. 293.

Fig. 292.

Hängewerkes ermöglicht, andrerseits verhindert diese Anordnung, daß bei eintretenden kleinen Senkungen der Hauptbalken durch die Hängesäule belastet wird und sich durchbiegt.

rV

i-j

Fig. 294.

_/

Fig. 295.

Fig. 292 zeigt eine Konstruktion, bei welcher die Hängesäule verdoppelt ist, den Hauptbalken aber nicht umfaßt. Letzterer liegt in 2 Hängeeisen. An

Stelle der beiden unter dem Hauptbalken liegenden Schienen kann auch eine mit 4 Löchern versehene Glasplatte Verwendung finden.

Die Verbindung des Balkens mit den Hängestreben kann durch den schrägen Zapfen mit einfacher oder doppelter Versatzung (siehe Fig. 214 Ae) geschehen. Beide Hölzer werden zumeist nach Fig. 293 noch durch einen oder mehrere Schraubenbolzen in ihrer Lage gesichert.

Ist der Trägerbalken nicht stark genug, um dem auf ihn wirkenden Druck Widerstand zu leisten, so verstärkt man nach Fig. 294 denselben durch ein Sattelholz, das entweder mit dem Balken nur durch Schraubenbolzen verbunden oder nach Fig. 295 verdübelt ist. An Stelle der Verdübelung kann auch eine Verzahnung angeordnet werden. Wie die Figuren 296 und 297 zeigen, kann man auch über das Balkenende einen Schuh legen, so daß beide miteinander verzahmt oder verdübelt und verbolzt werden und die Strebe sich in den Schuh einsetzt. Die Schraubenbolzen, welche den Sattel oder den Schuh mit dem Balken verbinden, können dann zugleich durch die Streben hindurch reichen und ist dies sowohl bei einer lotrechten als bei einer geneigten Stellung der Schraubenbolzen tunlich.

St

Fig. 296.

Fig. 297.

Bei der Verbindung der Streben mit den Hängesäulen kommen ähnliche Rücksichten wie die vorhin besprochenen zur Geltung. Die an die Hängesäule angehängte Last wirkt nach der Richtung der Längsfasern und zwar auf Abtrennung des Langholzes von dem Zapfen bezüglich der Versatzung, mit welcher die Streben sich in die Hängesäule einsetzen.

Fig. 299.

Fig. 298.

Die Streben greifen nach Fig. 298, 299 und 300 mit Versatzung und Zapfen in die Hängesäule und wirken daher auf Zusammenpressung der Längs-

Fig. 302.

fasern. Da ohnehin durch Zusammentrocknen ein Schwinden der Holzdicke erfolgt, kann hierdurch leicht eine Lockerung des Verbandes stattfinden. Bei größeren Hängewerken macht man daher zumeist die Hängesäulen doppelt, so daß sie nach Fig. 300 die Hängestreben umfassen und daß im Innern der Hängesäulen beide Streben mit ihren Hirnflächen gegeneinander treffen.

Ist über der Hängesäule nicht so viel Raum, um an derselben einen hinreichend langen Kopf stehen zu lassen, so hilft man sich durch eine Verbindung mittels Schraubenbolzen und eisernerSchienen oder mittels einer Eisen-

U*

jjlk,

IIIm

ww

1__I

IW

Fig. 300.

Fig. 301.

kappe, wie dies in den Figuren 301 und 302 dargestellt ist. Letztere Konstruktion hat den Vorteil, daß sich in derselben die Streben gegeneinander setzen können, so daß Hirnholz gegen Hirnholz preßt.

Bei dem doppelten Flängebock greift in den Kopf der Hängesäule von der einen Seite der Spannriegel, von der anderen die Strebe; beide müssen in

- ::3;

mm

t»

pjjptElirg:

lifl

Ri

1

IlSi,

ll

FLr- 3°3-

gleicher Höhe gegen die Hängesäule anfallen, d. h. so, daß sich nach Fig. 303 die Mittellinien der 3 Hölzer in einem Punkte schneiden, da andernfalls zu einer Drehung, d. h. zu einem Zerknicken, Veranlassung gegeben wird. Die

Fig. 304.

Fig- 305-

r" "v r|"........

Verbindung der Strebe und des Spannriegels mit der Hängesäule geschieht durch den geraden oder schrägen Zapfen mit Versatzung und gilt mit Bezug auf die Länge des Teils über der Strebe und dem Spannriegel das schon bei dem einfachen Hängebock Erwähnte. Ist jedoch für einen hinreichend langen Kopf keine ausreichende Höhe vorhanden, so kann man genügend lange eiserne Schienen anwenden, welche beiderseitig die Strebe und den Spannriegel mit der Hängesäule verbinden. Fig. 304 zeigt eine derartige Konstruktion. An Stelle der Schienen kann auch nach Fig. 305 ein eiserner Schuh angeordnet werden, der gleichfalls an die Hängesäule angeschraubt ist und in den die Strebe und der Spannriegel eingreifen. Hier sind dann die Stirnen beider Hölzer durch eine eiserne Zwischenwand getrennt. Auch bei dem doppelten Hängebock gewährt eine verdoppelte Hängesäule die sicherste Verbindung. Eine solche Verbipdung ist in Fig.

306 dargestellt. In einzelnen Fällen ist eine Verdoppelung der Hängesäulen nicht zu umgehen, namentlich dann nicht, wenn ein Hängewerk mit 3 oder mehr Aufhängepunkten zur Ausführung gelangen soll und hierbei einerseits 2 Hängestreben übereinander liegen, andererseits der Spannriegel zwischen den äußeren Hängesäulen durch die Mittelsäule hindurch gehen muß. Ein solcher Fall ist in Fig. 307 dargestellt. Ist es nicht notwendig oder angängig, die beiden äußeren Hängesäulen über die Streben hinaus zu verlängern, so können dieselben auch einfache Hängesäulen sein. Man hilft sich dann, indem man nach Fig. 308 ein eisernes Band über den Kopf der Hängesäule legt, welches zugleich die obere Strebe umfaßt. Untere Strebe und Spannriegel erhalten einen Versatz.

1

Fig. 306.

Fig. 307.

gss

IS

Fig. 308.

rr

t;

nt

ÜEllSirliflTO

B.

/I

5. Der Dachbau.

Das Dach schützt das Gebäude gegen die Einflüsse der Witterung. Es besteht aus dem Dachgerüst und der Eindeckung (Bedachung). Die Dachkonstruktion ist in erster Linie abhängig von der Grundform des Gebäudes unter Berücksichtigung der Dachneigung. Letztere richtet sich nach der Wahl des Eindeckungsstoffes. Man hat also beim Entwerfen eines Dachgerüstes die Art der Eindeckung von vornherein festzustellen.

Die Dachneigung für Stein- und Metalldächer, Papp-, Holzzement-, Holz-und Strohdächer sind dem Abschnitt über die Dacheindeckungen eingefügt.

Hier handelt es sich zunächst um die

Dachformen.

Bilden die Sparren eines Daches nach beiden Seiten hin unter gleichen Winkeln mit den Dachbalken ein gleichschenkliges Dreieck, so entsteht die für ein Dach einfachste und vorteilhafteste Form. Ein solches Dach heißt ein

Satteldach.

Wie Fig. 309 zeigt, werden die Dachflächen durch lotrechte Giebelwände abgeschlossen. Die gerade Linie, in der sich die Dachflächen schneiden, heißt Firstlinie oder First. Der Querschnitt durch das Dach hat die Form eines gleichschenkligen Dreiecks. Die Verbindungslinie der am tiefsten liegenden Punkte einer Dachfläche heißt Trauflinie, Traufe.

illfl

4L

ff

fll mm

Fig. 311.

Fig. 309.

Nach Fig. 309 liegt die Firstlinie in der Mitte des Gebäudes. Es entsteht hierdurch ein gleichseitiges Satteldach. Die Neigung der beiden Dachflächen kann aber auch eine verschiedene sein. Es kann die Firstlinie in der Mitte liegen und die Traufen können verschieden hoch angeordnet sein. Mitunter liegt auch die Firstlinie bei gleicher Traufhöhe nicht in der Mitte, und es würde in solchem Falle ein ungleichseitiges Satteldach entstehen. Bildet die Grundfläche des Gebäudes ein schiefwinkliges Parallelogramm, so liegen die First- und Trauflinie wagerecht, die beiden Dachflächen sind aber nicht Rechtecke, sondern schiefwinklige Parallelogramme. Bildet die Grundfläche ein unregelmäßiges Viereck und soll das Dach so konstruiert werden, daß die Trauflinie und die Firstlinie wagerecht liegen, so bilden beide Dachflächen keine Ebenen mehr, oder es wird mindestens eine davon eine windschiefe Ebene.

Das Pultdach

nach Fig. 310 ist ein halbes Satteldach. Es wird überall da angeordnet, wo man nur eine Traufkante haben darf oder haben will. Es findet namentlich bei Bauten an der Grenze, bei Seitenflügeln und Quergebäuden Anwendung, also da, wo dem Erbauer nicht das Recht zusteht, nach dem Nachbargrundstück eine Traufe anzulegen.

Das einfache Zeltdach

entsteht, wie aus Fig. 311 zu ersehen ist, dadurch, daß zwei gleich große Satteldächer sich rechtwinklig durchkreuzen. Die Trauflinien liegen hier in einer wagerechten Ebene.

Das ein- und zweiseitige Walmdach

ist ein gleichseitiges Satteldach mit gleich geneigten Flächen. Dasselbe zeigt nach Fig. 312 an den Giebelseiten dreieckige Dachflächen, welche Walm-flächen heißen.

''''    y

wrnmm

■Hi

mgm

Fig. 312.

Fig- 313-

Fig- 314-

Das Krüppelwalmdach

nach Fig. 313 zeigt jene Abschrägungen nur an den obersten Spitzen des Dachbordes und wird namentlich beim Bau landwirtschaftlicher Gebäude angewendet.

Das abgewalmte Pultdach

ist zusammengesetzt aus den Fig. 310 und 312 und ist in Fig. 314 dargestellt.

Das halbe Zeltdach

H.

Mm

..    .j.

Fig. 315.

Fig. 316.

erklärt sich leicht aus Fig. 315. Man wählt dasselbe häufig für polygonartige Anbauten.

Das Mansardendach

ist ein Dach, dessen Sattelflächen, wie dies in Fig. 316 veranschaulicht ist, gebrochen sind. Hierbei sind die oberen Flächen geringer geneigt als die unteren.

Bohlendächer.

Die Bohlendächer bestehen aus gekrümmten Dachflächen. Die Gespärre bestehen aus Bohlen oder sind aus solchen zusammengesetzt.

Jedes Dach muß der Hauptsache nach folgende Bedingungen erfüllen :

1.    Die Konstruktion muß eine dem Deckmaterial entsprechende sein.

2.    Jeder Seitenschub auf die Umfassungsmauern ist zu vermeiden, so daß letztere also nur einem lotrechten Druck Widerstand zu leisten haben. Es wird dies erreicht durch einen zweckentsprechenden Querverband.

3.    Der Dachverband muß ein unverschieblicher sein. Es darf also nach der Längenrichtung keine Verschiebung, etwa durch die Gewalt des Sturmes, eintreten. Das Dach muß mithin einen geeigneten Längenverband haben.

4.    Das Regenwasser muß leicht und ohne Behinderung abfließen können.

5.    Die Ausnutzung und Größe des Bodenraumes, ferner die Anlage von Wohn- oder Wirtschaftsräumen sind bei der Wahl der Dachkonstruktion zu berücksichtigen.

Wir teilen die Dächer in zwei Hauptgruppen ein und zwar in unterstützte und freitragende Dächer.

Unterstützte Dächer,

a) Steile Dächer.

Das Satteldach. Ein Satteldach, dessen Höhe gleich der Hälfte der Balkenlänge ist, nennen wir ein Winkel dach; beträgt die Höhe ¹/₃ oder x/4 derselben, so heißt das Dach ein Drittel- bezw. Vierteldach. Wir unterscheiden ferner: steile Dächer, bei denen die Höhe gleich oder größer als ¹/₄, und flache Dächer, bei denen die Höhe kleiner als ¹j± der

By

Grundlinie ist.

Fig. 317 u. Fig. 318.

Man nennt die Verbindung zweier Sparren mit dem Dachbalken ein Ge-bind (Gespärre, Dachgespärre). Die Dreiecksform eines Gebindes gestattet den Ablauf des Wassers, und weil das Dreieck unverschiebbar ist, so widersteht ein Dach in Dreiecksform am besten der äußeren Gewalt, namentlich den Einwirkungen des Sturmes. In Fig. 317 und 318 ist s die Spannweite. Bei einem Ziegeldach soll der Sparren nicht weiter als 4,5 m freiliegen. In unserem Beispiel ist 1 = 4 m, l'=:3,om und s=iom.

Zur Unterstützung der Sparren ist ein wagerecht liegendes Holz zwischen den Sparren eingespannt. Wir nennen derartige Hölzer Kehlbalken und

Das Dachgerüst besteht bei einer derartigen Anlage aus unter sich gleichen Gebinden, welche etwa 1,0 m voneinander entfernt sind. Um die einzelnen Gebinde in ihrer Stellung zu sichern, bedarf es eines Längenverbandes, welcher bei kleineren Dächern oder bei Dächern der einfachsten Konstruktion durch sogenannte Windrispen, Sturm- oder Schwebelat-ten bewirkt wird. Derartige Hölzer werden quer über die Sparren genagelt und überschneiden sich mit diesen um etwa 2,5 cm. Weniger gut ist die Anordnung, bei welcher die Windrispen nur genagelt werden.

die ihnen zugehörigen Dächer Kehlbalkendächer. Die Fig. 317 zeigt in größerem Maßstabe die Verbindung des angeblatteten Kehlbalkens mit dem Sparren.

Fig. 319-

Bedürfen die Sparren einer zweimaligen Unterstützung, so kann eine solche durch 2 Kehlbalken in den entsprechenden Höhen ermöglicht werden. Der untere Kehlbalken wird dann so hoch gelegt, daß man darunter hindurch gehen kann. Es muß mithin zwischen Balken und Kehlbalken eine lichte Abmessung von 1,75—2,00 m vorhanden sein. Den oberen Kehlbalken nennt man den Hahne-balken. Da aber bei einer solchen Anordnung der unten liegende Kehlbalken eine nicht unbedeutende Länge haben wird, so unterstützt man ihn zweckmäßig in der Mitte durch einen Stiel.

Im weiteren Verlauf werden wir sehen, daß man die Sparren auch durch lotrecht oder geneigt stehende Hölzer unterstützen kann.

Die Verbindung des Sparrens mit dem Balken ist uns aus dem Abschnitt über die einfachen Holzverbindungen bereits bekannt. Da der Sparren auf den Balken einen Schub ausübt, so muß vor dem Zapfenloch so viel Holz verbleiben als nötig ist, den Schub des Sparrens aufzuheben. Dieses Zurücktreten des Sparrens gegen die Außenkante des Balkenkopfes läßt aber auf der Außenseite des Sparrens einen hohlen Winkel entstehen, dessen möglichste Beseitigung durchaus notwendig wird, um so mehr dann, wenn wie in Fig. 319 die Mauer durch ein weit ausladendes Gesims abgeschlossen ist. Eine Ausgleichung findet durch sogenannte Auf schieblinge statt. Dieselben werden je nach ihrer Länge entweder in ihrer ganzen Ausdehnung oder an ihrem oberen Ende keilförmig zugeschnitten, durch Nägel befestigt und erforderlichenfalls durch ein oder mehrere Klötze unterstützt. Freilich bildet der Aufschiebling mit dem Sparren gleichfalls einen Winkel, so daß die Dachfläche an dieser Stelle einen Knick erhält, der sich namentlich bei der Eindeckung mit größeren Platten zum Nachteil derselben fühlbar macht, indem die Platten nach innen klaffen und das Eindringen von Schnee und

Regen bei der Knicklinie in nicht ausreichendem Maße verhindern. Es wird einleuchtend sein, daß man einen Knick in der Dachfläche nur dadurch vermeiden könnte, daß man die Aufschieblinge bis zur Firstlinie verlängert. Da eine solche Anordnung mit vielen Kosten verbunden ist, so begnügt man sich damit, die Aufschieblinge, wie in Fig. 319 angegeben, anzuordnen. Im Anschluß an die Figur muß noch erwähnt werden, daß zwischen einem vorgemauerten Gesims ünd dem Hirnholz des Aufschieblings ein Zwischenraum von einigen Zentimetern verbleiben muß.

Wir gehen nunmehr zu den Dachkonstruktionen über, bei welchen die einzelnen Gebinde nicht in gleicher Weise konstruiert sind, vielmehr in Entfernungen von 4—5 m Hauptgebinde (Binder) und zwischen denselben Feergebinde (Zwischengebinde) angeordnet werden. Weiterhin konnte bei den bisher besprochenen Beispielen der Längenverband mit Hilfe der Windrispen nur in unvollkommenem Maße hergestellt werden. Bei den nachfolgenden Konstruktionen wird gezeigt, wie zur Erreichung eines gediegenen Längenverbandes zunächst die Rähme oder Fetten erforderlich sind. Diese Hölzer, durch die ganze Dachlänge hindurchlaufend, liegen wagerecht und sind entweder mittelbar oder unmittelbar mit dem Sparren verbunden. Im ersteren Falle nennen wir sie Fetten, im anderen Falle Rähme (Dach-rähme, Stuhlrähme). Zur Unterstützung dieser wagerecht liegenden Verbandshölzer dienen die Stützen (Stuhlsäulen), welche unter normalen Verhältnissen auf Balken stehen. Sie werden in Entfernungen von 4—5 m angebracht und bilden mit den anderen Hölzern zusammen die Binder oder die Hauptgebinde. Stehen derartige Stützen lotrecht, so sagt man: das Dach hat einen stehenden Dachstuhl, haben sie eine geneigte Lage, so bilden sie den liegenden Dachstuhl.

Bei Dächern mit stehendem Stuhl unterscheiden wir: den einfachen, den doppelten und den dreifachen Stuhl, je nach der

Anzahl der angeordneten Stützen.

-T'.

Fig. 320.

Fig. 320 zeigt uns ein Hauptgebind mit einfachem Stuhl. Hier werden die Kehlbalken durch ein mittleres Rähm unterstützt und sind auf demselben aufgekämmt, während das Rähm selbst durch eine lotrechtstehende Stuhlsäule unterstützt ist. Der Kehlbalken hat in unserem Beispiel eine Länge von 3,80 m. Bei schwer belasteten Dächern nimmt man für die Entfernung der Binder voneinander nicht mehr als 4,50 m an. Zur Verminderung der freien Länge der Rähme, namentlich aber zur Herstellung unverschiebbarer Dreiecke und zur Sicherung des Längenverbandes werden die Stuhlsäulen mit dem Rähm durch Kopfbänder verbunden.

Als Regel für die Lage des Kehlbalkens ist zu beachten, daß derselbe stets über der Hälfte des Sparrens, aber unter ²/₃ desselben liegen soll.

Die Stärke der Rähme ist die mittlere zwischen einem gleichlangen Balken und Sparren. Die Breite beträgt 3—4 cm weniger. Die Stärke der quadratischen Stuhlsäule ist gleich der Breite des Rähms. Es können jedoch auch Hölzer von derselben Breite und Stärke wie die der Rährne zur Verwendung gelangen. Die Kopfbänder bei einfacheren Konstruktionen sind gewöhnlich 14 und 12 cm stark. Die Stärke des Kehlbalkens kann gleich

A----{ :r—

Vi

IS

;i

Fig. 321.

der Stärke des Rähms und die Breite desselben gleich der Sparrenbreite angenommen werden.

Als größtes Maß für die weiteste Länge eines Kehlbalkens ohne Unterstützung kann man 2,50 m festhalten. Im allgemeinen kann man annehmen,

Pi

III

ii;

Ui

*

uil p

. -uk-—-uk;--    ..Vi-fe-

I T

I

=ijkr' äsiißkr”'Ck:

Fig. 322.

daß man einen Sparren so viel mal 5 cm stark macht, als er Meter frei liegt. Die Breite vermindert sich um 5—6 cm. Nähere Angaben über die Stärke der Hölzer sind aus der später folgenden Zusammenstellung ersichtlich.

gwi

1 0 ü om- 0

Erreicht ein Kehlbalken eine Länge von 3,50 bis höchstens 4,50 m, so muß nach Fig. 321 ein doppelter Stuhl angeordnet werden. Am besten wird die Lage des Rähms so sein, daß die Außenkante desselben lotrecht unter den Winkel fällt, welchen die Oberkante des Kehlbalkens mit dem . Sparren bildet. Trifft es sich bei einer derartigen Anordnung so, daß der Kehlbalken unter die Mitte des Sparrens zu liegen kommt, so muß man das Dach über dem Kehlbalken als ein eigenes Dach betrachten und darin einen zweiten Kehlbalken anbringen, der dann nach der früher gegebenen Regel über der Mitte, aber unter Zweidrittel des Sparrenstücks angebracht sein muß.

Der Kehlbalken, welcher den auf den Balken stehenden Stuhlsäulen zugehörig ist, wird, wenn irgend möglich, so hoch gestellt, daß man unter demselben hindurchgehen kann, man wird also eine lichte Abmessung zwischen Balken und Kehlbalken von mindestens 1,75 m zu erreichen suchen.

Wie aus Fig. 321 ersichtlich, sind auch hier zur Erzielung eines geeigneten Längenverbandes die Kopfbänder k angeordnet. Bei längeren Kehlbalken verbindet man dieselben mitunter durch Kopfbänder mit den Stuhlsäulen, wie dies durch die punktierten Linien 1 angedeutet ist. Die Konstruktion ist indes nicht zu empfehlen, weil ein Kopfband nur verstreben, nicht aber tragen soll, und weil ferner ein derartiges Kopfband einen einseitigen Seitendruck auf die Stuhlsäule ausübt. Man wird aus diesem Grunde richtiger verfahren, wenn man bei größeren Abmessungen den Kehlbalken in der Mitte noch einmal unterstützt und auf diese Weise einen dreifachen Dachstuhl konstruiert. Bei Entfernungen, die einen dreifachen Dachstuhl bedingen, wird aber auch der zweite Kehlbalken einer einfachen oder doppelten Unterstützung bedürfen.

Fig. 322 stellt einen Teil des der Fig. 321 zugehörigen Längenschnittes dar. Zwischen den beiden, durch die Stuhlsäulen und Kopfbänder k erkennbaren Bindern liegen 3 Leergebinde. Einer weiteren Erläuterung bedarf diese Zeichnung nicht.

f; ;

Fig. 323-

Bei den bisher gezeigten Anordnungen mußte jedes einzelne Gebind durch einen Kehlbalken unterstützt werden. Hierdurch wurde es möglich, die Kehlbalken mit einer Brettlage zu versehen und somit einen Kehlboden herzustellen. Will man auf einen solchen Verzicht leisten, so kann man eine Konstruktion wählen, welche bei gleicher Solidität wesentlich billiger ist. Hier kommen dann die Fetten zur Anwendung. Fig. 323 zeigt einen dop-

pelten stehenden Fettenstuhl, bei dem die Stuhlsäulen mit dem Kehlbalken verzapft sind. Die Sparren sind auf die oberhalb der Kehlbalken liegenden und in diese eingelassenen Fetten auf geklaut. Bei einer solchen Konstruktion tritt der Kehlbalken nur in den Hauptgebinden auf. Die Verbindung des Kehlbalkens mit dem Bindersparren findet durch einen verbohrten Zapfen statt. Auch bei dieser Anordnung wird der Längenverband durch Kopfbänder bewirkt. Wir dürfen aber die Nachteile dieser Konstruktion nicht unerwähnt lassen. Sie bestehen darin, daß die auf den Kehlbalken aufgekämmten Fetten leicht eine Drehung um den Punkt c eingehen können und aus den Kämmen heraustreten. Ebenso wird der schräge Zapfen des Kehlbalkens leicht aus dem Zapfenloch des Sparrens herausgedrängt. Man

f/k

SB

v.

Fig. 324A u. B.

hat aus diesen Gründen in neuerer Zeit von der Anwendung des Kehlbalkens im Fettenstuhl mehr und mehr Abstand genommen und die Kehlbalken durch Bohlen ersetzt, welche von beiden Seiten zangenartig sowohl die Stuhlsäulen, als auch die Sparren umgreifen (Fig. 324 A und B). Die Fetten werden in die Zangen eingelassen und dadurch in ihrer Lage möglichst gesichert. Die Stuhlsäulen werden mit den Fetten verzapft und die Verbindung der Zangen mit den Hölzern durch Schraubenbolzen gesichert.

Die in Fig. 323 an den unteren Enden der Sparren liegende Sparrenschwelle gestattet eine geringere Länge der Balken, bietet für die Sparren einen festeren Halt und eignet sich! besonders da, wo man eine Rinneneindeckung anbringen will.

Um den Dachfirst vor Senkungen und Verschiebungen möglichst zu bewahren, ordnet man unter Beibehaltung der Bohlenzangen auch im First eine Fette an, welche von einer Stuhlsäule in jedem Binder unterstützt wird. Diese für die Firstfette bestimmte Stütze wird gleichfalls von den Zangen umfaßt, mit denselben verbolzt und bietet Gelegenheit, vermittelst angebrachter Kopfbänder den Längenverband in verstärktem Grade zu sichern. Wir nennen eine solche Konstruktion einen dreifach stehenden Fettenstuhl.

Fig. 326 veranschaulicht einen Verband, bei dem die Firstfette mit Hilfe von Bockstreben gehalten wird. Die Anordnung steht der vorher beschriebenen deshalb nach, weil man, wenigstens im Anschluß an die First-fette, keinen Längenverband erzielen kann.

Der liegende Fettendachstuhl mit Bockstreben¹) besteht aus der Firstfette, den Bockstreben und den Sparren. In Fig. 326 ist ein Binder, in Fig. 328 ein Leergebind dargestellt. Wie aus den Details ersichtlich, sind die Streben unter der Firstfette überblattet. Die Firstfette kann entweder

■ 'L

Fig. 325-über Eck oder auch gerade auf den Bock gelegt werden. Das nach Fig. 327 konstruierte einfache Fettendach ermöglicht zwar die Anlage eines freien Bodenraumes, darf jedoch bei ¹¹/₁₆ bis ¹³/₁₉ cm Sparrenstärke nicht über 8 m

Fig. 326.

Fig. 327.

x 3,75- 5=12~l<Tx

-a—-.15-

A v'

tl

/ /J //:-y

. =®5

Fig. 329.

Fig. 328.

Spannweite haben. Bei größeren Gebäudetiefen müssen auf die Bockstreben noch ein bis zwei Zwischenfetten gelegt werden, welche mittels angenagelter Knaggen einen Halt gewinnen und welche mit den Sparren und

Bockstreben verkämmt werden. Die Bockstreben werden durch ein Zangenholz unterstützt, wenn man schwächere Hölzer verwenden will. In solchem Falle ruht die Fette, wie aus der Detailzeichnung (Fig. 329) zu ersehen, auf den Zangen, wodurch eine Knaggenanordnung überflüssig wird. Nimmt man an, daß der Abstand der Fetten voneinander 3,5—4 m beträgt, so würde ein solches Dach für eine Gebäudetiefe von 10—14 m geeignet sein. Fig. 327 zeigt den der Fig. 326 zugehörigen Längenschnitt. Da sich eine Längenverbindung durch Kopfbänder nicht erreichen läßt, so muß dieselbe durch Windrispen in der bereits früher besprochenen Weise hergestellt werden.

Ein anderes Beispiel für einen liegenden Fettendachstuhl veranschaulicht Fig. 330. Hier laufen die Stützen b nicht mit den Sparren parallel. An Stelle der Kehlbalken treten hier Zangen auf, auf denen die Fetten ruhen.

•x'

/

7b

vc.

Jf

IM

Fig- 330.

Gegenüber dem stehenden Stuhl hat die Anordnung des liegenden den allerdings nur geringen Vorteil, daß die Stuhlsäulen bei Benutzung des freien Bodenraumes weniger hinderlich sind. Es wird hier die Last des Daches mehr auf die Balkenenden übertragen. Man wäfilt den liegenden Stuhl dann, wenn eine stehende Stuhlsäule von der den Balken unterstützenden Mittelmauer 1,60—2,00 m entfernt angeordnet werden muß. Wo aber irgend tunlich, wird man den liegenden Stuhl zu vermeiden suchen. Er ist schwerer abzubinden als der stehende, auch ist eine geeignete Längenverstrebung weniger leicht zu erreichen. Bei der Lage der Fette links in Fig. 330 ist die Anbringung der Kopfbänder eine ganz ungeeignete. Liegt die Fette so, wie dies rechts dargestellt ist, also so, daß die innere Seite mit der liegenden Stuhlsäule bündig ist, so lassen sich Kopfbänder anbringen, die mit einem Blatt sich sowohl unterhalb an die Stütze, als auch oberhalb an die Fette anlehnen.

Eine noch andere Art eines liegenden Fettenstuhles ist in Fig. 331 veranschaulicht. Hier stehen die Stuhlsäulen geneigt und rechtwinklig zu den Sparren. Eine derartige Konstruktion ist namentlich da am Platz, wo bei größeren Gebäudetiefen der Balken nur einmal in der Mitte ein Auflager hat. Andererseits bietet aber diese Konstruktion den Nachteil, daß die Benutzung

des Bodenraumes zufolge der schräg stehenden Stützen unbequem ist. Der Längenverband läßt sich durch Kopfbänder leicht hersteilen. Der Querverband würde aber ohne die gleichzeitige Anbringung von Kehlbalken oder

kSÜI

Fig. 331-besser von doppelten Zangen ungenügend sein. In Fig. 331 sind Zangen angenommen.' Besser wird die Verbindung, wenn man die Zangen unter die Fetten legt, so daß erstere sowohl die Stützen als auch die Sparren umfassen und mit diesen Verbandhölzern durch Schraubenbolzen verbunden werden können.

b) Die flachen Dächer.

Ist die Flöhe eines Daches kleiner als ¹/₄ der Grundlinie, so bezeichnen wir, wie* bereits erwähnt wurde, ein solches Dach als flaches Dach. Ziehen wir in Betracht, daß der Schub eines Sparrens um so größer wird, je kleiner der Winkel ist, den der Sparren mit den Balken bildet, so ist bei der Konstruktion der flachen Dächer der vermehrte Sparrenschub in Rechnung zu ziehen. Aber noch ein anderer wesentlicher Umstand darf nicht unberücksichtigt bleiben: nämlich die Bildung eines nutzbaren Bodenraumes. Die Ausnutzung des Bodenraumes wird um so beschränkter sein, je flacher das Dach ist, wenn man nicht etwa Konstruktionen wählt, die ein Höherlegen der Sparrenfüße ermöglichen. Wir gelangen bei der Beschreibung der flachen Dächer zugleich zur Anordnung der Drempelwand oder Kniewand, welche in einer Höhe von 0,5—2 m oberhalb der Dachbalkenlage aufgeführt wird. In solchem Falle liegt der Sparren nicht direkt auf der Balkenlage, sondern vielmehr auf einem Rähm, welches die durch Stiele, Kopfbänder, bezugsweise Streben gebildete Drempelwand nach oben hin abschließt. Wir werden ferner Hilfskonstruktionen kennen lernen, durch welche der Sparrenschub in ausreichendem Maße aufgehoben wird.

Der in Fig. 332 dargestellte Binder mit Drempelwand und doppeltem, stehendem Fettendachstuhl findet in neuerer Zeit die ausgedehnteste Anwendung und eignet sich besonders zu solchen Dächern, welche mit Schiefer oder mit Dachpappe oder Zink eingedeckt werden sollen.

Bei ersterer Eindeckungsart beträgt die Dachneigung 1/4 bis ¹/b, bei der letzteren -*■/₆ bis i-/₇ der Gebäudetiefe. Die Figur zeigt zwei verschiedene Anordnungen. Sehen wir zunächst die links dargestellte Konstruktion Die Drempelwand besteht aus Stielen, welche auf den Binderbalken gebracht sind und mit Hilfe von Kopfbändern eine sichere Stellung erlangen.

an.

an-

&/

gm

Fig. 332.

Auf den Drempelstielen ruht das Rähm, in welches die ersteren eingezapft sind und welches zur Aufnahme der Sparren an ihren Fußenden dient. Zur Herstellung eines Dreiecksverbandes ist die Strebe s angeordnet, welche den Balken mit dem Sparren verbindet. Hierdurch wird der Schub des Sparrens aufgehoben. Zur vollständigen Sicherung dieser Verbindung sind Doppeh

\f

Fig. 333-,

zangen gewählt, welche die Strebe und den Stiel umfassen und mit diesen beiden Verbandhölzern durch Schraubenbolzen fest verbunden sind. Die Sparrenschwelle ist in die Zangen eingelassen und dadurch möglichst gegen eine Drehung gesichert. Weiterhin ist der Sparren durch eine Stuhlsäule mit Fette unterstützt und auch hier wieder die Zangenverbindung in Anwendung gebracht. Die Konstruktion auf der rechten Seite ist nur durch die

Lage der Strebe s eine andere, indem diese in die Stuhlsäule, nicht in den Sparren hineingeht. Die Längenverbindung wird vorteilhaft durch Kopfbänder erzielt. (Fig. 324A.) Durch die Konstruktion rechts in Fig. 333 wird der Druck der Stuhlsäule auf den Balken vermindert.

Derartige Dächer nennt man auch wohl Zangendächer. Nachfolgend sind die für dieselben innezuhaltenden Holzstärken angegeben:

Mauerlatten ¹⁰/₁₃ bis ¹³/₁₃ cm,

Dachbalken, je nach der Zimmertiefe ¹⁸/₂₆, ²%6> ²³/26 cm’ Drempelstiele ¹³/₁₃, ¹³/₁₆ bis ¹⁶/₁₆ cm,

Kniewandrähm ¹³ /

/21>

iß/₂i bis ¹⁶/₂₄ cm,

Stuhlsäulen ¹⁸/₁₈ bis ¹⁸/₂₁ cm, Fetten ¹⁸/₂₄ bis ²¹/₂₄ cm,

Sparren ¹³/₁₆ cm,

Streben ¹³/₂₁, ¹³/₂₄ bis ¹³/₂₆ cm, Zangen ⁸/₂₄, ¹⁰/₂₄, ¹⁰/₂₆ cm, Kopfbänder ¹⁰/₁₃ bis i3/₁₃

cm.

Vor den Drempelstielen ist die massive Drempelwand aufgeführt. Sie ist in unserem Beispiel 1 Stein stark und abgeschlossen durch ein massives Gesims, auf welchem die Dachrinne ruht. Die Konstruktion der Gesimse, sowie die Abdeckung derselben im Zusammenhänge mit der Anordnung der Rinne ist in einem später folgenden Abschnitt angegeben.

Ul!

17

Fig- 334-

Hier sei noch erwähnt, daß man namentlich bei Holzgesimsen, die Drempelwand häufig aus einer ¹/₂ Stein stark verblendeten und ¹/₂ Stein ausgemauerten Fachwand aufführt. Die Anordnung ist in Städten des Binnenlandes sehr wohl zulässig, weil die Einwirkung des Sturmes auf die Dachfläche verhältnismäßig gering ist. Besser ist es bei Gebäuden in freier Lage, dem ganzen Dachverbande eine ungehinderte Bewegung zu gestatten, ohne ihn zum Teil durch Einmauern der Drempelstiele zu fesseln.

Es wird unter Hinweis auf Fig. 334 einleuchtend sein, daß man statt der gegebenen Konstruktion mit Zangen auch eine Kehlbalkenlage anbringen und an Stelle der Fetten die Kehlbalken auf Rährne aufkämmen kann, die von den Stuhlsäulen der Binder unterstützt werden. Es muß dann aber jedes

i'J

Ai

Fig. 335-

Gebind einen Kehlbalken haben, und es hat diese Anordnung nur den einen Vorteil, einen Kehlboden herstellen zu können. Da ein solcher bei flachen Dächern nur selten beansprucht wird, weil seine Ausnutzung zufolge der geringen Höhenverhältnisse eine nur unvollkommene sein kann, da ferner die Verbindung durch Zangen eine viel innigere und festere ist, so kommen die Zangendächer bei weitem häufiger zur Anwendung.

IxX'teiiig&gN

iL -

Fig. 336.

Auch bei Dächern mit Drempelwand findet der liegende Stuhl Anwendung. Die liegende Stuhlsäule ersetzt, wie dies aus Fig. 335 ersichtlich ist, die im stehenden Dachstuhl erforderlichen Streben. Die Holzersparnis ist indes deshalb unerheblich, weil der liegende Stuhl gewöhnlich eine sehr große Länge erhalten muß, aus welchem Grunde auch das zu verwendende Holz verhältnismäßig stark sein muß. Für größere Gebäudetiefen ist eine Firstfette mit stehendem Mittelpfosten anzuordnen, wie solche durch die punktierten Linien angedeutet worden ist.

Auch dieser liegende Stuhl bereitet beim Aufstellen wesentliche Schwierigkeiten. Wo stehende Stuhlsäulen etwa bis 1,50 m von der den Balken unterstützenden Mauer entfernt angeordnet werden können, wird man ihn zweckmäßig nicht wählen.

Fig. 336 stellt den liegenden Kehlbalkendachstuhl mit Drempelwand dar. Die rechte Seite zeigt einen Spannriegel. Die Sparren sind mit der unteren Zange überschnitten. Auf der linken Seite fehlt der Spannriegel, die Sparren setzen sich mit ihrem Fußende in kleine Stichbalken ein. Um letztere anbringen zu können, ist bei jedem Dachbinder an der liegenden Stuhlsäule und dem Drempelstiel ein Hauptstichbalken angeblattet und angebolzt. Zwischen je 2 Hauptstichbalken ist ein Wechsel eingelegt, in den die Stichbalken für die Leergebinde eingezapft sind.

Das über die liegenden Dachstühle bereits Erwähnte bezieht sich auch auf die Fig. 336.

Mögen hier noch aus dem Promnitzschen Werke einige Konstruktionen von flachen Dächern eingefügt werden, welche namentlich beim Eisenbahnbau

■LU

-l

\i •_

r üy Ar

.4/

Fig. 337-

(zur Überdeckung von Wagen-, Lokomotiv- und Güterschuppen) vielfach zur Ausführung gelangen. Auf einen für sich abgeschlossenen Bodenraum wird in solchen Fällen Verzicht geleistet. Es kann daher auch das Verlegen durchgehender Balken, die, ohne einen Vorteil zu bieten, nur eine Preiserhöhung herbeiführen würden, vermieden werden.

Die einfachste Konstruktion ist in Fig. 337 dargestellt. Sie eignet sich für einen Wagenschuppen für 3 Reihen von Waggons. Jeder Binder weist 2 Mittelstützen auf. Die Wandstiele der aus Fachwerk bestehenden Umfassungswände sind in jedem Binder, nach innen vortretend, Doppelständer. Die Herstellung des Querverbandes findet durch Zangen statt. Um die Anordnung einer Firstfette zu ermöglichen, ist zwischen den Mittelständern eine Bockverstrebung angebracht, bestehend aus einer Hängesäule und zwei Streben. Eine gleiche Anordnung ist auch in den beiden Seitenteilen erforderlich, weil die freie Länge des Sparrens vom Rähm der Außenstiele bis zu den auf dem Mittelständer ruhenden Fetten eine zu große sein würde.

Bei Verwendung möglichst schwacher Hölzer, wie sie für derartige Bauten stets wünschenswert sind, wird der Querverband durch Bildung einer möglichst großen Anzahl von Dreiecken hergestellt werden müssen. Die sich vielfach überschneidenden schwachen Verbandhölzer bilden sogenannte Knotenpunkte. Man legt einem derartigen System auch den Namen Knotensystem bei.

//

__>

3S

15'»

0123456789    10

Fig. 338.

vEin Beispiel hierfür ist in Fig. 338 gegeben. Es handelt sich hier um die Überdeckung eines Eisenbahngüterschuppens mit weit überstehendem Dach.

Die lichte Gebäudetiefe beträgt 13 m. Das Dach selbst ist nur mit einer Mittelstütze versehen. Jeder Binder hat eine durchgehende Doppelzange, welche alle Hölzer des Querverbandes umfaßt, auch die für die Sparren erforderlichen Fußfetten trägt. Aber die Zange allein würde mit Rücksicht auf den weit überstehenden Sparren nicht ausreichend sein, und es ist deshalb zur Unterstützung der freien Sparrenenden noch eine Strebe angeordnet worden.

c) Mansarddächer.

Die Mansarddächer oder die gebrochenen französischen Dächer wurden Ende des 17. Jahrhunderts von dem französischen Architekten Mansard eingeführt. Die Unzweckmäßigkeit derselben hat diesen Dächern nur eine sehr geringe Verbreitung verschafft. Freilich ermöglichen dieselben die Anlage von Dachwohnungen, jedoch nur von solchen, die unwohnlich und unpraktisch sind, die im Winter sehr kalte und im Sommer sehr heiße Räume aufweisen und außerdem noch der Feuersgefahr in hohem Grade ausgesetzt sind.

Derartige Dächer bestehen aus einem steileren und einem flacheren Dach. Ersteres kann man sich als eine geneigt gestellte Drempelwand denken. Die Form der Mansarddächer wird im allgemeinen so innegehalten, wie die Fig. 339 und 340 veranschaulichen.

Im ersten Fall ist der Winkel a = 30° und Winkel ß — 6o°.

In Fig. 340 sind in A und A' Lote errichtet und die Höhen derselben Aa und A'a' je nach der erforderlichen Höhe für die Dachzimmer angenommen.

Verbindet man a und o! durch eine gerade Linie, so kann man auf dieser «G und a'G' abtragen a' und zwar sind diese Entfernungen = ¹/₃ der Höhe der Lote (Aa oder A'a'). Die Neigung der unteren Dachflächen wird bestimmt durch die Verbindungslinien AG und A'G', während die Neigung der oberen Dachflächen lediglich vom Deckungsmaterial abhängig wird. In Fig. 340 ist D C — ¹/₃ G G'.

Fig. 341 veranschaulicht ein Beispiel für die Konstruktion eines Mansard-daches mit liegendem Stuhl. Der Hauptkehlbalken ist hier zufolge seiner

\ c.

D G'\ I

7*

Fig. 339-

Fig. 340.

jfiHils=s§=ii=§Si=i

T~

Fig. 341-

Länge durch 3 Rähme getragen. Vorteilhafter und für die gegebenen Abmessungen auch genügend ist die Anordnung zweier Rähme mit gleichzeitiger Anbringung der durch punktierte Linien dargestellten Stuhlsäulen. Hierdurch wird ein freier Durchgang in der Mitte des Dachraumes ermöglicht.

d) Pultdächer.

Die Pultdächer können wir, wie bereits früher erwähnt, als halbe Satteldächer ansehen. Dieselben haben nur an einer Seite eine Trauflinie. Auch

bei den Pultdächern unterscheiden wir steile und flache Dächer, auch hier kommen Drempelwände sehr häufig zur Anwendung, Fig. 342 veranschaulicht ein steiles Pultdach mit einem stehenden Fettendachstuhl. Die Zange b verhindert das Flinausdrängen der hohen Wand nach außen. Der Längenverband wird durch Kopfbänder erzielt. Die hohe Wand wird fast ausnahms-

'j

Fig. 343-

Fig- 342.

los als ausgebundene Fach wand hergestellt, so daß der Sparren an der First ein geeignetes Auflager durch das die Wand abschließende Rähm erhalten kann. Die folgende Fig. 343 zeigt die Konstruktion eines Pultdaches, wenn eine Drempelwand vorhanden ist. Hier muß, wie wir dies auch bei den Satteldächern kennen lernten, der Sparrenschub durch Dreiecksverbindung aufgehoben werden.

e) Die Dachausmittelungen.

Unter Dachausmittelung versteht man das Zeichnen der Horizontalprojektion der Durchdringungen bezw. Durchschneidungen der Dachflächen.

Windschiefe Dächer.

Ist die Grundrißform eines Gebäudes eine schiefwinklige, sind die beiden Fronten nicht parallel, so können beide Dachseiten nur dann Ebenen sein, wenn sie in allen durch das Dach normal zu einer Front gedachten Querschnitten gleiche Neigung haben.

Denken wir uns den Grundriß eines Gebäudes als ein Paralleltrapez, und die beiden Fronten nicht miteinander parallel laufend, so kann man entweder den beiden Dachseiten eine gleiche Neigung geben und erhält dann einen nicht wage rechten liegenden First, oder man legt den First wa gerecht und erhält dann auf jeder Dachfläche veränderliche Neigung.

In der Fig. 344 seien bei gleicher Dachneigung die Gebinde an den Giebeln durch die Dreiecke a b e und c d g dargestellt. Da c d kleiner als a b ist, so muß auch die Höhe f e größer als h g sein. Hieraus folgt, daß die Firstlinie vone nachg verfällt. Macht man dagegen die Höhe des Dreiecks

72*

über cdr=hi, also macht man hi so groß wie f e, legt man mithin die Firstlinie wagerecht, so werden die Dachneigungen ci und di steiler als ae und b e. Denkt man sich das Dach fertig gestellt, so werden, wenn man sich von

■Ir

c aus allmählich nach a ,nähert, die Dachneigungen immer flacher. Die hierdurch entstehenden Flächen nennt 'man windschiefe Flächen und ein derartiges Dach ein windschiefes Dach.

Fig. 344-

In der Regel zieht man die Anordnung eines windschiefen Daches der eines Daches mit fallendem First vor, macht aber nur die eine Fläche windschief, indem man die Firstlinie parallel mit der einen Front und zwar gewöhnlich mit der Vorderfront legt, so daß also die windschiefe Fläche der Hinterfront zugehörig wird. Um die Lage der Firstlinie zu finden, kann man auf folgende Weise verfahren:

Man halbiert den längeren Giebel in f und trägt die Hälfte des kurzen Giebels c h von b nach k, halbiert alsdann f k und zieht vom Halbierungspunkt eine Parallele zu d b, so wird diese die Lage der Firstlinie angeben. (In unserem Beispiel bezeichnet db die Vorderfront.)

Walmdächer.

Dächer, die keine bis zum First emporgehenden Giebel haben, vielmehr auch an den Giebeln mit Traufe versehen sind, nennt man Walmdächer. In der Regel erhalten die Walme, das sind die über den Giebeln liegenden

•)

Fig. 346.

Fig- 345-

Dachflächen, dieselbe Neigung wie diejenige der den Fronten zugehörigen Flächen. Wenngleich die Innehaltung einer gleichen Neigung nicht unbedingt notwendig ist, wird man sie doch, wenn irgend möglich, zu erlangen suchen, weil dadurch das Austragen einzelner Hölzer bedeutend erleichtert wird. Ist ein Gebäude nach Fig. 345 auf beiden Seiten abgewalmt, so entstehen vier

Grate, welche in der Horizontalprojektion durch die Linien ag, cg, bh und d h dargestellt werden; um diese Linien zu finden, müssen wir zunächst die sogenannten Anfallspunkte, also die Punkte bestimmen, in denen der First und die Grate Zusammenkommen. Nehmen wir für dieses Beispiel und auch für die folgenden die Dachneigung gleich 45⁰ an, so wird die Dachhöhe gleich der halben Gebäudetiefe. Die Projektion der Firstlinie, falls das Gebäude keine Walme hätte, würde uns durch die Linie ef gegeben werden. Wir tragen auf dieser Linie die halbe Gebäudetiefe, also die Hälfte a c von e nach g und von f nach h, so geben uns die beiden Punkte h und g die gesuchten Anfallspunkte, und es sind ferner die Dreiecke d h b und c a g die Projektionen der abgewalmten Dachflächen. Ist die Neigung eines Wahnes eine andere als die der den Langseiten zugehörigen Dachflächen, was beispielsweise durch einen Schornsteinkasten bedingt werden kann, so muß man den Querschnitt des Walmes feststellen und mit Hilfe desselben den in der Horizontalprojektion zu messenden Abstand des Anfallspunktes von der Traufe vermitteln.

Fig. 346 zeigt einen Walm, der eine von den Langseiten verschiedene Neigung hat. In solchem Falle ist der Querschnitt des Walmes zu zeichnen, wodurch der Abstand des Anfallspunktes h von der Traufe gefunden wird (hf). Die Projektion der Walmfläche ist b h d.

Fig. 347 gibt uns die Ausmittelung der Walme bei einem unregelmäßigen Grundriß. Wir denken uns in ab die vordere Frontlinie, in d c die hintere Frontlinie dargestellt, halbieren ab in f und denken uns ferner ein Haupt-

a_

l/l

Z¹

v\—

Fig- 347-gebind daselbst aufgestellt, durch welches sowohl die Lage der parallel zu a b zu legenden Firstlinie als auch die Höhe des Daches festgestellt wird. Die Horizontalprojektion dieses Hauptgebindes ist durch die Linie feg gegeben. Um die Anfallspunkte 1 und m zu erhalten, errichten wir in a und b Lote zu d a und c b und machen a n und b n gleich der halben Gebäudetiefe. Hierauf ziehen wir zu a d die Parallele n 1 und zu b c die Parallele m n und finden hierdurch die Anfallspunkte 1 und m. Da die vordere Dachfläche nicht windschief ist, so sind die geraden Linien al und bm die Projektionen der Grate für die vordere Fläche. Die hintere Dachfläche wird dem gegen-

über windschief, und die Projektionen der Grate werden als gekrümmte Linien erscheinen. Um die Linie m c zu finden, denken wir uns im Anfallspunkt ein Gebind aufgestellt, dessen Projektion durch die Linie i m h gegeben ist. Wir teilen nun zunächst die Linien m h und w c, welche die Projektionen zweier Querschnittslinien der Walmfläche sind, in eine beliebige Anzahl gleicher Teile, hier eine jede der beiden Linien in vier gleiche Teile, und verbinden die entsprechenden Teilpunkte, also o mit o, p mit p, q mit q. Eine gleiche Teilung findet bei den Linien m w und h c statt. Hierauf verbindet man die Punkte c x y z m und hat in dieser stetig gekrümmten Linie die Horizontalprojektion des gesuchten Grates. In gleicherweise wird auch die gekrümmte Linie dl gefunden.

Um das Längsprofil der Gratlinie aufzufinden, zieht man zunächst im Grundriß die gerade Linie cm und fällt auf diese von xyz aus die Lote zz', yy' und xx\ Hierauf zieht man (Fig. 348) die d Wagerechte e, m —cm und trägt auf dieser die Teil-.3 punkte x'y'z' ab, errichtet ferner in m' ein Lot, dessen '2 Höhe gleich der Dachhöhe, also auch gleich der halben \ Gebäudetiefe ist, und teilt dasselbe in ebenso viel Teile, n als man die Linien m h und w c im Grundriß teilte, hier also in 4 Teile. Errichtet man in x' y' und z' Lote, und zieht man von den Teilpunkten 123 aus Parallelen zu c' m', so ergeben die entsprechenden Schnittpunkte x" y" z" im Zusammenhänge mit den Punkten e

Fig. 348.

x„

■v. y.

z„.

di

Fig. 350.

rl

Fig. 349-

und i genügende Anhaltepunkte zur Einzeichnung der die Gratlinie bestimmenden Kurve, durch welche man das gesuchte Längenprofil der Gratlinie erhält.

Ist ein Grundriß mit Vorsprüngen oder Einbiegungen versehen, so entstehen zusammengesetzte Dächer. In Fig. 349 steht das Hauptgebäude

mit einem Seitenflügel in Verbindung. Die bei gleicher Dachneigung in ein und derselben Höhe liegenden Firstlinien schneiden sich in 1. Die Linie gl gibt die Kehle, 1 c den Grat an.

In Fig. 350 stoßen die Gebäude unter einem schiefen Winkel zusammen. Kehle und Grat liegen in der Verbindungslinie c d der vorspringenden und einspringenden Ecke.

Eine solche Verbindung zweier Dächer nennt man eine Wiederkehr.

Ist ein Gebäude mit einem Anbau versehen, dessen Dachhöhe geringer als die des Hauptgebäudes ist, so entstehen 2 Kehlen. Die Linien, welche die Projektion der beiden Kehlen angeben, sind unter 45 ⁰ gezogen und treffen sich in der Firstlinie des kleineren Daches. Es muß hier ein Gebind angebracht werden, welches einer genügenden Unterstützung bedarf. Sind die beiden Dächer gleich hoch und haben sie außerdem gleiche Neigungen, so kreuzen sich die Firstlinien, und es entstehen gleichfalls 2 Kehlen.

Trifft, wie in Fig. 351, ein niedriges mit einem höheren Dach zusammen, so entstehen sogenannte Verfallungen. Die Ausmittelung kann folgendermaßen geschehen: Man denkt sich zunächst das große Dach durchgehend und beiderseitig/ohne Berücksichtigung des kleinen Daches, mit Walmen versehen, wodurch man die Grate lf und 1 g finden würde. Hierauf zeichnet man die Firstlinien des kleinen Daches ein, welche die Grate in m und n schneiden. Die Punkte geben uns die Ver-fallungspunkte, und die Linien lm und ln sind die Verfallungen, während m c und n k die Kehlen sind.

Bemerkt sei hierzu noch, daß in der Richtung e f und g k ganze Bundgespärre aufgestellt werden müssen.

'o

l,

;h ül

9 h.

Fig- 351-

'rrv

i)

m\

'i

Fig- 352.

Fig. 353-

Treffen zwei Gebäude von ungleicher Breite an einer Ecke zusammen (Fig. 352), so entsteht eine Wiederkehr mit Verfallung. In solchem Falle wird wiederum das große Dach ohne Rücksicht auf das kleinere als durch-

gehend gedacht und abgewalmt, wodurch die Walmfläche emn entsteht. Verlängert man die Firstlinie des kleinen Daches bis zum Grat mn, so wird gebildet: 1. die Verfallung in; 2. die Kehle ib; der Grat e n.

Eine etwas kompliziertere Dachausmittelung wird durch den Grundriß Fig. 353 bedingt. Man denkt sich zunächst wiederum das große Dach vervollständigt und beiderseitig abgewalmt, wodurch man die'Gratlinien ad, b d, rl und sl erhält. Hierauf zieht man die Firstlinien der Anbauten bis zu den Gratlinien rl und sl und erhält hierdurch: 1. die Verfallungspunkte o und t; 2. die Verfallungen tl und ol ; 3. die Kehlen e o und t h. Da die beiden Anbauten in der Figur abgewalmt sind, so entstehen außerdem: beim Hauptdach die Grate a d und b d, bei den beiden Anbauten die Grate von f und g und von i q ausgehend.

In sehr eingehenderWeise behandelt „Wanderley“ ²) die Ausmittelung der Dächer. Mit Rücksicht auf die Stoffverteilung dieses Werkes und auf den Umstand, daß die Ausmittelung der Dächer der ,,darstellenden Geometrie“ zugehörig ist, werden weitere Beispiele nicht angeführt. Dem Leser sei aber das erwähnte Lehrbuch empfohlen.

f) Das Austragen der Schiftsparren.

Das Nachfolgende ist unter Benutzung der Figuren und des Textes dem Lehrbuch: „Der Holzbau“ von J. Promnitz entlehnt.

In Fig. 354 ist der Grundriß des Dachverbandes für ein abgewalmtes Fettenstuhldach gegeben. Das Anfallsgebinde abc ist von der Trauf kante des Walmes gleich der halben Gebäudetiefe entfernt. Somit haben wir in dem dem Walm zugekehrten Punkt c den Anfallspunkt. Das Anfallsgebinde konstruiert man gewöhnlich als Binder, wenngleich dieses nur bei Dächern mit liegenden Stühlen unbedingt notwendig ist. Im Grundriß bezeichnen die Gratlinien c d und c e die Mittellinien der Gratsparren. Außerdem befindet sich an der Walmseite ein gleichfalls mit Walm versehener Vorbau, dessen Dach sich auf das Dach des Hauptwalmes aufsetzt und mit demselben Kehlen bildet. Die im Grundriß gegebenen Kehllinien bilden auch zugleich die Mitten der Kehlsparren. Die sämtlichen Sparren, sowohl diejenigen, welche den Walmen, als auch die, welche den Langseiten zugehörig sind, setzen sich gegen die Grat-, ev. Kehlsparren und werden Schifter oder Schiftsparren genannt.

Schifter, welche von der Traufe bis zum Gratsparren reichen, nennt man einf ache Schifter (m, m), Schifter, die sich unterhalb in den Kehlsparren, oberhalb aber in den Gratsparren setzen, nennt man Doppelschifter (n, n). Stehen, wie in Fig. 355, die Sparrenfüße direkt auf dem Balken, so sind für die Schifter der Walmseiten Stichbalken erforderlich, welche in unserer Figur mit 6, 7, 8 usw. bezeichnet sind. Ebenso sind auch bei einem Kehlbalkendachstuhl Kehlstichbalken erforderlich und ebenso für die Gratsparren Gratstichbalken (f und e) und Gratstichkehlbalken.

Die Länge der Gratsparren, sowie auch die der Schiftsparren läßt sich leicht bestimmen, da sie sämtlich Hypotenusen rechtwinkliger Dreiecke sind deren Katheten aus dem Grundriß und dem Querschnitt zu ermitteln sind. Diejenigen Flächen, mit welchen sich die Grat- und Schiftsparren auf die Balken und gegeneinander ansetzen, heißen Schmiegen. Hierbei unterscheidet man:

a)    die Fuß schmiege, das ist die horizontale Fläche, mit welcher sich der Grat- oder Schiftsparren auf den Balken aufsetzt;

b)    die Lotschmiege oder Backenschmiege, das ist die vertikale Fläche, mit welcher sich die Gratsparren berühren und mit welcher sich

r~

TO

71

\m

m Im

TO

TO

_y.

TO

TO

TO

Fig. 354-die Schiftsparren gegen die Gratsparren und letztere wiederum gegen das Anfallsgebinde anlegen. Das Auffinden der Länge der Schifter und Gratsparren und die Feststellung der Schmiegflächen nennt man das Austragen, die hierher gehörigen praktischen Arbeiten auf dem Platz das Schiften.

In Fig. 355 ist in A die Zulage oder der Werksatz, in B das Profil durch den Werksatz, in C ein Binder dargestellt, welcher als Lehre für alle übrigen Gebinde dienen soll. Wie aus C ersichtlich, ist hier ein doppelt stehender Dachstuhl mit Kehlbalken ohne Sparrenschwelle angenommen worden.

Um das Schiften zur Ausführung bringen zu können, legt man zwei Bretter von c aus nach e und f, auf welchen mittels des Schnurschlages die Grat-

linien angegeben werden. Von diesen Mittellinien wird die Breite der Gratsparren nach beiden Seiten hin abgetragen. Halten wir fest, daß jeder Gratsparren die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen eine Kathete die Dachhöhe und dessen andere Kathete die Horizontalprojektion der Gratlinie ist (c e, resp. c f), so haben wir die Länge von c bis an das

c_

T__

_J

ii

I3

'/V

"T

§35

d 10    9    8    7    6

Fig- 355-

Ende des Zapfenloches befi e oder f gemessen in das Lehrgebinde von a nach f' einzutragen und c' mit f' zu verbinden, wodurch die Länge des Gratsparrens ermittelt wird. Beim Zuschneiden desselben ist die für den Zapfen erforderliche Länge in Rechnung zu ziehen. Die Dicke des Gratsparrens wird durch die vom inneren Firstpunkt mit c'f' gezogene Parallele kl gefunden.

Zur Auffindung der Länge für die Schifter bezeichnet man die Balken und die den Schiftern zugehörigen Stichbalken mit Buchstaben. Trägt man die

von m bis an das Ende des Zapfenloches bei 1 gemessene Länge in das Lehrgebinde ein und zieht durch m' n' usw. Lote, so schneiden diese auf dem c' b die Länge der Schifter, also die Längen bm", b" usw. ab. In derselben Weise werden die Schifterlängen des Wahnes 10,0, 9 p usw. ermittelt. Das Brettstück N dient zur Bestimmung der Backenschmiege für die Gratsparren.

Wie aus dem Grundriß ersichtlich, lehnen sich die beiden Gratsparren am First in 2 lotrechten Flächen aneinander, welche in der Vertikalebene der Firstlinie liegen. Diese Flächen bilden die sogenannte Lotschmiege. Sie ergibt sich aus dem Lehrgespärre durch das Lot c'a, resp. c'k und werden beide Gratsparren am Firstende nach diesem Lote abgeschnitten. Die Fußschmiege ergibt sich für die Gratsparren ebenfalls aus dem Lehrgespärre, durch die Neigung von c'e' gegen die Oberkante der Balken, und werden

qu—.x

±z

X‘

4P

''i

SS

rwi¹-

-^0

Fig. 357-

Fig. 356.

die Gratsparren, mit Berücksichtigung der Zugabe für die Zapfen, auch am First hiernach abgeschnitten. Für die Schifter ist die Fußschmiege durchweg dieselbe.

Demnächst ist der Querschnitt des Gratsparrens noch zu bestimmen; die Oberfläche desselben muß sich sowohl der Langseite als auch der Walmseite des Daches anschließen; er muß daher in der Gratlinie einen ausspringenden Rücken erhalten und nach zwei Seiten abgekantet werden. Um die abzuschneidenden Stücke zu bestimmen, schreibt man an die Seitenfläche des Gratsparren die Fußschmiege an und trägt in derselben von der vordersten scharfen Kante nv (Fig. 356) nach der Innenseite zu die Länge vx aus der Zulage

auf. Hierdurch wird in der Fußschmiege der Punkt x' bestimmt; macht man durch diesen Punkt einen Schnurschlag, x'x" parallel mit der Oberkante und bezeichnet ferner die Mittellinie auf der Oberfläche des Gratsparrens durch einen Schnurschlag, so ergeben beide Schnurschläge die Abfasung nach einer Dachseite hin; ganz in derselbe Weise ergibt sich die Abfasung nach der anderen Seite.

Es muß nun noch den Schiftsparren wie den Gratsparren die Backenschmiege gegeben werden, und ist das Verfahren in beiden Fällen dasselbe. Das Anschiften dieser Schmiege erfolgt ebenfalls auf der Zulage und ist mit Hilfe eines Winkeleisens leicht zu bewerkstelligen. Bezeichnet ABCD Fig. 356 den Gratsparren auf der Zulage, so muß sich der vorläufig auf dem Balken vorgezeichnete Schiftsparren mit seiner Hirnfläche genau an den Gratsparren anlegen, es kommt also darauf an, diese Hirnfläche nach dem spitzen Winkel m n o .abzuschneiden und diesen Winkel auf den Schifter zu übertragen; letzterer hat bereits die Fußschmiege und Lotschmiege erhalten und hat vorläufig die Form nopq im Grundriß, die Form fghi, wxuv in der isometrisch gezeichneten Ansicht. Trägt man von n aus ein beliebiges kleines Maß, etwa 9—12 cm, nach o hinauf, also n o und schreibt mit dem Winkelmaß die Kathete r s vor, so ist s n r der Anfallswinkel. Trägt man nun das Maß n r auf die Kante f g der Lotschmiege auf, so daß f n' =rn r ist, legt das Winkelmaß an f n' an, und schreibt mit dem anderen Schenkel die Linie n' r' vor, so ist in r' der vertikal über r des Grundrisses liegende Punkt angegeben. Legt man nun das Winkelmaß mit dem einen Schenkel an die Kante f r', schreibt mit dem andern Schenkel die Linie r' s' vor, macht r' s'

ym

fr n

//\ ■

/■

Tni

A-NAC'

Fig. 359-

Fig- 35⁸-

wiederum gleich n r und zieht die Linie f s', so ergibt diese Linie nebst der Lotschmiegenkante fg die Backenschmiege. Verlängert man fs'bis z, schreibt noch das Lot z y vor und verbindet y mit g, so sind sämtliche Linien, nach welchen die Lotschmiege zu schneiden ist, bestimmt.

Um die Backenschmiege für die Gratsparren zu bestimmen, müssen die letzteren auf der Zulage genau vorgeschnürt werden, und legt man zu diesem Behufe auf der Zulage ein Brettstück neben das Anfallsgebinde, wie es in Fig. 355 A mit N angedeutet ist. Fig. 358 zeigt das Anfallsgebinde nebst dem

zugehörigen Brettstück und den darauf verzeichneten Gratsparren in größerem Maßstabe. Die Gratsparren sind bereits abgefast und nach der Lotschmiege geschnitten undFig.359 zeigt in isometrischer Projektion den so geschnittenen Gratsparren. Die schwach punktierten Linien vr und qr ergänzen den verdeckten Teil. Von dem Gratsparren A, Fig. 358, müssen die Teile ckl und cmn fortgeschnitten werden. Legt man den einen Schenkel des Winkelmaßes mit 1 f, den anderen mit 1 k bündig und schreibt auf dem letzteren die Länge k 1 an, legt man dann das Winkelmaß an den Gratsparren, so daß der unbeschriebene Schenkel mit n v bündig ist, und schiebt es so weit in die Höhe, daß die Länge k' Y gleich k 1, so ist k' derjenige Punkt, welcher im Grundriß mit k bezeichnet ist. Die Verbindungslinie c' k' und die lotrechten Linien c' p und k' o bestimmen die Ebene der Backenschmiege. Die Bestimmung der zweiten Backenschmiege, welche durch die Linien c' k" und k" o" angedeutet ist, ergibt sich hiernach ohne weiteres.

Fig. 360.

Fig. 361.

Fig. 362.

In dem vorliegenden Beispiel ist angenommen, daß auf die Mitte des Wahns kein Schiftsparren trifft, und ist diese Anordnung auch die angemessenste, weil dabei die wenigsten Hölzer in dem Anfallspunkte Zusammenkommen. Liegt ein Schiftsparren auf der Mitte des Walms, so wird derselbe entweder nach Fig. 360 mit 2 Backenschmiegen an beide Gratsparren angeschiftet, so daß seine Spitze ebenfalls in dem Anfallspunkte ausläuft, oder es bleibt die Anschiftung der beiden Gratsparren dieselbe wie zuvor, und der Schifter setzt sich nach Fig. 361 an die beiden Gratsparren, oder man wechselt auch die Schifter unterhalb des Anfallspunktes nach Fig. 362 aus. Ist bei Gebäuden von großer Tiefe die Walmseite zu lang, um ohne Binder aufgestellt zu werden, so wird derselbe in der Mitte anzuordnen sein, nur ist dann die Verbindung nach der Fig. 360 oder 361 unvermeidlich.

Fig- 363 zeigt die Zulage usw. für eine Wiederkehr; die beiden an der einspringenden Ecke zusammentreffenden Dachflächen vereinigen sich in einer Kehle, über deren Ausmittrung dem schon Erwähnten nichts hinzuzufügen ist. Für den Dachverband ist hier der liegende Stuhl gewählt und zeigt Fig. 364 eine Seite des Binders. Für den Kehlsparren muß ein Kehlstich-

balken eingelegt werden. Unter der Kehllinie und der ihr gegenüberliegenden Gratlinie wird ein Bindergespärre aufgestellt, und findet man die Länge des Kehl- und Gratsparrens in gleicher Weise, wie bei dem Gratsparren eines Walmes gezeigt wurde. Man trägt von der Mittellinie des Lehrgespärres, also von c' d auf den verlängert gedachten Balken die Horizontalprojektion c' m auf — dm', so ergibt c'm' die Länge des Kehlsparrens.

Die in der Wiederkehr liegenden Schiftsparren (auch Reitersparren genannt) fallen unterhalb an den Kehlbalken an und reichen bis zum First; ihre Länge findet sich aus dem Lehrgespärre, indem man die Horizontalprojektionen e f,

Js

m. ' vm.

g\

hm

Li

Fig. 363-g h von d nach f' h' aufträgt und in diesen Punkten Lote errichtet. Letztere schneiden die Sparrenlängen in f" h" und sind demnach die Längen c' f", c' h" die gesuchten Längen. In betreff der Fußschmiegen und Backenschmiegen gilt das schon bei den Abwalmungen Besprochene. Die Oberfläche des Kehlsparrens muß sich wiederum beiden Dachflächen anschließen, der Kehlsparren muß daher, falls man dies nicht, wie nachfolgend noch zu erwähnen, umgeht, ebenfalls abgefast werden, aber so, daß er an seiner Oberfläche eine vertiefte Rinne erhält nach der Mittellinie der Kehle.

Die Konstruktion dieser Abfasung ist inFig.365 dargestellt; mo und mp sind hier die Fußlinien der Sparren, welche sich in dem Punkte m der Kehl-

df

¹

Nach „Wanderley“ die Konstruktion in Holz.

²

Die Konstruktion in Holz von G. Wanderley.

Hl

d_

ili

Fig. 364.

u'

mmF

4m

0.

üi

Fig. 366.

\\

Fig. 3⁶5-

linie treffen. Verbindet man die beiden Spitzen¹; r und s' von der Horizontalprojektion des Kehlsparrens durch eine gerade Linie, fällt auf diese ein Lot und überträgt dasselbe auf den im Aufriß nach dieser Fußschmiege über dem Balken aufgestellten Gratsparren, so daß tm = s'm' ist, macht man von m' aus auf beide Seiten des Kehlsparrens einen Schnurschlag parallel zur Oberkante des Sparrens und verbindet auf der Hirnfläche der Fuß- und Lotschmiege beide Schnurschläge durch eine gerade Linie, so ist der Mittelpunkt dieser Linie derjenige, von welchem aus parallel den beiden Schnurschlägen die Abfasung erfolgen kann. Fällt man von m'ein Lot auf die Oberkante des Kehlsparrens t' m', so ergibt dies die wirkliche Höhe der Kehllinie im Querschnitt des Kehlsparrens und ist hiernach der Querschnitt, wie Fig. 365 andeutet,

ohne weiteres zu zeichnen. Fig. 366 zeigt eine Ansicht in isometrischer Projektion von Kehlsparren mit zwei Schiftern.

Da das Auskehlen des Kehlsparrens umständlich ist, den Kehlbalken überdies schwächt, auch die Verbindung der Schifter mit dem Kehlsparren eine nicht vorteilhafte ist, so umgeht man die Auskehlung häufig, indem man die von beiden Seiten an den Kehlsparren anfallenden Schifter auf jener mit einer Klaue auf setzt (Klauen-schiftung). Die oberen scharfen Kanten der Klaue treffen sich dann nach Fig. 367 in der Mitte des Kehlsparrens und bilden hier die vertiefte Rinne. Will man von dieser Verbindung Gebrauch machen, so muß jedenfalls der Kehlsparren um die Entfernung mt Fig. 365 nach innen zu zurückgesetzt werden.

Freitragende Dächer mit und ohne Balkenlage.

Wir haben bereits kennen gelernt, daß die Balken oder Unterzüge von den gewöhnlichen Stärken sich selbst und eine Belastung nur auf eine Länge

Fig. 368.

von 5,0—7,0 m freitragen können. Wird die freitragende Länge eine größere, so gelangen im Hochbau fast ausschließlich Hängewerke zur Anwendung. Die Hängewerke finden bei Dächern die ausgedehnteste Anwendung.

Fig. 368 zeigt ein eigentliches Fettendach mit einer Hängesäule, für eine Spannweite bis zu 12,5 m verwendbar.

Bei einer größeren Anzahl von Hängesäulen müssen, wie dies aus Fig. 369 ersichtlich ist, über die Hängestreben noch besondere Fettenträger gelegt werden, um auch die Firstfette und die über dem mittleren Teil des Daches hegenden Fetten ausreichend unterstützen zu können.

Fig. 369.

• Die Figur zeigt die Anwendung des doppelten Bockes für ein Dachgerüst. Zwischen den beiden Hängesäulen ist ein Spannriegel eingelegt.

Bei flachen Dächern mit Kniewand kann man nach Fig. 370 verfahren. Hier ist eine Verbindung des Kniewandstieles mit dem Sparren mit Hilfe eines Kopfbandes erfolgt. Die Balken werden durch einen Unterzug getragen.

TJ

Fig. 370.

Die folgenden beiden Figuren zeigen Konstruktionen vereinigter Hänge-und Sprengewerke, und zwar ist nach Fig. 371 eine Hängesäule vorhanden, während nach Fig. 372 zwei Hängesäulen angebracht sind. Bei diesen Konstruktionen fehlen die Balken, und an Stelle derselben treten Doppelzangen. In Fig. 371 setzen sich die Hängestreben gegen sogenannte Klebpfosten, welche unten auf ausgekragten Werksteinen ruhen und oben in Fetten eingezapft sind. Die Doppelzangen umfassen hier die Sparren, die Klebpfosten, die Streben und die Hängesäulen.

Die Konstruktion von Pultdächern mit gleichzeitiger Anordnung der Hängewerke wird unter Berücksichtigung des bisher Angeführten keine wesentlichen Schwierigkeiten bieten. Das in Fig. 373 angeführte Beispiel zeigt

einen Fettenstuhl. Der einseitige Sparrenschub ist durch die Doppelzangen a und b in ausreichendem Maße aufgehoben. Die unteren Zangen umfassen

Fig. 371-

IsRJ

die Drempelstiele und Hängestreben und dienen gleichzeitig zur Befestigung des später anzubringenden Holzgesimses. Die oberen Zangen b umfassen die Sparren, die Hängesäule, die liegende Stütze für die obere Fette und die

Fig- 372.

/Mi

Fig. 373-

Stiele der hohen Wand, welche als eine mit 1 Stein verblendete Riegelwand gedacht ist. Der dem Hängewerk zugehörige Balken ruht auf einem Unterzug, welcher an der Hängesäule angehängt ist. Ersterer ist zu diesem Zwecke

durchbohrt und die an der Hängesäule angebrachten Schienen sind mit Schraubengewinden versehen, so daß die Anbringung einer Querschiene ermöglicht wird.

Mögen in folgendem noch einige Beispiele freitragender Dächer ohne Balkenlagen angeführt sein. Es handelt sich bei diesen Dächern darum, einen großen freien Raum ohne Anordnung von Stützen und bei Vermeidung von Binderbalken zu überdecken. Die Anwendung solcher Dächer ist beispielsweise im Eisenbahnbau eine sehr vielseitige. Der Sparrenschub wird durch Dreiecksverbindungen aufgehoben unter Benutzung gerader Hölzer und namentlich in neuerer Zeit unter Benutzung des Eisens.

100 cm 0

LU II

co-I

-C7«

CO — I

1» —1

oo

Fig- 374-

Es würde zu weit führen und dem Zwecke dieses Buches nicht entsprechen, wenn wir die große Menge von Beispielen aller Art aufführen wollten. Wir wollen uns damit begnügen, einige empfehlenswerte Anordnungen mitzuteilen und verweisen alle diejenigen, welche sich speziell über Hänge- und Sprengewerke informieren wollen, auf die beiden Werke: „Die Konstruktionen in Holz von G. Wanderley“ und „der Holzbau von Promnitz“.

Fig. 374 zeigt eine Konstruktion, welche bei einer Sparrenweite von 15,75 m anwendbar ist.

Das Dach ist ein Fettendach, bei dem die Fettenträger zugleich als Streben wirken und mit Versatzung in die in der Mitte befindliche Hängesäule eingreifen. Die lotrecht zuvien Fettenträgern liegenden Hölzer sind Doppelpfosten. Die nötigen Dreiecksverbindungen sind durch Zangen bewirkt. Die Klebpfosten stehen auf konsolartigen Auskragungen.

Da die Anwendung des Eisens bei freitragenden Dächern in neuerer Zeit eine bedeutende Ausdehnung erfahren hat, so wollen wir einige Beispiele von Dächern aus geraden Hölzern in Verbindung mit Eisen näher besprechen.

In Fig. 374 ist eine Anordnung dargestellt, welche dem einfachen Hänge-bock entsprechend getroffen ist. Die Hängesäule ist hier durch eine Hängestange, der Balken durch eine Zugstange ersetzt. Da die beiden genannten Konstruktionsteile auf Zugfestigkeit in Anspruch genommen werden, so

müssen sie aus Schmiedeeisen bestehen. Die Streben, in denen die Fetten eingekämmt sind, liegen in eisernen Schuhen, sogenannten Sparren-schuhen, mit welchen auch die Zugstange in Verbindung steht. Fig. 375

MR

MB

Li''-

Wfmmß

HI

«ÜÄSl

Fig. 376.

li

Fig- 375-

zeigt einen solchen Schuh im Schnitt und in der Oberansicht. Die Befestigung der Zugstange an dem Schuh findet mit Hilfe eines eisernen Keiles statt. Aus der Figur ist auch ersichtlich, daß Sparren, Strebe und Fette durch einen Schraubenbolzen fest miteinander verbunden sind.

Oberhalb an die Hängestange setzt sich ein Doppelschuh, in welchen die Hängestreben sich einlegen. Auch dieser kastenförmige gußeiserne Schuh ist

im vergrößerten Maßstabe in Fig. 376 veranschaulicht und zeigt gleichzeitig die Befestigung der Firstfette und diejenige der Hängestange. Wie aus Fig. 374 ersichtlich, hat die letztere an ihrem unteren Ende einen zweiten Doppelschuh, in welchen sich die zur Unterstützung der Hängestreben bestimmten Hölzer einsetzen. Schließlich ist in Fig. 377 die Verbindung der Hängestange mit der aus 2 Stücken bestehenden Zugstange klargelegt.

Fig. 378 entspricht dem System des doppelten Hängebockes. Hier haben wir zwei Hängestangen, welche mit der Zugstange und den eisernen, die Hängestreben unterstützenden Streben nach Fig. 379 verbunden sind. Diese Vereinigung wird hier durch zwei starke gußeiserne Platten bewirkt.

Die Verbindung der Zugstangen zu einem Ganzen findet sehr häufig derart statt, daß ein Nachschrauben ermöglicht wird. Zu diesem Zwecke haben die Zugstangen an ihren Enden entgegengesetzte Schraubengewinde. Wird

Fig- 377-

demnach das Mittelstück gedreht, so müssen sich die Schraubengewinde einander näher rücken.

Fig. 378.

Am häufigsten gelangt die in Fig. 380 gegebene Konstruktion zur Ausführung. Durch das Netz der 6 Dreiecke werden hier 3 Knotenpunkte gebildet.

x3i

Fig. 381.

Fig- 379-

As

//

Fig. 380.

Die Detailzeichnungen zeigen in Fig. 381 die Verbindung des Sparrenfußes mit der Zugstange, in Fig. 382 den Doppelschuh zur Aufnahme der

Hängestreben mit dem Ansatz der Zugstangen. Die Verbindung der in den Knotenpunkten zusammentreffenden Zugbänder wird auch in diesem Falle durch gußeiserne Platten bewirkt, und zwar so, wie dies aus Fig. 383 ersichtlich ist.

r"\

t©)

f'm'

lg»

ü:

jSl

rrfh

Tiiir

Fig- 383-

Fig. 382.

Spezielleres über die Anwendung des Eisens für Dächer ist im Lehrbuch von Wanderley¹) angegeben.

Bohlendächer.

Die Bohlendächer werden aus gekrümmten Hölzern konstruiert und führen ihren Namen deshalb, weil die ihnen zugehörigen Sparren ursprünglich aus Bohlen zusammengefügt wurden. Die Form der Sparren ist eine halbkreis- oder spitzbogenförmige, wodurch ein großer Teil des Schubes in Vertikaldruck umgewandelt wird, ln neuerer Zeit benutzt man die Bohlensparren nur als Binder, als Hauptsparren oder Fettenträger, so daß sie also die Aufgabe haben, das aus geradlinigen Hölzern konstruierte Dach zu tragen. Gewöhnlich setzt man die Bohlensparren aus Brettern oder Bohlen zusammen und hält nach Promnitz folgende Regeln inne:

Es gehören:

zu 11 m Spannweite 2 Brettlagen ä 4 cm stark, zu 12,5—13 m Spannweite 2 Brettlagen ä 4,5 cm stark, zu 14—15 m Spannweite 3 Brettlagen ä 4 cm stark,

zu 15,50—17 m Spannweite 1 Bohle 5 cm stark und zu jeder Seite derselben eine Brettlage ä 4 cm stark,

zu 19 m Spannweite 3 Bohlen ä 5 cm stark oder 2 Bohlen ä 8 cm stark.

Auf je i¹/₂ m größere Tiefe ist 0,6—1,30 cm an Brettstärke zuzugeben. Außerdem ist den in 3,8—4,7 m Entfernung aufzustellenden Bindersparren eine größere Stärke zu geben, sobald die Spannweite 12,50 m und darüber beträgt.

Die Zusammensetzung einer zweifachen bezw. dreifachen Lage zeigt Fig. 384 und 385. Hier ist in der Mitte eine Bohle von 5 cm und zu jeder Seite derselben ein Brett von 4 cm angenommen. Die Länge der einzelnen Stücke kann man 1,25—1,50 m annehmen. (Fig. 385 A.) Jedenfalls ist es

vorteilhaft, möglichst kurze Stücke zu haben, damit die Längenfasern nur auf möglichst geringe Abmessungen durchschnitten werden. Der Fugenwechsel der einzelnen Bohlstücke ist aus der Zeichnung klar ersichtlich. Werden die Bohlensparren, was seltener vorkommt, in Balken eingelegt, so genügt eine

⁷i

Fig. 384.

Fig. 385-

Fig. 386.

Fig. 385 A.

~B

7t

NF

i^pli

HL

I)

Fig. 387.

einfache Verzapfung. Bei dem geringen Seitenschub der Bohlensparren ist nur eine Entfernung des Zapfenloches vom Balkenkopf von 8 cm nötig. Werden diesem Verfahren entgegengesetzt die Bohlensparren auf Schwellen gestellt, so läßt man die ersteren nach innen zu vorspringen oder dieselben werden aufgezapft oder endlich teilweise in die Schwelle eingezapft.

Im Lehrbuche von Wanderley sind in den Fig. 386 und 387 zwei sehr instruktive Beispiele gegeben, und zwar für ein spitzbogenförmiges und für ein halbkreisförmiges Dach.

B ist der Längenschnitt für das Dach A, während E das Detail für das Dach F darstellt. Die Teilzeichnungen C und D veranschaulichen die Einzelverbindungen . zu der Dachkonstruktion A.

Zwischen die einzelnen Bohlenbogen sind Riegel eingeschoben und zwar sind für jeden Schenkel 11 Stück angeordnet, welche aus 5 cm starken Bohlen gefertigt sind. Die Herstellung des Längenverbandes findet durch liegende Andreaskreuze statt.

Die Zelt- und Turmdächer.

Fallen bei einem allseitig abgewalmten Dach die Anfallspunkte in einen Punkt zusammen, so nennen wir ein solches Dach ein Zeltdach. Im allgemeinen ist der Grundriß für derartige Dächer ein regelmäßiger und zwar entweder ein Viereck oder ein Vieleck oder endlich, jedoch seltener, ein Kreis. Im letzteren Falle bildet das Dach einen Kegel, in anderen Fällen eine vierseitige, eventuell eine mehrseitige Pyramide.

Bei Innehaltung der üblichen Dachneigungen stellt man diagonal Gratgebinde auf, gegen welche sich die Schifter legen.

Eine ausgedehnte Anwendung finden die Zeltdächer mit einer über das gewöhnliche Maß hinausgehenden Höhe, welche das Vier- bis Fünffache der

WA

Fig. 388.

Grundlinie betragen kann. Diese Dächer nennt man dann Turmdächer. Um die Gratsparren fest miteinander verbinden zu können, wird in der Mitte ein sogenannter Kaiserstiel (Spille, Helmstange) aufgestellt. Dieser Kaiserstiel ist entweder gleich der Höhe des ganzen Turmes, oder er wird nur in den oberen Geschossen angebracht. Die Konstruktion mit durchgehendem Kaiserstiel war bereits im 13. Jahrhundert gebräuchlich, ist aber seit etwa 50 Jahren durch das sogenannte Mollersche System verdrängt worden, nach welchem die Spille sich nur in den obersten Geschossen befindet. Die wesentliche Holzersparnis, die leichtere und billigere Herstellungsweise und die Möglichkeit einer ohne wesentliche Umstände auszuführenden Neuersetzung schadhaft gewordener Konstruktionsteile haben der Mollerschen Turmspitze überall Eingang verschafft. Eine derartige Anordnung ist im Grundriß und im Schnitt durch die Fig. 388 und 389 veranschaulicht.

Das Verhältnis der ganzen Spitzenhöhe zur Basisbreite ist wie 3¹/₂: 4¹/₂:1, höchstens wie 5:1. Auf dem oberen Mauerwerk des Turmes liegen, wie aus dem Schnitt ersichtlich, 2 Mauerlatten, welche zum Zweck einer möglichst dauernden Erhaltung isoliert vom Mauerwerk bleiben. Die Lage der Hölzer ist klar aus Fig. 388 ersichtlich. Die Entfernung der eingelegten Stichbalken voneinander beträgt 1 —1,50 m. Auf dieses Gebälk wird die ganze Turmspitze aufgesetzt. Um die freie Bewegung derselben zu ermöglichen, ist eine Verankerung des Gebälkes mit dem Mauerwerk unstatthaft. Die Turmspitze selbst teilt man in einzelne Geschosse, deren Höhe 3—4,50 m betragen kann.

Bei einem achteckigen Turm werden im Wechsel in jedem Geschoß kreuzartige Stützen, sogenannte Kreuzböcke, aufgestellt. Dieselben dienen als Stütze für die Oberschwellen, auf denen die aus 4 Hölzern bestehenden Balkenlagen ruhen. Die Balken umgreifen zangenartig die Gratsparren. In den oberen Abteilungen finden nur zangenartige Hölzer Anwendung, welche durch Schraubenbolzen mit den Gratsparren verbunden werden und zugleich dem Kaiserstiel einen Halt bieten.

Die im „Wanderley“ veröffentlichten 13 Mollerschen Regeln mögen auch hier das Kapitel über die Turmdächer schließen:

1.    Die Verbindung der Holzstücke geschieht nicht mittels Zapfen, sondern durch Schwalbenschwanzüberblattung, welche nur 4 cm vertieft sein dürfen, um das Holz nicht zu schwächen.

2.    Man setze das Zimmer werk der Turmspitze unmittelbar auf den oberen Teil der Mauer, so daß die Holzkonstruktion ganz für sich besteht und das Mauer werk keine weitere Verbindung mit ersterer hat, als daß es derselben zur Unterlage dient.

3.    Das Innere des Turmes werde möglichst leicht konstruiert, und man verstärke dagegen die äußeren Dachwände.

4. Die langen und schweren Helmstangen sind wegzulassen und auf eine

01234567

8    9    10

Fig. 389.

15**

kurze Hängesäule zum Tragen des Knopfes und zum Ansetzen der Sparren zu beschränken.

5. Die Eckpfosten oder Ecksparren dürfen nicht durch horizontale Hölzer unterbrochen werden, sondern sie müssen, wenn sie zu kurz sind, unmittelbar verlängert werden, so daß Hirnholz auf Hirnholz zu stehen kommt.

6.    Die äußeren Dachwände sind so zu verbinden, daß sie keinen Seitendruck ausüben, sondern nur senkrecht auf die Mauer drücken können.

7.    Dieselben sind durch horizontale Verbindungen (Kränze) in gewissen, nicht zu großen Entfernungen so abzuschließen, daß dadurch die Turmpyramide in mehrere kleine abgestumpfte Pyramiden abgeteilt wird.

8.    Alle Zapfenlöcher, in denen das Wasser sich sammeln könnte, sind zu vermeiden; wo dieses nicht möglich ist, müssen sie unten geschlitzt werden, damit das Wasser ablaufen kann.

9.    Die Mauerlatten und Balken dürfen nicht eingemauert werden, sondern müssen auf der Mauer frei ruhen.

10.    Der Luftzug ist zu befördern.

11.    Alle Hölzer sind so zu verbinden, daß die schadhaften leicht weggenommen werden können, mithin müssen die Gebälke, Sparrenbalken, nicht unter die Hauptpfosten oder Ecksparren gelegt werden, sondern neben dieselben.

12.    Bei größeren Türmen ist jedesmal außer den Ecksparren noch eine von denselben unabhängige Unterstützung anzubringen, so daß durch dieselbe, sowohl beim Aufstellen als bei Reparaturen, die Festigkeit des Ganzen gesichert wird und sie zugleich als Gerüst dient.

13.    In jedem Stockwerke ist wenigstens ein eisernes Fenster anzubringen, um jeden Schaden des Dachwerks leicht erkennbar machen zu können.

XXI. Abschnitt.

Die Eindeckung der Dächer und die Dachrinnen.

Allgemeines.

Von der Dauerhaftigkeit und Dichtigkeit des Daches ist in nicht unbedeutendem Grade die Dauerhaftigkeit des Gebäudes abhängig. Die Dachneigung ist abhängig von der Wahl des Deckmaterials oder umgekehrt, einer gegebenen Dachneigung muß die Art der Eindeckung angepaßt werden. Die Dachneigung muß nach dem Verhältnis der Höhe eines Satteldaches festgestellt werden. Letzteres bildet ein gleichschenkliges Dreieck, dessen Grundlinie gleich dem wagerechten Abstand der beiden Traufen voneinander und dessen Höhe gleich der Entfernung des Firstes von der von Traufe zu Traufe gezogenen Linie ist.

Die größere oder geringere Dachneigung ist, abgesehen von der Art des Deckmaterials, auch von den Witterungseinflüssen abhängig, denen das Gebäude Widerstand zu leisten hat. Je wetterbeständiger der Deckstoff ist, je geschützter das Gebäude liegt, je sorgfältiger und zuverlässiger die Dachdeckerarbeit ausgeführt wird, desto flacher kann das Dach angenommen werden.

Die Anforderungen, die an eine zweckentsprechende Dacheindeckung gestellt werden müssen, sind folgende:

i. Wetterbeständigkeit, 2. Wasserdichtigkeit, 3. Feuersicherheit, 4. Wohlfeilheit des Deckstoffes unter Voraussetzung vorbezeichneter Eigenschaften,

5. Leichte Anfertigung von Reparaturen für einen verhältnismäßig geringen Preis.

Hinsichtlich der zu wählenden Dachneigung gibt eine aus dem Wanderleyschen Werke entnommene Tabelle Auskunft.

Stroh-u. Rohrdach . . ³/₅—¹/₂ der Gebäudetiefe oder 5o°—45⁰ unter dem Horiz. Einfaches Ziegeldach . x/₅—¹/₂ ,,

Doppel - Kronen oder

Ritterdach .... ³/₈—¹/₃ ,,

Falzziegel

»    22°-45°    „

„ 36⁰—33°

» 22°

Schieferdach in geschützter Lage f. .

¹/i—V₅ der Gebäudetiefe oder 26⁰—22° unter dem Horiz.

L / _1 /

/ 3    / 2    >>

Vs—¹/

10 55

/e ¹/s >>

V12

55

1/

/ 24

55

5?

55

55

» 33°—45°

„ 14⁰—h²

„    i8°—14⁰

55

55

55

55

55

55

55

55

55

»    9°

„    4°

„ 2,5°—3°

55

55

55

55

V40 V

Mit Rücksicht auf die geringere oder größere Feuer Sicherheit teilen wir die Dacheindeckungen in zwei Hauptabteilungen und zwar in:

50 ))

55

55

55

55

a) Leicht brennbare oder weiche Bedachungen.

Sie werden durch Feuer oder starke Hitze in kurzer Zeit zerstört. Hierzu gehören:

1.    Dächer aus natürlichen Pflanzenstoffen., also die Rohr- und Strohdächer.

2.    Schindel- und Bretterdächer.

Die Stroh- und Rohrdächer.

Die Eindeckung mit Stroh und Rohr ist baupolizeilich in den Städten verboten. Nur bei ländlichen Gebäuden ohne Feuerstelle und bei ausreichender Entfernung von solchen Gebäuden;, die mit Feuerungsanlagen versehen werden, ist diese Deckungsweise gestattet.

Zur Eindeckung ist das längste Roggenstroh geeignet. Das durchaus reife Deckrohr wird ungeschält verarbeitet.

Die Art der Eindeckung kann mit Rücksicht auf den Zweck dieses Buches hier nicht näher erläutert werden. Der Leser findet im „Wander-leyschen Werke“²) eine eingehende Beschreibung.

Die Eindeckung mit Brettern.

Mit Brettern werden zumeist nur provisorische Gebäude eingedeckt. Die Bretter liegen entweder rechtwinklig zu den Sparren und werden, etwa 5 cm übereinander greifend, auf die Sparren genagelt, oder es werden auf die letzteren zunächst Fetten aufgebracht, auf denen dann die Bretter in der Richtung der Sparren befestigt sind.

Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, die Bretterdächer mit Teer anzustreichen und die Dachfläche sogleich nach dem Anstrich mit Hammerschlag oder mit reinem trockenen Sande zu bestreuen.

Da ein möglichst schneller Wasserabfluß einem derartigen Dach eine verhältnismäßig lange Dauer verleiht, so ist es empfehlenswert, Bretterdächer steil anzuordnen. Nur in der Nähe von Gebäuden mit Feuerungsanlagen ist das flache Dach angebracht, weil es das Begehen gestattet und somit ein leichtes Löschen etwa von außen auffliegenden Feuers ermöglicht.

Die Schindeldächer.

Die Eindeckung der Schindeldächer (Spardächer) geschieht mit Hilfe kieferner Brettstücken und eichener Späne, welche auf Latten festgenagelt werden.

In holzreichen Gegenden war in früherer Zeit diese Eindeckungsart eine sehr beliebte, sie ist aber wegen ihrer Feuergefährlichkeit in neuerer Zeit durch feuersichere Bedachungen fast gänzlich verdrängt worden.

Die Schindeln sind durchschnittlich 50 cm lang, 10—14 cm breit und 8 mm dick. Die Entfernung der Latten von Mitte zu Mitte beträgt ca. 40 cm. Etwas größere und etwa 1 cm dicke Schindeln werden im Schwarzwald verwendet. Die in Württemberg unter dem Namen „Lander“ bekannten Schindeln sind etwa 1,10 m lang. Sie werden auf 7—12 cm starke gespaltene Stangen aufgenagelt und zwar mit hölzernen Nägeln. Zum Schutz gegen das Abwehen belastet man die Dächer mit großen, sich gegen starke Stangen stützenden Steinen.

b) Feuersichere oder harte Bedachungen.

Sie leisten der Einwirkung des Feuers längere Zeit Widerstand, ohne zu verbrennen oder zu zerspringen. Hierzu gehören:

1.    Die Steindächer (Eindeckungen mit Dachzungen, Pfannen, Falzziegeln, Zementplatten und Schiefer).

2.    Pappdächer.

3.    Holzzementdächer.

4.    Metalldächer. (Eindeckungen mit Kupfer, Zinkblech, Eisenblech,, gußeisernen Platten und Bleiplatten.)

Die Steindächer.

Eindeckung mit Dachzungen.

Dachzungen (Biberschwänze, Plattziegel) werden auf die Dachlatten aufgehängt. Die Form derselben ist in Fig. 390 dargestellt. Jede Dachzunge hat eine zum Aufhängen bestimmte Nase an der Unterfläche. Die Größe der Dachsteine ist nicht überall die gleiche. Durchschnittlich sind dieselben 36 cm lang, 15 cm breit und 1,5—2 cm dick.

Mit Rücksicht auf die Art der Eindeckung und die Entfernung der 5. und 7 cm starken Dachlatten voneinander unterscheidet man:

das einfache Dach oder das Spließdach;

das Doppeldach;

das Kronendach oder das Ritterdach.

Das Spließ dach.

Die Entfernung der Latten bei dem einfachen Dach beträgt, von Unterkante zu Unterkante gemessen, 18 bis höchstens 21 cm. Nimmt man als Länge für die Dachsteine 36 cm an, so überdecken sich dieselben bei 18 cm weiter Lattung um die Hälfte. Fig. 390 veranschaulicht die Eindeckung bei 21 cm weiter Lattung. Nach der Anordnung links sind die Steine in Reihen

Fig. 390.

gedeckt, während rechts die Dachsteine verbandmäßig verlegt sind. Letztere Methode ist die weniger empfehlenswerte, weil die sich an dem untersten

Punkt! der Abrundungen sammelnden Tropfen an den darunter liegenden Fugen entlang laufen und mit der Zeit dieselben auswaschen. Verhindert wird dies durch die links angedeutete Lage der Dachsteine. Unterhalb der sich zwischen den Dachzungen bildenden Fugen werden, um das Dach möglichst dicht zu machen, sogenannte Dachspließe (Dachspäne) verlegt. Dieselben werden von fettem Kiefernholz gefertigt, sind so lang wie die Dachsteine ohne die Abrundung, haben eine Breite von 8 cm und eine Dicke von

etwa 4 mm. In neuerer Zeit ersetzt

man die Dachspließe vielfach durch Zink- oder Dachpappenstreifen.

Fig. 391.

Traufe und First werden stets mit einer doppelten Schar von Dachzungen eingedeckt.

Fig. 391 stellt den Schnitt durch ein Spließdach dar.

Das Doppeldach.

Das Doppeldach ist bei weitem dichter, aber auch schwerer und teurer als das Spließdach. Die Entfernung der Latten voneinander beträgt hier nur 15 cm, so daß sich also die Steine um ²/₃ ihrer Länge überdecken und jeder einzelne Stein zum größten Teil doppelt überdeckt ist. Die Reparatur eines solchen Daches ist äußerst schwierig, weil man die Dachziegel vom First bis an die zu ersetzenden Steine auf nehmen muß. Zum Doppeldach muß aus diesem Grunde wetterbeständiges Material gewählt werden.

Fig. 392.

Fig- 393-

Fig. 392 und 393 stellen in Ansicht und Schnitt ein Doppeldach dar. Auch hier zeigt die Traufe eine doppelte Schar von Dachsteinen. Zugleich ist hier auch auf die Eindeckung des Firstes mit Hohlsteinen hingewiesen, welche bei allen Zungendächern zur Verwendung gelangen. Diese Hohlsteine haben die Gestalt eines halben hohlen, abgekürzten Kegels. Sie weisen an der oberen breiteren Krümmung eine Nase auf. Derartige Dachsteine sind 47 cm lang und überdecken sich um 15 cm. Überall da, wo sie auf einen Sparren treffen, werden sie mit eisernen Nägeln festgenagelt. Die hierzu nötigen Löcher werden vor dem Brennen der Hohlziegel hergestellt. So wie die Firste werden auch die Grate der Zungendächer mit Hohlsteinen abgedeckt und letztere voll in Mörtel gelegt. Bei steilen Dächern müssen alle Hohlsteine an die Gratsparren genagelt werden, bei flacheren Dächern genügt das Festnageln jedes dritten Steines.

Das Kronen- oder Ritterdach,

auch wohl schwedisches Dach genannt, ist weiter als das Doppeldach ge-lattet. Die Entfernung von Oberkante Latte bis Oberkante Latte beträgt

Il68

24—26 cm. Es unterscheidet sich von den übrigen Ziegeldächern dadurch, daß auf jeder Latte eine doppelte Reihe von Dachsteinen verbandmäßig verlegt ist, so daß also 2 Dachsteine sich ganz überdecken. Fig. 394 und 395 stellen in Ansicht und Schnitt ein Kronendach dar.

Fig. 394-

Fig- 395-

Vergleicht man diese drei Eindeckungsarten miteinander, so ergibt sich, daß das Spließdach am wenigsten Steine erfordert, am leichtesten und auch am billigsten ist. Andererseits ist es aber auch bei weitem nicht so dicht als die anderen Dächer und aus diesem Grunde am wenigsten zu empfehlen.

Das beste Dach ist jedenfalls das Kronen- oder Ritterdach. Es erfordert ebensoviel Steine als das Doppeldach, jedoch weniger Latten und Nägel. Da außerdem Reparaturen des Kronendaches viel leichter ausführbar sind als die des Doppeldaches, so nimmt das erstere unter allen mit Biberschwänzen eingedeckten Dächern den ersten Rang ein.

Empfehlenswert ist es, die Dachsteine vor dem Aufhängen zu sortieren und die besten nach der Wetterseite hin anzubringen.

Die Eindeckung der Kehlen kann mit umgekehrt verlegten Hohlsteinen stattfinden, über welche die Dachsteine etwas hinweggreifen. Auch hier ist eine volle Mörtelfuge notwendig.

Besser ist eine etwa 0,75 m breite Verschalung mit aufgelegter Zinkblechkehle, wie dies in Fig. 396 veranschaulicht ist. Über diese Kehle greifen von beiden Seiten die Dachziegel über. Um das Eindringen des Schnees oder des Regens zu verhüten, sind die äußeren Blechkanten der Kehle umgebogen. Am zweckentsprechendsten ist es, die Kehle selbst nicht festzunageln, sondern in Entfernungen von etwa 40 cm Hafter von Zinkblech zur Befestigung der Kehle anzubringen. Es wird hierdurch dem Zinkblech eine ungehinderte Bewegung gestattet.

1169

Eine besondere Sorgfalt erfordert ferner die Eindeckung der Schornsteinkasten. Treten dieselben unterhalb der Dachfirst aus dem Dach heraus, so bilden sie eine Kehle, in welche gleichfalls ein Bleichstreifen von etwa 60 cm Breite gelegt wird. Dieser geht etwa 20 cm an der Schornsteinwand in die Höhe und wird dann in eine Mauerfuge eingelegt. An den übrigen

Fig. 396.

Seiten des Schornsteins kragt man die Steine etwa 4 cm aus und verstreicht dann den zwischen der Auskragung und den Dachsteinen sich bildenden Zwischenraum mit Mörtel, oder man versieht den Schornstein mit einem ¹/i Stein vortretenden Sockel, welcher an zwei Seiten nach der Sparrenrichtung staffelartig vorgezogen ist und unter welchen sich die Dachsteine unterschieben und dann sorgfältig verstrichen werden.

Bei allen drei Dacheindeckungsarten kann man die Dächer auch „böhmisch“ eindecken. In diesem Falle werden die Steine durch Haarkalk (Kalkmörtel, gemischt mit Kälberhaaren) miteinander verbunden. Für die aufeinander zu legenden Steine wird ein sogenannter Querschlag von Mörtel auf die zuletzt verlegten Steine in einer Breite von ca. 5 cm aufgebracht. Dieser Mörtelstreifen, mit den Dachlatten parallel laufend, bildet eine Lagerfuge zwischen den Dachzungen. Es wird einleuchtend sein, daß ein solches Dach an Dichtigkeit in hohem Grade gewinnt.

2. Eindeckung mit Dachpfannen.

Die Dachpfannen sind nach dem Durchschnitt Fig. 397 gestaltet. Man unterscheidet drei Sorten von Dachpfannen. Die größte Sorte ist 42 cm lang und 26 cm breit, die Mittelsorte 39 cm lang und 26 cm breit und die kleinste Sorte 35 cm lang und 23 cm breit. Die erstgenannten Größen bedingen eine Lattenweite von 31 cm, die kleinste Sorte eine solche von 23 cm. Jedenfalls soll die Eindeckung so stattfinden, daß die Pfannen sich in der Richtung der Sparren um mindestens 10 cm überdecken. Die Steine werden, wie die Plattziegel, mit Nasen zum Aufhängen versehen und mit Kalkmörtel innerhalb verstrichen. Die Eindeckung der Firste und Grate findet mit Hohlsteinen statt.

F ig. 398 zeigt einen Teil eines mit Dachpfannen gedeckten Daches. Die Pfannendächer sind leichter als die Kronen- und Doppeldächer, erfordern aber, namentlich bei mittelmäßigem Material, fast alljährlich ein Verstreichen

1170

der Fugen. Windschiefe Pfannen sind gänzlich unbrauchbar und liefern nur ein höchst mangelhaftes Dach. Die Pfannen müssen nach ihrer Länge scharf eingesetzt werden können, es müssen also möglichst scharfe Seitenfugen entstehen. Um dies zu erreichen, behaut der Dachdecker die lange Kante mit dem Hammer, eine Arbeit, die man das „Krempen“ nennt.

Fig. 397-

frft

!i

Fig. 399-

Fig. 398.

3. Eindeckung mit Falzziegeln.

Die Eindeckung mit Falzziegeln scheint in neuerer Zeit eine immer ausgedehntere zu werden. Wir entnehmen das Nachfolgende über diese Deckmethode der Baugewerkszeitung, Jahrgang 1877, und geben im Auszuge einen von H. E. verfaßten Aufsatz wieder.

Zur Anfertigung der Falzziegel muß durchaus guter fetter Ton verwandt und dieser einer starken Pressung unterworfen werden. Die Steine werden sehr dünn, etwa 12 mm stark gepreßt, deshalb ziehen sie sich bei unvorsichtigem Einsetzen in den Ofen leicht krumm. Während jedes andere Ziegelmaterial eine notwendige Kenntnis und Übung beim Eindecken erfordert, auch weit mehr Arbeitskraft in Anspruch nimmt, kann ein Falzziegeldach von jedem beliebigen Arbeiter ohne besondere Kenntnis und Übung eingedeckt werden. Die Steine sind nur lose an- resp. aufeinander zu legen, und da jeder Falzziegel eine Fläche von 31X20 = 620 qcm, ein Biberschwanz dagegen beim Spließdach nur i^Xig — 2S^, qcm, beim Doppeldach 15X14

= 210 qcm und beim Kronendach ¹⁵ ' --²⁰ =195 qcm deckt, so werden auch

natürlich bedeutend weniger Falzziegel als entsprechend Biberschwänze gebraucht, und dadurch verringert sich die Arbeit der Dachdecker.

Wir geben hier zunächst eine Abbildung (Fig. 399) mehrerer ineinander gedeckter Falzziegel. Die Steine werden meistens trocken auf Latten bei 31 cm Lattweite eingedeckt und schließen vermöge ihrer Konstruktion so

dicht, daß kein Wasser eindringen kann und auch der heftigste Sturm keine Wirkungen darauf hat. Während also die Dachfläche selbst eines Fugen-verstriches entbehren kann, müssen die Ortreihen und Firstziegel in Mörtel gelegt werden. Für letztere werden halbe Steine angefertigt.

Die Dachneigung ist dieselbe wie beim Schieferdach (!/₅ bis 1/3 der Gebäudetiefe), doch können auch bedeutend steilere Dächer sehr gut damit eingedeckt werden.

Die ausgeführten Dächer haben sich allseitig so bewährt, daß diese Deckung für Neu- und Reparaturbauten stets wiedergewählt wird, wo sie einmal bekannt geworden ist.

Als wesentliche Vorteile der Falzziegeldeckung sind folgende hervor

zuheben :

geringere Dachneigung 1 beim öhnlichen ziegeldach>

2.    geringeres Gewicht J    b    b ’

3.    wesentlich geringerer Preis,

4.    schnelle, einfache und bequeme Ausführung der Eindeckung,

5.    guter Abfluß der Niederschläge und daher schnelleres Trocknen und größere Dauerhaftigkeit als beim Ziegeldach,

6.    Sicherheit gegen Eindringen der Nässe,

7.    außerordentlich leichte Ausführung von Reparaturen,

8.    Dachfenster können dadurch ersetzt werden, daß man einzelne Steine aus Glas anfertigt und dieselben an beliebiger Stelle mit eindeckt.

Obigen Darlegungen fügen wir noch folgendes hinzu:

Werden die Falzziegel mit Glasur versehen, so sind sie bei weitem dauerhafter, gestatten auch eine geringere Dachneigung. Mitunter macht man die Ziegel auch dadurch dichter, daß man sie in noch warmem Zustande teert und hierdurch zugleich dem Ansetzen von Moos vorbeugt. Bei Verwendung verschiedenfarbig glasierter Falzziegel lassen sich gemusterte Dachflächen hersteilen.

4. Das Schieferdach.

Der Schiefer liefert erfahrungsmäßig ein vorzügliches Material für die Dacheindeckung.

Wir unterscheiden:

a) die deutsche Eindeckung, b) die englische Eindeckung.

Bezüglich des Materials ist zu bemerken, daß deutscher, englischer und französischer Schiefer verwendet wird.

Deutscher Schiefer wird in Westfalen, Thüringen, dem Fürstentum Rudolstadt und in dem reußischen und sächsischen Gebiet zumeist in hervorragender Güte gewonnen. Der englische Schiefer wird in den schottischen Hochgebirgen gebrochen, der französische kommt namentlich von der Loire und den Ardennen.

Die deutsche Eindeckung (Schuppendach). Beim Schuppendach bilden Form und Lage der Steine auf dem Dache geneigte Linien (Reiß-und Rückenlinien). Es wird hierdurch ein schneller Abfluß des Wassers befördert, weil das Wasser teils auf die Reißlinien, teils auf die Rückenlinie

I 172

abläuft. Es bleibt infolgedessen nach beendetem Regen an jedem Deckstein ein Wassertropfen hängen, der sogleich verdunstet.

Fig. 400, verkleinert nach, den vom großh. hessischen Gewerbeverein herausgegebenen Musterzeichnungen, stellt die Aufsicht auf eine Dachfläche dar, in der a b die Fußlinie (Traufe), c d die First, a c den linken Ort, b d den rechten Ort angibt.

Die einzelnen Reihen oder Schichten werden Gebinde genannt, die Dachfläche selbst wird von den Fuß-, Ort- und Firstgebinden begrenzt.

First.

FFrs tgcffinc/ifc.

SUch

11,

:r

*!

Traufe. Fig. 400.

Wir haben zu unterscheiden:

Die Decksteine. Dieselben bedecken die Dachfläche innerhalb der Fuß-, Ort- und Firstgebinde. Mit Ausschluß der nach der First spitz zulaufenden Deckgebinde behält jedes Deckgebinde auf seiner ganzen Länge eine gleiche Höhe. Die spitz zulaufenden Gebinde werden Stichgebinde genannt.

Vergleichen wir den Deckstein A mit der nachfolgenden Beschreibung: a b ist die Länge, c d die Höhe. Die Seite von e nach b bis zur Spitze c heißt die Brust, von c nach a bis f der Rücken, die Seite f d e ist das Reiß des Decksteines.

Die Decksteine weisen in den verschiedenen Gebinden verschiedene Höhen auf. Sie treten als lange und kurze, hohe und niedere Decksteine auf. Wie aus Fig. 400 ersichtlich, haben die Anfangsgebinde die größten Steine. Das am unteren Ende des Daches am reichlichsten herabfließende Wasser hat somit eine geringere Zahl von Reißlinien zu passieren, als dies bei niedrigeren Gebinden der Fall sein würde.

Zumeist werden die Deckgebinde von der linken zur rechten Seite ansteigend gedeckt. Deckt der rechts folgende Stein, wie dies in unserem Beispiel der Fall ist, den links vorhergehenden, so ist das Dach „rechts gedeckt“. Die Pfeile in dem Deckstein A deuten an, wie das Wasser über denselben läuft und bei’ f abtropft.

Je geringer die Dachneigung ist, desto steiler müssen die Gebinde laufen. Bei der Eindeckung sind folgende Regeln zu beachten:

1.    Große Dachsteine sind mit 3, kleinere mit 2 Nägeln zu befestigen.

2.    Es darf niemals ein und derselbe Stein auf zwei Bretter genagelt werden. Letztere quellen und schwinden und würde die Nichtbeachtung dieser Regel sehr leicht ein Zerspringen der Schiefer herbeiführen.

3.    Ein Stein darf niemals 2 darunter liegende Steine decken, wodurch Undichtigkeiten entstehen würden.

Die Eindeckung findet auf Schalung statt.

In einigen Gegenden zeigen die Rückenlinien, wie dies Fig. 401 zeigt, auch gerade Linien.

V'

v

/V

:<

v;

5/

ft

TI

p.

lA

'k

v:

\/

v:

y-

's

rc

----

Fig. 401.

Hinsichtlich der Fig. 400 haben wir ferner zu beachten:

Die Fußsteine. Der linke Fußstein trägt die Zahl 1, der rechte die Zahl 9. Die Gebindefußsteine 2 und 6 haben die gleiche Form. Die gewöhnlichen Fußsteine 3, 4, 5, 7 und 8 sind hohe, mittlere und niedere Fußsteine. Die Seiten derartiger Steine sind geneigt zur Fußlinie anzunehmen. Nach Fig. 400 ist zuerst der rechte Eckfußstein befestigt, sodann sind die Fußsteine 8 und 7 und dann der Stein 6 aufgenagelt. Hierauf beginnt das 'erste Deckgebinde. Deckstein 10 legt sich auf 6, n auf 10, 12 auf 11 usw.

Die Fußsteine überragen das Hauptgesims um etwa 8 cm.

Die First steine. Den Firstgebinden wird in der ganzen Ausdehnung der Dachfläche eine gleiche Breite gegeben. In den meisten Fällen deckt man die First rechts. An der Seite, mit der ein Firststein den anderen deckt, ist derselbe zumeist gebogen. Das Firstgebinde, welches der Wetterseite zugekehrt ist, überragt das der anderen Dachfläche um 4—6 cm. Auch bei der hohen Wand eines Pultdaches nimmt man einen gleich großen Überstand an.

Die Ortsteine. Dieselben teilen sich in Linkort- und Rechtortsteine.

Die Recht ortsteine haben verschiedene Größen. Für höhere Gebinde nimmt man je 3, für niedrigere je 2 Steine an. Es wird hierdurch ein besserer Wasserabfluß ermöglicht, denn würde man an Stelle der untersten

3 Ortsteine nur einen Stein wählen, so würde alles Wasser, welches über denselben fließt, an der Reißlinie ef entlang laufen und hierdurch leicht Undichtigkeiten hervorrufen.

Die Linkortsteine und Stichsteine. Erstere — die Steine 2, 4, 6, 8, 10 usw. — sind stets der Gebindehöhe gleich. Ihre Form wird von

IW

Fig. 402.

/>■

~3

Fig. 403.

der Neigung der Deckgebinde bedingt. Die Stichsteine füllen die Dreiecke am linken Ort aus.

Besondere Schwierigkeiten bereitet das Eindecken der Kehlen. Die Kehlsteine sind schmal und schmiegen sich deshalb leicht den krummen Flächen an.

1175

Genaueres hierüber findet der Leser in dem eingangs erwähnten Werke, auch in einem Aufsatz in der süddeutschen Bauzeitung IV. Jahrgang No. 2 u. 3 und in dem Spezialwerke: „Die Eindeckung der Dächer“ von Otto Schmidt.

a. Eindeckung mit deutschem Schablonenschiefer.

In den meisten deutschen Schieferbrüchen werden, abgesehen von den Schieferplatten in Schuppenform, auch sogenannte Schablonenschiefer angefertigt, die sowohl auf Schalung als auch auf Lattung eingedeckt werden können.

Derartiger Schablonenschiefer, wie solchen z. B. die Fregeschen Werke in Thüringen liefern, sind in den Fig. 402, 403 und 404 dargestellt. Dieselben liefern auch fünf- und sechseckige Schablonenschiefer.

Fig. 4°4-b. Das Dach mit englischem Schiefer.

Der englische Schiefer weist Tafeln rechteckiger Form in, sehr verschiedenen Größen auf. Die größten Tafeln sind 66 cm lang und 41 cm breit, die kleinsten 28 cm lang und 14 cm breit. Die Stärke beträgt 4—5 mm. Am meisten gebräuchlich ist eine Länge von 63 und eine Breite von 36 cm. Wie Fig. 405 und 406 zeigen, findet die Eindeckung auf Latten (4 u. 6 cm stark) statt.

des Doppeldaches

Die Eindeckungsart ist der des Zungendaches gleich. Jede Tafel wird etwa in ihrer Mitte durch zwei Nägel befestigt. Letztere sind verzinkt und etwa 3 cm lang. Die Nagellöcher werden an der unteren Seite mit Hilfe eines Stempels eingeschlagen. Hierdurch erweitert sich das Loch nach oben kegelförmig und kann den Nagelkopf so aufnehmen, daß er nicht übersteht. Die Platten überdecken die Nagelköpfe um 8 bis 10 cm. Bei 10 cm weiter Überdeckung und bei Innehaltung der in Fig. 405 angenommenen Längen für die Platten beträgt die Lattweite 25,5 cm.

Bei den Firsten und Graten können die Schieferplatten nach der Wetterseite hin um etwa 4 cm übergreifen, und es findet daselbst eine Dichtung mit Ölkitt statt. Besser ist die Abdeckung mit Hilfe von Blechstreifen. Für die Kehlen verwendet man am besten Zinkblech und verfährt so, wie dies bei der Kehleindeckung des Zungendaches beschrieben wurde.

36 rm

a—

IV

v\J

-43 rm.-j

Fig. 405.

Bei Gebäuden, die heftigen Stürmen ausgesetzt sind, empfiehlt sich ein Verstreichen der Schiefer an der Unterseite bei den Latten mit Zement.

eindecken.

Auch mit deutschem Schiefer läßt sich ein Dach in der angegebenen Weise — also auf englische Art

Fig. 405.

Will man ein absolut dichtes Dach haben, so versieht man die Sparren mit einer Schalung, belegt letztere mit Dachpappe, teert dieselbe, legt so wie in Fig. 405 angegeben die Schiefer auf und nagelt sie in gleicher Weise fest. Derartige Eindeckungen sind in neuerer Zeit vielfach bei öffentlichen Gebäuden zur Ausführung gebracht worden.

5. Eindeckung mit Dachpappe.

Neben dem Schieferdach hat sich das mit Pappe gedeckte Dach in neuerer Zeit in nicht unbedeutendem Umfange, namentlich bei ländlichen und Wirtschaftsgebäuden, Eingang verschafft. Ist die Dachpappe in rechter Weise

hergestellt und geschieht die Eindeckung mit der erforderlichen Sorgfalt, so bietet dieses Dach nicht zu unterschätzende Vorteile. Zu diesen gehören:

a)    ausreichender Schutz gegen die Witterung für den überdeckten Raum,

b)    große Feuersicherheit,

c)    geringes Gewicht, also auch Zulässigkeit verhältnismäßig schwacher Dachverbandhölzer,

d)    Dauerhaftigkeit und geringe Herstellungskosten,

e)    geringe Dachneigung und eine hiermit verbundene vorteilhafte i\us-nutzung des Bodenraumes.

Andrerseits bedingen die Pappdächer zufolge des fehlenden Luftwechsels im Dachraume die Anlage von Ventilationsvorrichtungen und erfordern eine dauernde Unterhaltung der eingedeckten Fläche.

Die aus Holzstoff gefertigte und in gutem Steinkohlenteer gekochte Dachpappe wird in Rollen von 1 m Breite und 15 m Länge gekauft und mit Hilfe von Rohrnägeln stets auf eine Verschalung genagelt.

Die Dachneigung kann ¹/₈ bis i/₉ der Gebäudetiefe betragen, jedoch nimmt man häufig für die Eindeckung ohne Leisten ¹/₆, für die Leisteneindeckung dagegen ¹/₈ der Gebäudetiefe als Höhe an. In keinem Falle darf die Höhe über ¹/₈ betragen.

Wir unterscheiden, wie bereits vorstehend erwähnt:

1.    die Eindeckung ohne Leisten,

2.    die Leisteneindeckung.

Erstere Methode mit verdeckten Nagelköpfen wird durch Umbiegen und Einfalzen der einzelnen Rollen hergestellt (Fig. 407).

JJviML

> ; JJ—i—

Fig. 407.

Im.

bi

Fig. 409.

Fig. 408.

Hier laufen also die Pappbahnen mit den Schalungsbrettern parallel. Wenngleich diese Herstellungsweise die geringsten Kosten verursacht, so ist dennoch die Leistbedeckung eine wesentlich bessere. Die dreikantigen Leisten werden in Richtung der Sparren auf die Bettschalung genagelt. Derartige Leisten sind gewöhnlich unten 5-—6 cm breit und 2,5—4 cm hoch. Beim Eindecken werden die Seiten der Papprollen, rechtwinklig zu den Schalungsbrettern laufend, so eingekniffen, daß sie etwa 3 cm an den Leisten hinaufreichen. Fig. 408 veranschaulicht ein Stück Schalung mit aufgenagelten

Leisten. Die Entfernung derselben von Mitte zu Mitte beträgt bei Rollen von 1 m Breite 0,98 m. Der Papprand an der Traufkante muß die Schalung um etwa 4 cm überragen. Die Dachpappe wird mit großköpfigen Nägeln derart befestigt, daß sie etwa 1 cm unter die Schalungsunterkante hinabreicht. Hierdurch wird das regelrechte Abfließen des Regenwassers ermöglicht. Dieser Forderung gemäß verfährt man auch an den Giebelseiten. Hier reicht die Dachpappe so weit hinab, daß sie die angenagelte Leiste b vollständig überdeckt. (Fig. 409.)

Treten die einzelnen Bahnen nicht viel über die First hinaus, so tritt die nächste Überdeckung auf der der Wetterseite entgegengesetzten Dachfläche etwa 15 cm bis 20 cm vor. Der Überstand wird dann sorgsam genagelt. Ist in der Mitte der Dachfläche eine Zusammensetzung der Pappbahnen notwendig, so muß eine Überdeckung von mindestens 8 cm stattfinden. In solchem Falle muß die unterliegende Pappe mit Nägeln gut befestigt werden und erhält, so weit sie überdeckt werden soll, einen Steinkohlenanstrich. Die aufgelegte Pappe wird mit breitköpfigen Nageln befestigt, deren Köpfe mit Asphaltlack bestrichen werden. (Fig. 410.)

Da, wo die Dachfläche gegen eine Mauer stößt, ist ein durchaus dichter Anschluß herzustellen. Die Eindeckung erfolgt ebenso wie die in Fig. 411 veranschaulichte. Hier wird die Dachfläche von einem Schornsteinkasten durchbrochen. Wie aus der Figur ersichtlich, werden zunächst die Ecken mit Dreikantleisten ausgefüllt, auf welche die Pappe b genagelt wird. Hierüber legt sich ein Deckstreifen a, welcher zwei Schichten hoch aufsteigt und dann in eine Mauerfuge eingelegt und gut verstrichen wird.

Nach Fertigstellung der ganzen Dachfläche bekommt dieselbe einen Ü ber-zug von Asphaltkitt, gemischt aus 1 Teil Teer, 1 Teil Pech und 1 Teil Kalkpulver, welcher heiß mit einem Pinsel aufgetragen wird. Dieser nicht zu dünn aufzutragende Überzug wird mit gesiebtem, trockenem, scharfem Mauersande bestreut. Wird hierzu heißer Sand genommen, so erzielt man einen

......................h_

w\

g|V

5mm

__SjMijL-

„rzMpfcl

I »ififp-

Fig. 410.

mm

sü

WM

51

iH

iiv.

Fig. 411.

vorzüglich dauerhaften Anstrich. Letzterer muß nach Verlauf eines Jahres erneuert werden, wird aber dann nur in Zeiträumen von 4—5 Jahren wiederholt. Gewöhnlich erneuert man den Anstrich mit Steinkohlenteer, welchem 11/₂ bis 2 Teile Kalkpulver zugesetzt werden.

Es sei noch hinzugefügt, daß hinsichtlich der Überdeckung der Leisten zwei Ausführungsarten in Betracht kommen, und es sei im Anschluß an die Fig. 412 u. 413 folgendes bemerkt:

Nach Hg. 412 ist die Leiste mit einer Kappe aus Dachpappe bedeckt, fest in Steinkohlenteer eingedrückt und genagelt, während nach Fig. 413 eine Pappbahn sich mit ihrem Ende über die Leiste legt und hierdurch die Anordnung einer besonderen Kappe überflüssig macht. Da eine Nagelung der Dachpappe deshalb unstatthaft ist, weil sich die Nägelköpfe leicht durchziehen würden, so ist die Anordnung nach Fig. 412 unter allen Umständen vorzuziehen.

EE

Fig- 413.

Fig. 412.

6. Eindeckung mit Holzzement.

Die sogenannte Holzzementmasse (zuerst fabriziert von C. S. Häusler in Hirschberg i. Schles.) besteht aus einer kautschukartigen, bituminösen Mischung und enthält im wesentlichen Steinkohlenteer, Pech und Schwefel. Die dickflüssige, schwarzbraune Masse zeichnet sich durch eine bedeutende Zähigkeit aus, erhärtet erst nach etwa einem Jahre und bleibt auch nach dem Erhärten elastisch. Das Dach bedarf nur eines Gefälles von 4 bis höchstens 5 cm für ein Meter.

Die gespundete 3—5 cm starke Dachschalung muß eine durchaus ebene Fläche bilden. Dieselbe wird zunächst mit trockenem feinen Sande etwa 3 mm hoch übersiebt, um den Eindeckungsstoff von der Brettlage zu isolieren und es zu ermöglichen, daß die letztere sich ohne Schädigung der Eindeckung bewegen kann. Auf diese Sandbettung wird zunächst Dachpapier, aus zähen Stoffen gearbeitet, verlegt. (Rollenpapier von 60—90 cm Breite und 1,40 bis 1,50 m Länge.) Hierauf wird der erwärmte Holzzement mit einer Bürste

Fig. 414.

mum

aufgetragen und sofort eine zweite Lage Papier aufgebracht und mit der flachen Hand angedrückt. Sodann folgen in gleicher Weise eine dritte und

vierte Papierlage. Letztere wird etwas stärker mit Holzzement überstrichen, sogleich mit feinem Sand dick übersiebt und dann mit Kies überschüttet. Die ganze Höhe der Schüttung beträgt etwa 8—-io cm.

Fig. 414 zeigt die Eindeckung der Traufe mit Hilfe einer Zinkblechleiste. Letztere ist, wie aus Fig. 415 ersichtlich, mit Zinkstützen versehen, zwischen denen Löcher angebracht sind, die dem eingedrungenen Wasser den Abfluß gestatten.

Bei Holzzementdächern muß für einen genügenden Luftzug unter dem Dach Sorge getragen werden, weil sonst leicht ein Stocken des Holzwerkes

/*/ ---

Fig- 415-

eintritt. Hierzu werden Ventilationsröhren von Zinkblech, mit einer Zinkplatte abgedeckt, angeordnet. Sie durchbrechen die Dachfläche und müssen sorgfältig eingedeckt werden.

Mit großer Sorgfalt müssen ferner Schornsteinkasten, Aussteigeluken, Attiken, anstoßende Mauern usw. eingedeckt werden. Man bedient sich hierzu des Zinkbleches, legt dasselbe etwa in einer Breite von 10 cm auf die zweite Papierlage und läßt dasselbe mindestens 15 cm hoch an dem einzudeckenden Bauteil hinaufreichen. Die Befestigung auf der Dachfläche findet mit kleinen Nägeln statt. In das Mauerwerk wird das Zinkblech in eine Fuge hineingebogen und sodann mit Mauerhaken befestigt. Bei Vorhandensein eines geeigneten Unterbaues lassen sich ohne Schwierigkeiten auf der Dachfläche Gärten anlegen.

7. Die Metalldächer.

1. Das Kupfer dach wird selten zur Ausführung gebracht, weil es sehr viel Unkosten erfordert. Andererseits bietet das Kupfer das dauerhafteste und beste Deckmateriab und verliert selbst nach Jahren seinen Wert nicht. Die Eindeckung der einzelnen Kupfertafeln findet auf einer Dachschalung statt. Die Verbindung der ersteren wird sowohl in der Längen- als auch in der Querrichtung durch Überfälzung bewirkt, während zur Befestigung der Tafeln an der Schalung sogenannte Haftbleche dienen, welche derselben durch Nagelung angefügt werden. Diese Anordnung werden wir auch bei dem Zinkdach kennen lernen. (Vergleiche Fig. 416.)

2.    Das Bleidach findet in der Jetztzeit keine Anwendung mehr, weil es verhältnismäßig teuer, namentlich aber beim Ausbruch des Feuers zufolge der leichten Schmelzbarkeit des Materials gefahrbringend für die Menschen ist. Die Art der Eindeckung der Bleiplatten ist der der Kupferplatten gleich.

3.    Das Zinkblechdach. ZumEindecken der Dächer wird das gewalzte Blech in Tafeln benutzt, welche 2 m lang und 1 m breit sind. Das Zinkblech wird nach Nummern verkauft, und zwar wählt man für Dacheindeckungen die Nummern 10—14. Letztere Nummer bezeichnet die stärksten Platten.

Da das Zinkblech die Eigenschaft hat, sich stark in der Kälte zusammenzuziehen und sich in der Flitze auszudehnen, so muß die Zusammenfügung der einzelnen Platten derart stattfinden, daß dieselben sich dehnen und zusammenziehen können, ohne hierdurch der Dachfläche irgend welchen Nachteil zu bereiten, namentlich ohne der Dichtigkeit des Daches Abbruch zu tun.

Als Dachhöhe für eine derartige Bedachung nimmt man gewöhnlich ¹/8 der einseitigen Dachtiefe.

Die Eindeckung findet zumeist auf einer Brettschalung statt. Hierbei ist zu beachten, daß zwischen den Brettern Zwischenräume von 0,5 bis 1 cm verbleiben müssen, damit zwischen dem Holz und dem Zinkblech die Luft Zutritt erhält. Letzterer wird besonders gut ermöglicht, wenn die Bretter in Entfernungen von 30-—40 cm Löcher von etwa 2¹/₂ cm Durchmesser erhalten. Werden diese Vorsichtsmaßregeln verabsäumt, so setzt man, vermutlich zufolge der Erzeugung von Holzsäure, das Zinkblech einer baldigen Verderbnis aus.

Das Anstreichen der Dachoberfläche mit Ölfarbe in der Absicht, das Deckmaterial zu konservieren, ist unnötig, weil sich das Kupfer, indem es an freier Luft schnell oxidiert, selbst mit einem schützenden Überzug versieht.

Im allgemeinen unterscheidet man vier Methoden der Eindeckung mit Zinkblech und zwar:

Li

'\v\\ \\\

Fig. 416.

Fig. 418.

Fig. 417.

Die Eindeckung mit Falzen auf Schalung. Sie ist derjenigen mit Kupfer ähnlich und empfiehlt sich besonders für kleinere Dachflächen mit x/ der einseitigen Dachtiefe zur Neigung. Die Überfälzung der Tafeln findet nach Fig. 416 statt. Bei den zusammenstoßenden Zinktafeln ist eine Falzbreite von 9 cm erforderlich. Nach 'dem Dachgefälle überdecken sich die

Il82

Tafeln um 3 bis 5 cm in der Lötfläche. Ferner ordnet man auf 0,4 m Länge des Falzes immer einen Hafter von starkem Eisenblech an. Die ganze Länge desselben beträgt 5,5 bis 6 cm. Hiervon kommen: auf die Breite 2,5 cm, auf das aufrecht stehende Stück 2,5 cm und auf die Umbiegung 1 bis 1,5 cm. Mit Berücksichtigung der Überdeckungen und Überfälzungen deckt eine Tafel von 2 m Länge und 1 m Breite (= 2 qm) eine Fläche von 1,60 qm.

Die Leistendeckung, auch wohl die schlesische Eindeckung genannt. Bei dieser Deckmethode hält man die unter 1 angegebeneDachneigung gleichfalls fest. Wie aus Fig. 417 u. 418 ersichtlich ist, werden vierkantige Leisten auf die Schalung genagelt, welche etwa 4 cm hoch und 6 cm breit sind. Zu beiden Seiten der Leisten biegt man die Zinkstreifen um je 5 cm rechtwinklig auf. Zum Übergreifen des Deckstreifens ist ein Falz von 1,5 cm erforderlich. Auf je 0,5 bis 0,6 m Lattlänge wird außerdem ein Hafter angeordnet, der unten und seitlich an den Latten etwa auf jeder Seite 1 cm in den Falz eingreift. Die Befestigung der Leisten findet durch Nägel statt, deren Köpfe entweder vorstehen oder auch versenkt werden können.

Die französische Zinkblecheindeckung auf Schalung. Bei dieser Methode fällt die horizontal laufende Lötnaht fort, wodurch dem Zink eine vollkommen freie Bewegung nach jeder Richtung hin ermöglicht wird. Die Dachhöhe beträgt ¹/₆ der einseitigen Dachbreite. Die Zinktafeln überdecken

IUP

Fig. 419.

sich, wie dies aus Fig. 419 ersichtlich ist, um 10 cm und sind um 2,5 cm eingebogen. Jede Tafel wird mit Hilfe zweier etwa 16 cm langer und 4 cm breiter Hafter gehalten und zwar an der unteren Kante. An der oberen Kante befindet sich ein 8 cm breiter Blechstreifen, welcher nahezu die Tafellänge hat und als Hafter dient. Die Bildung der aufrechten Stöße ist der für das Leistendach gebräuchlichen ähnlich und aus Fig. 420 klar ersichtlich. Die beiden zusammenstoßenden Blechstreifen werden um je 4 cm lotrecht auf-gebogen, mit einem 1¹j₂ cm breiten Falz versehen und durch Hafter gehalten. Die Breite der Kappen, welche nach der Zeichnung geformt werden, beträgt im ganzen 13 cm. Sie werden in Entfernungen von ³/₂ m festgeschraubt. Die den Kappen zugehörigen Schraubenköpfe werden durch übergelötete Zinkklappen verdeckt.

Eine Zinktafel von 2,00 qm deckt nur 1,35 qm, weil durch die wagerechten Überfälzungen 16 cm der Länge, durch die aufrechten Stöße aber 20 cm der Breite verloren gehen. Dennoch wird die Eindeckung infolge des

H83

Wegfalls an Lötzinn und durch Vermeidung der Arbeit des Lötens nicht teurer als die Leistendeckung, vor welcher sie aus den angeführten Gründen (freie Bewegung des Deckmaterials) entschieden den Vorzug verdient.

<g|fp

Fig. 420.

Die Eindeckung mit Wellenblech auf Lattung nach Fig. 421. Bei dieser Deckmethode nimmt man x/₈ der zweiseitigen Dachbreite als Höhe an. Die Entfernung der Latten voneinander beträgt 42 bis 46 cm. Eine Schalung ist nicht notwendig. Die Höhe der einzelnen Wellen wird gewöhnlich auf 4 cm angenommen, und es beträgt dann die Weite von Mitte zu Mitte derselben 6,5 cm. In wagerechter Richtung werden die Tafeln um 5 cm übereinander geschoben und zusammengelötet, an den aufrechten Stößen findet eine Aufbiegung von 4 cm statt. Die 2¹/₂ cm breiten Hafter sind etwa 8 cm lang und werden in Entfernungen von 48 bis 60 cm angebracht. Die Stöße sind, wie dies in Fig. 421 veranschaulicht ist, mit Deckstreifen abgedeckt.

l'"

Eig. 421.

Infolge der wellenförmigen Form der Tafeln geht bei einer Tafellänge von 1,88 cm 30 cm verloren, während sich durch das Überdecken an den wagerechten Lötungen das Maß um 5 cm und durch das Aufbiegen an den aufrechten Stößen um 8 cm verringert, so daß eine Tafel von 1,58 qm ursprünglichen Flächeninhaltes nach Herstellung der Wellen nur 1,13 qm deckt. Durch das Wellenblech erhält die Dachfläche eine ausreichende Steifigkeit, so daß dieselbe darauf umhergehende Menschen sehr wohl zu tragen imstande ist, ja man kann bei Anwendung dieser Methode Zinkblech No. 11 verwenden, während die früher beschriebenen Eindeckungen die Nummern 12 und 13 bedingen.

Schließlich sei noch erwähnt, daß zufolge der freien Bewegung der Tafeln eine Lötung der Stöße der Höhe nach sehr wohl vorgenommen werden kann.

8. Die Bedachung mit Glastafeln.

V ollständige Glasdächer kommen nur bei Gewächs- und Treibhäusern, wie bei Ausstellungsgebäuden oder photographischen Anstalten vor, kleinere Glasdächer treten bei Lichthöfen oder Treppenoberlichte auf. Die Erhellung der Bodenräume findet durch Oberlichte statt. Letztere überragen stets die Dachfläche und müssen äußerst sorgfältig eingedeckt werden. Die einfachsten Oberlichte sind die in die Dachfläche einzulegenden Dachfenster. Sie bestehen gußeisernem Rahmen mit stellbaren oder drehbaren Flügeln aus gleichem Material. Sie werden mit rheinischem Glase, häufig mit Doppelglas versehen.

aus

Fig. 422.

<>>

so-

CA

-v

Bei der Eindeckung mit Dachpfannen legt man vielfach ~ förmige Glasstücke ein, welche der Pfannenform genau entsprechen.

Fig. 422 stellt im Maßstabe von 1 : 10 ein Oberlicht für ein Pappdach dar. Dasselbe ist mit einer Glasplatte abgedeckt, welche sich seitlich in einen Falz des hölzernen Rahmens legt und dort verkittet ist. An der am tiefsten liegenden Seite wird sie durch Haken von Zinkblech gehalten.

Um das Kondensationswasser abzuleiten, sind unten und an den beiden seitlichen Falzen kleine Blechrinnen befestigt. Durch ein durch den unteren Rahmenschenkel gelegtes Rohr wird das sich in den Rinnen sammelnde Wasser auf die Dachfläche geleitet. Die Rinnen sind mit der das Plolzwerk überdeckenden Blechbekleidung aus einem Stück gearbeitet, letztere legt sich auf die Dachpappe auf, welche gegen die Dreikantleisten aufgebogen wird.

An Stelle dieser Anordnung kann man auch die Glastafeln — am besten eine Rohglasscheibe — allseitig um etwa 4 cm über den Oberlichtrahmen überstehen lassen und dieselben mit 4 seitlichen und 2 unteren Flaken befestigen. Auch hier wird, wie dies Fig. 423 zeigt, die Dachpappe aufgebogen, der Oberlichtrahmen selbst aber mit Dachpappe allseitig abgedeckt.

Während für geringere Längen sich derartige Glastafeln ohne weiteres frei tragen, müssen die Scheiben bei größeren Längen und Belastungen gestützt werden. Es mögen hier angeführt werden:

1. Die Bedachungsprofile von Schinz und Baer in Zürich.

Die Konstruktion verhindert vollständig das Durchlässen des Wassers. Die Hohlräume a und b sind mit Kitt auszufüllen, während die Rinne c das Kondensationswasser aufnimmt und ableitet. Die Fig. 425 und 426 zeigen rechts ein Abschuß-, links ein Mittelprofil aus Eisen.

Hl

Fig. 424.

RI 1.1II II'IIUII.IIIMMIII, |,V| It^rflirilirM hin Ulli,11! lilIMM I ji'I'l'Jltlli'Ii'i'Dll|IH:MI||i|li:il|||l I ;Tiil Mllll^

cvÄ    W/M w

'W

Fig. 425.

Fig. 426.

2. Profile der Stollberger Zinkwarenfabrik (Eschweiler Bahnhof). Die Profile der Fig. 427, 428 u. 429 eignen sich namentlich für lotrecht stehende Glaswände, als liegende Profile gewähren sie keinen ausreichenden

Fig. 430.

Fig. 427-

Fig. 428.

Fig. 429-

fi

kJMj

Schutz gegen das Eindringen des Wassers. Die Rinnensprosse nach Fig. 430 ist als liegendes Profil benutzbar und leitet das Wasser ab. Zur Herstellung wird Zinkblech verwendet. Verwendet man zur Herstellung derartiger Profile

Flacheisen (A) von, 6 zu 45 mm, so kann man die Sprossen bis 4,0 m freitragend annehmen.

¹

Der Metallbau von G. Wanderley.

²

G. Wanderley, Landwirtschaftliche Gebäude.

i) Die Dachrinnen.

•Von einer zweckmäßigen und dauerhaften Konstruktion der Dachrinne hängt die Erhaltung eines Gebäudes in nicht unbedeutendem Maße ab. In der Abteilung für Bauwesen im Königl. Preußischen Ministerium für öffentliche Arbeiten sind in neuerer Zeit Musterzeichnungen von Rinnen entworfen worden. Zum Teil haben dieselben sich als verbesserungsbedürftig erwiesen, aber die allgemeinen Grundsätze, welche im Anschluß an diese Entwürfe aufgestellt wurden, sind von so großer Bedeutung, daß das Wichtigste aus denselben angeführt werden muß.

Jede Rinne muß ein angemessenes Gefälle haben. Für jedes m der Rinnenlänge ist 8 bis 10 mm Gefälle anzunehmen.

Der Querschnitt der Rinne, insbesondere die Breite und Tiefe der Rinne ist von der zu entwässernden Dachfläche abhängig. Für kleine Gebäude genügt im allgemeinen eine Breite von 15 bis 20 cm und eine geringste Tiefe von 7 cm an der Bordseite. Für größere Gebäude erhöhen sich die Abmessungen auf 20 bis 25 cm, bezugsweise auf 10 cm. Für Holzzementdächer kann ein geringerer Querschnitt gewählt werden.

Im Durchschnitt kann man für jedes Quadratmeter der Grundfläche eines zu entwässernden Daches einen mittleren Querschnitt der Rinne von 0,8 bis 1,0 qcm annehmen.

Die in Entfernungen von 15 bis 25 m anzulegenden Abfallröhren müssen einen Durchmesser von 13 bis 15 cm haben und werden durch Schell-eisen befestigt.

Wenn irgend tunlich, soll die Rinnenvorderkante nicht über die verlängerte Dachlinie hinausgehen. Von dieser Anordnung wird man bei Dächern, die steiler als 40⁰ sind, in den meisten Fällen abweichen müssen.

Abgesehen von Rinnen überstehender Dächer muß überall die hintere Rinnenkante höher als die vordere sein. Hierdurch wird es verhindert, daß bei eintretenden Verstopfungen oder starken Regengüssen das Wasser nach dem Dache zu überläuft.

Die Rinnen werden durch Rinneisen und Hafter festgestellt.

Hinsichtlich des Materials für Rinnen, Abdeckungen, Verkleidungen usw. muß darauf Bedacht genommen werden, daß die Art der Zusammenfügung und Befestigung derart geschehen muß, daß dem Zinkblech eine ungehinderte Ausdehnung gestattet werden kann, weil sonst nur allzuleicht bei der Ausdehnung und Zusammenziehung eine Zerstörung der einzelnen Teile eintritt. Im allgemeinen ist bei der Verwendung von Zinkblech eine Lötung nicht statthaft, dagegen sind die Verbindungen durch Falzungen, die in geeigneter Weise ineinander greifen, herzustellen.

Da scharfe Kanten bei den Falzungen zumeist mit der Zeit zu einem Bruche des Rinnenmaterials führen, so sind dieselben möglichst zu vermeiden, und es ist überall für tunlichst große Abrundungen Sorge zu tragen. Die Entfernung der Rinneisen beträgt 0,80 bis 1,0 m. Letztere ist von der Entfernung der Sparren voneinander abhängig, falls nicht etwa vor den Sparren ein Stirnbrett angebracht ist.

Für Rinnen, welche versteckt liegen und somit bezüglich der Revision schwer zugänglich sind, wird am besten Kupfer oder Walzblei verwendet.

Für Rinnen und Abdeckungen usw. ist die Fabriknummer 13 am empfehlenswertesten. Schwächere Zinkbleche sind zwar zunächst billiger, werden aber zufolge der geringeren Dauer im Laufe der Zeit doch kostspieliger.

Dächer, die mit Kupfer eingedeckt werden, erhalten Rinnen, bezugsweise Kehlen aus gleichem Material.

Die Rinn eisen sind aus verzinktem oder mit Mennige, bezugs weise Asphaltlack gestrichenem Schmiedeeisen von rechteckigem Querschnitt ausreichend stark anzufertigen. Bei kupfernen Rinnen werden die Rinneisen nicht verzinkt.

M'it Bezug auf die Konstruktion der Dachrinnen unterscheiden wir:

1.    Vorgehängte Rinnen.

2.    Aufliegende Rinnen.

Die vorgehängten Rinnen haben zumeist eine halbrunde Querschnittsform. Sie kommen sowohl bei Gebäuden mit massiven Hauptgesimsen als auch bei solchen mit überstehenden Dächern zur Anwendung. In dem von Schmidt bearbeiteten Spezialwerk über die Anfertigung der Dachrinnen sind eine ganze Reihe der verschiedensten Fälle behandelt. Mit Rücksicht auf den Zweck dieses Buches kann nur das Hauptsächlichste über die Konstruktionen der Rinnen mitgeteilt werden.

ül'

;/qT

Cs

Fig. 432.

Fig. 431 (x/₁₀ der nat. Größe).

Fig. 431 zeigt eine vorgehängte halbrunde Rinne für ein überstehendes Dach. Das Rinneisen ist gekröpft und seitlich am Sparren befestigt. Die vorn und hinten gewulstete Rinne ist durch Hafter, die mit dem Rinneisen vernietet sind, festgestellt. Letztere werden nach dem Einlegen der Rinne in die Rinneisen vom Klempner in entsprechenderWeise umgebogen. Fig. 432 erklärt die Befestigung von vorn gesehen.

Das Gefälle ist in der Zeichnung angedeutet. Die Eindeckung ist mit Schieferplatten angenommen. Die Befestigung des Rinneisens kann auch auf der Schalung oder auf den Latten stattfinden, doch ist die gezeichnete Anordnung die beste, weil ein etwa durch Verbiegen schadhaft gewordenes Rinneisen leichter durch ein neues ersetzt werden kann, wenn dessen Feststellung seitlich am Sparren stattfand.

Die Konstruktion der Rinne bei Gebäuden mit massivem Hauptgesims würde nur insofern eine Änderung bedingen, als die hintere Rinnenkante um etwa 2 cm höher als die vordere liegen müßte. Bei einem überstehenden Dache ist es gleichgültig, ob bei einer etwaigen Behinderung des Wasserablaufes das Wasser nach vorn oder nach hinten überläuft.

Die vorgehängten Rinnen, so einfach, preiswert und praktisch sie an und für sich sein mögen, haben alle den Nachteil, daß sie zufolge des Gefälles nach links oder rechts hin ansteigen. Sie verlassen also die wagerechte Linie und wirken gegenüber den Gesimsgliederungen stets ungünstig.

mm

0>°'

\r(l

Fig. 433.

Fig. 434-

Für kleinere Vorbauten, Veranden usw. sieht man bei halbrunden, vorgehängten Rinnen von einem Gefälle ab, weil erfahrungsmäßig wegen der kleineren Dachflächen die geringe Wassermenge ausreichend schnell dem Abfallrohr zugeführt wird.

Ein anderes Beispiel einer vorgehängten Rinne für ein Schieferdach ist in Fig. 433 dargestellt.

Die Vorderkante der Rinne ist hier durch einen Halter aus Schmiedeeisen umklammert. Es wird eine solche Anordnung dann am Platze sein, wenn die

I 189

Rinneisen weniger stark sind und da, wo die Befürchtung nahe liegt, daß beim Begehen des Daches in die Rinne hineingetreten wird.

Den vorgehängtenRinnen stehen die aufliegenden Rinnen gegenüber. Sie liegen stets auf Stein- oder Holzgesimsen. Letztere sind den Gesimsen aus Haustein nachgebildet und werden mit Zinkblech abgedeckt. Die Steinsimse sind entweder Gesimse aus Haustein, zumeist Sandstein, die gleichfalls, wenn nicht eine sehr steile Abwässerung angenommen ist, mit Zinkblech abgedeckt werden, oder sie sind geputzte Gesimse, die, der Form der Schablone entsprechend, eine Vormauerung von Ziegeln erhalten. Auch bei diesen ist eine Zinkbedeckung notwendig. Die Gesimse des Ziegelrohbaues können entweder mit Zink abgedeckt werden oder man verlegt Schieferplatten, die etwa

■■■

fig- 435-

4 cm das Gesims überragen. In neuerer Zeit wässert man vielfach derartige Gesimse mit Formsteinen, sogenannten Schrägsteinen ab, ordnet in Entfernungen von 50 cm bis zu einem Meter kleine Pfeiler an und legt auf diesen die Rinne auf, wie dies Fig. 434 im Schnitt darstellt.

Für alle aufliegenden Rinnen ist ein doppeltes Rinneisen erforderlich. Bei Zinkabdeckungen wird stets ein Stirnbrett vor die Sparrenköpfe, der ganzen Gebäudelänge entsprechend, angebracht sein. Letzteres dient

1190

sowohl zur Befestigung der Zinkabdeckung, welche sich in einer Höhe von mindestens 10 cm an das Stirnbrett anlehnt, als auch zur Befestigung des Rinneisens, welches mit mindestens 2 starken Schrauben in seiner Lage gesichert wird. Eine solche Konstruktion ist in Fig. 435 in J/₁₀ der nat. Größe dargestellt.

Die äußeren Rinneisen sind 8 zu 25 mm, die inneren! 5 zu 20 mm stark. Die . Form der ersteren bleibt stets dieselbe, während die letzteren je nach dem Gefälle sich versetzen, vorn vernietet und hinten zugleich mit dem Hauptrinneisen an das Stirnbrett eingeschraubt werden. Erfahrungsmäßig ist es geboten, das Rinneisen vom Zinkblech zu isolieren und dasselbe mit 2 Bleiringen (B) zu versehen. Die Rinne selbst wird vorn durch Umbiegen

s°

V,

22222222

YA

Fig. 436.

der Hafter (H) festgestellt. Der hintere Rand wird umgefalzt und mit einem sogenannten Verstoßblech (V) verbunden, welches auf der Traufbohle festgenagelt werden kann. Der Rinne ist auf diese Weise eine ungehinderte Bewegung gestattet. Es sei noch bemerkt, daß das Abdeckungsblech durch Zinkstreifen oder Draht mit aufgelöteten Blechbuckeln in Entfernungen von ca. 40 cm befestigt werden muß, und daß es empfehlenswert ist, in den Wulst der Abdeckung einen starken Draht einzulegen, welcher eine gute Versteifung der . letzteren herbeiführt.

Sehr häufig werden die Rinnen nach Fig. 436 mit einer Verkleidung, einer sogenannten Maske, versehen. Das äußere Rinneisen hat hier noch ein

1191

Stützeisen, gegen welches sich das Verkleidungsblech legt. Die Befestigung des letzteren findet durch eine Öse aus Zinkblech statt, auch wohl durch eine Rosette, die mit Schraube ohne Spitze mit dem Stützeisen verbunden ist. Für den Durchgang der Schraube ist ein genügend breiter Schlitz im Verkleidungsblech herzustellen.

Verkleidung und Rinne werden durch einen zweiseitig gewulsteten Zinkblechstreifen miteinander verbunden. Derselbe muß von der Seite her aufgeschoben werden.

Bei der Abdeckung des Hauptgesimses durch Schieferplatten wird ein Stirnbrett überflüssig, zugleich aber auch, da die Traufplatte fest untermauert ist, das Verstoßblech für die Rinne. Das Rinneisen wird gekröpft und seitlich am Sparren festgeschraubt oder genagelt, oder aber es wird, wie in unserem Beispiel, an den Dachlatten befestigt und in dieselben eingelassen.

Das bereits erwähnte Schmidtsche Werk enthält eine größere Anzahl der verschiedenartigsten Konstruktionen. Wir verweisen behufs näherer Information auf dasselbe.¹)

XXII. Abschnitt.

Die Gründungsarbeiten.

Allgemeines.

Jedes Gebäude belastet je nach seiner Größe in geringerem oder in höherem Grade den Baugrund. Wo ein zur Aufnahme der Fundamente nicht geeigneter Boden sich vorfindet, muß zur Herstellung eines festen Untergrundes geschritten werden. Wie das ganze Mauerwerk eines Gebäudes sich setzt, hervorgerufen durch clie lotrechte Pressung der Lagerfugen, so würde es auch von keinem besonderen Nachteil für das Gebäude werden, wenn der Untergrund gleichmäßig durch die Einwirkung desselben zusammengepreßt würde. Ein für die Zusammenpressung williger Boden wird sich aber in den allerseltensten Fällen vollkommen gleichmäßig zusammendrücken lassen, er wird dies schon deshalb nicht tun, weil er nicht überall gleichmäßig belastet wird. Hieraus entstehen aber bei einem Baugrund, welcher nicht die genügende Festigkeit hat, schwer ins Gewicht fallende Nachteile für das Gebäude und, indem einzelne Teile mehr als die anderen einsinken, werden die Gebäudeteile gewaltsam voneinander getrennt, und es entstehen Risse im Mauerwerk, welche unter Umständen den Einsturz herbeiführen können.

Man unterscheidet: festen oder brauchbaren und nachgebenden oder schlechten Baugrund.

Ersterer wird nicht oder doch nur verschwindend wenig zusammengepreßt. Zu diesen gehören:

Felsboden ohne Höhlungen, Kies, Sand, Lehm, Ton und Lehm, der mit steinigem Boden vermischt ist. Lehm und Ton sind nur unter gewissen Bedingungen, die wir später kennen lernen, zu dem brauchbaren Baugrund zu rechnen. Es darf aber nicht unerwähnt bleiben, daß bei gleichmäßiger Beschaffenheit die Bodenarten eine gewisse Stärke (Mächtigkeit) haben müssen, und zwar muß je nach dem Druck, welchen das Gebäude auf den Untergrund ausübt, diese Mächtigkeit mindestens 2,5—4,5 m betragen.

Nachgebender oder schlechter Baugrund ist solcher, welcher sich bedeutend zusammendrücken läßt und einer künstlichen Befestigung bedarf.

Hierher gehören: Sand, durchzogen mit starken Wasseradern, Triebsand, erweichter Lehm- und Tonboden, aufgeschwemmter und angefüllter Boden, Dammerde, Moorboden und Morast. Ferner ist die obere Erdschicht, der sogenannte Mutterboden (humus), weil sie sich bedeutend zusammendrücken läßt, in keinem Falle als Untergrund brauchbar, auch schon deshalb nicht, weil derselbe mit pflanzlichen Stoffen durchsetzt ist, deren Vorhandensein nur allzuleicht zur Schwammbildung Veranlassung gibt.

a) Die Untersuchung des Baugrundes.

Ehe mit der Ausführung eines Gebäudes begonnen werden kann, muß zunächst die Untersuchung des Baugrundes vorgenommen werden. Es kann dies je nach den Umständen auf verschiedene Weise geschehen und zwar:

ca

Fig. 441.

Fig. 442.

orq

£

WI

I

o

a)    durch das Auf graben. Wenngleich für eine normale Bodenbeschaffenheit das Aufgraben den sichersten Anhalt bietet, so läßt sich hierdurch doch nur der Grund und Boden in den obersten Schichten und bis zu einer verhältnismäßig geringen Tiefe hinsichtlich seiner Eigenschaften erkennen;

b)    durch das Visitiereisen. Dasselbe kann verschiedene Längen haben und besteht entweder aus einer etwa 1 m langen und 3 cm dicken runden oder viereckigen Stange mit zugespitztem Ende, oder die Stange ist 2—2¹/₂m lang. Die kleineren Stangen haben oben einen breiten Knopf, die größeren eine

Öse, durch welche ein eiserner Stab gesteckt wird, damit sich auf denselben ein Mann lehnen und durch sein Gewicht das Eisen in den Boden treiben kann. In weichen Boden läßt sich das Visitiereisen leicht hineintreiben, in sehr festen Boden dringt es wenig ein, bei sandigem Boden vernimmt man ein deutliches Knirschen. Der Stoß mit dem Eisen ist auf der Erde stumpf, auf Lehm nahezu ganz fest, auf Torf hohl. Hat die Stange auf Sand gestoßen, so erscheint sie an der Spitze glänzend, in der Berührung mit Torf zeigt sie sich klebend, im Lehm- und Tonboden gelb.

Fig. 445-

\B

51

[i

Fig- 443-

Fig. 444.

fei

hi

4M

Aber auch diese Art

der Untersuchung bietet nur in wenigen Fällen ein ausreichendes Resultat, weil man durch das Visitiereisen nicht die Mächtigkeit der Bodenschichten in Erfahrung bringen kann.

Sichere Resultate erlangt man allein durch den sogenannten Erdbohrer. Die Erdbohrer haben verschiedene Formen, von denen die hauptsächlichsten in den vorstehenden Figuren dargestellt sind. Fig. 437 A zeigt den zur Beseitigung des in den oberen Erdschichten befindlichen Wurzelwerks bestimmten Bohrer. Er wird selten zur Anwendung kommen, weil man bei Bohrversuchen gewöhnlich vorher bis zum Grundwasser aufgraben läßt. Fig. 438 B ist eine Verlängerungsstange, F'ig. 439 C zeigt die Zusammenfügung zweier Mittelstücke, Fig. 440 D veranschaulicht den oberen Teil eines Bohrers.

Für Tonboden eignen sich die sogenannten Tonbohrer, F'ig. 441 A und B und 442. Der Durchmesser des Zylinders beträgt etwa 15 cm. Für lockeren, mit Sand vermischten Ton kommen Bohrer in Anwendung, welche sich nach unten verengen und auf diese Weise das Herausfallen des eingedrungenen Bodens verhindern.

Fig. 443 und 444 stellen die eigentlichen Sandbohrer oder Sandlöffel dar, deren Benutzung bei sandigem und kiesigem Boden am häufigsten stattfindet. ln A ist die Ansicht, in B der Durchschnitt gegeben. Der Durchmesser des Zylinders beträgt gewöhnlich 16 cm, während die Längenmaße zwischen 30 und 70 cm schwanken. Derartige Bohrer bestehen aus einem vollen, an der Unter- und Oberseite offenen Zylinder. Unterhalb ist derselbe in den meisten F'ällen mit einem schaufelartigem Ansatz versehen. Ferner ist über der unteren Öffnung ein Klappventil angebracht. Indem sich letzteres beim Bohren öffnet, dringt der Boden in den Zylinder ein. Beim Herausnehmen des Bohrers schließt sich durch die Schwere des im Zylinder befindlichen Bodens das Klappventil. Hierdurch wird es möglich, denselben ohne Beimischung fremder Bestandteile zu Tage zu fördern.

Bei Brunnenarbeiten und namentlich auch bei der Gründung auf Brunnen und Senkkasten (siehe Beschreibung dieser Gründungsarten) wird der sogenannte Sackbohrer, Fig. 445, angewendet. Der Bohrer hat eine Länge von 1 m, der mit dem Sack versehene Bügel einen Durchmesser von 24 cm. Die Stange wird 5—6 m lang gemacht.

b) Gründung auf tragfähigem Baugrund.

Bei Vorhandensein eines durchaus tragfähigen Baugrundes wird zunächst die Breite und Tiefe der Fundamente zu bestimmen sein. Erstere ist abhängig von der Breite der Mauer, die sich auf dem F'undament erheben soll. Je höher das aufzuführende Bauwerk ist, desto mehr muß man darauf Bedacht nehmen, die Basis der Fundamente breit anzuordnen, damit die Gesamtbelastung sich auf eine möglichst große Fläche verteilen kann.

Hinsichtlich der Tiefe der Fundamente wird zunächst die Frage entscheidend sein, ob das Gebäude zu unterkellern oder nicht zu unterkellern ist. In letzterem Falle und unter Voraussetzung eines festen, tragfähigen Baugrundes genügt eine Tiefe von 0,90—1,0 m. Es ist daran festzuhalten, die Fundamente so tief zu legen, daß sich äußere Einflüsse: Nässe, namentlich aber der in das Erdreich eindringende Frost, nicht mehr bemerkbar machen.

Die Fundamente selbst werden sowohl aus natürlichen wie auch aus künstlichen Steinen (Ziegeln) aufgeführt. In ersterem Falle betragen die Fundamentabsätze nach jeder Seite hin 10 cm, im anderen Falle ¹/i Stein.

Bei kellerhohlen Gebäuden müssen oberhalb des Pflasters die Kellermauern durch Asphaltierung gegen das Aufsteigen der Erdfeuchtigkeit gesichert werden, auch durch Luftschicht gegen das Eindringen seitlicher Feuchtigkeit geschützt werden. Bei Gebäuden ohne Keller werden die Sockelmauern etwa 50 cm über der Erde, jedenfalls unterhalb der Lagerhölzer des Erdgeschosses oder der Abpflasterung durch eine Asphaltschicht abgedeckt.

Den untersten Fundamentabsatz nennt man das Bankett. Die Absätze werden überflüssig, wenn das Fundament bereits so breit ist, daß es die Last aller Umfassungsmauern einschließlich der besonderen Belastungen usw. auf den gewachsenen Boden übertragen kann, ohne diesen mit mehr als 25 bis 30000 kg pro Quadratmeter zu belasten. Fundamente aus Ziegel- oder Bruchsteinen verbreitert man gewöhnlich in Höhen von 0,30—0,50 m.

Eine größere Tragfähigkeit des Untergrundes wird durch Verdichtung des Bodens erreicht, und zwar geschieht dieses mit Hilfe aufgebrachter Lasten. Noch zweckentsprechender ist das Eintreiben hochkantig gestellter Steine oder kleiner Pfähle, sogenannter Füllpfähle. Auch das Einrammen mehrerer Steinschuttlagen dient zur Verbesserung des Baugrundes.

Ist der Baugrund nicht so beschaffen, daß unbedenklich ein Gebäude auf demselben errichtet werden kann, so muß je nach den Umständen eine der

künstlichen Gründungen

gewählt werden.

Es kommen in Betracht: 1. Sandschüttung. 2. Sandpfähle. 3. Betonschüttung. 4. Senkbrunnen. 5. Senkkasten. 6. Roste.

1. Gründung auf Sandschüttung.

Bei einem weichen, nicht tragbaren Boden läßt sich auf einfache Weise eine Verdichtung desselben durch Sandschüttung anordnen. Es ist hierzu

if

Fig. 446.

grober Kies verwendbar, welcher möglichst frei von erdigen, namentlich aber von lehmigen Bestandteilen sein muß. Das beste Material wird durch scharfkantigen, reinen Kies gewonnen, welcher in einer genügend breiten und dicken Lage auf den weichen Untergrund aufgebracht wird. Fig. 446 veranschaulicht eine Fundamentierung, die in dieser Weise zur Ausführung gelangt ist. Als Hauptregel ist zu beachten, daß die Sandschüttung nach allen Seiten hin viel breifer sein muß als das auf ihr zu errichtende Gebäude Grundrißfläche hat.

Im „Praktischen Maurer“ von Menzel wird für eine Gründung auf Sandschüttung folgendes Beispiel gegeben: Der französische Ingenieur Gauzence gründete das Portal der Wache von Mousserolles zu Bayonne auf Sandschüttung. Der Boden auf dem dieses Portal errichtet werden sollte, bestand aus fettem, schlüpfrigem Lehm, der sich auf eine bedeutende Tiefe erstreckte. Nach dem Vorschläge des Herrn Gauzence wurde die Ausführung so bewerkstelligt, daß der fette Lehmboden ungefähr 1 m tiefer als der steinerne Unterbau zu liegen kam, und an der Stelle, wo eine Säule errichtet werden sollte, ausgegraben wurde; dieses eine Meter hat Sandauffüllung erhalten, die man sehr fest in die ausgestochenen Öffnungen ein-rammte. Über diesen Sand wurden zwei Lagen Bruchsteinmauerwerk gelegt und darüber eine Lage von behauenen Bausteinen, welche die Unterlage für die Säulen bildeten. Bevor man die Säulen oberhalb beendete, wurde eine derselben zum Versuche mit einem Gewicht von 10000 kg belastet, wodurch gar keine bemerkbare Störung im Fundament erzeugt wurde. Der Bau war im Oktober 1830 vollendet, und es hat sich kein Sinken oder Verschieben des Fundamentes bemerkbar gemacht, obgleich jede Säule ein Gewicht trägt, das man auf 10000 kg annehmen kann. Eine Mauer desselben Bauwerks, auf gewöhnliche Art gegründet, hat sich bedeutend gesenkt.

2. Gründung auf Sandpfählen.

Als Beispiel für eine derartige Gründung beschreibt Menzel den Bau einer Schmiede, die von viereckigen, durch Mauern verbundenen Pfeilern umgeben ist; jeder Pfeiler hat mit dem Zimmer werke, das er trägt, ungefähr ein Gewicht von 35000 kg. Die Sandpfähle sind so verteilt, daß jeder nur ungefähr eine Last von 2000 kg zu tragen hat. Das Verfahren, diese Sandpfähle anzulegen, war folgendes: Man trieb in den Boden einen gewöhnlichen Holzpfahl von ungefähr 20 cm im Quadrat und 2 m Länge, sodann zog man denselben wieder heraus und füllte das Loch, welches er gebildet hatte, nach und nach schichtenweise mit Sand, welcher fest in das Loch lagenweise eingestampft wurde. Alsdann wurde die Oberfläche des Bodens und dieser .Sandpfähle gut geebnet und das Mauerwerk darauf erbaut.

Hieran anschließend sei noch mitgeteilt, daß nach der Wiener Bauzeitung in Bayonne ein Militärhospital gebaut wurde, dessen Fundamente auf einer 1,25 —1,50 m hohen Sandschicht auf geführt wurden. Diese Sandschicht ruht auf einem dort liegenden tiefen Moorgrund. Bei dieser Anlage verursachte man das gleichmäßige Setzen des Sandes dadurch, daß man soviel Wasser auf die Sandschicht laufen ließ, als sie einzusaugen imstande war. Der so hergestellte Untergrund erwies sich als durchaus tragfähig.

3. Gründung auf Betonschüttung.

Bei weichem und leicht preßbarem Boden, namentlich da, wo ein sehr starker Zudrang des Wassers das Trockenlegen der Baugrube beim Ausgraben verhindert, so daß der festere Untergrund nicht unmittelbar mit den Funda-

menten zu erreichen ist, bedient man sich mit Erfolg der Betonschüttung. Wenngleich diese Fundamentierung teurer als die Sandschüttung ist, so bietet sie doch eine größere Sicherheit. Ferner fällt das Ausschöpfen des Grundwassers entweder ganz fort oder wird doch nur in geringem Maße nötig.

Als Umgrenzung der Betonschicht ist die Anordnung einer Spundwand notwendig.

Bei den Bauten der Küstriner Oderbrücke kamen drei Arten Beton zur Verwendung:

1.    fetter Zementbeton mit einem Mischungsverhältnis: Zement, Sand, Steine —1:4:4;

2.    magerer Zementbeton mit einem Mischungsverhältnis: Zement, Sand, Steine ==1:3:6;

3.    Zement-Kalkbeton mit einem Mischungsverhältnis: Zement, Kalk, Sand, Steine = 1 : 1 : 4 : 8.

Die Steine werden selbstredend im zerschlagenen Zustande mit den übrigen Materialien vermengt. Man verwendet hierzu Feldsteine, roten Sandstein und auch Ziegelsteine, welche letztere jedoch nicht allzu stark gebrannt sein dürfen.

Der Beton erlangt eine ausreichende Festigkeit nach 8—10 Tagen, so daß nach dieser Zeit mit dem Aufführen der Mauern begonnen werden kann.

Besondere Vorkehrungen sind bei dem Versenken der Betonmasse erforderlich, falls die Baugrube teilweise mit Wassers angefüllt ist. Bei kleineren Bauten bedient man sich hierzu eines hölzernen Trichters. Bei größeren Ausführungen kommt mit Vorteil ein hölzerner Kasten von parallelepipedi-scher Form in Anwendung. Derselbe ist oben offen, während der Boden desselben durch Klappen geschlossen ist. Fetztere werden durch einen eisernen Haken so lange zusannnengehalten, bis der mit Beton gefüllte Kasten bis zur Stelle gelangt ist, wo seine Entleerung stattfinden soll. Das Fösen des Hakens geschieht vermittelst einer Feine.

Hinsichtlich der Höhe der Betonschichten halte man fest, daß für kleinere und leichte Gebäude eine Stärke von 0,40—0,80 m genügt. Die Breite macht man 2—3 mal so groß als die Banketthöhe. Ist der Baugrund sandig und gehen in demselben Quellen usw. auf, so wird es in den meisten Fällen geraten sein, eine 0,50 m starke Betonschicht über die ganze Grundfläche ausbreiten zu lassen.

Für Gebäude von mittlerer Größe und gewöhnlicher Belastung ist gewöhnlich eine 1 — 1,25 m starke Betonschicht ausreichend. Dieselbe erhält eine Breite von etwa 2 m, damit die untere Sohle des Gebäudes genügend vergrößert und die Druckverteilungsfläche in ausreichendem Maße vergrößert wird.

4. Die Gründung auf Brunnen.

Fiegt der gute Baugrund nicht über 10 m tief und zeigt sich bereits in geringerer Tiefe Grundwasser, dessen Beseitigung nennenswerte Kosten verursachen würde, so ordnet man häufig die Brunnengründung an. Zu diesem Zwecke werden gemauerte Brunnenkessel bis zu der erforderlichen Tiefe

eingesenkt, und man entfernt zunächst bis auf eine Tiefe von 2—2,5 m das weiche Erdreich an der Stelle, wo der betreffende Brunnen seinen Standort haben soll. Hierauf wird zunächst ein aus doppelten 3 cm starken Brettern gefertigter Kranz aa wagerecht verlegt. Ein solcher ist in Fig. 447 dargestellt. Der in der Zeichnung angegebene Boden f muß vorläufig als nicht vorhanden angesehen werden. Auf diesen Kranz wird der Brunnen aufge-mauert. Hierzu verwendet man am vorteilhaftesten keilförmige Steine und

Fig- 447-

Hl

rrffl

Ed

‘SP

n~—

!_LU

TFjT

I»

mm

HTT

111

ga

Fig. 448.

Fig. 449.

hydraulischen Mörtel. Hat der so aufgemauerte Brunnen eine Höhe von 2 bis 2,25 m erreicht, so werden die an der Außenseite in Fig. 448 mit c be-zeichneten Bretter angebracht und mittelst eines Taues- d gehalten, um das Aneinanderdrängen der Steine zu verhüten, welches namentlich dann leicht eintreten kann, wenn beim Senken die lotrechte Richtung nicht genau innegehalten wird. Letzteres geschieht nach Ausschöpfung des Grundwassers in f olgender Weise:

Man stellt zunächst, wie dies in Fig. 449 veranschaulicht ist, einen hölzernen Brunnenschacht her, um das Nachstürzen der Erde zu verhindern, oder

man gräbt die Erde mit Dossierung aus, wodurch die Anordnung des Brunnenschachtes überflüssig wird. Die Entfernung des Erdreiches unterhalb des Brunnenkranzes geschieht mit Hilfe des Sackbohrers. (Fig. 445.) Der am Bügel befestigte Sack nimmt 0,30 bis 0,45 cbm Erde auf. Wie aus Fig. 449 ersichtlich, wird der Brunnen, um das Einsenken zu beschleunigen, von oben durch Eisenbarren oder Eisenbahnschienen, oder auch wohl durch mit Sand angefüllte Tonnen belastet. Das zuströmende Grundwasser erleichtert durch Auflockerung des Bodens wesentlich die Arbeit und wird je nach Bedürfnis durch Saug- resp. Druckpumpen beseitigt.

Nach Erlangung eines tragfähigen Baugrundes wird der Brunnen durch Mauerwerk oder durch Beton ausgefüllt. Im ersteren Falle ist es empfehlenswert, hydraulischen Mörtel zu verwenden.

Vor der Ausfüllung läßt man einen auf zwei Latten befestigten, aus 3¹/2 cm starken Brettern gefertigten runden Boden in den Brunnen hinab und beschwert denselben mit einigen Steinen. Hierauf schüttet man einige Karren feinen Kalk und Mauerschutt in den Brunnenkessel und bewirkt hierdurch,

BBS:"

AAfcA: i srl An

,    • -\g »1

MM«

r.

fflaraal

.Al___ W

BE

SI

'■A\\

Ma,

Fig. 450.

daß sich der feine Schutt durch die Bodenöffnungen drängt und die sämtlichen Zwischenräume (Fig. 450 gg) ausfüllt, nachdem diesen Schuttlagen einige Karren Mörtel und Steine gefolgt sind. Soll der Brunnen mit größeren Bruchsteinen ausgemauert werden, so müssen dieselben durchaus lagerhaft sein; ferner ist ein gutes Auszwicken der Fugen erforderlich. Oberhalb des Brunnenpfeilers werden einige Lagen Bruchsteine so aufgemauert, daß sie auch die Wandungen des Brunnens bedecken (i, k, k). Hierbei ist aber zu beachten, daß zwischen den Wandungen des Brunnens und der ersten Schicht i ein Zwischenraum von einigen Centimetern vorhanden sein muß, damit das gesamte

Bruchsteinmauerwerk, ohne durch den Brunnenkessel selbst behindert zu werden, sich setzen kann. Nach Vollendung der etwa 0,50 m hohen Übermauerung werden bei m die Lehrbögen e aufgestellt und die 1¹/₂ bis 2 Stein starken Verbindungen eingewölbt.

Abgesehen von den Brunnen für die Hauptecken muß unter jedem Fensterpfeiler ein Brunnen angeordnet werden. Im Innern hält man durchschnittlich dieselben Entfernungen fest. Sollen freistehende Gebäude in dieser Weise fundamentiert werden, so werden auch außerhalb der Hauptecken und zwar in der Verlängerungslinie der jedesmaligen Front Brunnen angeordnet, von denen aus Strebebögen gegen die Ecken der Grundmauern des Gebäudes gewölbt werden. Als Bogenform für diese Strebebögen wird entweder der Viertelkreis oder auch der steigende Bogen gewählt.

Empfehlenswert ist ferner eine Verankerung des ganzen Mauerwerks oberhalb der Brunnenpfeiler und zwar in halber Höhe der Bögen.

5. Die Gründung auf Senkkasten.

In neuerer Zeit ist mit gutem Erfolge die Gründung auf Senkkasten in Anwendung gekommen und zwar da, wo bis zu einer Tiefe von etwa 5 m morastiger Boden sich vorfand. Die Kasten selbst werden vom Zimmermann derartig angefertigt, daß das Hirnholz der an die vier 10—12 cm starken Eckstiele angenagelten, 5 cm starken Bohlen wechselweise auf der einen Seite frei liegt, auf der andern Seite von einer entsprechenden Bohle bedeckt wird. Um das Einsenken möglichst zu fördern, sind sowohl die Stiele an ihrem unteren Ende als auch die untersten Bohlen auf der Innenseite des Kastens abgeschrägt. Die Grundform kann die eines Quadrates oder auch die eines Rechtecks sein, und ist sowohl von der Stärke der Wand, zu deren Aufnahme die Kasten bestimmt sind, als auch von der durch den Anschluß der Wände aneinander bedingten Stellung der Kasten abhängig. Während die Kasten nach der einen Richtung (im Lichten gemessen) die Stärke der auf dieselben zu stellenden Wand um etwa 12 auf jeder Seite überschreitet, ergibt sich das Maß der anderen Seite nach Feststellung der größtmöglichsten Entfernung der Kasten voneinander. Da diese eine Weite von 2,5 bis 3,00 m nicht überschreiten soll, so würde man beispielsweise bei einer durch Scheidewände bedingten Entfernung von 3,25 m den Zwischenraum der zu verbindenden Kasten durch Verlängerung derselben auf das zulässige Maß bringen und hierdurch die Einfügung eines neuen Kastens umgehen können. Diese Aushilfe fällt aber bei größeren Entfernungen fort, da man namentlich bei Ecken und Vereinigungspunkten von Wänden einen 0,75 bis 1,0 m großen Unterschied der Seitenlängen eines Kastens nicht überschreitet. Bei zwischengestellten Kasten kann die eine Seite die doppelte Länge der anderen haben.

Nach dem Aufstellen des Kastens können je nach der Größe desselben ein oder zwei Arbeiter das Einsenken bewirken, indem sie auf einer oder zwei Seiten die vierte oder fünfte Bohle losschlagen und durch die Öffnungen so lange Boden hinauswerfen, bis Grundwasser oder Morast die Anwendung des Spatens unmöglich machen. Hierbei sowie auch bei dem hierauf erfolgenden Ausbohren mit Hilfe des Sackbohrers ist den Arbeitern durch Fluchtschnur und Lot das Mittel für die richtige Einsenkung gegeben.

Zum Ausbaggern des untauglichen Bodens wird der Kasten doppelt mit Kreuzhölzern überdeckt, letztere werden mit Brettern belegt. In der Mitte ermöglicht eine etwa 0,75 m große quadratische Öffnung das Hinunterlassen und LIeraufwinden des Sackbohrers. Die Verfahrungsweise des Ausbohrens ist die der Brunnenbauer. Vor Beginn desselben ist der Kasten gleichmäßig entweder mit Eisenbahnschienen oder auch mit größeren Bruchsteinen zu belasten. Nachdem der Kasten den tragfähigen Baugrund erreicht hat und von seinem Belage befreit worden ist, erfolgt die Einschüttung von Beton in einer Höhe von 1 bis 1,25 m. Die Masse muß auf Bretterdielung zuerst trocken und dann angenäßt gut durchgearbeitet werden. Die Art der Einschüttung mit Hilfe der sich nach unten öffnenden Kasten haben wir bereits bei der Gründung auf Brunnen kennen gelernt.

Hat man dem Beton zu seiner Erhärtung 2—3 Tage Zeit gelassen, so findet nach Beseitigung des fast stets durch die Bohlen durchgedrungenen Wassers das Ausmauern des Kastens mit Bruchsteinen statt.

ZV

TT

r. 1. 1

-j

i i.

1t

Fig. 4SI-

Die Verbindung der einzelnen Kasten wird durch Erdbögen hergestellt, wie dies in Fig. 451 veranschaulicht ist. In den zu überwölbenden Zwischenraum wird von jedem Kasten aus eine 12—15 cm hohe Bruchsteinschicht etwa 12 cm übergesetzt. Auf diese Überkragung, in Entfernungen bis zu den Innenkanten der Bohlen der zu verbindenden Kasten werden zwei Lehrbögen aufgestellt und diese durch ein vorläufig in der Mitte aufgenageltes Brettstück miteinander verbunden. Eine an den Lehrbogen angenagelte, unten zugespitzte Latte soll 60—90 cm in die Erde hineinreichen und dem Bogen einen unverrückbaren Stand geben. Der Mittelpunkt des Kreises, aus dem der Bogen geschlagen, ist auf der Latte verzeichnet. In demselben wird ein Nagel eingeschlagen und mit Hilfe einer Schnur eine sogenannte Leier angebracht, welche die Fugenrichtung des Bogens ergibt. Das auf der erwähnten 12 bis 15 cm hohen übergesetzten Schicht anzulegende Widerlager liegt um diese Schicht höher als der Mittelpunkt des Kreises für den Bogen, welcher infolgedessen ein Stichbogen wird und in seiner Verlängerung zum Halbkreise die Innenseite der Bohlen treffen muß. Hieraus bestimmt sich die Länge der Bogensehne und die Widerlager, welche man gewöhnlich aus Bruchsteinen herstellt. Zur Anfertigung der Wölbscheibe zwischen den beiden Lehrbögen wird der Zwischenraum mit Erde ausgefüllt, in welche Steinstücken eingedrückt werden. Auf letztere trägt man Kalkmörtel auf und stellt mit Hilfe eines Richtscheites oder eines Brettstückes eine vollständige Wölbscheibe her.

Die Bögen selbst haben eine Stärke von 2 Steinen, und es ist zur Vermeidung der weiten Fugen an der Oberseite anzuraten, 2 Bögen von je 1 Stein Stärke übereinander zu wölben.

6. Fundamentierung auf liegendem Rost.

Bei der Fundamentierung auf Roste unterscheidet man zwei verschiedene Methoden und zwar:

a) Die Fundamentierung auf liegendem Rost, b) eine solche auf Pfahlrost. In beiden Fällen haben die Roste das Bauwerk unmittelbar zu tragen, und es muß daher dafür gesorgt sein, daß die Roste selbst einen dauernden Bestand haben. Da man nun zu ihrer Herstellung Holz verwendet, und da Holz sich nur dann dauernd erhält, wenn es entweder gänzlich vor Feuchtigkeit geschützt ist oder wenn es dauernd unter Wasser gehalten wird, so wird sich leicht entscheiden lassen, wo eine Gründung auf Rosten möglich werden kann. Da man bei einer solchen von einem Schutz gegen Feuchtigkeit nicht reden kann, so würde also nur die Frage zu erörtern sein, ob es möglich werden kann, den Rost unter den bekannten niedrigsten Wasserspiegel zu legen.

Betrachten wir nach diesen allgemeinen Bemerkungen zunächst den liegenden Rost.

Die Gründung auf Rosten ist im Lehrbuch vonPromnitz in der ausführlichsten Weise beschrieben worden. Indem hier das Hauptsächlichste unter Benutzung des in dem erwähnten Buche Gesagten zusammengestellt ist, verweisen wir bei gewünschter eingehenderer Auskunft auf dieses Werk.²)

Der liegende Rost besteht aus einer Verbindung von Lang- und Querschwellen, auf welche ein Belag von Bohlen gelegt wird, der unmittelbar das Mauerwerk zu tragen hat. Durch einen solchen Rost wird die Tragfähigkeit eines mittelguten Baugrundes wesentlich vermehrt, es kann aber durch denselben ein schlechter und nachgiebiger Untergrund keineswegs zu einem brauchbaren gestaltet werden. Andererseits wird es bei einem mittelguten Boden möglich, die Last des aufzuführenden Bauwerks auf demselben gleichmäßig zu verteilen und ein gleichmäßiges Setzen des ganzen Gebäudes zu veranlassen.

Fig. 452 zeigt eine einfache Konstruktion eines liegenden Rostes. Der Baugrund ist bis zu der erforderlichen Tiefe ausgehoben und wagerecht abgeglichen. Hierauf werden zunächst in Entfernungen von 1,25 bis 1,50 m die Quer sch wellen oder Zangen verlegt (a). Auf diese sind die Langschwellen b in Entfernung von 0,75 bis 1,25 m aufgeklämmt, so daß sie mit den Querschwellen um 6—8 cm überschnitten werden. Auf den Langschwellen liegt, befestigt mit starken Holznägeln, der 6, 8, unter Umständen sogar 16 cm starke Bohlenbelag, welcher imstande sein muß, ohne Durchbiegung die auf ihn zu bringende Last des Bauwerks zu tragen. Nach der Größe der letzteren muß sich die Bohlenstärke und die Entfernung der Langschwellen voneinander richten.

Verwendet man zu den Lang- und Querschwellen Balken (zumeist von 24—26 cm Stärke), so nennt man den Rost einen Schwellrost. Kommen Halbhölzer oder Bohlen zur Verarbeitung, so entsteht ein Bohlenrost, bei dem die Querschwellen höchstens 1 m von Mitte zu Mitte entfernt gelegt werden.

Um ein Ausweichen des Untergrundes möglichst vollkommen zu verhindern, kann man denselben zunächst mit einer Lage von Bauschutt übertragen, welcher gut festgestampft werden muß. Außerdem füllt man die Felder zwischen den Schwellen bis Unterkante Bohlenbelag mit gut festzustampfendem Bauschutt aus. (Auch Lehm, Ton oder Sand kann zur Verwendung gelangen.) Die Ausfüllung wird aber nur dann den Zweck erfüllen, wenn sie eine Stütze für den Bohlenbelag bildet.

Mitunter, namentlich da, wo ein Wasserlauf in der Nähe ist, wird die Anordnung einer Spundwand notwendig werden. In Fig. 452 ist eine solche gezeichnet. (Näheres über die Anlage der Spundwände ist in dem hierauf bezüglichen Abschnitt mitgeteilt.)

In Fig. 453 ist die Anlage eines Rostes für einen Gebäudeteil im Grundriß A gegeben. Es zeigen sich, wie aus den Schnitten B und C ersichtlich ist, überall da Ungleichheiten in den Höhen, wo Wände sich rechtwinklig treffen. Die Querschwellen oder Zangen sind mit a, die Langschwellen mit b bezeichnet. Diese werden zugleich Querschwellen für die Langschwellen c, während die Querschwellen g die letzteren unterstützen; d ist der Bohlenbelag. Da durch einen liegenden Rost das Setzen eines Bauwerks nicht verhindert werden kann, so eignet sich ein solcher nicht für Fälle, in denen das Setzen entweder gänzlich aufgehoben werden muß oder doch nur in geringem Maße stattfinden darf. Um letzteres zu erreichen, bedarf es der

7. Fundamentierung auf Pfahlrost.

Bei diesem Rost treten die Pfähle an die Stelle der Querschwellen. Die Rostpfähle werden in Reihen von 1 —1,25 m Entfernung, bei einem Abstande der Pfähle von 1,50—1,90 m eingerammt. Sie werden nach Entfernung der Rinde ohne weitere Bearbeitung als Rundholz verwendet und mit einer Spitze

in Form einer vierseitigen Pyramide versehen. Außerdem wird die äußerste Spitze eine stumpfere Pyramide. Läßt sich eine Beschädigung der Pfahlspitze während des Einrammens voraussetzen, so müssen die Pfähle mit schmiedeeisernen Pfahlschuhen versehen werden, die mit starken Nägeln nach Fig. 454 befestigt werden.

Das beste Material für Pfähle ist das Eichenholz. Da dasselbe aber sehr teuer ist, und da es ferner Schwierigkeiten macht, eine größere Anzahl gerade gewachsener eichener Pfähle zu beschaffen, so verwendet man zumeist Kiefernholz.

rt

rr

ZL

D_T-TnT-

^ ft-ft"

ifjpp

LJ

LJ

TT

srf-V -h

.*2

Vl

Fig. 45²-

ct

ra

__n

TT

TT

TT

<3

co

co

ft

TT

TT

ft

■o

OTJ=

TT

■crc

VJ—¹

Fig. 454-

Fig. 453-

Der Pfahlrost wird mit gutem Erfolge da angeordnet werden können, wo sich der brauchbare Baugrund erst in b edeutender Tiefe vorfindet, namentlich da, wo sich über demselben Moor- ode r Torfboden befindet. Man kann mit den in den brauchbaren Grund einzura mmenden Pfählen bis 20 m tief gehen. Da, wo die Pfähle in geringen Zwische nweiten voneinander gerammt werden, drücken sie das Erdreich derartig fest zusammen, daß infolge des bedeutenden Widerstandes desselben die Pfäh le selbst dann tragfähig werden, wenn sie den brauchbaren Untergrund noch nicht erreicht haben.

Zur Verhütung einer Unterspülung werden in den meisten Fällen auch beim Pfahlrost Spundwände erforderlich.

Vor Beginn der Rammarbeiten muß zunächst die Baugrube ausgehoben werden und zwar so tief, daß die Oberkante des Bohlenbelages noch etwa 30 cm unter dem bekannten niedrigsten Wasserstand liegen kann.

Fig. 455 und 456 zeigen den Grundriß und Aufriß eines Pfahlrostes. Hier sind also die Langschwellen direkt auf die Pfähle aufgezapft. Da ein Abheben der Rostschwellen nicht zu befürchten ist, so wird ein Verbohren des in Anwendung kommenden einfachen geraden Zapfens nicht notwendig. Die Lang- oder Rostschwellen werden zunächst durch die Querschwellen c miteinander verbunden. Letztere werden, stark überschnitten. Zwischen den Querschwellen oder Zangen wird der Bohlenbelag d angebracht und durch starke Holznägel befestigt. In unserem Beispiel treten die Zangen gegen die

Fig- 455-

Dielung über. Letztere wird aber auch häufig so stark gemacht, daß sie (bei starker Überschneidung der Zangen mit den Rostschwellen) bündig mit den Zangen zu liegen kommt. Wie in dem Aufriß, Fig. 456, dargestellt ist, hebt man, und dies geschieht in den meisten Fällen, den Boden zwischen den Pfählen bis auf eine Tiefe von 0,75—1,0 m aus (indem man dieses Maß von Oberkante Pfahl an rechnet) und stampft diesen Raum fest mit Lehmschlag oder Mauerschutt aus. Über dieser Ausfüllung liegt dann eine Ausmauerung, welche die ganze Höhe der Langschwellen einnimmt, mithin bis Unterkante Dielung reicht und letztere an allen Punkten fest unterstützt.

Schon bei Beschreibung des liegenden Rostes wurde der Spundwand Erwähnung getan. Es wurde ferner darauf hingewiesen, daß der liegende Rost sich vermöge der auf ihm ruhenden Last setzt, und dieser Grund wird dafür bestimmend, die Spundwand weder mit dem Rost zu verbinden, noch dieselbe zum Tragen zu benutzen. Anders gestalten sich die Verhältnisse beim Pfahlrost, bei dem ein Setzen nicht stattfindet oder doch nur in verschwindend geringem Grade Vorkommen kann. Hier wird also sehr wohl eine Verbindung der Spundwand mit dem Pfahlrost stattfinden können. Man bewirkt dieselbe dadurch, daß man den Holm der Spundwand ebenso hoch legt wie die äußeren Rostschwellen und beide mit Schraubenbolzen verbindet. Es wird beim Pfahlrost auch gestattet sein, die Spundwand zugleich zum Tragen zu benutzen, falls die Pfähle bis auf den tragbaren Untergrund eingerammt sind, und die äußere Pfahlreihe durch die Spundwand ersetzt wird. Soll die Spundwand namentlich dazu dienen, den Zudrang des Wassers zur

Baugrube von außen her schon während des Arbeitern abzuhalten, so legt man sie um etwa 0,75 m höher als die Rostoberkante, hinterstampft dieselbe und bildet gewissermaßen eine Art Fangdamm. Eine solche Anordnung ist aus Fig. 456 ersichtlich.

Fig. 457 A, B und C veranschaulichen den Grundriß und zwei Aufrisse eines Pfahlrostes. Derselbe ist einem Gebäude zugehörig, dessen Wände sich rechtwinklig treffen. Auch hier gilt hinsichtlich der höher liegenden Teile d <1

ID

n n

12

EeS53 I

f 188f

II

II lll

Hilf

Fig. 456.

Fl

fl

--Q

\/i

rrtl

c <*c

#Cc

o ol

-j

13

Jih

TT

~0

dd

<(

ELI

q-55—

Fig- 457-

dasselbe, was wir bereits beim liegenden Rost im Anschluß an Fig. 453 bemerkten. Die im Grundriß eingetragenen Buchstaben, welche sich in den Aufrissen wiederfinden, erläutern die Anordnung in ausreichender Weise.

d) Die Trockenlegung und Umschließung der Baugruben.

Werden Gebäude dicht an einem Gewässer oder im Wasser selbst aufgeführt, so daß die Grundlegung unterhalb desselben erfolgen muß, so muß man die Baugrube mit wasserdichten Wänden umschließen. Es geschieht dies durch

1. Fangdämme.

Die Konstruktion derselben richtet sich nach der Tiefe des Wassers und muß vor allem das Durchdringen des Wassers verhüten und dem Wasserdruck Widerstand leisten.

Bauten, die während der Sommermonate zur Ausführung gelangen, bedingen einen Fangdamm, dessen Höhe den mittleren Sommerwasserstand etwa um 0,40 m übersteigt. Bei Bauten, namentlich bei Flußbauten, welche längere Zeit in Anspruch nehmen, muß der Fangdamm so hoch angelegt werden, daß ein Überfluten des Hochwassers nicht möglich wird. Hinsichtlich der Konstruktion unterscheidet man

a)    einseitige oder einfache Fangdämme,

b)    doppelte Fangdämme oder Kastenfangdämme.

Erstere genügen zumeist bei einem Wasserstande, der niedriger als 1,50 m ist. In Fig. 458 ist ein einseitiger Fangdamm im Schnitt veranschaulicht. Die Pfähle werden in Entfernungen von 1,30—1,60 m voneinander eingerammt und durch einen Holm verbunden. Gegen letzteren legen sich 4—5 cm starke

T --

ml?    —-

7/

mm

iilmm

'.f:

Fig. 459-

Fig. 458.

li

Fig. 460.

Bretter oder Bohlen, die 50—60 cm in die Erde hineinreichen. Wie ersichtlich, wird eine doppelte Brettlage mit stülpenartiger Überdeckung der Bretter angebracht. In jedem Falle müssen letztere so liegen, daß die Fugen der einen Brettlage nicht auf die der anderen treffen. Gegen diese Brettlage wird dann eine Anschüttung von Erde oder Dünger gebracht. Da durch den Wasserandrang ein nicht unerheblicher Seitendruck auf die Pfähle übertragen wird, so wird eine Absteifung der Pfähle von innen namentlich dann erforderlich werden, wenn dieselben nicht sonderlich tief eingerammt worden sind. Es geschieht dies am einfachsten durch kurze, sich gegen die Pfähle in schräger Richtung legende Spitzpfähle, welche mit ersteren fest zu verbinden sind. Einen noch sichereren Widerstand gegen das Umkippen leisten die Pfähle dann, wenn sie nach Fig. 459 schräg eingerammt werden. Ein solches Verfahren, weil es die Beschaffung besonders konstruierter Rammen bedingt, wird sich aber nur für größere Bauten empfehlen.

Eine das Maß von 1,50 m übersteigende Wasserhöhe veranlaßt die Herstellung eines doppelten Fangdammes (Kastenfangdamm). Wie aus Fig. 460 ersichtlich ist, besteht der doppelte Fangdamm aus 2 Holzwänden, welche beide durchaus dicht schließen müssen. Zwischen diesen Holzwänden wird eine Erdausfüllung eingebracht. Die Wände sind in unserem Beispiel Spundwände, welche den Kastenfangdamm bilden. Eine solche Konstruktion läßt sich aber nur dann zur Ausführung bringen, wenn die Wasserhöhe nicht mehr als 2,0 m beträgt.

In den meisten Fällen werden zur Herstellung der doppelten Fangdämme Spitzpfähle in zwei Reihen eingerammt in Entfernungen von 1,30—1,50 m. Die Pfähle werden verholmt und durch Zangen miteinander verbunden. Letztere werden in Entfernungen von 2,25-—2,50 m angeordnet. Die Verbindung geschieht durch Überschneidung. Beträgt der Wasserstand nicht mehr als 1,30—1,50 m, so werden die Pfähle mit wagerecht liegenden, fest aufeinander gelegten Brettern benagelt. Bei höherem Wasserstand ist dies Verfahren nicht mehr ausreichend, und muß man die 5—6 cm starken Bretter derart anbringen, daß sie bei lotrechter Stellung sich oben gegen die Holme legen und unten etwa 0,5 m tief in die Erde hineinreichen. Nach der Wasserseite, der Vorderseite, ist eine doppelte Brettlage erforderlich. Zwischen die auf diese Weise hergestellten Holz wände wird das Füllmaterial eingebracht, am besten fette, lehmige Erde. Auch fette oder lockere Acker-und Gartenerde, reiner und mit Kalk vermischter Sand können zur Ausfüllung benutzt werden. Jedenfalls ist ein gutes Feststampfen des Füllmaterials erforderlich.

Hinsichtlich der Breite der doppelten Fangdämme ist zu beachten, daß man dieselbe bis zu Höhen von 2,25 m gleich ihrer Höhe annimmt. Bei größeren Höhen rechnet man der halben Höhe 1,30 m hinzu. So würde also z. B. ein Fangdamm bei einer Wasserhöhe von 4,0 m eine Breite von 3,30 m erhalten (nämlich 2 m als halbe Höhe -f- 1,30 m).

Werden die Fangdämme höher als 2,50 m, so muß die innere Wandverkleidung anders konstruiert werden, denn wenn auch durch das Füllmaterial der Wasserdruck aufgehoben werden kann, so hat doch die innere Verkleidung einem so erheblichen Erddruck Widerstand zu leisten, daß eine Brettverkleidung, wie sie bisher beschrieben wurde, nicht mehr ihren Zweck erfüllen kann. Für die innere Seite (Hinterseite) ordnet man Rahmen an, wie solche in Fig. 461 veranschaulicht sind.

Jeder Rahmen besteht aus zwei Kreuzholzpfählen, mit denen die Bohlen nn fest verbunden sind. Die Pfähle sind so verteilt, daß sie sich seitlich genau zweien Pfählen des Fangdammes anschließen, wie dies Fig. 462 veranschaulicht. Die wagerechten Bohlen n legen sich dann gegen die Fangdammpfähle. Gegen diese Rahmen legt sich eine doppelte Reihe unten zugeschärfter Bohlen oder Bretter, deren Aufstellung so erfolgt, daß die Fugen der einen Brettreihe von den Brettern der anderen gedeckt werden. Die Bretter reichen etwa 2,50 m in den Erdboden hinein. Auch zur Verkleidung der äußeren Seite werden Tafeln verwendet. Die Bretter derselben liegen aber wagerecht und werden durch lotrecht übergenagelte Leisten fest zü

rn

EwB

Fig. 4b 1.

sammengehalten, während die Fugen durch auf genagelte Deckleisten verdeckt werden. Der Stoß dieser Tafeln findet in der Mitte eines Fangdammpfahles statt (Fig. 462), und die Tafeln selbst werden durch eingerammte Bohlen k fest an die Pfähle angedrückt. Nach Fertigstellung der inneren und äußeren Bekleidung werden die verholmten Fangdammpfähle durch aufgekämmte Zangen miteinander verbunden.

Ai

:ÄV//

SSISmm.

888118

mgm I

Fig. 462.

ver-

Sind die Fangdämme sehr hoch, so treten an der inneren, bezw. auch an der äußeren Seite Spundwände an die Stelle der oben beschriebenen Verkleidungen. Bei den letzteren kann das Verholmen der Pfähle unterbleiben. Man verbindet dieselben vielmehr durch Halbholzzangen, am besten durch Doppelzangen, welche mit den Pfählen durch Schraubenbolzen bolzt werden, oder man ersetzt die Zangen durch eiserne Bolzen.

Da ein Fangdamm am Fußende dem größten Drucke Widerstand zu leisten hat, so muß auf eine ausreichende Sicherung des Fußpunktes Bedacht genommen werden. Sehr hohe Fangdämme teilt man nach Fig. 463 in verschiedene Abteilungen, indem man hierdurch teils an Höhe, teils an Breite spart und weniger Ausfüllmaterial verwendet.

Der äußere, zuerst zu errichtende Teil erhält ¹/₂ bis ¹/₃ der Wasserhöhe zur Breite. Nach Beseitigung des Wassers aus der Baugrube bis auf etwa die halbe Wasserhöhe wird durch Einschlagen von Pfählen die zweite Abteilung gebildet. Die Breite derselben wird gleichfalls etwa der halben

EH

.'-M

1-=—~

*1.

Ir

Al

ml

j\

■i»

Fig. 463.

Wasserhöhe gleich. Hierauf wird die vierte Pfahlreihe eingerammt. Die Verbindung der einzelnen Abteilungen, sowie die Art der Absteifung durch Streben ist aus der Zeichnung klar ersichtlich. Die punktierten Linien bei der vierten Pfahlreihe deuten an, daß die Pfähle derselben auch in schräger Richtung angeordnet werden können, wodurch zugleich eine wirksame Absteifung erzielt wird.

2. Spundwände.

Die Spundwände dienen folgenden Zwecken:

1.    Sie schließen die Baugrube während des Baues ab und verhindern den Zudrang des Wassers zu derselben;

2.    sie werden bei Fangdämmen in der bereits mitgeteilten Weise vielfach verwendet;

3.    sie dienen bei der Betonfundierung dazu, die Betonschüttung auf eine bestimmte Fläche zu bringen;

4.    sie dienen dazu, den nach Vollendung eines Bauwerks stark belasteten Untergrund zusammenzuhalten und schützen denselben vor dem Ausweichen, indem sie zugleich den Zudrang des Wassers von unten und damit ein Auswaschen des Grundes verhüten;

5.    sie finden eine ausgedehnte Anwendung beim Bau massiver Ufermauern, indem nach der Wasserseite als erste Arbeit Spundwände hergestellt werden, welche die Fundamentierung der Mauern ermöglichen und das Ausweichen und Fortspülen der Erde unter denselben verhindern.

Überall da, wo die Dauer des Bauwerks abhängig ist von dem Bestände der Spundwände, müssen sie vor dem Verfaulen geschützt werden, müssen also mit ihrer Oberkante unter dem niedrigsten Wasserstand liegen.

Die Spundwände bestehen aus dicht nebeneinander eingerammten Pfählen. Die Fig. 464—468 veranschaulichen, die verschiedenen Verbindungsarten der Pfähle untereinander.

Fig. 464.

Fig. 465.

HiHHH

Fig. 466.

Fig. 467.

Fig. 468.

Bei stärkeren Pfählen findet fast ausschließlich die quadratische Spundung statt, wie sie in der Fig. 465 dargestellt ist. Die schwalbenschwanzförmigen und die T-förmigen Spundungen (Fig. 467 und 468) sind nicht empfehlenswert, dagegen wendet man mit Vorliebe die dreieckige Spundung oder die Keilspundung (Fig. 466) bei schwächeren Spundpfählen von 6 bis 7 cm an. Dieselbe hat den Vorzug, daß die Federn äußerst selten los-

sprmgen.

An der Unterseite werden die Pfähle in ihren Mitten nach Fig. 469 angeschärft. Bei festem Grunde wird es notwendig, die Pfähle mit Pfahlschuhen zu versehen, um hierdurch einer schnellen Abnutzung der scharfen Kanten vorzubeugen (Fig. 470). Das Einrammen der Spundpfähle bedarf der äußersten Vorsicht, und es muß namentlich dafür gesorgt werden, daß die einzelnen Pfähle Flucht halten, und daß sie in ihrer lotrechten Stellung verbleiben, weil ein Abweichen von derselben zumeist ein Abspringen der Federn oder Nutbacken nach sich zieht. Um ein geeignetes Einrammen zu ermöglichen, wird zunächst eine sogenannte Lehre aufgestellt. Dieselbe besteht aus einem Gerüst zweier wagerecht nebeneinander liegender Zangen oder Zwingen, welche, unterstützt von Pfählen, so dicht aneinander liegen, daß nach Einbringung der Pfähle nur ein geringer Spielraum zu beiden Seiten derselben verbleibt.

Bemerkt sei hier noch, daß mitunter die Federn und Nuten der Spundpfähle ganz wegfallen und dieselben nur, stumpf aneinander stoßend, gerammt werden. Durch diese Anordnung wird eine wesentliche Ersparnis erzielt. Da keine Spundwand vollkommen wasserdicht wird, da ferner bei dem zuletzt angeführten Verfahren durch das Quellen des Holzes im Wasser die Fugen zwischen den Pfählen ganz oder teilweise verschwinden, so findet die Spundwand ohne Nut und Feder vielfach Anwendung.

Nach oben wird die Spundwand durch einen Holm abgeschlossen, welcher an der Unterseite nach Fig. 471 eine Nut erhält, in welche die Spundpfähle mit Feder eingreifen. Die Verbindung des Holms mit der Spundwand kann dadurch bewirkt werden, daß hin und wieder eine Feder

durch die ganze Höhe des Holmes hindurchgeht und von oben verkeilt wird. Weiterhin läßt sich eine Verbindung durch umgelegte eiserne Schienen (Fig. 471) oder auch durch Klammern hersteilen, welche an einzelnen Spundpfählen angebracht werden.

CG

alWjl

Fig. 470.

Fig. 469.

Spundwände, die schwächer als 10 cm sind, werden nicht mit Holmen versehen, weil die in dieselben eingreifenden Federn zu schwach würden. In solchen Fällen verfährt man nach Fig. 472, bringt beiderseitig Zangen an und setzt dieselben durch Schraubenbolzen mit der Spundwand in Verbindung.

Pli

mm

pa

■

Mi

|j I

V'i

Fig. 471-

Fig. 472.

e) Die Rammen.

Eine eingehende Beschreibung der Rammen würde dem Zwecke dieses Buches nicht entsprechen. Für diejenigen Leser, welche sich über den in Rede stehenden Gegenstand näher informieren wollen, empfehlen wir: „Der Holzbau“ von Promnitz. Möge hier eine kurze Erläuterung über die Rammen folgen :

Man rammt die Pfähle ein mit der Handramme, der Zugramme, der Kunstramme und der Dampframme.

Die Handramme kann nur bei kleineren Arbeiten benutzt werden. Sie besteht im wesentlichen aus einem oben und unten mit eisernen Reifen umgebenen runden oder viereckigen Klotz, ist nicht schwerer als 50—60 kg, hat eine Hubhöhe von nicht mehr als 1 m und ist mit Handhaben versehen.

Die Zugramme wendet man bei etwas größeren Rammarbeiten an. Sie bedarf eines einfachen Gerüstes, welches oben mit einer Rolle versehen ist. Über diese geht das Seil des Rammbären (Rammklotz), während zur

Die Kunst ramme wird für größere Fallhöhe benutzt. Im allgemeinen gleicht sie hinsichtlich der Konstruktion der Zugramme. Der eiserne Rammbär hat aber zumeist ein bedeutend größeres Gewicht. Das Hauptseil geht über die Trommel einer übersetzten Winde, wird also nicht wie bei der Zugramme gezogen. Während ferner bei der letzteren der Bär das Seil mit herunterzieht, findet dies bei der Kunstramme nicht statt. Das Seil hat vielmehr einen beweglichen Haken, an dem der Rammbär hängt. Der Haken ist in einer sogenannten „Katze“ um einen Zapfen drehbar. Hat der Bär die erforderliche Fallhöhe erreicht, so wird durch ein Zugseil der Haken gelöst und hierdurch das Herabfallen desselben bewirkt. Da die Katze so

Führung desselben Streichpfosten oder Läuferbalken auf gestellt sind und den wesentlichsten Teil des Gerüstes bilden. Auf je 12—15 kg Gewicht des Bären rechnet man einen Arbeiter. Die Hubhöhe eines derartigen Bären beträgt 2—2,20 m.

Die Befestigung der Pfahles geschieht am besten an den Laufpfahl durch ein stärkeres Seil. Das Rammen mit der Zugramme findet in sogenannten „Hitzen“ statt. Zu einer Hitze rechnet man 20 bis 40 ununterbrochene Schläge.

schwer sein muß, daß das Seil oder die Kette durch ihr Gewicht herabgezogen wird, so läßt sich das Einhaken des Bären nach erfolgtem Schlag leicht bewerkstelligen.

Die Dampf ramme ist in neuerer Zeit bei großen Rammarbeiten in Betrieb. Man unterscheidet hier die Nasmithsche Dampf ramme und die Kunstdampframme. Durch derartige Rammen wird ein bedeutend günstigerer Ersatz erzielt, als dies durch die Kunstramme möglich ist. Bei der älteren Konstruktion, der Nasmithschen, fällt der 20—60 Ztr. schwere Bär in der Minute 75 — ioomal hinunter, indem er 0,80—1,0 m ansteigt. Während die Dampf ramme in einem Tage 8—10 Pfähle von je 9—10 m Tiefe einrammt, können in derselben Zeit mit der Kunstramme höchstens 2—3 Pfähle eingerammt werden.

Genauere und durch Zeichnungen erläuterte Beschreibung der Dampframmen sind gegeben in: Promnitz, „Der prakt. Zimmermann“ und in der Zeitschrift für Bauwesen, Jahrgang VIII und XI.

XXIII. Abschnitt.

Die Bautischlerarbeiten.

a) Die Türen.

Wir teilen die Türen in zwei Gruppen und zwar in:

i. Innere Türen, 2. Äußere Türen.

Zur Befestigung der inneren Türen verbindet man das Mauerwerk mit Holzteilen oder verwendet, wie bei einfachen Kellertüren, wohl auch eiserne Stützhaken.

Für bewohnbare Räume bedarf es je nach Umständen der Bohlen- und Blockzargen, bezw. der Dübel und Überlagsbohlen.

Die Bohlenzarge wird nur bei schwächeren Wänden angeordnet und auch nur da, wo es sich um eine einfachere Ausstattung handelt.

In Fig. 473 ist eine solche Zarge dargestellt. Sie besteht aus der Schwelle a, den Seitenteilen (b, b) und dem Kopf c. (Bohlenstärke 7—8 cm.)

Die Seitenteile bilden zugleich das sogenannte Türfutter. Um denselben einen sicheren Stand zu geben, sind sie mit den dreikantigen Leisten d d versehen, welche in das Mauerwerk eingreifen. Schwelle und Kopf sind zu gleichem Zwecke über die Seitenteile hinaus verlängert und greifen mit „Ohren“ in das Mauerwerk. Derartige Zargen nennt man Ohrenzargen.

Oberhalb des Kopfes wird ein Türbogen von 1 Stein Stärke gewölbt, dessen Spannweite gleich der Länge des Kopfes der Zarge einschließlich der Ohren sein muß.

Bei stärkeren Wänden werden vielfach Kreuzholzzargen angeordnet. Die Hölzer zu diesen Türgerüsten werden gewöhnlich 10 cm stark abgebunden, und es besteht nach Fig. 474 die Kreuzholzzarge aus den Schwellen d, den Stielen e, den Rahmstücken f und den Riegeln g. Schwellen und Rahmstücke sind auch hier über die Seitenteile hinaus verlängert. Der zwischen den Hölzern verbleibende Raum wird im Verbände mit dem übrigen Mauerwerk ausgemauert, wodurch das Türgerüst einen vollkommen sichern Stand bekommt.

Die Türzarge dient zur späteren Befestigung des Türfutters und die Türbekleidung, deren Form und Konstruktion wir später kennen lernen. Einen gleichen Zweck haben auch die sogenannten Holzdübel a zu erfüllen (Fig. 475), welche sehr häufig angewendet und bei richtiger Behandlung im Zusammenhänge mit den Überlagsbohlen b die viel kostspieligeren Kreuzholzzargen vollkommen ersetzen. Die Dübel sind an der Innenseite der Tür so hoch wie eine Steinschicht, verbreitern sich dann aber um einige Centi-meter, so daß die Decksteine ausgeklinkt werden müssen. Durch diese keilförmige Gestalt erhalten die Holzdübel bei regelrechter Arbeit eine unverrückbare Lage. Es ist darauf zu achten, daß die Dübel nicht in Mörtel ge-

<77

>d

Fig- 473-

Fig. 474.

legt werden, sie dürfen also weder mit Lager- noch mit Stoßfugen in Berührung kommen, weil sie sich sonst beim Anschlägen des Türfutters und der Bekleidung sofort lockern. Man rechnet unter Beibehaltung der üblichen Türhöhen für einflüglige Türen auf jeder Seite 2, für zweiflüglige Türen auf jeder Seite 3 Dübel. Die 7—8 cm starke, aus ein oder mehreren Langstücken bestehende Überlagsbohle liegt etwa ¹/₂ Stein auf jeder Seite auf und wird mit einem Türbogen überwölbt, dessen Spannweite gleich der Bohlenlänge sein muß. Zur Einwölbung dieses Bogens bedient man sich der Lehrbögen c, welche nach Fertigstellung desselben beseitigt werden, damit dem Bogen ein ungehindertes Setzen ermöglicht wird. Nachdem letzteres eingetreten ist, wird der Raum zwischen Bohle und Bogen auf jeder Seite ¹/₂ Stein breit durch Mauerwerk ausgefüllt. Ganz verwerflich und vielerorts von der Baupolizei verboten ist das Aufmauern einer vollen Wölbscheibe auf die Überlagsbohle. Wird auch hierdurch zur Einwölbung des Bogens eine bequeme Lehre geschaffen und das nachträgliche Ausmauern des Zwischenraumes zwischen Bohle und Bogen vermieden, so zieht ein solches Verfahren doch vielerlei Mängel nach sich, indem sowohl das Setzen des Bogens behindert als auch ein Durchbiegen (Durchschlagen) der Überlagsbohle herbeigeführt wird. Vielerorts ist baupolizeilich vorgeschrieben, die Überlagsbohle erst nach der Rohbauabnahme zu verlegen und dann erst die Ausmauerung herzustellen.

iiiiiiiitiiii

fisL

111

«111

llllllllllHl !l!!ll!!iilllllllllll!!i!S!l!!! Oll I

!!■!!! iil!!lliNlll

im

11!»

lillWili.JM IllliBllIIIIIIIII

Hiiiiiiuniiiiiii .............

BüBb

II-!'

fi"¹;

yiilli

Hs

!ß)

Sin

liünn!!

isiiiniioiiiiiH

..........ns

illlillliUttll

......Ei

iiii

Fig. 47b.

Fig- 475-

Bei äußeren Türen wird in den meisten Fällen ein Türanschlag gemauert und zur späteren Befestigung der Tür ein Futterrahmen eingesetzt, welcher die Breite des Anschlags (also 13 cm) hat und dem eine Stärke von 8—13 cm gegeben wird. Die Befestigung geschieht nach Fig. 476 entweder durch Bankeisen oder bei sehr schweren Türen durch Anker. (Gabelanker.)

¹

Die Anfertigung der Dachrinnen in Werkzeichnungen von Otto Schmidt. Zwölf Planotafeln mit erläuterndem Text. Verlag von B. Fr. Voigt. Weimar 1893.

²

J. Promnitz, Prakt. Zimmermann. — Verlag J. J. Arnd, Leipzig.

Die Anfertigung der Türen.

Nachfolgend sind die gebräuchlichsten Türdimensionen, das sind also die Höhen- und Breitenabmessungen, so aufgestellt, wie Wanderley dieselben angibt:

Türbreiten.

2,50 m,

2,50 m,

1,25—2 m, 2,3—3,2 m,

Scheunentore . Remisentore Stalltüren Durchfahrtstore

Haustüren . Türen für Säle .

•    1,5—2,3 m,

•    i,5~-2 m,

•    1,25—1,5 m,

•    i — i,5 m,

•    0,9—1,1 m,

1 —1,2 m,

.    0,8—0,9 m,

.    o,6—0,9 m.

„ Gesellschaftszimmer .

„ Wohnzimmer .

„ kleinere Wohnzimmer .

Küchentüren........

Speisekammertüren......

Tapetentüren........

Diese Maße sind für die lichten Türöffnungen bestimmt, der Maurer muß also stets den Raum für das Türfutter oder die Bohlenzarge hinzu rechnen, die Türöffnung selbst also 8—10 cm breiter anlegen, als die vorstehenden Maße dies angeben.

Türhöhen.

Im allgemeinen macht man eine Tür noch einmal so hoch wie sie breit ist. Bei sehr schmalen Türen wird man von dieser Regel abweichen müssen. Als geringste Türhöhe hält man 2 m fest.

Äußere Türen, sowie Türen an Treppenfluren müssen nach innen schlagen. Hierdurch werden die äußeren Türen möglichst vor den Einflüssen der Witterung geschützt und versperren, ebenso wie die Treppenflurtüren, nicht die Passage. Innere Türen, soweit sie an Korridoren oder an Fluren liegen, sollen sich im allgemeinen nach diesen Räumen hin nicht öffnen lassen. Türen zu Tanz- und Speisesälen, auch Scheunentore und Stalltüren, ferner Außentüren in Theatern und Gebäuden, welche zur Versammlung einer größeren Menge von Menschen dienen, weil bei einem etwa durch Feuer veranlaßten gewaltsamen Andrängen derselben gegen die Türen ein Öffnen unmöglich gemacht wird, müssen nach baupolizeilicher Vorschrift nach außen auf schlagen.

Das Material zu den Türen

ist für innere Türen gewöhnlich das Kiefern- und Fichtenholz, welches mit entsprechendem Anstrich versehen wird, für Haustüren und Tore wählt man vorteilhaft das Eichenholz. Vor allem muß das für derartige Arbeiten zu verwendende Holz vollkommen gesund und trocken sein.

Während die inneren Türen stets verleimt sind, müssen die äußeren Türen ohne dieses Bindemittel zusammengefügt werden, wenigstens ist die Anwendung von Leim für solche Türen nicht zu empfehlen, weil derselbe den Witterungseinflüssen nicht genügenden Widerstand leistet.

Wir unterscheiden daher in Bezug hierauf:

1. Die gespundeten Türen.

Abgesehen von den aus etwa 3 cm voneinander entfernt angebrachten Latten bestehenden Lattentüren, wie sie für Keller- und Bodenräume verwendet werden, verwendet man für untergeordnete Räume sehr häufig die

gespundeten Türen nach Fig. 477. Die lotrecht nebeneinander gestellten 3—4 cm starken Bretter werden mit den Querleisten! b und einer Strebeleiste verbunden. Letztere ist mit Ver-satzung eingesetzt. In unserem Beispiel sind die Leisten aufgenagelt.

Dieselben sind mindestens 4 cm stark und 10 cm breit. Sollen derartige Türen breiter als 0,80 m werden, so genügt ein Aufnageln nicht mehr. Es müssen vielmehr die Querleisten in eine schwalbenschwanzförmige Ausnutung der Bretter eingeschoben werden. Von solchen Türen sagt man dann : sie seien mit eingeschobenen Leisten versehen.

Fig. 477.

iS»

■I

111

•*i

ÜB

Der Beschlag derartiger Türen besteht aus zwei einfachen Bändern, welche auf Stützhaken ruhen und je nach der Größe und Schwere der Tür 0,30 bis 0,50 m lang sind. Sie werden am zweckmäßigsten durch starke Nägel auf den Leisten befestigt.

Da derartige Türen niemals dicht bleiben, so nagelt man mitunter über die Fugen schmale abgefaste oder einfach gekehlte Leisten, wobei man zu beachten hat, daß eine Leiste stets nur auf einem Brett befestigt werden darf.

:;v

Imm

Mi

Fig. 479.

Fig. 480.

Fig. 478.

Auf die Konstruktion der Scheunentorwege kann hier nicht näher eingegangen werden. Derartige Anlagen gehören dem Gebiete der landwirt-

schaftlichen Baukunde an. Zum Studium sei dem Leser das Wanderleysche Werk¹) empfohlen.

Für Stalltüren und größere Kellertüren empfehlen sich mit Rücksicht auf ihre Dauerhaftigkeit die verdoppelten Türen, wie eine solche in Fig. 478 gegeben ist. Die Herstellungsweise derselben ist folgende: Man fertigt zunächst eine einfache glatte Tür aus lotrecht stehenden Brettern an. Diese werden entweder auf der nach innen kommenden Seite mit Querleisten versehen, oder die Bretter werden nur gespundet. Auf diese sogenannte Blindtür wird nunmehr die Verdoppelung durch Nagelung aufgebracht, indem man zunächst einen Rahmen herstellt und zwischen diesen wagerecht liegende Bretter nach Fig. 479 einfügt, welche überfälzt sind oder auch gestäbt sein können. Eine andere Anordnung zeigt Fig. 480. Hier sind die Bretter jalousienartig miteinander verbunden. Die Brettlage kann auch eine diagonale sein, wodurch sich die verschiedenartigsten Muster hersteilen lassen.

2. Die Füllungstüren (gestemmte Türen).

Bei besserer Ausstattung und fast ausschließlich in Wohngebäuden kommen die Füllungstüren zur Anwendung. Füg. 481 zeigt eine Sechsfüllungstür. Sie setzt sich zusammen aus dem Rahmen a, dem Ober- und Unter-

II

I!

tu

BBBBM

Fig. 48 T.

Fig. 482 u. 483.

rahmen, den Kreuzrahmen c d und den lotrecht stehenden Mittelrahmstücken ef, gh usw. Zwischen diesen Rahmen werden Füllungen eingesetzt und zwar werden dieselben in die Nuten der Rahmenhölzer eingeschoben. Durch diese Konstruktion wird den Füllungen eine ungehinderte Bewegung gestattet.

Durch die Rahmen wird die Tür in Felder geteilt, die Anzahl derselben ist für die Bezeichnung maßgebend. So unterscheidet man: Vierfüllungstüren (sogenannte Kreuztüren), Fünf- und Sechsfüllungstüren usw. Hinsichtlich der Querrahmstücke ist darauf zu achten, daß in Höhe des Türschlosses niemals ein wagerecht liegendes Rahmstück angeordnet werden darf, wenigstens dann nicht, wenn eingesteckte Schlösser zur Verwendung kommen, weil in solchem Falle die Verbindung des lotrecht stehenden mit dem wagerecht liegenden Rahmen gestört wird. Alle besseren Türen haben an den Rahmstücken mehr oder weniger reich gekehlte Profile oder Abfasungen. Die Füllungen sind abgegründet, weisen also vortretende Spiegel auf.

Die inneren Rahmen der Innentüren werden ausschließlich des angekehlten Profils 8 io cm breit und je nach der Türgröße 2,5    4 cm stark

W/

mim

Wm

ik

uMJ/a

,1

ff

«llih

Hip

if

SS

IH&MI

mg

Fig. 484-

Fig. 485-

angefertigt. Die äußeren Rahmen können 2—3 cm breiter werden. Fig. 482 und 483 stellen in isometrischer Zeichnung die Verbindung der Rahmstücke durch den Schlitzzapfen y dar, welcher in den Schlitz xy hineinfaßt, dort verleimt und verkeilt wird.

Je nach der Bestimmung und Ausstattung der Tür sind die angekehlten Profile einfacher oder reicher. Fig. 484 zeigt in ¹j₂ der natürlichen Größe die Verbindung der Füllung mit einem einfach angekehlten Rahmstück.

Bei größeren Türen wird vielfach der überschobene Kehlstoß in der Nut nach Fig. 485 verwendet. Die einzelnen Stücke sind auch hier durch Feder und Nut miteinander verbunden. Die beiden Beispiele weisen Profi-

lierungen auf, die ganz voneinander abweichend sind, was für äußere Türen nicht in Betracht kommt, dagegen für innere Türen weniger empfehlenswert ist.

Die Flügel der zweiflügligen Türen erhalten an den einander zugekehrten Kanten eine sogenannte Schmiege oder Abschrägung (Fig.486xy). Zwischen den beiden Flügeln muß ein geringer Spielraum verbleiben, damit nicht beim Quellen des Holzes, welches in Neubauten fast ausnahmslos eintritt, die Tür-mf

Fig. 486.

flügel sich klemmen. Da aber die bei xy entstehende Fuge verdeckt werden muß, so befestigt man an jeden Türflügel eine Schlageleiste und zwar so, daß dieselben genau die Mitte der Türbreite halten. Derartige Leisten sind 2,5—5 cm breit und 2—2,5 cm stark. Sie werden mit den Türflügeln durch Leim verbunden und außerdem mit Stiften (kleinen Nägeln) festgenagelt oder auch aufgeschraubt. Die Profile der Schlageleisten sind sehr verschieden gestaltet, bald ganz einfach, wie in unserem Beispiel, bald reicher, je nachdem die Tür in den übrigen Teilen geringer oder besser ausgestattet ist. Mitunter treten, wenigstens an einer Seite, an Stelle dieser Leisten viereckige Pilaster oder Säulen, nehmen dann auch, namentlich bei größeren Türen und Eingangstüren, größere Querschnittsdimensionen an, sind oftmals mit Kannelüren (Riefeln) versehen und haben den Säulenfüßen nachgebildete Sockel und Kapitelle. Letztere bestehen aus Zinkguß oder sind aus Holz gestochen. Empfehlenswert sind derartige Anordnungen nicht, weil eine Säule nur den Zweck einer Stütze haben kann. Eine solche darf sich aber mit einem Türflügel nicht hin- und herbewegen, weil sie dadurch ihre Bedeutung verliert.

Da bei schmalen zweiflügligen Türen von 1,20 bis 1,25 m Breite bei Innehaltung gleicher Maße- für die Türflügel jeder derselben zu schmal würde, so ordnet man doppelte Schlageleisten so an, daß der eine Flügel um die Weite zwischen den Schlageleisten breiter wird. Den Zwischenraum zwischen den Leisten kann man 8—10 cm annehmen. Auch bei breiteren Türen mit reicherer Ausstattung können aus dekorativen Gründen doppelte Schlageleisten auftreten.

Bei Türen, welche in nicht stärkeren als 1 Stein dicken Wänden liegen, wird vielfach die Bohlenzarge als Türfutter benutzt. Es ist dieses auch in Fig. 487 geschehen. Die Türzarge ab ist mit einem 2 cm tiefen Falz (x) versehen, welcher die Breite des zugehörigen Türrahmens hat. Bei der anderen Fig. 488 ist das Türfutter durch Rahmen mit Füllungen gebildet. Auch hier befindet sich der Falz x im Türfutter. Die Befestigung des letzteren an den Hölzern der Kreuzholzzarge oder an den eingemauerten Holzdübeln wird durch Nagelung oder durch Verschraubung bewirkt. Sind Dübel verlegt worden, so ist ein Anschrauben des Futters vorzuziehen, weil

&\

IR

m., a.

MM

SH

'■»fl

jj

.

Ai

|K,\

Fig. 487.

Fig. 488.

durch das Annageln die Dübel sehr leicht gelockert werden. In beiden Figuren ist die sogenannte Türverkleidung mit y bezeichnet. Dieselbe bildet auf beiden Seiten die Türumrahmung. Befestigt wird dieselbe an der

A-v

wmm

mp

'■I

fmm

Fig. 490.

Fig. 489.

Bohlenzarge oder dem Türfutter und an den in unseren Beispielen mit z bezeichneten P.utzlatten, welche so stark gemacht werden, als der Wandputz werden soll, also im allgemeinen 1 — 1,5 cm.

Die Profile der Türverkleidungen können einfacher und reicher sein und richten sich mit Bezug hierauf nach der Ausstattung der Tür. Ihre Breite beträgt ¹/₆ bis ¹/₇ der Türöffnung. Auch die Verkleidung erhält in den meisten Fällen einen kleinen etwa 12—16 cm hohen Sockel. Fig. 489 veranschaulicht einige der gebräuchlichsten Profile für Türverkleidungen. In

1224

starke Bretter gekehlte Leisten auf-

den gegebenen Beispielen sind auf 2 cm geleimt. In den Ecken werden die Verkleidungen unter einem Winkel von 45⁰ auf Gehrung zusammengeschnitten. Um zu vermeiden, daß sich beim

«s

Fig. 491.

■I

Fig. 492-

Zusammentrocknen der Bretter klaffende Fugen in den Ecken zeigen, schneidet man gewöhnlich an den lotrecht stehenden Verkleidungsbrettern sogenannte Blätter an, wie dies in Fig. 490 x dargestellt ist. Das wagerecht liegende Stück wird dann sorgfältig aufgeleimt und genagelt.

Türen in Fläusern mit reicherem inneren Ausbau, namentlich zweiflügelige Türen, werden häufig mit sogenannten Verdachungen versehen, welche von Holz gefertigt werden. Fig. 491 zeigt uns die Ansicht, Fig. 492 den Durchschnitt durch eine solche Tür. Betrachten wir zunächst Fig. 491. Zwischen dem bekrönenden Gesims und der Türverkleidung befindet sich der sogenannte Fries oder der Spiegel. Zwischen letzterem und der Verkleidung ist eine schmale Leiste als Zwischenglied angebracht. Das Gesims selbst besteht aus dem bekrönenden Gliede, der sogenannten Sima, aus der Hängeplatte und dem Untergliede. Als Verhältnis der Bekleidung zu dem Spiegel und zu dem Gesims kann man annehmen 1 : 1 : 1. Die Zusammenfügungen der einzelnen Teile sind aus dem Durchschnitt Fig. 492 ersichtlich.

Aus dem Durchschnitt ergibt sich ferner, daß die Schwelle etwa 1,5 cm höher als der Fußboden liegt und zur Aufnahme der Tür einen Falz hat.

3. Die Türbeschläge.

Für bessere Türen verwendet man:

1. Die Kreuzbänder. Dieselben sind den einfachen Bändern ähnlich, haben indes ein kreuzartig gestaltetes Ende. Gehalten werden dieselben durch einen Haken, welcher eingemauert oder später eingegipst wird. Derartige Haken nennt man Stützhaken. Das Kreuzband selbst wird auf dem

SA

BP

■■' j

liikifc ;il■; MAAAy, I ÜläiUM

cm

< IS — 211

il

FT

SB

*ig- 494-

Fig. 493-

1 ürrahmen aufgeschraubt oder auch in denselben eingelassen und durch Schrauben oder Bolzen befestigt. Im übrigen ist die Anordnung aus Fig. 493 genügend ersichtlich.

2. Die Winkelbänder nach Fig. 494 kommen bei schweren und größeren Türen zur Anwendung. Unsere Figur zeigt in A den Grundriß,

in B die Ansicht, in C den Durchschnitt durch den Stützhaken, in D den Durchschnitt durch das Winkelband. Letzteres besteht im wesentlichen aus einem breiten Bande, welches mit einem starken Lappen überdeckt wird. Die Befestigung geschieht durch Schraubenbolzen.

3. Die Scharnierbänder finden nur bei kleinen Türen, bei Tapeten-Schranktüren usw. Anwendung. Sie werden von Platten aus Eisenblech gefertigt und haben eine beliebig große Anzahl Hülsen, durch welche ein Stift gesteckt wird. Derselbe sitzt entweder lose in den Hülsen, oder er wird genietet. Bei kleineren Türen ist das Scharnierband gewöhnlich nach Fig. 495 gestaltet. Hinzugefügt sei hier noch, daß dasselbe in das Holz eingelassen und am zweckmäßigsten durch Schrauben befestigt wird.

% 4. Das Aufsatz- oder Fischband findet bei Plaus- und Stubentüren die ausgedehnteste Anwendung. Zu demselben gehören zwei Eisenklappen (Fig. 496 mn und n c). Zusammengehalten werden dieselben durch Dorne, von denen der untere mit den Hülsen durch die Stifte x x, der obere durch

ti

rn

n .1.

■

isii

sr o

Fig- 495-

[j

Fig. 496.

den Stift d verbunden ist. Die Konstruktion muß so eingerichtet sein, daß sich wohl die Dorne, nicht aber die Hülsen berühren, weil sonst ein Abnutzen derselben nicht zu vermeiden ist. Die Befestigung der Aufsatzbänder wird dadurch bewirkt, daß man den unteren Lappen durch die Verkleidung in das Türfutter einschiebt, während in gleicher Weise der obere Lappen in den Rahmen der Tür eingelassen wird. Beide Lappen werden durch Holzschrauben in ihrer Lage gesichert. Zumeist werden die Lappen sowohl im Türfutter als auch im Rahmholz eingelassen und festgeschraubt, also nicht eingesteckt. Jeder Türflügel wird mindestens durch zwei (bei größeren Türen durch drei) Fischbänder gehalten, ln den meisten Fällen fertigt man die in Rede stehenden Bänder aus Eisen an, bei elegant ausgestatteten Türen wählt man hierzu auch wohl Messing. Bei sehr großen Flügeln kommen Fischbänder mit drei Lappen in Anwendung.

4. Die Türverschlüsse.

Bei gewöhnlichen Eingangstüren und Toren, sowie bei untergeordneten zwei- und mehrflügeligen Türen im Innern benutzt man den gewöhnlichen Schiebe- oder Schubriegel. Bei besseren Türen kommen die sogenannten Kantenriegel zur Anwendung, welche in der Kantseite des Rahmholzes eingelassen werden. Die Feder dient dazu, den Schieber in der ihm gegebenen Stellung zu erhalten. Derartige Kantriegel werden sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite des festzustellenden Türflügels angebracht. Die Länge des oberen Riegels muß derartig sein, daß seine Plandhabung von Personen mittlerer Größe bequem stattfinden kann. Rechnet man im Durchschnitt für eine Person mit erhobenem Arm 1,30 m, so muß bei einer 2,5 m hohen Tür ein 0,60—0,90 m langer Schieber angeordnet werden.

Der Türverschluß wird bewirkt durch die Schlösser. Man unterscheidet im allgemeinen:

1. Kastenschlösser, 2. eingesteckte oder eingestemmte Schlösser.

Die Kastenschlösser werden nur bei untergeordneten, schwachen Türen angebracht, während bei allen besseren Türen, deren Rahmholzstärke mindestens 4 cm beträgt, die Einsteckschlösser zur Anwendung gelangen.

Es würde hier zu weit führen, die Konstruktion der einzelnen Schlösser aufzuführen. Wir empfehlen mit Bezug auf dieselben Wanderleys Lehrbuch.*)

5. Schiebetüren und Tore.

Dem Abschnitt über die Türen fügen wir nach dem Promnitzschen Werke noch das Hauptsächlichste über die Schiebetüren an. Die Bewegung derselben findet seitwärts an der Wand entlang oder in einem Mauerschlitz statt und zwar da, wo große Flügel der Türen und Tore die Benutzung des Raumes, in dem sie sich hin- und herbewegen, wesentlich beeinträchtigen. Auch in Gesellschaftsräumen werden Schiebetüren nicht selten angeordnet.

Nach Fig. 497 werden die Flügel der Schiebetür an der Wand entlang geführt, zu welchem Zwecke bei a ein hölzerner Rahmen angebracht ist. Die Bewegung wird entweder nach Fig. 498 durch in eine Nut eingreifende Schiebefalze oder mit Hilfe von Rollen bewirkt, welche oben oder unten an dem Türflügel angebracht sind.

Die Fig. 499 und 500 stellen eine Schiebetür dar, die in einen Mauerschlitz hineingeschoben wird. Wie der Querschnitt Fig. 500 zeigt, ist zum besseren Verschluß der Falz y angeordnet.

Innere leichte Türen werden am besten nach Fig. 501 aufgehängt. A11 dem Oberrahmstück sind zwei Messingrollen aa angebracht, so durch die Bügel b b befestigt, daß der Schwerpunkt des Türflügels in einer senkrechten

Leipzig.

*) Handbuch der Baukonstruktionslehre von Wanderlev, Band III.

Verlag J. J. Arud.

Ebene unter den Mitten der beiden Rollen aa liegt. Auf der Laufschiene c läßt sich die Tür leicht hin- und herbewegen. In der Mitte der Tür ver-

i* •

Fig. 498.

■m

1'

-v;

«1111

Fig. 500.

Fig. 497.

Fig. 499.

hindert ein Kloben, daß die Flügel nicht weiter als bis zur rechten Stelle nach innen geschoben werden. Die untere Führung wird bei durchgehendem

Fußboden, namentlich bei Parkettfußboden, ohne Schwelle in der Ilirbreite fortgeiassen, jedoch vor der Wand oder im Mauerschlitz nach Fig. 502 bewirkt. Eine andere Art der Führung zeigt Fig. 503.

4i

li

",

iilll

siiiii

■111

rill

■■ Sil

II

ni'i

Fig- SOI.

Kp^

11$

Hl

Fig. 503.

Fig. 502.

FJm bei der geschlossenen Tür das Hin- und Herfedern der unteren mittleren Ecken zu verhindern, stellt man die Türflügel wie bei gewöhnlichen Türen durch Kantenriegel fest.

Die Fenster.

Die Fenster haben nicht allein den Zweck, den ihnen zugehörigen Räumen Licht zu verschaffen, sondern sie sollen auch dazu dienen, eine Ventilation herbeizuführen. Um letzteres zu erreichen, müssen sie sich öffnen und schließen lassen. Die Fenster sollen ferner derartig konstruiert sein, daß sie weder dem Wind noch Regen Eingang verschaffen, und sie sollen sich auch leicht und bequem öffnen und schließen lassen.

Die Größe und Gestalt der Fenster ist eine sehr verschiedene und ist einerseits abhängig von der Größe der zu beleuchtenden Räume, andererseits aber auch von der Anordnung der Gebäudeansicht. Im allgemeinen kann man annehmen, daß ein Zimmer hell genug wird, wenn die Lichtöffnung ¹JQ der Grundfläche beträgt.

Die Fensterhöhe beträgt zumeist das doppelte Maß der Breite, doch können auch andere Größen Verhältnisse Vorkommen.

Bei der Teilung der Scheiben halte man daran fest, daß letztere stets höher als breit sein sollen.

Als Material kommt vorzugsweise gesundes^ trockenes, astfreies Kiefernholz zur Verwendung. Noch besseres Material liefert die Eiche. Da aber Fenster aus Eichenholz verhältnismäßig teuer sind, so macht man häufig nur die Wasserschenkel aus dieser Holzart.

In Fabriken, Ställen usw. eignen sich vorzugsweise eiserne Fenster.

Die Fensterrahmen legen sich gegen einen Fensteranschlag und werden mit Bankeisen befestigt.

Zu einem Fenster aus Holz gehören:

Die Zarge oder der Blendrahmen,

die Flügel, Fensterrähme, äußere und innere,

die Fensterbank, Latteibrett,

der Fensterpfosten, durch den man das Fenster der Breite nach teilen kann,

das Losholz, welches das Fenster wagerecht teilt.

Bei reicherer Ausstattung:

Das Laibungsfutter, die innere Bekleidung.

Bei Fachwerkswänden äußere Bekleidung, das Brüstungspaneel, die Fensterläden.

Man unterscheidet ferner: 1-, 2- und mehrteilige Fenster nach der Teilung der Zargenöffnung in der Breite, 1-, 2- und mehrflügelige Fenster nach der Anzahl der neben- und übereinander liegenden Flügel.

Liegen in derselben Wandöffnung zwei Fenster hintereinander, so heißen sie Doppelfenster (Kastenfenster).

Wir teilen die Fenster in

nach außen und nach innen schlagende.

Mögen hier zunächst im Anschluß an den Durchschnitt eines Fensters die einzelnen Teile bezeichnet werden. In Fig. 504 ist a die Fenstersohl-

üil

ui

,J;i

ISlll

!'i"

111

ik

Fig. 505.

ISS

Hfi

iE

Fig. 506.

igjll

__

AAlf

Fig. 504.

bank, b der Blendrahmen, c das untere Querstück des unteren Fensterrahmens mit dem daran befindlichen Wasserschenkel y. Dasselbe tritt hier, weil das

Fenster nach innen aufschlägt, mit profilierten Leisten gegen den Blendrahmen vor und bildet dort den Falz x. In gleicherweise ist auch das untere Querstück c' des oberen Fensterflügels konstruiert, d und d' sind die oberen Querstücke der Fensterflügel, e zeigt den Schnitt durch eine Fenstersprosse, f das Losholz, g die Kittfalze, i ist eine zur Aufnahme des Schwitzwassers bestimmte und auf dem Fensterbrett befestigte Rinne.

Nach außen schlagende Fenster.

Nach außen schlagende Fenster sind baupolizeilich in den Städten zumeist verboten und kommen überhaupt nur bei untergeordneten Gebäuden zur Anwendung. Zur Feststellung der geöffneten Flügel bedarf es sogenannter Sturmhaken. Das Fenster besteht aus einer etwa 10/3 cm starken Zarge mit stehendem Mittelpfosten und einem Losholz. Zur Aufnahme der Fensterflügel dienen Falze, welche aus der Zarge herausgearbeitet sind und zwar entweder so tief, wie der Fensterrahmen stark ist, also etwa 3 cm oder einen Zentimeter weniger, wenn der Fensterrahmen selbst mit einem Falz versehen ist, mithin also, die Fugen deckend, über die Zarge um etwa I cm Übertritt.

Die Befestigung der Fensterflügel an die Zarge wird durch sogenannte Hängen bewirkt, wie solche in Fig. 505 A und B dargestellt sind. Die Fensterrahmen werden zusammengezinkt oder verzapft und außerdem mit Llolznägeln verbunden. Wenngleich für ganz kleine Fenster diese Zusammenfügung ausreichend ist, so muß man doch die Ecken größerer Fenster verstärken. Es geschieht dies durch etwa 3    5 cm breite Winkelbänder mit 13    16 cm langen Schenkeln (Fig. 506). Diese Bänder werden

entweder aufgesetzt und dann gewöhnlich aufgenagelt, in welchem Falle auch die scharfen Kanten abgefast (abgereift) werden, oder sie werden eingelassen und dann festgeschraubt. Das letztere ist jedenfalls das bessere, ln Fig. 505 A und B ist das Winkelband mit dem Bewegungsbeschlage vereinigt. An dem vom Winkelbande ausgehenden eisernen Lappen ist eine Hülse angebracht, welche sich auf einen kleinen' Stützhaken aufsetzt.

Der Verschluß des Fensters wird durch Kettel oder Überwürfe bewirkt. Dieselben sind an dem Rahmholz der Flügel mit Ösen befestigt und greifen auf kleine, in dem Mittelpfosten eingeschlagene Haken. Jeder Fensterflügel wird mit zwei derartigen Überwürfen versehen. Der Verschluß mit Ketteln ist äußerst mangelhaft und wird nur bei Fenstern in untergeordneten Gebäuden zu empfehlen sein.

Nach innen aufschlagende Fenster.

Bei nach innen aufschlagenden Fenstern tritt an Stelle der Zarge ein Blendrahmen, wie wir ihn bereits in Fig. 504 kennen lernten. Derselbe wird aus 4 cm starken und 7—14 cm breiten Bohlen angefertigt und durch Bankeisen befestigt.

Wir unterscheiden hier:

Fenster mit feststehendem Mittelpfosten und Fenster ohne Mittelpfosten.

Fenster mit feststehendem Mittelpfosten.

Der Mittelpfosten geht entweder nach Fig. 507 durch die ganze Fensterhöhe und bildet mit dem Losholz das sogenannte Fensterkreuz, oder er geht nach Fig. 508 nur durch den oberen oder nach Fig. 509 nur durch den unteren Fensterteil.

=Tj

il

Fig. 507.

Fig. 508.

Fig. 509.

Bei Holz- und Fachwerkswänden kann man nach Fig. 510 den Futterrahmen zwischen die Ständer c d und die Riegel a b einsetzen und innerhalb

mm

III

ir-'

fü

l'i

V:

JhXP

SlIltlM

mm

Wm

■■■

Sfr

Fig. 512.

Mmm

M

Br

Fig. 510.

Fig. 511.

und außerhalb eine Brettverkleidung anbringen. Es entsteht hierdurch ein Falz, mit dem man den Rahmen durch Bretter oder Schrauben befestigt. Der

Flügel ef kann auch nach Fig. 510 hinter den Rahmen gelegt werden. Einen besseren Abschluß zeigt Fig. 511. Hier ist bei hi und h'i' eine Falzdichtung vorgesehen. Der Flügel selbst hat eine Überfälzung gg'.

Für Fenster, welche sich gegen einen gemauerten Anschlag legen, gibt Fig. 512 eine sehr geeignete Falzdichtung des lotrecht stehenden Blendrahmens mit dem Fensterflügel. Hier ist a der Blendrahmen, b der F ensterflügel, r s die Schmiege, welche derartig gestaltet sein muß, daß sich der Flügel bei der Drehung bei jedem Punkt herausbewegen kann, x ist das Aufsatzband oder Fischband. Dasselbe hat wie beim Beschlag der Tür zwei Lappen, von denen der eine in den Blendrahmen eingesteckt, der andere in einen Schlitz des Flügels greift. Jeder Lappen ist mit Löchern versehen, so daß ein Festnageln derselben ermöglicht wird.

Die Verschlußvorrichtungen.

Zum Verschließen der nach innen auf schlagenden Fenster mit feststehendem Mittelpfosten kann man sich verschiedener Fensterbeschläge bedienen und zwar:

Ml

//////////

11.:

Y*

Fig- 5H-

2-

iO —

©—

üüi

SH

iSm

WB

iLl

Fig. 513-

Fig- 515-

a) Der Vorreiber. Die Vorrichtung ist in Fig. 513A und B veranschaulicht. Um ein Abnutzen des Holzes zu verhüten, ist auf jeden Flügel

eine kleine Eisenplatte b aufgeschraubt, welche vielfach durch einen gebogenen und in das Holz eingelassenen Draht ersetzt wird. Die aus der Zeichnung klar ersichtliche Anordnung bedarf keiner weiteren Erklärung.

b)    Der Einreiber kommt bei einseitigem Verschluß zur Anwendung. In unserer Fig. 514 ist a der Pfosten, b der Flügel, c der Handgriff oder die Olive, d der eigentliche Einreiber.

c)    Der Ruderverschluß ist in Fig. 515 veranschaulicht. Er besteht im wesentlichen aus einem Arm, der über einen Haken d geworfen wird,

. welcher am Mittelpfosten a festgeschraubt ist. Der Arm ist bei e drehbar.

Fenster ohne feststehenden Pfosten.

Da ein feststehender Mittelpfosten äußerst störend ist, so fertigt man, namentlich in wirtschaftlichen Wohnhäusern, in neuerer Zeit überwiegend Fenster ohne senkrechten Pfosten an. Hierbei befestigt man den Pfosten an den linken Flügel und benutzt ihn gleichzeitig als Schlagleiste, welche die Mittelfuge verdeckt. Selbst bei Fenstern, die nach außen schlagen, läßt sich der feststehende Mittelpfosten vermeiden, indem der gleichzeitig als Schlagoder Deckleiste auftretende Pfosten am rechten Flügel befestigt wird.

•i

o,25

0,50

0,75

17n.

Fig. 516.

■■HK

Fig. 517a.

Fig. 516 bezieht sich auf ein derartiges nach innen schlagendes Fenster. Hier legt sich also der rechte Flügel gegen die Schlagleiste des linken. Die Ausbildung der letzteren kann sehr verschieden sein. Zumeist hat sie die Form einer einfacheren oder reicher profilierten Deckleiste. Auch bei den oberen Flügeln kann eine gleiche Anordnung gewählt werden. In der Mitte werden die Flügel nach Fig. 517a überfälzt und zwar am besten mit doppelten schrägen Falzen.

Fig. 516 zeigt außerdem die Konstruktion von Fensterläden, sogenannter Klappläden. Beweglich sind dieselben auf Hängen, welche in der Zeichnung durch starke Punkte angedeutet sind. Bestehen derartige Läden aus mehreren Teilen, so nennt man sie gebrochene Läden. Die Verbindung der einzelnen Teile untereinander wird durch Scharnierbänder bewirkt. Geöffnet legen sie sich als Futter an die innere Laibungsfläche der Fensteröffnung. Bei besseren Läden dieser Art werden Rahmhölzer mit angekehlten Leisten und eingeschobenen Füllungen angefertigt.

Die Doppelfenster.

Die Doppelfenster gewähren in erhöhtem Grade Schutz gegen äußere Kälte und Luftzug und, indem man durch Absperrung einer Luftschicht

zwischen dem äußeren Fenster und dem Zimmer einen schlechten Wärmeleiter einschaltet, verhütet man zugleich möglichst das Gefrieren der Scheiben. Die unverkennbaren Vorteile der Doppelfenster haben denselben in allen besseren Häusern Eingang verschafft.

Sollen diese Fenster ihren Zweck in rechter Weise erfüllen, so müssen sie so konstruiert sein, daß sie beide möglichst dicht schließen. Die Entfernung der beiden Fenster voneinander hat in bezug hierauf keine Bedeutung und ist zumeist von dem Fensterverschluß abhängig.

Die Eigenschaft der eingangs erwähnten Luftschicht wurde zunächst Veranlassung zur Anfertigung sogenannter Winterfenster, welche man entweder innerhalb oder außerhalb der feststehenden Fenster anbrachte. Da dieselben aber nur als ein Notbehelf anzusehen sind, so lassen wir sie hier unberücksichtigt und gehen zu den regelrecht konstruierten Doppelfenstern über, deren Anordnung uns in Fig. 517 b im Grundriß veranschaulicht wird. Hier öffnen sich beide Fenster nach innen. Die Entfernung der beiden Fenster voneinander beträgt gewöhnlich 8—io cm. Um das äußere Fenster ohne Behinderung durch das innere öffnen zu können, wie dies durch die punktierten Linien angedeutet ist, muß das letztere eine genügende Größe haben. Ließe man das äußere Fenster nach außen, das innere nach innen aufschlagen, so würde die ganze Anordnung wesentlich vereinfacht werden.

-a

Hi

SiHt'r

HÜ

\.

11

uii

o

®:

Sil

Pl¹

»*> (M -

O“

Fig. 517b.

Es würde dann nur einer starken Zarge bedürfen, und es müßte der äußere Rahmen außerhalb, der innere aber innerhalb gefalzt werden. Die neben dieser Vereinfachung entstehenden Nachteile für das äußere Fenster, welches im geöffneten Zustande ' von den Witterungseinflüssen nicht unwesentlich leidet, sind die Ursache, daß man, von dieser Konstruktion absehend, fast stets beide Fenster so aufschlagen läßt, wie dies in Fig. 517 b angegeben ist.

Bei Doppelfenstern ist der massive Anschlag in der Regel ¹/₂ Stein breit, damit das innere Fenster zurücktreten kann. Die Konstruktion des äußeren Fensters bietet nichts Neues. Beim inneren Fenster ist zu beachten, daß das Rahmholz a gegen das äußere c zurücktreten muß. Die zwischen den beiden Rahmhölzern liegende Laibung b wird durch gehobelte Bretter gebildet, die entweder rechtwinklig oder auch zum äußeren Fenster geneigt stehen können. Zur Verdeckung der Fuge zwischen dem inneren Rahm-

11

5-

Li

am

pil s

PA

S-j

Fig. 519-

1 s-

HTil

o-

Fig. 518.

holz a und der Fensterlaibung sind gekehlte Leisten angeordnet. Der Beschlag für das dargestellte Fenster ist der sogenannte Baskuleverschluß mit der zur Handhabung nötigen Olive. Wir werden den letzteren noch spezieller kennen lernen.

Um das Öffnen des Fensters zu ermöglichen, muß ferner die lichte Höhe des inneren Fensters vergrößert werden. Bei den unteren Flügeln wird dies am Losholz und an der Sohlbank, bei den oberen am Losholz und am oberen Rahmholz bewirkt. Bei ausreichender Breite des äußeren Losholzes ist dieses leicht zu bewerkstelligen und veranschaulicht Fig. 518 eine hierauf bezügliche Konstruktion. Schwieriger wird die Anordnung da, wo nach Fig. 519 das innere Losholz zufolge seiner geringen Stärke keinen Anschlag für die Fensterflügel bieten kann. Hier ist das Unterstück des oberen Flügels derart gestaltet, daß es für die unteren Flügel einen Anschlag bildet. Zugleich ist die kräftige Schlagleiste c mit einer Öse versehen, in welcher der bewegliche und an das äußere Losholz befestigte Stift a eingreift. Bei

einem solchen Doppelfenster läßt sich im Sommer das innere Fenster mit Leichtigkeit herausnehmen, ohne daß ein inneres Losholz verbleibt.

Fig. 520 endlich veranschaulicht die Konstruktion im Zusammenhänge mit der Fenstersohlbank. Auch hier muß das innere Fenster mit dem Unterstück des Flügels tiefer liegen. In unserer Figur bezeichnet a das äußere, b das innere Rahmholz. Zwischen beiden Fenstern liegt das ausgehöhlte Brett c, durch welches das Schwitzwasser aufgegangen wird. Außerdem wird dasselbe durch eine kleine Rinne in einen unter dem Latteibrett angebrachten Blechkasten geleitet. Der in der Figur mit k bezeichnete Schlitz dient zur Aufnahme einer Rolljalousie, über welche später noch das Nötige mitgeteilt wird. Schließlich ist noch auf die Konstruktion der Fensterbrüstung nach

■r

Fig. 520.

der Innenseite aufmerksam zu machen. Das Latteibrett greift in eine Nut des inneren Rahmens b. Unter demselben befindet sich eine Holzverkleidung, welche man Brüstungspaneel nennt. Sie soll die durch die schwächeren Brüstungsmauern durchdringende Kälte und Feuchtigkeit für die am Fenster sitzenden Personen weniger fühlbar machen. Durch das Paneel wird ferner das Abreiben der sonst auf dem Putz haftenden Farbe oder der Tapeten vermieden. Man fertigt derartige Paneele entweder aus schlichten genuteten Brettern an oder fügt sie in gestemmter Arbeit aus Rahmhölzern und Füllungen zusammen. Da zwischen der Verkleidung und dem Mauerwerk ein hohler Raum verbleibt, so wird die Übertragung der Feuchtigkeit auf das Holzwerk verhindert. Zur Erhaltung der Holztäfelung ist es durchaus notwendig, die in dem hohlen Raum sich aufhaltende feuchte Luft abzuleiten. Es geschieht dies durch kleine, oben und unten im Holzpaneel angebrachte Durchbrechungen. Empfehlenswert ist ferner ein Anstrich mit Ölfarbe auf der Rückseite der Täfelung. Gewöhnlich greift das Paneel in eine Nut des Latteibrettes. Die sich hier bildende und vom Zimmer aus sichtbare Fuge wird durch eine Leiste verdeckt.

Möge hier hinzugefügt werden, daß man sehr häufig bei elegantem inneren Ausbau das Paneel als Wandtäfelung an sämtlichen Wänden des Zimmers sich fortsetzen läßt. Die Befestigung geschieht entweder durch eingemauerte Dübel oder durch Leisten, welche von Bankhaken gehalten werden. Die Konstruktion und Isolierung ist eine dem Brüstungspaneel gleiche.

c) Die Rolljalousien.

haben gegenüber den Fensterläden wesentliche Vorteile, wenngleich sie nicht unbedeutend teurer sind. Man wendet sie ihrer Zweckmäßigkeit halber bei herrschaftlichen Gebäuden und Schaufenstern in der ausgedehntesten Weise

cm

Hl

Um

Hl

h'..

14

llii

fr

- üt

•'/

«p

■BSS3BSSB

sr:

ui

Fig. 521.

an. Sie bedingen die Anlage eines Kastens, welcher die aufgezogene Jalousie aufnimmt. Fig. 521 veranschaulicht eine solche Einrichtung. Die Jalousiestäbe werden auf Leinwand aufgeleimt, wodurch eine Bewegung in den Stößen ermöglicht wird. Die Jalousie rollt sich auf eine Welle auf. Der

Kasten läßt sich zum Zweck der Ausführung etwaiger Reparaturen auf-machen, da die vertikal stehende Seite beweglich ist. Sie wird durch Einreiber geschlossen. In der Zeichnung bezeichnet m den Rahmen, f die für die Rolljalousie bestimmte Führung. Das obere Rahmstück des Kastens ist mit r bezeichnet, ebenso die gekehlte Leiste, welche den Anschlag für die gestemmte Klappe bildet.

Die Verschlußvorrichtungen der Fenster ohne Mittelpfosten.

Der Baskuleverschluß.

Die Zeichnungen des Baskuleverschlusses und des später folgenden Es-pagnoletteverschlusses sind dem Wanderleyschen Lehrbuche entlehnt und dort eingehend erläutert.²)

sf

wac/j

n-rn

e liti

in

k'ü

|U nach x-y

HÜ

mek

Fig. 522.

Maßstab ¹/i der natürlichen Größe.

Fig. 522 veranschaulicht in sehr klarer Weise die in Rede stehenden Verschluß Vorrichtungen.

Man unterscheidet 3 verschiedene Arten desBaskuleverschlusses, nämlich:

a)    Basküle mit sichtbarer Zahnstange,

b)    Basküle mit Schwengel,

c)    Basküle mit verdeckter Zahnstange.

Von diesen dreien hat zweifellos der Baskuleverschluß mit verdeckter Zahnstange die allgemeinste Anwendung gefunden. Nach Fig. 522 sind 2 Stangen s vorhanden, welche vermittelst der Olive v gleichzeitig nach oben und unten geschoben werden können und in die Ösen p eingreifen. Durch Umdrehen der Olive wird also der Verschluß an drei Stellen zu gleicher Zeit bewirkt, nämlich oben, unten und in der Mitte der Fensterflügel, indem sich eine Stange nach oben, eine nach unten und eine Zunge z seitlich bewegt. Die Olive bewegt sich in einer messingenen Büchse. Aufgesteckt ist dieselbe auf einen Dorn e, an welchem sie vernietet wird. Trotzdem das Getriebe sich schwer bewegen läßt und auch ziemlich kompliziert ist, findet der Baskuleverschluß dennoch die häufigste Anwendung, und zwar wird er in Berlin ausschließlich, in Deutschland und Österreich fast allgemein angeordnet.

Der Espagnoletteverschluß, Fig. 523, ist besonders für große Fenster und Balkontüren geeignet. In Frankreich ist derselbe ganz allgemein gebräuchlich und wird auch häufig in England, Deutschland usw. benutzt. Die Zeichnung veranschaulicht die Konstruktion in allen Teilen. Der Verschluß besteht im wesentlichen aus einer runden, von Flülsen umklammerten und an der Schlagleiste befestigten Stange (siehe Fig. E und D). Die Stange ist mittelst eines Flebels drehbar. Beim Schließen greifen ihre oberen und unteren, hakenförmig gestalteten Enden in Klauen oder legen sich auch um einen Stift..

In den Details ist a der Hebel. Derselbe ist an der Stange mittelst eines Gelenkes b beweglich. Beim Öffnen verläßt dasselbe den Haken c. Die Stange kann am Fenster y und der Haken c am Rahmholz des Fensters x befestigt werden. Fig. B zeigt, wie das untere Ende der Stange mit einem Haken oder Schnabel in die Klaue eingreift.

Fig. D und E veranschaulichen die am Rahmholz befestigte Führung. Dieselbe kann entweder mit Hilfe eines Ringes, Fig. E, oder eines umgelegten Lappens, Fig. D, hergestellt werden.

e) Die Schiebefenster.

Das Schiebefenster ist aus zwei Teilen zusammengesetzt, von denen der obere feststeht/während der untere in senkrechter Richtung verschiebbar ist. Damit beide Teile vollständig sich decken können, haben sie eine gleiche Höhe. Neben dem oberen Stirnende der sogenannten Führung ist auf jeder Seite eine Rolle angeordnet. Über letztere laufen Gurte, welche am Fenster befestigt und an den entgegengesetzten Enden mit Gewichten versehen sind. Mit Hilfe dieses Gegengewichtes läßt sich das Fenster mit Leichtigkeit in die Höhe heben. Da das Gegengewicht etwas schwerer als das Fenster ist, so gleitet letzteres in vertikaler Richtung selbständig unter der Einwirkung eines schwachen Anstoßes hinauf.

I jji - ipa

1 Mtnl

|C-

.....

ffiÜ

§§

i'l'Vh

ä'

®g

q,

,1!

l(i|

ci

cf

ja

1 :l ■ ■ |

"m

\d

II

-4

5k'¹!

TTi

Fig. 523-

A—E (Espagnoletteverschluß).

Derartige Fenster haben die Annehmlichkeit, daß die Gardinen nicht, wie dies durch das Öffnen der Flügel geschieht, leiden; die Fenster sind

aber andererseits sehr undicht und werden in Deutschland selten, dagegen in England und Nordamerika fast ausschließlich angewendet.

f) Dreh- oder Klappfenster

sind solche Fenster, die sich, wie dies Fig. 524 veranschaulicht, um eine horizontale Achse drehen lassen. Derartige Fenster treten entweder als selbstständige Fenster auf oder sie bilden einen Teil eines größeren Fensters. Während sie im ersten Fall ihren Zweck als Luftfenster erfüllen und als solche namentlich in Viehställen angeordnet werden, bilden sie im zweiten Falle eine Vorrichtung, die in größeren Fenstern eine geeignete Ventilation

__ 7

CA

ln iH

Fig- S24-

herbeizuführen imstande ist. Die in Fig. 524 dargestellte Konstruktion würde sich namentlich für Viehställe usw. eignen. Die Umfassung a des Fensters ist hier massiv, etwa aus Sandstein bestehend, angenommen. Während das Rahmholz b lotrecht steht, hat das Klappfenster c eine geneigte Lade, so daß es unten gegen die äußere Kante, oben gegen die innere Kante des Rahmholzes schlägt. Die Drehung wird mit Hilfe eines Drahts oder einer Stellstange bewirkt. Bei geöffneter Stellung ermöglicht das Klappfenster den Abzug der schlechten Luft oben und das Eindringen der guten Luft unten. Als Teil eines größeren Fensters ist das so konstruierte Klappfenster auch in Schulgebäuden durchaus empfehlenswert.

XXIV. Abschnitt.

Die Feuerungsanlagen.

Allgemeines.

Im allgemeinen bezeichnet man mit dem Namen „Feuerungsanlage“ jede Vorrichtung, welche den Zweck hat, durch Verbrennung Wärme zu erzeugen und diese anderen Körpern mitzuteilen, um den Wärmegrad zu vergrößern oder auch um den Zustand gewisser Körper zu verändern.

Die Wärme wird im Feuer raum durch Brennstoff e erzeugt, aus denen sich die sogenannten Heizgase entwickeln. Letztere werden nach zweckmäßiger Ausnutzung in den Schornstein (die Esse) geleitet. Indem dieser die Heizgase entführt, bewirkt er zugleich das Zuströmen der Luft in den Feuerraum, macht hierdurch die Unterhaltung des Feuers möglich und erzeugt, wie man sagt, den „Zug“.

a) Die Brennstoffe.

Die sich durch Verbrennung irgend eines Brennstoffes erzeugende Wärme läßt sich messen:

1.    in Bezug auf die Wärmequantität,

2.    in Bezug auf den Temperaturgrad, also mit Rücksicht auf die Inten-sivität der Wärme.

Durch das Messen der Wärme hinsichtlich ihrer Quantität stellt man die Brennkraft fest, während durch den Wärmegrad die sogenannte Heizkraft gefunden wird. Beides zusammen ist für den Wert eines Brennstoffes maßgebend. Der Brennwert wird durch die Brennkraft unter Berücksichtigung des Preises festgestellt. Letzterer ist selbstredend von lokalen Verhältnissen abhängig und den Schwankungen unterworfen. Während man ferner unter Brennbarkeit der Brennmaterialien die Leichtigkeit versteht, mit welcher dieselben in Brand gesetzt werden sollen und in ihrer Verbren-

nung fortfahren, belegt man mit dem Namen Flammbarkeit die Eigenschaft solcher Brennstoffe, welche mit Flammen verbrennen.

Die einzelnen als Brennmaterialien zur Verwendung gelangenden Körper sind sehr verschieden zusammengesetzt. Der Heizwert derselben ist abhängig von ihren Hauptbestandteilen, nämlich von ihrem Gehalt an Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Andere Körperteile gehen teils in Asche über oder bilden dieselbe, teils verflüchtigen sie.

Der Heizwert eines Brennmaterials ist um so größer, je mehr Kohlenstoff dasselbe enthält.

Die Brennstoffe werden teils so verwendet, wie sie in der Natur Vorkommen, teils werden sie aber auch durch besondere Vorbereitungen zweckdienlicher gemacht, indem man sie von solchen Stoffen befreit, welche dem Verbrennen entgegenarbeiten, oder indem man die Beschaffenheit des Brennstoffes verändert. So wird z. B. durch das Dörren des Holzes das Wasser aus demselben entfernt. Andererseits schafft man durch Verkohlung eine Umwandlung des Brennstoffes, durch welche neben anderen flüchtigen Stoffen das Wasser aus dem Material beseitigt und letzteres für besondere Zwecke geeigneter gemacht wird.

Das Holz.

Im allgemeinen rechnet man als durchschnittliche Zusammensetzung für

Asche I Wasser

Gedörrtes Holz .    .    .

Lufttrockenes Holz

49,5°

39.6o

4,8

10 00

CO rf-CO

00

(C Kohlenstoff, H Wasserstoff, O Sauerstoff.)

Der Verkauf des Brennholzes findet fast ausschließlich nach einem Raummaß statt, und man kann rechnen, daß ein Raum von 100 Teilen enthält:

70 Teile Scheitholz oder 60 Teile Knüppelholz oder 50 Teile Stockholz.

Die Holzkohle.

Soll aus dem Holz eine für gewisse Zwecke geeignete Holzkohle erzeugt werden, so muß dasselbe entweder in eisernen Retorten oder in gemauerten Öfen einer bestimmten Temperatur ausgesetzt werden. Es entweicht bei diesem Prozeß das mechanisch und chemisch gebundene Wasser, und zwar geschieht dies dadurch, daß ein Teil des Kohlenstoffes durch Bildung von Teer und Gas verloren geht. Hierdurch wird es möglich, bei der Erzeugung

der Holzkohle zugleich Nebenprodukte, Teer, Holzessig oder Gas, zu gewinnen und in geeigneter Weise zu verwerten.

Eine wirkliche Verkohlung des Holzes tritt erst bei einer Temperatur von 250—260 Grad ein. Wird dasselbe einer geringeren Temperatur ausgesetzt, so tritt zwar äußerlich eine Verkohlung ein, im Innern aber erweist sich das Produkt nur als gedörrtes Holz. Bei einer Höhe von 260—340 Grad wird das Holz zu einer braunen, leicht entzündbaren Kohle. Erhöht sich die Temperatur, so gewinnt man schwarze Kohle. Die bei 500—550 Grad gebildete Kohle entspricht zumeist den gewöhnlichen Anforderungen.

Da die Holzkohle lebhaft die Feuchtigkeit anzieht, so vermehrt sich das Gewicht derselben bei längerem Liegen.

Der Torf.

Der Torf besteht im wesentlichen aus verwitterten, organischen Substanzen, aus Moosen, Holz, Wurzeln usw., vermischt mit mehr oder weniger Erde.

Im frischen Zustande hat der Torf 70—8oo/₀, mitunter auch noch mehr Prozent Wasser, welches demselben durch Pressen, durch Trocknen an der Luft oder in Heizkammern entzogen wird. Der lufttrockene Torf hat 10 bis 21 % Wassergehalt.

Ein vorzügliches Brennmaterial liefert der sogenannte kondensierte Torf, dessen Volumen sich nach dem Trocknen um das Achtfache vermindert. Er liefert einen hochflammenden Brennstoff mit lange glühender Kohle, ist voluminös, bröckelt nicht, läßt wenig Asche nach, verbrennt mit wenig Rauch und erzeugt keinen üblen Geruch.

Zu den besseren Brennstoffen gehören die in geschlossenen Öfen aus Torf dargestellten Torfkohlen. Sie sind indes wegen ihres etwa 250/0 betragenden Aschengehaltes nicht zu allen Zwecken zu verwenden.

Die Braunkohlen.

Die Braunkohle findet als Brennmaterial vielfache Verwendung, trotzdem sie zufolge ihrer großen hygroskopischen Beschaffenheit keine hervorragende Leistungsfähigkeit besitzt. Mitunter ist der Aschengehalt bis 50%. Die vorzugsweise zur Benutzung geeigneten Sorten sind:

1.    Lignit, bituminöses Holz von gelblicher bis dunkelbrauner Farbe, hat ein faseriges Ansehen und zeigt noch die Holzstruktur.

2.    Erdige Braunkohle (Schmierkohle, Schweelkohle, Rußkohle). Ihre Farbe ist gelbbraun bis schwarzbraun. Zuweilen ist diese Kohle schmierig, fettig, klebrig, zuweilen auch unrein und trocken.

3.    Gemeine Braunkohle. Sie besteht aus mehr oder weniger festen und dichten Stücken von licht- bis dunkelbraunem Aussehen, zuweilen mit schiefrigem Gefüge.

Andere Sorten, wie z. B. die Moorkohle, die Pechkohle, die Jagatkohle usw., kommen seltener vor und bieten für den vorliegenden Zweck geringes Interesse.

Fein zerteilte, erdige Braunkohlen preßt man häufig zu Steinen oder Ziegeln zusammen. Ein derartiges Brennmaterial, welches unter dem Namen Brikettes verkauft wird, erzeugt eine große Hitze, brennt aber schnell ab und hinterläßt eine bedeutende Quantität Asche.

Die Steinkohle.

Das jetzt bei weitem verbreitetste und wichtigste Brennmaterial ist die Steinkohle.

Man unterscheidet:

1.    Die Backkohlen (Fettkohlen). Dieselben gelangen beim Warmwerden fast in Fluß, blähen sich bedeutend auf und geben dann einen lockeren Koks. Da sie meist mit langer Flamme verbrennen, so nennt man sie auch wohl häufig Flammkohlen. Benutzt werden dieselben vorzugsweise zur Koks-und Leuchtgasbereitung und zur Beschickung fast aller zugänglichen Feuerungen, bei denen es möglich ist, die Koksschichten zu durchstoßen.

2.    Die Sinterkohle. Dieselbe nimmt bei der Erhitzung ein minder großes Volumen ein und bildet, indem die einzelnen Kohlenstücken zusammenkleben oder sintern, einen festen, schweren Koks, welcher sich für Hüttenbetrieb besonders gut eignet. Ungeeignet für die Gasbereitung, bieten sie ein vorzügliches Brennmaterial für Rostfeuerungen, den Hausgebrauch usw.

3.    Die Sandkohle. Dieselbe verbrennt mit ganz kurzer, oftmals kaum sichtbarer Flamme, weil die Gasentwickelung bei der Erhitzung eine ganz unbedeutende ist. Derartige Kohlen bilden fast keinen Koks, zerfallen vielmehr beim Verbrennen in kleine Stücke. Dieser Kohlenart ist auch der Anthrazit hinzuzurechnen. Haben die Sandkohlen keine fremden Bestandteile, so eignen sie sich vermöge ihrer großen Festigkeit sehr wohl für den Hüttenbetrieb.

In bezug auf die Größe der Stücke unterscheidet man:

a)    Stückkohlen. Dieselben bestehen aus größeren Stücken, denen kleinere Kohlenteile nicht beigemischt sind.

b)    Knorpel- und Nußkohlen weisen Stücke auf, deren Größe zwischen der einer Wallnuß und eines Hühnereies liegt. Diesen zugehörig unterscheidet man auch oft noch die Würfelkohlen.

c)    Melierte Kohlen bilden ein Gemisch aus vorstehend bezeichneten Kohlen, die oft über die Hälfte kleine, fast in Staubform auftretende Kohlen bei sich haben.

d)    Kleine oder klare Kohlen, das sind die feinsten durch Aussieben ausgeschiedenen Stückchen.

Die Koks.

Die Darstellung der Koks aus Steinkohlen geschieht zumeist in besonderen Öfen, seltener in freien Haufen.

Der Koksgewinn ist je nach der Qualität der Kohlen und vorzugsweise je nach ihrem Aschengehalt verschieden. Oberschlesische Backkohlen liefern 87% Koks, sächsische Kohlen geben 68,7% und englische Cannel-kohlen nur 61,50/0 Koks.

Die Ausbeute an Koks ist nach Karstens bei:

Backkohlen

•'S

>>

Sinterkohlen

Sandkohlen

Anthrazit

0,65 % Asche 280/0 0,60 0/0

23 % ' „ 1,6 %

290/0 0,600/0 20 0/0

Bei der Koksdarstellung nimmt das Volumen der Kohlen zu, und zwar beträgt bei Backkohlen diese Zunahme 10—120/0, während bei Anthrazit und Sinterkohlen die Volumenvergrößerung unbedeutend ist. Dem entgegen vermindern sich bei der Kokserzeugung die Sandkohlen um 8—-10%.

Flüssige Brennstoffe.

Zu den flüssigen Brennstoffen, die mitunter für größere Feuerungen Verwendung finden, gehören vor allem Teer und Petroleum. Ersterer wird in Gasanstalten, Plolzessigfabriken usw. als Brennmaterial verwendet. Das letztere, welches einen guten Brennstoff liefert, wird in neuerer Zeit zur Inbetriebsetzung kleiner Maschinen mitunter verwendet.

b) Die Quantität der Wärme und der Temperaturgrad.

Die Wärme, welche sich bei vollständiger Verbrennung eines Brennstoffes entwickelt, läßt sich nach zwei Richtungen hin messen,

1.    auf die Qualität der Wärme,

2.    auf die Intensivität derselben, also den Temperaturgrad.

Wird die Wärme nur ihrer Quantität nach gemessen, so erhält man die Brenn kraft. Diese und die Heizkraft zusammen sind für den Wert des Brennstoffes maßgebend. Hieraus folgert sich auch, auf den Preis bezogen, der Brennwert.

Da ein bestimmtes Maß für die Wärme fehlt, so läßt sich nur ermitteln, um wie viel die aus einem Brennstoff entwickelte Wärme die aus einem andern übersteigt. Wenn man die hieraus gewonnenen Resultate auf ein bestimmtes Volumen der Brennstoffe zurückführt, so ergibt sich der spezifische Wärmeeffekt, bezieht man sie auf ein bestimmtes Gewicht, so wird der absolute Wärmeeffekt festgestellt.

c) Schornsteine und Rauchrohren.

Die Schornsteinanlagen in Wohngebäuden.

In Wohngebäuden unterscheiden wir:

Die wmiten (befahrbaren oder besteigbaren) Schornsteine.

Die engen Schornsteine.

Erstere kommen zumeist bei großen Küchen- und Waschkesselfeuerungen, sowie bei gewerblichen Anlagen und bei sogenannten offenen Herden, bei denen das Feuer auf denselben unterhalten wird, zur Anwendung.

jgggnssgl

11

fijljB?

I - :'7'    /

Y-

ii

b fl

Fig. 526.

Die Verbrennungswärme der verschiedenen Brennstoffe ist nach Menzel folgende:

3600 Wärmeeinheiten

Holz gibt .

Holzkohlen Torf ....

Preßtorf Steinkohle

Die Heizkraft der Braunkohle erreicht kaum die Hälfte derjenigen der Steinkohle und vermindert sich vielfach um ein Drittel.

.    .    7640

3000

4300

6000

i—aiilij

Fig. 525.

Die Querschnittsgröße beträgt 42 und 47 cm oder 47 und 47 cm, mindestens aber 45 und 45 cm.

Die Wangenstärke ist zumeist nur auf ¹/₂ Stein anzunehmen, nur bei Schornsteinen, die über 4 m hoch frei aufgeführt werden, verstärkt man eine Wange um ¹/₂ Stein.

In neuerer Zeit haben im Wohnhausbau die geschlossenen Feuerungen die offenen fast gänzlich verdrängt. Erstere bedingen die Anlage der engen Röhren. Sie bieten den Vorteil, daß der Rauch viel schneller in ihnen emporsteigt, als dies bei den weiten Röhren der Fall ist. Fherdurch wird aber der „Zug“ wesentlich gefördert, weil die Rauchgase nur in geringem Grade ihre Wärme den Schornsteinwandungen mitteilen können.

Die Weite der engen Röhren ist in allen Staaten gesetzlich bestimmt. Man macht dieselben entweder ¹⁴/₁₄ cm, ¹⁵/₂₁ cm oder ²¹/₂₁ cm. Die Stärke der Wandungen beträgt auch bei diesen Schornsteinen ¹/₂ Stein. Eine Verstärkung tritt nur dann ein, wenn Schornsteinkasten über 4 m hoch freistehend aufgeführt werden sollen.

Da die an einer Leine befestigte Kugel zum Zweck der Reinigung in das Rohr hineingelassen werden muß, so läßt man, wo dies irgend tunlich, im Dachraum ein sogenanntes mit Reinigungstür versehenes Reinigungsloch. Ein ebensolches wird am unteren Ende des Rohres angeordnet.

Neben der viereckigen Querschnittsform hat sich in neuerer Zeit vielfach die runde eingeführt. Runde Röhren lassen sich entweder mit Hilfe von Formsteinen aufführen, oder man ummauert einen runden Holzklotz, den man nach Fertigstellung einiger Schichten weiter bewegt, oder man stellt Tonröhren mit Muffen auf.

Bei der Anlage von Schornsteinen ist darauf zu achten, daß jede Schornsteinröhre ein sicheres Fundament erhalte. Das Auf setzen der Röhren auf Balken oder das Anlehnen derselben an Holzwerk ist durchaus verwerflich, weil bei einem Brande ein derartiges Verfahren den Einsturz des Schornsteins bewirkt. Nach gesetzlichen Bestimmungen soll vielmehr alles Holzwerk bei Schornsteinen mit ¹/₂ Stein starken W angen von der äußeren Fläche derselben mindestens 5—8 cm entfernt liegen. Fig. 525 A und B veranschaulicht einen Fall, in dem die Balken b ausgeschnitten sind, um den erforderlichen Zwischenraum zwischen Schornstein und Holz zu erlangen. Liegen, wie Fig. 526 dies darstellt, mehrere Röhren nebeneinander in einer balkentragenden Wand, so wird in den meisten Fällen ein Aus wechseln der Balken notwendig werden. In unserem Beispiel sind die Balken a ausgeschnitten, die zwischen diesen liegenden Balken ausgewechselt und in Rohrwechsel eingelegt. Auch diese Rohr Wechsel müssen von dem Rohrkasten mindestens 5 cm entfernt bleiben. Vielfach füllt man den Raum zwischen dem Rohrwechsel und dem Schornstein mit Dachsteinen (Biberschwänzen) aus und verbindet dieselben mit Lehmmörtel.

Während man die die Röhren nach außen umschließenden Mauerteile Wangen nennt, bezeichnet man die zwischen den Röhren liegenden Mauern mit Zungen.

Das Ziehen oder Schleifen der Schornsteine.

Da alle Schornsteine, indem sie die Dachfläche durchbrechen, am ehesten die Ursache zu Undichtigkeiten der Dachhaut geben, so wird man an so wenig

wie möglich Stellen jene Unterbrechungen der Dachfläche herbeizuführen suchen und naheliegende einzelne Röhren im Dachraum oder in dem oberen Stockwerk vereinigen, damit aus ihnen ein gemeinschaftlicher Schornsteinkasten werde. Man wird es ferner möglichst vermeiden müssen, die Schornsteine unterhalb der Dachfirst (siehe die punktierten Linien Fig. 527) Dach hinauszuführen, weil sie eine Kehle bilden und hierdurch am leichtesten die Dachfläche undicht machen. Um die Übelstände wenigstens da zu vermeiden, wo dies möglich werden kann, zieht oder schleift man erforderlichenfalls die Röhren. Es darf aber dieses Schleifen nur entweder in einer Mauer von gehöriger Stärke oder auf einem massiven Bogen oder auf einer massiven Wange stattfinden.

zum

J\

■■Z"

i_

Fig. 527.

Fig. 528.

Die Richtung der geschleiften Röhre darf nicht flacher als 45 ⁰ sein und die Ecken, welche aus der veränderten Richtung der Röhren entstehen, müssen innerhalb in einem Bogen von mindestens 0,80 m Durchmesser abgerundet werden. Letzteres wird in vielen Fällen und oftmals zum Nachteil der Rohranlage verabsäumt.

In unserem Beispiel (Fig. 527) ist der massive Pfeiler abc zur Unterstützung des geschleiften Schornsteins aufgeführt gedacht. Durch das Ziehen desselben wird es ermöglicht, den Schornstein in der Firstlinie zum Dach hinauszuführen, wodurch die Bildung einer Kehle vermieden wird. Würde man den Schornstein, wie dies durch die lotrechten punktierten Linien angedeutet ist, nicht schleifen, so entstände an der am höchsten liegenden Seite mit der Dachhaut eine Kehle, die einer sorgsamen Eindeckung mit Hilfe von Zinkblech bedarf, aber trotzdem Gelegenheit zu Undichtigkeiten gibt. An

Stelle des massiven Pfeilers a b c und bei genügender Unterstützung bei b würde man den Schornstein auch auf Eisenbahnschienen oder T-Trägern schleifen können, welche nach der Richtung a b verlegt und an ihren Enden gehörig vermauert werden müssen.

Schornsteine, welche die Dachfirst durchbrechen, müssen dieselbe um mindestens 30 cm übertragen.

Fig. 528 veranschaulicht eine Anlage, in welcher zwei Schornsteine im Dachraum vereinigt werden. Der gezogene Schornstein ruht auf einem ansteigenden Bogen, der zum Teil von dem einen Schornsteinkasten selbst gebildet wird. Nach der folgenden Fig. 529 sind zwei Schornsteine im Spitzbogen gegeneinander gewölbt. Zwischen beiden befindet sich die Schornsteinzunge. Die mit a bezeichnten Hölzer sind ausgewechselte Balken, während b b die ausgewechselten Sparren andeuten.

7.

(fs

Ar

-1    -

Fig- 530.

Os

Fig. 529.

In Fig. 530 ist ein Grundriß einer Rohranlage mit vier russischen Röhren dargestellt. Von den beiden Öfen o o wird der Rauch durch Rauchrohre von Eisenblech oder von Gußeisen in eine der Rauchrohren geleitet. In den Bauzeichnungen deutet man fast allgemein eine solche Einleitung durch einen kleinen Pfeil an.

Zur Verhütung des Einrauchens gibt Menzel in seinem Werk über Feuerungsanlagen folgende 16 Grundsätze an, die im Auszuge hier mitgeteilt sein mögen.

1.    Jedes offene Feuer, Herd- und Kaminfeuer, muß ein besonderes Rauchrohr bis zum Dach hinaus erhalten. Es darf daher niemals ein Rauchrohr in ein anderes hineingeleitet werden.

2.    Bei geschlossenen Feuerungen können die Rauchgase mehrerer Öfen eines Stockwerks in ein Rauchrohr geleitet werden, nur müssen die Reinigungsöffnungen und alle nicht im Betriebe befindlichen Öfen vollkommen geschlossen sein, damit nicht Stubenluft in den Schornstein hineinströmt, den Rauch abkühlt oder zurückdrängt und hierdurch zum Einrauchen Veranlassung gibt.

Die Rauchgase von in verschiedenen Stockwerken aufgestellten Öfen in ein und dasselbe Rohr einzuleiten, ist nicht zu empfehlen, weil es bei solchen Anlagen leicht vorkommt, daß es in Räumen raucht, in denen gar nicht gefeuert wird.

3. Leitet man den Rauch mehrerer Öfen eines Stockwerks in ein Rohr, so müssen die Einleitungsrohre in verschiedenen Höhen angebracht werden, weil sonst der Rauch des einen Ofens, in welchem reichlicher geheizt wird, leicht den gegenüber herauskommenden schwächeren Rauch zurückdrängt. Die Einleitungsrohre sind ferner schräg ansteigend, nicht wagerecht einzusetzen.

4.    Für jeden Ofen rechnet man 80 qcm Grundfläche des Rauchrohres. Ist demnach ein Rohr 15,5 cm im Quadrat, so enthält sie 240 qcm, ist mithin zur Aufnahme des Rauches dreier Öfen geeignet.

5.    Rauchrohren dürfen niemals unter einem flacheren Winkel als 450 gezogen und auch nicht anders zusammengewölbt werden.

6.    Enge Rauchrohre, welche eine reichliche Rauchmenge aufzunehmen haben, wie dies z. B. bei geschlossenen Herdfeuerungen, Braupfannen, Branntweinblasen, kleineren Dampfkesseln usw. der Fall ist, müssen stets allein zum Dach hinausgeführt werden. In solche Rohre dürfen die Rauchgase von Öfen nicht eingeleitet werden.

7.    Jedes Rohr und auch jeder Rohrkasten muß mindestens 0,30 m hoch über die Dachfirst hinausgeführt werden.

8.    Rohre oder Rohrkästen, welche die Dachfläche seitlich durchbrechen, wenn man sie auch bis über die First hinaufführt, rauchen um so leichter ein, je höher sie in freier Luft stehen, weil die äußere Temperatur auf sie alsdann vielmehr einwirken kann, als wenn sie im Dachraume selbst bis an die First geleitet werden. Man muß also durch Ziehen oder Zusammenwölben die Röhren so zu leiten suchen, daß sie entweder in der Mitte der First herauskommen oder daß die eine Fläche des Rohrkastens die First berührt. Bei steilen Dächern macht dies zuweilen Schwierigkeiten, bei flachen Dächern dagegen keine, weil die Rohre nur wenig Erhöhung bedürfen, um die First zu übertragen.

9.    Man muß darauf sehen, so viel Röhren wie möglich in einem Kasten zu vereinigen, weil dadurch weniger Durchbrechungen der Dachfläche entstehen, wodurch die Gefahr des Einregnens verhindert wird und die Röhren wärmer liegen.

10.    In jedem neugebauten Hause rauchen alle weiten und engen Röhren so lange ein, bis sie ausgetrocknet sind, worauf zu achten ist, ehe man vielleicht Abänderungen vornimmt.

11.    Um den Druck einer nebeligen Luft oder den Stoß des Windes oder die Sonnenstrahlen abzuhalten, kann man erforderlichenfalls Kappen auf die Schornsteine so setzen, daß der Rauch gegen Nord und Süd ab-ziehen kann, weil aus diesen Himmelsrichtungen die wenigsten und schwächsten Winde wehen.

12.    Je länger ein Schornstein ist, um so weniger raucht er ein, je kürzer, um so eher, deswegen rauchen die Feuerungen einstöckiger Häuser am leichtesten ein.

13.    Je weiter ein Schornstein ist, desto eher raucht er ein, die größte übliche Weite ist (außer für Dampfschornsteine usw.) 47 cm im Quadrat, die geringste 15 cm im Quadrat.

14.    Ein senkrecht in die Höhe steigendes Rauchrohr ist das kürzeste, wird folglich am leichtesten vom Rauch erwärmt und zieht demnach am besten; die Anlage ist auch die am leichtesten ausführbare und die wohlfeilste.

15.    Wenn man Stubenofenröhren unter den Rauchmantel eines Küchenschornsteins leitet, so werden dergleichen Öfen immer einrauchen. Heizt man sie von Stuben aus, so schlägt der Rauch in die Küche. Es müssen also Stubenöfen immer ihre besonderen geschlossenen Rauchrohren haben.

16.    Ebenso ist es fehlerhaft, den Rauch von Stubenöfen in ein offenes Küchenrohr aus einer von unten herauf kommenden Feuerung zu leiten, weil in diesem Falle der Ofen immer einrauchen wird.

Hieran anschließend muß hinzugefügt werden, daß Röhren in Außenwänden eine mindestens 1 Stein starke äußere Wange haben müssen. Abgesehen von der hierdurch möglichen Verhinderung einer Feuersgefahr, liegen derartige Röhren wärmer, führen also auch den Rauch besser ab. Bei Gebäuden an der nachbarlichen Grenze besteht mit Bezug hierauf vielerorts eine baupolizeiliche Vorschrift.

Rauchrohren in Treppenhauswänden, an denen hölzerne Treppenwangen vorbeistreichen, müssen nach der Treppe zu einen Stein Wange haben.

Da, wo Rauchrohre einen Knick machen, also ihre Richtung plötzlich verändern, sind Reinigungstüren anzubringen.

Rohrkasten, welche in solchen Räumen aufgeführt sind, in denen leicht brennbare Stoffe abgelagert werden, müssen in Entfernung von etwa 30 cm mit einer gitterartigen Umfriedigung versehen werden.

Der Zug der Schornsteine.

Über den Zug der Schornsteine findet sich in der Baugewerkszeitung (Jahrg. 1869) ein Aufsatz, aus dem im Auszuge folgendes mitgeteilt sei:

Wenn ein Ofen oder eine Maschine raucht, so kann dies an einem örtlichen Fehler liegen (Verstopfung der Züge, zu enge oder zu weite Züge). Oder das Rauchen findet in dem „schlechten Zug“ der Schornsteine seine Erklärung. Letzteres »kann statthaben, wenn der Schornstein zu eng oder zu weit, wenn er zu niedrig ist oder zu kalt liegt, wenn die Einleitungsröhren so eingeführt sind (wagerecht), daß der Rauch sich stößt, wenn der Schornstein selbst verstopft ist, wenn sehr starker Nebel fällt usw.

Mit Bezug auf den Zug der Schornsteine sagt Dr. Z. in der Baugewerkszeitung u. a.:

Der Zug der Schornsteine, d. i. die Bewegung der in der Esse befindlichen Luft nach deren Mündung, ist in der Hauptsache zurückzuführen auf die höhere Temperatur der im Schornstein befindlichen Luft im Vergleich zu der Temperatur außerhalb desselben.

Vor Gebrauch der Feuerung befindet sich im Schornstein eine Luftsäule von gleicher Temperatur mit der äußeren Luft, infolgedessen ist die Dichte

beider Säulen, der inneren und der äußeren, eine gleiche, und sie halten einander die Wage, d. i. das Gleichgewicht. Mit dem Momente, wo die Feuerung in Tätigkeit kommt und die innere Luftsäule sich erwärmt, tritt eine Ausdehnung und infolgedessen Verdünnung derselben ein, und das Gleichgewicht beider Luftsäulen wird gestört. Ein Schornstein von 1 qm Querschnitt und 25 m Höhe, also 25 cbm Inhalt, enthält ein Luftquantum, das bei o° 32,2 kg, bei ioo° hingegen nur 23,75 kg, also 8,55 kg weniger wiegt. Flat die äußere Luftsäule o°, die innere ioo°, so wird die äußere Luft mit diesem Übergewicht oder dem Druck von 8,55 kg in die Esse strömen. Nun ist es klar, daß, wenn man sich die äußere Luftsäule von 1 qm Querschnitt und 25 m Höhe auf ioo°, die Temperatur der inneren Luftsäule erhitzt dächte, die Höhe jetzt in dem Verhältnis zunehmen müßte, als ihr Gewicht abgenommen. Der Gewichtsunterschied zwischen beiden wird sich jetzt also als Höhenunterschied darstellen. Nun ist die Höhe der inneren Säule wie vorher 25 m, die der äußeren jetzt aber 34 m, der Unterschied also 9 m, welche 9 m uns nun das Maß für die Gleichgewichtsstörung, mithin auch für die Bewegung der Luft abgeben. Diese Bewegung dauert natürlich so lange fort als die Feuerung im Gange ist.

Der Wind wirkt auf freistehende Schornsteine begünstigend ein und vermehrt den Zug. Diese Erfahrung beweist, daß solche Schornsteine selbst dann noch güt ziehen, wenn die Temperaturdifferenz der inneren und äußeren Luft eine geringe, ja wenn gar keine solche vorhanden ist; die ansaugende Wirkung des Windes als Folge des Anstoßens und Emporgehens an der Wandung ist die Ursache dieses Zuges.

Will man von dieser ansaugenden Kraft einen möglichst großen Vorteil ziehen, so ist es ratsam, den Kranz des Rauchrohrendes nach oben abzurunden. Ferner kann der Zug bei niedrigen Schornsteinen nur ein geringer sein, namentlich dann, wenn sie in der Nähe großer Gebäude, Mauern oder sonstiger, ihre Mündung beherrschender Gegenstände, oder zwischen diesen Gegenständen und der herrschenden Windrichtung stehen. Besonders im letzten Falle kann der Rauch durch abwärts gerichtete Windstöße (Fig. 531) zurückgedrängt werden.

In dem gegebenen Beispiel überragt das Dach den Schornstein. Hier streicht der Wind in der Richtung cd über die First, und die Windstrahlen moq erhalten eine Richtung schräg aufwärts, breiten sich aber, nachdem sie die Dachfirst passiert haben, ebenso nach unten aus und drängen, indem sie 'die Oberfläche des Schornsteins A bei npr treffen, den Rauch zurück. Vermindert oder ganz unschädlich gemacht wird die Einwirkung des Windes, wenn man den Schornstein an seiner höchsten Stelle mindestens 0,60 m über die Dachfläche hinaus aufführt oder noch besser ihn so hoch macht, daß er die Dachfirst überragt. Fehlerhaft ist das mitunter zur Ausführung gelangende Aufsetzen einer Blechröhre. Der Erfolg derselben ist jedenfalls dann nicht der erhoffte, wenn nach kaltem Wetter das Rohr von der Sonne beschienen wird, da die im Blechzylinder befindliche Luft stark erwärmt wird, während die Luft im Schornstein wesentlich kälter bleibt, also auch schwerer ist.

Gegen abwärts gerichtete Windstöße wird zuweilen eine über der Mündung angebrachte Deckplatte ausreichende Dienste tun. Dieselbe muß

naturgemäß so angebracht werden, daß der Rauch nach allen Seiten hin frei ausströmen kann. Eine solche Schornsteinkappe wird aber in vielen Fällen nicht ausreichend sein. Um die Einwirkungen schädlicher Winde aufzuheben, bedient man sich mit Vorteil der sogenannten Schornsteinaufsätze. Die Konstruktion derselben ist eine ungemein vielseitige, und man kann wohl sagen, daß sie gewöhnlich um so weniger dem Zweck entspricht, je komplizierter sie ist.

t

rill!

'K Sr

Fig- 53i-

Fig. 532.

Fig. 533-

Die Schornsteinaufsätze.

Ein Aufsatz in einfachster Art ist in Fig. 532 dargestellt. Derselbe ist seitlich mit 4 Öffnungen versehen. An jede derselben ist eine Zinkblechklappe (a) angebracht, die in eingemauerten Messingringen beweglich ist und in geöffnetem Zustande in einem Winkel von 22,5° steht. Jeder stärkere Wind schließt die ihm entgegenstehende Klappe, während der Rauch durch die offenbleibenden Abzugslöcher entweichen kann.

Fig. 533 stellt eine Eisenblechröhre dar (15 cm im Durchmesser), etwa 0,75 m herausragend, 30 cm in den Schornstein hineinreichend. Auf der Röhre befindet sich, ruhend auf 3 Blechstützen, eine Blechkappe, die einen Zwischenraum von Röhre bis Kappenkante von etwa 3 cm beläßt. In die Eisenröhre sind ringsherum 5 cm lange und 3 cm breite Schuppen eingehauen und zwar im Winkel von 45 °.

Ein anderer von Stoeggareth erfundener Schornsteinaufsatz ist aus Metall oder Ton in Form eines abgekürzten Kegels angefertigt, dessen Seiten etwa 75⁰ gegen den Florizont geneigt sind. Abgedeckt ist der Mantel in einer Entfernung gleich der Rohrweite mit einem Schutzschirm. Das Rauchrohr selbst ist oben um etwa V₅ seiner Weite eingesogen.

Der von Prof. Dr. Wolpert erfundene Rauch- und Luftsauger besteht aus einem gekrümmten unteren Schirm, einem nach oben ausgeschweiften trichterförmigen Mantel (Saugkessel) mit einem wagerechten Ringe nahe der oberen Kante und aus einer wagerechten Deckplatte. Diese 3 Teile werden durch Stifte miteinander verbunden. Die Deckplatte kann zum Zweck der Reinigung abgenommen werden.

Fischer teilt in seinem Lehrbuche³) die in Fig. 534 genügend klargelegte Konstruktion mit und weist auch darauf hin, daß sich der in Fig. 535 dargestellte, aus glasiertem Ton gefertigte Aufsatz gut bewährt habe.

Den obigen feststehend konstruierten Aufsätzen stehen die beweglichen, die drehbaren, gegenüber. Sie erfüllen ihren Zweck solange, wie sie sich drehen, werden aber wirkungslos, sobald die beweglichen Teile einrosten.

-2a»-v

Fig. 534-

Fig. 535-

Der in Fig. 536 gegebene Aufsatz hat in seinem unteren verbreiterten Teil ringsum Öffnungen, in welche die Luft eindringt und, indem sie eine nach aufwärts gerichtete Bewegung macht, die Luft über dem Schornstein mit sich fortreißt und ein Ansaugen der Luft aus demselben bewirkt. Die

¹

Die ländlichen Wirtschaftsgebäude von G. Wanderley.

²

Der Metallbau von G. Wanderley.

³

Fischer, „Feuerungsanlagen“, Verlag von J. J. Arnd, Leipzig.

LJ

Fig. 537-

Fig. 536.

sich nach dem Winde um eine lotrechte Achse drehende Haube gestattet den Austritt der Luft oder des Rauches in der herrschenden Windrichtung.

Fig- 537 zeigt einen drehbaren Blechaufsatz mit Haube, der sich wie eine Wetterfahne nach dem Winde bewegt.

Die Fabrikschornsteine.

Als Querschnittsform für die Fabrikschornsteine wählt man entweder das Quadrat, den Kreis oder das Polygon und zwar in letzterem Falle mit Vorliebe das Achteck. Schornsteine von quadratischem Querschnitt lassen sich am leichtesten aufführen und erfordern die geringsten Herstellungskosten. Man wählt aber mit Rücksicht auf die Stabilität und Abkühlung, namentlich bei hohen, einen lebhaften Zug beanspruchenden Schornsteinen besser die runde oder polygonale Durchschnittsform.

Zur Ausführung eignet sich am besten der Ziegelstein.

Da dem aufsteigenden Rauch kein Hindernis begegnen darf, an dem er sich „stößt“, so müssen die Schornsteine im Innern vollkommen glatt sein.

FPipb:

Ke iS“

M.

gÜ§

Ulis

U-i-.....-

Wm

fpSl

isisiEs

Fig 539-

■t it

■HB

Fig. 538.

Gewöhnlich teilt man die Höhe des Schornsteins, in einer senkrechten Linie vom Terrain aus aufgetragen, in einzelne Geschoßhöhen von 4 bis 4,5 m ein. Die Wandstärke des oberen Geschosses nimmt man alsdann ¹/2 oder 1 Stein an und verstärkt jedes darunter liegende Geschoß um je ¹j₂ Stein.

Den Unterbau, welcher des besseren Aussehens wegen bei jeder Anlage angeordnet wird, führt man lotrecht auf, gibt ihm eine Plinthe und schließt ihn oben mit einem Gesims ab, welches eine entsprechende Abwässerung erhält. Die geringste Höhe des Unterbaues läßt sich auf 3—4,5 m angeben. Seine Grundform ist die eines Quadrates und ändert sich gewöhnlich auch dann nicht, wenn runde oder vielseitige Schornsteine zur Ausführung gelangen sollen. Die Fig. 538 und 539 stellen Teile eines Schornsteins mit quadratischem Querschnitt dar. A zeigt die Ansicht, B den Durchschnitt.

Der Kopf hat konsolartige Auskragungen, die auch bei dem Unterbau zur Anwendung gekommen sind.

In Fig. 539 bei c ist eine Reinigungsöffnung von mindestens 0,50 m Breite und Höhe angeordnet, welche nach jedesmaliger Benutzung wieder zugemauert wird. Wir lernen ferner bei B das mit Lot versehene Richtscheid c d kennen, welches oben um die Größe der Böschung breiter als unten ist.

Das Außere der Schornsteine zeigt den regelrechten Kreuzverband.

Selbst bei runden Schornsteinen wechseln am besten Läufer- und Streckerschichten miteinander ab, da es durchaus unvorteilhaft ist, nur Strecker zu vermauern, weil man die Erfahrung gemacht hat, daß dadurch leicht Risse entstehen.

Hinsichtlich des Verbandes ist zu bemerken, daß man für runde Schornsteine in neuerer Zeit fast ausschließlich Formsteine anfertigen läßt, welche einen Wechsel von Bindern und Läufern ermöglichen. Den Verband für Schornsteine von quadratischem oder rechteckigem Querschnitt hat man ebenso anzulegen wie den Verband für hohle Pfeiler.

Um die Schornsteine besteigbar zu machen, werden im Innern in Entfernungen von etwa 60 cm eiserne Stäbe wagerecht eingemauert.

Sehr empfehlenswert ist es, die Schornsteinwandungen mit Luftschichten zu versehen, durch welche ein schnelles Abkühlen des Rauches verhindert wird. # Hierher gehören die Ziegeleischornsteine von Hoffmann und Licht.

Mit Bezug auf die Rüstung sei bemerkt, daß man für Höhen von 15 bis 18 m die gewöhnliche Stangenrüstung aufstellt. (Höhen der Rüstungslagen etwa 1,75 m.) Bei runden Schornsteinen mit einer Höhe von über 18 m ist die Licht weite so groß, daß sich eine Innenrüstung bequem anbringen läßt.

d) Die Heizung der Wohnräume.

Allgemeines.

Mit Bezug auf die nachfolgenden Mitteilungen sei zunächst bemerkt, daß ein Teil der Figuren dem Fischerschen Werke entlehnt und, soweit sie nicht auch in dem Menzeischen Werke Vorkommen, besonders bezeichnet sind. ¹)

Mögen hier zunächst einige allgemeine Bestimmungen angeführt sein:

Zur Bestimmung der Ofenroste kann man die Regel zugrunde legen, daß man auf jede 1000 Kubikmeter Zimmerraum für die Minute 12 Kubikmeter Luft um soviel erwärmen muß, als die Differenz der äußeren und der inneren Temperatur ausmacht.

Im allgemeinen hat man zu rechnen für:

Wohnräume = 15- 18⁰ R.

Versammlungssäle, Theater, Schulzimmer usw. 12—15 °, Pflanzenhäuser 10—20 °,

Krankenzimmer 15 —20 °,

Strafanstalten 10—12⁰.

Im allgemeinen nimmt man bei der Heizung der Öfen an, daß ein Quadratmeter der Ofenfläche 750 Wärmeeinheiten stündlich erzeugen und an die Luft absetzen kann.

qm,

1600

Nach Redtenbecher hat man zu berechnen: bei Öfen aus Steinen

,, Gußeisen

4000

qm,

,, Eisenblech F =

qm,

1500

wenn W die stündlich erforderliche Wärmemenge repräsentiert, F ist die Fläche, mit der die Luft in Berührung kommt.

Bei allen Heizanlagen kommt es in erster Linie darauf an, die sich entwickelnde Wärme möglichst auszunutzen. Man wird dafür zu sorgen, haben, daß nach Verzehrung des Brennstoffes im Ofen der Ofen selbst im Innern die Wärme möglichst lange hält.

Jedes Brennmaterial wird dann am. reichhaltigsten ausgenutzt, wenn die zu erwärmende Luft den Ofen allseitig umgibt.

Wird ein Ofen von dem zu erwärmenden Raum aus geheizt, so findet, indem eine fortgesetzte Lufterneuerung eintritt, zugleich eine dauernde, den Bewohnern unmerkliche Ventilation statt.

Im allgemeinen fertigt man Öfen aus Eisen oder aus gebranntem Ton oder aus beiden Materialien gemeinschaftlich an. Das Eisen (Gußeisen bezw. Eisenblech) nimmt als guter Wärmeleiter die Hitze leicht auf, es tritt aber auch bald nach dem Abbrennen des Brennstoffes eine Abkühlung ein.

Eiserne Öfen sind sehr dauerhaft und da am Platz, wo eine schnelle, aber nicht andauernde Erwärmung stattfinden soll. Eiserne Öfen, die eine Ausfütterung mit Tonmasse erhalten haben, namentlich aber in hervorragender Weise Tonöfen, erzielen einen dauernden und gleichmäßigen Wärmegrad.

Die Anordnung des Rostes.

Nachfolgende Angaben haben nur auf die Ofenanlagen in Wohngebäuden Bezug. Auf den Rosten werden die für die Heizung bestimmten Brennstoffe verbrannt. Letztere sind für die Rosteinrichtung bestimmend.

Die Verbrennung wird dadurch unterhalten, daß die Luft durch die Zwischenräume der Roststäbe einzieht. Es wird daher der Rost eine verhältnismäßig so große Fläche bieten müssen, daß der Brennstoff in ausreichender Menge und in nicht allzu hoher Aufschüttung aufgebracht werden kann.

Die Summe der Rostspalten wird in der Regel für Steinkohlen zu ¹/₄ der ganzen Rostfläche,

FIolz und Torf zu bis ¹/₇ der ganzen Rostfläche

angenommen.

Für Steinkohlenfeuerung dürfen die Spalten höchstens 1,3 cm breit sein, während der Stab die dreifache Breite der Spalte haben kann. Am besten ist es, die Stäbe möglichst schmal zu machen.

Als Material für die Roste wählt man Guß- oder Schmiedeeisen. Roste für Holzfeuerung können Öffnungen von 6,5 mm erhalten, für Torffeuerung macht man breite Stäbe und breite Öffnungen. Staubige, ungeformte Braunkohlen erhalten Stäbe von 1,3 cm Stärke und 4,3 mm Spalten, eckige Braunkohlen erhalten Stäbe von 1,3 cm Stärke und 4,3 mm Spalten, eckige Braunkohlen in Klötzen erhalten 2—2¹/₂ cm starke Stäbe und 8 mm bis 1,3 cm starke Öffnungen.

Man macht gewöhnlich die ganze Rostfläche ¹/₈-—!/₃₆ von der Heizfläche. Auch nimmt man an, daß auf 1 qm Rostfläche in der Stunde 80—90 kg Steinkohlen verbrannt werden können. Gesetzt, die Brennstoffschicht bedecke ³/₄ der Rostspalten, und es träte die kalte Luft durch den Rost mit zweimal

Fig. 541.

Fig. 542.

Fig. 540.

größerer Geschwindigkeit in den Herd, als die warme Luft oben zum Kamin abzieht, so wird die Fläche der Rostspalten gleich dem kleinsten Querschnitt des Kamins gemacht.

Für Stubenöfen verwendet man zumeist den sogenannten Planrost, wie er in den Fig. 540 bis 542 dargestellt ist.

Andere Roste werden da beschrieben werden, wo sie bei den Feuerungsanlagen Vorkommen.

Die einfachste, aber auch die mangelhafteste Rostanordnung zeigt Fig. 540. Derartige Roste sind für die Stubenöfen im allgemeinen ausreichend und werden auch zumeist verlegt. Sie sind gegossen und haben trapezförmige Stäbe, wodurch die Zwischenräume für das Eindringen der Luft und den Durchgang der Asche nach unten zu weiter werden. Sie haben den Nachteil,

I 2Ö2

XXIV. Abschnitt. Die Feuerungsanlagen.

daß sich die Schlacken und Unreinlichkeiten leicht festsetzen, deren Beseitigung nach dem Erkalten des Rostes Schwierigkeiten bereiteU

Für größere Feuerungen verwendet man Planroste mit einzelnen einzulegenden Stäben (Fig. 541 und 542). Grundriß und Ansicht weisen darauf hin, daß bei größerer Länge derartige Stäbe Verstärkungen erhalten.

Die Kaminheizung.

Bei der Kaminheizung, welche in England, Frankreich und Italien, in Deutschland aber weniger üblich ist, handelt es sich fast lediglich um die Ausnutzung der strahlenden Wärme des Brennstoffes. Von dem Betrage der strahlenden Wärme gelangen durch die Öffnung des Kamins nur etwa 250/0 in das Zimmer, so daß überhaupt die bei Kaminfeuerung nutzbar gemachte Wärme nur

beträgt.

Die Zimmerluft strömt in starkem Maße durch den Kaminschornstein ab und das Zimmer kühlt zufolge der saugenden Wirkung des letzteren un-gemein ab.

V-

11

Fig. 545-

'I

Fig- 543-

Fig. 544-

Die Fig. 543, 544 und 545 (aus „Fischer“) zeigen in Ansicht, Querschnitt und Grundriß eine solche Anlage. A ist ein eiserner Rost, der bei Steinkohlenfeuerung durchaus notwendig ist. Bei der Holzfeuerung kann der Rost fehlen, und es treten an Stelle desselben eiserne Böcke zur Aufnahme des Holzes.

Die Heizung durch Öfen.

Die Stubenöfen haben entweder eine ununterbrochene (kontinuierliche) Heizung oder die letztere erleidet eine Unterbrechung.

Eiserne Öfen.

Die eisernen Öfen sind in einigen Gegenden sehr beliebt. Sie sind wohlfeil und erwärmen den Raum in kürzester Zeit. Sie erzeugen aber ungleiche Temperatur mit lästiger Wärme in der Nähe des Ofens, verhüten zumeist nicht die Ausdünstung schädlicher Gase, machen die Luft trocken und erkalten sehr schnell.

Am vorteilhaftesten sind die vom Zimmer aus zu heizenden sogenannten Regulieröfen (Fig. 546 aus „Fischer“). Sie gestatten eine gute Wärmeausnutzung und bewirken einen mittelguten Luftwechsel.

Die Figur zeigt den Durchschnitt in ¹/₂₍₎ der nat. Größe. Der Ofen hat einen 0,5 m hohen mit feuerfesten Steinen ausgesetzten Feuerraum A. Die Türen zu der mit einem schrägen Rost versehenen Schiiröffnung a und die zum Aschenfall B sind mit einer Verschraubung versehen, schließen aber, wie auch die Fülltür b, nicht völlig diese. Die Rauchgase gehen in der Pfeilrichtung durch den Aufsatz C und werden durch das Blechrohr D dem Schornstein zugeführt. Die Rohre e f t, die zu wissenschaftlichen Versuchen über die Brennstoffausnutzung erforderlich sind, haben für uns mit Bezug auf die Ofenkonstruktion keine Bedeutung.)

Vielfach gebräuchlich sind auch die länglich viereckigen, sogenannten Etagenöfen, bei denen der Rauch mehrere wagerecht übereinander liegende Kanäle durchläuft. Derartige Öfen werden aus Gußeisen in einzelnen Stücken (Etagen) gefertigt und diese mit Hilfe von Lehmmörtel zusammengefügt. Sie ermöglichen eine einfachere und auch sehr reiche ornamentale Ausbildung.

Tönerne Öfen.

Tönerne Öfen haben in neuerer Zeit wieder eine erhöhte Bedeutung gefunden. In einfachster Weise werden sie aus Mauersteinen aufgeführt, zumeist aber in einfachster oder höchst reicher Ausstattung aus Ofenkacheln zusammengesetzt.

Öfen aus Mauersteinen. Ein derartiger Ofen ist in Fig. 547 dargestellt. B ist ein unmittelbar unter der Decke gedachter wagerechter Schnitt, Schnitt C geht mitten durch den Ofen, Figur D bezieht sich auf den Grundriß des Feuerherdes. Letzterer ist mit b, das Heizloch mit a bezeichnet. Die Züge cde dieses Ofens sind sogenannte stehende Züge. Der Ofen hat eine lichte Breite von 31 cm. In solchem Falle wird es möglich, die wagerecht liegenden Decken der Züge aus doppelt übereinander gelegten Dachzungen zu bilden. Bei größeren Ofenbreiten (über 40 cm) werden die Decken aus Gesimssteinen gebildet, die 47 cm lang, 16 cm breit und 6 cm hoch sind, oder man verlegt eiserne, 2 cm starke Stangen, die die doppelte Dachsteinabdeckung tragen. Zur Zusammenfügung der Steine bedient man sich des Lehmmörtels.

Im Gegensatz zu den Öfen mit steigenden Zügen stehen die Öfen mit liegenden Zügen. Fig. 548 stellt einen solchen Ofen dar. Liier ist a das Heizloch, b der Herd, während bei g der Rauch in den Schornstein tritt. Bei dem Vergleich dieser mit der vorauf gehenden Konstruktion stellt sich heraus, daß der Zug bei Öfen mit steigenden Zügen ein gemäßigterer ist, während die Anordnung mit liegenden Zügen dem Ofen eine größere Stabilität verleiht.

.9

FW II

11

wm

■T^il

MMm

Fig. 547-

Fig. 546.

Mi

/'f V

'S

c-

« IgjjP^

<z

N1JHÜ *

.y

Fig- 548.

Fig. 549 u. 550.

Fig. 549 und 550 veranschaulichen eine Anlage, die beide Vorzüge in sich vereint, indem stehende und liegende Züge angeordnet sind. Der für Torf- oder Steinkohlenfeuerung bestimmte Ofen hat einen Rost (r) und einen i\schenfall (a).

Ersterer ist auch im Grundriß B dargestellt. C ist der Grundriß bei h des Durchschnitts, D der unter der Decke des Ofens gedachte wagerechte Schnitt.

Nachdem der Rauch bis b (Fig. A) gestiegen ist, durchläuft er den fallenden Zug d (Fig. D), gelangt dann durch die Öffnung a (Fig. A) in den steigenden Zug f (Fig. A und D) und tritt bei g in den Schornstein. Damit die Wärme, die die Züge des Ofens im Innern aufnehmen, nicht verloren geht, kann man die Öfen so konstruieren, daß zwischen den liegenden, bezw. den stehenden Zügen Lufträume angeordnet werden. Eine solche Anordnung für einen Ofen mit liegenden Zügen ist in Fig. 551 nach Art der eisernen Etagenöfen dargestellt.

Fig. 552 bezieht sich auf einen Ofen mit stehenden Zügen. D ist der Grundriß des Rostes und Feuerherdes. Letzterer steigt nach hinten etwas an, damit das Brennmaterial auf den Rost zurückfällt. 1 und 1 sind die Luftzwischenräume. Der Rauch entweicht bei S nach dem Schornstein. Wenn

]□

S⁴*-

* m

lUlfM £\:

ft*

a.

ft

^■liE

fl

t=«

\'

UM l

Fig- 55'•

Fig- 552.

letzterer der Feuertür f gegenüberliegt, so ordnet man die Feuerzüge nach dem Schnitt C an. In solchem Falle wird der Zug b zuerst über der Decke des Feuerherdes angebracht. Die Lufträume 1 (siehe Grundriß F) sind an der vorderen Seite mit durchbrochenen Gittern zugesetzt.

Die aus Kacheln zusammengefügten Öfen, nämlich die großen russischen und schwedischen Öfen, werden mit Vorliebe in vielen Gegenden benutzt. Freilich haben sie ohne besondere, später beschriebene Vorrichtungen den Nachteil, daß mehrere Stunden vorher eingeheizt werden muß, weil die 18-—20 cm starken Wandungen zunächst vollkommen erwärmt sein müssen, ehe der Ofen die Zimmerluft erwärmen kann. Sie erzeugen aber eine gleichmäßige, lange andauernde und angenehme Zimmerwärme, und ein einmal geheizter Ofen gibt während des ganzen Tages und auch während der Nacht die erforderliche Wärme her.

Der sogenannte Berliner Fayenceofen nach den Fig. 553 und 554 besteht in seinen äußeren Wänden aus Ofenkacheln. Der Feuerraum a ist mit Chamottesteinen überwölbt, die Zungen sind aus Mauersteinen, ruhend auf schmiedeeisernen Schienen, hergestellt.

Die Füllöfen.

Als Beispiel eines Füllofens sei hier der in Fig. 555 dargestellte Ofen von Meidinger angeführt. Derselbe besteht im wesentlichen aus einem gußeisernen Füllzylinder ohne Rost und ist von einem doppelten Blechmantel umgeben. Als Brennmaterial ist Steinkohle oder Koks zu wählen. Das Anzünden findet oben statt.

Nach Verlauf von 1--2 Stunden ist das Feuer unten angelangt. Der Füllzylinder besteht aus einzelnen Ringen, die ausgewechselt werden können. An Stelle des Rostes ist ein Hals mit hermetisch verschließbarer Tür angebracht. Durch seitliche Verschiebung der letzteren kann eine Regulierung des Luftzutritts leicht erreicht werden.

Durch den doppelten Blechmantel ist die lästige strahlende Hitze vermieden, wodurch die Wärme im ganzen Raum eine gleichmäßige bleibt. Der Ofen bedarf einer ein-, höchstens zweimaligen Nachfüllung und einer einmaligen Aschenentleerung während eines Tages. Einmal angezündet, bleibt der Ofen wochenlang in Brand. Eine Reinigung ist nicht erforderlich.

wmmm

S *\v

• -/ /// • ■.

..

jij

Si

Fig- 553-

Fig- 554-

Fig- 555-

Die Mantelöfen.

Die Mantelöfen von E. Sturm, wie dieselben in dem Fischerschen Werke eingehend dargestellt und beschrieben sind, werden im Anschluß an die dem genannten Werk entlehnten Figuren 556—561 die Einrichtung völlig klar-

legen. Bei den Mantelöfen enthält der Feuerraum einen Planrost und einen lotrecht gestellten Gitterrost. Die Einfüllung des Brennstoffes (Steinkohlen, Braunkohlen, Holz, Torf) geschieht durch einen Füllhals. Die Chamottefütte-rung des Feuerraumes ist mit engen, gußeisernen Luftkanälen durchzogen. Letztere haben Öffnungen, so daß Luft aus dem Aschenraum in die Kanäle zieht, sich in diesen erhitzt und dann zu den Flammen gelangt. Es kann hierdurch allerdings nur eine geringe Verbesserung der Verbrennung eintreten,

of]

Ij

Fig. 557-

SS

ff

v\

Fig- 558.

frische Luft

Fig- 55ö.

so daß diese Einrichtung besser fortbleibt. Der auf dem F euerraum stehende Heizkörper ist birnenförmig gestaltet, wenn frische Außenluft durch den Ofen behufs gleichzeitig mit der Heizung erfolgender Lüftung geleitet wird (Fig. 561). Beim Leiten der Zimmerluft durch den Ofen bildet Sturm den Heizkörper zylindrisch. In beiden Fällen ist dieser wie auch der Feuerraum mit Außenrippen versehen. Der den eigentlichen Ofen umgebende Mantel verhütet die lästige Wärmestrahlung. Durch den Raum zwischen dem Mantel und dem Innenofen kann je nach der Aufstellung frische Luft oder die Zimmerluft selbst geleitet werden, welche dann durch die durchbrochene Ofendecke wieder austritt.

Der Perrysche sogenannte amerikanische Ofen (Fig. 562 und 563 aus Fischer) hat einen gußeisernen Feuerraum A, welcher sich nach unten verengt und hier durch eine durchlöcherte Platte geschlossen wird. Der den Raum umgebende Mantel hat einen größeren Durchmesser und wird daher wesentlich durch Strahlung und durch die emporsteigende erhitzte Luft erwärmt. Als Brennmaterial kann nur Anthrazit und wenig schlackender Koks verwendet werden. Ein Überhitzen des Mantels soll dadurch verhindert werden, daß die heißen Rauchgase in dem ringförmigen Hohlraum an der Innenseite emporsteigen, während der kältere Rauch am Mantel heruntersinkt.

Fig. 560.

mmm,

‘ST

15-

Fig. 561.

VM

frische Lu ft

Fig. 559-

Bei B treten die Gase aus dem Feuerraum, durchziehen den Kanal C, erfüllen den Raum D und treten durch E in den Abzug. Die Zimmerluft zieht durch I wieder seitlich in das Zimmer zurück, nachdem sie sich an den Wandungen des Zuges D erwärmt hat. Die Klappe F wird beim Anfeuern des. Ofens vermittelst des Hebels G um 180⁰ gedreht, wodurch eine schnellere Erwärmung des Schornsteins erzielt wird. Der Ofen wird ziemlich oft verwendet. Die Wärmeausnutzung könnte aber viel besser sein. Äußerlich erkennbar ist der Ofen durch Anbringung der Glimmerscheiben, durch welche man etwas vom Feuer sehen kann.

Der Füllofen von Lönholdt, wie er im Fischerschen Werke bildlich dargestellt und wie folgt beschrieben ist (Fig. 564 und 565h ist als verbesserter

”7"

er»

D /L ■

Fig- 563-

Fig. 562.

L©

II

w.

cd~>v.

te

MW///)//

'W////////A

vmmmmmk l

Fig- 565-

Fig. 564.

amerikanischer Ofen zu betrachten. Fig. 565 zeigt den Ofen im Schnitt. Ein senkrechter Füllschaft führt den Brennstoff — Anthrazit oder schiacken-

armen Koks in Nußgröße — zu einem Korbroste, dessen Boden behufs Beseitigung der Asche geschüttelt wird. Während des Anfeuerns bewegt sich der Rauch auf kurzem Wege e' in den Schornstein, um diesen rasch zu erwärmen; nachdem das Feuer in ordnungsmäßigen Zustand gekommen ist, schließt man die Klappe im hinteren, senkrechten Rauchwege und zwingt dadurch den Rauch, nach unten zu strömen, um dort im Fuße des Ofens einen Kreislauf zu machen, worauf derselbe neben der Röhre e, welche ihn nach unten führt, wieder emporsteigt, um zum Schornstein zu gelangen. Wegen der Möglichkeit, daß im Füllschachte Gase sich entwickeln können, hat man einen Kanal über der Feuerstelle in diesen münden lassen, welcher mit den Rauchwegen in Verbindung steht. Eine jedoch hauptsächlich der Regelung des Zuges dienende Luftabführungsöffnung befindet sich unter dem zum Schornstein führenden Rauchrohre. Die entwickelte Wärme durchstrahlt (angeblich) teils die Glimmerfenster der Ofenvorderseite, wird zum größten Teil durch vom Rauch berührte bezw. vom Feuer bestrahlte Außenwände an die sie berührende Luft abgegeben und endlich an diejenige Luft überführt, welche bei a durch den Boden des Ofens eintritt und an der Hinterseite des Ofens über einem zum Anfeuchten der Luft dienenden Gefäße in das betreffende Zimmer sich ergießt. Letztere Luft kann entweder über dem Fußboden aus dem Zimmer geschöpft oder mittels eines besonderen Kanals c dem Freien entnommen werden. Die Regelung des Feuers findet statt mittels Rüttelns des Rostbodens, Öffnens bezw. Schließens des unter dem Rauchrohre liegenden Luftabzugschiebers und Einstellens einer an der Aschenfalltüre angebrachten Klappe.

Öfen, gleichzeitig zum Heizen und Kochen eingerichtet.

Über derartige Öfen berichtet in einem Aufsatz in der Herrmannschen Zeitschrift für Bauhandwerker Baurat F. Engel in sehr eingehender Weise. Möge unter Benutzung dieses Aufsatzes hier folgendes angeführt werden:

Bei der Anlage der Heiz- und Kochöfen muß ein Dunstmantel angelegt werden, welcher die beim Kochen erzeugten Wasserdämpfe auffängt und sicher ableitet. Der Kochherd hat eine gußeiserne Platte mit einzusetzenden Ringen.

In den Figuren 566—570 ist ein aus Mauersteinen aufgeführter Heiz-und Kochofen dargestellt. Im Winter, wenn bei der Ofenheizung zugleich gekocht werden soll, muß der Schieber a (Fig. 568, Profil E F) geschlossen werden, ebenso wird die kleine, dem Kochapparat zugehörige Tü,r s nebst Aschenfalltür mit Mauersteinen zugesetzt und mit Lehm sorgfältig verstrichen. (Fig. 569, Schnitt C D.) Bei der Heizung zieht nunmehr die Flamme unter der Herdplatte hin. Wasserdampf und der beim Aus- und Einhängen der Töpfe auf steigende Rauch werden unter dem Zinkmantel auf gefangen und durch den schmalen Zug (Fig. 567 und Fig. 570, Schnitt AB) dem Schornstein auf dem kürzesten Wege zugeführt. Ein Verschluß dieses Zuges wird durch einen Blechschieber oder durch Einsetzen eines passenden Mauersteins leicht bewirkt. Im Sommer, wenn nur gekocht werden soll, wird bei Ä (Fig. 569, Schnitt CD) ein Mauerstein eingestellt, mit Lehm verstrichen, die

Rauchrohre des Ofens geschlossen und der Schieber s geöffnet und die Heiztür u (Fig. 566 und 569) mit Zubehör in Gebrauch genommen. Der jetzt abzuführende Rauch geht durch den hinter dem Ofen befindlichen Zug 7 direkt in den Schornstein.

m-.....1

71

II

a»r

.....pirt.J p

Fig. 5t>7-

Fig. 566.

Die Herdplatte bietet außer dem Ringblech genügende Größe, um einen zweiten Topf zum Kochen zu benutzen;^ ist eine gußeiserne, innen emaillierte Wasserblase, deren Deckel an dem vor dem Ofen vorliegenden Teil mittels

DH

«ffi

Fig- 569. Schnitt C—D.

er

Fig. 568. Schnitt E—F.

Fig. 570. Schnitt A—B.

einer Klappe zur Entnahme von Wasser versehen ist. Die Flamme des Ofen-und Kochfeuers wird stets gezwungen, unter dem Boden des Wasserbehälters hinzugehen. Der ganze mit stehenden und fallenden Zügen versehene Ofen bietet 5,5 qm im Innern vom Feuer berührte Fläche und genügt daher vollkommen, einen Raum von 30—32 cbm Luftraum ausreichend zu erwärmen.

3. Leuchtgasheizung.

Fig- 571-

Die Leuchtgaseinrichtung hat sich bisher nur zur Zimmerheizung tatsächlich bewährt. Fr. Siemens hat einen Ofen konstruiert, der den besten Anforderungen entspricht. Eine nähere Beschreibung würde hier zu weit führen und verweisen wir auf das Fi scher sehe Werk. Der Verfasser gibt in demselben eine Zeichnung und Beschreibung eines von ihm benutzten Ofens. Beides sei hier eingefügt und hinzugefügt, daß der Ofen, wie dies erforderlich ist, die Verbrennungsprodukte abführt. Der Ofen ist in Fig. 571 dargestellt. Die fünf im Kreise stehenden Bunsen-schen Brenner b sind mit Hähnen versehen, so daß je nach Bedürfnis alle oder nur einzelne brennen. Damit das Blechrohr g unten nicht glühend wird, ist hier ein ringförmiges Schutzblech s angebracht. Um eine vollkommen ruhige und gleichmäßige Verbrennung zu erzielen, befindet sich am Ende des ersten Blechschutzes eine Klappe k, welche je nach der Anzahl der Flammen und der Zugstärke des Schornsteins eingestellt wird; eine unbewegliche, etwas kleinere Platte n macht etwaige Windstöße im Schornstein unschädlich, in welchen das Rohr h führt. Bei z ist zu Versuchszwecken eine verschraubbare Öffnung angebracht. Bei diesem Ofen entweicht nur etwa 5 o/₀ des Brennwertes des Leuchtgases in den Schornstein.

Badeöf en.

Badeöfen haben den Zweck, das Wasser für das Bad zu erwärmen, aber auch im Winter das Badezimmer zu heizen. Das Ofengehäuse ist zumeist entweder aus Fliesen zusammengefügt, oder es besteht aus Eisen und enthält ein Gefäß (Blase) von Kupfer oder Eisen, unter dem sich die Feuerung befindet. Um die Blase herum geht die heiße Luft, die im obersten Teil des Ofens nach dem Schornstein abgeführt wird.

Fig. 572 stellt einen Badeofen mit Fliesengehäuse dar. Empfehlenswert ist es, die Warmblase nicht aus Eisen, sondern aus Kupfer herzustellen. Die Maße derselben sind auf 1,40 m Höhe und 31—33 cm Durchmesser anzunehmen.

Der oberste Boden der Blase hat zwei Verschraubungen. An die eine befestigt man das Zuflußrohr des kalten Wassers und führt ein Rohr im Innern bis auf 4—6 cm vom untersten Boden. Die zweite Verschraubung dient zur Verbindung des Abflußrohres und führt das warme Wasser der Badewanne mit dem obersten Boden der Blase zu. Durch letzteres Rohr ist die Blase also stets geöffnet. Öffnet man den Hahn, welcher das Wasser der Hauptleitung abschließt, so tritt das kalte Wasser, welches bis nahezu zum untersten Blasenboden reicht, in den untersten Teil der Blase und drängt das in der Blase erwärmte Wasser durch die zweite Röhre in die Wanne.

Der besprochene Ofen hat den Nachteil, daß man im Winter 2 bis 3 Stunden heizen muß, um das Zimmer zu erwärmen. Öfen mit eisernen Mänteln erwärmen dagegen im Sommer das Badezimmer unnötig stark.

li

'Vv

ül

lg

llt

13

li

7/

fy ³':

li

Wü

WM

1

iiiiim

»mm

UniüüiUün!!'"'"

___

lUülJIllBlllli

11111

hi

----

iigi

•:h

Fig. 57²-

Der in Fig. 573 dargestellte Ofen vermeidet beide Übelstände. Der äußere Mantel ist hier mit Wasser angefüllt und vertritt die Stelle der ein-

gehängten Wasserblase. Durch den Zylinder gehen Röhren, die sich über der Feuerung befinden und die heiße Luft nach einem oberen Aufsatzstücke und durch dieses nach dem Schornstein führen.

==m

mm

::

YA

ii

oOOO

.0 o oMl

I Hü MIM

riticii n

Ll

Fig. 573-

Die Kochanlagen.

a) Kochherde und Kochmaschinen.

Da in neuerer Zeit die Kochherde mit offenem Feuer von denen mit geschlossenem Feuer- oder Brennraum fast gänzlich verdrängt worden sind, weil sie, abgesehen von ihren vielen Mängeln, einen verhältnismäßig großen Verbrauch von Brennmaterialien bedingen, so wollen wir dieselben hier gänzlich unberücksichtigt lassen und gehen sogleich über zur Beschreibung der

Kochherde mit geschlossenem Feuerraum.

Dieselben gelangen in der einfachsten und reichsten Ausstattung zur Ausführung. Man führt sie aus Ziegelsteinen mit Lehmmörtel auf, gibt ihnen einen Überzug von Lehmputz und versieht denselben mit einem Anstrich, oder man bekleidet die Außenseiten mit bunten oder weißen Ofenkacheln, mit Steinplatten, Blechtafeln, Marmor- oder Porzellanfliesen oder auch wohl mit Glasplatten auf farbiger Unterlage. Die dem Herde zugehörigen Beschläge werden, entsprechend seiner Ausstattung, aus Eisen, Kupfer oder Messing gefertigt.

Kochherde mit geschlossenem Feuerraum haben stets eine sogenannte Kochplatte, welche entweder mit mehreren Topf löchern oder mit einem Topfloch versehen ist. Außerdem sind aber auch in neuerer Zeit Kochplatten in Gebrauch, welche keine zum Einhängen der Töpfe bestimmten Löcher haben. Wenngleich in den meisten Gegenden die erstgenannten den letzteren vorgezogen werden, so verdienen sie dennoch diesen Vorzug keineswegs, denn der Heizeffekt wird bedeutend gesteigert, wenn das Feuer sich gleichmäßig unter der Kochplatte verbreiten kann. Andererseits wird durch dieBelassung der Öffnungen in der Untermauerung der Platte der Topf nur einseitig gewärmt. Da ferner die Einsatzöffnungen durch den Zutritt der Luft eine fortdauernde Abkühlung her vorrufen und zugleich für den Verbrennungs- und Heizprozeß von Nachteil sind, so läßt sich behaupten, daß die Kochplatten mit einer Einsatzöffnung denen mit mehreren vorzuziehen sind.

Über die Richtung der Feuerzüge sagt Menzel: Sehr wesentlich wird der Heizeffekt von der Richtung des Feuerlaufs beeinflußt. Eine Richtung des Feuers, welche die zu heizenden Flächen am vollständigsten berührt, wird natürlich mehr leisten, als wenn sie dieses nur unvollständig tun kann. Legen sich den heißen Gasen von ihrer Entstehung im Brennraum auf ihrem Lauf nach dem Schornstein aber keine entsprechenden Hindernisse in den Weg, wie dies bei den meisten Kochmaschinen der Fall ist, so sind dieselben gar nicht gezwungen, sich nach allen Seiten hin mit gleichmäßiger Vehemenz auszubreiten und zu wirken; sie gehen vielmehr, indem sie die Form eines Dreiecks bilden, welches seine Basis gegen den Brennraum, seinen Scheitel gegen den Schornstein zu hat, direkt und auf dem kürzesten Wege in denselben. Der außerhalb dieses Dreiecks liegende Raum ist von einer kälteren Luftschicht ausgefüllt und erwärmt die darüber liegende Kochplatte nur unvollständig. Um das Entgegengesetzte zu erreichen, wendet man schon längst in verschiedenen Gegenden ein einfaches Mittel an. Man gibt nämlich den heißen Gasen, ehe sie nach dem Schornstein gelangen, durch ein angebrachtes Hindernis eine nach abwärts fallende Richtung. Ebenso einfach, wie dies Mittel, ebenso groß und überraschend ist seine Wirkung. Durch das natürliche Bestreben der erwärmten Luft, nach aufwärts zu steigen, werden alle heißen Gase mit einer gewissen Spannung sich unter der Kochplatte völlig ausbreiten und dadurch dieselbe so stark erhitzen, daß nunmehr auf allen ihren Teilen eine Siedehitze entsteht. Erst nach Erreichung dieses Effekts kann das Feuer seinen Weg nach abwärts mit einem ruhigen Zuge beginnen und, wenn nicht noch andere Zwecke damit erreicht werden sollen, in den Schornstein geleitet werden. Dieses senkrechte Gegenpressen der Flamme gegen die Kochplatte kann sogar noch erhöht werden, wenn man die Luft nur durch den Rost zum Feuer treten läßt. Würde man diese auch durch die Heiztür eintreten lassen, so wird aus leicht ersichtlichen Gründen ein erhöhter Effekt nicht erzielt. Demnach und erfahrungsgemäß empfiehlt es sich, bei Kochmaschinen einen abwärts fallenden Feuerlauf anzubringen.

Nach bewährten Erfahrungen reicht endlich das zur Erhitzung der Kochplatte verwendete Feuer auch vollständig aus, um gleichzeitig damit braten und backen zu können. Es ist durchaus nicht nötig, daß in den gewöhnlichen Haushaltungskochmaschinen zweierlei Brennräume existieren. Große Bequemlichkeit, Brennmaterialersparnis und eine bedeutend bessere Schmackhaftigkeit der Speisen wird durch diese gemeinschaftliche Feuerungsmethode erzielt. Dabei empfiehlt es sich vorzugsweise, die Bratöfen von oben nach unten, und nicht von unten nach oben zu heizen, weil dadurch die Speisen langsamer und gleichheitlicher gar werden.

In Rücksicht auf den Zweck dieses Buches werden im nachfolgenden einige der gebräuchlichsten und anerkanntesten Konstruktionen aufgeführt. Indem wir hierbei den im Menzeischen Werke über Feuerungsanlagen (in

4. Auflage neu bearbeitet und vervollständigt von Dr. Ferd. Fischer) gegebenen Darstellungen folgen, empfehlen wir das Fischersche Werk denjenigen Lesern, welche sich noch spezieller über diesen Abschnitt der Feuerungsanlagen informieren wollen.

Die sogenannten Sparherde werden entweder vollständig aus Eisen gefertigt oder die mit einer Kochplatte versehenen Seitenwände sind gemauert. Die direkt über der Feuerung liegende Kochplatte hat kreisrunde Öffnungen, die man durch Ringe sowohl ganz schließen als auch vergrößern oder ver-

n;cm

1.esü

■ Fig. 574-

ja

y/m

[b

b!

kleinern kann. Bei dieser Anordnung umspielt das Feuer die in die Öffnungen eingelassenen Töpfe. Im allgemeinen nennt man diese Art der Feuerung R ingelfeuerung. Sie eignet sich sehr wohl zum Kochen, nicht aber zum Braten. Oftmals wählt man aber auch aus mehreren Stücken bestehende Kochplatten, welche in einem mit Falzen versehenen Rahmen ruhen.

In dem vorgenannten Werke ist in Fig. 574 u. 575 ein größerer Kochherd mit Bratofen im Durchschnitt und Grundriß gegeben. „Er dient zum Kochen .auf der Platte, welche teils vom Mauerwerk, teils von der Eisenstütze a getragen wird. Der untere Teil des Herdes enthält noch einen Ofen, welcher zum Braten und Backen benutzt werden kann, mit besonderer Feuerung. Der obere Teil ist ebenfalls ein Bratofen mit Wasserschiff. Dieser Ofen ist ebenso mit besonderer Feuerung versehen für den Fall, daß die abgehende Hitze des Herdes nicht ausreichen sollte.

SEI

. __.

A.

ji____

Fig- 575-

Die Hitze, welche unter der Herdplatte hingeführt wurde, umzieht den oberen Bratofen, hierauf das Wasserschiff, worauf sie durch die Blechröhre in den Schornstein geführt wird.

11

LJL

mm

wm

Fig. 576.

Für die Leitung der Hitze des unteren Bratofens dienen die beiden Schieber b und c; will man sie unter die Herdplatte führen, so wird der Schieber b geöffnet, während c geschlossen bleibt, und wenn die Hitze in den

Bratofen gehen soll, umgekehrt. Zur Reinigung der Züge dienen die mit Kapseln geschlossenen Öffnungen h.

Damit die äußeren Wände des Kochherdes kühl bleiben, genügt eine einfache Ausmauerung, welche für gewöhnliche Zwecke im Brennraum 23 bis 26 cm, an anderen Stellen 12 cm stark ist.

Fig. 576 und 577, dem Fischerschen Werke entlehnt, zeigen einen Kochherd, dessen Kochplatte in dem Falz der kupfernen Einfassung g liegt. Aschenfall i, Brennraum k, Züge 1, Rauchrohr m, Brat- und Backraum n,

JL

IM

TS"

Fig- 577-

Warmraum n, Wasserkasten o, Füll- und Schöpf Öffnung z, Ringöffnung p, ausgesparter Raum q, Bratrohrklappe r, Wandbekleidung s, eiserne Stehplatte v, Stifthaken u, sind aus der Zeichnung ersichtlich.

Durch die angelegte Bratrohrklappe r und die Stehplatte v kann man beliebig das Brat- und Wärmrohr außer Betrieb setzen.

b) Die Waschkesselfeuerung.

In neuerer Zeit werden die Waschkessel überall da eingemauert, wo die Kesselhöhe die Anlage eines Zugkanals von 15 cm Höhe ermöglicht.

Folgende Allgemeinbestimmungen sind zu beachten:

Die Rostgröße soll ¹/₁₁ der vom Feuer berührten Heizfläche betragen.

Die Fugen zwischen den Roststäben sind für staubige Kohlen und für Holzfeuerung zu 0,006 m, für Steinkohlen zu 0,013 m anzunehmen.

Die tiefste Stelle des Rostes in der Mitte unter dem Kessel ist für Stein- und Braunkohlen, Holz und Koks zu 34 cm, für Torf zu 39 cm anzunehmen.

Die Höhe der Heiztür soll 20 cm sein, wenn der Rost 0,19 qm Fläche hat, auf je 0,10 qm mehr ist 0,013 m Höhe mehr zu nehmen.

Der sogenannte Fuchs, durch den von unten die Wärme nach den Seitengängen tritt, erhält die Rostbreite und einen Querschnitt von ¹/₅ der Quadratfläche desselben.

Die Seitenzüge erhalten bei runden Kesseln an der engsten Stelle eine Weite von höchstens 0,04—0,052 m.

Der Querschnitt des Abzugskanals muß mindestens ¹/₅ der Rostfläche betragen. Derselbe erhält auf 3,10 m Länge eine Erweiterung von 0,026 m. Die in den Haushaltungen gebräuchlichen Kessel werden zumeist in den Waschküchen angebracht und heißen infolgedessen Waschkessel. Sie werden aus Kupfer oder Gußeisen gefertigt, sind etwas konisch oder zylindrisch.

Die Fig. 578 bis 580 veranschaulichen eine Kesseleinmauerung im Grundriß und 2 Schnitten.

Liegt der Schornstein der Feuerungstür gegenüber, so können die Züge so angeordnet werden, wie dies in den Figuren angegeben ist. In unserem Beispiel beträgt die Kesselhöhe 67 cm, der Abstand des Kessels vom Rost r

■4

v=-

li

_____

Fig- 578.

Fig- 579-

IWb

Wie Wi

mz

älz:

Fig. 580.

26 cm. Der Aschenfall a muß eine Höhe von 35—60 cm haben. Da die Kesselbordhöhe nicht gern höher als 1,10 m angenommen wird, so legt man den Aschenfall teilweise unter Fußbodenhöhe an.

Bei größeren Kesseln legt man den Rost am besten in Höhe des Fußbodens an und läßt den Aschenfall etwa 35 cm vor der Außenkante des Kesselmauerwerks vortreten und deckt denselben mit durchbrochenen eisernen Platten oder mit einem auf Eisenstäben ruhenden Mauerpflaster ab.

Vielfach werden aber auch die Kessel von einem Vorgelege aus gefeuert.

Zur bequemeren Aufschüttung der Brennstoffe gibt man dem Rost nach innen zu einen geringen Fall. Zur Unterstützung desselben dienen zwei

eiserne Querstangen. In unserem Beispiel (Fig. 579) ruhen sie einseitig auf einer der Feuertür zugehörigen und mit einem Falz versehenen Vorplatte. Die Seitenwände des Herdes sind deshalb konisch, weil für ein Zurückfallen des Brennmaterials auf den Rost gesorgt werden muß. Die Unterstützung des Kessels durch das Mauerwerk muß sich auf das möglichst kleinste Maß beschränken, damit der Kessel an möglichst vielen Stellen vom Feuer berührt werden kann. Die 0,25 m im Quadrat große Feuertür wird überwölbt oder erhält eine auf Eisenstäben ruhende Abdeckung von Ziegeln.

In Fig. 580 ist durch Pfeile angegeben, welche Richtung dem Feuer durch die Züge gegeben ist. Bei h steigt dasselbe aufwärts und wird dann, nachdem es rings herum den Kessel berührt hat, nach dem Schornstein geleitet.

Das in Lehm aufgeführte Umfassungsmauerwerk des Kessels ist x/₂ Stein stark. Bei großen Kesseln mit breitem Bord, wie solche beispielsweise in Färbereien Vorkommen, wird das Mauerwerk aber noch derart eingezogen, daß dasselbe (Fig. 578 und 579 bei e) vollständig vom Bord bedeckt wird. Man erlangt hierdurch einen Schutz gegen Unreinlichkeiten, die sonst leicht in den Kessel hineingelangen können.

Der Querschnitt der Züge muß gleich x/₄ der Rostbreite angelegt werden. An den im Grundriß (Fig. 580) mit o bezeichneten Stellen sind Reinigungslöcher angeordnet zur Beseitigung der sich in den Zügen ansammelnden Flugasche. Da das Absetzen der letzteren (indem hierdurch ein Teil des Kessels bedeckt wird) die Einwirkungen des Feuers auf die Wandungen des Kessels wesentlich beeinträchtigt, so empfiehlt es sich, den Zügen Vertiefungen zu geben, welche einen Teil der Flugasche aufnehmen. Dieses Verfahren ist aus Fig. 578 bei g ersichtlich.

Zur Regulierung des Zuges dient der nahe dem Schornstein bei s angebrachte Schieber.

Für kleine Kessel genügt ein Rauchrohr von 16 cm im Quadrat, für solche von 1,25 m Durchmesser muß das Rohr 21 cm weit sein.

Eine andere Anordnung, die bei großen Kesseln, welche von innen geheizt werden, angewendet wird, besteht darin, daß man die Öffnung h und die Seitenkanäle b c (Fig. 578) der Höhe nach durch eine wagerechte Zunge in zwei gleiche^ Teile teilt, so daß zwei gleiche Kanäle übereinander entstehen. Das Feuer geht vom Rost aus unter dem Boden des Kessels nach hinten, steigt bei h in den unteren Seitenkanal, in welchem es in der Richtung der Pfeile einmal um den Kessel herumgeht, dann über h in den oberen Kanal, in welchem es in derselben Weise zum zweitenmal um den Kessel und dann durch die Schieberöffnung s nach dem Schornstein geht. Die Zunge, welche den oberen und unteren Seitenzug schneidet, hat nichts zu tragen und wird demnach nur eine Schicht stark gemacht. (Der Mantel wird bei größeren Kesseln, besonders wenn anhaltend gefeuert wird, einen Stein stark.)

Die hier beschriebene Anordnung nennt man auch den doppelten Schneckenzug. Da bei demselben das Feuer einen weiten Weg (nämlich vom Rost aus zweimal um den Kessel herum) machen muß, so wird die

Wärme fast vollständig ausgenutzt, nur muß der Schornstein des lebhaften Zuges wegen verhältnismäßig hoch und der Kessel hierbei mindestens 1,10 m tief sein, weil sonst die Züge nicht hoch genug werden, und man, um den gehörigen Querschnitt der Züge zu bekommen, dieselben breiter machen und also mehr Mauerwerk, als nötig ist, erwärmen müßte. Im anderen Falle wendet man lieber an:

die Anlage mit dem zweimal geteilten Zug.

Fig. 581.

In Fig. 581 ist eine derartige Anlage im Grundriß zur Darstellung gelangt. Bei h und h teilt sich der Zug, und die Feuergase werden in der Pfeilrichtung c und b weitergeführt. Wie die über dem Rost r dargestellten Pfeile zeigen, verringern sich die Züge da, wo die Rauchgase in den Schornstein treten. Die Richtung, welche bei der Zugteilung die Rauchgase nehmen müssen, wird veranlaßt durch die Zunge z.

c) Die Einmauerung der Braupfannen.

Die Fig. 582, 583 und 584 stellen Ballings Kessel- und Pfannenfeuerung dar. Fig. 583 den Aufriß nach der Linie CD der Fig. 582 und 584. Fig. 584 den Grundriß nach der Linie EF. In den Zeichnungen bedeuten die gleichen Buchstaben gleiche Teile, aa sind die Seitenwände des Ofens und Schornsteins, b der aus gußeisernen Stäben bestehende Rost, über demselben befindet sich der nach oben erweiterte Feuerraum c, unter demselben der Aschenfall e. Die Braupfanne selbst ist viereckig, f sind die Untersätze von Ziegeln zur Aufnahme der Braupfanne, h die unteren Rauch-

kanäle, die den abgekühlten Rauch durch den Hauptfuchs b nach dem Schornstein leiten und für das Reinigen mit den Türen k versehen sind.

K:

cü

lil

dl

m

I#

Ti

ii

lil

ilf

Fig. 582. Schnitt A—B.

v\m\w

\\\w\W

SS

11

.K\W

JS

Sff

bj

S—SSZj;

LU

ßS

5SSS

.X'ü«

xmmm

SS=gggB^i

wimw mw *«s ssjjw^mwmw' äww ^sss5 ss&ssm'

•Jfc

Fig. 583. Schnitt C—D.

i sind die Füchse, durch welche der abgekühlte Rauch aus dem Feuerraum in den Rauchmantel gelangt.

Die Fig. 585, 586 u. 587 beziehen sich auf Habichs Feuerung mit Langens Etagenrost. Fig. 585 Aufriß nach GH in Fig. 587; — Fig. 586 Vorderansicht; — Fig. 587 Grundriß nach I K in Fig. 585. a ist der Raum

u—

Ll.

wMmmrnmwMmikmx u 1

If |

&**

II

Iß

li

ff

ii

:!ir

wr

-I

nÜi

:

ii

?/?.

■8 ■

mm

ii

ilii

Ar¹

M«

si

i!

««

»I

Fig. 584. Schnitt E—F.

Ü

.'/// //////.

■. '/////jW/j '7

-y/////////A

iS

-ff

WS

rasfeg

»g

SS

V///////'.

fü

s

'/jy/ää

yjyys/y,

///yyyy,

/yyyy*

ggggggg;

31

'//y/y/yy

ts

J ||

WBm

'i I

iü%

"l|

!'■

5n

oy El

hAilM

m Bo|Wr«M-g'xfc iiiliiiiBimi

...........................

-m&ssMM I iiil II Ii

EHuhSTihII llllllillli

JÄSS y////////‘///////m ^///////m.

yy/Jyyy

! in llllllillli ////// y//Jyyyyy'

1 fl Ii] . "yf///''■'■■////////■

m 01 I mSS'

■■ ///'//////'/////'///

Mflllr -Jyy^//y^yoyy 1 millnr yy^^yy/yy/y

yyyy^y    yy

ÄS

IS*

1KÄS

|g| K

SÄSÄ

sssssls

r;;,.-j^^,^^f¹¹¹tiiBlllllllffllliBilliHIIIII[!lll!llilii!l'l'.|l|!!lli fSSSSSSS    — -* —

mmm,

Fig. 585-

für den Etagenrost; b der Verbindungskanal mit der Überbrückung e und dem Schieber c'; d der Heizraum unter der Pfanne; e der unter der Heiz-

81*

sohle herumgeführte Rauchkanal mit den Zuführungsöffnungen (Füchsen) f und dem Hauptfuchs g, welcher in den Schornstein h führt; ii die Pfannen-

53—

mm,

üf ■„„j!

gä§r ü, ui

!.. . ^ IHM

silllil!

«ÄSBiSSÄS

......

wM§w$m

llllll_

. BBL

mm I

..........ii 111_____

Fig. 586.

k±

i: r -' -r i

'Ws/lV/m

iS

Hilf lillS tSijijl! UM

'l

11

II

li

Mil

*

6-

ilii

il

EIT A-s

WwM

0—

CTQ

Ul

CO

stützen; kk Kanaltüren; k' Öffnung nebst Tür zum Einlassen von kalter Luft unter die Pfanne 1; m Raum zum Trocknen von Holz usw.

d) Die Schmiedefeuer.

Die Schmiedefeuer (Schmiedeessen) für Schmiede, Schlosser und andere Metallarbeiter haben je nach dem Zwecke, dem sie dienen sollen, verschiedene Einrichtungen.

Die Figuren 588 und 589 veranschaulichen ein Schmiedefeuer für kleinere Werkstätten. Das sich gegen die Brandmauer lehnende Mauerwerk a ist 80—85 cm hoch und hat eine Grundfläche von 1,20—1,30 m im Quadrat. In der Brandmauer befindet sich der Schornstein c. Zumeist

IV

YrY

IV

co

Fig. 588.

Fig. 589.

befindet sich in dem Mauerkörper eine mit eisernen Platten abgedeckte oder überwölbte Öffnung g zur Aufnahme von Brennmaterial. Auf der Oberfläche ist eine 10—12 cm betragende Vertiefung h angebracht, in welcher das Feuer brennt. Die gebräuchlichsten Breiten derselben wechseln zwischen 25 bis 50 cm, die Länge zwischen 30—40 cm.

Der Arbeiter hat an der mit q bezeichneten Stelle seinen Platz. Der Wind tritt durch das in die Form n eingeschobene Windrohr n in das in der Vertiefung h brennende Feuer. Die Winderzeugung findet durch einen Blasebalg oder durch einen Ventilator statt. Der quadratische Querschnitt der aus Eisen hergestellten Form beträgt 8—10 cm, die Länge 28—30 cm. Nach der Feuerseite ist eine 1 —1,5 cm große runde Öffnung angebracht, welche sich nach hinten zur Aufnahme des Windrohres erweitert. Die an die Mauer sich anlehnende Formplatte p (Fig. 589) ist mit Ausschnitten versehen, welche der Form n genau entsprechen.

Zumeist wird die Oberfläche mit Eisenplatten abgedeckt, oder man ersetzt diese durch Steinplatten.

Der Löschtrog w, aus Stein oder Gußeisen bestehend, enthält das zur Kühlung der Werkzeuge und zum Begießen des Feuers nötige Wasser. Die Öffnung r dient dazu, die sich bildenden Schlacken in den Raum s (Fig. 588) zu befördern.

Die Fig. 590 A und B stellen im Grundriß und Schnitt und Ansicht ein doppeltes freistehendes Schmiedefeuer dar. Die Brandmauer teilt hier den Herd a in zwei Teile. Die Anlage gestattet das Warmmachen langer und schwerer Eisenstangen an beliebigen Stellen.

A.

r~\

(V

—T-f

l\

•*~-s

“Ts-

d' [L'L'XfF' T

B.

\m\

IV

TV

Fig. 590 A und B.

In Nagelschmieden und solchen Werkstätten, in denen vorwiegend kleine Eisenteile zur Bearbeitung gelangen, ordnet man vielfach eine Schmiede mit vierfachem Feuer an.

Schmiedeessen mit von unten eintretendem Windstrom.

Über diese Anordnung wird im ,Jepp“ wie folgt berichtet:

„In neuerer Zeit werden die Schmiedeessen vielfach mit von unten eintretendem Windstrome ausgeführt. Es entsteht dadurch der Vorteil, daß man die Feuerstelle an einem ganz beliebigen Platze des Herdes anbringen kann, und daß man infolge hiervon imstande ist, beliebig geformte und große Eisenteile an jeder Stelle zu erwärmen, also beliebige Stellen auszuschmieden vermag. Durch den von unten eintretenden Wind wird die Hitze in dem ganzen Feuerbecken eine durchaus gleichmäßige, und man ist imstande, die ganze Anordnung so zu treffen, daß die zusammenlaufenden Schlacken den Windstrom nicht hindern, was bei dem seitlichen Winde der gewöhnlichen Feuer nicht möglich ist.

In den Werkstätten der Wagen schmiede darf ein solches Feuer unter keinen Umständen fehlen, weil ein Wärmen der Radreifen in anderen Feuern nur schwer und unbequem bewerkstelligt werden kann und andere große Eisenstücke, welche oft zur Bearbeitung Vorkommen, in den Feuern mit Seitenwind nur mit Aufwendung vieler Kohlen und großer Anstrengungen in der erforderlichen Weise gewärmt werden können.

Der Herd hat eine quadratische, rechteckige oder runde Grundfläche und ist mit einem Raume zur Aufnahme der Kohlen, außerdem mit einem zweiten zur Aufnahme der Schlacken versehen. Über dem letzteren ist die Feuerstelle angebracht. Dieselbe besteht aus einer runden Vertiefung in der Oberfläche des Herdes. Der Boden dieser ist durch die Form gebildet. Dieselbe besteht aus einer Glocke von Gußeisen, welche an ihrer oberen Seite die Öffnung für den Windaustritt hat, während sie unten durch einen Schieber geschlossen ist, der leicht geöffnet werden kann. Seitlich tritt in diese Glocke das Windrohr ein. Die Glocke steht in die Vertiefung hinein, so daß sich um sie ein ringförmiger Raum bildet, der zur Aufnahme der Schlacken dient. Nehmen diese so zu, daß sie den dafür bestimmten Raum ausfüllen und über die Feuerung Weggehen, so kann man sie leicht abheben und entfernen. Die durch die Formöffnung einfließenden Schlacken, ebenso wie die hineinfallenden Kohlenstückchen und Asche werden durch Öffnung des Schiebers, welcher oben erwähnt wurde, leicht entfernt. Dieselben sammeln sich in dem Schlackenraume an. Über dem Feuer ist ein Rauchfang angebracht, welcher durch Eisenstangen an der Decke befestigt ist, so daß das Feuer durch Mauern und Stützen nicht beengt, sondern den Arbeitern von allen Seiten zugänglich ist.

e) Die Backöfen.

Man unterscheidet die periodischen Backöfen für kleine und die kontinuierlichen Backöfen für ununterbrochene Betriebe. Bei ersteren brennt das Feuer im Innern, im Backraum selbst (Herd, Ofensohle), während bei letzteren die Feuerung sich unter dem ganz oder teilweise aus Eisenplatten gefertigten Herde befindet. Die Öffnung, durch welche der Bäcker das zu Backende „schiebt“, nennt man das Mundloch.

Backöfen mit periodischem Betriebe.

Bei denselben wird das zu Backende nach Ausnutzung und Entfernung des Brennstoffes auf die Ofensohle gesetzt.

Nachfolgend sind einige Formen für die Grundfläche des Backraumes

gegeben.

Ist man vom Platz nicht abhängig, so kann man nach Fig. 591 verfahren. Auf die Länge sind 9, auf die Breite 6 Teile gerechnet. Hierbei bestimmt man einen Maßteil nach Metern oder Zentimetern. Soll z. B. der Backraum

3,60 m lang werden, so ist der Maßteil x/₉ hiervon, also 40 cm. Die Breite des betreffenden Raumes würde betragen (6 X 0,40 m) = 2,40 m. Die Bogenlinie wird wie folgt gefunden: Man zieht vom Mundloch aus durch den

sechsten Teilpunkt c eine zu ab rechtwinklig stehende Linie. Auf dieser Linie trägt man von c aus nach links und rechts 3 Teile bis d und e ab. Hierauf schlägt man von c aus einen Halbkreis mit dem Radius c b, verlängert dann die Linie d e nach jeder Seite hin um 3 Maßteile bis x y und schlägt von diesen Punkten aus die Bogen df und eg. Die Linie fg gibt die Weite des Mundloches an.

Andere weniger vorteilhafte Konstruktionen müssen wir hier übergehen.

/“-----

dl

Tc-rl Jm c '9

Fig. 592.

Fig- S9i-

Bei Backöfen von rechteckiger Grundfläche mit abgerundeten Ecken kann man nach Fig. 592 verfahren.

Von dem Rechteck ab cd gerundet man mit einem Durchmesser von ¹/₈ a d die beiden Ecken a und d ab. Hierauf trägt man die vorderen Mauerteile b f — c g ab und zieht die Linien h i und 1 k lotrecht zu f g. Dann gibt h 1 die Mundlochweite an. Hierauf wird i n = km = ¹/i hl gemacht, und es werden als Begrenzungslinie des Mundloches die Linien h n und 1 m gezogen. Die Ecken bei b und c werden mit Halbmessern abgerundet, die gleich b n oder c m sind.

Die Abmessungen eines Backraumes sind abhängig von der Masse der auf einmal in denselben zu bringenden Backwaren. Die kleinen eiförmigen Öfen werden gewöhnlich 1,8—2,5 m lang gemacht, während diejenigen von rechteckiger Grundform eine Länge von 3—3,5 m und eine Breite von 2,5 bis höchstens 3 m erhalten.

Bei Backöfen für Weißbrot rechnet man pro 50 kg Mehl, welche zu einer und derselben Zeit verbacken werden sollen, je nachdem die Waren höhere oder kleinere und niedrige Form haben, 4—5 qm. Werden in einem Ofen ausschließlich Roggenbrote gebacken, so sind pro 50 kg Roggenmehl nur 2—2,5 qm Grundfläche des Backraumes erforderlich.

Im allgemeinen genügt für das Mundloch eine Breite von 50—60 cm und eine Höhe von 24 cm. Zum Schließen des Mundloches dient entweder ein zweiteiliger Schieber oder eine aus Blech gefertigte zweiflügelige Tür.

Die Höhe des Backraumes richtet sich nach der zu backenden Ware und schwankt zwischen 30 und 60 cm.

Die Ofensohle ist in den meisten Fällen vom Mundloch nach hinten ansteigend. Als Maß der Steigung rechnet man gewöhnlich pro Meter Länge 2—3 cm. Nur Backöfen der Zuckerbäcker erhalten eine wagerechte Ofensohle.

Die Ausführung des Backofens.

Lehnt sich ein Backofen an eine schon stehende trockene Wand an, so muß man wenigstens ¹/₂ Stein für das Gewölbe rechnen und also mit dem Herdriß so weit von dieser Wand entfernt bleiben. Wo aber der Backofen frei zu stehen kommt, rechnet man dazu i¹/^, besser 2 Steine. Das Gemäuer wird mit der Unterlage des Herdes ausgefüllt. Ein Gewölbe unter den Herd zu setzen ist nur dann ratsam, wenn der Vorplatz deä Ofens ein stets warmer ist, weil außerdem der Herd von unten zu sehr erkalten würde. Andere

¹

Feuerungsanlagen von Di. Ferd, Fischer, zugleich als 4. Auflage von Menzels Bau der Feuerungsanlagen, Verlag J. J. Arnd, Leipzig.

LG

Fig. 593-

Fig. 594-

Fig* 595-

geschlossene Höhlungen (Kanäle) darunter anzubringen, läßt zwar den Herd trocken und warm, gestattet aber dem Ungeziefer einen erwünschten Aufenthalt. Am schicklichsten nimmt man zur Ausfüllung des inneren Raumes zwischen dem Gemäuer Schmiedeschlacken oder kleine Steine mit einer Lage von Schmiedeschlacken. Auf letztere wird eine Lage von Kohlenklein geschüttet (10 cm hoch), hierauf 5 cm feiner Sand und dann erst das etwa 8 cm starke, aus breiten Ziegeln (Bäckerziegeln, Ofenplatten oder auch Ziegelsteinen) bestehende Herdpflaster aufgebracht. Man kann auch einen Lehmestrich zur Ausführung bringen und etwa 30 cm vor dem Mundloch gebrannte Steine anordnen, weil dort der Lehm sich nicht festbrennen würde.

Fig. 593 zeigt die Anordnung des Mundloches, Fig. 594 einen eisernen Korb, welcher mit eingemauert wird. Mit dem Mundloch zugleich werden die Seitenwände des Ofens sowie die Gewölbewiderlager aufgeführt. Das Gewölbe beginnt, vom Herd aus gerechnet, in einer Höhe von 15 —18 cm. Über die Anlage der Rauchkanäle gibt der Querschnitt Fig. 595 Auskunft.

Die Fig. 596 und 597 stellen einen in Eldena ausgeführten flachgewölbten periodischen Brotbackofen dar. Der durch die Ausmündungsöffnungen ausströmende Rauch wird von dem vor dem Ofen befind-

■■■

18

|g

J!

il

Ai

ft

Fig- 597-

Fig. 59t>-

Wf: ;;

llt

i:

::n«?

■?

K~m

JE.

Fig. 598.

Fig- 599-

ix

WMWtä

WM

jani

«psy

m.

ac

mm

Fig. 600.

Fig. 601.

liehen Rauchmantel (Fig. 597) aufgefangen und dem Schornstein zugeführt. Das Ofengewölbe ist 1 Stein stark. (Gewölbeweite —. i,88 m, Bogenhöhe — 39 cm.) Fig. 596 Grundriß des Ofens mit den Abzugslöchern c c c für den Rauch. Fig. 597 Längenschnitt. Der um 16 cm ansteigende Flerd ist mit in Lehm gelegten Ziegeln abgQdeckt.

Da man derartige Öfen in jedem Gebäude anlegen kann, so sind sie empfehlenswerter als die freistehenden sogenannten Kuppelöfen, wie solche in den Ostseegegenden häufig ausgeführt werden. Sie dienen sowohl zum Brotbacken als auch zum Flachsdörren und erhalten ein Gewölbe mit hohem Stich, welches, im Grundriß kreisförmig, die Form eines Bienenkorbes hat. Der aus Feldsteinen in Lehm aufgeführte Herd ist 45—60 cm hoch. Die kleinste lichte Höhe beträgt ³/₄ des Durchmessers der Grundform. Breite des Mundloches 62 zu 47 cm.

Die Fig. 598—602 veranschaulichen die Anlage eines flachen Backofens mit 4 Rauchzügen (Fig. 598). In der Ansicht Fig. 599 ist zur größeren Bequemlichkeit bei der Arbeit ein vortretender Stein angebracht (siehe auch Fig. 600), während das hölzerne Gefäß a dazu bestimmt ist, Asche und Ruß, sowie das herabfließende Wasser aufzunehmen. Fig. 601 zeigt die Konstruktion des Gewölbes, Fig. 602 den Querschnitt durch den Ofen.

WWM

Fig. 602.

in

§§

LiB B

fl|M

- —'TU ___

liir

y/

Fig. 603.

WM

mm

mm,i

Wh

'/////////////////

r~Av,

'72

'72

Fig. 605.

m.

Fig. 604.

Backöfen mit kontinuierlichem Betriebe.

Bei den Backöfen mit ununterbrochenem Betriebe befindet sich die Rostfläche unter der Herdfläche. Ein Beispiel hierfür geben die Fig. 603 bis 605. Der Backraum a ist durch eine Tür verschließbar. Für den Abzug der Wasserdämpfe ist entweder ein Schieber c (Fig. 604) angebracht oder die Wasserdämpfe ziehen durch ein Paar schmiedeeiserne Rohre ab. Das Brennmaterial verbrennt auf dem Rost d, der Rauch zieht unter der Herdplatte hin, steigt hinten in die Höhe, streicht durch die Züge e über den Ofen hin und gelangt in den Schornstein f. Durch den Schieber g erfolgt die Regulierung des Zuges.

In dem mehrfach erwähnten Fischerschen Werke sind weitere Beispiele derartiger Öfen durch Zeichnung und Beschreibung aufgeführt.

f) Die gewöhnlichen Dampfkesselfeuerungen.

Sehr eingehend wird dieser Abschnitt in dem Fischerschen Werk behandelt. Mit Rücksicht auf den Zweck dieses Buches halten wir uns an die Angaben, welche dem Bauhandwerker bekannt sein müssen, und deren Kenntnis zur Anfertigung einer vollkommen fehlerfreien Ein- und Ummauerung der Kessel erforderlich ist.

Allgemeines.

Bevor wir auf die Einmauerung der Kessel eingehen, müssen einige allgemeine Benennungen voraufgeschickt werden.

Ein Dampfkessel ist ein geschlossenes, in der Regel aus Schmiedeeisen gefertigtes Gefäß, in welchem Wasserdampf von einer gewissen Spannung erzeugt werden kann. Mit Rücksicht hierauf und weil der Kessel zum Teil mit Wasser gefüllt werden muß, unterscheiden wir den Wasserraum und den Dampf raum. Letzterer nimmt den sich entwickelnden Dampf auf. Das im Kessel befindliche Wasser wird durch die der Feuerstätte entströmenden Heizgase zum Sieden gebracht, und zwar durchlaufen dieselben entweder an den Kesselwandungen entlang geführte Kanäle oder aber eiserne durch den Kessel hindurchgehende Röhren. Die vom Feuer berührten Flächen, an welche die Heizgase ihre Wärme absetzen, nennt man Heizflächen.

Der sich entwickelnde Dampf sammelt sich im Dampfraum, oder er wird in besondere, zu diesem Zweck gefertigte Reservoire geleitet, welchen die Bezeichnung Dampfdome beigelegt ist. Der zum Treiben einer Maschine, zum Heizen größerer Räume oder zur Erfüllung eines anderen Zwecks bestimmte Dampf wird dem Kessel oder dem ihm zugehörigen Dome vermittelst des Dampfventils entnommen.

Da durch die Wasserverdampfung selbstredend eine Verminderung der Wassermenge eintritt, und da ferner der Wasserstand ein gewisses Minimum nicht überschreiten darf, so ist die Anordnung einer dem letzten Erfordernis entsprechenden Speisevorrichtung bedingt. Sind die von den Heizgasen berührten Kesselteile nicht stets vom Wasser umspült, so können sie glühend werden und eine Explosion veranlassen. Diese Tatsache wird für den tiefsten Wasserstand bestimmend. Zufolge der sich beim Betriebe verändernden Wassermenge unterscheiden wir einen höchsten und einen tiefsten Wasserstand. Während für den ersteren die Größe des Dampfraumes bestimmend ist, muß letzterer mindestens 10 cm über dem höchsten Punkt der

Heizfläche angenommen werden. Um das etwaige Überschreiten dieser Grenzen feststellen zu können, ist der Kessel mit 2 Probierhähnen versehen. Der höherliegende muß stets Dampf, der andere unter dem tiefsten Wasserstande befindliche stets Wasser geben. Da man aber durch diese Vorrichtung die Lage des Wasserspiegels selbst nicht erkennen kann, so muß man sich eines Wasserstandsglases bedienen. Dasselbe besteht im wesentlichen aus einer zweimal gebogenen Glasröhre. Das obere Ende derselben steht in Verbindung mit dem Dampf raum, das untere kommuniziert mit dem Wasserraum.

Zur Verhütung von Explosionen ist ferner die Anbringung eines Sicherheitsventils geboten, damit ein selbsttätiges Verlassen des zu stark gespannten Dampfes möglich werden kann. Wir haben ferner noch des sogenannten Manometers Erwähnung zu tun, welches stets über die Größe der Dampfspannung Auskunft gibt.

Zu den hier aufgezählten Apparaten ist noch die zum Entleeren des Kessels nötige Abblasevorrichtung anzuführen. Ferner sind aufzuführen: die verschließbaren Mannlöcher, welche ein „Befahren“ des Kessels zum Zweck der Reinigung desselben gestatten. Alle diese Apparate haben den gemeinschaftlichen Namen „Kesselgarnitur“. Auf eine nähere Beschreibung derselben können wir nicht eingehen.

Von den Bestimmungen, betreffend die Einrichtung der Dampfkessel, haben für uns folgende eine Bedeutung:

Aufstellung der Dampfkessel.

Aufstellungsort.

Dampfkessel, welche für mehr als vier Atmosphären Überdruck bestimmt sind, und solche, bei welchen das Produkt aus der feuerberührten Fläche in Quadratmetern und der Dampfspannung in Atmosphären Überdruck mehr als zwanzig beträgt, dürfen unter Räumen, in welchen Menschen sich aufzuhalten pflegen, nicht aufgestellt werden. Innerhalb solcher Räume ist ihre Aufstellung unzulässig, wenn dieselben überwölbt oder mit fester Balkendecke versehen sind.

An jedem Dampfkessel, welcher unter Räumen, in welchen Menschen sich aufzuhalten pflegen, auf gestellt wird, muß die Feuerung so eingerichtet sein, daß die Einwirkung des Feuers auf den Kessel sofort gehemmt werden kann.

Dampfkessel, welche aus Siederöhren von weniger als 10 cm Weite bestehen, unterliegen diesen Bestimmungen nicht.

Kesselmauerung.

Zwischen dem Mauerwerk, welches den Feuerraum und die Feuerzüge feststehender Dampfkessel einschließt und den dasselbe umgebenden Wänden muß ein Zwischenraum von mindestens 8 cm verbleiben, welcher oben abgedeckt und an den Enden verschlossen werden darf.

Allgemeine Bestimmungen.

Wenn Dampfkesselanlagen, die sich zur Zeit bereits im Betriebe befinden, den vorstehenden Bestimmungen aber nicht entsprechen, eine Veränderung der Betriebsstätte erfahren sollen, so kann bei deren Genehmigung eine Abänderung in dem Bau der Kessel nicht gefordert werden. Dagegen finden im übrigen die vorstehenden Bestimmungen auch für solche Fälle Anwendung.

Die Zentralbehörden der einzelnen Bundesstaaten sind befugt, in einzelnen Fällen von der Beachtung der vorstehenden Bestimmungen zu entbinden.

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung:

1.    auf Kochgefäße, in welchen mittelst Dampfes, der einem anderweitigen Dampfentwickler entnommen ist, gekocht wird;

2.    auf Dampf Überhitzer oder Behälter, in welchen Dampf, der einem anderweitigen Dampfentwickler entnommen ist, durch Einwirkung von Feuer besonders erhitzt wird;

3.    auf Kochkessel, in welchen Dampf aus Wasser durch Einwirkung von Feuer erzeugt wird, wofern dieselben mit der Atmosphäre durch ein unverschließbares, in den Wasserraum hinabreichendes Standrohr von nicht über 5 m Höhe und mindestens 7 cm Weite verbunden ist.

Bevor wir zur Beschreibung der verschiedenen Kessel übergehen, muß folgendes über den Verbrennungsraum vorausgeschickt werden:

Die Anordnung der Roste.

Wir teilen die Roste ein in:

1.    Planroste,

2.    Treppenroste und deren Abarten.

Für ununterbrochenen Betrieb eignen sich die letzteren am besten.

1188

Fig. 607.

g§

L5

Fig. 606.

Der Planrost, der uns bereits aus den früher beschriebenen Feuerungsanlagen bekannt ist, bildet entweder eine wagerechte oder eine wenig geneigte Fläche. Werden zufolge einer größeren Länge zwei Roste aufein-andergefügt, wie dies in Fig. 606 dargestellt ist, so nennt man einen solchen Rost einen Doppelrost.

Für kleines bröckeliges Brennmaterial ist der Treppenrost zu empfehlen. Derselbe ist zum Zweck der Reinigung drehbar eingerichtet. Fig. 607.

Dem Rost schließt sich unmittelbar eine etwas engere Öffnung an, und es wird eine sogenannte Feuerbrücke angelegt, durch welche die brennbaren Gase möglichst zusammengedrängt werden und sich mit der gleichzeitig durchströmenden Luft ausreichend mischen, wodurch ein vollkommenes Verbrennen erzeugt wird.

Die Kessel und deren Einzelteile.

Der Kessel, das geschlossene heizbare Gefäß, ist zum Teil mit Wasser gefüllt, während der übrige Teil den entwickelten Dampf aufnimmt. Es sind eine ganze Reihe von Kesselformen und Kesselsystemen bekannt. Die Grundform aller Kessel ist eine zylindrische. Diese Form besitzt die zur größten Widerstandsfähigkeit nötigen Eigenschaften. In noch höherem Grade würde dies bei der Kugelform stattfinden, jedoch eignet sich letztere aus praktischen Gründen nicht.

Die Enden der Zylinder werden entweder kugelförmig oder, was weniger gut, aber am einfachsten ist, durch eine gerade Flucht abgeschlossen.

Wir unterscheiden:

a)    Den einfach zylindrischen Kessel (Walzenkessel), welcher durch einen wagerecht gelagerten Zylinder gebildet wird.

b)    Den einfachen stehenden Kessel, welcher lotrecht auf gestellt

wird.

Durch die Verbindung mehrerer Zylinder in der verschiedensten Art entstehen die verschiedenen Systeme.

Legt man in einen größeren Zylinder einen oder zwei kleinere Zylinder derart ein, daß der im ersteren befindliche Dampf und das Wasser diese Zylinder umgeben, so entsteht

c)    der Flammrohrkessel.

Wählt man an Stelle der kleinen Zylinder eine Anzahl enger Röhren, so erhält man

d)    den Röhrenkessel.

Verbindet man zwei Kessel so miteinander, daß sie, in verschiedenen Höhen liegend, eine wagerechte und nahezu parallele Stellung einnehmen, so entsteht

e)    der Kessel mit Vorwärmer.

Erhält der obere Kessel die erste Hitze, so erhält man einen Kessel mit Unterkessel.

Empfängt der untere Kessel die erste Hitze, so entsteht

f)    der Siederohrkessel.

Mit Bezug auf die einzelnen Teile und Räume, die allen Dampfkesseln gemeinsam sind, haben wir zu betrachten:

1. Die Heizfläche.

Die Heizfläche ist diejenige Wandung eines Kessels, welche die Wärme aufnimmt und sie in den Kesselinhalt überleitet.

Eine Heizfläche wird um so mehr den an sie gestellten Anforderungen entsprechen, je mehr Wärme sie aufnehmen und ab geben kann. Da nun ein Körper desto mehr Wärme aufnimmt, je reiner seine Oberfläche ist, so wird es darauf ankommen, die Heizfläche vor einem Überzug mit Ruß, Asche oder Rost möglichst zu bewahren, bezw. sie von diesen Stoffen zu befreien.

Auch die Wärmeabfuhr wird verringert werden, wenn sich die innere Kesselwandung mit dem sogenannten Kesselstein und mit Schlamm bedeckt, weil beides sehr schlechte Wärmeleiter sind. Verunreinigt werden die inneren Kessel Wandungen ferner durch Kesselsteinsplitter, welche sich zu einem sehr dicken Kuchen zufolge der in jedem Kessel stattfindenden Strömungen zusammenballen und zusammenbrennen (und zwar da, wo sich die größte Hitze entwickelt), und hierdurch zur Zerstörung dieser Stelle, der Feuerplatte, führen.

Es wird mithin diejenige Heizfläche die zweckentsprechendste sein, welche auf beiden Seiten die reinste ist.

2. Der Wasserraum.

Der Wasserraum ist der Raum eines Kessels, welcher stets mit Wasser (die Wassermasse) gefüllt ist.

Hinsichtlich der Größe des Wasserraumes läßt sich im allgemeinen fest-halten: Für Kessel, welche Tag und Nacht mehrere Wochen hintereinander in Tätigkeit bleiben, muß der Wasserraum unter sonst gleichen Verhältnissen am größten sein. Kessel, welche nur am Tage betrieben werden, bedingen einen kleineren, solche, die mit längeren Unterbrechungen nur wenige Stunden benutzt werden, den kleinsten Wasserraum.

3. Der Dampfraum.

Der Dampfraum ist der Raum eines Kessels, welcher stets mit Dampf angefüllt ist. In demselben befreit sich der Dampf von dem mitgerissenen Wasser. Der Dampfraum muß um so größer sein, je plötzlicher und je öfter der Dampf in großer Menge nutzbar gemacht werden soll. Es ist dies beispielsweise bei solchen Kesseln der Fall, welche zur Speisung von Wasserhaltungsmaschinen dienen sollen. Andererseits — je gleichmäßiger und in je längeren Zügen die Entnahme des Dampfes stattfindet, desto kleiner darf der Dampfraum sein. Es wird dies also z. B. da der Fall sein, wo der Dampf zum Erwärmen oder Kochen benutzt wird, wie in Zuckerfabriken, chemischen Fabriken usw.

4. Der Speiseraum.

Der Speiseraum ist der Raum eines Kessels, welcher wechselweise mit Dampf und Wasser gefüllt ist.

Da die meisten Kessel nicht kontinuierlich gespeist werden, so wird der Wasserspiegel im Kessel bald höher, bald tiefer stehen, und wir nennen den Raum zwischen dem zulässig höchsten und dem zulässig tiefsten Wasserspiegel den Speiseraum.

Ein großer Speiseraum besorgt am besten die Regulierung des Kessels. Ein solcher wird daher überall da am Platze sein, wo die Konsumtion des Dampfes in längeren Zeitabschnitten eine sehr verschiedene ist.

5. Die Heizkanäle.

Die Heizkanäle (Feuerkanäle, Feuerzüge, Züge) sind diejenigen Kanäle, in denen sich die Heizgase zwischen dem Rost und dem Fuchs bewegen, indem sie auf diesem Wege die Kesselheizfläche berühren. Ihre Wandungen werden entweder durch die Kesselwandungen allein oder durch diese im Zusammenhänge mit dem Kesselmauerwerk gebildet.

Der größte Nutzeffekt wird dadurch erzielt, daß man die Heizgase möglichst direkt und möglichst lange mit den Heizflächen in Berührung bringt oder dafür Sorge trägt, daß das Kesselmauerwerk in möglichst großem Maße die Wärme auf nimmt und dadurch befähigt wird, dieselbe durch Strahlung dem Kessel zuzuführen. Erfahrungsmäßig sind die Kanäle die besten, deren Weite nicht geringer als 10 cm und nicht größer als 15 cm ist, falls die Begrenzung desselben einseitig von der Kesselwandung und von der anderen Seite durch Mauerwerk stattfindet. Werden die Grenzen der Züge nur von der Kesselwandung gebildet, so sind die Kanäle von möglichst geringer Weite die empfehlenswertesten.

Die Form der Heizkanäle ist fast immer die prismatische. Man unter

scheidet :

a)    die glatten Heizkanäle; deren Begrenzungswände parallel und glatt sind;

b)    die Schlangenkanäle und die Feuerbrücken-Kanäle;

c)    die gezogenen Heizkanäle.

Während bei der unter b bezeichneten Anlage ein schlangenförmiger Kanal gebildet wird, durch den die Feuergase veranlaßt werden, bald die eine, bald die andere Seite des Kessels zu berühren, machen die Gase in den gezogenen Kanälen eine schraubenförmige Bewegung.

6. Die Abkühlungsfläche des Kessels.

Da während des Betriebes die Kesselbleche, sowie verschiedene Teile der Kesseleinmauerung einen Plitzegrad annehmen, welcher größer als die den Kessel umgebende Luft ist, so wird hierdurch eine nicht unbedeutende Wärmemenge an die Luft abgesetzt werden, wodurch Wärmeverluste entstehen. Man bekleidet, um letztere tunlichst zu verringern, die mit der Luft in Berührung stehenden Kesselbleche und die Kesselmauerung mit möglichst schlechten Wärmeleitern, indem man die aus dem Kesselmauerwerk hervortretende Mantelfläche des Kessels mit Lehm oder mit einer etwa 12 cm dicken Aschenschicht bedeckt. Hierauf verlegt man unter Benutzung von Lehmmörtel verbandmäßig zwei Flachschichten (12 cm hohes Pflaster). Die zutage tretenden Stirnseiten des Kessels werden nicht bekleidet, oder man tut dieses doch nur dann, wenn der Kessel kein Mannloch hat oder wenn ein solches nur eine verhältnismäßig kleine Fläche einnimmt. Die Bekleidung wird in solchen Fällen aus einer 3—4 mm starken Blechwand in einer Entfernung von 3 bis' 4 cm von der Stirnwand hergestellt. Zwischen diese beiden Wände bringt man eine zu einem schlechten Wärmeleiter sich eignende Ausfüllung von Filz, Kuhhaaren usw. ein. Auch die Dampfdome und Dampf röhren bekleidet man mitunter in der soeben beschriebenen Weise oder man umwickelt sie mit Strohseilen und versieht sie mit einem Lehmauftrag. Bei letzterer Anordnung wählt man auch wohl noch eine schließliche Einhüllung mit Blech, Holzverschalung, Dachpappe usw.

Um sich vor Wärmeverlust seitens des Kesselmauerwerks zu schützen, versieht man dasselbe am zweckentsprechendsten mit einer etwa 6 cm breiten Luftschicht.

Durch die Erwärmung des Kesselmauerw^erks geht eine nicht unbedeutende Wärmemenge verloren und zwar vorzugsweise bei Kesseln mit periodischem Betriebe. Aus diesem Grunde sollten Kessel, welche rasch angefeuert und nur wenige Stunden des Tages im Betriebe sind, so angelegt werden, daß die Heizkanäle nur durch Kesselwandungen gebildet werden.

7. Das Material der Kessel.

Zur Anfertigung der Kesselbleche bedient man sich ausnahmslos des Schmiedeeisens. Je größer die Festigkeit und Biegsamkeit desselben ist, desto wertvoller ist das Material. Zu den besten Blechen werden gerechnet: die englischen Low-Moor-Bleche. Diesen an Güte wenig nachstehend sind die westfälischen Feinkorn-Bleche. Zufolge des im Preise sehr hohen Materials fertigt man aus den genannten Kesselblechen aber nur diejenigen Kesselteile an, welche am meisten mit dem Feuer in Berührung kommen. Es sind dies also die sogenannten Feuerplatten.

Von der Anwendung der Gußstahlbleche hat man bisher abgesehen. Als Kesselmaterial treten ferner auf: das Kupfer und das Messing. Ersteres kommt als Rohrplatten der Feuerkästen an Lokomotiven zur Anwendung, letzteres wird bei genannten Maschinen zur Herstellung der Flammrohre von sehr geringem Durchmesser benutzt.

8. Die Wanddicke der Kesselbleche.

Damit der Wärme ein leichter Durchgang durch die Kessel Wandungen ermöglicht werden kann, wird man dahin zu streben haben, die Kesselbleche so dünn als möglich zu machen, andererseits ist die Gefahr vor einer Explosion um so geringer, je dicker die Bleche angenommen werden.

Erfahrungsmäßig leiten Bleche, deren Stärke das Maß von 12—13 mm übersteigt, die Wärme sehr schlecht, während solche bis 10 mm Dicke den gewünschten Anforderungen sehr wohl entsprechen.

Die Gesamtanlage.

Über die Gesamtanlage sei hier nach einem Aufsatz von E. Hotop, (Baugewerkzeitung 1876) folgendes eingefügt:

Meistens ist die Lage des Kesselhauses durch die Hauptgebäude einer Fabrik bedingt, so daß man keine große Wahl hat, sondern sich in die gegebenen Verhältnisse finden muß. Man sorge nur vor allem, daß der Kessel auf ein trockenes, womöglich gegen die Grundfeuchtigkeit isoliertes Fundament zu stehen kommt. Wie hierin oft gesündigt wird, habe ich noch in diesem Jahre zu sehen Gelegenheit gehabt. Ein Kessel mit unten liegendem Vorwärmer wurde buchstäblich in den Sumpf gebaut. Auf meine Einrede wurde mir von dem ausführenden Mechaniker wie auch von dem Fabrikbesitzer gesagt: daß die Hitze alle Feuchtigkeit vertreibe. In wie weit dies wahr wird, kann sich jeder denkende Mensch selbst beantworten. Natürlich ist, daß die bis in das oberste Mauerwerk aufsteigende Grundfeuchtigkeit durch die im Kesselofen herrschende Wärme in Dampf verwandelt wird. Hierzu ist aber ein bestimmter Teil Wärme erforderlich, der also einen Verlust repräsentiert. Dieser Dampf tritt nun in die Federzüge und absorbiert hier wieder Wärme, die er den von ihm berührten Gasen entzieht, das ist ein weiterer Verlust. Da aber jeder Verlust an Wärme ein Verlust an Brennmaterial ist, so muß man sich dagegen schützen durch

Isolierung.

Weiter ordne man die Lage der Kesselöfen so an, daß sie womöglich von drei Seiten frei liegen, d. h., daß man bequem darankommen kann, und daß vor der Feuertür mindestens ein Arbeitsraum von der doppelten Rostlänge bleibt.

13 cm Breite ausspart, wie jede gewöhnliche Luftisolierschicht,

So wie die Isolierung gegen Eindringen von Feuchtigkeit, ist auch eine Isolierung gegen zu schnelles Abkühlen notwendig. Diese kann man sehr bequem mindestens an beiden Seiten des Kesselofens anbringen, indem man nahe an der Außenfläche der Längswände je einen Schlitz von mindestens ¹/₂ Stein

diesen Schlitz mit feinem Sande oder mit Asche ausfüllt und so eine schützende Umhüllung gegen seitliches Ausstrahlen schafft.

Gewöhnliche zylindrische Kessel.

Mit Bezug auf die nachfolgenden Angaben folgen wir den Erläuterungen, die im Menzeischen Lehrbuch gegeben sind, und fügen auch die dort beigefügten Zeichnungen ein.¹)

Derartige Kessel werden vorzugsweise da auf gestellt, wo eine zur Verfügung stehende Flamme, z. B. bei Hochöfen, noch nutzbar gemacht werden kann. Kessel, die weder Feuer- noch Siederöhren haben, werden an den Enden kugelförmig abgeschlossen. Bei einer solchen Anlage befindet sich die Feuerung unter dem Kessel und der erste Zug läuft unter dem Kesselboden nach hinten und schmiegt sich, hinten etwas in die Höhe steigend, in den linken Zugkanal, wenn der Schornstein an der rechten Seite liegt, setzt sich in diesem und vorn über das Rostgewölbe nach dem rechten Zugkanal und in diesem hinten nach dem Schornstein fort. Die Lage des Rostes entspricht der in den Fig. 606 und 607 dargestellten.

Kessel mit einem Feuerrohr.

Wir haben zu unterscheiden:

Kessel mit Vorfeuerung und solche, bei denen sich die Feuerung in dem Feuerrohre selbst befindet.

Fig. 608.

—Ti

!P

Pf

it

gjj

.!

L_

1 d.

Bill¹¹ il c

mm

■F»

!§ !

jijl

1ÜI

, '"7

iil:

Sil...

i,,

d„

IS

4.

■■■IS

Wm

•N

nun

Fig. 609.

Die Fig. 608 u. 609 zeigen den Längen- und Querschnitt eines solchen Kessels. Der Rost r befindet sich in einem überwölbten Raume. A ist der

äußere Kessel, B das Flammrohr. Das Feuer durchstreicht das Feuerrohr, gelangt an der Seite s des äußeren Kessels nach s' und von da in den Abzugkanal f, welcher nach dem Schornstein führt. Setzt das Wasser viel

Hü

Ji

9,

wm

HKSBI

mimm

ijjpj ^

Fig. 610.

Fig. 611.

Kesselstein ab, so läßt man den zweiten Zug in 2 Seitengängen geteilt nach vorn gehen. Beide Züge vereinigen sich dann zu einem unter dem Kesselboden anzulegenden Zuge.

mm.

Oy

mm

.....-......■ 1111111

Fig. 612.

Die Figuren 610—613 beziehen sich auf eine andere Anlage. Auch hier ist A der Kessel, B das Feuerrohr. Die Unterlage a muß stark genug sein, um den Kessel zu tragen. Die Herddecke wird durch eine Ziegelschicht oder durch Sandsteinplatten gebildet.

Das auf dem Rost b brennende Feuer zieht zunächst zwischen g und h in das Feuerrohr. Das Feuerrohr ist kürzer als der Kessel selbst, woraus sich nach Fig. 612 die Form des Kesselteiles g bis h ergibt. Wegen der Dampfspannung ist diese Form jedoch im allgemeinen nicht empfehlenswert. Das

Feuer bewegt sich weiterhin in der Richtung der Pfeile bis nach dem Rauchzuge d, der in den Schornstein führt.

wmsm,

7,

..

___________

wmm

u

Fig. 613.

Kessel mit 2 Feuerrohren.

Fig. 614 bis 618 beziehen sich auf einen Kessel mit zwei Feuerrohren. Bei derartigen Kesseln befindet sich zumeist die Feuerung unter

Fig. 614.

r==

WM

wMwwm

si

Fig. 615.

dem Kessel. Die Anordnung für die Züge ist aus den Figuren klar ersichtlich. Das auf dem Rost brennende Feuer ist durch eine Zunge z geteilt ; gg' sind Vertiefungen, in denen sich die mitgenommene Flugasche zum Teil

HP

:A

u

fr;

v,

Sc»

«S

Fig. 616.

Fig. 617.

Fig. 618.

absetzt und aus den Öffnungen entfernt werden kann. Die Abdeckung der Seitenzüge ss müssen 10 cm unter dem niedrigsten Wasserstand im Kessel angelegt werden, weil sonst beim etwaigen Sinken des Wassers die Kesselwand glühend werden würde. Zur Regulierung des Zuges dient der Schieber d Fig. 618.

Der Röhrenkessel.

Ordnet man an Stelle eines genieteten Flammrohres oder deren zwei eine größere Anzahl gezogener Röhren an, so erhält man den Röhrenkessel. Die Röhren werden entweder aus Messing, aus Schmiedeeisen oder aus Bessemerstahl gefertigt und haben bei einer Wandstärke von 2 mm einen äußeren Durchmesser von 43—52 mm. Freilich kommen auch noch andere Abmessungen vor, da Röhren bis zu 260 mm Durchmesserweite zur Anwendung gelangen, aber es ist mit Rücksicht auf eine bequeme Reinigung durch „Fegen“ nicht geraten, über das Maß von 52 mm hinauszugehen. Andererseits ist auch die Güte und Leistungsfähigkeit der Heizflächen der Röhren um so größer, je kleiner der Durchmesser derselben ist.

Vielfach werden derartige Röhrenkessel mit herausziehbaren Röhren konstruiert. Bei einer derartigen Anlage ist die hintere Röhrenplatte und die Feuerkiste nicht mit dem Kessel vernietet. Sie sind vielmehr mit dem letzteren so verschraubt, daß man sie gemeinsam mit den verbindenden Röhren als ein Ganzes herausnehmen kann. Überall da, wo diese Anordnung nicht getroffen wird, ist es fast unmöglich, die Röhren von Kesselstein zu befreien.

Während die oben beschriebene Konstruktion sich für Lokomobilen sehr empfiehlt, eignet sie sich für stationäre Kessel sehr wenig, weil das Herausziehen der Röhren aus dem Kesselmantel eine zeitraubende und daher kostspielige Arbeit ist.

Im allgemeinen kann man festhalten, daß Röhrenkessel für stationäre Anlagen möglichst zu vermeiden sind, namentlich dann, wenn das zur Speisung bestimmte Wasser Bestandteile enthält, welche leicht zur Erzeugung des Kesselsteins beitragen. Auch für nicht stationäre Anlagen wendet man die Röhrenkessel nur dann an, wenn eine zwingende Notwendigkeit vorliegt, und wählt stets bei vorhandenem ausreichenden Raum eines der früher beschriebenen Kesselsysteme, mit deren Hilfe man ebensogut und billiger den gewünschten Nutzeffekt erreichen wird.

n) Die Zentralheizungen.

Allgemeines.

In neuerer Zeit werden namentlich in größeren Gebäuden (Schulen, Gerichtsgebäuden, Postanstalten usw.) die Zentralheizungen den Ofenheizungen vorgezogen. Bei derartigen Anlagen wird die Wärme an einer Stelle des Gebäudes erzeugt und verbreitet sich von da aus in alle zu heizenden Räume. Die Zentralheizungen lassen sich in verschiedene Klassen teilen und

zwar in:

1.    Kanalheizung,

2.    Die Luftheizung,

3.    Die Wasserheizung und zwar:

a) die Warmwasserheizung, b) die Heißwasserheizung,

4.    Die Dampfheizung.

1. Die Kanalheizung.

Die Kanalheizung gelangt vorzugsweise in Gewächshäusern zur Ausführung. Die Kanäle haben entweder einen quadratischen Querschnitt und sind dann aus Kacheln oder aus Ziegeln und Dachsteinen hergestellt, oder sie sind bei rundem Querschnitt aus Gußeisen gefertigt. Die Kanäle durchziehen die Räume von unten nach oben und liegen entweder unter dem Fußboden oder sie stehen zum Teil oder ganz über demselben.

Für ein Gewächshaus würde folgende Anlage die geeignetste sein: Die Kanäle selbst stehen nicht mit dem Fußboden in Berührung, sondern ruhen auf kleinen Pfeilern. Die lichte Breite der Kanäle beträgt 1 Stein; man deckt dieselben mit Dachsteinen ab und läßt sie außerdem nach dem Schornstein zu etwas ansteigen. Hinsichtlich der Länge der Kanäle überschreitet man das Maß von 10 m nicht gern, namentlich dann nicht, wenn die Anlage einen nur etwa 9,5 m hohen Schornstein hat. Werden längere Kanäle notwendig, so muß man zweckdienlicher zwei Feuerungen anordnen.

2. Die Luftheizung.

Bei der Luftheizung wird in einer zumeist im Keller angelegten Heizkammer warme Luft erzeugt, welche durch Kanäle den zu heizenden Räumen zugeführt wird, zugleich wird, gleichfalls durch Kanäle, die kalte Luft abgeführt. Letzteres geschieht entweder nach dem Dachraum oder aber dadurch, daß die nach der Heizkammer wieder zurückgeleitete Luft aufgewärmt und von neuem den zu erwärmenden Räumen mitgeteilt wird.

Die Hauptteile einer Luftheizung sind folgende:

a)    die Luftkanäle, durch welche der Heizkammer frische Luft zur Erwärmung zugeführt wird;

b)    die Heizkammer mit den Heizapparaten;

c)    die warmen Luftröhren, in senkrechter oder nahezu senkrechter Stellung aufgeführt. In diesen Röhren steigt die warme Luft empor;

d)    die kälten Luftröhren, welche dazu dienen, die kalte Luft aus den zu erwärmenden Räumen abzuleiten.

Bei der Luftheizung verdienen die runden Kanäle den Vorzug vor den eckigen. Ferner ist zu berücksichtigen:

Die Kanäle, durch welche die abgekühlte Luft geführt werden soll, erhalten 0,67—0,75 von dem Kanalquerschnitt für die warme Luft. Liegen die zu heizenden Räume in verschiedenen Stockwerken, so müssen die Kanäle für das Erdgeschoß die größten sein. Man kann mit Bezug auf die Stockwerke annähernd das Verhältnis 1 :0,8 : 0,7 usw. annehmen. Für jedes Stockwerk ist ein besonderer Kanal aus der Heizkammer abzuleiten, weil sonst nur ein reguläres Heizen des obersten Stockwerkes ermöglicht würde.

Die Luftkanäle sind mit Schiebern zu versehen, wodurch sowohl eine Luftzugregulierung als auch ein vollständiges Abschließen des Luftzuges erfolgen kann.

Die Heizkammer ist mit einem Gewölbe abgeschlossen. Die sich an der höchsten Stelle ansammelnde Wärme geht in die daselbst angeordneten Kanäle für die warme Luft über, während an der tiefsten Stelle die Luftkanäle einmünden, die der Heizkammer ununterbrochen frische Luft zur Erwärmung zuführen. Die Kanäle für die warme Luft, deren Querschnitt möglichst groß angenommen werden muß, können entweder gemauert werden oder durch glasierte Tonröhren hergestellt werden und dürfen niemals wagerecht laufen.

Die Ausströmungsöffnungen der Luftkanäle in den zu heizenden Räumen sind vom Fußboden an gerechnet 1,75—2,50 m hoch anzuordnen, weil man sonst direkt mit der ausströmenden warmen Luft in Berührung kommt.

Da die heiße Luft sofort nach dem höchsten Punkt des Rohres steigt, so kann man durch ein Rohr nicht mehrere übereinander liegende Zimmer erwärmen.

Die Röhren für die kalte Luft haben ihre Ausmündung möglichst dicht über dem Fußboden.

Soll der zu heizende Raum nicht zu gleicher Zeit ventiliert und soll demselben nicht ununterbrochen frische Luft zugeführt werden, so bleiben die kalten Luftröhren in Verbindung mit der Heizkammer. Soll gleichzeitig mit der Heizung eine Ventilation verbunden werden, so werden die Luftabzüge entweder in den Dachraum oder in eine hierzu geeignete Räumlichkeit geleitet.

Die Öfen oder Heizapparate sind entweder als gemauerte Öfen oder sie werden aus Guß- oder Schmiedeeisen gefertigt. Erstere bedingen einen verhältnismäßig großen Raum, weil die gemauerten Züge einen bedeutenden Platz beanspruchen, und weil es zufolge der senkrechten Stellung der warmen Luftröhren geboten ist, unter je 3 bis 4 zu heizenden Räumen eine Heizkammer anzuordnen. Weiterhin haben sie den Nachteil einer langsam vor sich gehenden Erwärmung. Diesem gegenüber steht indes wiederum der Vorteil, daß die gemauerten Öfen die Wärme sehr lange zu halten imstande sind.

h'

US

bis

SS

in

iE!

11

lug. 619.

Eiserne Öfen halten die Wärme nicht lange, werden aber schneller erhitzt. Sie müssen so eingerichtet sein, daß sie selbst bei starkem Feuer nicht rotglühend werden. Man erreicht dies durch eine Ausmauerung mit Chamotte-steinen. Bemerkt mag noch werden, daß das zur Rotglühhitze gebrachte Eisen insofern einen nachteiligen Einfluß auf die Gesundheit ausübt, als es der Luft die Feuchtigkeit nimmt und die sogenannten Sonnenstäubchen zu Asche verbrennen. Um die heiße Luft mit Wasserdampf zu speisen, läßt man sie über gefüllte Wasserbecken hinwegstreichen.

Die Ventilationskanäle verstärken die Heizwirkung und dienen zur Abführung der schlechten Luft. Gewöhnlich erhalten sie denselben Querschnitt wie die Heizkanäle. Jeder Ventilationskanal ist sowohl über dem Fußboden als auch unter der Decke mit dem ihm zugehörigen Zimmer verbunden. Während die untere Öffnung stets offen bleibt, wird während des Heizens die obere geschlossen.

Als ein Beispiel eines gemauerten Heizapparates entnehmen wir Zeichnung und Beschreibung dem Menzeischen Werke:

Fig. 619 stellt den Grundriß dar, Fig. 620 den Durchschnitt nach der Linie AB des Grundrisses, Fig. 621 den Querschnitt nach der Linie CD des Grundrisses.

Wie man aus dem Grundriß sieht, liegen 2 Roste r r, jeder 70 cm lang und 45 cm breit, nebeneinander. Die Ofenzüge sind steigend und fallend.

-n

il

IS

MM

XEl

Fig. 620.

Sie sind in der Heizkammer in zwei Gruppen angeordnet. Zwischen den Gruppen und den Seitenwänden ist ein 40 cm breiter Gang, von welchem aus die etwaigen Reparaturen bewirkt werden können. Die Wände des Feuer-

ül

Bl

■ % w' §■“

Fig. 621.

kastens (bei den Rosten rr) und die Feuerbrücke f sind von Chamottesteinen, alle übrigen Teile des Ofens aber von gebrannten Steinen. Die Kanäle 1 hinter der Feuerbrücke sind 45 cm und 33 cm groß. Der Kanal 2 in jener Gruppe ist 40 cm und 16 cm im Lichten groß, einen halben Stein stark; sämtliche übrigen Kanäle sind von Steinen auf der hohen Kante angefertigt, 28 cm im Lichten lang, 15 cm breit.

Nachdem das Feuer über die Feuerbrücke den ¹/₂ Stein starken Kanal passiert ist, teilt es sich und geht in die beiden Zweige jeder einzelnen

Gruppe dergestalt über, daß es bis zu den Kanälen a' a' b' b' in jedem Zweige einen Weg von etwa 2,6 m macht. Hier vereinigen sich sämtliche vier Kanäle a'a'b'b' in einen einzigen, der im Durchschnitt (Fig. 620) ersichtlich ist, über dem Mittelgang g der Gruppe liegt und direkt in den 26 cm weiten Schornstein s führt. Sollte in sehr kalten Tagen das Anheizen des Ofens mit Schwierigkeiten verknüpft sein, so kann hier eine kleine Hilfsfeuerung angelegt werden.

Die einzelnen Kanäle stehen, wie man aus Fig. 620 sieht, mit ihren unteren Seiten nicht unmittelbar auf dem Fußboden der Heizkammer, sondern auf einzelnen gebrannten Steinen, die einen Zwischenraum lassen, um dadurch so wenig als möglich Heizfläche zu verlieren.

Bei dem vorliegenden Ofen ist die Anlage der 26 cm im Quadrat großen Kanäle für warme Luft w w' insofern mit Schwierigkeiten verknüpft gewesen, als derselbe unmittelbar unter dem Flur des Gebäudes steht und die Mittelwand E F nicht zur Anlage derselben benutzt werden konnte. Man ist deshalb gezwungen gewesen, die Kanäle w w' rechts und links abzuleiten, um dadurch die Längsscheidewände der Zimmer zu erreichen. In Fig. 621 ist die Führung der warmen Kanäle deutlich sichtbar, und man kann hier auch erkennen, daß sie in verschiedenen Höhen in die Fleizkammer einmünden. Die oberen Einmündungen w sind für das Erdgeschoß, die unteren w' für die erste Etage bestimmt.

Bei k, Fig. 619 bis 621, ist der Kanal sichtbar für die Einleitung der reinen kalten Luft von der Straße. Man sieht auch hier (bei y Fig. 621) die Einströmungsöffnungen in die Heizkammer. Der Kanal ist in dem vorliegenden Fall aus gebrannten Steinen, die auf den Kopf gestellt sind, gebildet.

Im Grundriß, Fig. 619, und im Durchschnitt, Fig. 620, sind bei K' die zusammengezogenen Kalte-Luftkanäle, in welchen die kältere Luft aus den Zimmern in die Heizkammer geführt wird, angedeutet. Bei t teilt sich der Kanal K' in zwei Teile, deren einer unter die Roste der Feuerkästen und deren anderer in den Kanal Iv der Heizkammer geführt wird. Außer den bis jetzt genannten Zügen für kalte Luft sind noch im Keller, und zwar in gleicher Höhe mit dem Pflaster desselben, in den beiden Seitenmauern der Heizkammer kleine 16 cm im Quadrat große Kanäle cc angebracht, die nach Bedarf geöffnet oder an der äußeren Seite durch lose Vorgesetzte Mauersteine geschlossen werden.

Dieser Lübkesche Ofen ist bereits bei mehreren öffentlichen Anstalten zur Ausführung gekommen und hat zufriedenstellende Resultate geliefert.

Im Menzel finden wir wie folgt eine Beschreibung eines vom Baurat C. Schwatlo in Berlin konstruierten und daselbst ausgeführten Apparates, welcher sich dort seit Jahren außerordentlich bewährt hat: Die eisernen Heizapparate bestanden bisher meistens in einem gußeisernen, mit Cha-mottesteinen ausgefütterten parallelepipedischen Heizkasten, aus welchem zwei eiserne Röhren den Rauch in stehenden oder liegenden, oftmals hin-und hergeführten Zügen nach dem Schornstein leiteten. Dies System hat sich vollständig bewährt, nutzt aber das Heizmaterial nicht so sehr aus, da die Züge sehr lang sind und verhältnismäßig wenig Heizfläche gewonnen wird. Um letztere Übelstände zu vermeiden, hat C. Schwatlo den nachfolgend beschriebenen Apparat beim Ausbau des Kgl. Gewerbe-Instituts in Berlin wie folgt ausgeführt.

Fig. 623 zeigt den Grundriß in der Höhe E F, Fig. 622 den Längendurchschnitt, Fig. 624 den Querschnitt AB. In dem inneren gußeisernen Zylinder teilt sich das Feuer in 2 Züge und vereinigt sich sodann wieder mittelst derselben im Schornstein. Vor zu schneller Abkühlung ist der Kessel durch die vielfach vorkommende Chamottestein-Ausmauerung gesichert.

II

n»

_____

uni

Bl

mm

ft

L.

Fig. 622.

Hauptsächlich ist letztere jedoch notwendig, um das dem Kessel selbst sowohl, als auch namentlich der zu erhitzenden Luft so schädliche Rotglühendwerden des Gußeisens zu verhüten. Die Zusammensetzung des Kessels und die einzelnen Verbindungen der Zylinder sind aus den Figuren zu ersehen.

Zur Rauchverbrennung und Erzielung eines größeren Hitzegrades tritt am Ende des innersten Zylinders durch die Öffnungen g g g glühend heiße Luft aus den Seitenkanälen hh in den Feuerraum. Dieselbe ergänzt sich aus den Vorwärmern i i, die wiederum direkten Luftzuzug erhalten durch die Kanäle, welche nach den gemachten Erfahrungen äußerst klein sein müssen, da sonst die Luft zu stark nach dem Feuer zieht und eine Abkühlung des Kessels bewirkt.

Die zu erwärmende Luft tritt nun wie gewöhnlich über dem Fußboden durch die Kanäle f f, Fig. 623, in die Heizkammer und berührt den Kessel ringsherum und außerdem zwischen den Zylindern a und c und geht so erhitzt

JJJ

WA

SSI

i___y v- |

■1

!li,

hl

fl

WtKk;

mm

fl

lil

■y/.7 :

■

mm

Fig. 623.

,11

Ui

is

¥ • ■

IMi

Fig. 624.

aufwärts nach den warmen Luftkanälen 111, Fig. 624. Fig. 625 stellt den Querschnitt nach G H dar. Der ganze Heizapparat hat eine schräge Lage erhalten, damit die warme Luft zwischen den Zylindern a und c schneller

aufwärts steigen kann. Die Berührungsfläche des Kessels mit der zu erwärmenden Luft der Heizkammer, also die eigentliche Heizfläche ergibt sich

5ä

mg

•3f

Fig. 625.

aus folgender Berechnung, sobald der äußere Zylinder 1,88 m Durchmesser und eben so viel Länge erhält :

der äußere Zylinder.......

der mittlere Zylinder nach Abzug der

6 Seitenzüge.........

die 6 Seitenzüge ...    .....

der innere Zylinder........

der Boden des Kessels nach Abzug der

6 Luftöffnungen ........

der Ring an der Rostseite.....

die beiden Züge e e........

Ummauerung des Rostes......

= ¹ L54 qm

SO oc 10 O

ccT A

b’9¹

SO CO O -t O —in.

ei A' so" ei

39,48 qm

Die Heizfläche beträgt hiernach 39,50 qm; rechnet man nun wie oben angegeben auf 1 qm Heizfläche 90 cbm Luft, so ist dieser Apparat Räume von zusammen 3555 cbm Inhalt zu heizen imstande.

Die Wasserheizung.

Wir unterscheiden voneinander die sogenannte Niederdruck- oder die Warmwasserheizung, diejenige mit Hochdruck oder die Heißwasserheizung

und die Mitteldruckheizung nach dem vorerwähnten System, aber mit weiteren Röhren und geringerer Spannkraft in denselben.

Bei der Warmwasserheizung wird der Siedepunkt des Wassers nicht erreicht, bei der Heißwasserheizung aber überschritten.

Das Prinzip der Wasserheizung kann man sich folgendermaßen klar machen: Denkt man sich nach Fig. 626 eine mit Wasser gefüllte geschlossene Glasröhre AA', welche an einer Stelle c erwärmt wird, so steigt das durch die Wärme ausgedehnte Wasser in A aufwärts, während in dem Schenkel A' kälteres Wasser abwärts fällt. Es entsteht hierdurch eine Zirkulation, deren Richtung durch die Pfeile angegeben ist. Jene Zirkulation wird dann auf-hören, wenn in beiden Schenkeln das Wasser auf eine gleiche Temperatur gebracht worden ist. Würde man gegen eine Stelle des Schenkels A' einen in kaltes Wasser getauchten Schwamm halten, so daß derselbe abkühlend auf das Wasser wirkt, so würde die Zirkulation von neuem beginnen und so lange ihren Fortgang nehmen, wie die Flamme das Wasser erwärmt und der Schwamm dasselbe abkühlt.

Die nachstehenden Figuren sind dem auf Seite 355 erwähnten Menzel-schen Werke unter teilweiser Benutzung des Textes entnommen.

11! iS

Kt

cw

Fig. b27.

Fig. 626.

Die Warmwasserheizung.

Bei diesem System rechnet man auf 1 qm Wärmefläche 25—30 cbm zu erwärmenden Luftraum.

■ Das System der Röhrenleitung kann ein verschiedenes sein.

Es entspringt nach Fig. 627 aus dem höchsten Punkt des Kessels a. Das Steigerohr b b führt zu dem Expansionsgefäß c. Von da aus geht ein Verteilungsrohr d d mit möglichst großem Gefälle im Dachraum über alle die Punkte hinweg, unter denen Öfen stehen sollen. Von d aus zweigen sich die senkrechten Speiseröhren e e ab, welche die Öfen f f füllen. Aus den Öfen geht das abgekühlte Wasser durch die Röhren gg nach dem Rückleitungsrohr h h und durch dieses in den tiefsten Punkt des Kessels a zurück.

Die Zirkulation geschieht also dadurch, daß das Wasser in den Röhren e e und g g, sowie in den Öfen f f kälter, also schwerer als dasjenige in a ist. Es müssen daher auch möglichst viel senkrechte Röhren oder solche mit

IX

13J

iJ

l!

Mi

taSM

Fig. 628.

reichlichem Gefälle angelegt werden, während wagerechte Röhren für eine regelrechte Zirkulation ungeeignet sind.

Um eine starke Abkühlung im Dachraum zu vermeiden, ordnet man auch nach Fig. 628 für jede Ofengruppe besondere Steigeröhren an. Hier befinden

B.

«3

sich die Expansionsgefäße in Aufsätzen über den Öfen. Die Röhren aa sind Zuleitungs-, die Röhren b Rückleitungsröhren; c ist ein Überlaufrohr zur Regulierung der Wassermenge im Expansionsgefäß d. Jeder Ofen ist durch zwei Hähne absperrbar.

Ein anderes, im Fischerschen Werke beschriebenes System (von Granger und Hayn) ist in den Fig. 629—631 dargestellt. Nach demselben wird ein kleiner, aufrechtstehender, nur 1 m im Quadrat, einschließlich Mauer-

WMk

11

E-

AS-- f

ryi

in

Mi

mm

-----------1 j

Wr-D

f\

i.

WM

‘■M'

..

.. ..

Fig. 629.

werk, einnehmender Kessel mittelst einer Schüttvorrichtung i (Fig. 629) mit Brennstoff gefüllt und unterhält die Wiedererwärmung des durch ihn von h nach g kreisenden Wassers während des Tages und der Nacht.

Die Bedienung des Feuers beschränkt sich auf das Reinigen der Roste b von Schlacken. Das ein- bezw. zweimalige Füllen des Schüttzylinders nimmt täglich etwa ¹/₂ Stunde in Anspruch.

Die Verbrennungsluft tritt durch den KanaJ a ,unter den Rost b, während die Feuergase durch die Züge c zum Schornstein d geleitet werden.

Der Kessel besteht aus 19 gußeisernen, lotrecht stehenden Röhren von je 6,5 cm Durchmesser. Sie sind an ihrem oberen und unteren Ende durch

Fig. 630. Grundriß nach der Linie C—D.

HP

pllii

'jMm

i\

Ml

Fi

kQ

=1

Oq

w,

V:!

lg

Fig- 631.    |

Horizontalschnitt nach | der Linie E—F.    I

ULf V1

SS

<X

wm

■emI

IIP

zwei wagerechte, hufeisenförmige Ringstücke f zu einem Ganzen verbunden. Durch an die Röhren angegossene Flanschen werden die Räume zwischen denselben ausgefüllt und die feuerberührte Fläche wird möglichst vergrößert.

Mit den am oberen Ringe angegossenen Stutzen ist das Steigerohr g verbunden. In gleicher Weise wird das abgekühlte Wasser durch das Rücklaufrohr h unten in den Kessel geleitet.

Die Heißwasserheizung.

Bei der sogenannten Perkinschen oder Heißwasser-Heizung wird das Wasser weit über den Siedepunkt ohne Expansionsraum erhitzt. Es übt daher

Hs

in

«UPI

Ml

IsiS

Mi

■mk

----

mm

y/mm

W\

TT

mm.

Fig. 632.

^=0(6®=B

!■

!■

SB9H

■I

SS

ÄKX

m,

§|g§

Kl

(■

i; iiii^w ||||||||| ;

in

OK

Fig. 633.

eine bedeutende Pressung auf die Röhre aus. Die Röhrensysteme bestehen aus 2,5 cm starken schmiedeeisernen Röhren, die auf den Druck von etwa 80 Atmosphären probiert sind. Die Wassermenge bei diesem System ist eine sehr geringe, es erfolgt daher auch eine schnelle Abkühlung, sobald mit der Feuerung auf gehört wird. Die Anlage eines Kessels fällt fort. Das Wasser wird unmittelbar in den mehrfach hin- und hergeführten Röhren erhitzt.

Die im Fischerschen Werke dargestellte Fleißwasserheizung von Fischer und Stiehl ist durch die Fig. 632 und 633 erläutert.

Die Dampfheizung.

Eine Dampfheizung kann nur da eingerichtet werden, wo sich, wie z. B. bei Fabrikanlagen, überflüssiger Dampf benutzen läßt. Aus diesem Grunde findet sie im Wohnhausbau seltener Anwendung. Eine Explosionsgefahr ist durch die „Belleville-Kessel“ ausgeschlossen. Die schnelle und sehr intensive Heizung ist nicht recht nachhaltig, und man verbindet sie aus diesem Grunde häufig mit Wasserheizungen. Zu diesem Zwecke kann man entweder Dampfröhren durch die mit Wasser gefüllten Heizkörper führen, oder man leitet den Dampf unmittelbar in Öfen, die zur Hälfte eine Wasserfüllung haben. Als Heizrohren werden zumeist sogenannte schmiedeeiserne geschweißte Perkin-sche Röhren oder auch in selteneren Fällen 1 cm starke gußeiserne Röhren oder solche von verzinntem Eisenblech verwendet. Die Röhren müssen stets so geführt werden, daß das Kondensationswasser fortgeleitet, nicht aber dem Kessel wieder zugeführt wird.

Auf 1 qm Wärmefläche rechnet man 45—60 cm Rauminhalt.

¹

„Der Steinbau" von Dr. C. A. Menzel, 12. Auflage, bearbeitet von Dr. F. Heinzerling. Verlag von J. J. Arnd, Leipzig 1893.

o) Die Anlage von Räucherkammern.

Räucherkammern müssen von massiven Wänden umgeben sein und sind mit einem Gewölbe abzuschlreßen. Die Tür ist auf der Innenseite mit Eisenblech zu beschlagen, der Fußboden ist aus Steinpflaster herzustellen, und es dürfen nur eiserne Tragestangen zur Verwendung kommen.

In den Ostseeprovinzen stellt man die Umfassungswände aus gelehmten Fachwänden her, schließt sie mit einer Windeldecke ab und versieht den Boden mit einem etwa 7 cm starken Lehmbeschlag. Zufolge dieser einfachen Anordnung ist es möglich, eine Räucherkammer ohne große Kosten und ohne Fundamentmauern im Dachgeschoß anzulegen.

Zur Verbesserung dieser Anlage wird im „Menzel“ vorgeschlagen, auf beiden Seiten des Schornsteins ein kleines Mauerstück, einen Stein lang, einen halben Stein stark, zwischen dem letzteren und den Wänden anzulegen und dasselbe bis zur Decke aufzuführen. Es wird hierdurch verhütet, daß die Holzwände den Schornstein berühren. Die Hölzer der Fachwand, sowie die Unterfläche der Kehlbalken müssen zum Schutz gegen Feuer, soweit sie in der Räucherkammer zutage treten, mit schwalbenschwanzförmigen Leisten beschlagen werden, welche einem mindestens 3 cm vor den Leisten vortretenden Lehmputz den erforderlichen Anhalt geben.

Bei der Herstellung einer zweckentsprechenden Räucherkammer ist noch folgendes zu beachten:

Der Rauch darf niemals aus engen, muß vielmehr aus weiten Küchenschornsteinen in die Räucherkammer eingeleitet werden, weil nur abgekühl-

ter Rauch gut räuchert, während bei heißem Rauch das Fett austropft und das zu räuchernde Fleisch verdirbt.

Auf dem Räucherboden muß ferner stets kalter Luftzug erzeugt werden können, so oft dies erforderlich erscheint. Es wird zu diesem Zwecke in der einen Wand unten eine etwa 25 cm im Quadrat große Öffnung angebracht, welche durch eine nach innen mit Eisenblech beschlagene Luke geschlossen werden kann. Eine gleich große Öffnung muß in der Decke angebracht werden und durch einen Schieber verschließbar sein. Von dieser Öffnung aus kann der Rauch durch ein eisernes Rohr in den Schornstein geleitet werden. Zur Erzielung eines lebhaften Luftzuges wird die Wandluke und der Schieber des Loches in der Decke geöffnet. Eine solche Anordnung dient zur Konservierung des Fleisches. Damit der Luftzug in diagonaler Richtung die ganze Kammer durchstreichen kann, muß die Wandöffnung und die Öffnung in der Decke an entgegengesetzten Seiten angelegt werden.

XXV. Abschnitt.

Die Eisenkonstruktionen.

Einleitung.

Das metallische Eisen — Roheisen — wird aus Eisenerzen (Brauneisenstein, Raseneisenstein, Toneisenstein, Kohleneisenstein) durch den sogenannten Hochofenprozeß gewonnen, indem die in den Erzen befindlichen fremden Stoffe als Schlacken ausgeschieden werden. Das gewonnene Roheisen wird je nach seiner Beschaffenheit zur Gießerei, zur Stabeisen- und zur Stahlfabrikation verwendet.

Das Stab-, Schmiede- oder hämmerbare Eisen weist eine lichtgraue Farbe auf, die Textur eine zackig-sehnige, der Bruch hat einen starken Metallglanz.

Schwefelhaltiges Eisen, welches während der Bearbeitung in der Rotglühhitze Sprünge und Risse erhält, ist nicht schweißbar. Man nennt dasselbe rotbrüchig. Tritt dieser Übelstand im kalten Zustande ein, was zumeist bei Eisen mit reichlichem Phosphorgehalt vorkommt, so nennt man das Eisen kaltbrüchig. Rohbrüchiges Eisen, in welchem die fremden Stoffe nicht ausreichend ausgesondert wurden, ist bei wechselnder Temperatur dem Bruch unterworfen. Mit derartigen Fehlern behaftete Eisensorten sind für Hochbaukonstruktion nicht gut verwendbar.

Man unterscheidet hartes und weiches Eisen. Ersteres zeichnet sich durch lichte Adern, durch eine langsehnige Textur und eine Farbe aus, welche das Mittel zwischen silberweiß und bleigrau hält. Weiches Eisen, welches man zu den schlechteren Sorten zu rechnen hat, zeigt ein kurzsehnigeres Gefüge und einen weniger zackigen, glänzenden Bruch. Die Farbe ist blei- bezw. schwarzgrau.

Das spezifische Gewicht des Eisens ist um so größer, je metallisch reiner es ist. Das Gewicht eines Kubikmeters ist auf 7800 kg anzunehmen. Die absolute Festigkeit des Eisens ist von seiner inneren Struktur und Beschaffenheit abhängig. Für 1 qcm des Querschnitts ist gegen Zug und Druck mit Sicherheit eine Belastung von 700 kg zulässig.

Wird Eisen der feuchten Luft ausgesetzt, so bildet sich Rost, es findet teils durch den Sauerstoff des Wassers unter Vermittlung der Kohlensäure in der Luft, teils durch den Sauerstoff der Luft eine Oxydation statt. Stabeisen rostet schneller als Roheisen und Stahl. Am meisten leidet das rotbrüchige Eisen durch Rost. Da letzterer sich an unebenen und rissigen Stellen zuerst bildet, so beugt eine sorgfältige Politur der Oxydation vor.

Das gewöhnliche Gußeisen läßt sich weder schmieden noch schweißen, da über die Schweißhitze hinaus das Schmelzen eintritt. Ein schmiedbares Gußeisen ist der Stahl, der in der heutigen Technik insbesondere auch als Gußstahl die weitgehendste Verwendung findet.

1. Die Berechnung einfacher Hochbaukonstruktionen.

Bei der Berechnung muß man sich die verschiedenen Kräfte vergegenwärtigen, deren Einwirkung man zu berücksichtigen hat.

Handelt es sich darum, die Tragfähigkeit eines eisernen Balkens zu berechnen, so hat man das Moment zweier verschiedener Kräfte in Betracht zu ziehen, nämlich das Widerstandsmoment, das ist das Moment der inneren Kräfte, welche rechtwinklig auf die Querschnittsfläche des Balkens wirken und dem Zerbrechen desselben durch die Elastizität des Materials Widerstand entgegensetzen. Ferner hat man das Angriffs- oder Biegungsmoment zu berücksichtigen, das ist das Moment der äußeren, der angreifenden Kräfte. Sie stellen den Balken in seinem Belastungszustande dar und üben unmittelbar eine Wirkung auf Biegen und Zerbrechen aus. Die Zahl und Größe dieser äußeren Kräfte bestimmt vorwiegend die Größe dieses Moments. Aber auch die Art und Weise der Kräfteverteilung, die Balkenlänge und die Art der Unterstützung müssen in Rechnung gezogen'werden. Eine Konstruktion ist nur dann als eine ausreichend sichere anzusehen, wenn das Widerstandsmoment mindestens ebenso groß ist als das Biegungsmoment.

Pfeiler, Säulen und Stützen müssen dem Zerknicken, bezw. dem Zerdrücken Widerstand leisten und werden auf rückwirkende Festigkeit in Anspruch genommen. Kleine Stützen von gleichartiger Beschaffenheit des Materials und da, wo die Last über die ganze Querschnittsfläche gleichmäßig verteilt ist, behalten unter Zusammendrückung in der Richtung ihrer Längsachse die lotrechte Richtung bei und werden ohne voraufgehende Durchbiegung in sich selbst zusammengedrückt. Geht die Höhe der Stütze über eine bestimmte Grenze hinaus, so tritt leicht der Fall ein, daß die Stütze seitlich ausbiegt, und daß hierdurch bei einer allzugroßen, derselben zugemuteten Belastung ein Zerknicken stattfindet. Abgesehen vom Material ist der Widerstand, den die Stütze zu leisten vermag, von ihrer Höhe und der Abmessung ihres Querschnittes abhängig. Wesentlich ist auch die Art der Befestigung ihres Kopf- und Fußendes.

Für die Berechnung der Eisenkonstruktionen muß man die Belastung der Hochbaukonstruktionen kennen.

Die nachfolgenden Angaben nach dem Deutschen Baukalender geben einen ausreichenden Anhalt.

Wir haben zu unterscheiden:

a)    Volle Belastung, Eigengewicht; zufällige Last;

b)    Winddruck. Nach den Vorschriften der Bauabteilung des Minist, der öffentlichen Arbeiten soll die Windrichtung wagerecht und der

Winddruck zu 125 kg, bei freistehenden Gebäuden nötigenfalls bis 250 kg pro Quadratmeter in einer zur Windrichtung senkrechten Ebene angenommen werden;

c)    der Schneedruck ist zu 75 kg für 1 qm wagerechter Fläche einzuführen. Es entspricht dies einer etwa 60 cm hohen Schneelage. Von 40 ⁰ Dachneigung ab ist etwa die halbe, von 50 ⁰ Neigung keine Schneelast mehr zu berücksichtigen;

d)    das Eigengewicht der Dächer zerlegt sich in das Gewicht der Dachdeckung und das der tragenden Bauteile. Letzteres kann für eiserne Dächer zu 10—25 kg pro Quadratmeter Dachgrundfläche angenommen werden;

e)    Annahmen über Eigengewichte und Belastungen von Bauteilen.

a) Eigengewichte.

Zwischendecken.

Balkendecken bei Abstand der Balken von Mitte zu Mitte = i m und Bälkenstärke == 24/26 cm.

Balkenlage mit gestrecktem Windelboden (ungerechnet Stangendicke)

10 cm stark...................

desgl. nur mit Fußboden 3,5 cm stark...........

desgl. mit Stülpdecke 3 cm stark, darüber 10 cm Lehmschlag . desgl. mit halbem Windelboden, Lehmfüllung bis Unterkante Fußboden 11 cm stark und 3,5 cm starkem Fußboden.....

desgl., aber anstatt Fußboden ein 5—7 cm starken Gips- oder Lehmestrich

desgl. mit halbem Windelboden, Lehmfüllung bis Unterkante Fußboden 11 cm stark, Fußboden 3,5 cm stark, Deckenschalung 2 cm stark, gerohrt und geputzt

desgl., desgl., aber statt Fußboden 5—7 cm starker Gips- oder

Lehmestrich...................

desgl. mit ganzem Windelboden, auch unterhalb mit Lehmbesatz bis

Unterkante Balken, sowie 3,5 cm starkem Fußboden ....    360

Gewölbte Decken. Stich der Kappen =n ¹/₈.

kg/qm

210

220

.    310

.    250

340

Die Gewichte sind ausschließlich der Gewichte der eisernen Träger an genommen. Verfüllung mit Sand oder Koksasche, einschließlich Hintermauerung bis Scheitelhöhe ; Fußbodenlagerhölzer 80 cm von Meter zu Meter entfernt, ¹⁰/₁₀ cm stark; Fußboden 3,5 cm stark. Bei Verfüllung zwischen Lagerhölzern erhöht sich die Belastung um 140 kg/qm.

kg/qm

Preußische Kappe bis 2 m Weite, ¹/₂ Stein stark aus Vollsteinen .

Desgl. aus porösen oder Lochsteinen Desgl. aus Schwemmsteinen .

Preußische Kappe 2—3 m Spannweite, ¹/₂ Stein stark aus Vollsteinen 440

Desgl. aus porösen oder Lochsteinen......

Desgl. aus Schwemmsteinen.........

Kappe aus Zement-Kiesel-Beton bis 1,5 m Spannweite

• 370

.    . 310

.    .    260

. 380

•    330

Art der Nutzlast

b) Belastung.

Nutzlast für Wohn- und kleinere Dienstgebäude, ausschließlich etwaiger besonderer Belas

kg/qm

Benennungen

tungen ........

Für größere Geschäftsgebäude von mehr als 300000 Mk. Anlagekosten .......

250

400

Für Versammlungsräume .    .    . 400

Für Decken unter Durchfahrten

oder befahrbaren Höfen, wenn nicht größere Einzellasten (Raddruck) zu berücksichtigen

sind.........

Treppennutzlast......

Heu und Stroh .    .    .    .

Weizen.......

Roggen .......

Kleine Gerste .'....

Hafer........

Erbsen, Bohnen, Linsen . Torf .    .    .

Braunkohlen Steinkohlen Koks .    .    .

Eis

kg/cbm

. IOO

O O vD co

5io

430

.    . 850

.    . 6oo

650

600

• 45°

. 910

800

400

2. Dächer.

Eigengewicht für 1 qm geneigter Dachfläche einschließlich Sparren, Belastung, Deckungsmaterial, Mörtel, bei Sparrenabstand von 1 m. Stärke der Sparren 13/16 cm. Latten 4/6. cm.

Art des Daches

kg qm

Art des Daches

kg/qm

Einfaches Biberschwanzdach .    .    90 Wellblechdach auf L -Eisen, Well-

Biberschwanz-Doppeldach .    .    . 120 | blech 150, 40, 1,50; |_ 2 m frei-

Kronendach

Pfannendach

130 tragend, 2 m Abstand .    .    .25

90 Teerpappendach, Schalung 2,5 . cm stark

Desgl. auf Schalung 2,5 cm stark,

darüber auf Lattung .    .    .    .110 Holzzementdach, Schalung 3,5 cm

Deutsches Schieferdach auf Scha-

35

lung, 2 cm stark.....

Falzziegel-Dach......

Zinkdach auf 2,5 cm starker Schalung .........

O Gl

40

stark, Sparren: 13/18 cm .    .180

Glasdach auf Sprosseneisen 45 cm Abstand, Glas 4 mm stark .    .    20

Desgl. Sprossenabstand 55 cm,

Glas 5 mm stark .

Desgl. wie vor, Glas 6 mm stark 30

.    . 25

3. Baumaterialien.

Eigenge wichte.

Erde und Lehm

Kies

Ziegelmauerwerk aus vollen Steinen.....

Desgl. aus porösen Steinen, je nach dem verfügbaren Material

Desgl. aus Lochsteinen..............

Ziegelmauerwerk aus porösen Lochsteinen.......

Das cbm wiegt kg IÖOO 1800 IÖOO

IOOO—1200 I^OO 900

Mauerwerk aus Schwemmsteinen........

Desgl. aus Kalkstein............

Desgl. aus Sandstein............

Desgl. aus Granit, bezw. Marmor.......

Beton, je nach dem verfügbaren Steinmaterial .    .

Basalt.................

Asphalt................

Gips, gegossen..............

Schiefer................

Glas..................

Tannenholz...............

Kiefernholz .    .    *...........

Eichenholz...............

Buchenholz...............

Gußeisen................

Schweißeisen...............

Flußeisen................

Gewalzter Stahl und Flußstahl........

Blei..................

Bronze.................

Kupfer.................

Zink, gegossen..............

Desgl. gewalzt..............

Das cbm wiegt kg

1800—2200

3200

1500

970

2700

2600

600

650

800

750

750

750

7850

7860

11370 8600

8900

6860

7200

Zulässige Beanspruchung der Baumaterialien in kg/qcm. (Tabelle der Berliner Baupolizei.)

kg

.    . 750

Gußeisen auf Zug .

Desgl. auf Druck .

Desgl. auf Abscherung .... 200 Bombiertes Eisenwellenblech auf

Zug und Druck .    .

.    . 500

kg

Eisendraht auf Zug Eichen- und Buchenholz auf Zug 100 Desgl. auf Druck .... Kiefernholz auf Zug .

Desgl. auf Druck ....

Granit auf Druck .... Sandstein je nach der Härte

. 1200

80

100

60

45

15

bis 30

Kalksteinmauerwerk in Kalkmörtel ........

Gewöhnliches Ziegelmauerwerk,

desgl.........

Ziegelmauerwerk in Zementmörtel ........

Klinkermauerwerk, bestes, desgl. 12

bis 14

*) Die größere Zahl gilt für genau berechnete verbundene Konstruktionen.

Zulässige Beanspruchung des guten Baugrundes.

Für 1 qcm auf Druck = 2,5 kg.

Eigengewichte von 1 cbm einiger besonders zum Lagern geeigneter Stoffe:

Mehl.......

Gries.......

Hirse.......

Rüb- und Leinsaat .

Kartoffeln

Holz

Zement

kg 700 „ 400 kg 1350—2000

Findet Lagerung in Säcken statt, so sind von vorstehenden Angaben 0,76—0,85 zu rechnen.

je nach Lagerungs -dichte

2. Die Berechnung eiserner Träger.

Bei Trägern, welche an den Enden unterstützt sind und bei gleichmäßig verteilter Belastung Q (in kg) und der freien Trägerlänge 1 (in cm) wird das erforderliche Widerstandsmoment W bei einer zulässigen Druck- und Zugbeanspruchung k (in kg/qcm) nach folgender Formel gefunden:

IQ

Wenn die Belastung P in der Trägermitte angreift, so ist erforderlich:

1P

Für Flußeisen ist k — 875 kg.

Beispiele nach dem deutschen Baukalender: Ein Balkenunterzug hat die halbe Balkenlage zu tragen, deren Tiefe etwas verschieden ist: am einen Ende 5,7 m, am andern 5,1 m. Freie Länge des Unterzuges 4,8 m. Die Belastung beträgt:

Q = 4,8

5,7 + 5,i

• 500 kg = 4,8 • 1350 kg = 6480 kg.

Erforderlich: W =

480 • 6480

= 444-

8.875

Normalprofil No. 26 mit W = 441 genügt.

Eine im ganzen 15,6 m hohe, 26 cm starke Querwand aus Ziegelmauer werk ist auf 4,2 m Freilänge durch Träger zu unterstützen.

Q = 4,2    15,6 • 0,26 • 1600 = 27256 kg.

420 • 27256

Erforderlich: W =

Bei 2 Trägern für jeden 818.

Zwei Stück Träger, Normalprofil No. 34, geben W — 2 . 922 = 1844.

Die Tabelle der Gutehoffnungshütte in Oberhausen 2, Rheinland, ist sehr übersichtlich aufgestellt. Sie enthält Maße, Querschnitte, Gewichte, Widerstandsmomente und Tragfähigkeit von I-Eisen. Die Profile sind in Flußeisen gewalzt.

Alle Profile sind Deutsche Normalprofile.

8-875

= 1635.

Anmerkung: Bei der Aufstellung ist eine vierfache Sicherheit angenommen. Für fünffache Sicherheit sind die Zahlen der Tragfähigkeit mit 4/5 und für dreifache Sicherheit mit 4/3 zu multiplizieren.

Wenn die Belastung in der Mitte angreift, ist die Tragfähigkeit die Hälfte der in der Tabelle angegebenen Werte. Die Gewichte sind annähernd, mit einem Spielraum von 6 vom Hundert mehr oder weniger.

Sicherheitsgrad

172

230

303

385

484

96S

726

870

1040

1218

1431

1644

1902

2169

►H fH tN O G8 0 Ol 'O N O' rO ri O CTn -t- In — OnoO In >-i co rh »O'O OO

fi ol co

9671

11218

12969

15458

18133

21 I I I 24449 32018

Tragfähigkeit in kg bei gleichmäßig verteilter Belastung und einer Entfernung der Stützpunkte von Metern

259

433

ol O    O »ocoo *-t- o t^O o    ^    Gn In Gn    O    CO H o    N tl- (O »t    co GO

Ol Q' G ^ (N O CO»-« CO O — rt" 00 IN oo CO ”d- 00 LO(N CO CO Ol Ol IN. — rj- (N O (N 01    CO ^O N Qn h CONOCO    «-•    In — *-00    O ^t⁻

HHHHOlOlOlcocO't *-0 O In

Go    ir)    »-o    In    In    co    Go    lo O    In    In In

iO    rj-    »O    In    Ol    Go    00    O oO    (N    vO

r^-uOtNOO    O    CO'-OOO    >->    rh

H    H H    H    Ol    Ol

Ol co

2853

3253

r-i t-t ch —i i—i 01

oi co co

O 00 co (N Ol In 'G> Ol Ol O O ^t- ^CO -tCO O O Ol O Ol 00 Ol -t C C C »—( »—i    Go In In O oO In Go In 'O (N O Ol ^J- >O »O co G' ‘O O Go 01 rj- C O

CO <t 10^0 co O co «O 00 H- 1/) oo -t OO ’t o O O -t- ^1" IN *-t- — coX G O C >- i—i — — oi Ol Ol co CO lo »O NX O Ol -t N ö co In Ol CO -f-

H H M m oi Ol

Ol CO CO -t-

c£9ZS

oooOoioOOO^ooOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCO

00 —iOOoD GOrt-cOi-O^hrj-Ol o 00 00 0O 00 oO Ol Ol rf- Ol    'tX X C O C

co >OG X O cO'sO Gn co In Ol N Ol X «O Ol O 00 X O G ^ In 01 — IN CO «O O O ^ M »—« »-H (N (N CO co    1-O 'sO In OO O co i-O X i-h 0^ -t O In tO Ol

M M M M Ol Ol Ol

co *-h •+ »O In

517

169

SSi I 606

'453

1787

2179 2611

o COCOCOININCOCOCOO N N N N co co Ol lOGNCOO O *-H CN h 'O (NCO Ol CO <-H ^ 'O co co

>o

vO

(N GNN'O^-co^N^-cOX lOO VO G'' 'O tJ- »OO In CO G^ *-« -t N C -t G COX co^h _ _i — 01 Ol Ol co co 'd- »O

In co C co co co O In O co co »O co co O co O O G5 in G'

Äoo (» S 'S oo 00    Sg 8 8-    ^-co S CX G G O O O 00

In O co In h 'O (N C'G -t r|- 'O N h >0 — G> G> O Ol OO »-Orj-cO'-OG O O O »-i —I Ol Ol co CO lOO In CO G>—I (N -t N M 'O »— G5 co O CO GN — 'O C -±-hi    CO co co < O »-O O 00 G' -ch

Widerstandsmoment, bezogen auf cm

■t G H co IX o N G N N H LOrJ-*sJ-00 co — ^ (N

? Jf S ? SW

— n oo rl O' C' C 0 oi

>0 M 00 VO Ul fO N Ul O

dO o« ^t-r^O n NO

h m n M ri n

Querschnitt in qcm

•^-00 N Ol u) ^-rti uivo m roO O    O O O O O O C

* iO ro m

'l-uno

Ol vO ro CH w CH

^ ^ O CH    M o 1H Ul K o rovo Ol CH

In CO — HHHMOlololOlcOcOcocO't

G NG In In CO Ol N co G Ol vO In CO G O — co >C In —

H H H H -rt M Ol

Gewicht

des laufend. Meters

o    — co G i— vO    co o    C' 0O G O ol to O >0(N    G G H    O O »-i G X N Ol G i-O —

■O    In 00 G> — (N O    In Qs — 4 g" x" hT co O    »-T In rf- od 'O cd of cd vd In O In

H-,    _ r-t hH hi Ol Ol Ol Ol co CO CO -t -t ’O G G In CO G G — Ol rf- O

Steg

stärke

O' (N 'O 00 I-H -tN o COG Gn Ol »OOO ^ -t N -t H X »O Ol Q N ^ ro Ol — O O cd 4 4 4 'X d >OG g" g"¹ G^ In In In CO 00 CO O' Ö O 4 01^ cd cd -4 »dgT In00 C?»

.2

Breite

oi G) O *^- co oi 'O O co (NO O -t- co (NO

^    O In In In 00 00 ^ O'    O O

119

' N fO ^ >o fO o cc 'O O (N ro ro 't -t >r)o in inoc O — — oi

Höhe

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'^iOuoCO CO GO Ol    co > OO    In CO    G O *-«    (N    co -0 vO OO    O Ol rhO X O Ol    »-OInO lO

HH    — —    —    — hH —    — — Ol Ol    Ol    01 Ol 01 Ol    co co co co CO Tj- ^    ^ IX 1/1

Normal-Profil

_CI

oo G O Ol CO »O GC In 00 G O ^ 01 co *tG X O 01 G 00 O ol »O tN C >o — — Ol Ol Ol Ol Ol Ol 01 co co CO co co -t -t -t »o IX

3. Unterzüge für Zwischenwände.

Die Tabelle bezieht sich auf massive Wände, die entweder nach Fig. 634 durch einen oder nach Fig. 635 durch 2 Träger unterstützt werden sollen. Sie ist so angeordnet, wie dies in dem Scharowskyschen Werke geschehen ist. Für die Ermittelung des Gewichtes der Zwischenwände ist für ¹/₂ Stein starke Wände eine Dicke von 120 mm, für 1 Stein starke Wände eine solche von 250 mm angenommen worden. Unter Berücksichtigung des Wandputzes ist das Gewicht des Kubikmeters Mauerwerk um 100 kg erhöht und zwar mit 1700 kg berechnet. Die Geschoßhöhe ist zu 4,0 m angenommen. Die in der Tabelle angegebenen Träger sind auch dann verwendbar, wenn die Geschoßhöhen um ein Geringes von diesem Maß abweichen. Bei einer Geschoßhöhe von

ia

Fig. 634 u. 635.

4,5 m würde z. B. die Inanspruchnahme der Träger statt 850 kg rechnungsmäßig um ¹/₈ mehr, also rund 950 kg pro qcm betragen. Die Inanspruchnahme gibt zu Bedenken über die Konstruktionssicherheit keine Veranlassung. Die Last der Zwischenwände wird wesentlich günstiger auf die Unterzüge übertragen als wie hinsichtlich der Berechnung vorausgesetzt werden muß, und es wird daher die Inanspruchnahme der Träger geringer sein als die durch die Rechnung gefundene.

Weichen die zu tragenden Wände mit Bezug auf ihre Stärke von der in der Tabelle angenommenen ab, so kann trotzdem die letztere benutzt werden. Ist z. B. eine durch 3 Geschosse führende Wand U/₄ Stein im unteren, 1 Stein im mittleren und ¹/₂ Stein im oberen Geschoß stark, so ist das Gewicht gleich einer durch 3 Geschosse gehenden 1 Stein starken Wand.

In der Tabelle bedeutete:

m — ¹/₂ Stein starke Wand

I — einen Träger. II — zwei Träger.

Zwischenwand

Erforderliche Höhe in Nummern der deutschen Normalprofile oder genietete Träger bei einer Stützweite in Metern von:

2,0

2,5

Höhe

Dicke

3,0 ; 3,5

I | H 1 I i II I II I II I I II I II

4,0

4,5

5,°

5,5

6,0

I ; II

I II

I II

1    Geschoß

4 m

2    Geschosse

8 m

3    Geschosse

12 m

4    Geschosse

16 m

12 1014 16 1218 15 1218 20 | 16 23 l8 14 21

23

18

28

Cd Th Th CO xO

Cb

K)

CC * Ob G\

20

26

rS

23

20

30

Ob CO CO hl t-t Cd

tJ- O co d n n

O go Th vo Th d n d d co d co

24

30

30

38

34

45

38

50

O Th Th OCO vo O CO

Cd Cd (d ro n CO CO CO

'-U

22 28 26 ; 34 26 i 34 32 I 45 30 ₄o 38 So

23

28

28

34

32

40

32

42V2 55

44

Erforderliche Höhe in Nummern der deutschen Normalprofile oder genietete Träger bei einer Stützweite in Metern von:

Zwischenwand

Höhe

Dicke

6,5

7>o

7-5

8,0

8-5

9,0

9,5

10,0

I II I II I II I II I II I II I II

l II

1    Geschoß

4 m

2    Geschosse

8 m

3    Geschosse

12 m

4    Geschosse

16 m

MiMi

360 47¹/₂ 420

45 36047l/₂ 410    50 460 50

38 50 40 i 55 42¹/* 55 45 50480 55 I560    55 62055

I I . _ I .

1 OJ

- oc

32

38

3«

4 7¹/* 427₂

33

47 V₂

352

4²7₂

50

50

433

•2

55 47l/2 642 325

4r3    50

860 433

4. Unterzüge aus einem und zwei Trägern.

Soll eine belastete Decke mit Unterzügen versehen werden, so ist zunächst die Gesamtbelastung zu ermitteln. (Fig. 636.) Die Belastung für Zwischendecken der Wohnräume ist auf 500 kg für 1 qm, die Belastung für Zwischendecken von Sälen, kleineren Werkstätten und Lagerräumen mit kleineren Lasten ist auf 800 kg, bei Werkstätten und Speichern mit mittleren Lasten ist 1200 kg, bei großen Lasten ist 1700 kg anzunehmen. Wenn

!<—•#—4fr—£>—-i

Fig. 636.

man das Eigengewicht der Decken zu 200-—300 kg für 1 qm annimmt, so bleiben bei den vorstehend angegebenen Gesamtbelastungen (500, 800, 1200 und 1700 kg) Nutzlasten von 200—300, 500—600, 1400—1500 kg für 1 qm Decke. In Wirtschaftsgebäuden wird das Eigengewicht nur ausnahmsweise mehr als 200 kg für 1 qm betragen. Es sind daher für derartige Decken Nutzbelastungen von mindestens 300, 600, 1000 und 1500 kg zulässig. Für Werkstätten und Speicher, in denen nicht selten eine Änderung des Betriebes eintritt, so daß den Decken oft genug größere Belastungen zugemutet werden als ursprünglich in Aussicht genommen wurde, ist es empfehlenswert, eine etwas größere Belastung von vornherein in Ansatz zu bringen. Ebenso ist auch ein Zuschlag für die Belastung bei Aufführung von Gebäuden mit Maschinenbetrieb erforderlich, denn der Betrieb verursacht Stöße und Schwankungen, welche die Zwischendecken in Mitleidenschaft ziehen. Eine Anzahl umfangreicher Tabellen enthält das sehr empfehlenswerte Werk: Musterbuch für Eisenkonstruktionen von C. Scharowsky.

Os

Cm

Cr»

co

Ln

■j ■

Co

to

to

Stützenweite

Die Tabelle genügt für alle vorkommenden einfacheren Fälle.

GJ    to    to    to    to    H

O    oo    es    co    ^    vp

to    to    to    —

4    co    m    vQ

CC

Qs 4

OJ    CO    to    to    to    to H-

to Q 00 Os Co ___\C

to    to    to    to    HH

Qs    4___tO    HH    vQ

Cr»

Cr»

co

to_O

Cs_4

CO

COCoCOtOtOtOtOH-1—I

4 to o__Cs 4 to Q ^s3 Cr»

to    to to    to    to    •—«    I—«    —(

QC    Qs    4_to    Q    CC    Cs    4

CO CO CO to to to to H-t 4toQecoNcoH-ioo

to    to    to    to    to    —'

CC    CT    4    CO    hh    OC

CS 4

OS

to

COCOCOCOtOtOtOH-H^

OS 4 to o CC OS to so OS

co    to    to    to    IO    HH

O    CC    OS    co    hh

34 28

32 26

30 24

8^ o£ 9£

34 28:36

32 26 34

28 22 30 23 32

26(20

28(21 30

26 19 26

32(4272

^-T

Cr»

co

91 oz

22117123

1814

S1 61

iz

zi S.i

9i

13

8i

CC Cs 4 o CC ON to co

co    oj    IO    to    to    to    >—¹

to    O    OC    CS    4*    to    v£>

4- Co CO Co Co O ec cs to n

to    to    —

Gs Co    -sO

co    co    co    to    to    to    to    HH    HH

4»    10 C CC CS co Q ec Cr»

CO    CO    CO    co    co    to    to    to    t-t

Ce Qn 4^ to Q Qs Co    —¹    CC

co co to to to IO    —i    i—i

toO004GJOO0Gs

427234

45

HH

to

^ to

hh

co

►—i Cr»

HH

11 j 1 n j 1

S‘r z

I—I

HH

to

Gesamtbelastung der Decke von 500 kg pro qm (Wohm äume)

4*COCOCOtOtOtOi—<

■O ec 4* to CO Cs to

CO    Co    to    to    to    to    t-1    1-1

to    c    CO    4*    tO    O    ^3    Cr»

4* Co Co Co to to to C Cs 4 o OC 4* o

GJ    co    Oj    to    to    to    to    1-t

Os    4*    io    Ge    C'    4*    m    \o

cs

M j°

_ CM

CO

'hL+\

45

4272

gj co co co io to CO Os to O Cs *-<

36

32

301

4772(36

50 [38

45

34

40

32

28 38

26! 34

22 30

20t

26

Li

23

o£

26

24

21

18

II I II

4,0

45

4272

GJ    CO    CO    GJ    to    to    to

CO    O-    4-    o    00    OJ    o

to

co co co to io to to    *—i

4» tOOCCO''. COHHCC

CS

47VJ38

45 36

42V2 32

Trägernummer (Normalprofil) bei einer Belastungsbreite in Metern von:

Gesamtbelastung der Decke von 800 kg pro qm (Säle, Werkstätten, Lagerräume mit kleinen Lasten)

I bedeutet einen, 11 bedeutet 2 Träger.

Gesamtbelastung der Decke von 1200 kg (Werkstätten, Speicher mit mittleren Lasten)

Co Co Co CO to to 00    ON    to    O    ON to

CO    to    to    to    tO »—I

O    00    CS    to    0^1

Cg

CO co    CO    tO    to

CC 4    to    CC co

GJ

4 Co co Co Co to to to 1-1 O Ce c\ to o OC 4 H- CC'

55

50

47/2

4»    4» CO Co fcO tO

Cr» O Cs IO OC 4

7 ,zf

Ol

4- CO Co CO    tO    IO    IO    >—I

O er. 4* to cc os to

Cm    Cr»    Cr»    4*

Cr»    Cr»    O    Cr»

7 xz+

co    gj co    to

OC 4*    O    OS

HH

4    4    GJ

Cr»    IO    OC

CO    CO    tO    IO    tO

4-    0    Oc    oj    O

Ol

Gesamtbelastung der Decke von 1700 kg (Werkstätten und Speicher mit großen Lasten)

5. Deckenkonstruktionen mit Holzbalken und eisernen Trägern.

Fig. 637 A—B stellt eine Decke mit Zwischendecke dar. Die Balken ruhen auf einem eisernen Träger. Die Zwischendecke ist aus Brettern (Schwarten) gebildet, welche ihr Auflager auf angenagelten Dachlatten haben.

SD

m.

Fig. 637 A.

“1

Fig. 637 B.

Bei dem Balken rechts ist angedeutet, daß die Zwischendecke auch aus Stakhölzern bestehen kann, welche in die mit Nutung versehenen Balken eingetrieben sind. Auf die Brettlage oder die Stakung wird zunächst Strohlehm aufgebracht. Die Ausfüllung der Balkenfache findet durch Sand, frisch gegrabenen Lehm oder Koksasche statt. Es ist hierbei zu beachten, daß der Sand frei von pflanzlichen Stoffen sein muß. Zur Verhütung der Schwammbildung ist es geboten, nur trockenen, am besten geglühten Sand zu verwenden. Koksasche, welche, nicht frisch aus dem Ofen kommend, in die Balkenfache gebracht wird, vielmehr einige Zeit im Freien gelagert hat, bildet fast ausnahmslos einen Nährboden für den Holzschwamm.

^||)

Fig.. 638.

Fig. 639.

Vielfach wird nach dem Querschnitt, Fig. 638, der Träger umkleidet. Die Bretter werden an die mit Schrauben mit den Trägerstegen verbundenen Holzklötze angenagelt. Links ist eine etwas reichere Ausbildung angenommen worden. Der Übergang der Decke und der Bekleidung ist durch eine profilierte Holzleiste vermittelt, auch an der Unterseite der Bekleidung ist eine aufgelegte Kehlleiste angebracht. Häufig mauert man auch die Trägerwangen mit porösen Steinen aus und überzieht dieselben mit Putzmörtel.

B. .

Nach Fig. 639 liegen die Balken zwischen dem Unterzug. Der letztere hat eine größere Höhe, und es ist deshalb erforderlich, den Balkenköpfen durch mit dem Trägersteg verbundene Winkeleisen ein Auflager zu geben.

»1

Ml

Fig. 641.

Fig. 640.

Die Fig. 640 und 641 beziehen sich auf eine Konstruktion, bei welcher die Balken und die Träger gleiche Höhe haben. Erstere finden ihr Auflager auf den Trägerflanschen. Die Art der Verbindung der Balkenköpfe mit den Trägern ist aus den Figuren klar ersichtlich. Je nach Erfordernis läßt sich eine Deckenschalung anbringen, wie dies im Querschnitt rechts und im Längenschnitt dargestellt worden ist.

6. Deckenkonstruktionen mit eisernen Balken und eisernen

Unterzügen.

Fig. 642.

Die leichten Decken aus eisernen Balken und eisernen Trägern eignen sich da, wo eine gleichmäßig verteilte Belastung auftreten soll, also als Zwischendecken für Wohnhäuser, Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude, für Speicher, Fabriken und ähnliche Gebäude. Nach Fig. 642 ist der Bohlenfußboden angeschraubt. Jedes Brett erhält eine Befestigungsschraube. Die Fußbodenbretter sind mit Nut und Feder versehen. Die Anschlüsse der Balken an die Unterzüge werden entweder genietet oder geschraubt. Findet die Befestigung durch Schrauben statt, wie dieses in der Figur rechts angenommen ist, so ist es erforderlich, dem Balken durch ein an den Träger genietetes Winkeleisen eine sichere Stütze zu geben.

Fig. 643.

Nach Fig. 643 ist zwischen den eisernen Trägern eine Wellblechdecke angeordnet worden. Das Wellblech ruht auf kleinen, mit den Trägern verbundenen Winkeleisen. Oberhalb des Wellbleches ist eine Ausfüllung mit

Sand und Beton aufgebracht, darüber ein Estrich von Asphalt. Zur Anbringung einer Deckenschalung sind Latten angeordnet, welche sich zwischen den unteren Flansch der Träger und den wagerechten Schenkel der angenieteten Winkeleisen einklemmen.

Je nach der Höhe der Balken (16—30 cm) und der Auffüllung über dem Wellblech (10—13 cm) beträgt das Eigengewicht der Decke: ohne Schalung und Rohrputz 260—310 kg für 1 qm

mit

300—360 „    „    1

Hierbei ist das Gewicht der eisernen Balken, nicht aber das Gewicht der Unterzüge mit einbegriffen.

h-

II

Fig. 644.

Fig. 645.

Fig. 644 stellt eine Decke dar, bei welcher das Wellblech sein Auflager auf dem unteren Flansch des eisernen Trägers findet. Die Lücken zwischen dem Wellblech und den" Balkenflanschen können durch Zement ausgefüllt werden. Empfehlenswert ist diese Konstruktion, wo geringere Balkenhöhen zulässig sind. Das Wellblech wird zunächst mit einer Betonschicht versehen, auf welche eine Sand- oder Lehmfüllung aufgebracht wird. Der gespundete Fußboden ist auf Lagerhölzern befestigt.

Je nach der Balkenhöhe (16—26 cm) beträgt das Eigengewicht der' Decke ausschließlich der Unterzüge bei 7—8 cm hoher Betonschicht: bei Lehm- oder Sandausfüllung 325-—480 kg für 1 qm.

In Fabrik- und Speichergebäuden legt man vielfach das Wellblech nach Fig. 645 auf die eisernen Träger und bringt eine Betonlage auf.

Fig. 646 stellt den Querschnitt einer gewölbten Betondecke dar.

Nach Scharowsky ist das Eigengewicht einer solchen Decke wie folgt anzunehmen:

24 »

28 „ 38 „ 50 „

12

Fig. 646.

Fig. 647 bezieht sich auf den Querschnitt einer aus Ziegelsteinen zwischen eisernen Trägern gewölbten Decke. Das Balkenprofil ist ein hohes. Würden sich die Gewölbe (preußische Kappen) auf die Trägerflansche unmittelbar

84*

aufsetzen, so würde eine verhältnismäßig hohe Hintermauerung und Auffüllung erforderlich werden. Um dies zu vermeiden, ist zunächst ein Widerlagsmauerwerk auf die Trägerflanschen aufgebracht. Zwischen demselben, wie dies in der Figur links angegeben ist, lassen sich Stollenhölzer zur Befestigung der mit Rohrputz zu versehenden Schalbretter anbringen. Der Fußboden wird in diesem Beispiel durch einen Fliesenbelag gebildet.

Fig. 647.

Bei einer Gewölbestärke von ¹/₂ Stein, ausschließlich der Unterzüge, aber einschließlich einer Rohrputzdecke, berechnet mit rund 50 kg für 1 qm, ist das Eigengewicht der Decke wie folgt anzunehmen:

Balkenentfernung 1 m, Balkenhöhe 30 cm = 460 kg für 1 qm.

1,5° m,

2 m

36 >, — 500 „ ,, 1 ,,

42V2,, — 530 „ „ 1

55    „ = 58°

Findet die Ausführung der Gewölbe und der Hintermauerung aus porösen Steinen statt, so verringert sich das vorstehend angegebene Eigengewicht pro qm um 50—70 kg.

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

7. Tabelle über Wellbleche.

Profil-

Tiefe

der

Nummer

Welle

mm

Halbe

5 Breite der Welle

^ Blechdicke

Gewicht pro qm ca. kg

Zulässige gleichmäßig verteilte Belastung pro qm in kg bei einer freien Tragweite von

1,0 I 1,5

2,0

2,5    3,°

4,0

10

60

70

80

90

IOO

110

I 20

130

I40

GO

50/45 100/80 IOO'65 100/50 110/60 110/80 120/100 120/80 130/1 IO 130/90 150/80

ÖJ ÖJ ÖJ K) to 1-1 HOOOnl/l^WWHOnnnn

oooooooooouoooooouuuu

60

12,5 12,5 12,5

70

80

120

45

110

8287 8968 9692 10462 1222

6079 7384 7736 10247 9783

11037

14254

2702 1520 3282 1846 3438 ¹ 1934 4554 2562 4348 2446 49H ! 2759 6335 ! 3563

973

1181 1238

1639

1565

1766

2281

156 IIS

102

i35

206 j 152 466 j 342 5i3 I 376 565 i 4i5

918

996

675

732

1100

1254

775

837

136

58i

65 7

768

676

820

859

1250

1087

1226

1584

100

427

482

564

494

608

631

836

799

901

1140

00 a> O' CT>4* 4. OJ 4. OJ W , (J\ OMn Ln W tO IO >-i w _ \0 >— 4- CO O CO OJ OO VL CnOCT'l-'MOOaNl-iM V? m O « O -£■ >-< O K) VO 0\UOJ I^O^O OOOOK,

n    N N h co co co o 01 O co O 't O vO ro m q-

^ O Ol 10 O -k    lo ON O 'O X O co kO

¹ ^ u oi oi oi k- rf- k- ^ oi 01 ro ro ro ro d- n

Das Wellblech ist bei seiner geringen Dicke sehr leicht dem Rosten ausgesetzt. Es ist deshalb empfehlenswert, als geringste Dicke 1,5 mm festzuhalten. Zwischen eisernen Balken darf ein Querstoß der Bleche in keinem Falle stattfinden.

Die zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung pro qm in kg bei verschiedenen freien Tragweiten ist aus vorstehender Tabelle ersichtlich (Kam-merichsche Werke Berlin N. und Schladern a. Sieg).

Die auszugsweise wiedergegebene Tabelle bezieht sich bis Profilnummer 150 auf Normalprofile, welche aus vollen Halbkreisen zusammengesetzt sind, und von da ab auf überhöhte Profile.

8. Anordnung von Konsolträgern aus I-Eisen.

In der nachfolgenden, demScharowskyschen Werke entlehnten Zusammenstellung gibt die Tabelle die zulässige Einzelbelastung von Konsolträgern aus I-Eisen, und zwar diejenigen Einzellasten P, Fig. 648, an, mit welcher die eingemauerten, bezw. fest eingespannten I-Eisen bei verschiedenen Abständen 1 der Last von der Einmauerungsstelle belastet werden dürfen. Die Tabelle gibt ebenfalls die zulässige Nutzbelastung an. Das Eigengewicht der I-Eisen ist also von der zulässigen Gesamtbelastung entsprechend in Abzug gebracht. Die zulässigen Belastungen wurden unter der Voraussetzung bestimmt, daß die größte Inanspruchnahme des Eisens nicht größer als 850 kg pro qcm und die größte Durchbiegung nicht mehr als ¹/₆₀o der freien Länge 1 beträgt.

1>

QL

—->1

gjj<l----1-----9

Fig. 648.

Fig. 649.

Fig. 650.

Wenn nach Fig. 649 die Belastung Q über einen Konsolträger gleichmäßig verteilt ist, so ist P = ^ diejenige Einzellast, welche für die Bestimmung der Trägerabmessungen nach der Tabelle anzunehmen ist.

P₃ P, ?.

Px

■ Li

wrl ■■

ggr &

W<-: r £.

-1

il

-----v

* y

Fig. 651.

Fig. 652.

Besteht nach Fig. 650 die Belastung aus mehreren Einzellasten Pi? P₂, P₃, . . ., bezw. in den Abständen 1, x, y ... von der Einmauerungsstelle, so ist

P = Pi +

Besteht die Belastung, wie vorstehend angegeben, aus einer oder meh-

p2 x + P₈ • y + ....

reren Einzellasten, außerdem aus einer gleichmäßig verteilten Belastung Q, so ist bei einer Einzellast, Fig. 651,

⁽J

bei mehreren Einzellasten, Fig. 652,

P-P‘⁺V

P₂ • x + P₃ • y • • •

P —    4

Es sei besonders darauf hingewiesen, daß bei der Einmauerung der Konsolträger auf eine durchaus solide Lagerung der Träger zu achten ist. Bekanntlich entstehen an dem eingemauerten oder sonstwie eingespannten Teil eines Konsolträgers zwei verschieden große und entgegengesetzt gerichtete Auflagerdrücke A u. A¹, Figur 653. Bezeichnet a die Einzelbelastung, nach

!*'-•*'*

*-----i

rc -

Fig. 653.

Fig. 653 a.

welcher die Trägerabmessungen nach der Tabelle zu bestimmen sind, 1 die Entfernung der Last von dem nächsten Auflager, a den Abstand der beiden

P-l

Auflager, so ist der Auflagerdruck A

„ Ai = A + P.

Hiernach sind die Abmessungen der Auflager, den Auflagerdrücken und der Beschaffenheit der Unterlager entsprechend so zu wählen, wie dies in dem Abschnitt über die Auflager der Träger angegeben ist.

In der nachfolgenden Tabelle wurden einzelne Belastungen nach der zulässigen Schwerkraft bestimmt. Die letztere wurde dann zu 850.⁴/₅ =2 680 kg pro qcm Trägerquerschnitt angenommen.

Bei der auszugsweise wiedergegebenen Tabelle ist die größte Inanspruchnahme 850 kg pro qcm, die größte Durchbiegung ¹/a₀Q der freien Länge 1.

Normal -Profil-Nr.

Zulässige Einzel-(Nutz-)Last in Kilogrammen bei einer freien Trägerlänge 1 in Metern von:

o,5

o,75

1,0

1,25

1,50    i,75

2,0

2,25

2,50

3i3

13«

444

208

76

US

47

32

22

10

583

303

169

72

48

iS

106

34

24

17

12

12

742

425

237

150

72

5i

102

934

13

1148

595

763

327

435

607

276

141

189

72

37

27

101

135

53

74

101

40

56

14

15

l6

17

18

1402 16 77 2002 2358 2749

932

574

736

364

467

249

180

i34

76

102

19

3173

20

21

22

3665

4175

4769

23

538i

24

6060

26

7572

1115

211,0 2438 2777 .

744

924

1128

. ■    2135

3010    2405

321

232

409

296

i74

223

512

637

778

946

1134

1355

1600

1885

2416

133

171

371

279

2l6

462

566

349

689

826

988

1167

1376

1866

427

270

332

521

625

749

885

1045

1418

405

487

584

611

816

1110

888

9. Auflager für Träger.

Wenn die Stützen der eisernen Träger oder Unterzüge aus Mauerwerk oder Holz bestehen, so müssen zumeist für die Trägerenden besondere Auflager angeordnet werden, damit sich die Last der Träger gleichmäßig auf den stützenden Konstruktionsteil verteilt. Die Auflagergröße wird naturgemäß durch die Last bestimmt, welche der letztere aufzunehmen hat. Bestimmend hierfür ist ferner der gewählte Baustoff, auf welchem die Träger ihr Auflager finden. Es sei zunächst angegeben, mit welchem Druck auf das qcm die am meisten vorkommenden Baumaterialien höchstens belastet werden dürfen.

Es ist anzunehmen:

„    „ für Klinkermauerwerk in Zementmörtel und für Qua

dern aus Sandstein von mittlerer Beschaffenheit.

10 kg Druck pro qcm für Ziegelmauerwerk in Zementmörtel. 15 „

,,    „ für Quadern aus Kalkstein und Sandstein bester Be

schaffenheit, sowie für Holz, senkrecht zur Faserrichtung gedrückt.

„    „ für Quadern aus Granit, sowie für Kiefern- und Tan

nenholz, in der Faserrichtung gedrückt.

„    „ für Quadern aus Basalt, sowie für Eichen- und Buchen

holz, in der Richtung der Faser gedrückt.

Die Größe des Auflagerdruckes wird nach Scharowsky wie folgt er

mittelt :

Ist die Belastung eines Trägers auf 2 Stützen eine gleichmäßig verteilte, Fig. 653, so ist jeder der beiden in Rechnung zu ziehenden Auflagerdrücke A gleich der halben größten Belastung Q, welche eintreten kann, also

Cc

Fig. 654.

■/.....-

Fig- 655.

if - -i> ->!

Fig. 656.

. Besteht dagegen ein Teil oder die ganze Belastung eines Trägers

aus Einzellasten, Fig. 653 a, so müssen die Auflagerdrücke von den letzteren nach den Formeln

Ax = P •

und A₂ — P • —— bestimmt werden.

Ist A der Druck in Kilogrammen auf ein Auflager von der Länge a und der Breite b in Centimetern (Fig. 654 u. 655), so ist der Druck auf das qcm

A

der Unterlage 9 = —-b

a . . .

Dieser Druck q darf also, je nach der Beschaffenheit der Unterlage, nicht größer sein, als vorstehend mit Bezug auf die verschiedenen Baustoffe angegeben wurde. Die Abmessungen a und b des Auflagers sind dementsprechend zu wählen.

Auflager aus Gußeisen. Die Länge a der gewöhnlichen gußeisernen, auf Mauerwerk ruhenden oberen Auflager (Fig. 656) kann nach der Formel a= 100 V₂ h mm bestimmt werden, wenn dabei für die Auflagerbreite sich ein passendes Maß ergibt. Es ist nicht empfehlenswert, die Auflagerlänge kleiner zu machen. In der Formel bezeichnet h die Trägerhöhe in Millimetern.

Wenn die Auflagerlänge bestimmt ist, so muß die Breite des Auflagers mindestens so groß angenommen werden, daß der zulässige Druck auf die Unterlage nicht überschritten wird. Zumeist läßt man die Breite 10—20 mm über die äußeren Trägerkanten hinausgehen. Die äußeren Vorsprünge der Auflager müssen um 10—20 mm über die Auflagerfläche erhöht werden, falls die Trägerköpfe seitlich nicht festgestellt, nicht vermauert sind. Diese Erhöhung bietet einen Schutz gegen Verschieben oder Abgleiten der Träger.

Die Dicke der gußeisernen Auflager kann angenommen werden:

d = 15 +

h mm. Hierbei bezeichnet h die Trägerhöhe in Millimetern.

Für die 'Auflager auf freistehenden gemauerten Stützen ist die Form einer abgestumpften Pyramide empfehlenswert (Fig. 657), weil hierdurch die Last der Träger möglichst zentrisch auf die Stützen übertragen wird.

-f

W,

* v

io -fO

Fig. 657.

Fig. 658.

Es kann hierbei hinsichtlich der Größenbestimmung der oberen Lagerfläche angenommen werden, daß 1 qcm Lagerfläche mit etwa 500 kg belastet werden darf.

Sollen die Auflager gegen Verschieben gesichert werden, so können sie eine nach unten etwas verjüngte 30-—50 mm hohe und dicke Querrippe erhalten (Fig. 658).

Sollen Auflagerplatten auf Quadern verlegt werden, und ist es notwendig, erstere gegen Verschieben zu sichern, so kann man das Auflager in eine 2—3 cm große Vertiefung der Quader legen.

Da jeder Träger, sobald er belastet wird, eine gewisse Durchbiegung erleidet, welche mit der zunehmenden Last wächst, so tritt am inneren Teil des Auflagers leicht eine Kantenpressung ein. Es ist deshalb empfehlenswert, die Auflagerplatte 3—-12 cm von der Vorderkante des Mauerwerks zurückzulegen, um ein Abspringen der Kanten zu verhindern.

10. Die eisernen Stützen.

Gegenüber den Stützen aus Stein und Holz bieten die eisernen Stützen wegen der Raumersparnis und zufolge ihrer bedeutenden Tragfähigkeit wesentliche Vorzüge. Anfänglich stellte man dieselben, wie alle Eisenkonstruktionen, nur aus Gußeisen her, teils, weil das Schmiedeeisen höhere Preise bedingt, teils auch, weil die Gestaltungsfähigkeit desselben eine schwierigere war. Auch in neuerer Zeit werden Stützen vorwiegend aus Gußeisen gefertigt, trotzdem die schmiedeeisernen Säulen sich billiger als die gußeisernen stellen. Das Gußeisen bricht bei zu starker Beanspruchung ohne voraufgegangene größere Formveränderung plötzlich, gutes Schmiedeeisen läßt aber durch starkes Ausbiegen die Gefahr erkennen. Da bei Gußeisenstücken ungleichmäßige Spannungen entstehen können, so ist es erforderlich, jede einzelne Stütze durch die doppelte Beanspruchung auf ihre Tragfähigkeit hin zu prüfen. Diesem umständlichen und zeitraubenden Verfahren gegenüber genügen bei Schmiedeeisen einige Biege- und Zerreißungsproben, um eine gleiche Sicherheit zu erreichen. Auch der Anschluß der Träger an die Stützen gestaltet sich bei schmiedeeisernen Stützen einfacher und sicherer, als dies zwischen schmiedeeisernen Trägern und gußeisernen Säulen möglich ist. Die Widerstandsfähigkeit unter Einwirkung eines ausgebrochenen Feuers ist bei Guß- und Schmiedeeisen annähernd die gleiche, aber das erstere ist wesentlich empfindlicher gegen das Anspritzen mit kaltem Wasser.

Die Verwendung gußeiserner Stützen ist nur da angebracht, wo eine Form gefordert wird, die sich in Schmiedeeisen nicht leicht ausführen läßt. Bei Stützen in Ställen, Speichern usw., bei Stützen in Wohnräumen, welche eine Mantelumhüllung erhalten, ist die Verwendung der gußeisernen Stütze nicht mehr zeitgemäß.

Als geeignete Querschnittsform ist die röhrenförmige und sodann die kastenförmige anzusehen.

Gußeiserne Stützen treten in heutiger Zeit nur in 2 Hauptformen auf und zwar als Hohlsäulen und als gußeiserne Wände in Form von Doppelpfeilern. Die ersteren dienen als Stützen im Innern eines Gebäudes, die gußeisernen Wände werden als Stützen in Umfassungsmauern verwendet. (Fig. 659 u. 660.)

■H

Fig. 660.

Fig. 659.

für den Säulenfuß dadurch

Man gießt die gußeisernen Säulen entweder stehend oder liegend. Das erstere Verfahren gewährt eine größere Sicherheit für eine gute Beschaffenheit des Materials. Bei dem Aufstellen der Säulen ist darauf zu achten, daß die Last auf die Füße durchaus gleichmäßig verteilt wird. Bei Säulen, welche auf Mauerwerk gestellt werden sollen, erzielt man

eine gleichmäßige Lastverteilung, daß man zwischen Säulenfuß und Mauerwerk eine etwa 8 cm starke Zementschicht anordnet.

Mit Bezug auf die architektonische Ausbildung der Säule wird es vielfach wünschenswert sein, derselben einen profilierten Querschnitt zu geben. Nach Scharowsky ist die Tragfähigkeit einer solchen profilierten Säule annähernd gleich der einer Säule mit glattem Querschnitt, dessen äußere Umgrenzungslinie den profilierten Teil des Querschnitts in 2 gleiche Hälften teilt.

'Df¹

Ar

Die gußeiserne Wand besteht zumeist aus zwei kastenförmigen Säulen. Dieselben sind durch einen durchbrochenen Steg miteinander verbunden. An Stelle der Kastenform kommen auch runde Hohlsäulen zur Verwendung, die aber weniger gut das Anbringen der Türen und Fenster ermöglichen. Weitere gebräuchliche Querschnitte stellen die Fig. 661 a bis c dar.

52

ÄYj/.

Fig. 661 a—c.

Die gußeisernen Wände haben in der Richtung ihrer größten Querschnittsausdehnung eine bedeutende Steifigkeit gegen wagerecht auf sie wirkende Kräfte. Sie ersetzen daher in geeigneter Weise die ausgebrochenen Stücke einer Frontwand und eignen sich besonders für Ladenbauten. Jede Säule hat einen besonders ausgebildeten Fuß und Kopf. Letzterem fällt die Aufgabe zu, die von ihm aufzunehmenden Lasten auf den Säulenschaft zu übertragen. Seine Gestaltung muß in erster Linie den Lasten, die gewöhnlich Träger oder Bögen sind, ein durchaus geeignetes Auflager gewähren.

Der Fuß hat die Verteilung der Last auf dem Fundament zu bewirken. Er wird daher aus einer Fundamentplatte gebildet, die eine hinsichtlich der Druckverteilung ausreichende Stärke besitzt oder welche durch konsolartige Rippen mit dem Säulenschaft verbunden ist. Bei größerer Ausladung wird die Fußplatte besonders gegossen. Der Säulenschaft selbst wird dann stumpf auf dieselbe aufgesetzt.

führt eine

In den meisten Fällen ist es ausreichend, wenn der Säulenfuß lose auf dem Fundament ruht, nur da, wo Erschütterungen, wie siebeispielsweise durch Maschinen hervorgerufen werden, ein seitliches Ausweichen des Säulenfußes herbeiführen können, muß die Grundplatte entweder durch Steinschrauben oder angegossene, in die Unterlage eingreifende Rippen in ihrer Lage gesichert werden. Eine zwischen Fundament und Säulenfuß eingebrachte Zwischenlage von Zement oder Blei, — namentlich die letztere vollständig gleichmäßige Druckübertragung auf die Unterlage herbei, gleichzeitig dient sie auch dazu, Stöße und Erschütterungen, wie solche im Werkstattbetrieb auftreten, wesentlich abzuschwächen. Sind erhebliche Erschütterungen ausgeschlossen, so genügt ein Untergießen der fußplatte mit Zement.

Die Größe der Kopfplatte ist von der Form der Träger und Bögen abhängig, welche die Stütze aufzunehmen hat. Wie bei der Fußplatte, so wird auch die Ausladung der Kopfplatte durch konsolartige Rippen gestützt. Man hat als Grundregel zu beachten, daß die Ausladung möglichst gering anzunehmen ist, so daß das Lager der Träger der Säulenmitte so nahe wie möglich angeordnet werden kann.

Wanderley gibt in seinem Werke „Die Konstruktionen in Stein“ die nachfolgenden Beispiele:

Die Säule kann eine umränderte breite Kopfplatte erhalten, wie dies in den Fig. 662—665 dargestellt ist.

ti

Fig. 662—665.

UH

III

Auf die Kopfplatte kommt ein aus festem Material behauener Widerlagsstein zu liegen, der geometrisch und isometrisch in den Fig. 666 u. 667 dargestellt ist. Gegen die an dem Widerlagsstein vortretenden Bogenfüße stemmen sich nach Fig. 668 die Gurte.

-r-.L    I -    I

1 "W I :■ 1,    I

rzi

_L

/ß

/X’

Fig. 666—668.

Wenn ein geeignetes Steinmaterial nicht vorhanden ist, kann der Widerlagsstein durch einen gußeisernen Kasten ersetzt werden, wie dies in den Figuren 669 A—C dargestellt ist. Dieser Kasten wird mittels Schraubenbolzen auf der Säulenkopfplatte fest verschraubt. Die Basis eines solchen Kastens muß so groß sein, daß die vier Gurte ein gesichertes Stützlager finden. Sie schwankt zwischen 0,5—0,7 m. Die Fig. 38 A zeigt, wie die Gurte sich an den gußeisernen Widerlagskasten anlehnen und durch die Ränder desselben vor Verschiebung gesichert sind. Das Gewölbe ist in dieser Figur nicht eingezeichnet, es sind jedoch die in die Bögen eingehauenen Widerlager w angegeben. Der Querschnitt Fig. 670 zeigt auch die Gewölbe (Böhmische Kappen).

Einer besonderen Wichtigkeit ist der senkrechten Stellung der Säule beizumessen, weil sonst exzentrische Drücke in der Säule und Kantendrücke an der Säulenfußplatte entstehen, welche sehr leicht zum Bruch führen können. Das Versetzen der Säule wird erleichtert, wenn man die Fußplatte als ein für sich bestehendes Stück gießt und auf dieselbe den Säulenschaft so aufsetzt, wie dies in den Fig. 670 u. 671 gezeichnet ist.

1.

zu

LU

_i

SSi

“~T

wr

-V

\i

/rm

JB.

"fr

X-

So- 6 a

Fig. 669 A—C.

Die Fußplatte verlangt eine statisch zu berechnende Dicke. Letztere kann durch vier bis acht an die Platte angegossene Versteifungsrippen wesentlich verringert werden. Die Plattendicke schwankt zwischen 3 bis 7 cm, die Rippendicken zwischen 2—5 cm.

all

IH

Fig. 670.

m

Etwa 4 m weite Gewölbe belasten die Säule mit 20—50 t. Um einen so starken Druck auf das in Zementmörtel hergestellte Fundament zu übertragen, ist eine Säulenfußplatte von 45 cm bezw. 50 cm Seite und bei vier Rippen eine Plattenstärke von 56 bezw. 62 mm, Rippenstärke von 42 bezw. 56mm und Rippenhöhe von 75 bezw. 85 mm erforderlich. Bei Anordnung von 8 Rippen mit etwa 130—140 mm Rippenhöhe vermindern sich alle Stärken um zwei Drittel. Sowohl das Gewicht als auch die Kosten der Fußplatte nehmen in gleichem Maße ab.

Jeder Säulenfuß ruht auf einem soliden Fundament, dessen Querschnitt

dicht unter der Platte imstande sein muß, die ganze Belastung so aufzunehmen, daß für 1 qcm Ziegelmauerwerk in Zementmörtel nicht mit mehr als

;    Fig. 670 a u. 671.

..'0

<......

WC

■CS

VS

10 kg und in Kalkmörtel nur mit 6 kg gedrückt wird. Um die Säulenbelastung auf das Erdreich so zu übertragen, daß keine nachteiligen Setzungen ent-

fl

Fig. 672—674.

/t.

----1

/:

i- UV 1

22:

|r--

IBi¹

J> /

ff

stehen, verlangt die Sohle (b, Fig. 670) eine solche Breite, daß sie auf den festen und gewachsenen Boden nicht mehr als mit 2 kg für 1 qcm preßt.

Das Säulenfundament muß daher so viele Absätze erhalten, als dies für die ausreichende Verbreiterung erforderlich ist.

Mitunter müssen böhmische Kappengewölbe auf eisernen Säulen in mehreren Geschossen übereinander angeordnet werden. Hierbei müssen die Säulen des einen Geschosses auf die des darunter befindlichen aufgesetzt werden. In diesem Falle, ist der Kopf der unteren Säule mit dem gußeisernen Widerlagskasten für sich gegossen, dann auf die untere Säule gestellt und mit derselben verbolzt. Die obere Säule setzt sich direkt auf den • Flansch des Kastens. Fig. 675 und 677.

Das Gewölbe ist in Fig. 45 punktiert angedeutet, um die Eisenkonstruktion nicht zu verdecken.

Die nachfolgenden Tabellen über Säulen sind dem Scharowskyschen Werke auszugsweise entlehnt. Der Inhalt der Tabellen in diesem Werk ist ein sehr reichhaltiger.

Tabelle über Säulen aus Gußeisen.

No.

o Co 4-* Co Ob 4^ to o

Querschnitt

Äußerer

Durch

messer

Ge

wicht

Wand-

Dicke

pro

Tragfähigkeit der Säulen in Tonnen (1000 kg) bei einer Länge in Metern von:

mm

mm

Meter

kg

2,0

2,25

2,50

2,75 !    3,0 I 3,25    3,50

3,75    4,0

100

120

140

160

180

280

300

20

20

22

'S «Sr r    p ^

^ E q w "c 4j o co i j o c~ ö> i i* ⁰⁰ ^

6,5

7.1

^ <N    'O    -d" OO CO    -O CO    IO 00    ri    1 r

.0 <N    kd    & CS kO    o 00    C 'O    t-T    \D

l ^ hh    ^    m n    CO CO    -t    CO

5,7

13.2

14.6

19.2

23.6

29.2

32.7

37.3 53,6

74.8

75,4

109,9

76,3

73,3

106,4

74,6

134,3

4,2

6,1

9,5

co «o 00 O'

3,3

4-4

7>9

70.7

126,1 | 122,2

68,6

i,9

0,90

13.8

17.8

21.8

25.6 29,0

457

62.7

647

92.8 66,7 H7,9

11. Die Kleinesche Decke.

Im Wohnhausbau und vielfach auch in landwirtschaftlichen Gebäuden werden in neuerer Zeit die Holzbalkendecken durch wagerechte Steindecken ersetzt. Den ersteren haften wesentliche Mängel zufolge ihrer Hellhörigkeit und Feuergefährlichkeit an. Namentlich aber sind sie nur allzuleicht der Zerstörung durch den Holzschwamm und der Trockenfäule ausgesetzt. Die Kleinesche Decke hat sich überall eingebürgert und ist wohl anerkannt die beste ebene massive Decke. Sie stellt eine tragfähige Steinplatte mit in die Fugen eingebetteten, von Auflager zu Auflager reichenden, hochkantig gestellten Eisen unter Verwendung von Bausteinen zumeist rechteckigen Querschnitts dar. Zur Herstellung der Deckenplatte eignen sich gewöhnliche Mauersteine, porige Lochsteine, rheinische Schwemmsteine und besondere Formsteine. Bei der Ausführung wird an die Deckenträger eine ebene Bretter-

Schalung angehängt. Die Steine werden so zwischen die Träger verlegt, daß die rechtwinklig zu den Trägern gerichteten Reihenfugen von Träger zu Träger durchgehen, während die mit den Trägern in gleicher Richtung lau-

Fig- 675—677-

r\

tA

y-y

fenden Stoßfugen verbandartig angeordnet werden. In jede Reihenfuge wird ein von Träger zu Träger reichendes hochkantig gestelltes Bandeisen in Zementmörtel eingebettet.

•I*

tr:

Fig. 679.

Fig. 680.

Fig. 678.

Fig. 678 zeigt die Kleinesche Deckenplatte von oben gesehen. Fig. 679 den Schnitt quer zu den Trägern, Fig. 680 den Schnitt parallel zu denselben. Die Decke kann 2—3 Tage nach der Fertigstellung ausgeschalt werden. Bei größeren Spannweiten ist es jedoch erforderlich, einige Tage länger

zu warten. Das Erhärten des Mörtels wird durch trockene Witterung beschleunigt, durch feuchte Witterung verzögert.

In den meisten Fällen wird eine ebene Untersicht gewünscht. Man läßt hierbei, falls die Decke nicht ohne Putz bleiben soll, die Steinplatte 1—2 cm unter Trägerunterkante herunterragen und schließt die unter den Trägern entstehenden Streifen mit Zementmörtel, welcher fest am Eisen haftet und das Rosten desselben verhindert. Oberhalb der Steinplatte wird eine Auffüllung von trockenem und von pflanzlichen Bestandteilen freiem Sande aufgebracht. In demselben werden die Lagerhölzer zur Aufnahme des Fußbodens verlegt.

An die Stelle der Vollsteine treten vorteilhaft Lochsteine. Sie sind wesentlich leichter und gestatten infolgedessen die Verwendung leichterer Träger. (Fig. 681.) Die Steine sind 12-10-25 cm groß. Der Schnitt geht parallel mit den Trägern.

Fig. 681.

Für manche Anlagen wird auf eine ebene Untersicht Verzicht geleistet, einmal, um eine möglichst leichte Decke zu erhalten, und dann auch, um die lichte Höhe des Raumes zu vergrößern. In solchem Falle erhält die Deckplatte eine Unterstützung durch Betonkonsole, Formsteine oder Winkeleisen. Sie läßt sich aber auch unmittelbar auf die Träger auflegen.

Die beiden Fälle sind in den Fig. 682 und 683 dargestellt.

Fig. 682.

41    deronconso'e

■. >1    ' <xrc* formsfeine

iCrrn-    ,, , ,,, , ■    feVf'.VÖ . L ö .    , , ii „,,„,71    f

Fig. 683.

Gewichtsangabe.

1. Die Deckenplatte

aus geringen Lochsteinen    . . . io cm stark pro qm = 90 kg

„    ... 15 „

,, Vollziegeln

......Y₂ Stein ,,

......,, y

mit ¹ /., Stein starken Verstärkungsrippen = 150 ,,

2.

Ausfüllung⁻.

Koksasche .    . pro cbm 600 kg oder pro cm Schütthöhe = 6 kg

trockener Sand mag. Schlackenbeton .

77

„ 1500 „

77

77

77

77

77

,, IOOO „

,, IOOO—2000 kg ,,    ,,

77

77

3-

mag. Kiesboden ,,

Fußboden.

Holzfußboden auf Lagerhölzern .

Parkettfußboden........

Stabfußboden in Asphalt.....

Gipsestrich..........

Zementestrich pro cbm = 2000 kg F'liesenbelag wie Zementestrich .

77

. pro

77

77

77

77

= 10 „ „ = 18 — 20 „

77

30 kg 50 „ 40 „

1 >    40    50    yi

„ - 50—60 „

„ = 50 — 60 „

77

4-

Putz.

Der Putz wird höchstens 1 cm stark und wiegt pro cbm=i6oo oder

pro qm = 10—16 kg.

Zulässige Spannweiten in Metern, genehmigt vom Königl. Polizei-Präsidium in Berlin.

Art der Benutzung

Deckenplatten aus porösen Lochsteinen Stätke:

Deckenplatten aus Vollziegeln (Normalformat)

Stärke:

15 cm

IO cm

x/₄ Stein mit x/₂ Stein x/₂ Stein Unterstiitzungsrippen

Wohngebäude..........

Geschäfts-, Lager- und Fabrikgebäude, sowie Treppenkonstruktionen.....

Hof- und Durchfahrtskeller.....

2,85

2,05

1,90

1,40

L95

1,60

L75

L50

1,40

XXVI. Abschnitt.

Die landwirtschaftlichen Bauten.

Einleitung.

Für den Landmann, welcher seine Ländereien möglichst ergiebig ausnutzen, seine Viehzucht tunlichst einträglich betreiben muß, sind die Wirtschaftsgebäude nur Mittel zum Zweck. Jeder entbehrliche Luxus ist daher zu vermeiden, um so mehr, als die Gebäude durch den dauernden Aufwand hinsichtlich ihrer Unterhaltung und durch den verhältnismäßig geringen Wert, den sie bei der Berechnung des Wertes der Wirtschaft selbst repräsentieren, gewissermaßen ein notwendiges Übel sind.

Die Gebäude sind aber unentbehrlich, weil nur durch sie ein Landgut benutzbar wird. Es ist für den Landwirt eine Existenzfrage, zweckmäßig und wohlfeil zu bauen.

Im allgemeinen kann man rechnen, daß die Gebäude für 120 höchstens für 140 0/0 des Bruttoertrages hergestellt werden müssen. Hierbei sollen Scheunen nicht mehr als 65—750/0, Stallgebäude nicht mehr als 120 bis 1250/0 dieses Betrages kosten. Für Wohngebäude erhöhen sich die Kosten wesentlich, dürfen aber ioo/₀ nicht übersteigen.

Mit Bezug auf die Baumaterialien werden in erster Linie die lokalen Verhältnisse in Betracht gezogen werden müssen, namentlich muß ermittelt werden, welche Baumaterialien, insbesondere für die Umfassungswände, am preiswertesten beschafft werden können.

Je nach den größeren oder geringeren Herstellungskosten unterschei

den wir:

1.    Massivbauten (Steinbauten),

2.    Holzbauten,

3.    Gußmauerwerk (Betonbauten),

4.    Pisebauten,

5.    Kalksand- und Kalkziegelbau,

6.    Luftziegelbau.

Am teuersten ist der Massivbau. Da, wo die Kosten höher als 10 bis 15 0/0 des Holzbaues werden, sollte man von demselben absehen.

Hinsichtlich der Zweckbestimmung lassen sich die landwirtschaftlichen Bauten in 2 Hauptgruppen teilen und zwar in:

1.    Gebäude, welche ausschließlich landwirtschaftlichen Zwecken dienen, wie: Scheunen, Speicher u. a., Ställe, Wohnhäuser;

2.    Gebäude für die der Landwirtschaft zugehörigen Gewerbe wie: Brennereien, Brauereien, Ziegeleien, Molkereien.

1. Kosten verschiedener Gebäude.

Die nachfolgenden Angaben, zum Teil nach Engel, zum Teil nach dem deutschen Baukalender wiedergegeben, ermöglichen eine überschlägige Kostenaufstellung. Sie gründet sich auf die Berechnung nach Quadratmetern der zu bebauenden Fläche. Hierbei ist in den Preisen alles einbegriffen, was in dem Gebäude wand-, niet- und nagelfest ist, also Fenster, Türen usw.

In der Tabelle bezeichnet W den Neuwert des Gebäudes, ausschließlich Grund und Boden nach Quadratmetern bebauter Grundfläche in Mark.

D die Dauer des Bauwerks, also den Zeitraum, nach dessen Ablauf selbst bei normaler Instandhaltung das Gebäude durch ein neues ersetzt werden muß;

U die Gebäude-Unterhaltungskosten, ausgedrückt in Prozenten des Neuwertes pro Jahr ;

A den Amortisationsbetrag nach Prozenten des Neuwertes, also den Betrag, der jährlich zurückgelegt werden muß und durch den das Anlagekapital mit Ablauf der Zeitdauer gedeckt oder zurückgezahlt werden kann.

Gebäude usw.

Mk.

Jahre

Prozente

A. Massivbau.

1. Wohngebäude, deren Stockwerkshöhen durchschnittlich 3,15 m im Lichten betragen, mit Keller in ganzer Ausdehnung, Satteldach mit Ziegeln gedeckt, innerer Ausbau einfacher Art (Zweifüllungs- bezw. Kreuztüren) mit ordinären Beschlägen, Fenstern aus Kiefernholz, einfachen bunten Ofen.

1 Geschoß hoch

)>

80—95 95—125 125—170 165—215

IOO

1,0

1,0

2. Wohngebäude. Stockwerkshöhe im Durchschnitt 3,75. Schieferdach, Flügeltüren mit Messingbeschlägen, Fenster von Eichenholz. Weiße Öfen. Besserer Fuß-

1 Geschoß

boden in den Vorderzimmern

110—140 140—185 185—215 210—245

160

0.75

0,62

Gebäude usw.

Mk.

Jahre

Prozente

3. Wohngebäude geringerer Klasse (Deputanten, Familienhäuser), zum Teil Balkenkeller, ohne Dachausbau. Stockwerkshöhe 2,50 m im Lichten

1 Geschoß

45 — 60 60—65 75—95

100

0,62

1,0

4. Werkstätten u. gewöhnliche Maschinenbetriebsgebäude .

1 Geschoß

5. Magazin- oder Speichergebäude .    2 Geschoß

32—88 45—56 60—70

40—48 00—65 70—80

100

170

1,0

1,0

0,6

0,60

6.    Schuppen. Eine Langseite offen. Eindeckung mit

Pappe........... . . . .

Geschlossen, mit Torwegen versehen . . . .

7.    Herrschaftliche Pferdeställe in elegantem Aus

bau, Decke zwischen Eisen gewölbt. Fußboden mit Fließen, einschließlich Kutscherwohnung und Futterboden darüber ............

8.    Rindvieh- u. Pferdestallgebäude. Lichte Höhe

3,13 m. Holzdecke, Ziegeldach......

9.    Schafställe, sonst wie vorstehend......

10.    Schweineställe. Lichte Höhe 2,80 m, sonst wie

unter 8 .

11.    Federviehställe

1 Geschoß

12.    Scheunen, 3,75 m hoch. Einfaches Ziegeldach

13.    Wasch-, Back-, Schlacht- und Molkenhäuser

14.    Abtritte, pro Sitz...........

15.    Backöfen..............

16.    Brunnenkessel, 3,75 m tief, pro Stück......

17.    Bewährungsmauern, 1,90 m hoch, für 1 m .

18.    Hof- und Straßenpflaster für 1 qm.....

B. Fachwerksgebäude und andere.

19. Wohnhäuser, der innere Ausbau wie unter A 1

1 Geschoß

20. Wohnhäuser, der innere Ausbau wie unter A 2

1 Geschoß

21. Wohnhäuser, Gesinde Wohnungen mit Balkenkeller, ohne Dachausbau

1 Geschoß

OJ IO O to

50

IOO

0,80

0,80

85—170

40—50

30—40

30—40

25—30

45—50

18—22 32—38 60—70 4O—50 280—320 14—16 2,2—3,5

45—55

65—100

75—90 JOS—135

40—50

50—62

100

IOO

150

IOO

150

IS«

170

120

120

25

60

IÖO

60

IOO

IOO

120

120

IOO

o,75

o,68

0,68

o,75

0,68

6,68

0,60

0,84

o,75

2,0

1,70

1,0

1,66

1,25

1,25

1,0

1,0

0,68

1,0

o,68

o,68

o,6o

o,75

o,8o

4,0

1,70

1,0

1,68

10 in

00 00

o" 6

Gebäude usw.

Mk.

Jahre

Prozente

22. WerliStätten und gewöhnliche Maschinengebäude

1 Geschoß

23. Speichergebäude und Magazine 2 Geschoß

40—62 58—76 46—62 66—92 86—122

70

86

1,50

G57

1,0

1,25

24.    Rindvieh- und Pferdestallgebäude wie

unter A 8........

25.    Schafställe wie unter A 9 .

26.    Schweineställe wie unter A 10

27.    F eder vi eh s t ä 11 e

1 Geschoß

22—27 16—19 16—20

70

70

50

1.43

1.43

1,67 G5 7

2,0

*2,0

21 — 32

20—36

80

1,0

1.25

28.    Scheunen wie unter A 12

Fache ausgemauert........

in Lehmfachwerk .    ...........

29.    Wasch-, Back-, Schlacht- u. Molkenhäuser

30.    Abtritte, pro Sitz...........

31.    Pumpenröhren, 6,28 m lang, für 1 m ...

32.    Bretterzäune, 1,90 m hoch, für 1 m .

33.    Stacketzäune, 1,60 m hoch, für 1 m .

C. Pisebauten.

Für Kalksand-Pisebauten und Gebäude aus Kalksandziegeln kann man die Mittelsätze zwischen Massiv- und Holzbauten annehmen, ebenso auch für Zementbauten mit Eisenschlacken. Erd- und Lehmpisebauten stellen sich etwa 10 0/0 billiger.

20—22 17—19 19—23 46—70 77—98 6—8 6—8

80

60

60

IO

15

20

1.25

1.25

1,66

1.50

1,67

1,67

10

10

6,60

6,60

5.o

5.o

2. Die Lage der Gebäude.

Die Gebäudelage mit Bezug auf den landwirtschaftlichen Betrieb und die Ländereien ist von den lokalen Verhältnissen und den wirtschaftlichen Bedürfnissen abhängig. Wo mit Hand- oder Gespannkräften gearbeitet wird, umschließen Scheunen und Ställe weitläufige Wirtschaftshöfe, während der Maschinenbetrieb eine mehr geschlossene Stellung der Gebäude veranlaßt. Es werden unterschieden:

a)    Wirtschaftshöfe ohne Dampfbetrieb. Hierbei wird die Ernte entweder in Scheunen untergebracht oder in Feimen oder Mieten aufbewahrt.

b)    Wirtschaftshöfe mit Dampfbetrieb unter Benutzung feststehender oder lokomobiler Dampfmaschinen.

Das Gehöft liegt am zweckmäßigsten in der Mitte des Gutes. Eine erhöhte Lage ist wünschenswert, denn sie gestattet einen Überblick über die Ländereien; das Gehöft darf aber nicht so hoch liegen, daß die Anfuhr mit Schwierigkeiten verbunden ist. Liegt dasselbe hoch, dann ist die Düngerabfuhr bergabwärts eine leichtere, liegt es tief, dann ist wiederum die Getreidezufuhr usw. eine leichtere.

Der Wirtschaftshof muß vor allem eine trockene Lage haben, auch ist die Beschaffung guten Trinkwassers unbedingt erforderlich. Die Anlage ge-

wohnlicher oder artesischer Brunnen oder Röhrenleitungen muß möglich sein, da in Zisternen angesammeltes Wasser keine für die Landwirtschaft ausreichend gute Beschaffenheit hat.

Die für ein Gehöft erforderliche Wassermenge berechnet sich wie folgt:

täglich/jährlich Verbrauch Liter

cbm

Für alle Bedürfnisse einer erwachsenen Person.....

Für 1 Pferd mittlerer Größe, dessen Ernährung mit trockenem Futter stattfindet, einschließlich des zur Wartung und Reinigung des Stalles erforderlichen Quantums .    .

Für 1 Stück Rindvieh, welches einen Teil des Jahres Grünfutter erhält, einschließlich des zur Wartung und Stallreinigung erforderlichen Wassers........

Für 1 Schaf, welches einen Teil des Jahres auf der Weide

ist, im Winter zumeist Rüben erhält.......

Für 1 Schwein, das zum Teil Wasser erhält, welches bereits in der Haushaltung gebraucht wurde und gereinigt wird

10

5°

3,65

18,25

30    10,95

⁰,73

o,73

a) Wirtschaftshöfe ohne Dampfbetrieb.

Weil eine freie Verbindung zwischen den Gebäuden und eine ungehinderte Bewegung erforderlich ist, muß der Raum für den Hof ein tunlichst großer sein. Dem Entwerfen der Wirtschaftsgebäude muß daher auch eine Berechnung vorausgehen, durch welche der Raum ermittelt wird, den der Viehstand und die Aufbewahrung der zu erwartenden Ernte an Getreide und Futterarten erforderlich macht. Willkürlich groß darf der Hof indes auch nicht angelegt werden. Es ist vielmehr auch die Bodenbeschaffenheit in Betracht zu ziehen und zu erwägen, daß Lehmboden eine Hofpflasterung bedingt und somit ein möglichst enges Zusammenrücken der Gebäude fordert, während bei Sandboden diese Rücksichtnahme auf die Unkosten der Pflasterungen in Wegfall kommt.

Bildet die ganze Hofanlage eine geschlossene und regelmäßige Figur, so ist naturgemäß die Beaufsichtigung die denkbar leichteste. Die geeignetste Grundfigur ist ein geschlossenes Quadrat oder ein Oblongum. Alle Gebäude müssen mit ihren Türöffnungen von der Wohnung des Wirtschaftsdirigenten aus übersehen werden können. Nur für ganz große Gehöfte mit verschiedenen Wirtschaftszweigen und besonderen Höfen ist mit Bezug hierauf eine Ausnahme zulässig.

Alle Miststellen sind ausreichend abzugrenzen, in der Nähe der Ställe anzulegen und mit diesen durch eine Jaucheleitung zu verbinden.

Das Wohnhaus des Besitzers oder Pächters liegt am vorteilhaftesten an der Südseite. Die Räume für den Wirtschaftsdirigenten sowie Küche, Speisekammern, Verwaltungsstuben liegen nach Norden, die eigentlichen Wohnräume nach Süden. Westlich oder östlich vom Wohngebäude sind die Pferde- und Rindviehställe zu erbauen, in derselben Richtung der letzteren auch das Molkenhaus und zwar so, daß es vom Wohnhaus genau beobachtet werden kann. Die Schweineställe können hinter dem Molkenhause liegen. Die Lage des stets gut zu beaufsichtigenden Kuhstalles mit dem darüber befindlichen Heuboden darf nicht allzuweit vom Wohnhause entfernt sein.

Westlich vom Wohnhause errichtet man zweckmäßig Schuppen für Ackergeräte, Wagenremisen und einen Teil der Scheunen. Im Hintergründe des Hofes, also östlich, schließt sich an die Kuh- und Pferdestallgebäude der Schafstall an. Es wird hierdurch die leichte Abfuhr des Mistes ermöglicht und für die Lämmer ein warmer und sonniger Platz geschaffen. Die gleiche Lage haben auch noch Scheunengebäude. Es ist zweckmäßig, den Bau der Scheunen auf das geringste Maß zu beschränken und der Hauptsache nach das Getreide in Feimen oder Mieten aufzubewahren.

Nahe dem Gebäude, rechts und links von demselben, sind die Aus- und Einfahrtstore anzuordnen. Erforderlichenfalls kann auch noch eine dritte Ausfahrt zwischen Schafstall und Scheune, nördlich vom Wohnhause, angebracht werden.

Die sich als eine muldenartige flache Grube darstellende Miststelle liegt vor den Kuh- und Pferdeställen und ermöglicht dadurch eine Vermischung des Mistes beider Tiergattungen. In Süddeutschland wird die Miststelle vielfach mit einem Gehege (Viehring) umgeben. In dieses und auf die Miststelle treibt man das Vieh während des Einfütterns, des Tränkens und des Aus-mistens.

Sehr angebracht ist eine in der Mitte des Hofes anzulegende Pferdeschwemme, welche bei ausbrechendem Feuer das Wasser liefert, im übrigen zugleich auch als Teich für Enten usw. dient.

Die Brunnen sind in der Nähe des Molkenhauses und der Viehställe anzuordnen. Vielfach sind aber in den Viehställen selbst, nahe bei den Krippen und Futtergängen, Pumpen angelegt, die mit Hilfe von Rohrleitungen das Vieh mit Trinkwasser versorgen und das zur Stallreinigung erforderliche Wasser bieten. Unter den Scheunen und Viehställen angebrachte Keller dienen zur Aufschüttung der Kartoffel- und Rübenvorräte, falls dieselben nicht in Mieten hinter den Kuh- und Schafställen oder auf dem Hofe selbst aufbewahrt werden.

Östlich oder westlich hinter dem Wirtschaftshofe, wenn angängig mit kleinen Gärten versehen, sind die Häuser für die Tagelöhner aufgebaut.

b) Wirtschaftshöfe mit Dampfbetrieb.

Die Benutzung der Dampfmaschine für die Landwirtschaft bietet so manche Vorteile. Sie ermöglicht eine direkte Kostenersparnis, eine regelmäßige Ausführung der verschiedensten Arbeiten, insbesondere der Futterbereitung, eine Ersparnis an Gebäudekapital, namentlich bei Scheunen und den Ersatz von Handarbeitskraft in stark in Anspruch genommenen Arbeitsperioden.

Am vorteilhaftesten ist die feststehende Dampfmaschine. Sie bedingt eine geschlossene Hofanlage und ein besonderes Maschinenhaus. Die Dreschmaschine wird in einem Anbau untergebracht. Zum Dämpfen des Futters wird der in Röhren weitergeleitete verbrauchte Dampf nutzbar gemacht. Für ein Areal von 250 Hektare genügt eine Dampfmaschine von 10 Pferdekräften. Sie drischt das Getreide, buttert die Milch, schrotet das Korn etc., mahlt das Mehl, kocht durch die abgehenden Dämpfe das Futter und treibt durch eine Saug- und Druckpumpe den flüssigen Dünger in unterirdisch gelegten eisernen Röhren auf den Acker.

Die lokomobile Dampfmaschine eignet sich für Wirtschaftshöfe, die entweder nicht in der Mitte der Felder liegen oder für solche Güter, die neben dem Hauptgut mehrere Vorwerke haben. In solchen Fällen ist die Beweg-barkeit der Dampfmaschine von einer zur anderen Stelle erwünscht.

3. Gebäude zur Aufbewahrung der Feldfrüchte.

Die Gebäude werden eingeteilt in:

a)    Mieten- und Feimengerüste, Schober;

b)    Scheunen für Heu, Stroh und unausgedroschene Ernte;

c)    Speicher für die Aufbewahrung des Getreides;

d)    Keller zur Aufbewahrung der Knollenfrüchte (Kartoffeln, Rüben etc..).

a) Feimen, .Mietengerüste, Schober.

Feimen und Mieten sind Haufen von Getreide, Stroh und Heu, welche im Freien aufgeschichtet und sorgfältig mit Stroh, Schilf etc. abgedeckt werden. Ihre Form ist entweder viereckig und gestattet dann eine beliebige Verlängerung, oder sie ist pyramidenförmig. Die Anordnung gewährt den besten Schutz gegen den Regen. Bei der runden und birnenförmigen Gestalt erhalten sich die Früchte in den untersten Bodenschichten am besten. Die Anordnung der Feimen ist zufolge der Kostenersparnis an Gebäuden und wegen der bequemeren Benutzung der Dampf- und Dreschmaschine empfehlenswert.

Die Heufeime bedingt die Aufstellung einer hohen und starken Stange. Das Heu schichtet sich pyramidalisch in einem unteren Durchmesser von 3,0 zu 9,5 m auf. Die letzte, mit der Stangenspitze endigende Schicht erhält eine Stroh- oder Schilfabdeckung. Die aufgehäufte Masse wird sorgfältig abgehackt. Es entsteht hierdurch eine glatte, das Eindringen der Nässe verhindernde Außenfläche. In Überschwemmungsgebieten stellt man einen auf Pfählen ruhenden Unterbau her, der den Durchlauf des Wassers ermöglicht.

als größte Abmessung — 60 Fuder. Vor

Die Getreidefeimen oder Mieten werden mindestens 20—38 m von anderen Gebäuden entfernt auf gestellt. Für die Getreidemenge ist naturgemäß die Grundfläche maßgebend. Nach Engel ist 6,3 m Durchmesser der kreisrunden Grundform die geringste zulässige Abmessung. Hierbei faßt die Miete etwa 20 vierspännige Fuder Getreide, bei 7,50 m Durchmesser zirka 30 Fuder, bei 10 m Durchmesser der Aufschichtung des Getreides muß der Boden etwa 60 cm hoch mit Reisig und hartem Ölsaat- und anderem Krummstroh bedeckt werden.

b) Scheunen (Scheuern).

Berechnung des Raumbedarfes.

Da die Scheunen sowohl zur Aufbewahrung als auch zum Ausdreschen des Getreides dienen, so erfordern sie zwei voneinander gesonderte Räume. Der zur Aufbewahrung bestimmte Raum heißt Banse oder Taß, das Ausdreschen geschieht auf der mit Einfahrt versehenen Tenne (Diele, Flur).

Der Bansenraum muß so groß sein, daß er die Erträge des Gutsbezirks zu fassen vermag. Von dem auf der Tenne stehenden Erntewagen aus muß das Einbringen des Kornes nach den entlegensten Ecken der Bansen nicht allzu unbequem bewerkstelligt werden können. Mit Rücksicht hierauf macht man die zwischen zwei Tennen liegenden Bansen nicht breiter als 13—15 m, einseitige Bansen erhalten eine Breite von 9,4—10,0 m. Als Maß der Höhe ist 8 m, höchstens aber 9 m festzuhalten.

Hinsichtlich der Berechnung des Raumbedarfes hat man die Erträge eines Gutes mit mittelgutem Boden zugrunde zu legen.

Nach v. Tiedemann hat man wie folgt zu berechnen:

99 cbm

Winterung: 1 Hektar (etwa 4 Morgen) gibt im Mittel 18 Schock Garben zu 5,5 cbm

. = 100

Sommerung: 1 Hektar Hafer 10 Schock Garben zu 5 cbm . = 50 1 Hektar Gerste 20 Schock Garben zu 5 cbm .

1 Hektar Erbsen 6 vierspännige Fuhren zu 16 cbm .    . = 96

Im Mittel vorstehender Fruchtarten ergeben sich für 1 Hektar =85    „

Heu und Klee werden nur ausnahmsweise in Scheunen untergebracht. Erforderlich für 1 ha 5 Fuhren zu 18 cbm. . = 90    „

Die Veranschlagung nach Garben ist eine unsichere, weil je nach der Länge des Strohes Schwankungen bis zu 100% eintreten. Man wird daher je nach der Güte des Bodens Mehr- oder Mindesterträge von 25-—300/0 zu berücksichtigen haben.

Eine übersichtliche Zusammenstellung gibt Engel wie nachfolgend:

Bedarf an Scheunentabraum für ein Schock Getreidegarben bei verschiedenen Verhältnissen

A. Bei Berechnung des ganzen Scheunenraumes, d. h. des unteren und Dachraumes.

Von Weizen-, Roggen-, Gerste und Hafergarben.

1.    von gutem Getreide .    .    .    .    70 kg Garbengewicht pro cbm

2.    von Lagergetreide .

3.    von schwachhalmigem oder ge

schnittenem Getreide .    .    .    77,7 „

4.    von schwachhalmigem Getreide,

welches geschnitten und in Docken gelegt wurde .    .    .    85,5 ,,

An Scheunenraum wird für 1 Schock Garben erfordert, wenn eine Garbe wiegt: i2kg|iokg; 9 kg ;7,5kg 6,okg Raumbedarf

cbm

10,28 11,4¹

8,27

8.39

cbm

vp i50 Ca O

-P* Ln

7’5²

7,01

cbm

cbm

cbm

7.7¹

8,68

6,95

CA

6,42

7.23

5»I4

5-79

5-7 9

5.26

4.76

4,21

B. Bei Berechnung des unteren, zwischen denWänden befindlichen Scheunenraumes.

8,45

10,28

8.39

7.74

qq

1^ 30

CA

-t.

Ca Ln ■4- Oj IO O

4,22

5.H

7,01 6,31

6,45 s,80

Ln

f-

to

CA

cc

4,21

3,87

C. Von Stroh-Gebunden.

1.    von langem Weizen- und Roggenstroh

Cf 1 OO 4— Cf1 O oc ca cc

-P* Ln Ln

er

£ ■ ~ CJ

2 ;

a.

10,69

15.48

18,60

14,28

10,34 9,3i

12,12 11,61 15,48 13,94 11,90 10,71

OC ^ Vp vb Ca CA VsJ 19 h \£) Ca

^1    CA

•—> IO    K)

-P- kO -P* o

Das preußische Ministerium schreibt unter dem 9. Januar 1871 hinsicht lieh des Raumbedarfes in Scheunen vor, daß auf 100 Garben Wintergetreide durchschnittlich 12,4 cbm,

Sommergetreide

vierspännige Fuhre Erbsen, Wicken

Veranschlagt man den Scheunenraum nach der Ertragsfähigkeit des Bodens, so hat man bei mittlerer Güte desselben zu rechnen: vom Wintergetreide (Weizen oder Roggen) pro Hektar

8—12 Schock Garben..........

vom Sommergetreide (Gerste) pro Hektar i3³/₄ Schock

Garben...............

vom Sommergetreide (Hafer) pro Hektar 6 Schock Garben „    „

von Brachland-Hülsenfrüchten pro Hektar 4 vierspännige Fuhren zu .

vom Klee oder Wiese pro Hektar 4 vierspännige Fuhren zu „    ,,

yy

100

yy

>)

10,8 ,,    und auf eine

18,5 ,,    zu rechnen sind.

ä Schock 7,4 cbm

yy

yy

yy

yy

MO \U

MO IO

yy

yy

yy

Allgemeine Angaben.

Hinsichtlich der Tiefe eines Scheunengebäudes muß man sich nach den lokalen Verhältnissen und auch nach der Länge des zur Verfügung stehenden Bauholzes richten. Durchschnittlich wird die Tiefe unter Annahme durchgehender Binderbalken nicht unter 11,30 m, und in Ausnahmefällen über 14,20 m angenommen. Bei Dachkonstruktionen, in denen die Binderbalken nicht durch die ganze Gebäudetiefe reichen, steht der Anordnung einer größeren Tiefe bis zu 20,5 m nichts im Wege.

Die Tenne oder der Scheunenflur muß 4,4 m breit angelegt werden. Die Breite ist wegen des Einfahrens des Erntewagens und des Dreschens erforderlich. Da die Tennenbreite mindestens gleich der doppelten Garbenlänge sein muß, so ist das Mindestmaß für Tennen, auf welchen eingefahren werden soll, auf 3,45 m anzunehmen. Scheunen mit Quertennen erhalten auf großen Gütern mitunter keine Hintertore. An die Stelle derselben treten kleine Türen oder Öffnungen, welche einen Luftzug bewirken und das Hinausschieben der Wagendeichsel gestatten. Da in solchem Falle die Pferde abgespannt werden müssen, so wird eine 5,0 m breite Tenne erforderlich. Die Bansenbreite ist von der Gebäudetiefe abhängig. Das Maß schwankt zwischen 9,4 und 11,3 m. Hinsichtlich der Höhe hat man zu berücksichtigen, daß ein voll beladener Erntewagen ungehindert einfahren kann. Die Torhöhe ist daher auf 3,3—3,8 m anzuordnen. Bei Fachwerksscheunen mit steilem Dach beträgt die Höhe von Oberkante Tenne bis Balkenunterkante 4,4 bis 4,7 m. Für massive Scheunen genügt diese Höhe nicht, denn man hat hier die Überwölbung der Einfahrtsöffnung zu berücksichtigen. Bei flacher Bedachung ist für Fachwerkscheunen und massive Scheunen eine Wandhöhe von 5,6—6,3 m anzunehmen. Falls ein Einfahren des Erntewagens nicht stattfinden soll, ist eine Gebäudehöhe von 3,7 m ausreichend.

Nach Ermittelung der Gebäudetiefe und der Wandhöhe folgt die Berechnung der Scheunenlänge. Hierzu stellt man den Flächeninhalt des Scheunenquerschnitts, also des lichten Raumes zwischen den Umfassungswänden sowie des Dachraumes bis zum Kehlbalken fest und dividiert in den als notwendig ermittelten Kubikinhalt. Rechnet man Wandstärken und die Tennenbreiten hinzu, so erhält man die gesuchte Länge. Engel erläutert das in einem Beispiel wie folgt: Es sei der Scheunenraum von 350 Schock Getreide verschiedener Sorten zu ermitteln.

nX4 = 44

350 Schock Winter- und Sommergetreide, ä 100 Stück durchschnittlich 11,6 cbm Bansenraum gerechnet, bedürfen (210-11,6) 2436 cbm Scheunenraum ; die der Scheune zu gebende Tiefe betrage 11 m, die Höhe derselben, in Fachwerk ausgeführt, 4 m. Der Flächenraum des unteren Scheunenprofils beträgt demnach

= 30,25 qm bei

Hierzu der Dachraum, welcher

20 qm

einem hohen Dach beträgt, jedoch nur mit ²/₃ in Anrechnung zu bringen ist, da der Dachraum nur bis zur Kehlbalkenlage benutzbar ist und Balken, Stiele und Bänder seine vollkommene Ausnutzung verhindern, die nutzbare Profilfläche des Daches beträgt daher rund nur

und die Summe des ganzen Scheunenprofils . welche, in den als erforderlich ermittelten Kubikinhalt dividiert, eine lichte 2436'

64 qm

= rund 38 m ergibt.

64

Scheunenlänge von

Für je 22,5 m Scheunenlänge oder je 250 Schock des unterzubringenden Getreides rechnet man eine Quertenne; im vorliegenden Falle sind daher noch 2 Tennen mit je 4,4 m lichter Breite der Gebäudelänge hinzuzurechnen. Die letzte beträgt deshalb, ausschließlich der Wandstärken, 38-j-2 (4,4) = 46,8 m und die lichte Länge eines jeden der 4 Bansen oder Tässe 9,5 m.

Um bei guten Ernten und bei verbesserter Ertragsfähigkeit des Bodens einen wirklich ausreichenden Scheunenraum zu schaffen, ist es geraten, dem gewöhnlichen Ernteertrage noch ¹/b bis ¹/₆ des Einschnitts bei der Berechnung in Ansatz zu bringen.

Die Langfront der Scheune wird am zweckmäßigsten nach Norden, Nordosten, Osten oder Nordwest gelegt. Das Bauterrain muß etwas erhöht und trocken sein, denn das eingebrachte Getreide muß gegen Erdfeuchtigkeit und gegen zufließende Feuchtigkeit geschützt sein. Die Lage der Scheune muß auch eine solche sein, daß die Drescher vom Wirtschafts- oder vom Wohngebäude aus beaufsichtigt werden können. Endlich muß die Scheune eine freie Lage haben, denn hierdurch wird eine ungehinderte Einfahrt ermöglicht. Auch der für die Reinigung des Getreides erforderliche Luftzug wird hervorgerufen.

Je nachdem die Tennen mit der Scheunenfront oder mit dem Giebel parallel laufen, unterscheidet man Quer- und Langtennen.

Die Fig. 684 A bis U stellen eine Anzahl von Scheunen im Grundriß schematisch dar. Die Fig. A hat eine Seitenlangtenne. Hinsichtlich des Querschnitts gibt Fig. 685 A—C verschiedene Beispiele, in denen t die Tenne und b die Bansen bedeuten. A ist mit steilem, B mit flachem, C mit einem Mansarddach versehen.

Bei größerer Bansenbreite wird vielfach eine Durchfahrt, Fig. 686 (e), angeordnet. Dieselbe wird nicht überdeckt. Hierdurch wird der Bansenraum

um 4—5 m breiter. Werden derartige Scheunen länger als 50 m, so erhalten sie außer der Langtenne noch 2—3 Quertennen (Fig. 684 B). Diese Anordnung erleichtert das Einfahren und Einbansen des Getreides und ermöglicht eine zweckmäßige Trennung der Getreidearten.

Fig. 684 A—U.

ui

!*-

25-26®

29-30®

wLSrßZ

4 5wt

»MM«

: Ci⁷"

4ö®

■Hl

dos;J

c~

vernimm

~~~

------25-2.9®-------

Hl

c.

*P

c\|

-257B------

45®

P A_1 1 S

jg

24t30/ä

⁵14-5-ldm*

n,

FA1

Wäm

6“ V

2.9-37® ----J

IS

I *‘*1

,A

■u;

/j_•

jQ-I5OT.£io-75®i

Fig. 684 C zeigt die Zusammensetzung zweier Langtennenscheunen mit 2 Außenlangtennen und einer gemeinsamen Mittelbanse, während nach Fig.

684E eine Mittellangtenne mit 2 seitlichen Bansen angeordnet ist. Für sehr große Scheunen ist die Anlage 1 C, bei welcher man etwa die Hälfte der Umfassungswände gegenüber der Anordnung 1A erspart, sehr empfehlenswert.

Sehr wichtig ist bei so tiefen Scheunen die Wahl des Querprofils.

In den Fig. 687 A-—C sind drei Profile dargestellt. Die steile Bedachung nach Fig. A ist durchaus unzweckmäßig. Die Scheune würde etwa 30 m tief sein müssen, würde also (Scheunenwand 5 m hoch, Dach 15 m hoch) eine

W/

Wrw.

Fig. 685 A—C.

mittlere Höhe von 20 m erreichen. Da man im allgemeinen für diese Höhe über 8 m nicht hinausgeht, so ist die Anordnung B mit flachem Dach eine geeignete. Nach Fig. 687C stehen Bansen und Tennen nicht unter einem gemeinsamen Dach. Das Profil zeigt eine basilikaartige Anordnung, welche gleichfalls empfehlenswert ist. Bei großer Scheunenlänge ist die Anlage einer oder mehrerer Quertennen erforderlich. Beispiele hierfür: Fig. 684D und 1 F.

i?'

Fig. 686.

Ein Mangel einer mittleren Langtenne mit zwei seitlichen Bansen, wie dies in Fig. 684E dargestellt ist, besteht darin, daß die Beleuchtung und die Lüftung der Tenne eine nur mäßige sein kann. Aus diesem Grunde wird mit Recht die Anordnung 1 G bevorzugt, nach welcher eine doppelte Mittellangtenne vorhanden ist. Das Einfahren und auch das Einbansen des Getreides wird hierdurch wesentlich erleichtert. Gegenüber der wenig geeigneten An-

- ,

* * AS~2Q.?g_.Ai! I | {

HSBSSK1ISS

„Üt 1

m.

Wmm,

Fig. 687 A—C.

läge iE, in welcher die Tenne dunkel ist, verdient die Anordnung Fig. 688 den Vorzug, denn hier können gleichzeitig zufolge der links und rechts von der Tenne befindlichen Durchfahrten drei Wagen zugleich ein- bezw. ausfahren. Auch bei der doppelten Mittellangtenne, Fig. 684 G, sind solche Durchfahrten von Vorteil. Kombinationen von Lang- und Quertennen sind in den Fig. 684, F und 1 H, gegeben. Namentlich ist letztere Anordnung sehr beachtenswert. Es ist hier bei doppelter Langtenne eine Quertenne angenommen worden.

An Stelle der letzteren können auch, wie die punktierten Linien andeuten, 2 Quertennen (a) angelegt werden. Zu den Vorteilen einer solchen Disposition gehören: verhältnismäßig einfache und billige Konstruktion, ungehindertes Fahren von mindestens 5 Wagen, lebhafter Luftwechsel beim Einfahren und Dreschen, leichte Trennung der verschiedenen Getreidearten und ein in verhältnismäßig kurzer Zeit zu erledigendes Ein- und Ausladen des Getreides.

Die Fig. 684 J—O beziehen sich auf Quadratscheunen. Sehr empfehlenswert ist die Anordnung nach Fig. 684 N. Sie stellt eine doppelte Kreuztenne dar.

Fig. 684 P bezieht sich auf den Grundriß einer kleineren Quertennenscheune mit 2 Eckbansen. Für kleine Gehöfte ist diese Anordnung sehr eingeführt. Bei der Ausführung nach F ig. 684 Q fährt der Wagen in die Banse. An die kurze Tenne schließt sich ein Göpelhaus (g) an. Fig. 684 R zeigt uns den Grundriß einer Polygonalscheune. Für größere Anlagen ist diese An-

Hi

¹ -------------------------------------------

Fig. 688.

Ordnung zu teuer und unpraktisch. Ungünstig ist ferner das Verhältnis der Tenne zum Bansenraum. Die Dachkonstruktion ist eine schwierige, und die Ausnutzung des Pyramidendaches ist nicht möglich. Für kleinere Getreideschuppen von höchstens 600 cbm Inhalt, bei etwa 6 m hohen Wänden, sowie Anbringung einer seitlichen Tenne kann die Anlage noch als zweckmäßig bezeichnet werden. Eine größere Anlage ist in Füg. 684 S dargestellt. Auch der Grundriß nach Fig. 684 T ist für größere Scheunenbauten zu empfehlen. Nach der in Fig. 684 U gegebenen Abbildung hat Wanderley im Holsteinschen eine Scheune mit nur einer Quertenne und mehreren, in abwechselnder Richtung liegenden Durchfahrten ausgeführt. Die Anlage bietet den Vorteil, daß das Getreide direkt vom Wagen abgenommen werden kann, wodurch Arbeitskräfte erspart werden. Allerdings ist eine Trennung verschiedener Getreidearten nicht gut durchführbar.

Die Herstellung des Tennenbodens.

Die Herstellung einer ebenen festen Dreschtenne ist von großer Bedeutung. Bohlentennen sind ungeeignet, denn der Belag läßt sich gegen Werfen, Schwinden der Bohlen und Reißen derselben nicht sichern. Am besten haben sich die Lehmtennen bewährt, und zwar kommen sowohl die trockenen wie auch die nassen zur Ausführung.

Zur Herstellung der trockenen Tennen wird toniger, erdfeuchter Lehm verwendet. Er wird etwa 48 cm hoch auf den Scheunenflur aufgetragen und nach Beseitigung aller Steine und harter Klumpen durch Schlagen und Treten mit den Füßen zu einem festen Teig verarbeitet. Das Treten

durch eine gehörige Anzahl von Menschen muß, Tritt neben Tritt, mehrere Stunden hintereinander erfolgen. Alle Höhlungen und Vertiefungen müssen . beseitigt sein. Hierauf wird der Lehm mit sogenannten Pritschbäumen gleichmäßig eben geschlagen. Nachdem die Tenne 48 Stunden lang getrocknet hat, wird sie mit Dreschflegeln, Schlag neben Schlag, festgeklopft und muß dann abermals 24 Stunden trocknen. Etwa nach dieser Zeit entstandene kleine Risse werden durch Schlagen mit dem Dreschflegel beseitigt. Um zu verhindern, daß die aufgebrachte Masse Feuchtigkeit annimmt und um der Tenne eine bindende Kraft zu verleihen, wird dieselbe mit Rindsblut oder Teergalle übergossen. Vier bis fünf Eimer Rindsblut genügen auf 12—14 Fuhren Lehm. Mit einer Tonne Teergalle können 112—114 qm Tennenfläche überzogen werden. Zum Schluß wird auf die noch feuchte Teergalle oder das noch zähe Rindsblut Hammerschlag gestreut. Derselbe wird festgetreten und in den nachfolgenden Tagen und zwar alle 24 Stunden eine Stunde lang mit Dreschflegeln geschlagen. Diese Arbeit ist so lange fortzusetzen, bis sich nach Verlauf einiger Tage keine Risse mehr zeigen.

Zur Herstellung einer nassen Tenne muß der Fußboden derselben, falls die Tenne in Llöhe der Erdlinie liegt, 32—50 cm tief ausgegraben und mit kleinen, fest zusammenzuschlagenden Kieseln wieder ausgefüllt und abgeebnet werden. Diese Kieselschicht dient zur Aufnahme einer 10,5 cm hohen Tonlage, welche festgestampft werden muß. Hierüber wird in Wasser verdünnter Lehm gegossen, der an den darunter befindlichen Ton seine Feuchtigkeit absetzt und leichter erhärtet. Alle Risse werden durch Schlagen mit Pritschbäumen beseitigt. Im übrigen wird auch bei dieser Ausführungsart ein Überzug von Ochsenblut oder Teergalle nötig. Ersterem setzt man zuweilen Ton oder Hammerschlag hinzu. Eine dauerhafte Lehmtenne kann auch durch Verlegen von Lehmsteinen hergestellt werden. Die gut durchzuarbeitende Lehm- oder Tonmasse muß mergelfrei sein. Die halbtrockenen Ziegel werden auf eine 16—30 cm hohe Kiesschicht verlegt. Hierbei wird jeder Ziegel in Wasser getaucht und mit Hilfe eines Richtscheites und eines hölzernen Hammers so fest wie möglich an den nächstliegenden Ziegel getrieben. Auf diese erste flachseitig verlegte Schicht kommt in derselben Weise eine zweite. Um zu verhindern, daß durch die Einwirkung der Sonne und des Windes Risse entstehen, wird die Tenne einige Zentimeter hoch mit Langstroh belegt. Etwa 14 Tage lang muß täglich einmal ein Schlagen der Tenne mit dem Pritschbaum stattfinden. Das Übergießen mit Rindsblut und Besieben mit Hammerschlag macht eine solche Tenne außerordentlich fest und widerstandsfähig.

Dreschtennen lassen sich auch aus Steinkohlenasche und Kalk hersteilen. Die Masse wird auf eine geebnete Sandschicht aufgebracht. Stärke des Tennenbodens 16 cm. Mischung: 3 Teile gesiebte Asche und 1 Teil eingesumpfter und erstarrter Weißkalk (nicht nach Gewicht, sondern nach dem Volumen). Die Arbeit muß hintereinander ausgeführt werden und muß in 2—3 Tagen vollendet sein, da frische Masse sich mit trocken gewordener nicht verbindet. Die Ausführung wird am besten den Maurern übertragen. Kleinere Risse werden mit dem Pritschbaum zugeschlagen, wobei zur Vermeidung von Eindrücken durch die Füße der Arbeiter sich auf Bretter stellt. Nach 12—14 Tagen kann die Tenne zum Dreschen benutzt werden.

Alle Tennen müssen zur Zeit des Getreideeinfahrens mit alten Brettern oder Rüstbohlen belegt werden, da sonst durch die Hufeisen der Pferde starke Beschädigungen unvermeidlich sind. Das Ausbreiten einer Strohlage ist nur ein unvollkommenes Schutzmittel.

Die Scheunenwände.

In holzreichen Gegenden sind die Riegel- oder Fachwerkswände am zweckmäßigsten. Solche Wände bedingen einen guten Querverband. Bei großen Scheunen wird, wie dies in Fig. 689 dargestellt ist, die Fachwand für sich abgebunden und steht in keinem Zusammenhänge mit den Bindern. Eine Verbolzung findet jedoch mit den Binderstielen statt. Bei ausreichendem Zangenverbande und nicht allzugroßer Höhe ist aber auch die gewöhnliche Fachwerkskonstruktion eine ausreichende. Die Riegelwand muß mit einer größeren Anzahl von Streben versehen sein. Ein Beispiel hierfür ist in Fig. 690 A und B gegeben.

JJ/22

- -CO

- -M

/%?

!2_

%■

19

22/

~/22

22'-

/22

~/10

tl

0,5™:

Fig. 68q.

Bei ganz billigen Anlagen werden die Riegelwände vielfach verschalt. Sie sind da empfehlenswert, wo ein lebhafter Zug wünschenswert ist.

Fig. 691 A zeigt eine vielfach angewendete, aber nicht empfehlenswerte Konstruktion. Die wagerecht liegenden Bretter mit oder ohne Spundung gestatten das Eindringen des Schlagregens in die Fugen. Letzteres wird durch die jalousieartige Lage der Bretter nach Fig. B vermieden. Eine sehr lebhafte Ventilation wird dadurch hervorgerufen, daß man nach Fig. C und D an den Nagelstellen kleine, etwa 2 cm starke Holzklötzchen (a) anbringt. Die Bretter müssen sich um 8 bis 10 cm überdecken, um ein Eindringen des Schnees zu verhindern. Wenig empfehlenswert ist das Annageln der Bretter

nach Fig. 692 A in lotrechter Richtung. Auch hier ist ein Eindringen der Nässe in die Fugen nicht zu vermeiden. Die jalousieartige Anordnung, Fig. 692 B,

fr

--a

_i-

-LE

Mk

US

um

12

1—t~

Ißm

10 9876543210

Fig. 690 A u. B.

ist, falls die Wetterseite in der Richtung des Pfeiles auf die Bretter steht besser. Bei einer vertikalen Stellung der Bretter ist die Konstruktion nach Fig. 693 vorzuziehen, bei welcher sich die Bretter teilweise überdecken.

Bill M

<->

in

-j

ia

...

mm

Fig. 691 A—D.

E.

o

00

Die Toröffnungen.

Die Anordnung der Toröffnungen in den Riegelwänden bereitet keine besonderen Schwierigkeiten. In den Fig. 694A bis E sind verschiedene Anordnungen gegeben. In Fig. 694 A haben die Balken auf dem Rähm der

ft

ll!

bjV-

VI

II

Fig. 693.

Fig. 692.

Fachwand ihr Auflager. Aus diesem Grunde muß dasselbe durch einen Spannriegel oberhalb der Toröffnung verstärkt werden.

-O-

-O-

-O-

.! a

Wl

nn

JT

//

i!

A\-

--i\~

äh

fl...

:r

ji

j!

t:.::.

vl

f,m.

Fig. 694 A—E.

In der Zeichnung sind a, a die Binder- und Tennenstiele, b, b die Torstiele. Die Fig. B zeigt die Verstärkung des Rähms durch einen mit Bolzen

befestigten Holzträger, welcher durch Kopfbänder gestützt ist. Werden die Wände über die Tennenhöhe hinaus aufgeführt, so muß die über der Toröffnung befindliche Wandfläche durch ein entsprechendes Hängewerk entlastet werden. Hierauf bezügliche Konstruktionen sind in den Fig. 694 C bis E dargestellt worden. Auch die Fig. 690 B weist hierauf hin.

t'vr

ir

LTZ

rxjjj

w:

HP

Fig. 695 A u. B.

Mit Bezug auf die Stellung der Torstiele sind zwei Konstruktionen gebräuchlich. Nach 695 A kann man den Tennenstiel a gemeinsam mit dem Torstiel b auf eine Grundschwelle s setzen. Letztere wird mit der Tennenschwelle t verblattet. Das Schwellstück s wird aus festem Eichenholz angefertigt, an den Kanten gebrochen und etwas ausgeschnitten. Das mit Versatz eingelegte Holzstück p dient als Radabweiser. Die gegen den Stiel a

Ag

pfi

:.r*

Fig. 096.g.

stoßende Wandschwelle w wird durch ein Bandeisen mit ersterem verbunden. Die Befestigung findet durch einen Bolzen und eine Klammer statt.

Eine andere Anordnung zeigt Fig. 695 B. Hier stehen die Torstiele auf Prellsteinen (p). Für letztere ist ein durchaus sicheres Fundament aufzuführen. Der Torstiel wird mit der Wand sicher verankert. Die Wandschwelle w reicht bis zum Torstiel und wird mit demselben durch ein Bandeisen verbunden. In der Zeichnung¹ ist a der äußere Tennenstiel, t das Hirnholz der Tennenschwelle. Die Fache werden zumeist mit Ziegelsteinen ausgemauert.

Eine empfehlenswerte Wandkonstruktion, bei welcher eine Bekleidung mit Biberschwänzen (Dachzungen) stattfindet, stellt die Fig. 696 dar. Nachdem die Wand mit den Latten (1) benagelt ist, werden die krummkantigen Latten (a) angebracht. Nach Ausfüllung der Lattenzwischenräume mit fettem Lehm werden die Biberschwänze verbandmäßig auf die Latten 1 aufgehängt, während die äußeren Fugen mit Zementmörtel gedichtet werden. Die Zeichnungen stellen die Konstruktionen am Fußende und an der Traufe dar. An Stelle der mit Haken zum Aufhängen versehenen Biberschwänze lassen sich für derartige Wandbekleidungen auch sogenannte Steinschindeln verwenden. (Länge 32 cm, Breite 12,5 cm, Dicke 1,2 cm.) Sie sind nahe dem oberen Rande in der Mitte mit einem Loch versehen und werden durch einen etwa 5 cm langen Drahtstift befestigt.

Die Ventilation.

Zur Erhaltung des Getreides ist eine ausreichende Ventilation unerläßlich, namentlich bei solchen Anlagen, bei denen in den Bansenräumen eine nur mäßige Luftströmung stattfinden kann (z. B. Mittellangtennen). Die Venti-

ÄS

mii

.■fcfefcs—

Jll

Ei

I)

Fig. 697 A—F.

lation kann bei Scheunen nur eine sogenannte natürliche sein. Je dichter die für die Umfassungswände gewählten Materialien sind, desto notwendiger sind Vorkehrungen, welche einen ausreichenden natürlichen Luftstrom erzeugen. Fachwerkswände mit Bretterverkleidung, Dacheindeckungen mit Rohr oder Schindeln gestatten den besten Luftzug. Auch mit Ziegeln ausgemauerte Fachwände ventilieren gut, dagegen sind massive Wände und Eindeckungen mit Dachpappe oder Schiefer hinsichtlich der Ventilation nicht günstig. Durch die Lüftung sollen die Verdunstungsprodukte beseitigt werden, welche beim Austrocknen der Pflanzensäfte entstehen. In massiven Außenwänden und Giebeln müssen daher ¹/₂ Stein breite und 1 —1,5 m hohe Schlitze angeordnet werden, damit allseitig eine Luft-Zu- und Abführung ermöglicht werden kafln. Fig. 697 A—F zeigt verschiedene Anordnungen. Die Schlitze müssen derart ausgeführt werden, daß der Schlagregen nicht in den Bansenraum ein-dringen kann. Sie müssen ferner gegen das Eindringen der Vögel, Ungeziefer und Insekten durch engmaschige Drahtgitter (s) geschlossen werden. Im Ziegelsteinmauerwerk läßt sich der sogenannte Zickzackverband anwenden, während man beim Bruchsteinmauerwerk die Schlitze in schräger Richtung zur Wand anzulegen hat. Die Anordnung einer solchen seitlichen Ventilation zeigt auch die Scheunenansicht Fig. 698.

Abgesehen von der Seitenventilation muß auch für einen Luftwechsel durch das Dach Sorge getragen werden. Am besten wirken die in Fig. 699 dargestellten Dachreiter. Empfehlenswert ist es ferner, den mittleren Dachteil zu erhöhen und die seitlichen Wände jalousieartig mit Brettern zu bekleiden. (Vergleiche Fig. 690A.)

ms

!iiSIgsSs=ss|

i-nChr-

Tä:

ühs‘:

mm

•nrnnnnTA I

=1

: Hill

EE|

SSB i S5SSS55B9'

Fig. 698.

Wände aus Lehmpisee.

Die Lehmpiseewände widerstehen nur in geringem Maße den Witterungseinflüssen. Fenster-, Tür- und Gebäudeecken unterliegen fortgesetzt den Beschädigungen. Es wird daher von einer näheren Beschreibung Abstand genommen.

Der Kalksandstampf bau.

Der Kalksandstampfbau hat sich seit etwa 50 Jahren bewährt. Viele landwirtschaftlichen Gebäude sind in Kalksandpisee ausgeführt worden. Das Stampfmaterial besteht aus einem Gemisch von Kies und Fettkalk im Verhältnis von 1 :j bis 7:8.

Im „Schwatlo, Veranschlagen“ werden folgende Mischungen empfohlen :

106 Teile 2 5    »

Grober Sand

Fig. 699.

Mittelsand........

Feiner Sand.......

Gelöschter (eingesumpfter Kalk) .

CF CF

o -i

liji

sü?

143 Teile oder 100 Teile

20

Grober Sand Mittelsand Feiner Sand Gelöschter (eingesumpfter Kalk) .    10

135 Teile,

welche im ganzen 100 Teile Mörtelmasse geben. Die Mischung wird mit Wasser durchgerührt und muß für die Verwendung eine der frisch gegrabenen Erde ähnliche Steifigkeit haben. Die Masse wird in Formkästen gebracht, welche den Maueranordnungen entsprechend auf gestellt sind. Die Fig. 700 A und B veranschaulichen die Aufstellung der Formkästen. Die Gebäudeecken,

die Tür- und Fensterecken werden am zweckmäßigsten mit Ziegelsteinen aufgeführt, wie dies in Fig. 701 dargestellt ist. Die Kalkmasse selbst wird

p%*

m

|]

mm

WE=E

SH

7- pp-.

Frw“

l-L-3

0,75

0,25

»'t mmmmmr.

Tgjr

iS*

0,5

r

m\

all

wmm

Jl

S3

pMm

Kg

FT

, I ■ . i I 1 I 1    ! I I 1 I ;■.!    1    1    1 •    . I I I I ! • : 1    1.    1. ’ I f

sm;atk-Kgvih -p«gbifejegfepiä«»"k^ wittsfaEii.....& f.__'D* ij .j.wi!

1 ■ ■ -    ................................................................

F    -' T.'    1 ■ l f. :■ T~" t~■■ ■ r~ .i- ■    !■ ; , tt    b .JjA—. -

JivW? f'vT?rrv' I.F'T'-!' ■; T" PT"-G⁷I " i - |. |    1 r , ! : I I I ' T •!“""!    ! ■ i I 1 ■- 1- VF l .» ■ V

...........................................................[^U;^j;L::lt.......

2    Pt* '    '    ’    “ -- -    - ---

ES

SÄ

,-fP

....

Fig. 700 A u. B.

mit dem Stößer, Fig. 702, fest zusammengestampft. Nach Aufstellung der untersten Kästen auf dem Steinfundament wird die Masse etwa 6 cm stark ausgebreitet und solange mit dem Stößer abgerammt, bis die Stöße einen

metallischen Klang hören lassen. Hierauf folgen neue Schüttungen, bis der Kasten voll ausgestampft ist. Bevor eine höhere Kastenaufstellung und eine weitere Berammung erfolgen kann, müssen 24 Stunden verflossen sein. Bei

feuchter Witterung ist diese Frist zu verlängern. Der Zusammenstoß in den einzelnen Schichten ist nach Fig. 703 stets schräg zu machen.

I K;i

Sjjjj

Fig. 703.

Fig. 701.

Fig. 702.

Die Scheunentore.

Ein leichtes, billiges, allerdings nicht besonders haltbares Tor ist das Leistentor. Fig. 704 gibt ein Beispiel. Solche Konstruktionen sind nur für höchstens 2 m breite und 2,5 m hohe Tore geeignet. Zwischen den 20 cm breiten und 8 cm dicken eingeschobenen Querleisten sind die entsprechend starken Streben angebracht. Bei größeren Abmessungen sind mehrere Streben erforderlich. Die Leistentore müssen mit Hilfe von Bändern auf

Stützhaken gehängt werden. Erstere werden in einer Länge von 1 —1,30 m aus 5 mm starken Eisenschienen gefertigt. Der Durchmesser des Stützhakens beträgt 3 cm. Fig. 705.

Von besonderer Wichtigkeit ist die feste Verankerung des Stützhakens in der Mauer. Die Fig. 706 A—D veranschaulichen die Befestigung.

Fig. 704. n

Die größte Festigkeit gewährleistet die Konstruktion nach Fig. A. Hier geht der Bolzen A durch die ganze Mauerdicke. An der Mauerinnenseite ist die Ankerplatte b angebracht und der Bolzen selbst ist durch eine Schraubenmutter festgestellt. In vielen Fällen ist es ausreichend, nach Fig. 28 B den in die Mauer greifenden Bolzen mit einem Splint (5) zu versehen. Liegt der Stützhaken nahe der Mauerecke, so muß der Bolzen nach innen gebogen werden, Fig. 706C. Bei falzartigem Anschlag, Fig. 706D, greift der Bolzen in diagonaler Richtung in die Ecke hinein.

In den Fig. 707 A—F sind Riegeltore dargestellt. Jeder Riegeltorflügel stellt ein aus kräftigen Kreuzhölzern gebildetes Gerüst dar. Alle Hölzer werden glatt gehobelt, während die 4 cm starken gespundeten Bretter auf die äußere Fläche genagelt werden. Die beiden seitlichen Hölzer heißen Wende-pfosten. Ihre äußeren Kanten nach der Mauer hin werden abgerundet. Das

Fig- 705-

•ich

■Kg

HÜ

m.......i

if M

:sm» rl

'jcm

5cm

untere Ende des Wendepfostens ruht, wie Fig. 708 B angibt, auf einer eisernen Platte p. Dieselbe endet mit einem eisernen Zapfen und wird durch Bänder an dem Wendepfosten befestigt. Der Zapfen wird auf die gußeiserne Pfanne a gestellt. Die untere Fläche derselben ist mit einem Dorn versehen, der sich auf einen Granitblock stützt. Zur Befestigung des oberen Teiles des Wende-

te

o-

pfostens ist eine zylindrische Oberleitung derselben erforderlich. Dieser Teil wird, wie Fig. 708 A angibt, von einem im Mauerwerk verankerten Halsbande umfaßt. Die Bewegung dieser großen Torflügel ist nicht leicht. Es wird deshalb vorteilhaft in einem Torflügel noch eine kleine, etwa 7 5 cm breite Tür (t) angebracht, Fig. 707 A. Sie schlägt gegen den Unterriegel 1, der, von der Wendesäule zur mittleren Schlagsäule reichend, mit beiden lotrechten Hölzern verzapft und verklammert werden muß.

Der Torverschluß muß in einfachster Weise bewirkt werden können. Bei einfachen Toren macht man, wie dies die Fig. 704 und 707 zeigen, die mittlere Leiste so lang, daß sie zum Teil den anderen Flügel überdeckt. Solche Leiste nennt man einen Türschwengel (s). Er wird mit einem kleinen

A b

II I!

Cb

i FMWKirr

TT

jmm

|| ■'///1 I I 1 II 1 |    | ^

li    __ fH' . .■■ PtV

|l

iil

ta

o-R

I-

EE

1

Fig. 707 A—F.

Schlitz versehen, in den eine an dem anderen Flügel befestigte Krampe faßt. Der Schwengel selbst wird dann durch einen Holz- oder Metallpfropfen oder durch ein Vorhängeschloß festgehalten. In Fig. 707 B ist der Schwengel

miiff

v li™

■ in

'wm

■> 11

II

mm.

y:

HjMl

Fig. 708 A u. B.

durch die Buchstaben m m angedeutet. Ein solcher Schwengelverschluß, da bei beweglichen Toren dieselben, wie man sagt, leicht durchschlagen, darf niemals fortgelassen werden, denn er gibt dem ganzen Tore eine größere Steifigkeit. So verleiht, wie dies aus Fig. 707 ersichtlich ist, das Kreuzholz m der ganzen Konstruktion eine bedeutende Festigkeit. Ebenso verhindert auch das untere Kreuzholz nn das Durchschlagen des Tores. Entfernt werden

die beiden Hölzer nur dann, wenn letzteres geöffnet werden soll. Nach der Anordnung Fig. 707 ist der ganze Torflügel der Höhe nach geteilt. Es entstehen hierdurch 4 Torflügel. Die Anordnung bietet manche Vorteile, denn

19

iü

-1

- "J

Hü

iüü

J.

rn

M-Lüi

II

v~—Tr

Fig. 709.

1qM.

tn

jß j<4-0 >j

!«

■8-18

■>:

'M

T.__

Ml

11

•!

I vi

iSi

v:

141

Fig. 'io A u. B.

es läßt sich jeder Torflügel leicht bewegen. Für den täglichen Verkehr genügt es, einen der beiden unteren Torflügel zu öffnen, und man kann beim Dreschen die untere Torhälfte geschlossen halten, während man die obere öffnet. Ein solches Tor muß nach inwendig aufgehen. Fig. 707 E zeigt eine Verstrebung durch sogenannte Andreaskreuze, Fig. 707 F eine solche durch 8 Streben.

An Stelle der aufschlagenden Torflügel kann man auch Schiebetore anwenden. Fig. 709 stellt ein Schiebetor dar, bestehend aus zwei Flügeln. Eine kleine Ausgangstür t ist angeordnet. Jeder der beiden Torflügel besteht aus einem Rahmengerippe (Stärke der Flölzer 6—7 cm, Breite 16—18 cm).

A.

JL

JH

fl

I»

li

Ml

v/4

Üf

ff

A':v üv

Fig. 711 A u. B.

Die Verbindung der Flölzer ist eine schwalbenschwanzförmige. Die Ecken des Rahmens werden mit Winkelbändern zusammengehalten. Eine sehr ausführliche Zeichnung in größerem Maßstabe ist in Fig. 710 gegeben.

Mit Bezug auf die Führung der unteren Kante wird auf die big. 711 hingewiesen.

Es wird zunächst an jeder Ecke ein 4 cm breiter und 1 cm dicker Winkelarm angeordnet. Derselbe endigt mit dem 2 cm breiten und 2 cm starken Zapfen z. In der Ausdehnung der Türöffnung wird eine Granitschwelle g verlegt, bbinter derselben liegt eine 20—25 cm breite Eichenholzschwelle. In dieselbe ist eine|_|-förmige Schiene n aus Schmiedeeisen

eingelegt. Die Oberkante des Tennenflures liegt in der Höhe der Schwelle. Um die untere Kante der Torflügel vor Abnutzung zu bewahren, wird ein Streifen aus starkem Eisenblech (b) angebracht. Die in Fig. 709 links und rechts vorgelegten Pfeiler m verhindern das Ablaufen der Rollen.

Die Konstruktion der Tennenwände.

Quer- und Mittellangtennen werden durch 2 Tennenwände begrenzt, während die seitlichen Langtennen nur eine Wand haben. Die Tennenwand besteht aus Schwelle, Stielen und Rähm. Auf dem letzteren liegen die

Balken. Der Längenverband wird durch Kopfbänder und Streben erzielt. Jede Tenne wird mit Brüstungswand, bezw. einer vollen Wand, versehen.

4a

gif

6-7,5

«/

46

IS'

;/

----------9-14™-.

II

-3,75-4,ö'--—

• ? ÜT

is

i,s=

S'Z:1

ST

0 i 2    3    4    5 ö 7 S "sW

Fig. 712.

Zu ihrer Herstellung wird in einer Höhe von 1    1,5 m ein Brüstungsriegel

eingefügt. An diesen und an die Tennenschwelle werden 4 cm starke ge-

>>

Banse

Tenne

ns

[77 w

's

\m

/k

ft

>L

- vF-j- -T

HH-H

12X4

G 7    8    9    10™

Fig. 713.

hobelte und gesäumte, zumeist tannene Bretter genagelt oder besser in Ausfalzungen der Hölzer gelegt und durch Nagelung befestigt. Die Verbindung zwischen Tenne und Bansen ward durch einige Türen vermittelt. Fig. 712

und 713 veranschaulichen die Konstruktion der Tennenwand im Querschnitt und in der Ansicht.

Über den Langtennen liegen die Balken auf der Mauer und dem Rähm der Tenne. Von der Tennenbreite, der Entfernung der Stiele voneinander und der Last des Getreides ist die Stiel- und Balkenstärke abhängig.

Wanderley macht f olgende, der Praxis entsprechende Angaben:

Die Rähme werden durch Stiele, Kopfbänder und Streben so unterstützt, daß sie höchstens 2 m freiliegen. Selbst bei breiten Tennen genügt dann eine Stärke von 18/18—20/20 cm. Kopf bandstärke : 15/15 —18/18 cm. Die mindestens 15 cm hohe Tennenschwelle hat die Breite der Stiele. Vollkantige Brüstungsriegel macht man 10/10 cm, ausgefalzte 15/15 cm stark. Tennenbalkenstärke bis 1,5 m Entfernung, bei 5 m breiten Tennen =. 18/20 cm

= 20/23 „

= 23/25

= 28/30 „ = 30/30 „

Seitliche Langtennen werden nur in geringem Maße durch Getreide belastet. Die Tennenbalkenstärke genügt

bis 1,5 m Balkenentfernung bei 4,5 m breiten Tennen mit 18/18 cm

,, 20/20 „

■ 11

4 ,1

,, 6 ,,

2 „ ,, 4 ,,

,,    5 11

,, 5 ,,

,, 2,5 „

,, L5 „

,, 2,5 ,,

bei hohen Scheunen und 6 m breiten Tennen

11

>,    6    „

„    6    ,,

„    2,5 „

11

,,

11

Konstruktion der Binder und Gesamtkonstruktion der Scheunen.

Es sind folgende allgemeine Regeln nach Wanderley zu beachten:

a)    Die flachen Dächer mit Zangenverbindungen sind vorteilhafter als hohe Kehlbalkenkonstruktionen. Auf eine innige Verbindung der beiden Sattelhälften ist stets zu achten. Man erreicht dieselbe durch Anordnung möglichst vieler unverschiebbarer Dreiecke, die sowohl im Quer- als auch im Längenverbande auftreten müssen.

b)    Für die Binder sind lange Hölzer besser als viele kurze.

c)    Der Tennenraum darf durch keine langen und freischwebenden Hölzer durchschnitten werden, weil das Getreide usw. sich aufhängt und hierdurch ein Durchbiegen der Balken veranlaßt. Binder mit durchgehenden Binderbalken sind aus diesem Grunde nicht zweckmäßig.

d)    Die Konstruktion muß ein leichtes Abbinden und Aufstellen ermöglichen. Es verdienen daher solche Binder den Vorzug, die man auf dem Erdboden zusammensetzen und verbolzen und sodann mit Hilfe von Erdwinden und Hebeaufzügen aufstellen kann.

e)    Die Entfernung der Binder voneinander beträgt 4—5 m. Die Sparren werden von Rälimen unterstützt. Es ist hierbei zu bemerken :

Die Entfernung der Sparren kann, je nachdem die Dachflächen dem Winddruck mehr oder weniger ausgesetzt sind, angenommen werden bei Bedachung mit Schindeln = 1,5 m ,, Rohr- und Strohbedachung — 1,5—2,20 m

werden:

•    = 0,9—1,10 „

•    = 1,0—1,50. „

•    = 1,2—1,50 „

„ Holzzementbedachung .    . = 1,0—1,25 „

Die freiliegende Sparrenlänge von etwa 13/16 cm kann angenommen

cro crq

Pappbedachung

bei dem Schindeldach .

„ Rohrdach .

Pfannendach .

„ Schieferdach .

„ Pappdach .

„ Plolzzementdach Es ist zweckmäßig, jedem Binder außer dem Fuß- und Mittelrähm noch ein Firsträhm zu geben, namentlich aber dafür zu sorgen, daß der Schub auf die Umfassungsmauer aufgehoben wird.

f) Bei freitragenden Konstruktionen werden die Rähme von kombinierten Plänge- und Sprengewerken gestützt. Hierbei trägt das einfache oder doppelte Hängewerk den oberen, das Sprengewerk den unteren Dachteil. Der Dachschub wird, wo dies erreichbar ist, unmittelbar auf die Gebäudeplinthe oder auf den Erdboden fortgepflanzt, damit die Umfassungsmauer nicht berührt wird. Vergleiche Fig. 714.

= 5,5—6,0 m

= 4,5—5,5 „

= 4,0—4,5

= 4,5—5,° „ = 5,o—5,5 „

— 4,0—4,5 „

JH

jii

WfenneW'

'Banse'

7    8»™

Fig. 714.

Sind ganz freie Bansenräume nicht unbedingt erforderlich, so werden die Fürst- und Mittelrähme durch lange Stiele gestützt. Letzteren gibt man entweder eine lotrechte oder etwas geneigte Lage. Um den Druck auf große Erdflächen übertragen zu können, stellt man die Stiele auf Kreuzschwellen,

gegen welche 4 Kreuzhölzer sich stemmen. (Vergleiche Fig. 712.) Weitere Beispiele sind in den Fig. 715 und 716 dargestellt.

Derartige Spreizhölzer erhöhen zugleich die Widerstandsfähigkeit des Stieles gegen das Zerknicken. Einen gleichen Einfluß haben auch möglichst lange Kopfbänder vom Stiel zum Rähm.

\\

w.

h”-:

co

E------fc,-----

______

10m

10    9 8 7    6 5 4    3 2 1

Fig. 715-

Hinsichtlich der Übertragung des Strebenschubes unmittelbar auf den Erdboden oder auf niedrigen Sockel ist zu beachten, daß derartige Anordnungen nur da berechtigt sind, wo die Streben der Passage nicht hinderlich sind.

Hi

■15 --

->l

P¹¹:

llii¹

ir

lii¹

9~10m

—i—i—i—i—

12 3 4    5 6 7 8

Fig. 716.

Die Fig. 717 und 718 beziehen sich auf den Binder einer offenen Heuscheune. Die Streben und die lotrechten Ständer stecken in gußeisernen Schuhen, denen ein festes Fundament aus Ziegelmauerwerk gegeben ist. Ein sehr lehrreiches Beispiel ist ferner in Fig. 719 dargestellt. Der Fleuschuppen wurde für die Fürst Lichtensteinschen Güter konstruiert. Der Binder besteht aus den Bockstreben aa, welche mit Doppelzangen b verbunden sind. Die Streben finden ihr Auflager auf der Eichenholzschwelle i und stützen die

Pfetten c und d. Durch die Doppelzangen f werden die beiden seitlichen Sprengeböcke in Spannung gehalten und stellen für die einander gegenüberstehenden Dachflächen eine feste Verbindung her. Die oberen Sparrenenden werden von dem Kehlbalken g gestützt. Die Binderentfernung beträgt 4,75 m. Der Binder ruht auf Mauerpfeilern (1,90 m Länge und 0,63 m Breite). Zwischen je 2 Hauptbindern sind 2 Leergebinde angeordnet. Den Hölzern sind folgende Stärken gegeben:

<-

->

Fig. 717.

Die Streben aa = 20/23 cm; die Zangen b = 10/26 cm; die Pfetten c und d = 18/18 cm ; die Kopfbänder e == 13/16 cm; die Zangen f = 10/26 cm; der Kehlbalken g—13/16 cm; die Sparren h stücke i = 20/25 cm-

Einige Systeme ausgeführter Binderkonstruktionen veranschaulichen die Fig. 720—724.

16/16

cm; die Schwell-

ttv *

t»

f...........2 0 • 0 "v...................-j|

jjajpsF'"'

Fig. 718.

Eine Scheunenanlage, in welcher die Konstruktion des ehemals in Kiel ansässigen und verdienstvollen Stadtbaumeisters Martens auftritt, wird in den nachfolgenden Zeichnungen 725 AB, 726CDEF wiedergegeben. Die Scheune ist auf dem Hofe Konakow, Ritterschaft Grevismühlen in Mecklenburg, ausgeführt, dem Wanderleyschen Werke : ,,Die ländlichen Wirtschaftsgebäude“ entnommen und in demselben wie folgt beschrieben: In den Figuren A bis F reproduzieren wir die Scheunen nach den uns übergebenen Originalzeichnungen. Fig. A ist der Längenschnitt, B ein Teil der Längenhöhe, C Grundriß der Tennenbalkenlage, C' Sparrenlage, D Grundriß der Scheune, E Hauptbinder, F Leergebinde. Die ganze äußere' Länge mißt 48,5 m, die Außenbreite 18,5 m. Hiervon kommt auf die innere Tennenbreite 5,2 m und 4,3 m Höhe.

•IW'

An den Giebeln ist das Dach abgewalmt, als Deckmaterial dient Schilfrohr. Die Binderanordnung resultiert aus der Tennenbreite. Da der in der Tennenwand befindliche Stiel s zu weit von der äußeren Mauer entfernt steht, um das Dachrähm t unterstützen zu können, wurde die Strebe t notwendig, welche

3j4Sm

•V

£_b_

' /a

■%32m

mjrnm

A_

fl

/V

¹1®P1S

wis?s

Fig. 719.

an den Wandstiel w angeblattet ist. Dem Verschieben des Rähms r wird durch die angebolzten Knaggen vorgebeugt und zu gleichem Zwecke bildet der Tennenbalken mit der Strebe t und dem Stiel s ein festes Dreieck. Nach dem Rähm r richtet sich die Höhenlage des gegenüber befindlichen Rähms (e),

US»

T77

177

T77

Fig. 720.

Fig. 721.

welches durch einen feststehenden Bock, bestehend aus Stiel und Strebe, unterfangen wird. Um im Firste jede Bewegung und Verschiebung von vornherein zu vermeiden, umklammert in jedem Binder ein System von Zangen die beiden Sattelsparren. Fig. F veranschaulicht das Leergebinde.

Der verdienstvolle Verfasser des vorbenannten Werkes, G. Wander-ley, hat einen seiner Entwürfe in den Fig. 727 A—E veröffentlicht und gibt hierzu folgende Beschreibung: Die Figuren stellen dar: A Hauptbinder, B Giebelansicht, C einen Teil der Längenansicht, D einen Teil des Längen-

Schnitts, E Grundriß im verkleinerten Maßstabe. In letzterem erkennen wir die 2 seitlichen Langtennen, die vermittels zweier Quertennen miteinander kommunizieren ; um das Abladen der Garben zu erleichtern, fahren die Wagen

177

Pf

3C

-j 1-

Fig. 723-

Fig. 722.

*> * *

Fig. 724.

direkt in die Banse. Zu diesem Behufe sind neben den Tennentoren noch andere Durchfahrtstore angelegt worden (siehe Ansicht A). Die Quertennen hindern das Vorbeifahren der Wagen durchaus nicht, da sie, wie der Quer-

;.....\ l

Fig. 725 A u. B.

schnitt A andeutet, an diesen Stellen offen bleiben. Das Einbansen des Getreides geschieht zuerst von der Banse und der Quertenne, später, wenn das Einfahren in die Banse unmöglich wird, von den Lang- und Quertennen

aus. Auf diese Weise läßt sich das Einbansen schnell und billig beschaffen. Die Gesamtlänge der Scheune mißt (einschl. Tenne) im Innern 98 m bei 28 m Breite; die Seitentennen sind 4,8 m breit und 4,2 m hoch, die Quertennen 5 m breit, 4,2 m hoch, äußere Tennenwandhöhe 6 m. Bei Berechnung

r.

_j

o

-r'-

r-

rT

=J-

to 8    6    4    2    0

Fig. 726 C u. D.

des Querschnitts kommt der erhöhte mittlere Bansenteil fast gar nicht in Betracht; in Wirklichkeit dient er auch nur zur besseren Ventilierung des Scheunenraumes. Der Gesamtquerschnitt (nach Abzug der Langtennenquerschnitte) bei ¹/₈ Dachneigung beträgt rund 200 qm, oder der nutzbare

Fig. 726 E u. F.

Jk

ILA.

//

jp\\

kubische Banseninhalt (wenn angenommen wird, daß die Querbansen mit vollgepackt werden) läßt sich berechnen bei 98 m Scheunenlänge auf etwa 18000 cbm. Hiernach ist die Gesamtumfangsfläche rund 17000 qm; die Jalousiefläche außerdem noch 490 qm. Grundfläche = 2740 qm; Umfang = 252 m.

Der einfache und solide Binder besteht aus Rähmen (Pfetten), die von Stuhlsäulen sicher unterstützt werden; unter dem Firsträhm ist ein einfaches

87*

Hängewerk vorhanden, dessen Streben zangenartig mehrere Stiele umfassen. Der Längenschnitt bietet eine neue Lösung: um nämlich das Rähm a (siehe Querschnitt A und Längenschnitt D) und die darüber befindliche Jalousiewand genügend zu unterstützen, wären in 7 m Binderentfernung zwischen den Hauptbindern noch mehrere Unterstützungsstiele notwendig, da letztere aber

—a

t:

EC

rttir

NI

frTtt

«tri

ts

9)

mZf

'm

Fig. 727 A.

den Bansenraum beengen würden, ist eine freischwebende Hängewerkswand angeordnet, deren Hängestreben sich gegen die Bindestiele stützen. Der Längen verband unter dem Firsträhm ist mit einem doppelten Sprengewerk bewerkstelligt, in den beiden Endfachen hebt eine Zugstange den Sprenge-

liUliUI

lom

10 98765432/0

Fig. 727 B.

werksschub auf. Bemerkt sei noch, daß sämtliche Verbandhölzer nur schwache Dimensionen haben, und zwar: alle Riegelwerkshölzer 15/15 cm, nur die Eck- und Binderstiele 18/18 cm, Tennenbinderstiele 18/18 cm, Bansenbinderstiele 23/23 cm, alle Rähme 16/16 cm, Kopfbänder 16/16 cm; Zangen (doppelt) je 10/20 cm, Tennenbalken bei 1,70 m Entfernung 20/10 cm; Sparren 15/.15 cm stark bei 1,5 m Entfernung.

Fig. 728 stellt einen von Wanderley entworfenen Scheunenbinder für eine Scheune mit 2 nebeneinander liegenden Mittellangtennen dar. Den 8 m hohen Umfassungswänden ist eine gitterartige Pfeilerverstärkung gegeben. Diese bieten zugleich den Binderstreben feste Stützpunkte. Das Dach stellt sich als sogenanntes Pfettendach dar. Die Hauptsparren werden nicht nur durch Stiele und Kopfbänder, sondern auch durch untergebolzte Verstärkungs-

sisi

MIM

teil

mm

iüll'Mi.'lhi

11

äSlül

mm

LI

iw' d

kl

'A

71)

mm-—

Fig. 727 C u. D.

hölzer unterstützt. Die Sprengestreben s umfassen die Stiele t und stellen im Zusammenhänge mit der Zange z einen sehr sicheren Querverband her. Es sei hier noch hingewiesen auf die Fortpflanzung des Sprengebockschubes in der Richtung der Pfeile nach den Schwellen des Gitterpfeilers. Die Tenne ist in ihrer Stabilität durch die Streben r und die Kopfbänder k gesichert. Die mittlere Tennenwand erhält keine Verbretterung. Der ganze Scheunen-iiii^iii»«4di<iiiiiiii iiiiri)iiiw»uiiiiiiiii

jT ~ Durchfahrt    Durchfahrt

=HL_._.+.._______________-*•-___Hfc_____fc

Durchfahrt    Durchfahrt

iilinnwiiimnT

,30 t4QW

rrii nTTPFHTnTT 111 i 1111 jdl I

iiiiinii!!⁰-;‘°    i²⁰

Fig- 7^7 E.

läßt sich bei keiner Konstruktion voll ausnutzen. Namentlich die Eck

raum

und Firsträume bleiben frei, denn man kann nur schwer zu diesen gelangen. Die Ausführung wird daher nur bis zu der punktierten Linie ermöglicht werden können. Wenn man diese Linie der Querschnittsform zugrunde legt, so gelangt man zur Anordnung schräger Wände oder richtiger steiler Dachflächen. Hierdurch verschwindet die Wand, und es treten gebrochene Dachflächen auf, wie dies im Querschnitt der Fig. 729 angegeben ist.

Eine Scheune mit Quertennen, hohen Wänden und flachem Dach zeigt in einfacher und sehr zweckmäßiger Anordnung die Fig. 730.

Diese im „Wanderley“ und auch vom Baumeister Jähn im Jahrbuch für Baugewerbe 1874 dargestellte Anlage hat eine Breite von 21 m im Lichten und eine Länge von 55 m. Die elf Binderöffnungen sind 5 m voneinander entfernt. Die Eckbansenbreite beträgt 10 m, die Mittelbansenbreite 25 m,

IC

1()m

10 !) 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Fig. 728.

die Tennenbreite 5 m. Bei den 6 m hohen Umfassungsmauern und nach Abzug von je 20 qm für die Tennen hat die Scheune einen kubischen Inhalt von rund 9000 cbm. Ein äußerst kräftig gestalteter Querverband schützt die hohe Ziegelsteinwand gegen das Hinausschieben durch die Binder. Die •Zange a ist so tief gelegt, daß sie, die Streben und die Kopfbänder b b um-

—-d tlr2ry^L-_‘--rJrU^^S

a^Ah^a_■

\ikrt u

vScEEOzzi rrl"ia £v~£--* ^

b>-~-~-~-~-~-^bjy---^c-~-~_--~r.rl c

••-L5

5-6

T7

* Ix

V-

^TB

I Y

- _ .7 _ .- ' ~rz -    . . i p^r^faTT-"^V-" TyA

::”v_w-jJ-_-_~--_1|r-j-j‘^^^—

PI

1 2 3 4 5 6 7    8 9 10w

Fig. 729. -

8/20 cm;

fassend, die Herstellung unverschieblicher Dreiecke ermöglicht. Empfehlenswert würde es sein, eine unmittelbare Zufuhr zur Mittelbanse zu schaffen. Entfernung der Sparren 2= i m; Sparrenstärke = 15/17 cm; Stärke der Rähme = 15/17 cm; Stielstärke = 18/18 cm; Doppelzangen Strebe r= 15/18 cm; Stärke der Umfassungswände = i¹/₂ Stein mit 0,26 m vorspringenden und 0,63 m breiten Vorlagen.

4. Aufbewahrung der Kartoffeln, Rüben usw.

Zur Aufbewahrung der Knollen, wie Kartoffeln, Rüben usw., dienen entweder Balkenkeller oder gewölbte Keller unter dem Erdgeschoß der Wohn- und Stallgebäude, oder es werden für‘sich bestehende Räume im Erdreich geschaffen, begrenzt durch massive Wände und nach oben mit Gewölben abgeschlossen.

Die Kellerhöhe muß an den tiefsten Stellen der Gurtbögen oder der Balkenlage mindestens 1,90 m betragen. Der Fußboden muß unbedingt höher als der höchste Grundwasserstand liegen. Knollengewächse erhalten sich nur dann, wenn sie gegen die Einwirkung des Frostes und allzugroßer Wärme, namentlich gegen den Einfluß des eindringenden Sonnenlichtes, geschützt sind. Sie müssen ferner vor Feuchtigkeit bewahrt bleiben. Die Keller sind daher mit Luftlöchern zu versehen, welche bei strengem Frostwetter durch Pferdemist geschlossen werden müssen. Die Luftlöcher gestatten den sich aus den Erdfrüchten entwickelnden Dünsten einen ungehinderten und schnellen Abzug.

Kartoffeln, Rüben usw. werden am zweckmäßigsten über eine Rinne in den Keller geschüttet, wodurch zugleich in möglichst ausgedehntem Maße ein Reinigen der Früchte von der denselben anhängenden Erde stattfindet. Empfehlenswert ist allerdings die Aufbewahrung der Knollenfrüchte im Keller nicht, da erfahrungsgemäß namentlich Kartoffeln im Frühjahr Keime treiben und durch die Einwirkung des Kartoffelpilzes faulen. Lmter allen Umständen müssen die Kellerwände gegen eindringende Feuchtigkeit durch Luftschichten in der Mauer geschützt werden, auch muß der Kellerfußboden gegen aufsteigende Nässe ausreichend gewahrt bleiben. Es hat sich gut bewährt, unter dem Kellerpflaster eine 32—40 cm starke dicht und fest gestampfte Tonschicht aufzubringen und auf diese eine 16 cm starke Betonschicht (Ziegelstücken, Kies, Kalk und

TY1C

3dpi

7X a \\fl S

yb \:

JA

2i»L

Sr

Banse

-lii—v

j: jiTenne \

*5'!

*ob «■,

Lij

ZÜJ—

-TEP

Banse

2.5™-

Banse

i!

j:

JSL

fül

fül

o a 2 0 big. 730.

io**

Zement) zu verlegen und diese sodann mit Biberschwänzen, deren Nasen entfernt worden sind, in doppelter Lage in Zement abzudecken. Bei starkem Andrang des Grundwassers ersetzt man die Biberschwänze durch zwei in Zement verlegte Ziegelsteinflachschichten und gibt dem Fußboden die Form eines umgekehrten Gewölbes. Es ist hierbei zu beachten, daß bei der Abpflasterung die Steine mit wechselnden Fugen in den beiden Lagen zu vermauern sind.

Als Kellerabschlüsse eignen sich am besten Lattenverschläge, weil diese ein Durchstreichen der Luft ermöglichen, namentlich, wenn deren Breite mindestens 3 m beträgt. Die Kellerfenster sind gegen das Eindringen voh Katzen, Ratten, Mäusen usw. durch Drahtgeflechte zu sichern. Als Hauptregel muß beachtet werden, die Knollengewächse nur in geringer Höhe aufzuschütten und ringsherum für ausreichenden Platz zu sorgen, damit die Früchte nach Bedarf umgeschaufelt werden können.

WT

fPir

Uv

VV\

Fig- 73 d

Ganz zu verwerfen ist das Eingraben der Knollenfrüchte in Erdgruben, da eindringendes Schnee- und Regenwasser, sowie Mangel eines Abzuges der sich entwickelnden Dünste ein leichtes Verfaulen der Feldfrüchte herbeiführen.

Vielfach wird der Keller für die Knollenfrüchte entweder unter der Futterküche der Viehställe oder auch in den Scheunen angelegt. Auf dem dem Baron Rothschild gehörenden Luisenhof bei Frankfurt a. M. finden wir eine Kelleranlage kk unter dem Bansen bbb. Fig. 73l- (Die Scheune ist erbaut vom Architekt Bürnitz.)

Die aus preußischen Kappen bestehende Abdeckung liegt etwa 80 cm über dem Tennenboden. Die Einschüttung geschieht von außen durch eine Anzahl in der Langwand angebrachter viereckiger kleiner Öffnungen.

5. Kornböden und Speicher.

Auf größeren Gütern erfordert die Aufbewahrung des ausgedroschenen Korns die Errichtung eines besonderen Gebäudes. Bei kleineren Betrieben genügen hierfür die Böden der Wohngebäude und Ställe.

Wo größere Massen von Getreide auf geschüttet werden sollen, ist die Errichtung eines Gebäudes von ausreichender Festigkeit geboten. Es ist ferner für reichlichen, leicht zu regelnden Luftzug, für Licht und für vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit zu sorgen. Diese Bedingungen sind mit Bezug auf Wohn- und Nebengebäude nur in unzureichendem Maße erfüllbar, namentlich in Stallgebäuden leidet das Korn unter der die Decke durchdringenden Ausdünstung des Viehes. Am besten eignen sich noch die Böden über Wagenremisen, Schirr- oder Baukammern, falls man sich nicht zum Bau eines Kornspeichers entschließen kann.

Bei Ermittelung der erforderlichen Kornbodenfläche möge nach folgenden Angaben aus dem Engelschen Werke verfahren werden. Es wird in der Regel nur die Hälfte des durchschnittlichen jährlichen Körnerertrages angenommen.

Man berechnet den mutmaßlichen Ertrag und die Menge des aufzuspeichernden Getreides nach der Aussaat und nimmt an, daß, wenn

an Aussaat erforderlich ist

bei

pro Hektar

hl

Der Ertrag sein werde:

Weizen und Roggen .

Gerste......

Hafer......

Erbsen oder Bohnen . Wicken oder Linsen .

) Im allgemeinen 6—8 fache |    Aussaat.

\ Brachfriichte 8 —10 fache Aussaat.

20 fache Aussaat.

24 „

24 „

12—15 fache Aussaat.

Auf i hl Getreide wird bei o,6 m hoher Schüttung, einschließlich Gänge und Umschippeplätze, 0,25—0,30 qm gerechnet.

Zur Lagerung von Most in Fässern bedürfen 50 Fässer, von denen jedes 1 m lang, 0,7 m im Bauch stark ist und 3,3 hl enthält, in 2 Reihen 3 Tonnen hochliegend einen Flächenraum von etwa 3,5 m Länge' und 2 m Breite.

Buchweizen Raps . Heusamen Kartoffeln

2,2

2,7

2,7

2,2

1,6

1, i

o,3

19,4

Gewichte verschiedener Frucht- und Samenarten pro Hektoliter

:in Kilogrammen.

Frucht- und Samenart

Im Durchschnitt

kg

Frucht- und Sameuart

Im Durchschnitt

kg

Weizen........

Roggen ........

Gerste........

Hafer.........

Erbsen und Hülseufrüchte .

Kartoffeln. Wicken Kleesamen Hanfsamen

etwa 59,0 „    46,0

,,    82,0

50—57

70.7— 80,9 68,5—78,8

61.8— 69,5

43.9— 53,7 etwa 85,0

Die Schütthöhen sind bei den verschiedenen Getreidearten nicht die gleichen. Für Weizen, Roggen und Gerste kann 0,60 m, für Hafer 0,90 m angenommen werden. Diese Schütthöhen sind aber nur für vollkommen trockenes Getreide zulässig. Gewöhnlich wird das Getreide in noch feuchtem Zustande in den Speicher gebracht. In solchem Falle darf Weizen usw. höchstens 50 cm, Hafer höchstens 75 cm hoch aufgeschüttet werden. Hieraus ergibt sich durchschnittlich berechnet bei 60 cm Schütthöhe für 1 hl Getreide einschließlich der Gänge und Umschippeplätze 0,25—0,30 qm Bodenfläche.

Gewöhnlich baut man Getreidespeicher 3 Stockwerk hoch und nützt auch den Dachboden für die Lagerung aus. Die Gebäudetiefe beträgt zumeist 10—11 m. Die lichte Größe der Stockwerke genügt mit 2,50—2,70 m. Das untere Stockwerk macht man zumeist 3 m hoch. Der Fußboden desselben ist 70 cm oberhalb der Erdlinie anzulegen und derselbe vor Erdfeuchtigkeit zu schützen. Die Kniewand des Dachgeschosses muß mindestens 1 m hoch sein, besser ist 1,25 m Höhe. Ein Abwalmen des Daches ist ungeeignet, weil gerade die Dachgiebelwände die Anlage einer ausreichenden Anzahl von Lüftungsöffnungen gestatten.

Speicher dürfen nur auf ganz trockenem Baugrund, wenn möglich nur auf Sandboden, aufgeführt werden. Die beste Lage für die Hauptfronten ist die Richtung nach Ost und West (Südsonne trocknet das Getreide sehr aus). Ställe und Miststätten dürfen nicht in der Nähe des Speichers liegen, weil hierdurch fäulniserregende Substanzen in denselben eindringen können.

Für die Speicherwände ist im allgemeinen ein guter fester Ziegelstein der beste Baustoff. Ausführung in Feldsteinen ist ausgeschlossen. Stärke der Kniewand 1 Stein mit 13—26 cm vorspringenden Pfeilern in Abständen von 1,50—2 m. Man kann auch die Knie wand ohne Vorsprünge durchweg i¹/₂ Stein stark annehmen. Jedes darunter befindliche Geschoß verbreitert sich um ¹j₂ Stein.

765 kg.

85 »

Große Bedeutung hat die Speicherdecke, welcher bedeutende Lasten zugemutet werden. Die Tragfähigkeit ist die hauptsächlichste und fast die einzige Forderung, welche an die Decke zu stellen ist, denn es wird weder verlangt, daß sie dunstdicht schließt, noch, daß sie die Wärme zusammenhält oder die Hellhörigkeit mindert. Es ist im Gegenteil der Luftdurchgang, falls durch Undichtigkeiten nicht das- Korn hindurchfallen kann, zur Erhaltung des Kornes förderlich. Am besten hat sich eine gespundete oder gefederte 3 bis 4 cm starke Holzdielung bewährt. Bei der Berechnung der Balkenhöhen muß zur Sicherheit eine Schütthöhe von 9 hl auf 1 qm angenommen werden. Es ergibt dies eine Belastung von 9 hl zu 85 kg .

Hierzu Eigengewicht etwa........

= §5° kg.

Mithin pro qm

Für Speicherdecken, also schwere Decken, ist zu rechnen nach der Tabelle zur Ermittlung der vorteilhaftesten Abmessungen hölzerner Balken (Nach v. Tiedemann).

Balkenbreite

20 cm

Balkenhöhe

23 cm 25 cm 28 cm Freitragende Balkenlänge

30 cm

15

18

20

00 OJ 10 10

A io

4- '- I OC &

3,06

3,42

3,75

3,95

22

4,14

—<    ol    G''    O

rO    N    O    01    10

CO    CO    -p    rt*

3-73 4>i6 4o6 4,8 i 5,05

üi üi+ 4- OJ

4- hh OC 4- \Q

O -£• 'sO CnvO

Zur Verteilung eines gleichmäßigen Druckes auf das Mauerwerk werden da, wo Mauerabsätze vorhanden sind, die Balken auf 12 : 13 cm starken Mauerlatten aufgekämmt. Wanderley gibt in Fig. 732 eine Konstruktion,

durch welche der starke Druck auf das Mauerwerk vermindert wird. Hier ruhen die Balkenenden nicht auf dem Mauerwerk selbst, sondern auf einem

CO

%rt--

o--

00--

1%

//

//

r7

W--

=J

t'i

jslkL Vll 7

-ry-

W7

ra

=?

11

jfe

•1 1

fl

³iiF

^_z 'rr- -

lo

Er

|§T

tII

f(Z]

■■

11

II

IM

vx

7-

emm

WS

•■fei

W

S Kf

-7

|

v//..

mßf

lug- 732.

iS

II

HF

Bl

y/

'i*

«4- 'K ^

■j %

v\

fe.

2.

IN

neben dem Mauerwerk befindlichen, durch Ständer unterstützten Träger von 18/i 8—20/20 cm Stärke. In jeder 4—5 m betragenden Binderentfernung steht unter diesem Wandunterzug Z ein 20/20 cm starker Stiel und da-

zwischen wird noch ein anderer eingefügt. Der Unterzug hat also eine freie Länge von 2—2,5 m. Hierbei bleibt die bei jedem Bundstiel angeordnete Kopfbandversteifung unberücksichtigt. Die Balken selbst, da die Mauer keinen Druck empfängt, wirken nur als Anker. Wenn, wie in Fig. 733 dargestellt ist, die Trägerenden auf die Ständer zu liegen kommen (aa Stützen, t Träger), so übt auch der Träger keinen Druck auf die Mauer aus. Sehr wichtig ist eine mindestens bei jedem dritten Balken und auch in den Giebeln anzuordnende Verankerung. Um sie bei letzteren zweckmäßig anzubringen, kann man nach Fig. 734 die drei letzten Giebelbalken b durch Bohlen a versprengen. Es entsteht hierdurch ein unverschiebbares Gitterwerk. In der Zeichnung bedeuten t — Träger, m — Mauerlatte.

fe' m.

if

i.

Fig- 733-

Das Spei eher dach muß unbedingt wasserundurchlässig sein. Ebensowenig darf ein Einwehen von Schnee stattfinden. Steile Dächer ohne Kniewände sind nicht zu empfehlen, weil sie sich räumlich nicht genügend ausnutzen lassen. Am besten eignen sich flache Dächer mit Holzzementbedachung.

\in

±J

m\

fl

Fig- 734-

Die Fenster des Speichers sollen einen Doppelzweck erfüllen: sie sollen die Speicherräume beleuchten und eine ausreichende Lüftung ermöglichen. Man bezeichnet die Fenster fast allgemein als Speicherluken, legt sie 60—75 cm über dem Fußboden an und macht sie etwa 80 cm breit und 1 m hoch. Am zweckmäßigsten sind die um eine wagerechte Achse drehbaren Luken, wie sie in Fig. 735 dargestellt sind.

Sie sind aus 4 cm starken gespundeten Brettern zusammengefügt,, die von den eingeschobenen Leisten 1 gehalten werden. Beim Öffnen wird die Luke hochgehoben und an eine dünne leicht bewegliche und an den Deckenbalken befestigte Stange s in ihrer Stellung gesichert. Die Fig. 55 A und B gibt in Ansicht und Anordnung für Massivbau, Fig. 55 C, die Konstruktion für Fachwerksbau. Oberhalb der Luke befindet sich noch ein feststehendes Fenster.

Hinsichtlich der Treppen ist zu bemerken, daß dieselben durchaus bequem sein müssen. Damit auf denselben zwei Säcke tragende Arbeiter aneinander Vorbeigehen können, müssen sie eine Breite von 1,20—1,30 m erhalten. (Auftritt: 25, Steigung: 19 cm). Eingelochte Auftrittsstufen ohne Setzstufen sind ausreichend. Am besten sind Treppen mit einem Lauf ohne

SS

cn

Hl

l____L.

T~*~t~

//

ix:~u

//

A...

r¹

ii in m m m m 111111 i iii 1111 mm im i i

Fig. 735 A—C.

Wendelstufen, doch sind auch zweiarmige Treppen, namentlich aus Werkstein, empfehlenswert. Die Wände des Treppenhauses müssen massiv sein, auch muß jedes Geschoß eine verschiebbare Tür erhalten. Es wird hierdurch möglich, jeden einzelnen Teil des Speichers für sich zugänglich zu machen. Jede Treppe ist mit einem festen Handgeländer zu versehen.

Die Aufzüge in ländlichen Speichern haben zumeist eine sehr einfache Konstruktion. Fig. 736 A—E legen eine solche klar.

Fig. C zeigt im Querschnitt eine auf Lagern ruhende Eichenholzwelle, die mit einem Ende aus dem Gebäude herausragt, während sie sich mit dem anderen Ende auf das Bockgerüst b legt. In der Mitte findet sie die nötigen weiteren Stützpunkte. An dem im Speicher hegenden Ende befindet sich das aus Bohlen zusammengefügte Rad r (Durchmesser: 1,5 m). Das durch alle Stockwerke gehende Tau ohne Ende (t) wird durch gabelartige, am Rade angebrachte Halter vor dem Abrutschen geschützt. An dem äußeren Ende ist ein kräftiges Windetau w befestigt, welches sich auf- und ab wickelt. Die ganze Windevorrichtung wird durch die Schutzkappe k überdacht. Die

an der Mauer angebrachten hölzernen Rollen 1 sind deshalb erforderlich, weil sonst das Windetau die Mauer berühren würde. Die Windeluken können aus

Fig. 736 A-E.

J35S

A

äs-

18

m ps1

lllii

m

m S

x>

Wimm

7

üis ÄÄMffiÄ

1

iS

K

m

Mm

. "

iS 1

mH

d_

um

PfB

=

€

.........................................

-

............................................ tiiiiiiniiiuiiiiiiHnniiiiiiiii

mm

=■

ÄH

11

cr-l

rrn~m='-

■

H*

*

-

c

:

ni

i!

r

« i_

T¹

A

( ^ Tr

.

m

\

■

1

■ iiii

|et a

i

1

£

-c

V*

/

V '

n.

U

fl IBM

-I

-'3

A

c

nü ü

/

i!i

! iL.ll!

a> j

v

T?

4

d

e

s

i-

J---MS

kJ'

f

3

"

U

1!

U

¹ in    1

10    9

I

f

5

4

t⁻1

l

einem Flügel oder aus zwei Flügeln bestehen. Wie aus der Zeichnung ersichtlich, sind seitlich zu den Öffnungen 15/15 cm starke, durch alle Stockwerke hindurch reichende Hölzer a a angebracht. Sie stehen auf der Schwelle s und werden von den Hölzern d und c zusammengehalten. Die Oberkanten der Hölzer d liegen etwa 3 cm über dem Bretterfußboden, wodurch zugleich für die Luken ein unterer Anschlag gebildet wird.

6. Remisen und Schuppen.

Die Remisen und Schuppen (Schofen) treten entweder als selbständige Gebäude auf oder in Verbindung mit anderen der Verwaltung eines Gutes dienenden Räumen. Sie nehmen die Ackergeräte, Bauholz Vorräte und das Brennmaterial auf, auch Wagen, Schlitten usw. werden in denselben untergebracht.

Zur Ermittelung des Raumbedarfes sind folgende Angaben zu berücksichtigen :

Eine Kutsche ohne Deichsel ist 3—3,8 m lang, 1,6—2,2 m breit und 2,8 m hoch.

Eine Feuerspritze ist 5,30 m lang und 1,60 m breit.

Das Einfahrtstor zum Spritzenraum muß mindestens 2,50 m breit sein. Letzterer ist zweckmäßig mit massiven Wänden und gewölbter Decke zu versehen.

C.........

MS

===

Fig. 737 A.

Für Wagenschuppen sind die Stützen, da sie bei ungeschicktem Einfahren leicht angefahren werden, tunlichst zu vermeiden. Wo solche sich nicht vermeiden lassen, muß jede Stütze 4 Prellpfähle erhalten. Für den Fußboden der Wagenschuppen wird zumeist Pflaster aus unbearbeiteten Steinen gewählt.

Für einen Zugviehstand von 4 Gespann Pferden und 8 Ochsen würde die Remise enthalten: 10 große Wagen, 12 Pflüge, 8 Paar Eggen und 4 Ackerwalzen, 1 Kutsche, 1 offenen Wagen, 1 Schlitten, 1 Feuerspritze,

Die Brennmaterialien beanspruchen verhältnismäßig viel Raum. Man hat zu berechnen:

Zur Winterheizung 10—15 cbm Holz für einen großen Stubenofen.

Für die Küche pro Person 0,7—0,8 cbm Holz.

Zum Backen und Waschen für größere Betriebe 18—40 cbm Holz.

Bei Meiereibetrieb auf 10 Milchkühe 3—4 cbm Holz.

Türen und Tore müssen nach außen aufschlagen.

Kleinere Remisen haben nur ein flach geneigtes Dach ohne Zwischendecke. Bei größeren Anlagen ordnet man über denselben einen Kornspeicher oder einen Heuboden an.

Fig. 737 A u. B stellt eine von Wanderley für das Gut Marienthal in Schleswig-Holstein entworfene Remise dar.

Die Räume R R nehmen 16 Ackerwagen auf, in M sind die Dreschmaschinen und andere landwirtschaftliche Geräte untergebracht, K ist die Klüterkammer, N Nachtwächterkammer, k Kammer für den Böttcher, f Federviehställe, b Brütkammer, w Wagekammer, W Brückenwage.

ii

Üj !i !;i; !j R

Ü    !    !

liii    ii

A’

Ml i!

i¹

j:

ji

Ql

Hühnerbof

ji M ;i

|i

ji¹

I!

!l

li

Ti

ii

ii

“fl

FS

if

Hi

jj

i\R

■

ii

AVI

Ji

Heuboden

TI

ise

l!

Ii

wm-

10 9 S 7 6 5 1 3 2 1 0

Fig. 737 B.

7. Eiskeller und Eishäuser.

Eiskeller. Das Schmelzen des Eises in den Sommermonaten wird dadurch verhindert, daß man es mit schlechten Wärmeleitern umgibt. Es muß so fest zusammengepackt werden, daß es die möglichst geringste Oberfläche zeigt. Als Form der Eishaufen ist der Zylinder sowie der teils in teils oberhalb der Erde liegende Kegel geeignet. Die schnelle Abführung des Schmelzwassers ist ein Haupterfordernis für die Eiskonservierung. Ferner darf nur ein Zugang vorhanden sein, möglichst klein, möglichst hoch gelegen. Der Eingang ist mit doppelten Türen zu verschließen. Zwischen denselben muß ein Vorraum liegen, damit es möglich ist, mindestens die äußere Tür zu schließen, bevor die innere geöffnet wird. Die Tür selbst besteht am zweckmäßigsten aus einem beiderseitig mit Brettern benagelten Rahmen. Der

im

if™

fei!

Will

B in

■sarcx

lÄIn⁻___1

T_

5!TU

IO

HB

A: 'lerrain

sAi_______

SS;

oUm

I;

j§:

mtH

-■T

Sandboden

Fig. 738 A u. B.

Zwischenraum zwischen denselben wird mit Torfmull, Gerberlohe, Häcksel und dergl. ausgefüllt. Die Anlage von Fenstern ist ausgeschlossen.

WM,

■pr—

*.....-2;5™-

-j-

n_

r_5

Wk

!'.....Ai

2.K

4-

Fig. 739-

Die Lage des Eiskellers muß eine möglichst kühle sein. Eine Erdabdachung nach Norden ist am empfehlenswertesten. Das Bauwerk steht am besten da, wo alte Bäume reichlichen Schatten geben.

Eismieten. Der Eishaufen wird an einem möglichst trockenen Ort, wo sandiger Untergrund vorhanden ist, in runder Form auf Unterlage von Brettern, Reisig, Stroh aufgebaut und mit starker Strohlage abgedeckt. Hierüber wird Erde (am besten Torferde) gebracht.

Eisgruben. Dieselben stellen sich als zylindrische, pyramidale oder konische massive Behälter dar. Fig. 738 veranschaulicht im Querschnitt A und in der Dachaufsicht B eine Eisgrube einfachster Konstruktion. Die Abdeckung ist mit Stroh bewerkstelligt.

Im Innern sind die Wandflächen wie auch die Unterflächen des Daches mit Brettern verschalt.

Es ist zweckdienlich, die Umfassungsmauern außerhalb mit einer 50 bis 70 cm starken Torfschicht zu umgeben, um den Einfluß der Erdwärme nahezu aufzuheben. Die Eismasse selbst lagert auf einem Lattenrost, der auf einer Balkenlage ruht. (Lattenstärke 8 cm, Zwischenraum zwischen den Latten 5 cm.)

Eishäuser. Die Wände der Eishäuser können aus Fachwerk hergestellt werden. Es kann entweder eine Ausmauerung oder eine Bretterverschalung zur Ausführung gelangen. In letzterem Falle werden die Zwischenräume mit Torf oder Flachsschäben ausgefüllt. Wanderley gibt für solche Anlage in Fig- 739 ein geeignetes Beispiel.

8. Die Dungstätten.

Ein Hauptziel einer rationell betriebenen Landwirtschaft ist eine möglichst ausgiebige Gewinnung des Düngers. Es muß verhütet werden, daß die flüssigen Teile des Düngers im Untergründe versickern, einmal, weil hierdurch wertvolle Dungstoffe verloren gehen, und dann auch, weil durch die eindringende Jauche das Grundwasser verunreinigt werden kann, wodurch Benachteiligungen in gesundheitlicher Beziehung entstehen. Aus diesen Gründen ist es geboten, die Sohle der Dungstätten, mindestens aber die Umfassungswände und die Sohle der Jauchbrunnen mit wasserundurchlässigem Material anfertigen zu lassen.

Hinsichtlich des Raumbedarfes und der Anordnung ist zu beachten, daß die Größe der Dungstätten sowohl von der Größe des Viehstandes als auch von der Zeitdauer abhängig ist, innerhalb deren der Dünger im Freien aufbewahrt werden soll, bis er zur Felddüngung verwendet werden soll. Die Erzeugung des Düngers für ein Jahr mit Einschluß der zur Jaucheaufsaugung erforderlichen Streu bedarf zur Berechnung folgender Unterlagen:

für i Pferd .... I Stück Rindvieh i Schaf .... i Schwein .

io cbm

3,5 „

Die Höhe der Düngeraufschüttung soll 1,4 m nicht überschreiten. Bei 1,2 m Durchschnittshöhe ergibt sich ein Flächeninhalt für 1 Pferd

1 Stück Rindvieh 1 Schaf .    .    .    .

1 Schwein .

Im allgemeinen rechnet man für ein Stück Großvieh 3—4 qm Dungstätte, bei Verwendung von Torfstreu nur 2 qm.

Die Dungstätte muß so liegen, daß die Dungüberführung von den Ställen aus auf möglichst kurzen Wegen erledigt werden kann. Zumeist gibt man den Dungstätten eine langgestreckte rechteckige Gestalt. Die kurzen Seiten erhalten Ausfahrtsrampen. Auch die halbkreisförmige Grundform bietet manche Vorzüge. Die Tiefe der Düngergrube beträgt 50—60 cm. Die ausgeschachtete Erde wird mit Dossierung in der Umgebung der Dunggrube eingeebnet. Besser ist die Einfassung derselben mit einer Futtermauer. Den Rampen ist eine Steigung von 1 : 20—1 : 15 zu geben. Wo undurchläß-licher Boden ein tieferes Eindringen der Jauche verhindert, genügt für die Sohle ein Feldsteinpflaster. Im anderen Falle ist eine etwa 30 cm starke Letteschicht unter dem Pflaster zu empfehlen oder eine etwa 15 cm starke Betonschicht, die sich auf eine Lage von Bauschutt, Ziegelbrocken oder groben Kies aufsetzt. Die Sohle der Dunggrube ist mit einem Gefälle zu

•v

*-----iirS —E----

Fig. 740.

versehen, damit die Jauche nach einer Stelle geleitet und im Jauchebrunnen gesammelt werden kann. Für kleine Dungstätten genügt ein Gefälle von 1 : 20, für größere ein solches von 1 : 50. Der Zufluß der Jauche nach der Mitte wird durch in die Sohle eingelegte flache Rinnen wesentlich erleichtert. Letztere werden mit Brettern zugedeckt, um ein Verstopfen derselben durch den darüber lagernden Mist zu verhüten. Fig. 740 stellt eine Dunggrube mit Jauchebehälter J für einen kleineren Betrieb dar. Ein eiserner Stangenrost r bildet eine Trennung zwischen Dungstätte und Jauchebehälter. Für die Berechnung der Größe des letzteren gibt Stöcker in seinem Buche „Der angehende Pächter“ folgende Anhaltspunkte:

Feste

Exkremente

i Stück Rindvieh liefert jährlich frischen Dung Pferd Schaf Schwein

180 Ztr

90 „

Urin oder J auche

70 Ztr. 30    „

3o >)

20

12

yy

Die Jauchenbehälter, aus denen die Jauche herausgepumpt wird, müssen völlig wasserdicht sein. Gutes Ziegelmauerwerk in Zement hat sich nicht ausreichend bewährt. Es ist namentlich für Jauchebrunnen, die in Kiesboden stehen, namentlich aber für solche, die in das Grundwasser hinreichen, eine besondere Dichtung erforderlich. Hierzu müssen die 1 Stein starken Wände und die 15 cm starke Sohle, beides hergestellt aus guten Ziegelsteinen in Zementmörtel, inwendig mit heißem Gudron angestrichen und hierauf mit Dachpappe und Holzzement vollständig ausgeklebt werden. Über die so bekleideten Wände wird dann noch eine Ziegelflachschicht in Zement gemauert und mit Zementputz versehen. Durch dieses Verfahren wird eine absolute Wasserdichtigkeit erreicht. Der Jauchebrunnen muß mit starken Bohlen abgedeckt werden.

9. Die Stallgebäude.

Allgemeines.

Die zum Aufenthalt des Viehes bestimmten Stallgebäude müssen mit Bezug auf Bauart und Einrichtung so ausgeführt sein, daß sie einen tunlichst vorteilhaften Einfluß auf das Gedeihen, die Entwicklung und die Gesundheit des Viehstandes auszuüben vermögen. Gegen jede Witterungseinflüsse müssen sie im vollkommensten Maße Schutz gewähren, während die Entziehung von Luft und Licht nur eine tunlichst geringe sein darf. Alle Stallungen müssen daher gut gelüftet, ausreichend warm und gut beleuchtet sein. Ferner ist zu fordern : Gewährung bequemer Ruhe- und Lagerungsplätze und zweckmäßige Futtervorrichtungen. Geboten ist ferner eine trockene Lage auf einem von Grundfeuchtigkeit freien Boden.

Hinsichtlich der Umfassungs wände ist zu beachten : Umfassungswände von Feldsteinen oder Findlingen, an deren Innenseiten sich die Feuchtigkeit kondensieren würde, müssen mit schlechten Wärmeleitern (gebrannten Ziegelsteinen) im Innern verblendet werden. Dasselbe muß auch bei Mauern aus Kalkbruchsteinen geschehen. Wände aus Lehmpisee oder Luftsteinen sind wegen ihrer geringen Dauer nicht zu empfehlen, dagegen sind Mauern aus Kalksandpisee zweckmäßig. Sie gewähren bei ihrer großen Dichtigkeit einen ausreichenden Schutz gegen die Einflüsse der Witterung. Sie bilden trockene, leicht zu erwärmende und gesunde Räume und sind dauerhaft und wohlfeil. Gleiche Vorzüge weisen auch die Mauern aus Kalksandziegeln und Beton auf. Besondere Vorteile bieten auch hohle Wände aus gut gebrannten und wetterbeständigen Ziegelsteinen. Die massiven Wände haben den Vorzug der Feuersicherheit gegenüber den Holzfachwerkswänden.

Die Decken sind entweder Holzdecken oder gewölbte Stein- oder Blechdecken. Holzdecken sind in Stallgebäuden sehr leicht der Zerstörung unterworfen, welche zufolge der dauernd aufsteigenden Feuchtigkeit und Wärme mitunter schon nach Verlauf weniger Jahre eintreten kann. Außerdem wird das etwa oberhalb einer solchen Stalldecke auf gespeicherte Futter dem Verderben ausgesetzt. Bei Balkendecken muß daher dafür Sorge getragen werden, daß die Ausdünstung des Viehes in reichlichem Maße abgeleitet und reine Luft von außen eingeführt wird, damit die die Balken umgebende Luft

eine möglichst reine und sich bewegende ist. Dem Einmauern der Balkenköpfe ist besondere Sorgfalt zu widmen. Sie sind mit einer Luftschicht zu umgeben, namentlich an der Hirnholzseite. Die Luftschicht ist mit der Außenluft in Verbindung zu setzen. Besser als der halbe und ganze ist der gestreckte Windelboden. Zur Herstellung desselben werden starke gespaltene oder durch die Säge getrennte Lattstämme im Wechsel mit Stamm-und Zopf enden auf die Balken gebracht und mit einem 10—15 cm starken Lehmestrich versehen. Bei dieser Anordnung werden die Balken am meisten von der Luft bestrichen und somit am ehesten vor dem Verstocken bewahrt.

Die gewölbten Decken bieten naturgemäß die größte Sicherheit gegen Feuersgefahr. Sie halten den Stall im Winter warm und im Sommer kühl und halten den Stalldunst vom Bodenraum fern. Auch Wellblechdecken kommen vielfach zur Ausführung.

Der Stallfußboden muß so geartet sein, daß die Gesundheit des Viehes durch Reinlichkeit und Trockenheit gefördert wird. Die Dichtigkeit und Undurchlässigkeit des Fußbodens ist ein Llaupterfordernis, denn nur dann ist eine zweckmäßige Ableitung und Ansammlung des für die Landwirtschaft als Düngemittel so wertvollen Harn- und Jauchestoffes möglich. Je weniger der Fußboden von der horizontalen Richtung abweicht, um so bequemer stehen und liegen die Tiere. Tiefe Jaucherinnen sind zu vermeiden, denn sie gefährden die Tiere beim Ein- und Austreten aus dem Stall. Für Großvieh ist zumeist ein Gefälle von 1—30/0 der Standlänge ausreichend. Pflasterungen mit Feldsteinen, unregelmäßigen Findlingen oder Bruchsteinen sind zu verwerfen. Ein so hergestelltes rauhes Pflaster erfordert mindestens 0,6 cm Gefälle und läßt reichlich Urin durch. Soll ein gewöhnliches Feldsteinpflaster zur Ausführung gelangen, so müssen die Steine auf fest abgerammten Boden in Beton gesetzt werden. Die hintere Hälfte ist mit Zement auszugießen und mit Zementüberzug zu versehen, dem aber die Glätte durch Längsfurchen zu nehmen ist.

Jaucherinnen von Feld- und Rundsteinen bedingen ein Gefälle von 1,5 bis 2,2 cm auf 1 lfd. m. Es ist deshalb empfehlenswert, lange Rinnen zu vermeiden. Die Breite der Rinnensohle genügt mit 8—10 cm. Letztere wird am besten mit hartgebrannten Klinkern abgepflastert. Ein vortreffliches Pflaster liefern die regelmäßig behauenen, auch zum Straßenbau vielfach verwendeten Kopfsteine, wenn sie in hydraulischem Kalk oder Zement eingebettet werden. Zur Verhütung des Ausgleitens müssen sie aber in der Richtung der Standlänge leichte, eingehauene Rinnen erhalten. Weniger empfehlenswert sind Fliesen von härterem Kalkstein oder Granit. Sie bedingen einen besonders festen Untergrund und werden in kurzer Zeit sehr glatt. Das beste Pflaster stellt man aus hartgebrannten Mauersteinen in hydraulischem Kalk oder Zement her. Die Steine werden auf Sandbettung entweder flachseitig oder hochkantig verlegt. Ein Gefälle von 0,5 cm auf 1 m ist ausreichend. Gegenüber dem hochkantigen Ziegelsteinpflaster verdient das doppelte flachseitige den Vorzug. Die untere Schicht wird trocken auf den gut abgerammten Untergrund gebracht. Die obere hegt verbandmäßig auf derselben in Kalkmörtelbettung mit offenen Fugen, welche mit Zementmörtel vergossen werden. Bei dieser Konstruktion mit weniger Stoß-

fugen als bei dem hochkantigen Pflaster lassen sich Reparaturen leicht ausführen. Es ist auf ein durchaus gleichmäßig festes Ziegelmaterial zu achten, damit nicht einige Teile des Pflasters abgenutzt werden. Namentlich müssen die Stoßfugen zwischen den Steinen sorgfältig mit Zement ausgegossen werden, um das Durchsickern der Jauche zu verhindern. Sehr gut bewährt hat sich das Tränken der Steine vor ihrem Verlegen mit heißem Steinkohlenteer. Die Steine müssen aber vollständig trocken und staubfrei sein.

Für Rindviehställe läßt sich ein preiswerter Estrichfußboden (Mischung: Zement, Kalksand, Schlacken, Steinkohlen-, Torf- und Braunkohlenasche) hersteilen. Eine Mischung von 7 Teilen feingesiebter Steinkohlenasche und einem Teil lederhartem gelöschten Kalk gibt für diese Stallungen einen vorzüglichen, etwa 5 cm hoch herzustellenden Fußboden, welcher nur eines geringen Gefälles bedarf. Der Fußboden ruht auf einer gut abgerammten, etwa 20 cm hohen Unterlage, bestehend aus grobem Kies, Mauer- und Dachsteinbruch, Schlacken usw. Dieselbe wird schichtenweise aufgebracht. Jede Schicht wird mit verdünntem hydraulischen Mörtel übergossen. Einen wasserfesten Estrich erzielt man ferner aus 1 Teil Mergelkalk, 5 Teilen trockenem feingesiebten Kies. Die Masse wird mit wenig Wasser durchgearbeitet und bis zu einer Höhe von etwa 13 cm in 3 Lagen aufgetragen und festgestampft. Empfehlenswert ist ferner ein Fußboden bestehend aus 4 Teilen Mauersteinbruch, 4 Teilen hydraulischem, zu Pulver gelöschtem Kalk und 2 Teilen Sand. Nicht zu empfehlen sind Pflasterungen aus Holzklötzen. Sie sind teuer, sowie der Abnutzung und Fäulnis leicht unterworfen. Letzterer Übelstand tritt namentlich in Pferdeställen auf. Ebensowenig eignen sich Fußböden aus Eichen- oder Kiefernholzbohlen. Auch von dem Belegen mit Asphalt sollte man absehen. Der verhältnismäßig teure Fußboden wird leicht reparaturbedürftig und führt nach kurzer Zeit zufolge seiner Glätte ein Ausgleiten herbei.

Vielfach werden mit Erfolg Estriche aus Portlandzement hergestellt. Der etwa 13 cm starke Estrich ruht auf einer 8 cm starken Betonschicht und diese auf einer etwa 45 cm starken Lehm- oder Torschlagunterlage.

Die Gänge in den Ställen und Stallgassen kann man mit einem Feldsteinpflaster in Quadratsteinen oder auch mit einer Betonlage versehen.

Die Lüftung (Ventilation).

Von hervorragendem Einfluß auf die Gesundheit und Entwickelung des Viehes ist eine rationelle Stallüftung. Die Wände der Stallungen lassen nicht unerhebliche Luftmengen durch. Märker hat ermittelt, daß 40 qm Wandfläche an sich schon genügen, um 1 Stück Großvieh oder 5 ausgewachsene Schweine oder 10 Schafe mit gesunder Luft zu versorgen. Für 1 Stück Großvieh von 10 Zentner lebend Gewicht ist eine stündliche Luftzufuhr von 30—40 cbm frischer Luft erforderlich, bei Pferden und Kleinvieh noch etwas mehr.

Die natürlichste Ventilation läßt sich durch Öffnen der Türen und Fenster herbeiführen, freilich muß hierbei die Außenluft eine solche Temperatur haben, daß ein nachteiliger Einfluß auf das Vieh ausgeschlossen ist. Diese Ventilationsart wird sich daher lediglich in den Sommermonaten vor-

nehmen lassen. Gut bewährt haben sich Fenster aus stellbaren Glasjalousien nach Fig. 741.

Jede wirklich zweckentsprechende Anlage bedarf einer künstlichen Ventilation, deren Grundlage auf dem Wechsel beruht, welcher durch den Temperaturunterschied zwischen der äußeren Luft und der Stalluft eintritt. Das einfachste Mittel würde die Schaffung besonderer Öffnungen sein,-welche den Abzug der verbrauchten Luft herbeiführen. Zugleich wird hierdurch, hervorgerufen durch eine größere Bewegung der Luftschicht im Stall, eine natürliche, zumeist aber nicht ausreichende Luftzufuhr herbeigeführt.

Fig. 741.

Bei dem sogenannten horizontalen Lüftungssystem nach Fig. 742 wird durch die Öffnungen a die verbrauchte Luft ab- und durch die gegenüberliegenden Öffnungen e die neue Luft eingeführt, die zugleich aber auch eine für das Vieh gefährliche Zugluft erzeugen kann. Der Erfolg der Lüftung ist außerdem vollständig von der Windrichtung abhängig. Ein bedeutend günstigerer Einfluß wird durch eine verschiedene Ftöhenlage der Ein- und Ausströmungsöffnungen erzielt. Dieselben müssen wechselseitig in den Langwänden angebracht werden. Fig. 743.

Fig. 742.

Fig- 743-

Zur Vermeidung des Zuges sind kanalartige Einströmungsöffnungen vorzuziehen. Derartige Anordnungen sind in Fig. 744 A—F gegeben. Die Einströmungsöffnung für die Ventilation im Winter ist mitW bezeichnet, für die Sommerventilation mit S.

Die Einströmungsöffnungen können auch mit Jalousieverschlüssen versehen werden, wie dies in Fig. 745 A—C dargestellt ist. (Breite der Jalousiebretter 16—18 cm, Stärke derselben 2 cm.)

A zeigt die innere Ansicht, B den Durchschnitt mit geöffneter Jalousie (s. Stallstange), C den Durchschnitt mit geschlossener Jalousie.

Mit gutem Erfolge wird die Luft seitlich eingeführt, die verbrauchte Luft aber durch lotrechte Schächte oder Schlote (Schläuche) fortgeleitet. Dieses sogenannte kombinierte System ist in Fig. 746 A—C klargelegt.

Zumeist fertigt man derartige Schächte aus Holz an. Eine einfache Bretterlage ist allerdings bedenklich, weil zufolge des Schwindens der Bretter

gjg

Co

iöis

ii

::

EEE:

iS

7i

Fig. 744 A-—F.

Ritzen entstehen, welche die Stalluft in den Bodenraum gelangen lassen. Sehr empfehlenswert sind die vom Architekt Wolff konstruierten Schächte,

sxf

*11

sss

RWa\\\\\\\\\\\

V;

^'3

l'

WWVvWWNWWW

fll

X\\\Y!X\\\

\\\mwN

E=

r.

•V

l—-

rL-¹J-

,T

WWY

^VN

x\\\\\\\\\\\\\\Y

xXWAWWWWW

n\\\Y\XYx\\\YY

s\\\\m\\\\\\N

\Ä\\\mxx\Yv

\\\Y

\\\\m\\\xx

xYxYAWXWWWA

\\\\\\X\\\\\\A'

awwwWwwv

xXwWAwww^'

VWWWWWXWW

Fig- 745 A—C.

bestehend aus einer doppelten Lage von 3 cm starken Brettern, die geteert und gespundet sind. Zwischen denselben ist gut geteerte Steinpappe eingelegt. Fig. 747. Die Figur zeigt auch die Anordnung der Sperrklappen 1. Die Be-

festigung derselben findet bei g statt. Die Drehung geschieht also um eine Mittelachse. Durch die ausgefalzten Leisten m und n wird die Klappe in ihrer wagerechten Lage festgestellt. Durch die Schwere des Klotzes S fällt die freischwebende Klappe von selbst zu. Der Knaggen k verhütet das Vornüberkippen derselben. Die zwischengelegte Teerpappe ist mit p bezeichnet, p' und p' bedeuten die Eindeckung des Daches und diejenige der Kappe auf dem Schacht. Die Jalousieplatten z sind aus Zinkblech hergestellt. In Fig. 748 A—B sind hölzerne Klappen dargestellt, welche je nach der Richtung des Windes geöffnet und geschlossen werden können. Derartige 40—80 cm hohe Klappen hängen an Bändern, an denen die eisernen Winkelheber h angebracht sind, mit Hilfe deren die Klappe geöffnet werden kann.

<vw

//'

i'V

\\

y?\

W/

Fig. 746 A—C.

Eine andere Anordnung veranschaulicht Fig. 749. Die Decke hat eine viereckige Öffnung b b. Oberhalb derselben richtet sich in Form einer abgestumpften Pyramide der Schacht auf, welcher aus io/iocm starken Hölzern

Um

i I-

Fig- 747-

gezimmert ist. Zwischen die beiderseitig angebrachte gespundete Verschalung wird Häcksel eingeschüttet. An der unteren Schachtmündung ist ein flacher Anlauf a b angebracht, der eine bequeme Leitung des Stalldunstes nach dem Schacht ermöglicht. Oberhalb des Daches ist derselbe mit 4 beweglichen Jalousien versehen. Diese von Moder konstruierten Schächte werden wie folgt verteilt: zwei Schlote für einen Stall bis 22 Stück Vieh, drei vier fünf

36

50

yy

yy

yy

yy yy    yy

yy

yy

Das lotrechte Lüftungssystem ermöglicht sowohl die Ab- als auch die Zuführung der Luft durch Anbringung lotrechter Röhren, deren untere Mündungen in der Stalldecke liegen. Das Prinzip dieser Art der Lüftung ist in der Fig. 750 und 751 dargestellt.

wk

t,^am

ir-m

iü

V:

V. 1.

_-c

IS

ÄWL

i iSsiip

\ fl

!-V-

Fig. 748.

Kimmei kam zuerst darauf, zwei runde Zinkrohre oder quadratische Holzschläuche so ineinander zu stecken, daß das äußere mit der Decke bündig

0/- 0,6 M

II

'S!

L_

EH

hl

11

mSmwm.

A----

PI

Wf/vttTmmw/MwffiM/r' Fig. 750.

Fig. 749.

Fig- 751-

abschließt, während das innere in den Stall hineingeführt wird. Es steigt demzufolge die warme Stalluft durch das äußere Rohr auf, während durch die innere Röhre die frische Luft von oben nach unten in den Raum gelangt.

Die Beleucht ang der Ställe.

Ställe für Züchtung von Viehrassen, namentlich solche für Züchtung edler Pferde, müssen mit reichlichem Licht versehen sein. Brut- und Mastställe dürfen nur ein Dämmerlicht erhalten. Gutes Licht ist auch in Schafställen, namentlich für Wollschafe unentbehrlich. Bei Anbringung der Fenster ist darauf zu achten, daß die Lichtstrahlen das Auge nicht direkt treffen. Es ist daher die Beleuchtung seitlich, besser im Rücken der Tiere anzubringen, oder es müssen, falls dies nicht durchführbar, die Fenster so hoch wie möglich und tunlichst breit angeordnet werden. Eiserne Fenster eignen sich für Stallgebäude sehr gut. Mit Bezug auf die Flimmelsrichtung ist die Südseite zu empfehlen. Nach Westen und Südwest liegen die Fenster am ungünstigsten. Von der Nordseite her ist ein stets gleichmäßiges aber nicht grelles Licht zu erlangen.

der Grundfläche be-

1/

/15

Die Beleuchtung bedarf bei Pferdeställen der weitgehendsten Erwägung, während die Fensteranordnung bei Ställen für Arbeitsvieh von geringerer Bedeutung ist. Im allgemeinen kann man hinsichtlich der Größe der lichtgebenden Fläche annehmen, daß diese etwa !/₁₄ bis tragen muß.

Die Rindviehställe.

Raumbedarf nach v. Tiedemann. Derselbe richtet sich nach der Größe der Tiere.

Für die preußischen Domänenbauten sind folgende Maße vorgeschrieben :

1,60 m

2,5— 2,8 m

Standbreite bei einer einzelnen Kuh

zwei Kühen...........

mehr als zwei Kühen und kleinem Vieh

für das Haupt..........

„ großem Vieh...........

für Ochsen.............

„ Jungvieh............

Standlänge für Kühe ausschl. Krippe, aber einschl. Gang dahinter.......... .    .

i,o—1,2 m L3 m

L3—L4 m 0,9 m

„ eine doppelte Viehreihe einschl. Mittelgang „ eine Reihe Ochsen wie vor.....

3.3— 3,4 m

6.3— 6,9 m

3.4— 3,8 m 6,9—7,5 m 2,8 m

5.5— 5,6 m

„ zwei Reihen Ochsen .

„ eine Reihe Jungvieh .

„ zwei Reihen Jungvieh Diese Standlängen sind auch bei Ställen und Vieh mittlerer Größe, wenn keine Futtergänge angelegt werden, mit Einschluß der Krippen ausreichend. Absatzkälber erhalten an Grundfläche

yy

yy

yy

L4—1,6 qm

yy

.    1,9—2,0 m

.    1,4—1,6 m

.    2,8—3,1 m

. 3,1— 3,8 m.

Bei mehr als 30 Haupt Vieh muß die Höhe entsprechend vergrößert werden. Als mittlere Maße können angenommen werden:

Für einen Bullen

Standlänge

ausschl. Krippe und

Jaucherinne Standbreite Meter

2,8

L5°

1,25

1,10

°,95

„ eine mittelgroße Kuh.....

„ eine kleine Kuh.......

„ ein- bis zweijähriges Jungvieh Für 1 Kalb 1,4—1,6 qm.

Hinsichtlich der Aufstellung unterscheidet man: Stallungen nach der Länge und Stallungen nach der Tiefe.

Bei Langstellungen hat ein mittlerer Futtergang die weiteste Verbreitung gefunden. Nimmt man an :

2,5

2,3

2,2

1,8—2,0 m

4,6—5,o

L5 m — 2,4—3,0 „ so erhält man Stalltiefen von 8,8—10,0 m.

den mittleren Futtergang mit 2 Standtiefen zu 2,3—-2,5 m 2 Düngergänge zu 1,2

Wanderley gibt in den Fig. 752—761 eine große Anzahl Zusammenstellungen, die hier im Auszuge folgen mögen.

ln den Figuren bedeuten: g Mistgang, einschl. Jaucherinne;, s Länge des Standes, b Breite des Standes, k Breite der Krippen.

% tlMl»

*9 I

1,«- a.7 »1.S-UX 1.9 - 2 7 k'djv» s

¹ I

;⁵1

mm

•mm

Fig. 752.

Fig. 756.

Fig. 760.

Wi ,    ■(,"1 ^

|| 9 ;    ^    5

f,

Fig. 755-

Fig- 757-

17-

- 2,7- » 18 22^ , <3-2 7-*,t} <1 J|§

iJi-L ⁵ "m

pi-20-2,3V 1,5-2,7fl}'A 1,9-2,'r\ 1,8-

rf V' s i g i s ktl

KM i 1

Z,Z ’V 1,9-2,7%15 2jV9—27’f    p

s i 9 j s f r p

ft

Fig- 754-

Fig- 758.

p".n,”x 7,3

-w-

mmmrn

Fig. 752. Einreihiger Stall ohne Futtergang. Empfehlenswert nur für einen kleinen Viehstand. Fig. 753. Einreihiger Stall mit erhöhtem Futtergang. Fig. 7 54. Zweireihiger Stall, in welchem die Krippen unmittelbar an den Langwänden stehen. Vorteile: Leichte Herausschaffung des Mistes, bequemes Melken. Nachteile: Unbequemes Füttern, geringe Übersicht. Brauchbar für Milchkühe, nicht geeignet für Mast- und Zugvieh. Fig. 755. Zweireihiger Stall mit erhöhten Futtergängen an den Langseiten. Fig. 756. Zweireihiger Stall mit einem erhöhten mittleren Futtergang, geeignet für Mast- und Zugvieh. Fig. 757. Dreireihiger Stall mit Doppelkrippe an einem erhöhten Futtergang und mit einfacher Krippe an einem vorteilhaften Futtergang. Fig. 758. Vier-reihiger Stall mit einer Doppelreihe in der Mitte und 2 einzelnen Reihen an den Langwänden. Erstere mit einem erhöhten, letztere mit vertieften Futtergängen. Fig. 759. Stall mit Queraufstellung. Die Aufstellung wird vielfach für Milch- und Mastvieh bevorzugt und bietet bei zweckmäßiger Anordnung gegenüber der Langaufstellung so manche Vorzüge. Für Vieh, welches außerhalb des Stalles getränkt wird und für Zugvieh ist die Queraufstellung nicht geeignet. Man kann rechnen bei erhöhten Futtergängen

5,38 „

in Milchviehställen für ein Rind = 5,10 qm Grundraum „ Mastviehställen „    „    „    =

In Ställen mit vertieften Futtergängen

in Milchviehställen — 5,80 qm Grundraum „ Mastviehställen = 6,00 „    „

In größeren Ställen nach diesem System wird stets an einer Seite eine 5 m breite Langtenne angeordnet. Dieselbe dient zugleich als Futterplatz.

Fig. 760. Querstellung der Reihen mit einem breiten Revisionsgang r in der einen und einem schmalen Kommunikationsgang an der anderen Langseite. Durch letzteren wird ein leichterer Verkehr von Reihe zu Reihe ermöglicht. Fig. 761. Querstellung der Reihen an einem erhöhten Mittelgang B und zwei schmalen Kommunikationsgängen. Für großen Viehstand sehr geeignet. Derartige Ställe haben den Vorteil einer großen Übersichtlichkeit. Ein Nachteil darf allerdings nicht unerwähnt bleiben: Der Mittelgang teilt den Stall in 2 Hälften und verursacht, daß die Tiere nach zwei entgegengesetzten Richtungen ausgetrieben werden müssen.

Die Konstruktion der Krippen.

Die Krippen haben entweder einen trapezförmigen oder einen annähernd halbkreisförmigen Querschnitt.

Abmessungen für trapezförmigen Querschnitt:

obere Breite 40—50 cm, untere Breite 25—28 cm, Tiefe 22—25 cm, für halbkreisförmigen Querschnitt: Durchmesser 45—50 cm, Abstand der Krippenoberkante vom Fußboden: 70—75 cm.

Jede Krippe besteht aus der Futterrinne und dem Auflager (Gestell).

Die Fig. 762 und 763 veranschaulichen Krippen aus Holz. (Seitenbohlen 6 cm, Bodenbohle 6—8 cm stark.) Dichtung am zweckmäßigsten mit Dreikantleisten. Eine einfache Anordnung für die Gestelle ist in der Fig. 764 und 765 gegeben.

Empfehlenswert ist die in Fig. 766 dargestellte Konstruktion, in welcher der Krippe ein Fundament aus Ziegelstein gegeben ist. (w Seitenwände, s und t Ständer, f unteres Fundament, a eine durch das Gestell reichende Schließe, d Brett zur Verhütung des Verschüttens des Futters.) Nach dem

f)

Fig. 762.

Fig. 763.

zm

• ••

CZ

zi

ij

)}

mm.

IBmP

Fig. 764 u. 765.

vorstehenden Beispiel ist der Futtergang vertieft. Besser ist die Anordnung, bei der die Krippe nach Fig. 767 frei auf dem Futtergang steht.

Krippen aus Sandstein sind wegen ihres hohen Preises nur in sandsteinreichen Gegenden gebräuchlich. Vielfach werden Krippen mit halbkreis-

TM

’S

M|

iL

K-

*1

|H

ga -:

:Z Z

wm

mm

gl

Lc

J.

Immm

SU?

pp

Kjtssk

mm

Fig. 766.

förmigem Querschnitt aus Ziegeln mit Untermauerung ausgeführt, und zwar entweder aus gewöhnlichen Ziegeln mit Ausfugung oder aus Formziegeln oder aus Ziegeln mit Zementüberzug. Am wenigsten ist die Ausfugung zu empfehlen und nur bei Trockenfütterung anzuraten. Auch die Krippen aus Formsteinen zeigen wegen der Fugen so manchen Nachteil. Einfach, haltbar und verhältnismäßig nicht teuer sind Krippen aus Ziegelsteinen mit einem Zementüberzug, wie solche im Querschnitt der Fig. 768 dargestellt ist.

25cm

-1,0-1,5 m ---—

- 0,6

-J

|f§

I]

mrnmm

\m\.

I

il

Fig. 768.

Fig. 767.

Sehr anschaulich ist die von Wanderley gegebene Anordnung nach Fig. 769, welche nach ihrer Konstruktion ein Rippengestelle zeigt, (d Holm, Krippenschwelle.) Dieselbe trägt die zum Futtergerüst gehörigen Stiele bb, die oben in den Nackenriegel e verzapft sind. Die Ständer a sind der

cm

12/

CI

.-1°

fl

12

sississfl

0 UlljfH

Fig. 769.

eigentlichen Krippenkonstruktion nicht zugehörig, sondern stützen die Deckenträger. Zur Verwendung gelangen in neuerer Zeit seltener die eisernen Krippen.

Die Jaucheableitung muß so eingerichtet sein, daß jederzeit eine leichte Reinigung möglich ist. Eine einfache Ableitung besteht darin, daß man in 5—6 m Entfernung in den Rinnen Roste anordnet, welche die festen

Dungstoffe zurückhalten, so daß nur die flüssigen in die Schlammkisten oder Jauchetöpfe gelangen können. Da, wo hinter dem Vieh ein gemeinschaftlicher Mistgang vorhanden ist, ordnet man einen mittleren Abflußkanal an, dessen Wandungen, namentlich dessen Boden, unbedingt wasserundurchlässig sein müssen. (Gefälle 1 —1,5 cm). Fig. 780 A—F.

Die Fundamente des Kanals und der Schlammkisten rücken unter dem schmalen 1 —1,20 m breiten Mittelgang eng zusammen. Von den Schlammkisten findet die Einleitung in den Kanal durch die Drainröhren a statt. Die Richtung der Rinne ist durch die punktierten Linien a angegeben. Nach Fig. C

i;m

'ß

iw

•£.

Vf

°I

>.

:•

i

Mi

19^

Ml

Kt

Ml

bäia i

WM

K3f

ä.o

iS

Fd

mm

i/v>!___„

wmmKm

(kam

Fig. 780 A—F.

ist die Ausführung des Kanals und der Schlammkisten aus Beton gedacht. Eine der beschriebenen ähnliche Konstruktion zeigen die Fig. c—F. Der Mistgang hat hier eine allerdings seltener gewählte Breite von 2—3 m. Die Jauche fließt nicht in eine Schlammkiste, sondern in einen Jauchetopf, durch welchen eine ausgiebige Scheidung derselben von den festen Dungstoffen ermöglicht wird. Auch in Fig. D sind derartige Jauchetöpfe angenommen worden. Wanderley beschreibt einen in Fig. 781 dargestellten Jauchetopf wie folgt: In dem Winkelrande des gußeisernen pyramidalen Topfes liegt der Rost a, dessen Form von der Größe und Bauchung der Rinne abhängt; in dem Topfe steckt ein zweiter engerer Rost b auf den Ansätzen c, welcher die auf den oberen Rost gefallenen festen Stoffe nochmals zurückhält. Die ausgeschiedene Jauche vermag nun noch nicht direkt durch die Röhre d zu fließen, sondern muß erst die in der Glocke o befindlichen Löcher

passieren und so hoch steigen, bis sie überfließt. Da die oberste Löcherreihe der Glocke tiefer liegt als der Rand der Röhre d, so gibt diese Kombination einen luftdichten Steintopf, der das Zurücktreten der Dünste aus den Kanälen in den Stall verhindert. Sämtliche Teile sind solide und einfach, lassen sich einzeln entfernen und reinigen. Eine Verzinkung sämtlicher Eisenteile wird stets anzuraten sein.

l".

i¹

0,5m 0,4

o';3

0,2

Ui

mm m

0,1

|H a ~:r «

' HH

§§

■r*

IE::

L-

Fig. 771 A. u. B.

Anordnungen zur Tränkung des Viehes.

Da, wo das Vieh innerhalb des Stalles getränkt werden soll, wird zumeist das Wasser in die Krippen gegossen, eine Arbeit, die bei Queraufstellung besonders zeitraubend ist. Bei rationellen Anlagen ist die Anlage eines Brunnens entweder innerhalb oder außerhalb der Futterküche nicht zu umgehen. Die Wasserbeförderung findet durch eine Saug- und Druckpumpe statt.

Zur schnellen Verteilung des Wassers im Stall empfiehlt es sich, ein ausreichend großes Wasserreservoir aus Eisenblech, etwa 4 m hoch, im Dachraum frostfrei gelegen, anzubringen. Die Rohrleitung bedingt ein 5 cm weites Hauptrohr, aus gußeisernen Röhren zusammengefügt. Von diesem zweigen sich nach jeder Krippe Nebenrohre ab. Vielfach bevorzugt werden in neuerer Zeit die selbsttätigen Tränkevorrichtungen, welche den Tieren gestatten, so oft und so lange zu saufen, als sie hiernach Verlangen haben.

Knechtekammern.    *

Für die zur Pflege und Wartung bestimmten Personen müssen mit dem Stall im Zusammenhänge stehende Kammern hergerichtet werden, von denen aus der Stall leicht übersehen werden kann.

1 weibliche Person

Für die Wartung ist nach Wanderley an Personen erforderlich: bei 10—12 Kühen .

. 1 weibliche Person r 1 männliche Person . 1 männliche Person . 1 Knecht

14—20 Jungvieh 18—24 Jungvieh 10—15 Mastvieh für je 2 Zugochsen

für Futterbereitung und Häckselschneiden 1 Kuhhirt.

b) Die Pferdeställe.

Die Erbauung der Pferdeställe bedarf der weitgehendsten Überlegung und Berücksichtigung der verschiedenartigsten Umstände, denn das Pferd gehört zu den wertvollsten Tieren der ganzen Wirtschaft. Es ist empfindlich gegen Kälte und so manchen Krankheiten unterworfen.

Raumbedarf. Da die Pferdestände zumeist durch feste oder bewegliche Abgrenzungen getrennt werden müssen, so vergrößert sich im Vergleich zu den Rindviehställen der Raumbedarf für das einzelne Tier.

Für die preußischen Domänenbauten sind folgende Maße vorgeschrieben :

U7—E9 m 2,8—3,1 „

Standbreite: bei Aufstellung eines Pferdes......

„    zweier Pferde......

gemeinsamer Aufstellung von mehr als

E3—U4

2 Pferden für das Pferd.......

desgl. bei starken und großen Arbeits- und

1.4— ¹,6 „

4.4— 5,°

7.8— 9T

3,4 3,9 ,, 3,i—3,4 „

2.8— 3,1 „ 3,4 4,® ,,

Die Himmelsrichtung ist mit der Hauptfront nach Norden oder Westen zu wählen, soweit die Lage des Gehöfts nicht eine andere Richtung erforderlich macht.

Kutschpferden..........

Standlänge einschließlich Krippe und Gang dahinter bei 2 Reihen einschließlich Mittelgang .

Fohlenställe erhalten für das Stück eine Grundfläche von

Mutterstuten und Füllen erhalten an Länge und Tiefe

Stallhöhe in kleinen Pferdeställen..........

bei io—30 Pferden..........

Als zweckmäßige Maße können folgende empfohlen werden:

Standlänge ein-schl. Krippe Meter

3,3—3,5 3,o—3,3 2,5—3,o

Edle Pferde, Beschäler usw,

Kutsch- und Reitpferde zwischen Flankenbäumen Arbeitspferde ohne Abgrenzungen der Stände . Laufräume für tragende Stuten und Mutterstuten 10—15 qm u. z...........

in Kastenständen

Standbreite

Meter

1,88—2,30 1,6—2,0 i,3—ES

3,3—4A

3,o—3,7

Zumeist lassen sich die Laufräume für Mutterstuten durch Fortnahme eines Flankenbaumes und Zusammenziehung zweier Stände zu einem sogenannten Box um wandeln.

Für frei im Stall herumlaufende Fohlen hat man je 10 qm zu mehreren in gemeinsamen Ställen für das Stück 4—5 qm zu rechnen.

Die hinter den Pferden befindliche Stallgasse wird bei Luxuspferdeställen breit gemacht:

bei einreihiger Aufstellung .    2,2 m,

in Kutsch- und Reitpferdeställen: bei einreihiger Aufstellung .

in Arbeitspferdeställen: bei einreihiger Aufstellung .    1,8 m,

bei zweireihiger .

•    3,8 m,

2 m,

bei zweireihiger .

•    3,3 m,

bei zweireihiger .    .    2,8 m.

Mit Bezug auf die Stallhöhe wird 3—4 m festgehalten. Niedrige Stallhöhen sind nur für besonders kleine Rassen zulässig. Eine Höhe über 4 m hinaus ist wegen der nachteiligen Abkühlung in den Wintermonaten nicht angebracht. Bei sehr ausgedehnten Anlagen und für besonders große Pferde würde 5 m als das äußerste Höhenmaß anzusehen sein. Die Höhe gewöhnlicher Kutschpferdeställe kann 3,80 m angenommen werden.

Hinsichtlich der Art der Aufstellung ordnet man wie bei den Rindviehställen sowohl die Längen- wie auch die Querauf Stellungen an. Unter Berücksichtigung eines richtigen Lichteinfalles, bei dem unbedingt vermieden werden muß, daß das Licht den Pferden direkt in die Augen scheint, ist die Stellung der Pferde nach der Langrichtung unter Anordnung einer mittleren Stallgasse eine durchaus zweckmäßige, denn sie gestattet einen schnellen und sicheren Überblick über den ganzen Stall.

Auch für Arbeitspferde, die nur zeitweilig tagsüber im Stalle stehen, ist eine zweckmäßige Beleuchtung erforderlich. Sehr gebräuchlich ist auch die Stellung der Pferde nach der Tiefe.

Für die Aufstellung von Futterkästen und zum Häckselschneiden legt man am besten eine Kammer neben dem Stall an. Bei ländlichen Anlagen müssen auch für die Knechte und zur Unterbringung der Geschirre zwar von dem Stallraume gesonderte, aber doch in der Nähe des Stalles liegende Räume beschafft werden. Bei größeren Anlagen ist ein Krankenstall unbedingt erforderlich.

Die Lage des Stalles muß eine durchaus trockene sein. Die mit den Eingängen versehene Front liegt am besten nach Osten, um das Stallinnere gegen die Einwirkungen der Nordwinde und der Mittagshitze zu schützen. Die Lage der Hoffront nach Westen ist wegen der Belästigung durch Fliegen nicht anzuraten. In nördlichen Gegenden kann die Hoffront südlich und südöstlich gelegt werden. Es ist besonders darauf zu achten, daß die Ställe nicht feucht liegen, und daß den Umfassungsmauern ein ausreichender Schutz gegen auf steigende Feuchtigkeit gegeben wird.

Die Stalldecken müssen dichtschließend ausgeführt werden. Unter den Holzdecken ist diejenige mit gestrecktem Windelboden die beste. Bei gewölbten Decken dürfen Pfeilerstellungen die Standräume des Stalles nicht beeinträchtigen. Am empfehlenswertestenist die preußische Kappe, weil durch dieselbe die freieste Stalldecke geschaffen werden kann. Böhmische Kappen und Kreuzgewölbe beengen den Stallraum mehr oder weniger. Ein Nachteil der preußischen Kappen, falls dieselben nur ¹/₂ Stein stark ausgeführt werden, besteht darin, daß sie nicht feuersicher sind und durch herabstürzendes Holzwerk leicht durchgeschlagen werden können. Schmiedeeiserne oder gußeiserne Säulen als Stützen der Gewölbeträger beeinträchtigen nicht den Raum und sind daher zu empfehlen.

Hinsichtlich des Fußbodens ist zu bemerken: FürArbeits- und Ackerpferde genügt zumeist ein Feldsteinpflaster (Gefälle auf die Standlänge nicht unter 8 cm). In besseren Pferdeställen wählt man Ziegelsteinpflaster aus bestem Material (Klinker). Fig. 772 A und B stellt einen Teil eines Grundrisses und einen Querschnitt dar. Das Gefälle für Backsteinpflaster genügt bei a mit 5 cm. Gefälle für die hinter dem Stande angebrachte Rinne 1 cm auf 1 m.

Der Stand ist, um für die Pferde einen weichen und warmen Stand zu schaffen, teilweise ausgebohlt. Unter dem Bohlenbelag — da, wo das Pferd mit den Vorderfüßen steht — ist der Ziegelsteinboden um das Maß der Bohlendicke vertieft.

-• -r-r

iss-r.

59

'

//."_1

■

Ul

'3

<8!

i__Vi:

[jjgj

<S'

r?

lA

1!

' ,-X-

■

iMij

QMUUtlilL

W/AFÄFT/.

82m

<Ü

m'C-

%'■

//

-X"

|X///////////zM    1- j

xY//////////ZWk--

! -mmm

mäm.

'2-3m

/1JA

77"    _ _

■—7

Ihr]

imssÄt*

'////////////A kWVXXXXXl I 1 j

‘mm

il,

::X

iTljiliil

Wi

⁻.pw

im

"Hl

Fig. 772 A u. B.

In Luxusständen, namentlich für Stutenstände, wird auch vielfach ein aus Plolzklötzen gebildeter und auf einer Betonschicht ruhender Fußboden angeordnet. In solchen Ställen wendet man in neuerer Zeit gußeiserne Rinnen an, wie sie in der Fig. 773 A—C dargestellt sind und deren Verwendung in der Fig. 774 A—B veranschaulicht ist.

Die äußeren Türen müssen mindestens 1,25 m breit und 2,5 m hoch sein. Alle Türen- der Ställe müssen nach außen aufschlagen. Die Türen müssen dicht schließen, und deshalb sind Schiebetüren für Ställe nicht empfehlenswert. Sehr gut eignen sich Türen, die in wagerechter Richtung geteilt sind, so daß die obere Hälfte in den Sommermonaten offen bleiben kann. Als Fenster sind Klappfenster zu empfehlen, welche eine gute Lüftung des

Stalles ermöglichen. Sie müssen aber so angeordnet werden, daß die Köpfe der Pferde keine Zugluft bekommen. Am besten haben sich schmiedeeiserne Fenster bewährt. Wo gute Ventilationsvorrichtungen vorhanden sind, verdienen die feststehenden Fenster den Vorzug.

Fig- 773 A—C.

g|l ■

13

m!

Lnrn’

rjr. r.i n

H¹ l-|l. 1 li 1    ■ ■__:_______

clnr^^sr

■Mi

cdnnncccg

iji n B ö n tn jpsb p ip;b_b: n ri:MH SiEi

m in nn -n EPiitBiiijMBjijBi

'/Zm

_____>

jSISSf

in

IM! ;

—111 y

Hinsichtlich der Trennung der Stände werden Stangen- oder Wand-abscheidungen unterschieden.

I1M1I

"...

5fp5

iä

SS

j^s^f fragil

■H

-I-

#§

’i

im

mm.

i!

üwto

■I ii

tot

SB

Mm

;;

rivTT

%%

■ii.l

Fig. 774 A u B.

Die Raufen können als einfache Leiterraufen gebildet werden, wie solche in Fig. 772 A dargestellt ist. Am meisten gebräuchlich sind die aus Schmiedeeisen gefertigten Korbraufen, wie solche in Fig. 775 gegeben ist.

Die Krippen werden aus Holz, Stein oder Eisen gefertigt. Sie dienen zur Aufnahme des Kurzfutters und müssen sich vor allem leicht reinigen lassen. Sie werden verwendet in Trog-, Becken- und Muschelformen. Am wenigsten geeignet sind hölzerne Krippen. Massive Krippen werden entweder aus natürlichem oder künstlichem Stein hergestellt. (Sandstein, Granit, Marmor, Zementguß, Krippen aus gebrannten Tonstücken oder Formsteinen.) Die besten Futtergeschirre sind unbestritten die eisernen. Die Höhe der Krippen vom Boden beträgt i—1,25 m, für besonders große Pferde bis 1,40 m. Für Mutterstuten und Fohlen kann das Maß bis auf die Hälfte verringert werden.

Die Lichtweite der Krippen beträgt durchschnittlich 30 cm als geringstes Maß. Oberhalb der Krippe wird in besseren Ställen vielfach eine V erblendung aus Kacheln oder Fliesen angebracht.

....................... 0,73 6TTV-

Ä.

•4

J-r

k-

0,7 3 6'"'-

VT1

_t5r

_L

ET

0 366

j/°

El

HQ1UIIUUÜUÜUU

sl____

TTLZ

Fig- 775-

Fig. 7/6.

c) Die Schafställe.

Die Schafställe bedingen in erster Linie Licht, eine trockene Lage und Geräumigkeit. Nach dem Ministerialerlaß vom 9. I. 1871 sind für Königl. Domänen folgende Maße festzuhalten:

für 1 Jährling 1 Hammel

0,5—0,6 qm 0,6—0,7 1 Mutterschaf 0,7—0,8 „    1 Bock in besonderer Abteilung 1,0 qm.

Die Schafställe bedingen einen großen, freien Innenraum. In demselben * werden die einzelnen Herden durch leicht zu beseitigende Horden abgegrenzt. Zur Unterstützung der Balkenlage werden in Entfernungen von 5—5,70 m Stiele aufgestellt, auf denen die Unterzüge ruhen. Erstere dienen zugleich zur Anbringung der Rundraufen. Da die Stiele durch den sich im Stalle anhäufenden Mist sehr leicht verstocken und verfaulen würden, so setzt man sie auf ausreichend hohe Fundamente (Sandstein- oder Granitsockel sind am zweckmäßigsten). Alles Holzwerk, an welchem die Schafe sich die Wolle abreiben können, muß behobelt werden. Scharfe Kanten dürfen nicht belassen werden.

Die Stallhöhe ist sowohl von der Art der Ventilation wie auch davon abhängig, wie lange der Dung im Stall liegen bleiben soll. Im Durchschnitt

kann man rechnen: Stallhöhe bei 500 Schafen = 3,0 m; bei 800 Schafen =3

3,5 m; bei 1000 Schafen 4,0 m. In Deutschland ist es zumeist üblich, den Dünger während der 5 Wintermonate im Stall sich anhäufen zu lassen. Er erreicht dadurch oft 1 m Höhe. Die Jauche wird mehr oder weniger durch das Streumaterial aufgesaugt. Man erachtet deshalb zumeist für den Fußboden eine Erd- oder Sandschicht für ausreichend, vorausgesetzt, daß der Baugrund nicht vom Grundwasser durchfeuchtet werden kann.

Die Wände, seien sie aus Fachwerk, Pisee oder dergl. errichtet, müssen unbedingt bis zur Höhe des sich anhäufenden Mistes (etwa 1,0 m) in festgebrannten Ziegelsteinen ausgeführt werden. Alle Türen schlagen nach außen. Damit sich die Türen bei jeder Höhenlage des Mistes öffnen lassen, müssen sie, wie Fig. 776 angibt, sich nach oben hin verschieben lassen.

Für die Düngerabfuhr ist an den Giebel wänden je ein 3—3,2 m breites Tor anzulegen, damit man unmittelbar in den Stall hineinfahren kann. Im

Wl

v°?

As As*

~iw>r

'Ar?--

Up^⁼K£§?re%£'

1..........?

-T~v⁷'

's.

AG.?.

--_

? O ~Q~-----c

öv^AVAAV aaa

Fig. 777.

übrigen sind möglichst viel Türen anzubringen, damit bei Feuersgefahr ausreichend viel ikusgänge zur Verfügung stehen. Als Himmelsrichtung wähle man für die Hauptfront in kalten Gegenden Süden oder Südosten. In wärmeren Gegenden und in der Sommerzeit benutzt man besser eine nach Nordost bis Nord gelegene Tür. Die am meisten gebräuchliche Fangraufe ist in Fig. 777 dargestellt. Das mit vortretendem Rande versehene Krippenbrett dient zur Aufnahme von Wurzelfutter, Salz und dergl. Bei Erwähnung der die Unterzüge stützenden Stiele wurde auf die Anordnung der Rundraufe hingewiesen. Eine solche Konstruktion zeigt Fig. 778. Zumeist erhalten die Rundraufen einen Durchmesser von 1,8—2,0 m.

Im Zusammenhänge mit dem Stall sind je nach der Ausdehnung desselben und je nach dem Zwecke der Schafhaltung Nebenräume erforderlich. (Scherkammern, Räume für das Wärterpersonal und zur Aufbewahrung der Wolle usw.). Die Dachböden dienen zur Aufnahme der Rauhfuttervorräte. Bei der Anlage der Treppen ist zu beachten, daß dieselben bis zur höchsten Düngerhöhe massiv auszuführen sind.

d) Die Schweineställe.

Die Einrichtung der Schweineställe ist zunächst davon abhängig, ob Schweinehandel oder Mästung betrieben werden soll. Letztere findet namentlich auf solchen Gütern statt, die zufolge der Anlagen von Brennereien, Molkereien usw. reichliche, als Schweinefutter sich eignende Abgänge zur Verfügung haben. Bei der Schweineaufzucht hat man auf je 15—20 Zuchtsauen einen Eber zu rechnen.

--8

’xm/

rC

=J7//

M WrT:

tp

■a

5,

Zu

zm

fp5F~

\=

y^s

L|jll

«Plf

fiMMl

»SSwVA

WA

vH

.. •'¹

mm

w;

Fig. 778.

Hinsichtlich des Raumbedarfes nehmen wir die Bestimmung für die Königl. Domänenbauten als maßgebend wie folgt an:

i Ferkel'............

I Kleinfaselschwein.........

i Großfaselschwein.........

I Mastschwein (zu i—2 Stück in einer Bucht) i desgl. zu mehr als 2 Stück in einer Bucht

I Zuchtsau............

I Eber.............

o,3—o,6

■er

o,8

1,0

1,6—2,0 1,2—1,6

3,9

3,4—3,9

Nach v. Arnim-Criewen wird empfohlen, die Buchten für Zuchtsauen

6,5 qm groß zu machen und in einer solchen Bucht, wenn die Ferkel etwas

herangewachsen sind, 2 Sauen unterzubringen. In derselben Bucht lassen sich 4 ausgewachsene Schweine, 6 Läufer oder 8 Absetzferkel unterbringen.

Als Stallhöhe ist je nach der Anzahl der Schweine anzunehmen 2,2 bis 2,8 m. Die Gänge zwischen den Buchtenreihen erhalten 1,2—1,6 m Breite.

Wenn irgend tunlich, soll die Vorderfront nach Süden gelegt werden. Während Zucht- und Mastschweine in den Buchten selbst gefüttert werden, findet vielfach die Fütterung der Faselschweine auf gemeinsamen außerhalb der Buchten liegenden Plätzen statt.

Schweine müssen stets ein trockenes Lager haben. Der Stallfußboden muß deshalb mindestens 30 cm höher liegen als seine Umgebung. Auch die Stallwärme ist von großer Bedeutung. Für Ferkel soll sie 14—15⁰ R, für Mastschweine 10⁰ R betragen. Für die Zucht edler Rassen ist eine Heizung durch Öfen zumeist nicht entbehrlich.

Die Stallwände müssen aus schlechten Wärmeleitern und aus einem widerstandsfähigen und harten Material bestehen, welches auch durch den reichlich erzeugten Harn nicht angegriffen wird. Sollen die Ziegelsteinwände im Innern geputzt werden, so ist Zementmörtel erforderlich. Eine Ausfugung ist nur dann genügend, wenn man über ein glashartes Ziegelmaterial verfügt, weil sonst der anspritzende Harn in die Wände eindringt und gesundheitsschädliche Ausdünstungen erzeugt. In schieferreichen Gegenden sind Wandverkleidungen mit großen Schieferplatten sehr zu empfehlen.

Die Fenster müssen, möglichst breit, dicht unter der Decke angeordnet werden. Eine Verglasung mit matten Scheiben von starkem rohen Spiegelglas ist sehr zweckmäßig. Verwendbar sind nur eiserne Fenster. Zu vermeiden ist der direkte Einfall der Sonnenstrahlen, weil hierdurch eine beschleunigte Düngerzersetzung unvermeidlich ist.

Die Türen werden 1,2—1,4 m breit gemacht. Sie schlagen nach außen und legen sich gegen Mauerfalze. Zumeist stellt man sie aus 3 bis 4 cm starken gespundeten Brettern her und gibt ihnen beiderseitig einen Anstrich von Karbolineum oder Ölfarbe. Die Türhöhe überschreitet das Maß von 2 m nicht. Zweckmäßig ist es, die Türen aus vier Flügelseiten zu konstruieren. Die oberen Flügel bleiben dann in der warmen Jahreszeit stets offen.

Der Fußboden muß unbedingt wasserundurchlässig sein und muß eine vollständige und schnelle Beseitigung des reichlichen Harnes in Schweineställen gestatten.

Hierzu werden entweder offene oder bedeckte Rinnen angelegt. Der Fußboden wird aus Steinplatten, Ziegeln, Beton, Zementguß oder Zementestrich auf Ziegelpflaster ausgeführt. Die Jaucheableitung ist in Fig. 779 bis 781 dargestellt. In den beiden letzten Anordnungen läuft nach der Hauptrinne von jeder Bucht eine Zweigrinne. Den offenen Rinnen wird ein flacherer Querschnitt gegeben als den verdeckten. Wanderley berichtet über ein höchst sinnreiches Jaucheableitungsverfahren, welches er auf einem Gut bei Cappeln in Schleswig zur Anwendung gebracht hat, im Anschluß an die Fig. 782 und 783 wie folgt: Die Zeichnungen geben den Grundriß und ein Detail der Schlammkiste. In dem Grundriß sind B die Buchten für je 4 Schweine und für je 10 Ferkel. Bei E ist der Eingang mit den massiven Futtermengetrögen k.

In der Mitte jeder Bucht befindet sich eine Schlammkiste; sie ist mit dem Roste b bedeckt, 0,3 m im Quadrat breit, 0,45 m tief und besitzt keinen luftdichten Verschluß. In der Schlammkiste bleiben die festen, durch den Rost gefallenen Exkremente usw. zurück, und damit, wenn die Kiste gefüllt ist, nur

j]

Fig- 779—78I-

Oll

__--W.xV.X.'-x ' ' v__j " x.

NX

die ganz flüssigen Stoffe in das Abfallrohr a gelangen, versperrt ein etwas schräg angeordnetes Drahtgewebe d die Einströmungsöffnung. Die Anordnung

/T ß

ai'r₇

'-~o

tü-.r

a;

Ja

<7

Ja

> <r-

Q,sPi,

H"!

-li-

'S

"r®

Fig. 782.

hat sich während einer großen Reihe von Jahren vortrefflich bewährt, ohne irgendwelche Reparaturen erforderlich zu machen. Die Abfallröhren a erhalten eine ganz steile Lage und führen auf die Sammelröhren b, welche die

m.

Jauche teils direkt, teils erst durch das Verbindungsrohr s nach dem Stauapparat f leiten; von hier aus fließt die Jauche nach den außerhalb des Gebäudes befindlichen Gruben. Die sämtlichen Röhren b und c haben kein Gefälle und liegen 1 m unter dem Fußboden. Bei diesem, dem sogenannten

Petersenschen Ableitungssystem, ist ein Gefälle geradezu verwerflich, denn der geringste Fall würde die kräftige Rückspülung, welche, wenn sie kurz und stoßweise stattfindet, alle Unreinlichkeiten und Rückstände mit fortreißt, verhindern. Der Stauapparat, welcher vom Gutsbesitzer Petersen für die Drainage erfunden wurde, Fig. 784 A bis D, besteht aus drei Teilen: Aus dem tönernen oder gußeisernen Rohr f von 12 cm lichtem Durchmesser, aus dem Ventil v und dem Stöpsel k.

SSBSSsS*

«■

¹ ,

iipli I:

......1 i: t j

Fig. 783.

WM

m.

11

. -

mk

Har Jä

X mk

14

flUf

Mm

■Hvm

’h |

mmm,

ifc

iii

SSfll

im

--v

äggjylllr r

’.SS

,.1

§t

p

Mi

II liMHI

Will» iilllHIMJ

mm

2/

i.mm

1—»•

.ff.j—•

-TT

WS

Fig. 784 A—D.

mm

WM

Petersen läßt das Ventil aus feuerfestem Ton anfertigen; auch der Stöpsel, welcher ganz genau in das Ventil paßt, kann aus Ton oder auch Gußeisen gefertigt werden. Weil die Röhren b und c in einer horizontalen

aus

Ebene liegen, müssen die Mündungen im Stauapparat in gleicher Höhe sein. Fig. 784 gibt die genauen Maße eines Apparates mittlerer Größe. Das ganze Ventil (Wanderley nennt es bezeichnender „Schleuse“) besteht aus

3 Teilen: Aufsatz w, Ventilrohr v und Stöpsel k. Der Querschnitt des letzteren ist in Fig. 784 C gegeben. Alle 3 Teile werden aus feuerfestem Ton hergestellt; w bekommt hinreichend starke Ränder, in welche die Rohre f und C hineinpassen. Das Aufziehen des Stöpsels geschieht mit der Stange t. Diese darf nicht fest, d. h. steif an dem Stöpsel befestigt sein, da es nur bei einer leichten Beweglichkeit des Stöpsels möglich ist, denselben schnell und sicher in die Ventilöffnung zu bringen. Das Gelenk o wird aus Schmiedeeisen gefertigt. Der Vorgang der Jaucheableitung ist folgender: Die Jauche gelangt aus der Schlammkiste durch das Abfallrohr a in das Sammelrohr b, alsdann steigt die Gülle in die sämtlichen, miteinander kommunizierenden

-m

■IIP

E_

vmm

Fig. 785 A u. B.

Röhren f und a. Ist nun das Staurohr f etwa um ²/₃ seiner Höhe gefüllt (was beim Abnehmen des Deckels zu sehen ist, d), so zieht man den Stöpsel k schnell in die Höhe, und die Gülle stürzt durch die Schleuse nach der Ableitungsrohre g. Durch das plötzliche Hinablassen der Flüssigkeiten werden die sämtlichen Röhren so rein ausgespült, daß eine Verstopfung nicht eintritt.

Vielfach wird auch über eine muldenartige Jaucherinne ein hölzerner Lattenfußboden gewählt. Diese Anordnung ist in der Fig. 785 A und B veranschaulicht. Die tannenen oder eichenen 6—8 cm starken Latten ruhen auf Schwellen. Unter den Schwellen ist der Raum muldenartig mit hartgebrannten Ziegeln auf der flachen Seite gepflastert. Diese, in allen Fugen gut gedichtete Rinne hat nach der Stallmitte zu ein geringes Gefälle. Die Jauche wird von der schmalen,'25 cm breiten Rinne b aufgenommen und fließt in die Güllgrube g. Ein gußeiserner Rost n hält die festen Stoffe auf.

Als Decke in Schweineställen ist die preußische Kappe gut geeignet. Fig. 786 stellt den Längenschnitt durch eine derartige Decke dar. Die

¹/₂ Stein breiten und 1 Stein starken Gurtbogenwände mit etwa ¹fi der Spannweite als Stichhöhe für die Bögen werden in der Entfernung der Kobenwände aufgeführt. Zum Dachbodenraum führt entweder eine Treppe im Stallinnem oder eine außen an eine Luke angelegte Leiter. Hinsicht-

- >1

Fig. 786.

lieh der Größe des Dachbodenraumes wird zumeist für jedes mehr als 1 Jahr altes Schwein 7—9 cbm berechnet.

Die Konstruktion der Buchten bezieht sich auf die Scheidewände zwischen denselben und auf die Gang wand mit dem Freßtrog und der Eingangstür. Beide Wände erhalten eine Höhe von etwa 1,30 m. Die Scheide-

VA

ft.

Fig. 787.

wände können entweder aus Holz oder auch massiv ausgeführt werden. In holzreichen Gegenden bedient man sich scharfkantig bearbeiteter Hölzer, welche, mit Feder und Nut versehen, aufeinander gelegt werden. Vielfach ordnet man auch Scheidewände aus lotrecht stehenden oder wagerecht verlegten Bohlen an. Es ist hierzu eine auf mindestens 2 Schichten hohes Ziegelmauerwerk (x/2 Stein stark) verlegte Schwelle erforderlich. Dieselbe ist ent-

weder ausgenutet oder ausgefalzt. Jede Wand ist mit einem Rähm versehen, in dessen Nut die Bohlen eingeschoben werden. Die trennenden Ziegelstein-

SS

mmmm

fl!

f*

fl

/CA

—¹ -r    k\"\W

■fl

SS —

'Ji.

OT .

IWi

Mw

MM

•LMxr

SS

Fig. 788.

mauern werden entweder mit Zementmörtel geputzt oder bei Verwendung sehr guten Materials gefugt. Auch aus Kalk- und Sandsteinplatten lassen sich die Scheidewände hersteilen. In neuerer Zeit werden letztere auch oft aus eisernen Stäben gitterartig angefertigt. Einen Teil einer Gangwand stellt Fig. 787 dar. Sind die Buchten nur 1,5—1,7 m breit, so nehmen der Freßtrog und die Buchtentür die ganze Buchtenbreite ein. Eine sehr instruktive Anordnung ist nach Wanderley in Fig. 788 gegeben. Die Bucht e

83

70

So

20

- 10

r

i\

kl

SS

—JWir

Fig. 789.

ist für einen Eber bestimmt und allseitig von massiven Wänden umschlossen. Die anderen Buchten sind mit vorn angebrachten Gittern versehen. Die eiserne Gittertür hat 2 Flanschen f, die an ihren freien Enden halbkreis-

--A- *

.1

SS

Fig. 790.

förmig gebogen sind und sich um die eiserne Säule umlegen. In die Säule greift der schrägliegende Schubriegel r hinein. Oben ist der Tür durch die Krempe k ein sicherer Halt gegeben.

Die Freßtröge werden nach Fig. 789 sehr häufig aus Holz ausgeführt. Für Bauernhöfe sind derartige Tröge vollständig ausreichend und auch fast allgemein gebräuchlich. Tröge aus natürlichem Stein haben sich wegen

der leichten Zersetzbarkeit nicht besonders bewährt, dagegen eignet sich der Zementguß sehr gut. Zu beachten ist, daß die Seitenwandungen nicht unter 6 cm stark gemacht, und daß sämtliche Kanten abgerundet werden. Auch Tröge aus gebranntem Ton oder aus Chamotte haben vielfach Aufnahme gefunden. Letzteren ist der Vorzug zu geben. Für lange durchlaufende Futterrinnen eignen sich auch Tröge aus Ziegelsteinen, die mit Zementputz überzogen sind. Fig. 790.

Zur Herstellung des Querverbandes sind in Abständen von 30—50 cm eiserne Stangen einzulegen, durch welche geeignete Abteilungen gebildet

mm

läi/i

m

J|S

mI

US

spi

■><

werden. Eiserne Tröge werden fast nur aus Gußeisen hergestellt. Sie sind entweder feststehend oder zum Kippen eingerichtet. Vielfach, besonders in Ferkelställen, benutzt man auch transportable eiserne Tröge. Eine empfehlenswerte Einrichtung ist in Fig. 791 dargestellt.

Hier sind hinter der Klappe fünf wagerecht liegende eiserne Stangen angebracht, welche verhindern, daß die Klappe durch die Schweine gewaltsam geöffnet wird.

e) Federviehställe.

Wo eine Züchtung wertvoller Rassen für den Verkauf beabsichtigt wird, müssen zu jeder Rasse besondere Stallung und Laufräume im Freien beschafft werden. In den meisten Fällen genügt aber ein gemeinsamer Stall mit gesonderten Abteilungen für Hühner, Tauben und Wassergeflügel, sowie ein gemeinsamer großer Hof zur Bewegung im Freien. Abzusondern sind die Brut-

Ställe, die besonders warm und halbdunkel und die Mastställe, die etwas kühler, aber gleichfalls halbdunkel sein müssen.

Hinsichtlich des Raumbedarfes sind für Königl. Domänenbauten folgende Maße festzuhalten:

1 Gans

i Pute erhält 0,30 qm Grundfläche 0,25    „

1 Ente 1 Huhn

0,15

0,12

Die lichte Stallhöhe beträgt 2—2,3 m. Bei Federviehställen, die gemeinsam mit anderen Wirtschaftsgebäuden eingerichtet werden, ist die Höhe von den letzteren abhängig. Wenn irgend tunlich, sind Türen und Fenster an der Südseite des Stalles anzuordnen.

Hühnerställe. Die Hühner können in dem oberen Stockwerke der Geflügelställe untergebracht werden. Gute Lüftung, gute Beleuchtung und Reinlichkeit sind Haupterforderriisse für den Hühnerstall, da sie sehr empfindlich gegen verdorbene Luft sind. Namentlich aber sind dem Ungeziefer (Milben und Hühnerläusen) nirgends Schlupfwinkel zu lassen. In guten warmen Ställen ist der Eierertrag, der sich in den Wintermonaten sehr verringert, der weitaus größte. Die Umfassungsmauern des Stalles müssen einen sicheren Schutz gegen alles Raubzeug bieten. Es ist daher der Lehmstampfbau nicht geeignet. Am besten hat sich der Massivbau aus Ziegeln mit Hohlmauern bewährt. Auch Kalksandbau ist geeignet. Fachwerksbau ist zu verwerfen, weil zwischen Stein und Holzwerk allzuleicht Putzrisse entstehen, die dem Ungeziefer willkommene Schlupfwinkel bieten. Die inneren Wände und Decken sind glatt zu putzen und jährlich mindestens einmal zu weißen. Der Kalkmilch setzt man eine Abkochung von Schwefelblüte hinzu. Gewölbte Decken verdienen den Vorzug. Als Fußboden eignet sich am besten Betonfußboden (6—8 cm stark). Den Fenstern, falls sie geöffnet werden sollen, ist eine feste Drahtvergitterung gegen das Eindringen von Raubtieren zu geben. Die Türen für Personen werden 80 cm breit und 1,90 m hoch angelegt. Auf Gutswirtschaften dienen diese Türen auch zum Ein- und Austritt für die Hühner. Sie werden unten mit einem kleinen Schieber versehen.

Als Dächer eignen sich steile Dächer, aber auch im allgemeinen das Holzzementdach. Dasselbe leitet die Wärme am schlechtesten und gestattet eine hohe Ausnutzung des Raumes.

Die gewöhnlichen Legeställe werden höchstens so groß gemacht, daß 50 Hühner Platz haben. Der Stall ist mit einem Stangengerüst zu versehen. Die Stangen müssen vierkantig und flach sein (5—6 cm breit, 3 cm hoch). Die Kanten sind etwas zu brechen. Als geeignete Größe für die Legekästen wird eine Weite von 35—40 cm und eine Höhe von 15 cm als zweckmäßig anerkannt. Die Bretter sind zu hobeln und in den Fugen dicht zu schließen. Auch aus Weiden geflochtene Körbe werden vielfach verwendet. Sie bedingen aber wegen des sich im Geflecht anfindenden Ungeziefers ein häufiges Reinigen. Am besten liegen die Legekästen abseits und im Dunklen. Für große Rassen können sie auf den Fußboden gestellt werden, für kleinere Hühner ist eine etwas erhöhte Aufstellung angebracht. In solchem Fall muß vor den Kästen ein Laufbrett angebracht werden.

Sehr empfehlenswert ist es, einen nur nach Süden geöffneten Schuppen als Übergang vom Stall zum Hof anzuordnen. In dem Schuppen kann auch das Füttern der Hühner stattfinden.

Hinsichtlich der Brutställe ist zu bemerken, daß sie ruhig gelegen und warm, halbdunkel und gut gelüftet sein müssen. Man trennt sie deshalb am besten durch massive Wände vom andern Hühnerstall. Die Brutnester werden den Legekästen ähnlich angefertigt. Um die Glucke in den ersten Tagen zum Anbrüten zu zwingen, empfiehlt es sich, die Brutnester verschließbar hersteilen zu lassen. (Maße: 40 cm im Quadrat, 80 cm hoch). Decke und Wände sind mit Luftlöchern zu versehen.

Die Käfige oder Mastkästen werden nach Fig. 792 und 793 auf kleinen Gerüsten angebracht in einer Höhe von 1 — 1,30 m über dem Fußboden. Vor den Kästen sind die Tränknäpfe für die Nahrung angebracht. Die einzelnen

_______i .......

aj

793-

Fig. 792 u.

Abteilungen sind 16—20 cm breit. Die Höhe beträgt durchschnittlich 50 cm. Mastkäfige bedingen eine sorgfältige Reinhaltung. Zumeist wird der Boden da, wo der Kot niederfällt, mit einem Loch versehen. Unter dem Loch steht ein Tonnapf zum Auffangen des letzteren. Als Trinkgefäße sind Flaschen aus Steingut, welche seitlich eine kleine Schale haben, welche durch ein Loch mit dem Inneren in Verbindung steht, sehr zu empfehlen. Die mit Wasser gefüllte Flasche ist mit einem Korken luftdicht zu schließen.

Enten- und Gänseställe sind zur ebenen Erde anzulegen. Der Fußboden wird aus Beton hergestellt. Am besten sind massive Wände und Decken, die mit Putz versehen werden.

Putenställe bedürfen derselben Berücksichtigung wie die Hühnerställe. Sie werden nur verhältnismäßig größer gelegt.

Taubenschläge bringt man so hoch wie möglich an. Besondere Reinlichkeit ist auch für diese geboten. Glatte Steinflächen für Fußboden, Decken und Wände verdienen den Vorzug. Für 1 Taubenpaar hat man 0,4 qm Grundfläche zu rechnen. Schlaghöhe 1,9—2,0 m. Weite der Fluglöcher 15 cm im Quadrat. Für jedes Nest ist 0,25 qm Wandfläche anzunehmen ■ (Höhe und Breite der Nester 45 cm, Tiefe 60 cm.) Richtet man die Vorderseite der Nistkästen so ein, daß sie zum Öffnen sind, so ist das dringend

nötige Reinigen leichter zu bewerkstelligen. Die Nester werden zumeist in Form von Holzkästchen hergestellt, auch glasierte Tonschalen bewähren sich

’x

r;

Hj

Y=3P er -~2

\F

WA

,5m

--om

*—+-■ t-l

w)

"//

TTL

-4—2/5------

■mFj —

fC T ei

Fig. 794 u. 795-gut. Nester aus K-orbgeflecht haben wegen des sich anfindenden Ungeziefers viele Nachteile.

,u\

Bi

1*1

iw«m

Fig. 796 u. 797.

Zum Schluß mögen hier noch aus Wanderley einige Beispiele aus geführter Gebäude folgen. Fig. 794 und 795 (Holzmindener Zeitschrift,

90*

Jahrg. 1868) veranschaulichen ein vom Baumeister Klette gebautes Hühnerhaus, welches mit seiner Rückwand an der nachbarlichen Grenze errichtet ist. Es zerfällt in 3 Teile, von denen der mittlere Raum F als Hühnerstall dient, während sich rechts ein Holzgelaß H und links ein Torfgelaß T befindet. Die massiven Wände sind in Kalkziegeln ausgeführt.

Fig. 796 und 797 zeigen einen ringsum dicht umschlossenen Stall. (Entwurf des Arch. Lindheimer in Frankfurt a. M.). Die Anlage enthält ein Gartenhaus, bestehend zur oberen Erde aus dem Zimmer Z, der Küche K, dem Eingang, der Treppe und dem Abort. Vorn liegt eine Veranda V. Das erste Stockwerk enthält 2 Zimmer. Links befindet sich das Gewächshaus G mit dem Heizraum H, rechts der Hühnerstall 1 und der Lauf platz 2.

Die Federviehställe werden häufig in anderen Gebäuden untergebracht. Der eigentliche Taubenschlag ist aber vom Fußboden ganz isoliert und steht auf eingerammtem Pfahl, welcher mit Kreuzstücken zur Aufnahme des Häuschens versehen ist. Als Grundform derselben wird vielfach das Sechseck gewählt.

Anhang.

Gebührenordnung für Baugewerksmeister.

Allgemeine Bestimmungen.

Jeder Baugewerksmeister ist berechtigt, für alle zum Zweck der Erlangung von Entwürfen, sowie zur Ausführung von Bauwerken aller Art benötigten technischen Arbeiten, und zwar sowohl für die persönliche Mühewaltung als auch für Hilfsleistungen und Unkosten, soweit solche nicht zur eigenen Unternehmung zu rechnen sind, Zahlungen zu verlangen.

Die Leistungen zerfallen in solche für Vorarbeiten und solche für Ausführungsarbeiten, welche getrennt von den Baukosten zu berechnen sind.

Unter Vorarbeiten sind zu verstehen:

a)    Skizze mit Größenangaben und Kostenschätzung.

b)    Entwurf, darstellend Grundrisse, Durchschnitte, Ansicht mit Maßen als Grundlage zur statischen Berechnung und Veranschlagung.

c)    Kostenanschlag und statische Berechnung gewöhnlicher Art.

d)    Bauvorlagen zur Erlangung der behördlichen Genehmigung.

Unter Ausführungsarbeiten sind zu verstehen:

a)    Die Bau- und Werkzeichnungen.

b)    Die Bauleitung und Überwachung der Ausführungen aller Bauarbeiten.

c)    Die Abrechnungsarbeiten.

Die Berechnung der Gebühren erfolgt:

Für die Vorarbeiten nach der Summe des Kostenanschlages, in Ermange- , hing eines solchen nach der Kostenschätzung.

Für die Ausführungsarbeiten nach der Summe der Baukosten.

Bei vorstehender Berechnung der Gebühren ist lediglich die Höhe der Kosten für die Herstellung des Bauwerkes als solches in Betracht zu ziehen.

Für die von dem Baugewerksmeister selbst übernommenen Arbeiten und Lieferungen bleibt die Wertbemessung für die Bauleitung dieser Teile der

Ausführung besonderen Vereinbarungen Vorbehalten. Es wird jedoch für die Bestimmung des Prozentsatzes die Gesamt-Bausumme zugrunde gelegt.

Werden für dasselbe Bauprogramm mehrere Entwürfe verlangt, so wird für jeden weiteren Entwurf die Hälfte der betreffenden Gebühren in Ansatz gebracht.

Werden mehrere Gebäude genau nach ein und demselben Entwurf auf einmal, d. h. zu gleicher Zeit ausgeführt, so sind lediglich die Gebühren für Bauvorlagen, Bauleitung und Abrechnung nach der Gesamt-Bausumme zu berechnen.

Umfaßt ein Auftrag mehrere gleichartige Gebäude, aber nach verschiedenen Entwürfen, so sind die vollen Gebühren für jedes Gebäude einzeln zu berechnen.

Gebühren.

Für nach der Zeit zu vergütende Mühewaltungen sind je nach Leistung und örtlichen Verhältnissen zu berechnen:

Für die erste Stunde 5—20 Mark.

Für jede fernere Stunde 3—5 Mark.

Für Reisen im Inlande sind für Mühewaltung, Zeitverlust und persönlichen Aufwand 20—50 Mark für den Tag zu vergüten.

Dieser Satz kommt auch für Teile eines Tages voll in Ansatz.

Neben dem Tagessatze sind die Auslagen für Fahrten, Übernachtung und Gepäckbeförderung besonders zu erstatten.

Für Gehilfen werden die Leistungen deren Stellung entsprechend in Rechnung gestellt.

Gutachten, Schätzungen, schiedsrichterliche Arbeiten, Besprechungen, statische Berechnungen und dergleichen sind im allgemeinen nach vorstehenden Sätzen zu berechnen.

Außerhalb dieser Sätze stehen Leistungen vorbezeichneter Art, auf welche bedeutende geistige Arbeit zu verwenden ist oder die besondere wirtschaftliche Bedeutung haben.

Die Gebühren für Vorbereitung und Ausführung von Bauten werden sowohl nach der Bausumme als auch nach der Art der Bauwerke bemessen.

Die Bausumme umfaßt sämtliche Baukosten und ergibt sich aus der Bauabrechnung; solange die Bauabrechnung nicht vorliegt, tritt an deren Stelle der Kostenanschlag, so lange auch dieser fehlt, an dessen Stelle die Kostenschätzung.

Nach der Art der Bauwerke werden diese in verschiedene Gruppen geteilt und zwar :

Gruppe I: Schuppen, Scheunen, Ställe, Remisen, Gewächshäuser, Lagerhäuser, Speicher, Werkstätten, Fabrikanlagen, Abort- und Barackenbauten, Arbeiter-Wohnhäuser und einfachste Wohnhäuser auf dem Lande, sowie Futtermauern, Uferbauten und dergleichen.

Gruppe II: Wohnhäuser in der Stadt und bessere dergleichen auf dem Lande, Gast- und Kaufhäuser, Schulen, Geschäfts-, Verkehrs-, Verwaltungs-Gebäude u. dergl., sowie Schleusen-, Wehr- und Brückenbauten.

Gruppe III: Alle reich ausgestatteten Wohngebäude in Städten oder auf dem Lande, reich ausgestattete Villen, Kirchen, Rathäuser und sonstige monumentale Gebäude.    x

Sind vorher nicht besondere andere Vereinbarungen getroffen, so werden die Leistungen des Baugewerksmeisters nach den in nachstehender Tabelle festgestellten Sätzen berechnet.

Umfaßt ein Auftrag Bauwerke, die verschiedenen Gebieten oder Bauklassen angehören, so wird die Gebühr für jedes Bauwerk getrennt berechnet.

Wird durch Veränderungen eines Bauprojekts der Entwurf für dasselbe so abgeändert, daß eine Vermehrung der vorbereiteten Arbeiten erforderlich ist, und ist die Veränderung auf Veranlassung des Auftraggebers oder unter seiner eingeholten und ausdrücklichen Zustimmung erfolgt, so ist dafür eine der Mehrleistung entsprechende Gebühr zu zahlen.

Werden auf Verlangen nur Skizze und Entwurf als in sich abgeschlossene Leistungen geliefert, so erhöhen sich für dieselben die in der Tabelle normierten Gebührensätze um die Hälfte.

Ist eine Skizze an den Auftraggeber nicht geliefert, so ist doch, wenn ein endgültiger Entwurf an denselben geliefert worden ist, der Teilbetrag für dieSkizze mit zu berechnen, weil ohne eine Skizze einendgültigerEntwurf nicht denkbar ist und nicht entstehen kann.

Betrag des Honorars in Prozenten der Kostenanschlagssumme bei einer Kostenanschlagssumme von Mk.

Bezeichnung

der

Leistungen

bis 10000

10000 bis 20000

20000 bis 30000

30000 bis 50000

50000 bis 75000

75000 bis 100000

100000 bis 150000

150000 bis 300000

000009 s q 000009

600000 bis 1000000

I. Bauklasse.

0,7

0,6 0,5

0,5

0,4 0,4

0,3 0,25 0,2

0,15

Das geistige Eigentum am Entwurf jjtwurreins^cuu verbleibt nach den reichsgesetzlichen Bestimmungen dem Verfasser.

Dem Auftraggeber ist auf Verlangen eine Kopie des Entwurfs ohne beson- Abrechnung ' ! dere Vergütung zu übergeben.

Nebenkosten für Beschaffung^amtlicher Ausweise, Lage- und Höhenpläne,

Bauaufmessungen, Bodenuntersuchungen usw., ferner Bauzeichnungen für Baupolizei-

°    #    ⁷    °    Zeichnung . .

elektrische Licht- und Kraft-Anlagen, Kostenanschlag

TT .    ...    .    Bau-und Werk-

HeiZUngen, Luttungen USW., sowie aus Zeichnung . .

Anlaß eines Baues erforderliche Rei- Abrechnung 1 ! sen sind vom Auftraggeber beson- Zusammen ders zu bezahlen.

Abschlagszahlungen auf die hier in Betracht kommenden Gebühren sind auf Verlangen bis zu ³/₄ der nach dieser Gebührenordnung i bew rten-den, bereits bewirkten gewähren.

Die Restzahlungen sind längstens Zusammen 6,9 6,9 6,4|6,1 5,7 |4,9j4,5| 4,1

3 Monate nach Erfüllung des Auftra- Bei Umbauten, Ausbauten und Instandsetzungsarbeiten , •    ,4&'\    ■. Lemöacffi^si^^gie bezüglichen Gebührensätze, je nach

geS ZU leisten. "/ v    - 1 Leistung, bis zu 100 Prozent.

Baupolizeizeichnung . . Kostenanschlag Bau- und Werkzeichnung . .

1,0

0,6

1,0

1.2

. 0,5

1,00,9 0,5:0,5

1,0 0,9 1,2 1,1 0,5 0,4

0,9

0,4

0,9

1,0

0,4

Zusammen 5,0 4,8 4,3

Entwurf-Skizze. Entwurf einschl.

4,1

‘<D

ft) n>

0,8

0,7

0,6

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,3

0,25

0,2

0,15

0,8

1,0

0,4

0,7

0,9

0,3

0,6

0,5

0,45

0,4

0,8

0.7

0,6

0,5

0,3

0,3

0,2

0,1

3,75(3,3 2,9:2,5

II. Bauklasse.

1,0 0,9 0,8

1,1 1,1 1,0

0,7 0,7 0,6

1,1 1,1 1,0 1,6 1,6 1,5 0,5 0,5 0,4

6,05,95,3

0,7 0,7

1,0 0,9 0,6 0,5

1,0 0,9 1,4 1,3 0,4 0,4

54 4,7

0,6 0,5

0,9 0,8 0,5 0,4

0,9 0,8

1,21,1

4,4j3,9|

III. Bauklasse.

Entwurf-Skizze. |l,2 Entwurf einschl. Baupolizei-zeichnung . .1,3 Kostenanschlag 0,7 Bau- und Werk-ZU Zeichnung . . 1,6 Bauleitung . . ’. 1,6 Abrechnung . .

0,5

1,2

1,1

1,0 0,9

0,5

0,7

0,4

0,7

1,0

3,6

(1,8 0,7 0,6

2,1

1,7

0,4

0,3

0,6

0,3

0,6

0,9

0,2

0,5

0,2

0,4

0,8

0,1

3,0 j 2,4

0,5

0,4

1,3

0,7

!,2

1,2

1,1

0,6

0,6

0,5

1,1

0,5

1,6

1,6

0,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,5 1,5 0,5 0,4

1,4

1,3

0,4

0,4

O ^ CO CÜ CO th o“ t-T t-T o~

0,9

0,4

0,8

0,7

0,3

0,2

1,2

1,0

0,3

1,0

0,9

0,2

3,4 5,4

Alphabetisches Sachregister.

A.

manns 562.

werk 508.

[577. 1 Akkumulatoren 708.

Amerikanisches Gewicht 21

Amerika, Nord-, Münzen 60.

' Amerikanischer Ofen 1267. Ablehnung (von Gerichts- Amerikan.Röhrenbrunnen437.

personen, Gewerbegesetz) j Amerikanische Schlösser 608. Ableucht-Lampe 676.    [933-    Anbietungs-Verfahren 160.

Abmarkung (BGB.) 890 Abmessungen der Bau- und Angebote 160, 161, 206. [892.

Schneidehölzer 117.    Anker 346, 565, 566.

Abnahme des Baues 174.    ' Anker, Braunschweig 10.

Abortbecken 678.    i Anker, Bremen 10.

Abortdeckel 557.    Anker, Hamburg 10.

Aborte 557, 678, 679.    Anker, Hannover 11.

Abortgebäude, Abschätzung u. Anker, Oldenburg 11. überschlägl. Kostenermitt- j Anker, Schweden 9.

Anker-Dübel-Decke 42.

! Anker zu vermauern 501. [793. i Ankerpfahl 540.

Abschätzung von Gebäuden Ankerplatten, gußeiserne 344. Abschlagszahlungen 228.    Ankerschiene 566.

Abschlagzahlungs-Bücher 220. Anlage,Unterhaltungders.895. Abschluß der Bücher 857. i Anlagekosten von elektrischen Absolute Gewichte der mit ¹ Beleucht-.Anlagen 709—713. Zwischenräumen geschütte- Anlagekosten von Schlacht-ten Körper 28.    höfen 817.

Absperrschieber 399.    Anlagekosten der Zentralhei-

Abstecken d. Gebäude 818,842. zungen 145.

Abstecken gerader Linien 819. Anlagen, gefährdende 888. Absteifungen 558.    Anlagen, besondere Genehmi-

Abszissen 828.    [882. gung hierfür 903.

Abtretung (Beschränkungen) Anleitung, der Lehrlinge 923. Abtretung (Forderungen) 882, Anleitung zur Aufstellung von Abtritte 557,678,799, 805. [894.    Programmen und Entwürfen

Abwalzen 722.    für Zentralheizungs- und

Abweißpfosten 336.    Lüftungsanlagen 134.

Abzugskanäle 186.    Annen-Marmor St. 529.

Accept, Acceptant 860, 861. Anordnung von Konsolträgern Achsen 424.    aus I-Eisen 1333.

Anpflanzungen 445, 731. Anschlag:

Grundsätze f. Entw. u. Anschi. iio. Kostenberechnung d. Anschi. 86. Massenberechnung d. Anschi. 81, Materialienberechnung d. Anschi.85. Zusammensetzung d. Anschi. 81.

Ansprüche, Verjährung 885. Anstecklampe 676. Anstreichpr- Arbeiten:

Anweisung über Kostenentwürfe 92. Carbolineumanstrich 624. Emailfarbenanstrich 623. Emailfarben, hitzbeständig 622. Farben, Lacke und Firnisse 618. Finischer Anstrich 624. Harzölfarbenanstrich 624. Holzkohlenteer-Anstrich 624. Kalkfarben-Anstrich 618. Käsefarben-Anstrich 624. Keßlersche Fluate 624, 625. Kostenanschl. d. Hauptgebäud. 785. Leimfarben-Anstrich 619. Platinfarbenanstrich 623. Mykothonatonanstrich 624. Oelfarbenanstrich 619.

Rathgens Patentanstrich 623. Russischer Anstrich 624. Schwedischer Anstrich 624. Silikatanstrich 623.    [624.

Weißangerscher Verbindungskitt

Anten aus Sandstein 522. Antwortapparat 700. Anweisung, besondere, für die Bauausführung, Beaufsichtigung des Baues, Buch- und Rechnungsführung 214. Anweisung, Geld, Wertpapiere usw. 887.

Anweisungen über Entwurfs-Bearbeitung und Kosten-Veranschlagung 76. Anweisung zur Herstellung und Unterhaltung von Zentral-heizungs- und Lüftungs-Anlagen 129.

Anzündmaschine 676. Aolusaufsatz 665.

Ar 8.

Arbeiter, gewerbliche 917. Arbeiter-Vertretung beiBerufs-genossenschaften 938. [917. Arbeitsbuch, für Minderjährige Arbeitslohn des Maurers 483. ArbeitsordnunginFabriken92Ö. Arbeitsräume, Einrichtung 918. Arbeitszeiten 477.

Architrave aus Marmor 529. Architravea. Sandsteins 16,523

Acker, Hessen 11.

Acker, Sachsen 11.

Abbruchsarbeiten des Zimmer- 1 Aktenverzeichnis 216.

Ägypten, Münzen 60.

Abbruchsarbeiten von Mauer- ; Ätzkalk 274.

Ahorn 445, 957.

Abbruchsarbeiten von Stein- [ Akazie 445.

metzarbeiten 530.

Abdeckungen von Gesimsen Akroterien von Holz 559. Abessinier-Brunnen 437, 731. , Akroterien aus Ton 258. Abessinier-Rohrbrunnen 731.    Alarm-Apparate 701.

Abfallröhren 577, 578.    Alnar, Schweden 9.

Abfallrohr zu streichen    576.    Amarantholz 958.

Abflußrohren 673.    Ambos 422.

Abkürzung der Maße und Ge- j Amerikanisches Maß 9.

wichte, Erlaß 100.

Ablade-Gebühren 459.

Ablade-Kosten 474.

Aneignung, bei Grundstücken

lung derselben 799. Aborthahn 674. Abortsitz 557.

Archive 149.    Lasten- und Personenaufzüge

7*8. Basis aus Ton 259.

Basis aus Stuck 631.

Baskül 600, 1240.

Batterien 699.

Bauabnahme 72, 231. Bauarbeiten:

Reihenfolge derselben 214. Vergebung derselben 159.

Bauart 80.

Bauausführung 189, 214. Bauberichte 227. Baubeschreibung 866. Baubuden 715.

Bauentwurf 80, 787. Bauerlaubnis 214. Bauführungs-Kosten:

Anweisung über Bauf.-Kosten 93. Grundsätze über Bauf.-Kosten in. Kosten der Bauführung 684.

Baugerüste 506, 507. BaugewerksmeisteDGebühren-ordnung für 1428. Baugrube, Ausschachten 478. Baugrund, Beschaffenheit 79. Baugrund, Untersuchung 1193. Baugrund, zulässige Beanspruchung 1324.

Bauholz 317.

Bauhölzer 321, 954:

Abmessungen 117.

Anfuhr derselben 331.

Beschlagen derselben 321. Einteilung derselben 322.

Fällen derselben 321.

Trennen derselben 321.

Tabelle derselben 327. Zusammenstellung derselben in Anschlägen 327.

Baukalkstein 950.

Baukosten 80.

Baukosten - Revisionsnachweis

Argandbrenner 668, 676.

Arschine, Rußland    9*    Transmissionsaufzüge 717.

Aschengruben-Tiiren 568.    Warenaufzüge 7:6, 717.

Aschenkasten 615.    Aufzugsseile 313.

Aschentüren zu Öfen 641. Ausgänge:

As Der 60.    Anzahl derselben 156.

«    ,,    "    Größe der Weite 155.

ASpnaft.    Lage der Treppen 156.

lÄeXÄ'Ä    Ausgußbecken 677.

Dachdeckung aus Asphalt 419,574. Ausgußknie 57^’

Fußboden aus Asphalt 418.    Ausklöben der Fache 564.

fsoliLrschichtenausAsphalt418. Auskunftspflicht, des Verkäu-Lack aus Asphalt 418.    I6rS 882.

Pflaster aus Asphalt 720, 724.    Auslaßstück 676.

Asphaltarbeiten:    Ausschachten d. Baugrube 478.

Anweisung über Entwurf und Ausschalter ÖQQ.

Kostenberechnung 88.    ,    ,    ''    „    .

Ausführung v. Asphaltarbeiten 190. Ausschreibung von Bauten 161. Grundsätze über Entwürfe und ! Ausschreibungen an Unter-Kostenberechnungen 106.    nehmer 169.

Kostenanschläge u. Hauptgeb. nio. «    • i *    • -j ₁

Asphaltestrich 990.    Aussteigeluke einzudecken 571.

[732.

A-Stück 395-397.    86o-86g emeS

Atmosphäre ^61.    Austrocknung    v.Gebäuden62₅,

B.

Attika aus Zink 578.

Attiken 518, 573.

Backöfen, Herstellung ders. 1287.

Backöfen, Herstellungskosten 500.

Backöfen, Materialverbrauch Backsteine 246.

Badeanstalten 811.

Auerbrenner 668.

Aufbewahrungsorte für Kartoffeln, Rüben usw. 1383.

Auffangestangen f. Blitzableiter

703.

[252.

Aufgebot, b. Grundstücken 892.

Aufgehendes Mauerwerk aus

Bruchsteinen 510.    Badeeinrichtungen 671, 679.

Aufgehendes Mauerwerk aus Badeofen 679, 1272.

[232.

Ziegeln 511.    Badestuben-Bekleidung 578.

Aufkündigung, Gesellen und Badewannen 286, 635, 679.

nfi l*¹    Badisches Maß 9, 17.

Aufladekosten 474. _    Baggermaschinen 442, 715. Bauleitung 80.

Auflager aus Gußeisen 1336. Bahnuhren 695.    Baumaterialien, zulässige Be-

Auflager für träger 1335. Balge 693.    anspruchung 1323.    [1322.

Auflagerdrücke, Berechnung Balkenanker 346, 565. [1321. Baumaterialien, Gewichte 51,

55t 5°-    Balkendecken, Eigengewichte i Baumaterialien, Preise 238.

Balkenkopf zu profilieren 560. Bäume 445, 731.

Baumöl 446. Baumpfähle 335. Baunägel 315. Bauprogramm 79. Bausand 961.

Balkenlagen 542, 1097.

Balken zuzurichten 542.

Balkongitter 567.

Baluster aus Ton 258.

Baluster aps Sandstein 522.

Balustraden von Sandstein 520. Baustelle, Beschaffenheit 79. Bandeisen, Gewichte 347. Baustoffe 945.

Bandeisen, Preise 348.    [520. Baustücke 952.

Bandgesimse a. Sandstein 514, Bautafelwände 303. Bandgesims zu ziehen 503.

Auflassung, bei Grundstücks- 1 verkauf 882, 891, 992.

Aufmessen der Flächen 827.

Aufmessung von Geraden mit Hindernissen 826.

Aufmessungen während des Baues 174.

Aufrechnung,Schuldenverhältnisse (BGB.) 881.

Aufriß, Nivellementsplan 818.

Aufsatzband 599—603.

I Band, langes 605. Aufstellung des Prüfungs-An- Bänder, eiserne 610.

Schlages 232.    Bandmaße 444, 844.

Aufträgen d. Nivellements 840. Bandstöcke 306, 307. Auftritt bei Treppen in.

Bauten, landwirtschaftl. 1346. Bauveranschlagen 737. Bauvertrag, Beispiel 862.

| Bauverwaltung 180.

Bauzaun 555.

Bauzeichnung 845.

Bauzeit 80.

Bayerisches Maß 10, 17. Beanspruchung, zulässige von Körpern 29.

Barrierenständer von Gußeisen Beanspruchung, zulässige von I Basalt 947.    Baumaterialien 54.

Aufschlagen der Türen 156.

Bank 614.

Auf- u. Ablade-Gebühren 459. Bankazinn 387. Aufziehknopf 6c 1.    | Ban Para 60.

Bär 434. Baracken 809.

Aufziehtau 309.

[568.

Aufzüge:

Elektrische Aufzüge 716.

Handaufzüge 716.

Hydraulische Aufzüge 717.

Beaufsichtigung des Baues 214. j Bestimmungen für die Kon-I Bleidächer 573, 578.

Bedarf an Steinen und Mörtel struktion derDachrinnen 118. I Bleirinne 578.

für die bei Hochbauten vor- Bestimmungen über die Auf- Bleiröhren 401,672, 673. kommenden Maurer- und ¹    Stellung von statischen Be- Bleiverglasung 407, 617.

Dachdecker-Arbeiten 115.    rechnungen zu Hochbau- Bleiweiß 446, 619.

Bedingungen, besondere, für Konstruktionen 43.    Blindboden 546.

Auffangstangen 703. Betriebsvorschriften 157. Herstellungskosten 702. Kostenanschlag 156.

Spitzen am Blitzableiter 703.

Blitzgefahr, Sicherung gegen 156, 157-

Blockverband 964.

die Ausführung von Bau- Bestimmungen über die Bauart Blitzableiter 702: arbeiten u. Lieferungen 180. der von der Staats-Bauver-Befestigung d. Dachrinnen 119. waltung auszuführenden Ge-Beförderung der Güter 452. bäude 147.

Begußkacheln 636.    Bestimmungen überden Güter-

Beil 423.    I verkehr 461.

Beile 420.    j Bestimmungen über civilrecht-

Beinschelle 675.    ¹ liehe Verantwortlichkeit für

Beitragsleistung', Versicherung Leistungen der Architekten Blockwände 1095. Bekleidungen 555, 585.    [942.    i und Ingenieure 69.    Blumentisch 614.

Bekrönungen 560.    Bestimmungen über Ausgänge,    Blockwinde 428.    [483.

Belag zuzurichten 540.    Flure und Treppen 154.    , Boden, auseinander zu werfen

Belastungen 52, 55, 1322.    Beton 297.    Boden, Vertiefung    desselben

Belastungen für Dächer 25.    Betonschüttungen 485; u97*    Boden, zu ebnen    483-    [989-

Belastungen von Decken, Betonstufen 1058.    Bodenfenster 587.

[382.

Dächern, Mauern 24.    Betonziegel 953.    Bodennägel 315.

Belastungen f.Zwischendecken    Betriebe, Überwachung 939.    Bögen 185, 998.

Beleuchtung, elektrische: [24. Betriebsbeamte, Verhältnisse j Bogendächer aus Wellblech Akkumulatoren 708.    925.    [94°. | Bogenformen 999⁻

Anlagekosten,eiektr.Beieuchtungs-    Betriebsbeamte, Haftpflicht    Bogenlampen 705.

BogenfampenVos"'    Betriebsbeamte, Versiehe-    Bogenstück 1, 675.

Dynamomaschine 707.    rungspflicht 943-    Bohlen 325* 333-

Elektromotoren 709.    Betriebsgeheimnisse, Ver-    Bohlenbelag' 558.

Glühlampen 706.    letzung 927.    Bohlendächer 544, 1124, 1158.

Beleuchtung für Schlachthöfe Betriebskosten der Zentral- Bohlenfußboden 547.    [541-

Belgien, Münzen 60.    [816. j heizungen 146.    [9I8. B°hlen zum Belag zuzurichten

Belgischer Marmor 528    Betriebsräume, Einrichtung ’ Bohlenwand 532, 545, 1093.

Benennungv. Eisen u.Stahl 340. Betrjebsunternehmer Haft- Bohlenwangen zum Treppen-Berechnung d. Eisenkonstruk- pflicht 94Q    belag 505.

tionen 13-0.    Betriebsuntersagung 905. Bohlenwand einzuschlagen53i.

Berechnung einfacher Hoch-    ßeutel (Münze)*6o.g    Bohlstamme 323.

baukonstruktionen 1320 Beweisl^st (BgB.) 880.    KaPP* 513-

Berechnung d. Limen, Flachen    Bewerber ^ B'uten l66.    Böhmisches Gewölbe 1026.

und Körper 1, 833.    Bibliotheken 149.    Bohnerarbeiten 626.

Berechnungen, statische, Be-    Biberschwänze266, 1165. [48.    Bohrapparat 435-

rec nungen aru er 43. Biberschwanz-Dach, Gewicht    4²?’ 4?.¹’ '⁷²^.’

Berechnung, statische, von B;ianzkonto 8=17 8;o 060 Bohrloch in Eisenträger 566.

Trägern u. Stützen 55, 1324. Bildfenster, gekannte 408. i J^rzeug 422. Berichterstattung 225.    BimSsand 272.    ¹ Bollwerke 54°.

Berieselungsschlauche 683.    o/i8    * BombierteWellbleche3775 3^3*

Berkowitz, Rußland 21.    Bindetau ”09    Bordsteine zu verlegen 721.

Berohren 308.

Berufsgenossenschaften 938.

Berufsgericht (Gewerbegesetz)

Besamen 732.

Beschlagen des Holzes 321.

Beschläge für Luftflügel 606.

Beschlag für Roll-Läden 588.

Beschwerdegericht (Gewerbegesetz) 934.

Besitzschutz (BGB.) 896.

Bessemer Eisen 337.

Bessemer Stahl 338.

Bestellzettel 221.

Bestimmungen, betr. die bei den Maurer- und Dachdecker - Arbeiten vorkommenden Materialien 113.

Bernsteinlack 618.    Bindfaden' 309.    g°rtea 629‘ u

Birke 0^7    Böschungen herzustellen 4^3*

Bottich 687.

Bourdon 694.

Boussole 444.

Branntweinblase einzumauern Brasilien, Münzen 60. Bratofen 652.

Brauereien 800.

Braunkohle 445. Braunschweigisches Maß 10, Braupfanne einzumauern 501. Braupfannen 1281.

Brause 679.

Brechstange 423.

Bredehorst, Gebr., in Bremen, Einfalllichter 408.

Blakerträger 676.    Böttcherarbeiten 686.

Blasebalg 422, 431.

[SOI.

L934* Blasebalg-Feldschmieden 431.

Blau 618.

Blechdach 373.

Bleche 373:

[17-

Eisenbleche, verzinkte 376. Firstbleche 375.

Gelochte Bleche 377. Schwarzbleche 373.

Blechröhren 568. Blechschieferdach 373. Blechschornsteine 568. Blechpfannendächer 374. Blee Beige Marmor 527. Blei 386, 959.

[286.

[286.

[214.

[634.

Kostenanschläge 108. Herstellungsarbeiten 569. Instandsetzungsarbeiten 570, 571. Kostenänschl.d.Hauptgebäudes 776. Metalldächer 573. Neuherstellungsarbeiten 570. Schindeldächer und Wandbeklei

QQQQQÜÜQQQ

QOOQ ß

570.

57°-

[904.

Bremisches Maß io, 18. Brennen der Ziegel 252. Brenner 676.

Brennereien 800.

Brennerknie 676.

Brennersche Massivdecke 42. Brennholz 4.45. Brennmaterialien, Raumgewichte 28.

Brennstoffe 1244.

Bretter 333.

Bretterdächer 1164.

Brettertür 555, 580. Bretterwand 545, 546, 1094. Bretterwand, schräge, einzuschlagen 532.

Brettnägel 316.

Brillendeckel 557. Brönnerscher Brenner 676. Bronzegarnitur 605. Bruchsteine 188, 239. Bruchstein-Mauerwerk 510,978. Brücken, hölzerne 540. Brückenbalken zuzurichten540. Brückenklappe zuzurichten540. Brückenwagen 432.

Brunksche Verschlüsse 607. Brunnenanlagen:

Abessinierbrunnen 437. Abessinierrohrbrunnen 731.

Eiserne Brunnen 491. Kesselbrunnen 724.

Rammbrunnen 438.

Röhrenbrunnen 437, 439, 727, 731. Schraubbrunnen 438.

Ziehbrunnen 728.

Brunnen auszubetonieren 489. Brunnen auszumauern 489. Brunnenfundierung 488. Brunnenfundierungskosten 489 729, 730.

Brunnengründung 1199. Brunnenkessel 253. Brunnenkranz 488, 726. Brunnenmacherarbeiten 205, Brunnenmauerwerk 488. [724. Brunnenrohr 730. Brunnenschale aus Kunststein Brunnensenken 487. Brunnensteine 256. Brunnentröge aus Kunststein Brüstungsgesimse aus Sandstein 514.

Brutställe 1426.

B-Stück 397.

Buchenholz 333, 337. Buchenholz-Fußboden 549. Buchführung des Handwerksmeisters 850.

Buch- und Rechnungsführung Buffetplatte a. Marmor-Mosaik Bundpfahl 540.

Buntes Glas 404.

Bürgen 176.

Bürgerl. Gesetzbuch 975. Bürgschaft, bei Gesellschaften Bürgschaftsschein 974.    [987. I

Bushel, England 9. Bussole 444.

c.

Calorie 61.

Carbolineum 446, 624. Cedernholz 958.

Cement s. Zement. Cementarten 960. Cementestrich 990. Cementkalkmörtel 960. [960. Cementmörtel, verlängerter Cementschlackenziegel 954. Cementsteine 953.

Cement-und Steinstufen 1058. Centavos 60.

Centesimi 60.

Centimes 60.

Centimeter 8. Centralheizungen 1304. Centrifugalpumpen 436. Chain, England 9. Chamottemörtel 260, 641. Chamotteöfen 644, 645. Chamotteplatten 260, 640. Chamottesteine 260. Chaussierung 722.

Chile, Münzen 60.

Chromgrün 618. Chubb-Schloß 603.

Coaks 446.

Columbustreppe 613.

Condor 60.

Conto 60.

Cornwallkessel 441.

Coroa 60.

Cruzada 60.

C-Stück 397.

Cylinder, Berechnung 4. Cylinderkessel 441.

D.

Dachausmittelungen 1139. Dachdeckerarbeiten:

Anweisung über Kostenänschl. 90. Asphalt - Papp - u. Holzzementdächer 574.

Ausführung von Dachdeckarb. 195. Glasdächer 572.

Grundsätze für den Entwurf und

dungen 575.

Stroh- u. Rohrdächer 575. Ziegeldächer 569.

Dachdeckungen aus Asphalt Dacheindeckungen 1163. [419. Dächer:

Asphaltdächer 374.

Belastungen von Dächern 25. Bestimmung über die Bauart 147, Blechdächer 373.    [148.

Bleidächer 573.

Bogendächer aus Wellblech 382.

Bohlendächer 544. Doppeldächer 267. Doppelpappedach 414. Eigengewichte der Dächer 26. Eisenblechdächer 373. Falzdächer 389.

Freitragende Dächer 378. Gewichte der Dächer 48, 1322. Glasdächer 572. Holzzementdächer 574. Kronendächer 267. Kupferdächer 387, 573. Leistendächer 390.

Metalldächer 573.

Rohrdächer 575.

Schieferdächer 410, 411, 571. Schindeldächer 575. Spließdacher 266. Steinpappedächer 574. Strohdächer 305, 575. Ziegeldächer 569.

Zinkdächer 389, 574.

Dachfenster:

Einzudecken 569.

Gußeiserne 346, 568, 569. Holzdachfenster 543. Schmiedeeiserne, verzinkte 383. Zinkdachfenster 578. Zinkblechdachfenster 394.

achfilz 413, 415. achformen 1122. acnfußboden 148.

57i.

266, 334.

543-

gungen 108. >pe 413, 1176. nnen 268.

576, 1186.

Abdeckung d. Hauptgesimse 120. Begehbarkeit der Dachrinne 120. Bleidachrinne 578. Erläuterungsbericht üb. Dachr. 123. Holzdachrinnen 561.

Konstruktion der Dachrinne 119. Material der Dachrinne 122. Musterzeichnung v. Dachrinnen 122. Rinneisen 121.

Schneefänge 121.

Verkleid, d. Rinnenvorderseite 122.

949->8, 611.

Berechnung derselben 266. Einzudecken Normalformatserlaß 118.

Dachüberstand zu hobeln 560. Dachverbände 542.

Dachziegel 266, 953. Dachzungen 1165.

Dablon de Isabel 60. Damarlack 618.

Dämpfe, Einwirkung 888. Dampfheizung 142, 655, 658, 1317-

Dampfkessel 441. Dampfkessel, Genehmigung Dampfkessel - Einmauerungen 252.

Dampfkesselfeuerung 1292. Dampfkochherde 653. Dampfkran 443.

Dampfmaschinen 440, 713. Dampf-Niederdruckheizung 659.

[559-

Deckbretter auf Holmen 556.

Decken:

Bestimmungen ü. die Bauart 147,148.

Belastungen 24, 25.

Decken für Gewölbe (siehe auch Schwemmsteine) 272. weitgespannte 1109.

Gewichte 48, 1321, 1344.

Kleinesche Decke 1342.

Konstruktionen, zugelassene 31.

Rosetten 632.

Zu berohren 502.

Zu streichen 621, 622.

Deckengesims:

Marmordeckengesims 528.

Sandsteindeckengesims 521 Stuckdeckengesims 632.

Deckengesims 504.

Decken-Konstruktionen, von J Druckschwengelverschluß601. der Berliner Baupolizei ge- Dübel 541, 544, 550.

Dübel zu vermauern 505. Ducato 60.

Eagle 60.

Ebenholz 958.

Eckeisen für Mauerecken 372.

Edeltanne 957.

Eichenholz 336.

Eichenholzpflaster 723.

Eichenholzpreise 332.

Eichmaß, Frankfurt a. M. 10.

Eigengewichte, Bestimmungen 45-

Eigengewichte der Wände 27,

1321/22; der imHochbau vorkommenden Materialien und Konstruktionen 27, 1321/22.

Eigengewichte und zulässige Beanspruchung von Baumaterialien bei der Berliner Polizei 30.

Eigengewichte, von zum Lagern geeigneten Stoffen 1326.

Eigengewichte von Metalldächern 26, 1321/22.

Eilgut 450.

Eimer 481, 687.

Eimer, Bayern 10; Hamburg Eisenflächen zu streichen 622. 10; Hessen n; Österreich 8; Eisenlack 618.

Sachsen n;Württemberg 11. Eisenröhren 676.

; Eimerkette, Leistung 481. Eimerband 687.

[310. Einfalllichter von Gebr. Brede-horst in Bremen 408. Einfassungen von Tür und Fenster 517, 520, 521. Einfriedigungen 334, 555. [304. Einfriedigung aus Gußeisen 345, 569.

Einigungsamt, Gewerbegericht Einlaßecke 599—601,    [935.

Einlaßschilder 603. Einmauerungen von Waschkesseln 252.

Einmauerungen von Dampfkesseln 252.

Einrede, bei nicht erfülltem

[879-

[889.

[714-

Dampframme 434, 435, 562, Dampfschornsteine 253. Dampfspritze 680. Dampfwarmwasserheizungi 41. Dampfwasserheizung 142. Dänemark, Münzen 60. Decima 60.

nehmigte 31.

Decken-Konstruktionen mit

eisernen Balken u. eisernen Überzügen 1330.

Decken-Konstruktionen mit Holzbalken" und eisernen Trägern 1329.

Deckenmiete 459. Deeken-Nutzlast 53. Deckenputz 502, 991. Deckenschalungen 546. Deckenscheibe 675. Deckplatten, gußeiserne, für Gruben 568.

Deckrosette 632.

Decktücher 446.

Dennersche Massivdecke 38. Dessätine, Rußland 9. Deutsches Reich, Münzen 60. Dezimalwagen 432.

Diabas 947.

Dielen 325, 333. Dienstanweisung für die Bauinspektoren 76. Dienstvertrag (BGB.) 884. Dimes 60.

Dinar 60.

Diskont eines Wechsels 862. Distanzplatte 444. Dokumentenschrank 614. Doli, Rußland 21.

Dollar 60.

Doppelarme 676.

Doppeldach (48) 267, 570, 1167. Doppeldachpappedach 414. Doppelfenster 587. Doppellatten 334. Doppellatten für Lehrbögen

Doppelringe 820.

Dorfkirchen 801.

Drachme 60.

Drahtbedarf zum Berohren Drahtflechterarbeiten 599. Drahtgeflechte 311, 611. Draht - Gips-Koks-Mittel wände Drahtglas 408.

Drahtnägel 316.

Drahtseile 310.

Drahtzaun 336, 555. Drainröhren 402.

Draufgabe (BGB.) 881. Drehfenster 1243.

Dreieck, Berechnung 2, 833. Dreiecksfeld 560. Dreifüllungstür 581. Dreimetermaßstab 844. Drehknöpfe 610.

Drehkran 443, 568. Dreschtennen 1359.

Drücker 603.

Druckproben bei Heizungen Druckpumpe 436, 730.    [142.

Druckschläuche 682.

Düngergrube 557. Düngerstätten 1394. Dunstfänge 252, 665. Dunstschlote 665.

Duros 60.

Dynamomaschinen 707.

E.

Vertrage 880.

Einrede,beiVorausklage(BGB.) Einreiber 599—601, 1235. Einrichtungen, innere, für Schlachthöfe 814. Einschubdecke 299. Einsteck-Fallenschloß 603. Einsteck-Korridorschloß 603. Einsteck-Schlösser 603. Einsteil-Zapfen 600.

Einsturz eines Gebäudes 888, Einzelheizungen 636.

Eisen 337, 958:

I - Eisen 368.

E - Eisen 366.

T-Eisen 359.

Z - Eisen 362.

Bandeisen 347.

Eisenblech, verzinntes 384. Klacheisen 347.

Flußeisen 338.

Gußeisen 338.

Handleisteneisen 371. Pfeilereckeneisen 372. Quadrateisen 349.

Roheisen 338.

Rundeisen 349.

Schmiedeeisen 346.

Schweißeisen 338.

Schweißstahl 338.

Stabeisen 346.

Winkeleisen 355.

Zoreseisen 37t.

Eisenarbeiten:

Anweisung üb. Kostenanschläge 90. Massenberechnungen von E. 85. Kostenanschlag des Hauptgeb. 753.

Eisenbahngüter 461. Eisenbahnschienen, alte:

Vermauern derselben 501.

Preise derselben 566.

Zu Bauzwecken 372.

Eisenblechdächer 373, 573. Eisenbleche, verzinkte 376. Eisenblechzugläden 608. Eisenkonstruktionen, Allgemeine 1319.

Eisenkonstruktionen, Berechnung ders. 1320.

Eisendraht 310.

Eisendraht, verzinkter 311.

| Erdbogen herzustellen 499.

Falzziegeldach, Gewicht 49. Farne, Schweden 9. Famnar, Schweden 9. Fangedämme 531, 1208. Farben 618.

Eiserne Brunnen 491.

Eiserne Ofen 645.

Eiserne Stützen 1337.

Eiserne Träger, Berechnung ders. 1324.

Eiserne Treppen 1074.

Eisgruben 1394.

Eishäuser 1392, 1394.

Eiskeller 1392.

Eiskühlung 816, 817.

Eismaschinen 817.

Eismieten 1394.

Elastizitäts-Modul 29.

ElektrischeBeleuchtungen7o5.

Elektrische Leitungen 152.

Elektrische Warenaufzüge 716.

Elektroglas 409.

Elektromotoren 709.

Elemente, elektrische 700.

Elle, Baden 9; Bayern 10;

Bremen 10; Frankf.a.M. 10; 1 Hamburg 10; Hannover 11; Erlaß, betreffend die Einfüh-Hessen 11; Österreich 8;

Oldenburg 11; Preußen 8;

Sachsen 11; Schweden 9; Erläuterungsbericht 79, 737. Schweiz 9; Württemberg 11. j Ellipse, Berechnung 3, 4.

Ellipsoid, Berechnung 5.

Emballagen 452.

Emailfarben 623.

Emailfarbenanstrich 622.

Endes Epicykloidal-Flaschen-zug 426.

Endurteil(Gewerbegericht)934.

England, Münzen 60.

Englisches Maß 9, 20.

Englisches Gewicht 21.

Enten- und Gänseställe 1426.

Entlastungsbögen 1036.

Entleerungshahn 674.

Entschädigungen (Unfallversicherung) 939.

Entwurfs-Bearbeitung, Anweisung 77.

Entwurfs-Bearbeitung, Grundsätze 101.

Entwurfszeichnungen 78, 79.

Entziehung der Arbeit 173.

Erbbaurecht 894.

Erdanker 540.

Erdarbeiten:

Anlage der Fundamentgräben 480. j Arbeitszeiten 477.

Anweisung zum Entwurf u. Kostenberechnung 87.

Ausführung von Erdarbeiten 183.

Ausschachten der Baugrube 478.

Ausschöpfen des Grundwassers 481.

Grundsatz für Entwurf und Kostenanschlag 101.

Hinterfüllung der Fundamente 483.

Herstellungskosten d. Erdarbeit.477.

Kostenanschlag d. Hauptgeb. 762.

Kosten der Hilfsmaschinen 482.

Massenberechn. d. Erdarbeiten 82.

Schöpfarbeiten 482.

Sonstige Erdarbeiten 483.

Wegschaffen der ausgegr. Erde 483.

Wegschaffen hinderl. Gegenstände 482.

: Erdbohrer 443, 731.

Erde anzukarren 531.

[491.

Erdfeuchtigkeit, Abhalten der Erdlinie 845.

Farthing 60.

Fasen des Holzes 560.

Faß, Berechnung 5.

Faß, Bayern 10; Hamburg 10. Fassaden zu streichen 619, 621. Fäustel 423.

Fauteuil 630.

Fayence-Ofen 1265. Fayence-Tonstücke 952.

Erdplatten 704.

Erdquadrant 8.

Erdschlacke 948.

Erdtransportwagen 424.

Erdwinde 562.

Erfüllung (Schuldverhältnis BGB.) 982.

Erkrankungen 182.

Erlaß, betr. die Abkürzung

der Maße u. Gewichte 100. Federaufzug 608.

[819.

Erlaß, betreffend die Ein- Federviehställe 1424. führung eines einheitlichen | Feilen 439. und abgekürzten Verfahrens Feilkloben 439. bezüglich der Berechnungen Feimen 1352. in den Kosten-Anschlägen Feldmessen, Allgemeines 818, und Bau-Abrechnungen 100. Feldmorgen, Frankfurt a.M. 10.

Feldrute, Frankfurt a. M. 10. rung eines Normalformats Feldschmieden 431. f. die glatten Dachsteine 118. Feldsteine 238, 241.

Ersitzung bei bewegl. Sachen Erwerb (Begriff BGB) 888. [892. Esche, Erle, Eller 958. Escudo 60.

Espagnolefensterverschluß Estriche 989.

Feldsteinmauerwerk 978. Feldsteinpflaster 720, 722. Fenster 1230.

Bildfenster 407.

Bodenfenster 587.

Dachfenster 569.

[1242.

Estrich aus Lehm 299, 564. Estrichgips 301.

Doppelfenster 587.

Einflügelige Fenster 587. Etagenfenster 612.

[612.

Etagenfenster, schmiedeeis. Etagenkochöfen 652.

E-Stiick 397.

Exakt-Deflektor 667.

Feststehende Fenster 586.

Gemalte Fenster 407. Geschofäfenster 587.

Hallenfenster 612.

Kellerfenster 587.

Klappfenster 586.

Schiebefenster 586.

Stallfenster 569.

F.

Treppenfenster 587.

Vierflügelige Fenster 587.

Fabrikarbeiter, Verhältnisse Fabrikgebäude 797. Fabrikschornstein 186, 1249. Fabrikuhren 695. Fachwerksgebäude 1092. Fächergewölbe 1021. Fächerspind 598.

Fächer 423.

Fachwandputz 992. Fachwerkswände 984, 1087:

Berohren derselben 502. Bestimmungen über Ausführung derselben 186.

Herstellungskosten 499. Holzfachwerkwände 545.

Kosten derselben 545. Lehmfachwerkwände 299. Materialien dazu 247, 248.

Butz derselben 502.

Faden, Rußland 9; Schweden 9. Fahnen 718.

Fahnenstange zu streichen 621. Fahrstühle 429.

Falle 603.

Fallenschloß 604.

Falzdach 373, 389, 574. Falzplatten 261.

| Falzziegel 269, 1171.

[926.

Fensterbänder 599—601. Fensterbänke aus Marmor 529. Fensterbeschläge 599—601. Fensterblei 386.

Fensterbretter aus Marmor 529. Fenster-Einfassungen zu ziehen 504.

Fenster-Einfassungen aus Kunststein 284.

Fenster einzusetzen 505. Fenstergitter 567.

[346.

Fensterglas 158, 404. Fensterladen-Beschlag 606. Fensterläden 588, 614. Fensterlattenbrett 587, 588. Fensterlüfter 606. Fensterrahmen, gußeiserne Fensterriegel 599. Fensterwasserkasten 578. Fenster zu streichen 621. Fernrohr 444.

Fernsprecher 702.

Festigkeit, bezw. zulässige Inanspruchnahme verschiedener Körper 29. Festigkeits-Coeffizienten 57.

Fußleisten 546, 549. Fußmatte aus Draht 615. Fußpfund, Preußen 22. Fußwege 724. Freitragende Dächer 378,1144. Futter 584, 585. Freitreppen 1059.

Francs 60. Frankfurter Maß 10.

Festigkeits-Modul 57.

Festigkeits-Tabellen 21.

Festtagsarbeit 917.

Festungsverband 968.

Feuerhahn 674.

Feuerhaken 421.

Feuerlösch-Einrichtungen 153. Fresko-Malerei 625. Feuerlösch-Gerätschaften 679. Fries aus Holz 597. Feuersichere Anlagen 151.

Feuersichere Wände und

Frankreich, Münzen 60. Freistufen 155.

Futterkasten 561.

G.

Fries aus Marmor 530.    Gallone, Amerika 9.

Decken nach Rabitz 287. Feuerspritze 680, 681, 731. Feuertüren 344.

Fries aus Ton 259.    Gallone England 9.

Fries aus Ziegelrohbau 504.    Galloway-Kessel 442.

Friessprossenteilung 588.    Gänseställe 1426.

Fristen 182, 183.    Gardine 630.

Feuerungen zu Pfannen,    Bla-    F-Stück 397.    Gardinenbrett 559.

sen, Backöfen herzustellen    Fuder, Frankfurt a. M. 10;    Garnez, Rußland 9.

Feuerungsanlagen 1244. [500. Hamburg 10; Hannover 11; Gartenbesprengung’sgerät-Feuerzange 421.    Hessen 11; Sachsen 11; crhaften 670

Fichte 957.    Württemberg 11.    Gartengitter 567.

Figuren aus Kunststein    285.    Fugeisen 422.    Gartenhahn 674.

Figurenteilen 834.    Fugenarbeiten 993.    Gartenschläuche 683.

Filze 735.    FugenvonZiegelrohbauten5o4    Gartensessel 614.

Finderlohn 893. Finnischer Anstrich 624. Firnis 446, 618. Firstbleche 375. Firstbrett 548.

Firstgitter 567. Firstziegel 268. Flacheisen 347, 348.

Finanzielle Übersichten 227. Fuhrlohn-Listen 223.    Gartensprengung 679.

Fuhrmannswinden 430.    Gartenspritze 439, 679, 731.

| Fuhrwerke, Kosten 465.    Gartentor 583.

Füll-Regulier-Ofen 645, 1266.    Gartentisch 614.

Füllungen 640.    ! Gasanlagen:

j Füllungsofen 639-    Anweisung über Entwürfe 92.

1 Füllungstüren 579 — 581,1220. Ausführungen von Gasanlagen 205. Fundament-Arbeiten 480.    ^ BaUart ^

1 rundamente zu hmterfullen    Gaskochöfen 660.

Flächen, Berechnung der 1,2,7. Fundamentgräben 480.    [483. Gaskraftmaschinen 713, 714.

Flachschichte herzustellen504. Fundament-Mauerwerk:    GasöfenS<66o⁷⁵

flaggen 7^8.    Arbeitslohn 492.    Herstellungskosten 668.    [675*

Flaggenstange zu streichen ¹    Koste n deSelbeT 484.⁵¹ °'    Gasbeleuchtungsgegenstände

Flanschenröhren 395.    [621. |    ziegelmauerwerk 511.    Gasheizung 1272.

Flaschenzüge 426, 427, 562.    ¹ Fundanzeige 893.    I Gas- und Wasser-Anlagen 667.

Flauto dolce 694.    Furlongs, England 9.    Gattertürbeschlag 610.

Fliesen 186, 953.    Fuß,Baden9,17;Bayern 10,17; | Geätztes Glas 406.

Fliesenbeläge 989.    Braunschweig 10,17; Bremen    Gebälk aus Sandstein 516.

Flortau 309.    10,18; England 9, 20;Frank-    Gebäude-Einsturz 887.    [845.

Fluchtlinie 846.    furt a. M. 13; Hamburg 10,    Gebäudetiefe, Absteckung der

Fluchtschnur 846.    18; Hannover 11,18; Hessen    Gebäudeversicherung 900.

Fluchtstäbe 819.    11, 18; Österreich 8; Olden-    Gebäude zur Aufbewahrung

Flügelkipper-Beschlag 606.    burgi2,i8;Preußen8,i2—14,    von Feldfrüchten 1352.

Gebogenes Glas 407. Gebühren, Rechtsstreit 934. Gebührenordnung für Baugewerksmeister 1428. Geestrute, Hamburg 10. Gefälle der Dachrinnen 119. Gefängnisse 150, 907. Gegenmutter 675.

Gehobelter Fußboden 546. Gehölze, verschiedene 732. Gehwerk 695.

Geländer, hölzernes 553. Geländer zur Brücke 540. Geläute 689.

Gelbgießer-Arbeiten 688. Geld, Übermittlung, BGB. 881. Geldschränke 613.

Gelochte Bleche 377.

Gemalte Fenster 407. Gemeinde, Krankenversiche-

Flügeltüren 585.    16; Rußland 9; Sachsen 11,

Flurplatten aus Marmor 529.    18; Schweden 9; Schweiz 9,

Fluß-Eisen 338, 339.    Württemberg n, 19.

Fluß-Stahl 340.    Fußboden 1105:

Förder-Drahtseile 313.    Asphaltfußboden 418.

Forderungen, Übertragbarkeit    Gehobelter 546, ₅₄₉

Formsteine 188, 257. [882, 901. j Gespundeter 546.

Formstücke 397.    Holzfußboden 546, 593-

Fnrsthanten TCT    Parkettfußboden 594.

P orstDauten I 5 I.    Patentfußboden 594.

Förstersche Decken    32.    Rauher Fußboden 546.

Fortbildungsschule, Verpflich- '    Riemenfußboden 546,    549.

tnnp- 711m Besuch    QT7    Stabfußboden 549, 594.

tung zum nesucn    917.    Steinholzfußboden 595.

r Ot, Schweden 9*    Torgamentfußboden 595.    [5^9*

Frachtberechnung 450.    , Fußbodenbeläge aus Marmor

Frachtbrief 462.    [450. I Fußbodenbeläge zu unter-

Frachten auf Eisenbahnen 447, mauern 506.

Frachten auf Flüssen 475.    ! Fußbodenleisten 1108.

Frachten auf Kanälen 475. Fußbodenplatte 261.

Frachtgut 450.    Fußboden zu streichen 621.

Frachtsätze 460.    [459- Fußgängerbrücke 541.

rung 943.

Frachtstücke, Signieren der | Fußkratzer 614.

[561.

Hand-

[9¹8-

[559-

[882.

[859.

[5°3-

[524.

[498.

[593-

[520.

[673-

Gemeindevorsteher, Verfahren von diesem 935.

Geräte für den Maurer 506, 507. Geräte und Maschinen 424. Gerätschaften für Zimmerleute Gerichtsstand 177. Geruchsverschluß 677. Gesamthypothek 900. Geschäftsfähigkeit, BGB. 875. Geschäftsführung bei Bauten Geschäftsunfähigkeit 875. [215. Gescheid, Hessen 11. Geschliffenes Glas 406. Gesellenausschüsse, werkskammer 915. Gesellenprüfung' 924.

Geselle u. Gehilfe, Verhältnisse Gesellschaft m. beschr. Haftpflicht 870.

Gesellschaft, Begriff, BGB. 886. Gesellschaftsvertrag 870. Gesimsabdeckung 548,577,578. Gesimsabdeckungen von Holz Gesimse 253.

Gesimse aus Holz 559, 596. Gesimse aus Kunststein 285. Gesimse aus Marmor 528. Gesimse aus Sandstein 514. Gesimse aus Ton 259..

Gesims zu ziehen 502. Gespundeter Fußboden 546. Gestänge 731.

Gesteine, neptunische 949. Gesteine, schiefrige 948. Gesteine, vulkanische 947. Gestüte 151, 800. Gewächshäuser 800. Gewährleistung 176. Gewährleistung, wegen Mängel Gewände aus Sandstein 517. Gewerbebefugnisse 904. Gewerbebetrieb 903, 1003. Gewerbe, stehendes 903. Gewerbegerichtsgesetz 929. Gewichte der Bauhölzer 326. Gewichte d. Baumaterialien 51. Gewichte, geaichte 431. Gewichte versch. Frucht- und Samenarten 1385.

Gewichte versch. Länder 21. Gewichtsangabe von Decken 1344-

Gewichts-Druckapparat 434. Gewichts- und Festigkeits-Tabellen 21. Gewichts-Umwandlungs-Tabelle 21.

Gewinn- u. Verlustkonto 857, Gewölbe 1007.

Bestimmungen über Ausführung 187. Fugen der Gewölbe 499. Gewölbeputz 503, 992.

Herstellung derselben 498. Materialverbrauch 248. Sandsteingewölbe 518. Ziegelgewölbe 512, 513.

Gewölbte Decken 46—48,1321. Giebelanker 346. Giebel-Bekrönungen 560. Giebelblume 559. Giebeldreieck 559. Giebelverdachung zu ziehen Gießblei 386.

Gips 299.

Gipsdielen 301, 303, 304. Gipsestrich 301, 990. Gipsmarmor 633.

Gipsmörtel 959. Gipsplattenwände 303.

Girant, Wechselordnung 861. Gitter auf Gruben 614.

Gitter auf Höfen und in Stallungen 568.

Gitter auf Kellerkränze 568. Gitterschwellen aus Granit 526. Gitter aus Gußeisen 344, 569. Gitter aus Schmiedeeisen 566, Gitter einzusetzen 506.    [567.

Gitter f. Fenster, Tore usw. 611. Gitter für Senkgruben 568. Gitter zu streichen 622. Gitterschwellen aus Sandstein Gittertor 566, 567.

Gittertür 566, 567.

Glas 961.

Buntes 404.

Drahtglas 408.

Elektroglas 409.

Farbiges 617.

Fensterglas 404.

Geätztes 406.

Gebogenes 407.

Geschliffenes 406.

Grünes 403, 616.

Halbweißes 616.

Hartglas 408.

Luxfer-Prismenglas 409. Musselinglas 408.

Rheinisches Glas 404, 416. Rohglas 403, 405, 617.

Spiegelglas 405, 617.

Wasserglas 616.

Glaser-Arbeiten:

Anweisung üb. Entwurf u. Kostenanschlag 91.

Ausführung derselben 202. Grundsatz f. d. Entwurf u. Kostenanschlag IIO.

Kostenanschlag des Hauptgeb. 784.

Glasdächer 50, 572, 1184. Glasbausteine 408. Glas-Zylinder 676.

Glasjalousie 667.

Glasierte Tonröhren 401. Glasmosaik 626.

Glasschild 408.

Glastüren 582.

Glaswände 583. Glaswandbeschlag 606. Glaswand einzusetzen 505. Gliederungen aus Sandstein 515, 523*.

Glimmerschiefer 948.

Glocken 688, 692, 698, 701. Glockengießer-Arbeiten 688. Glockengut 690.

Glockenkreuz 676. Glockenring 676.

Glockenstuhl 690. Glockenzüge 614.

Glühlampen 706.

Gneis 947.

Goldleisten 628.

Goldocker 618.

Gossenstein aus Granit 526. Gotischer Verband 965. Goudron-Anstriche 624. Grains, England 21.

Gramm 21.

Grani 60.

Granit 946.

Granit-Arbeiten 525.

Granito 634.

Grasflächen 732.

Graten f. Gewölbe herzustellen Grauwacke 949. Grauwackenschiefer 948. Grenzbaum 891. Grenzbestimmungen (BGB.) Grenzermittlung 891.    [890.

Grenzeinrichtung 891. Grethensteiner Marmor 528. Griechenland, Münzen 60. Großviehschlachthaus - Transportvorrichtungen 443. Großvieh-Transportgleis 568. Gruben 557.

Grudeherde 653.

Grundbau-Arbeiten des Zimmermanns 531. Grunddienstbarkeiten 894. Grundeigentum, Rechte daran 888.

Grundplatten, gußeiserne 568. Grundsätze für die Entwürfe und Kosten-Anschläge 101. Grundschuld 878, 902. Grundstück, Bestandteile (BGB.) 874.

Grundstück, Verkauf 882. [875. Grundstück, Nutzung (BGB.) Grundstück, Übertragung 880. Grundstück, Rechte daran 888. Grundstückteilung 895, 899. Gründungsarbeiten 1192. Grundwasser, Ausschöpfen 481. Grünes Glas 403, 616. Grünstein 947.

Guchart, Schweiz 9.

Gulden 60.

Gummischlauch 679, 681. Gurtbögen 248.

Gurtenhalter 589. Gurtenriemen für Rollläden Gurtgesimse aus Sandstein 514, Gußarbeiten 565.

Gußasphalt 417, 418. Gußeisen 337, 958.

Gußeiserne Röhren 395, 671, Gußeiserne Stützen 1337.

Haube (Glockenhaube) 689. Hauptbuch 854—856. Haupteingangstür 583. Hauptgesims-Abdeckung 120. Hauptgesimse von Holz 559. Hauptgesimse aus Sandstein 514.

Hauptgesims, Ziegelrohbau Hauptjournal 216. Hauptgesims zu ziehen 502. Haupthahn 675.

Hausglocke 701. Hausschwamm 734.

[461. Haustelegraph 698. Güterverkehr, Bestimmungen Haustor 583.

Gutta percha 446.

Gymnasien 150, 806.

Abladen derselben 452. Aufladen derselben 452. Eilgüter 450. Frachtgüter 450. Sperrige Güter 452. Wagenladungsgüter 451.

Haustorbeschlag 580, 583. Haustüren 580, 586. Haustürbeschläge 603—605. Haus- und Küchenpumpe 731. | Hauteville-Marmor 527. Hebelbaskül 600.

Haftpflicht, beschränkte 870. j Hebelklemme 439.

Haftpflicht für Eisenbahngüter Heidelberg.Tonnensystem678.

Heißluftapparat 733.    [1316.

Heißwasser-Heizung 140, 657, Heißwasser - Molassenpumpe Heizeffekt 61.

Hölzer, beschlagene, Berechnung 6.

Hölzer für Einfriedigungen 334. Holzfällen 321.

Holzfläche zu streichen 620. Holzliste 757.

Holzmeter 444.

Holzpflaster 721, 722. Holzpreise 332.

Holzröhren 402.

Holzrollläden 590. Holzschrauben 316. Holzstämme, Berechnung 6. Holztabellen 318—320.

[73¹ - Holzteer 624.

Holztreppen 1061. Holzverbindungen 1076. Holzwände 545.

Holzwand zu berohren 502. Holzwand zu putzen 501. Holzwollebaumaterial 303. Heizung (d.Wohnräume) 1259. Holzzementdächer 50, 108,197, Hektar 8.    f s. a. Bimssand

Hektoliter 8.    416 1575 1179 J 2?2' ,

Helleichmaß, Württemberg 11.    \ s‘ steine '27^™

Heller 60.

Henkel (Glocken) 689.

Herd, Kosten 498.    Ingenieurs 62.

Herde 252.    Hufbeschlag 465.

Herrenlose Sache 893.    Hühnerställe 1425.

Hessen, Grossherz., Maß 11,18. Humus 732.

Hessen-Kassel, Maß 11.    Hydrantstandrohr 679.

Heukosten 465.    -    Hydraulische Aufzüge 718.

Hilfskassen, gewerbl. 927. Hydraulischer Kalk 274, 276, Hilfsmaschinen bei Erdarb.482. j    q60>

Hilfstabellen 8.

Gußstahl 339. Gußstahl-Glocken 692. Gußstücke 339.

Gußwerk, Mauern aus 987. [935. Gutachten (Gewerbegericht) Güte der Arbeiten und Materialien 172.

Güterabnahme 463.

Güter:

H.

Hacken 423. Haferkosten 465.

463-

Haftung des Unternehmers 174. Hagedorn 445.

Hähne 674.

Haken 614.

Hallenfenster, schmiedeeisernes 612.

Hällerflinta 947. Hamburgisches Maß 10, 18. Hammer 421, 423. Handaufzüge 716. Handbaggermaschine 442. Handbeil 420. Handbohrapparat 435. Handelsgesellschaft,offene 870. Handgriff, hölzerner 554. Handkippkarre 448. Handkippkarre, Transport 448. Handleisten-Eisen 371. Handpumpen 435. Handwerkskammer 913. Handwerkskammer, Haushaltungsplan 915. Handzugramme 434.

Hanf 308.

Hanfschläuche 681.

Hanfseile 428. Hanfspiralschläuche 681. Hängearm 676. Hängebodentreppe 551. Hängeböden 548. Hängebolzen 544. .Hänge-Sprengvverke 1111. Hängewände 1091.

Hängewerk 544. Hannoversches Maß 11, 18. Hartbrandsteine, Preise 257 bis 260.

Hartglas von Fr. Siemens in Dresden 408.

Harz-Lack 618. Harzölfarben-Anstrich 624.

[503.

Heizkanäle, Kesselfeuerung 1297.

Heiz- und Kachelöfen 1270. Heizkörper, transportable 733. Heizrohr 646.

Heizrohre, Kosten 497.

Hilgersche verzinkte Dachpfannen 573.

Himten, Braunschweig 10; Hannover 11.

Hinderungen der Bauausführung 171.

Hinterbewegung 675.

Hintermauerungssteine 951.

Hintertorweg 583.

Hirnholzfußboden 549.

Hirnleiste 580.

Hobel 420.

Hobeln 560.

Hochbaukonstruktionen, Berechnung der 1320.

Hochmaßlatte 843.

Hoftor 583.

Hofuhren 695.

Höhenpläne 78.

Hohleisen 421.

Hohlmauern 247, 974. Hohlziegel 268, 569, 974. Hohlwaren aus Sandstein 525. Holländische Pfanne 268. Holländischer Verband 965. Holm 539, 556, 541.

Holz 317.

Holzberechnung 97. Holzdecken 1101.

Holzziegel 419.

Honorar des Architekten und

Hydraulischer Widder 443. Hypothek, Eintragung 899. Hypothek, Kündigung 901. Hypothekenbrief 899. Hypothekenforderung, BGB. 878, 900.

I.

Immi, Schweiz 9; Württemberg 11.

Inangriffnahme des Baues 214. Innungen 905.

Innungen, Prüfungen 907. Innungsausschuß 912. Innungsverbände 916. Insgemein 93, 686, 792.

Instandsetzungen:

'Von Anstreicherarbeiten 626.

Von Dächern 570, 571.

Von Maurerarbeiten 508.

Von Schlosserarbeiten 615.

Von Steinmetzarbeiten 530.

Von Tischlerarbeiten 598.

Von Zimmererarbeiten 562.

Instrumente zum Messen 444. Invalidenversicherungsgesetz 94°-

Inventarienverzeichnis 222,223. Ischyrota 286.

Isolator 702.

Isolierpappe 415.

Isolierplatte „Sanitas“ 734. Isolierschichten a. Asphalt4i8. Isolierschichten aus Ruberoid-Isolierpappe 417. Isolierungen

s. a. Bimssand 272. s. a. Schwemmsteine 272. Italien, Münzen 60.

Kesselbleche, dicke 1298. Kesselbrunnen 725. Kessel, zylindrische 1299. Kessel, Dampf- 440. Kesselherde 653. Keßlersche Fluate 446. Kette, England 9.

Kanalwage 837. Kandelaber 628.

J.

Jahresarbeitsverdienst, Berechnung 936.

Jalousien 588. Jalousien-Beschlag 608.

Jalous. - Klappenbeschlag 608 Jalousietüren 579. Jalousiewellbleche 381.

Japan, Münzen 60. Jauchenableitung 1407. Jauchenpumpe 439. Jauchenrinne 346.

Jochholme zuzurichten 541. Joch, Österreich 8.

Journal 851, 852, 853, 953, 954. Juchart, Baden 9.

Jugendliche Arbeiter, Verhältnisse 926.

[1342.

Klempnerarbeiten:

Anweisung über Entwurf u. Kostenanschlag 91.

Attiken, Dachfenster u. Luken 578. Ausführung von Klempnerarbeiten

K.

Kabelseile 312.

Kachelherde 648.

Kacheln 640.

Kachelöfen 636, 641, 1265. Käfige 1426. Kaldaunenwäschen 815. Kalender, Termin- 224.

Kalk 960.

Ausführung von Kalkarbeiten 189 Fetter 274.

Magerer 275.

Rüdersdorfer 276.

Kalkfarbenanstriche 618. Kalklöschen 289, 506. Kältemaschinen 817. Kalkmörtel, Preise 291. Kalk-Pise-Mauerwerk 287. Kalksandsteinpise 986. Kalksandsteine 286. Kalksandstampf bau 1365.

197.

Dachdeckungsarbeiten 575. Dachrinnen-Abfallrohre 577. Gesimsabdeckungen 548, 577, 578. Grundsatz für Entwurf u. Kostenanschlag 197.

Kostenanschlag des Hauptgeb. 778. Zinkeindeckungen 578.

t Klingeln 698, 699.

Klingstein, Phonolith 948. Kliniken 150.

Klinker 188, 951.

Klinkerbahn 720, 723, 724. Klinkerpflaster zu verlegen j Klinkerpreise 256. Klostergewölbe 1022:

Herstellungskosten 499. Materialverbrauchzu denselben 250.

Kneifzange 422.

Knie 675.

Knickhebel 606.

[500.

; Keil 423, 541.

Keilstein für Gewölbe 260.

Kelle 423.

Kellertür 555, 583. Kellerfenster 587.

j Kohlenteer 624. Kokes 446.

Kalkstein 240, 949.

Kalkhydrat 289.

Kamine, Kosten 497.

Kaminheizung 1262.

Kaminöfen 637.

Kaminplatten 641.

Kanalheizung 654, 1304.

Kanalisation für Schlachthöfe Kette, Meß- 443.

[816. Ketten 310, 314.

Kettenstäbe 443.

Kanne 423    i Kiefer 956.

Kanne, Oldenburg 11.    Kiesbahn 724.

Kanne, Sachsen 11.    Kiesleiste 578.

Kanne, Schweden 9.    ! Kilogramm 21.

Kantenbaskül 600.    Kinderarbeit 926.

Kantenriegel 603.    Kippkarren 424.

Kantholzpreise 332.    Kirchen 149, 800.

Kantholztabelle 319.    Kirchenuhren 696.

Kapitell:    Kiste 423.

Aus Kunststein 285.    Kistenbretter 325.

Aus sinTstein⁵^.    KMter, Hessen 11; Österreich

Aus Stuck 632.    8; Preußen 8.

Aus Ton 259.    Klappe 614.

Kappen, Schweden 9.    Klappe zur Klappbrücke 541.

[Kappengewölbe:    Klappenapparat 698, 701.

Berechnung derselben 3    5,    6.    Klappfenster 586, I243.

Herstellung derselben 498.    m 1 tv    n u 4.    « T ,

Materialverbrauch 248.    Klaukes Drahtgeflechte 311.

Mauerwerk für Kappengewölbe 5x1. j Klaviaturen Ö94> 695*

Karillon 700.    Klaviaturschrank 695.

Karniesblei 386.    Kleinesche Massivdecke    41,

Karrarischer Marmor    527.    Klemmtrieb 600.

Karren aus Eisen 615.

Karyatide aus Ton 259.

Käsefarbenanstrich 624.

Kassakonto 851.

Kasse 176.

Kassenbuch 218.

Kassettendecken 1103.

Kastanie 958.

Kasten, hölzerne, gemauerte 485, 1202.

Kastenkarren 615.

Kastenriegelschloß 603.

Kastenrinnen 578.

Kastenschloß 603.

Katastergebäude 907.

Katheder 598.

Kauf, BGB. 882.

Kaution 169, 176, 181.

Keenes Marmorzement 284.

Kegel, Berechnung 4, 5.

I Kegelhahn 674.

Kehlbalken 542. i Kehlbrett 548.

•: Kehlen, Eindeckung 1168. j Knechtekammern 1409. Kehlstoß 580.    ! Knöpfe für Klingeln 699.

j Kehrbezirke, Schornsteinfeger Knöpfen 601—603.

[904. | Kochanlagen 1274.

Kochherd 647.

Kochmaschine 651.

Kochöfen 651, 1270.

Kohlen 445.

Kellerfenster einzusetzen 506. Kohlenschaufel 421. Kellerfenstergitter 567.

Kernrisse, Holz 956.

[118.

| Kreuzbänder, Türbeschlag Kreuzblech 383.

Kreuzblume aus Ton 259.

! Kreuzer 60

Kopf band zu profilieren 560. | Kreuzgewölbe 1014: Kopfmaßtabelle 847* 848. I Herstellung derselben 498. Kopfsteine 241.    Materialverbrauch 249.

Kopfsteinpflaster 723.    Kreuzscheibe 844.

Kopfstück 676.    Kreuzstakung 565.

Korblinie, Berechnung 1. j Kreuzstück 675.

Korksteine 272.    , Kreuztürbeschlag 605.

Korn, Preußen 21.    Kreuztüren 581, 585.

Korn, Schweden 21.    I Kreuzverband 964.

Kostenberechnung':

Anweisung über Entwurf u. Kostenberechnung 86.

Grundsätze über Entwurf u. Kosten- !

[943-

Kronendach 1167:

Belastung 48.

Herstellungskosten 570. Materialverbrauch 267.

Kostenberechnung des Haupt- Kronleuchter 677. gebaudes 737.    _    Kruschki, Rußland 9.

Kosten der Zentralheizungen K-Stück

145, 146.    Kübel 687, 726.

Kostenermittelung,Überschlag- Küchenausguß 671. liehe 793.    Küchenherde 252.

Kostentabelle für Wohnge- Kufenband 687. bäude 796.    Kuffengewölbe 1007.

Kostentabelle für Wohn- und Kugel, Berechnung 5.    [4, 5.

öffentliche Gebäude 797. Kugelabschnitt, Berechnung Kostentabelle f. Fabrik-, Werk- Kugelausschnitt, Berechnung statt u. Speicherräume 79$- Kugelbewegung 676.    [4, 5*

Kostenüberschlag 73.    Kugelgewölbe, Berechnung 5.

Kostenveranschlagung,Anwei- Kugeloberfläche,Berechnung?.

sung 76.    Kugelzone, Berechnung 4.

Kosten versch. landw. Gebäude Kühlfaß 687.

! Kühlhaus' 815.

Kühlanlage 815. j Kühlpfanne 422.

I Kühlkrippe 561. j Kuhtrog 346.

Kumpf, Hessen n.

| Kündigungsfrist 884.

Läden 588.

Ladentür 583.

Lage der landw. Gebäude 1349. [ Lager 424.

Lagergeld für Eisenbahngüter , Lagerhölzer 548.

. T_ .    T_    . LI4P5- j Lage- und Höhenpläne 78.

Kornboden und Speicher 1384. j Krippen, Konstruktion der Lammzinn 387.

Körper, Berechnung der 1,4,7. Krippen aus Sandstein 525. Lampe 677.

Kosten, Rechtsstreit (Gewerbe- | Krippenschalen Anh. S. 22.

gesetz) 934.    i Krippentisch 346.

Ivostenanscniag 74, 738, 762. j Krönel 423.

Krone 60.

Landeszentralbehörde, Handwerkskammer 915. Landschulen 803. Landwirtschaftl. Gebäude 151, ¹347:

Landwirtschaftliche

Koksöfen 443. Kommanditgesellschaft 870. Kompositionsröhren 386, 672. Koniferen 956.

Konsolen:

Kunststeinkonsolen 285. Laternenkonsolen 569. Stuckkonsolen 632.

Tonkonsolen 259.

Konsolträger aus J-Eisen 1333. Konstruktion der Binder und Gesamtkonstruktion der Scheunen 1373. Konstruktion der Dachrinnen Konstruktion der Tennen 1371. Kontakte 699.

Kontrollapparat 701. Konventionalstrafe 171. Konventionalstrafe, Gewerbegesetz 930.

Konzessionsentziehung 929. Koordinaten 828.

Kopallack 618. Kopeken 60.

berechnung ioi.

1347-

Kraftlüfter 667. Kragstein aus Holz 597. Krammen 507, 603. Krampen 311, 337, 507. Kräne 443.

Krangeld 459.

Krankenanstalten 808. Krankenversicherung, Beiträge 1045.

Krankenversicherungsgesetz Krankenunterstützung, Rechtsanspruch 943.

Kranz 688.

Kranzgesims aus Holz 597. Kranztau 309.

Kratzeisen 568, 614. Kratzmuster 625.

Kredit, Schädigung desselben Kreditauftrag 886.    [988.

Kreide 618.

Kreisabschnitt, Berechnung 3. Kreisausschnitt, Berechnung 3. Kreis, Berechnung 1, 2. Kreislinie, Berechnung 1. Kreisring, Berechnung 3. Kremser Weiß 618, [1225.

397.

Kündigungsrecht 879, 884,985 Kunstramme 434. Kunstsandstein 284. Kunstschlosserarbeiten 610. Kunstschmiedearbeiten 610. Kunststein 284, 950. Kunsttuffstein 273.

Kuppel 250, 544.

Kupfer 387, 959.

Kuppeldach 577. Kuppelgewölbe 498, 1023. Kupferblech 387, 573. Kupferdach 387, 573,576,1180. Kupferdraht 387. Kupferröhren 672, 673. Kupferseile 702, 703. Kupfertreibarbeiten 736.

L.

Lachter, Preußen 8.

Lacke und Firnisse 618. Ladefähigkeit der Fuhrwerke:

Auf Steinbahnen 469, 470.

Auf Erdwegen 470, 471.

[459-

Gegenstände, Raumgewichte 28. Längenmessungen 821. Langgewinde 675.

I Lärche 956.

j Last, Hannover 11; Oldenburg 11; Preußen 8.

Lasten- u.Personenaufzüge 718. Laternen 345, 426, 568, 677. Laternenbügel 677. Laternenständer 345, 558, 568,

569.

Latteibretter 588.

Latteiholz 561.

Latten 305,, 325, 334. Latteneinfriedigung 556. Lattennägel 314, 315. Lattentür 585. Lattentür-Beschlag 605. Lattenverschlag 546. Lattenweite 306.

Lattenzaun 556.

Lattierbaum 345, 556. Lattnägel 507, 570. Lattstämme 323, 575.

gütern 463.

883.

Laubhölzer 732. Laufkatzen 430. Laufrad, Leistung 481. Laufwinden 430. Läutewerk 696, 699. League, England 9. Lehm:

Arbeiten aus Lehm 563. Beschreibung desselben 298.

Preise der Lehmarbeiten 299.

Lehmerarbeiten 563. Lehmestriche 564, 989. Lehmfeld, Kosten 254. Lehmfirste 575.

Lehmmörtel 959.

Lehmpatzen 298, 951. Lehmpisee 985.

Lehmsteine 298, 950. Lehmsteinwände 985. Lehmwand zu putzen 501. Lehrbögen 558.

Lehrherr, Verpflichtungen 920. Lehrlinge, Anleitung derselben 912, 923.

Lehrlingsverhältnisse 920. Lehrlingswesen 912. Lehrvertrag 868, 920.

Lehrzeit 923.

Leim 619.

Leimfarbenanstrich 619.

Leine 309.

Leinöl 446, 618.

Leinölfirnis 618.

Leistendach 413, 574. Leisteneindeckung der Dachpappe 413.

Leiter 426, 507.

Leitrollen 428.

Leitungsdrähte 702. Leitungsrohr 701, 702. Leuchtgasheizung 1272. Levanto-Marmor 529. Lieferungsbücher 221. Lieferungszeit bei Eisenbahn-[1203.

Liegender Rost, Grundring Liespfund, Schweden 21. Linde 958.

Linien, gerade 1.

Linien, Berechnung der 1. Linien, Braunschweig 10; Bremen 10; Österreich 8; Preußen 8, 14; Rußland 9; Schweden 9; Wien 19. Links, England 9.

Linoleum 630.

Lire 60.

Liter 8.

Lochverblender 256, 952. Lohneinhaltung 917. Lokomobilen 440. Lönholdtöfen 647, 1269. Löschspies 421.

Lot, Österreich 21; Preußen 21; Rußland 2 1.

Lot 423.

Lötzinn 387.

L-Stück 397.

Lucido 632.

Luftabort 679. Luftdruck-Telegraphen 700. Luftheizung 140, 654, 1304. Luftmörtel 959.

Luftsteine 298.

Lüftungen 636, 666.

Lüftung für Schlachthöfe 816. Lüftung der Stallgebäude 1398. Lüftungsanlagen:

Anlagekostennachweis 145. Anleitung zur Aufstellung von Projekten u. Entwürfen 134. Anweisung über Entwurf u. Kostenanschlag 92.

Anweisung zur Herstellung und Unterhaltung 129.

Ausführung von Lüftungsanl. 204. Betriebskostennachweis 146. Künstliche Lüftungsanlage 667. Natürliche Lüftungsanlage 666.

Lüftungsklappe 568. Lüftungsrohre, Kosten 497. Luftwechsel 137.

Luftziegel 950.

Luken 543.

Luxfer-Prismenglas 409.

Lyra 677.

M.

Macks Gipsdielen 301. Magnesiazement 283. Mahagoniholz 958. Maischbotiich 687.

Makulatur 629.

Malerarbeiten:

Anweisung üb. Entwürfe u. Kostenanschläge derselben 92. Ausführung derselben 202. Herstellungskosten 618. Kostenanschlag 785.

Malter, Frankfurt a. M. io;

Hessen 11; Schweiz 9. Mängelanzeige, b. Wohnungen [1138.

Mansardendach 1124,    1137,

Mansardendachhölzer 543. Mantelöfen 647.

Maravedis 60.

Markierstäbe 443. Marmaraplatten 263.

Marmor 950.

Marmorarbeiten 527.

Marmor - Fußbodenbeläge, .Preise 264.

Marmorkochmaschinen 651. Marmor-Mosaik 633. Marmorzement 284. Marschrute, Hamburg 10. Martin-Eisen 339.

Martin-Stahl 339.

Maschinen 713:

Akkumulatoren 708. Dampfmaschinen 440, 713. Dynamomaschinen 707.

Elektromotoren 709. Gaskraftmaschinen 713, 714. Handbaggermaschinen 442. Mörtelmaschinen 442, 714. Zimmerermaschinen 561.

Maschinenöl 446. Maschinenschmiere 446.

Maß, Baden 9; Bayern 10; Hessen 11; Österreich 8; Schweiz 9; Württemberg 11. Maschen, Hessen 11. Massenberechnung:

Allgemeines 81.

Balkenhölzer usw. 757.

Formulare A. B. betr. Anweisung zur Massenberechnung 93.

’ Eisenarbeiten 85.

Erdarbeiten 82.

Maurerarbeiten 83. Steinsetzarbeiten 84. Zimmererarbeiten 84.

Massenberechnungen zum Kostenanschläge 738. Massivdecken 31—43. Maßstäbe 444.

Maßtabellen 8.

Maßumwandlungstabellen 12. Mastix-Lack 618.

Mastkästen 1426. Materialienberechnungen 85. Materialienlieferungs - Bücher 221.

Mauer-Anker 346.

Mauern, freistehende 493. Mauern, hohle 973.

Mauern, Umfassungs- 493. ' Mauer-Latten 510. Mauer-Materialien:

Anlieferung derselben 188. Anweisung über Entw. u. Kostenanschläge 98.

Formular zur Berechnung 99. Kosten derselben 510, 768. Materialienberechnung z. Hauptgebäude 749.

Mauerstärken 113. Mauersteine 246.

Mauerwerk 247. Maurerarbeiten:

Abbruchsarbeiten 508.

Anker usw. zu vermauern 501. Anweisung über Entwürfe 87. Arbeitslohn d. Maurerarbeiten 742. Ausführung von Maurerarbeiten 184. Baugerüste 506.

Betonschüttung 485. Bruchsteinmauerwerk 510. Brunnenmauerung 487. Erdfeuchtigkeit 491. Fachwerkswände 499. Feuerungsanlagen 501. Fundamentarbeiten 484. Fundamentmauerwerk 492. Futtermauern 493.

Gewölbe 498.

Giebelwände 494.

Grundsätze über Entwürfe 101. Heizungsröhren 497. Instandsetzungen 508.

Kalklöschen 506.

Kamine 497.

Kostenanschlag f. Erdarbeiten 762. Lüftungsrohren 497. Massenberechnung 83. Materialienberechnungen 85. Mauern, freistehende 493. Maueröffnungen 496.

Mauerwerk 247.

Maurerarbeiten über der Erde 493.

Maurertagelohn 483.

Mittelwände 494.

Pfahlrost 486.

Pflastererarbeiten 500.

Putzarbeiten 501.

Rauchrohren 496.

Säulen, gemauerte 500.

Sandsieben 506.

Scheidemauern 495.

Schuttmenge 509.

Schwellrost 485.

Senkkasten 486.

Türöffnungen 495.

Treppenbaumauern 495.

Umbauarbeiten 508.

Umfassungsmauern 493.

Verschiedene Arbeiten des inneren Ausbaues 505.

Werkzeuge 422.

Wrasenröhren 497.

Ziegelmauerwerk 510.

Mecklenburgs wetterfeste Anstrichmasse 623.

Medaillon aus Steinpappe 635.

Medaillon aus Stuck 632.

Medaillon aus Ton 259.

Medaillon, Ofen- 639.

Medjidie 60.

Mehlhosische Aborte 678.

Mehrleistungen gegen denVer-trag 170.

Meile, Baden 9; Bayern 10;

Braunschweig 10; Bremen 10; England 9; Hannover 11;

Hessen n; Österreich 8;

Oldenburg 11; Preußen 8;

Sachsen 11; Schweiz 9;

W ürttemberg 11.

Meißel 421.

Meistertitel 925.

Melaphir, Porphir 947.

Mennige 446.

Mengol, Bremen 10.

Meßband 444.

Messing 395.

Messingblech 395.

Messingdraht 395.

Meßinstrumente 444, 819.

Meßkette 443, 824.

Meßlatte 821.

Messung auf dem Felde 819.

Mesten, Frankfurt a. M. 10.

Metalldächer 573.

Metalldächer, Neigung 108.

Meterkilogramm in Fußpfund Museen 149. Metermaßstab 444.    [22.    Mykothonaton    624.

Metrisches Maß-System 8.

Metrisches Gewichts - System

[658.

[269.

21.

Mettlacher Fliesen zu legen 5°°) 953-

"Mettlacher Platten, Preise 263. Metzen, Bayern 10; Braunschweig 10; Hessen 11; Österreich 8; Preußen 8. Mexiko, Münzen 60.

Miete 883.

[997, 998.

Mietengerüste 1352. Mietsforderung 900.

Mietszins 884.

Mikrophon 702.

Milligramm 21.

Milreis 60.

Minderjährigkeit, BGB. 875. Minderleistungen gegen den Vertrag 170. Mistbeetfensterglas 616. Mistgrube 557.

Mitbürge, BGB. 886. Mittelbauholz 323. Mittelbewegung 675. Mitteldruck - Wasserheizung Mittelwände 494.

Moeda 60.

Mönch- und Nonnenstein 269, Mönch- und Nonnenfalzziegel Monier-Arbeiten 287.

Moores - Differential -Flaschenzug 427.

Moos 446.

Morgen, Baden 9; Bayern 10; Braunschweig 10; Hannover 11; Preußen 8, 15; Württemberg n. Morsetaster 702.

Mörtel:

Beschreibung 289.

Chamottemörtel 641.

Feuerfester 259.

Kosten desselben 291.

Mörtel-Bedarf 115, 290. Mörtelbereiten 290. Mörtel-Kratzer 423. j Mörtelmaschinen 442, 714. Mörtel-Materialien 291. Mörtel-Mischungen 114. Mörtel, Preise 276, 291.

| Mörtelsteine 953.

Mosaik 633.

Mosaikplatten 261, 953. Musselinglas 408.

Muffe 675.

Muffenröhren 395. Mühlenstein, rheinischer 948. Muldenblei 386. Muldengewölbe 1028. Müllgruben-Türen 568. Müllkasten 615.

Münzen 60.

N.

Nachbarrechte 888. Nachtriegel 602—606. Nadelhölzer 732. Nadelholzpreise 332.

Nägel 314—316.

Nageleisen 421.

Nasmythsche Dampframme

435-

Nebenanlagen, Kostenberechnung:

Anpflanzungen 731. Brunnenmacherarbeiten 724. Pflasterarbeiten 71g. Pumpenarbeiten 728. Wasserhebungsvorrichtungen 728.

Nebenleistungen 170. Nebenmaterialien 961. Netzriegel 506.

Niederlande, Münzen 60. Niederlassung, gewerbl. 904. Niederschraubhahn 674. Nießbrauch, BGB. 894,896,897, Nivellieren 836.

Nivellieren, aus dem Endpunkte 839.

Nivellieren, aus der Mitte 839. Nivellementsplan 818. Nivellierinstrumente 444, 837. Nivellierlatte 444, 838. Normalformat für Dachsteine 118.

Norm zur Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten und Ingenieurs 62.

Normannische Gewölbe 1021. Norwegen, Münzen 60. Norwegisches Maß 9. Norwegisches Gewicht 21. Notwege 890.

Nußbaumholz 958.

Nußstück 668.

Nutzlast bei Decken u. Treppen 252, 1323.

Nutzungen, Grundstücke, BGB. 875.

Nutzungspfand 902.

o.

Oberlichte 151, 566, 572, 1184. Oberlichtfenster 586, 588. Oberlichtfensterschnapper 607. Obsidian (Trachyt) 948. Obstbäume 731.

Obstbaumholz gq8.

Öl 446.

Ölfarben-Anstrich 619:

Auf Holz 620.

Auf Metall 622.

Auf Putzflächen 621.

Auf Ton 622.

Ölkanne 426.

Österreichisches Maß 8. Österreichisches Gewicht 21. Österreichische Münzen 60. Ofen:

Begußkachelöfen 644. Bratöfen 652.

Chamotteöfen 644. Dampfkochherde 653. Eiserne Kochmaschinen 651. Eiserne Ofen 645. Flügeltüröfen 651. Füllungsöfen 639. Grudeherde 653.

Junker & Ruh-Öfen 64 Kachelherde 649.

u. Kosten-

! Perkinsche Heizung 657. Kostenanschlag d. Hauptgeb. 791. j perlstein, Trachyt 948. Ofenaufsatz aus Stuckmarmor 634.

Ofenfundament 498.

Ofenheizung 1262.

Ofensimse 640.

Ofenplatten 640.

Ofentüren 641.

(Gewerbe-

Ohm, Baden 9; Braunschweig Petroleum 446.

10; Bremen 10; Frank- pfähle 335, 336. furt a. M. 10; Hamburg 10. Pfahi einzurammen 532. Hannover 11; Hessen 11:| Pfahlrost 486, 537, 1203. Oldenburg 11; Schweden 9. pfahhau 309, 688.

Ohre 689.    Pfandrecht, BGB. 878,885,902.

Oldenburgisches Maß 11, 18. pfannen, Dach- 268; Gewicht Ordinaten 828.

Ordnungsstrafen gesetz) 932.

Ordnungs-Vorschliften 173.

Öre 60.

Orgel-Arbeiten 693.

Orgelgehäuse 695.

FOrme, Bogendächer 544.

Ortscheit 422.

Ort, Schweden 21.

Ortskrankenkassen 943.

Osminen, Rußland 9.

Osnabrücker Pflastersteine 242.

Oxhoft, Braunschweig 10; Bremen 10; Hannover 11; Oldenburg 11; Preußen 8.

I Pfannenstein aus Granit 526.

| Pfarrhäuser 149, 801.

Pfeifen 694.

I Pfeiler aus Sandstein 517, 522,

| Pfeiler, hohle aus Gußeisen 343.

Pfeilereckenleisten 372.

Pfennigherd 653.

¹ Pferdegeschirr 465. j Perdedecken 446.

Pferdekosten 465.

Pferdekraft 61.

Pferdekrippen 1414.    [286.

Pferdekrippen aus Kunststein j Polarplanimeter 444. Pferdekrippen aus Marmor 529. j Polnischer Verband 965. Pferdestall 548, 561, 1410.

Pferdestärke 61.

Pferdewalzen 443.

Pfettendach-Hölzer 542.

Pflanzen 732.

Pflaster 186.

Ausführung derselben 205. Pflastererarbeiten des Maurers 500. Verbrauch von Ziegeln 248.

Pflastersteine 240, 262.

Aus Granit 526, 634. Aus Marmor 529.

Aus Sandstein 525.

Aus Stuckmarmor 633. Aus Ton 259, 260. Gußeiserne 344.

Polonceaudach-Eisenwerk543. Polsterung 629. Polygon-Berechnung 3. Polygonpflasterbahn 723. Polygonalmauerwerk 979. Pontonblech 384.

Pflaster aus Klinkern 500. [500. i Porphyrgesteine 947.

Pflaster aus Mettlacher Fliesen ! Port d’or-Marmor 529. Pflaster aus Sandsteinplatten Portiere 629.

500.    [500. Portlandzement 277, 960.

Pflaster, Tonplatten zu legen Portugal, Münzen 60.

Pflaster aus Ziegeln 500. Porzellan-Isolator 702. Pflasterer-Arbeiten 719, 988, Porzellan-Kantenplatten 265. 989:    Porzellan-Verblender 256.

Postamente:

Kachelöfen 636, 641.

Kaminöfen 637.

Kesselherde 653.

Kochherde 647. Kochmaschinenanlagen 649. Lönholdtöfen 647. Marmor-Kochmaschinen 651. Mittelsimsöfen 639.

Pfennigherd 653.

Plattenherde {<47.

Postamentöfen 639. Regulier-Füllöfen 645.

Salonöfen 646.

Sparherd 651.

Waschherde 650.

Zimmeröfen 646.

Ofen-Arbeiten:

Anweisung üb. Entw.

anschläge 92.

Ausführung von Ofenarbeiten 204. Grundsätze für Entw. u. Kostenanschläge 110.

P.

Pachtzinsforderung 900. Packlage 722.

Palmo, Italien 9.

Paneele:

Aus Holz 586.

Aus Marmor 527.

Aus Steinpappe 591.

Paneele zu bekleben 629. Pantograph 444.

Papierstuck 632. Pappdächer:

Anweisung zur Herstellung 197. Gewichte derselben 50.

Neigung derselben 108.

Preise derselben 574.

Pappel 958.

Para 60.

Parabel, Berechnung 4. Paraboloid, Berechnung 5. Paralleltrapez 833.

Pariserblau 618.

¹ Pariser Lack 618. Parkettboden zu bohnen 626. S Parkett-Fußböden 594, 1107.

; Patentfußböden 594. j Pavonazetto-Marmor 527. Pedalwinde 694.

Pence 60.

Pendelbeschlag 606. Pendeltürbeschlag 606, 607. Penni 60.

: Perryscher Ofen 1267. Personen, BGB. 874. Personenaufzüge 718. Peru, Münzen 60. Peseta 60.

Peso 60.

Peso fuerte 60.

49-

[524.

Pflaster zu verlegen 721—723. Pfosten 334, 336.

Pfropfen 675.

Pfund, England 21.

Pfund, Österreich 21.

Pfund, Preußen 21.

Pfund, Rußland 21.

Pfund, Schweden 21.

Pfund, Zollverein 21. Phonolith, Klingstein 948. Piaster 60.

Pilarstiel 561.

Pilaster:

Aus Marmor 530.

Aus Sandstein 517.

Aus Stuck 630.

Aus Ton 25g.

Pise 266.

Pise-Mauenverk 287, 298, 985, 986.

Pissoirbecken 677. Pissoheinrichtungen 678. Pitchpine-Preise 332, 333. Planausführung, zeichnerische Planbeschreibung 83?.    [831.

Planvervielfältigung 833. Planimeter 444.

Platane 958.

Platin-Anstrich 623.

Platten:

Plattenbeläge 989. Plattenherde 647.

Plattöfen 653.

Plattziegel 266. Plinthen-Gesims aus Sandstein

520.

Podeste:

Aus Granit 525.

Aus Marmor 528, 530. Aus Sandstein 524.

Aus Schmiedeeisen 613 Hölzerne 552, 553.

Zu verlegen 505.

Aus Marmor 530. Aus Sandstein 516. Aus Ton 259.

[1324-

Aus Granit 526.

Gußeiserne 344, 568.

Aus Holz 558.

Zu verlegen 505.

Räder 424.

Radfeuerhahn 674. Radschwellen 527, 557. Radschwelle zu verlegen 505. Rähmkopf zu profilieren 560. , Rähmschutzbrett 559. j Rahmstücke 543.

Rahtgens Patentanstrich 623. Rammapparat für Röhrenbrunnen 439.

Rammbär 434, 535. Rammbrunnen 438.

Saugdruckpumpen I Rammen 535, 536, 562, 714.

1214.

Dampframme 434, 435, 714. Handramme 426.

Handzugramme 434.

rr r    Kunstramme 424.

Hofpumpen 730.    Rammbär 434

Jauchenpumpen 439.

Leistung der Pumpen 481.    RaiTllTlta.lI ßo8, 688.

Pumpenanlagen für tiefe Brunnen ! Rammvorrichtung für Röhren 437-

Rotierende Saugdruckpumpen 436,

73i-

Säugpumpen 436, 731.

Säulenpumpen 730.

Wandpumpen 436.

Putenstall 1426.

Putzarbeiten herzustellen

[214.

402

Kompositionsröhren 386, 672. Kupferröhren 672, 673. Lüftungsrohren 497. Muffenröhren 396. Rauchrohren 250.

Russische Röhren 251. Rohrformstücke 396—398.

Postamentofen 639.

Pot, Schweiz 9.

Pozzulane 960.

Prellpfahl, gußeiserner 344. Preußisches Gewicht 21. Preußisches Gewölbe 1011. Preußisches Maß 8, 12, 13, 14, 15, 16.

Privatkonto 851. Prinzipalstimme 694.

Prisma, Berechnung 4. Probeheizungen 142.

Profile, Deutsche Normal-Profilieren 560, 818. Proportionalmaßstab 831. Prüfungen vor der Innung 907. Prüfungs-Anschlag 74, 232. Prüfungsausschüsse, Gesellenprüfung 924.

Prüfungskosten, Gesellenprüfung 924.

Prüfungszeugnisse, Gesellenprüfung 1025.

Pud, Rußland 21.

Puldas Triumphdecke 39.

Pult 598.

Pultdächer 1139.

Pulvergefäß 423.

Pulver-Maß 423. Pulver-Trichter 423.

Pumpen 728:

Centrifugalpumpen 436. Doppelpumpen, transportable 435. Druckpumpen 730.

Freistehende 43<S 73¹-

Handpumpen 435.

Haus- u. Küchenpumpen 731. Heißwasser- u. Mollassenpumpen

501-504, 991.

Putzdecken 372.

Putzhaken 568.

Putzmörtel, Preise 276. Putzwolle 446.

Putz zu schlemmen 501—504. Puzzolanerde 284.

Pyramide, Berechnung 5.

Q.

Quader 243:

Aus Kunststein 284.

Aus Sandstein 519.

Quaderputz 504. Quadrat-Eisen 349, 370. Quadrat-Riegel 599. Quart, Bremen 10.

Quart, Preußen 8.

Quarter, England 9.

Quartier, Braunschweig 10. Quateron, Schweiz 9. Quentchen, Österreich 21. Quentchen, Preußen 21. Querschnitt der Dachrinnen Quillen des Holzes 955. [119. Quittungen 872, 881.    [1043.

Quittungskarten und Marken

R.

Rabattenstein aus Ton 259. Rabitz’ feuersichere Wände und Decken 287. Radabweiser:

439-

Randsteine aus Kunststein 284. Rappen 60.

Rapputz 501.

Rasenreißer 423.

Raspel 421, 422.

Rathenower Ziegel, Preise 256. Rathgens Patent-Komposition Rauch, Einwirkung 888. [623. Räucherkammern 252, 1317. Rauchfangholz 561. Rauchfang von Zink einzusetzen 498.

Rauchfang zu wölben 498. Rauchrohren 250, 1249. Raufen 346, 561. Raumgewichte 28. Raumkratzer 423.

Rautendach aus Zink 392 Reales 60.

Reallasten 899.

Realschulen 806.

Rechnungen 229. Rechnungsaufstellung 175.

Rechnüngsrevision 72.

Rechte, dritter 993.

Rechteck, Berechnung 2, 833. Rechtsgeschäfte, BGB. 875. Rechtslehre 874.

Rechtsstreit, Gebühren 934. Reduktionsmaßstab 831. Reduktions-Muffe 675. Regulier-Füllofen 645. Reichsversicherungsamt 939. Reihenfolge der Bauarbeiten Reihenpflaster 723. Reihenpflastersteine 241. Reinigungstür einzusetzen 498. Reinigungstür für Schornsteine 568.

Reis 60.

Reisetagebuch 224. Reisefluchtstäbe 820.

Reisig 336.

Remisen 1391. Rendanten-Gebühren 93. Rentenberechnung 942. Rentenschuld 878, 902. Repetitions-Theodolit 444. Revisions-Protokoll 233. Rheinisches Glas 404, 617. Rhombus 833.

Richtebaum 562.

Richtscheit 843.

Riegel 334, 556, 599.

Riegel zu vermauern 505. Riegelschloß 603.

Riegler 675.

Riemen für Roll-Läden 592. Riemenfußboden 546, 549. Riemenhalter 592.

Rietschel & Henneberg 659. Rindviehställe 1403.

Ring, Eisendraht 311. Rinneisen 121, 578.

Rinnen:

Aus Blei 578.

Aus Kunststein 286.

Aus Sandstein 525.

Rinnleiste 578.

Rinnsteinbrücke von Holz 561. Ritter dach 1167.

Rod, England 9. Rohbauabnahme 214. Roheisen 338, 339.

Rohglas 405, 617.

Röhren 671—675:

Abflußrohren 673.

Absperrschieber 39g.

Besteigbare Röhren 25». Blechröhren 568.

Bleiröhren 401, 672, 673. Drainröhren 402.

Flanschenröhren 395.

Gußeiserne 395, 672, 673. Heizrohren 497.

Holzröhren

[593-

Schmiedeeiserne Röhren 400, 672, Russische Münzen 60.

Rüststangen 506. Rüststränge 309, 688. Rüststricke 507.

Rüstungen 174, 541, 558. Rute, Baden 9.

Rute, Bayern 10.

Rute, Braunschweig 10. Rute, Bremen 10, 18.

Rute, England 9.

Rute, Hannover 11, 18. Rute, Preußen 8, 15.

Rute, Sachsen 11, 18.

Rute, Schweiz 9.

Rute, Württemberg n, 19.

Schachtrute, Österreich 8. Schachtrute, Preußen 8, 16. Schadenersatz 879, 880. Schädigung des Kredits 887. Schafstall 561, 1414.

Schaft aus Ton 259. Schalbretter 325.

Schalen 424.

Schalenkreuz 676.

Schalnägel 314—316. Schalungen 540, 546. Scharnier-Bänder 602—606. Schattendecken 593.

Schaufel 423.

Schaufelwerk, Leistung 481. Schaufenster 592. Schaufenster-Beschlag 602. Schaufensterwände, gußeiserne 568.

Schelfei, Bayern 10.

Scheffel, Bremen 10.

Scheffel, Hamburg 10. Scheffel, Hessen 11.

Scheffel, Oldenburg 11. Scheffel, Preußen 8.

Scheffel, Sachsen 11.

Scheffel-Saatland, Hamburg Schelleisen 578. Scheuerleisten 1108. Scheunen, Allgemeine 1352. Scheunen, Gesamtkonstr. 1373. Scheunentor 583, 1366. Scheunenwände 1360. Schiebefenster 586, 588, 1241. Schiebefenster-Beschlag 602.

I Schiebetürbeschlag 604. Schiebetürlaufrollen 604. Schiebetüren 582, 1227. Schiebkarren 424. Schiedsgericht 177. Schiedsverträge, Gewerbe-gesetz 930.

Schiefer 410:

Deutscher Schiefer 411.

Englischer Schiefer 412. Herstellungsarbeiten 571. Schieferdächer 49, 108, 410, 571,1171. Schieferdeckerarbeiten 196. Schiefernägel 410, 412. Schieferplatten 412, 413. Schiefertafeln 410—412.

Schieferdeckerarbeiten 196. Schiffslast, Preußen 21. Schiffspfund, Schweden 21. Schiffstonne, England 21. Schiftnägel 314—316. Schiftungen 1144. Schindeldach 575, 1165. Schindeln 419.

Schlachthöfe 815—817. Schlachträume 815. Schlackenkratzer 422.

Berechnung der Säulen Schlag 688.

Schlageisen 422,

Schlägel 423.

Schlagleiste 580.

Schlagring 688.

673-

Tonrohren 401, 672 Trägheitsmomente 399. Wasserleitungsröhren 671. Wrasenröhren 252.

Röhrenbrunnen 437, 727, 731. Röhrenkessel 442.

Rohr 307.

Rohrabschneider 440. Rohrdach 575, 1164. Röhrenkessel 1303.

Rohrflöte 694.

Rohrgewebe 308.

Rohrnägel 315, 316. Rohrstuhl 598. Roll-Laden-Beschlag 592. Roll-Läden 592.

Roll-Läden mit Panzerketten Rollbandmaße 444.

Rollen 428.

Rollenblei 386, 573. Rollenpendel 607. Rolljalousien 588, 1239. Rollkasten 588. Rollkastenbeschlag 608. Rollschichten 253, 504. Rollwalze für Roll-Laden 592. Romanzement 277, 960.

Roots Gebläse 431.

Rosetten:

Gußeiserne 344.

Aus Steinpappe 635.

Aus Stuck 632.

Aus Ton 259.

Roste zu Öfen 641.

Roste 534.

Roste, für Feuerungen 1260. Roste, liegende 537, 1203. Roste, stehende 537. Rostpfahl 537.

Rostschwellen 534, 537. Roststäbe 344.

Rot, englisch 618. Rotbuchenholz 333, 337, 957. Rotgußgarnitur 605.

Rottanne 957.

Rouge fleuri Marmor 528. Rouge royal Marmor 528. Rouleaux 630. Rouleaux-Stange 630.

R-Stück 397.

Rubel 60.

Ruberoid-Isolierpappe 415. Rüböl 446.

Ruckeisen 423.

Ruder 599.

Ruderverschluß 599, 1235. Rumänien, Münzen 60. Rundbrenner 668.

Rundeisen 349. Rundholzpreise 331. Rundholztabelle 331. Russischer Anstrich 624. Russische Röhren 251. Russisches Gewicht 21. Russisches Maß 9.

s.

Saalbauten 905.

Sachconti 952.

Sachen, BGB. 975.

Sachen, vertretbare, BGB. 975. Sachen, Bestandteile, BGB. 975. Satland, Hamburg 10. Sächsisches Maß n, 18. Sägeblock 306, 325.

Sägen 420.

Salicional 694.

Samen 445.

Sammelheizungen 654.

Sand 190, 288.

Sandbohrer 726. Sanddurchwurf 422. Sandpfähle, Gründung 1197. Sandschüttungen 485, 1196. Sandsieb 422.

Sandstein 949. Sandsteinarbeiten 513, 747. Sandsteinarten 949. Sandstein-Bearbeitung 513. Sandsteinplatten zu legen 501. Sand zu sieben 506.

Sand zu waschen 506. Sanierung von Gebäuden 732. Santorinerde 284.

Sashen, Rußland 9. Sattelbohle 433.

Satteldach 1124.

Sattelholz 541.

Sattelholz zuzurichten 542. Saugkorb 426.

Säugpumpen 436, 730. Säulen:

Aufzustellen 500.

Gemauerte Säulen 501. Granitsäulen 526.

Gußeiserne Säulen 568, 1337. Gußeiserne hohle Säulen 342 Holzsäulen 597.

Marmorsäulen 529, 530. Sandsteinsäulen 515, 522.

Statische 55    58.

Stucksäulen 630.

Tonsäulen 259.

Scagliolbautafelwände 303. Schachtöfen 647.

[10.

Schoppen, Frankfurt a. M. 10. Schwerter zu Brücken 541. Schornsteinaufsätze 665, 1256. Schwimmkugelhahn 674. Schlauchverschraubungen 683. Schornsteine 186, 1249:    Schwinden des Holzes 955.

Schleifen der Schornsteine Blechschornsteine 250, 262, 268. Schwingungs-Verhältnis der

Dampfschornsteine 253.    Glocken 689.

498-    Seile:

Schornsteinkopf 560:

Anzulegen 497.

Einzudecken 471.

[1250.

Schornsteinschieber 344, 665.

201.

Kostenanschläge 109.

Schlauchhahn 674, 675. Schläuche 681.

Schleifstein 421. Schlesischer Marmor 528. Schließblech 602—606. Schließkasten 602—606. Schließzaun 556.

Schloß 602—606.

Schlösser, amerikanische 608.

Schlosser-Arbeiten 599:

Anweisung über Kostenanschlag 91.

Ausführung von Schlosserarbeiten j Schornsteintüren 152.

.    Schornsteinverband 971;.

Fensterbeschlage, fertige 601.    QrlinttPr 710

Fensterbeschlagteile 599.    ocnottcr 722.

Grundsätze für die Entwürfe und Schotterschläger 423.

,    ,    Schpließdach 1166.

Instandsetzungen 615.    rr,8

Kostenanschlag d. Hauptgeb. 782.    59ö*

Kunstschlosserarbeiten 610.    Schrankcisen /\2\,

Kunstschmiedearbeiten 610.    Schrankschloß 609.

SÄSSÄ““?'    Schraubbrunnen 438.

Türbeschläge, fertige 605.    j Schraube, Leistung 481.

Türbeschlagteile 602.    : Schrauben 314, 316.

Vers"WeVd°ernes 6i4S ⁶°⁷'    Schraubenbolzen 347, 566.

Werkzeuge 421.    Schraubenschlüssel 420, 421.

Yale & Standartschlösser 608. Schraubenwinden 430. Schloßnägel 314—316.    Schraubstock 422.

Schloßstulpen 609.    Schreibpult 598.

Schluchtenwerk 556.    Schubkasten-Schloß 609.

Schlüsseleinreiber 599—603. Schubkarre 424, 447. Schlüsselschrauben 316.    Schubkarre, Transport 447,

Schlußriegel 599—603.    Schuhe 538, 565, 568.

Schlußzahlung 182.    Schuldscheine 872, 881, 982.

Schmelzkacheln 636.    Schuldverhältnisse, BGB. 879.

Schmiede-Arbeiten:    Schuldversprechen 887.

Anweisung über Kostenanschl. 90. Schulen I49t 8o2.

Ausführung v. Schmiedearbeiten 194. Schulhäuser I49, 802. Herstellungskosten 565.    1,    „ o

Kostenanschlag d. Hauptgeb. 775. Schülerpulte 59^-Werkzeuge 421.    Schuppen I39I.

Schmiedeeisen 337, 346, 958. Schuttmenge aus Abbruch 508. Schmiedeeiserne Röhren 400, Schüttofen, eiserner 645.

672, 673.    Schutzdach 555, 562.

Schmiedefeuer 1285.    Schutzecken 372.

Schmiedeform 422.    Schutzgeländer 558.

Schmiedewerkzeuge 421.    Schwammbildungen 955.

Schmiere 446.    Schwammtod 625.

Schnecke 435, 481.    Schwarz 618.

Schneedruck 25, 1321.

Schneefänge 121.

Schneelast 1321.

Schneeschutzbrett 548.    [107.

Schneidehölzer - Abmessung Schneidkluppe 421.

Schneidzeuge 440.

Schnellflaschenzüge 427.

Schnepperschloß 609.

Schnittbrenner 668.

Schnittsteine

raus 979. Schnitzbank 421. Schnitzmesser 421. Schober 1352. Schöpfarbeiten 482. Schoppen, Baden 9.

Baumwollseile 428.

Drahtseile 310.

Hanfseile 308, 428.

Seiler-Arbeiten 687. Seil-Flaschenzüge 427. Seitenkipper 424.

Seminarien 150, 807.

Sen 60.

Senkel 423.

Senkgrubengitter 568. Senkkasten 486, 540, 1101. Serbien, Münzen 60. Serpentinstein 947.

Sessel 614.

Setzeisen 422.

Setzlinge 445.

Setzstufe 554.

Setzwage 842. Sgraffito-Malerei 625.

Shilling 60.

Sicherheitsleistung, BGB. 877. Sicherheitshypothek 901. Sicherstellung, Wertpapiere Sicherheitsschlösser 608. [878. Sicherheitsstellung 176. Sicherheitswinden 430. Siemensbrenner 668. Signal-Apparat 700. Signalleitungen 336.

Signieren d. Frachtstücke 459. Sikkatif 618.

Silikat-Anstriche 623.

Simmer, Frankfurt a. M. 10; Hessen 11.

Sinziger Platten 262.

Sitze in Hörsälen 597. Situationsplan 818.

Skrupel, England 21.

„ ,    , ,    ,    ! Sockel aus Marmor 527—529.

Schwarzblech 373, 375-    Sockelgesimse aus Sandstein

Schwedischer Anstrich 624.    ^₂o 521

Sc^disch^S. Gewicht 21; Sockelleiste zu streichen 621.

Maß 95 Münzen 60.    Sockelsteine ausKunststein284.

Schwemekofen 561.    [525. Sofa 630.

Schweinekrippen ausSandstein Sohlbänke aus Sandstein 514. Schweineställe 561, 1416.

Schweiß-Eisen 338, 339.

Schweiß-Stahl 338, 339.

Schweißrinne 578.

Sohlbank zu ziehen 503. Sol 60.

Solotnick, Rußland 21. Sommerholz 955. Mauerwerk da- j Schweizerisches Gewicht 21; j Sonntagsarbeit 017. Maß 9; Münzen 60.

Schwellen aus Granit 526.

Schwellenkranz 538.

Schwellrost 485, 537.

Schwemmsteine 271.

Schwengel 728.

Sous 60.

Spachteln 622.

Spalierlatten 334, 555.    [503.

j Spalierlattendecke herzustellen Spalpund Schweden 21.

Span, Schweden 9.

[608.

Kostenanschlag d. Hauptgeb. 775. Lehmestriche 564.

Windelboden 563, 564.

Stakhölzer 564. Stallbeleuchtung 1403. Stalldecken 1397.

Stallgebäude, Abschätzungund überschlägl. Kostenberechnung 799, 1396. Stalleinrichtungen 346.    [569.

Stallfenster aus Gußeisen 346, Stallfußboden 1397. Stalllüftung 1398.

Stalltür 580.

Stallungen 816.

Stampfasphalt 417. Standard-Schlösser 608. Ständer 334, 336.

Ständer für Laternen 345. Standröhren 684.

Stangen 335, 336.

Stangen für Drähte 702. Stangen für Blitzableiter 703. Stangen, Rüst- 506; Streichstangen 506.

Stangenrüstung 507. Stangenzaun 557.

Stangenzinn 387.

Statische Berechnungen 43. Statische Berechnung belasteter Träger und Stützen 55. Stauß Rohrgewebe 308.

Steifen 507.

Steigertürme 684.

Steigung bei Treppen in. Stein-Bedarf 115.

Steindächer 572.

Steine, feuerfeste 259, 952. Steine, natürliche 945. Steinfußböden 988.

Steinkarre 424.

Steinkohlen 445. Steinmetzarbeiten 513, 770:

Abbruchsarbeiten 530.

Anweisung über Kostenanschlag 89. Ausführung von Steinmetzarbeiten tt)o.

Formulare über Entwürfe 99. Granitarbeiten 525.

Grundsätze über Entwürfe und I Kostenanschläge 106. Instandsetzungsarbeiten 530. Marmorarbeiten 527. Massenberechnung 84. Sandsteinarbeiten 513.

Werkzeuge 422, 980.

Steinmetzwerkzeuge 422, 980. Steinpapp-Arbeiten 635. Steinpappdach 574.

Steinpappe 413. Steinschlagbahn 722. Steintransportwagen 424. Steintransportkarren 425. Steintreppen 1037.

Steinzeug 953.

Stellmacherbeil 420. Stellmacherwerkzeuge 420. Stemmeisen 421.

[504.

herzustellen

Spanien, Münzen 60. Spannkette 726.

Spannweite der Bögen und Gewölbe 1029.

Sparherd 651.

Sparrenkopf zu profilieren 560. Speckstein-Brenner 676. Speichen 424.

Speicher 797, 1384. Speicherdach 1388. Speicherdecken 1386. Speicherfenster 1388. Speichertreppen 1389. Speicherwinde 543.

Sperrhorn 422.

Sperrige Güter 453. Spezialtarife 453.

Spezifische Gewichte 22, 61. Spiegelglas 405, 617.

Spind 598.

Spindel, hölzerne 553. Spiralschläuche 682. Spiritus-Lack 618.

Spitzen für Blitzableiter 703. Spitzstock 421.

Spitzklammer 566.

Spließdach 266, 572. Sprachrohre 578, 698, 701. Spreizvorrichtung 568. Sprengewerk 544, 1111. Sprengholz 542.

Sprengwagen 443.

Spritze 439, 730.

Spritzhahn 675. Sprossenteilung 588.

Spülstein 525, 528. Spültisch-Einrichtung 679. Spundbretter 326.

Spundpfahl 532, 538. Spundung 546.

Spundwände 539, 1211. Staatsbauten, Vertragsbedingung 169.

Stäbchen, Bremen 10; Hamburg 10; Hannover 11. Stabeisen 346.

Stabfußboden 549, 594.

Bezugsquelle: Parquet- u. Stabfußbodenfabrik Forstamt Reinersdorf Oberschi.

Stabzugläden 588. Stacheldraht 311. Staffelmethode 822.

Stahl 337, 386.

Stahlblecb-Rollladen-Beschlag Stahldraht 311.

Stahlguß 338.

Stahlmeßband 444.

Stahlmeter 444.

Stakerarbeiten:

Anweisung über Entwürfe und Kostenanschläge 90.

Ausführung von Stakerarbeiten 194. Ausfüllung der Deckenfelder 563. Ausklöben der Fache 564. Grundsätze über Entwürfe und Kostenberechnungen 108.

Stempel 178. Stempelberechnung 212. Sterling, Pfund 60. Sterngewölbe 250. Steuervorschriften 462. Stichanker 566.

Stichkappen 1008.

Stiele zu Einfriedigungen 556. Stipputz 502.

Stirnbrett 548.

Stockhammer 423.

Stollenholz 334.

Stoof, Rußland 9.

Stop, Schweden 9. Strafanstalten 150, 907. Strafbestimmungen für Gewerbebetrieb 927. Strafermäßigung, richterliche,

I BGB. 881.

Strafgelder, in Fabriken 926. Stränge 309.

Strangfalzziegel 269. Straßenkandelaber 676. Straßenlaterne 677. Straßen-Transporte 465. Sträucher 731.

| Strauchzaun 555.

Streben 336, 544. Streichstangen 506.

Streuabort 679.

Streuklappen 561.

| Stricke, Rüst- 507.

Stroh, 305, 563. j Strohbedarf 305.

Strohdächer 305, 575, 1164. Strohkosten 465.

Strohlehm 564. i Stromschichte Stromverband 968. Stückarbeiten:

Anweisung über Kostenanschl. 92. Ausführung von Stückarbeiten 204. Gegossene Stückarbeiten 630. Kostenanschlag d. Hauptgeb. 790. Mosaik in Stuckmarmor 633.

| Preise 631.

Steinpapparbeiten 635. Stuckmarmor 632. Stuckolustroarbeiten 632. Trockenstuck 631.

i Stuckgips 300.

Stückgut 450.

Stuckmarmor 632.

: Stuckolustro 632.

Stufen aus Granit 526, 634. Stufen aus Holz 552, 553. Stufen aus Marmor 530. Stufen aus Schmiedeeisen 613. Stufenbelag 554.

Stufen mit Zementputz 1056. Stufen zu verlegen 504.

Stuhl 598, 614, 630.

Stulp 602 — 606.

Stulpdecke 548, 1103. Stundenuhr 696.

Stützen, eiserne 1337. [55, 57. Stützen, statische Berechnung

[635-

T apeziererarbeiten:

Anweisung über Entwurf und Kostenanschlag 92.

Grundsätze für den Entwurf und Kostenanschlag 110.

Kostenanschl. d. Hauptgeb. ₇go. | Preise der Tapeziererarbeiten 629.

Taschenmaßstäbe 444. Taubenschläge 1426.

Taublock 427.

Taue 308, 687.

Tausch, BGB. 983.

Taxe 75.

Techniker, Verhältnisse derselben 925.

Techniker, Versicherung^ -pflicht 943.

Technische

Bestimmungen, besondere, für die Ausführung von Bauarbeiten und Lieferungen 183.

Teerpappe 413, 414.

Teilen von Figuren 834. T-Eisen, Gewichte 359. T-Eisen, Preise 361. Telegraphen 698, 700. Telegraphendraht 311. Telegraphenstangen 336. Telephone 702. Tempera-Malerei 626. Temperaturgrade, Feuerung Temperguß 338. Tennenboden, Herstellung desselben 1358.

Tennen, Herstellung nasser Tennen, Herstellung trockener

Anweisung über Kostenanschlag 91.

Aufschlagen der Türen 156.

Ausführung v Tischlerarbeiten 199.    Verzahnte Träger 542.

henster und Oberlichter 586.    Tr ä crpr an f 1 a o-pr 120t

Feuersichere 152.    i ragcrciui lager 13o 5•

Fußböden 593.    Trägerbekleidung 559.

Futter und Bekleidungen 584.    ; Trägerwellbleche 378, 380.

Gesimse 506.    T    •,    .    ’ T

Grundsätze für die Entwüife und ! Trägheitsmomente 59, 61.

Kostenanschläge 109.    Trägheitsmomente, ringför-

Hoiztüren 555.    miger Körper 399.

Kosten-Anschfag d^Hauptgeb. ₇₇₉. Trägheitsmomente von guß-Läden 588.    eisernen Stücken 340—344.

Rollläden 588.    Traillen, gußeiserne 345.

Schattendecken ₅₉₃.    Traillen, hölzerne 554.

Torwege 586.    Transmissionsaufzüge 717.

;i;ürT 579-    .    Transporte:

lureintassungeu a. bandstem 520.    Anzahl 447

Türen für Schweineställe 568    Auf'Flüssen und Kanälen ₄₇₅.

Türen, schmiedeeiserne 568, 611.    Auf Gleisen 449.

Türen von Yellowpine- und Cy- Auf Wegen d. Pferdefuhrwerke 465

ToPr«amentf?ßb⁵öden 595.    Transportgleis 568.

Verdachungen 585.    Transportwagen 568.

Verschiedene Arbeiten 59₇.    ] Transversal-Maßstäbe 444.

Wandbekleidungen 586.    Trapez, Berechnung 2.

Tischlerbretter 325.    | Traß ₂g, q6o

Tischplatte aus Marmormosaik Traßmörtel

635-

Tischtelephonapparat 702.

Tod, des Gewerbetreibenden

513.

[1248. Tonnstelle, Schweden 9.

Topfbrett 597.

[1359. Torf 446.

Torfsteine 273. Torfstreuaborte 678. Torgament 595. Tennenwände, Konstruktion Torgamentfußboden 594.

derselben 1371.    Toröffnungen bei Scheunen

Termine, BGB. 876.    1361.

Termin, Eröffnungs- 168. Torwegbeschlag 603. Terminkalender 224.    Torwege 555, 582, 583, 586,

Terpentinlack 618.    611.

Terrazzo 634.

Terrainlinie 845.

Theodolit 444.

, Träger:

Gußeiserne 344, 1324. Hölzerne 542, 544. Schmiedeeiserne

[286.

Stützhaken 602—605. Subbaß 693. Superator 415.

Syenit 946.

T.

Tabelle über Wellbleche 1332. Tableaux 699.

Tafel 598.

Tagebuch 217, 851. Tagelohn-Listen 223. Tagelohnsrechnungen 175. Tagewerk, Bayern 10.

Talg 446.

Talgschmelze 892.

Tanne 957.

Tapeten 629.

Tapetenleisten aus Steinpappe

1359-

Thomaseisen 339. Thomasstahl 339. ■Tisch 598, 614. Tischlerarbeiten:

904.

Tonarbeiten 257, 258.

Tonarten 950.

Tönerne Öfen 1263.

Tonestrich 989.

Tonfliesen, Saarbrückener 261.

Tonfriese und Ornamente zu streichen 622.

Tonplatten 261, 263.

Tonröhren 401, 672.

Tonschiefer 948.

Tonstichmosaiken 261.

Tonne 21; England 21; Oldenburg 11; Preußen 8; Schweden 9.

Tonnengewölbe 1007:

Herstellungskosten 498.

Materialverbrauch 249.

Maurerarbeiten am Tonnengewölbe

Torweg einzusetzen 505. Torwegständer aus Gußeisen 345, 568.

T334-

Statische Berechnung 55. Verdübelte Träger 542.

Vermauern u. Verlegen der Träger

293-

Tratte 861.

Traufbrett 548. Treibhausfensterglas 616. Trennen des Holzes 321.

Treppen:

Aus Granit 526.

Aus Gußeisen 345, 569.

Aus Holz nach dem Wasser 540. Aus Sandstein 523.

Baupolizeil. Bestimmungen 1054. Grundsätze für die Entwürfe in. Hölzerne 550.

Mindestbreite 155.

Nutzlast 52.

Steigungsverhältnis 155.

Treppenläufe 1039.

Tresore 613.

Triglyphen aus Holz 597. Tritte aus Holz 597.

Trittleiter 551.

Trockenlegung von feuchten Wänden 625.

Trockenmauern aus Bruchstein in Moos 510.

Trockenrisse, Holz 956. Trockenstuck 631.

Tröge aus Kunststein 286. Tröge aus Sandstein 524. Tropps, eiserne Türen und Fenster 611.

Trottoirplatten 262. Trottoirplatten aus Kunststein Trottoirplatten aus Ton 262. Trottoirplatten zu verlegen 721. Troy, England 21. Tschetwerik, Rußland 9. Tschetwerka, Rußland 9. Tschetwert, Rußland 9. I-Stück 397.

V.

675.

Verbleite Bleche 384. Verblender-Preise 256. Verblend-Mauerwerk 253. Verblendziegel 189, 952. Überwachung der Betriebe 939. Verdachungen 585. Überwurf 602—606.    Verdachungen

Überzüge 542.

E-Eisen 366, 367.

T-Träger 359, 675.

I-Träger 368, 566.

Tücher, Deck- 446. Turbinenlüfter 667.

Türbänder 610. Türbekleidungen 584. Türbeschläge 602-606, 1225. Türdübel 550.

Türeinfassungen aus Kunststein 284.

Türeinfassungen zu ziehen 503. Türe einzusetzen 504, 505. Türen 1215:

Brettertür 580.

Ureifüllungstür 581. Einfahrts-Schiebetor, eisernes 612. Eiserne Türen 610 — 612. Flügeltüren 585.

Gartentor 583.

Glastüren 582.

Haupteingangstüren 583.

Haustor 583.

Haustür 586.

Hintertorweg 383.

Hoftor 583.

Kellertüren 583.

Kreuztüren 581, 585.

Ladentüren 583.

Oberlichtfenster 588 Schiebetüren 582.

Scheum-ntor 583. Sechsfüllungstüren 381, 383. Stalltüren 580.

Torwege 555, 582, 583, 586. Vierfüllungstüren 581, 385. Yellowpinefenster 588.

Zimmertüren 582.

Zweifüllungstüren 581.

Türen zu streichen 621. Türgewände aus Granit 526. Türschließer 604, 608. Türverdachungen 585, 635. Türverschlüsse 1227. Türwellbleche 381. Türzuwerfvorrichtungen 607. Türkei, Münzen 60. Turmdächer 1160.

Türme 544.

Turmspitze 611.

Turmuhren 696.

Turnanstalten 807.

u.

Überbau 889. Übergangsschiefer 948. Überhangsrecht 888.

Über lagsbohlen 580. Überschlag 73.

Übersendung, durch die Post .. 881.

Übersichten, finanzielle 227. Übertragbarkeit des Vertrages .. 177*

Übertragung, von Forderungen 901.

Verdachungen zu ziehen 504. Verdingstermine 206. Verdübelungen des Holzes 1086.

V erfahren bei Ausschreibungen 161.

Vergebung von Bauten 159. VergebungvonLeistungenund Lieferungen 161. Verglasung, Blei- 407. Vergleich 886. Vergolderarbeiten 627. Vergoldungen 628. Verjährung 876, 883, 884, 885, 895, 897.

Verjährung, Unterstützungsansprüche, Krankenversicherung 944.

Verkaufsrecht 885.

Verktum, Schweden 9. Vermieten, Verpflichtungen, BGB. 883.

Vermieter, Rechte derselben

884.

Verpackung der Zeichnungen

79-

Verpflichtung zur Leistung, BGB. 879.

Verrufserklärung 929. Versäumnisurteil,    Gewerbe-

gesetz 933.

Verschläge 545, 553. Verschlag einer Treppe 553. Verschluß Vorrichtung, Fenster

1234-

Verschwertung 541.

Versetzen der Werksteine 981. Versicherung, Freiwillige 941. Versilberungen 627. Verstärkungsgurte 249. Versteigerung 226.

Vertiefung des Bodens 888. Verträge 163, 165, 177, 862, 875, 880.

Vertragsabschluß 168, 208. Vertragsbedingungen 169. Vertragsstrafe 881. Vertragsbruch, der Arbeitnehmer 919.

Vert de mer-Marmor 529. Vertretbare Sache, BGB. 874. Verzahnungen, Ziegelstein-verband 967.

Verzahnte Träger 542. Verzicht auf Ansprüche 176.

von

517, 519, 520.

Uhrmacherarbeiten:

Bahnuhren 695.

Elektrische Uhren 698. Fabrikuhren 695.

Hofuhren 605.

Turmuhren 696.

Umbauarbeiten von Mauerwerk 508.

Umbauter Raum, Berechnung desselben 796. Umfassungsmauern 493. Umfassungsweite für ländliche Ställe 1396.

Umschalter 702.

Unfälle 182.

Unfallverhütung 939. Unfallversicherung 936, 937. Ungesunde Wohnung 883. Universalfabrikschloß 612. Universalinstrument 444. Universitäten 150. Unkostenkonto 952. Unterlagsplatten 568. Untermiete, BGB. 884. Unterstützungsansprüche, V er-jährung, Krankenversicherung 944.

Unzen 60; England 21. U-Stück 397, 398.

Unterlagsfilz 735.

Unterzüge 542, 1326, 1327. Urkunden, Eigentum 894, 901, 1002.

Vasen 634.

Vasen aus Kunststein 285,

Vasen aus Ton 259 Vasen aus Zink 576.

Ventilation von Scheunen 1364.

Ventilation von Stallgebäuden 1398.

Ventilator 422,. 431.

Ventilator-Feldschmieden 431.

Ventile 674.

Ventilhahn 674.

Veranda-Latten 556.

Veranda-Rahmen 556.

Veranda-Zäune 556.

Veranschlagungen 73.

Verantwortlichkeit f. Leistung der Archit. u. Ing. 69.

Verbandregeln 962.

Verbindlichkeiten der Unternehmer 173.

Verbindungskitt 624.

Verbindungsstücke für Röhren Verzinkungen 1085.

Verzinntes Blech 375, 383. Verzinkte Wellbleche 383. Viertel, Bremen 10; Frankfurt a. M. 10; Hamburg 10; Hessen 11; Schweiz 9. Viehtränken 1409.

Türen Viehställe 561.

und Fenstern aus Sandstein Viehwagen 433.

Vieleck, Berechnung 3, 83/.

Wachsmalerei 626. Wägegeld 458. Wagenladungsgüter 451. Wagenstandsgeld 459. Wagen zum Wiegen 432. Wagescheit 842.

Waldaxt 420.

Waldflöte 694.

Bauart derselben

Weißblech 383. Weißbuchenholz 337, 957. Weißdorn 445.

Weißkalk 274.

Weiß, Kremser- 618. Weißtanne 957. Wellblechdächer 381:    _

Dächer m. Fetten a.Gitterträgern38i. Freitragende Bogendächer 382. Eindeckung mit Wellblech 391, 573. Gewichte des Wellblechdaches 50. Zinkwellblechdacher 391.

Wellbleche 377:

Allgemeines 377.

Flache Wellbleche 378. Jalousiewellbleche 381. Türwellbleche 381. Trägerwellbleche 378, 380. Wellblechtüren 382.

Zinkwellbleche 391.

Anweisung über Entwurf u. Kosten- Wellblech tabeile I332.

anschlag 92.    Wellerwand 298.

SlESÄ""⁵- Welle zur Brückenklappe 54... Kostenanschlag des Hauptgeb. 776. Wbndelstufen aus Sandstein Wasser-Behälter 679.

Wasser-Eimer 423.

Wasser-Gewicht 61.

Wasserhebe-Vorrichtungen Wasserheizung 655, 1312.

Wasserkalk 276.

Wasser-Kanne 423.

Wasserkästen 576.

Wasserkübel 687.

Wasserleitungen 157, 669.

Wasserleitungsgegenstände 677.

Wasserleitungs - Röhren 672,

Wassermörtel 960.

Wasserpfosten 683.

Wasserpumpen zum löschen 506.

Wassersäule 61.

I Wasserschnecke 435.

Wasserspülaborte 678.

Wassertonne 687.

Wassertrog, gußeiserner 346.

Wasserverbrauch 670.

Wasserverbreiter 679.

Wasserversorgung:

Bauart derselben 153.

Betriebsvorschriften 157.

Wasser- oder Kanalwagen 837,

Wechselausstellung 860. [843.

Wechseldiskont 862.

Wechselordnung' 860.

Wechselprotest 861.    ,

Wechselstempel 860.

Weckerapparat 700.

[513. Weckerschl^g 700.

Wedro, Rußland 9.

Wegschafifen hindernder Gegenstände 482.

Wegschafifen der ausgegrabenen Erde 483.

Wegstunden, Bayern 10.

Wegstunden Schweiz 9.

Weissangscher Verbindungskitt 624.

Wärme-Einheiten 61. Wärmemenge 61.

Wärme, spezifische 61. Wärmeverluste 137, 144. Wartezeit, Invalidenversicherung 941.

Waschbecken 679. Waschbecken-Ausguß 679. Waschherde 650. Waschkesselausgußbecken 679.

Waschkessel - Einmauerungen Waschkesselfeuerungen 1278. Waschkesselherd aufzuführen Waschtoilette 679. Wasseraborte 671, 679. Wasseranlagen:

[981.

[673-

[878.

Vierecksberechnung 833. Vierfaß, Braunschweig 10. Vierfüllungstür 581. Visierkreuze 423.

Vilmarer Marmor 529. Volksschulen 802.

Volle Belastung 1320. Volljährigkeit 874. Vollmachten 873, 875. Vollstreckbarkeit, vorläufige, Gewerbegesetz 934. Vorausklage 878. Vorberechnung 94.

V orbereitungen:

Allgemeine zur Inangriffnahme des Baues 713.

Baubuden 745.

Dampfbagger 715. Dampfmaschinen 713. Dampframmen 714. Gaskraftmaschinen 713. Mörtelmaschinen 714.

Vorderblech 358. Vorderkipper 425.

Vorgelege 497, 607. Vorkaufsrecht 898.

Vorreiber 600, 1234. Vorschriften, polizeiliche 174. Voute zu ziehen 501—504.

w.

[10.

Waldmorgen, Frankfurt a. M. Waldrisse, Holz 956. Waldrute, Frankfurt a. M. 10. Walzarbeiten 565.

Walzen 443.

Wandarm 627. Wandbekleidungen:

Aus Holz 586.

Aus Marmor 528.

Aus Porzellan 264.

Aus Schindeln 575.

Aus Ton 261, 263.

Wände: 147.

Benennung und Stärke 994. Eigengewichte der Wände 27. Giebelwände 495.

Lehmpiseewände 298.

Mittelwände 495.

Wandflächen aus Sandstein Wandpumpen 436.

Wandputz 186, 501, 991. Wandschalung 547. Wandtafel 598.

Wandtelephon 702.

Wangen aus Granit 526. Wanne, eichene 687. Warenaufzüge 716—718. Warenkonti 851. Warmwasser-Heizung 141,655.

[252.

[501.

523-

Wendeltreppen 1041, 1046. [728. Wendeltreppe, gußeiserne 345, 569.

Wendeltreppe, hölzerne 552. Werfen, Kosten des 447. Werkmeister,Verhältnisse 925. Werkmeister, Versicherungspflicht 943.

Werkstätten 797. Werksteinbögen 1002. Werksteine, Verbindung ders. 981.

Werksteine, Versetzen 185,243, Werksteinmauerwerk 979. Kalk- Werksteinschwellen zu verlegen 505.

Werksteintreppen 1042. Werksteinverbände 982. Werkstücke 190.

Werkstücke zu verlegen 505. Werkvertrag 885.

Werkzeuge:

Für Erdarbeiter 423.

Für Felsarbeiter 423.

Für Maurer 422.

Für Schlosser 421.

Für Schmiede 421.

Für Steinmetzen 422, 980.

Für Stellmacher 420.

Für Zimmerer 420, 561.

Werschok, Rußland 9.

Werst, Rußland 9. Wert-Anschlag 75. Wertpapiere, Sicherstellung VVestons Differential Flaschenzug 426.

Wetterfahne 568, 611.

Widder 443.

Widerlager der Bögen und Gewölbe 1029.

Widerstands-Momente 56, 57,

58, 59-

Widerstands-Momente ringförmiger Körper 399. Wiener Maß 19.

Wiener Spiralfeder - Pendeltürbeschlag 607. Willenserklärung, BGB. 875. Winddruck 53, 1320. Windebaum 543. Windelboden 299,306,563,564, Windelboden zu falzen 542. Winden 430.

Winde zum Speicher 543. Windfangfeder 607. Windfangtürenbeschlag 606. Windkanäle 694.

Windklötze 575.

Windlade 694.

Windschiefe Dächer 1139. Winkel 844.

Winkelband 600, 1225. Winkeleisen 350:

Gleichschenkeliges 350.

Preise 358.

Ungleichschenkeljges 354.

Winkelkopf 444. Winkelspiegel 444, 822. Winterholz 955. Wirtschaftshöfe ohne Dampfbetrieb 1350, 1351.

Wischer 421.

Wispel, Braunschweig 10. Wispel, Hamburg 10.

Wispel, Preußen 8. Wohngebäude, Überschläge 794-

Wohnung-, ungesunde 883. Wohnungsrecht, BGB. 898. Wolpertscher Sauger 667. Wrasenklappe 568, 614. Wrasenrohre 252, 497.

Wurf 447.

WürttembergischesMaß 11,19.

[5°3-

[501 — 504.

Zinkeindeckung von Holzdächern 578.

Zinkdächer 49, 389, 574. Zinkfalzdach 389.

Zinkfenster 572.

Zinkguß 393.

Zinkkehlen einzudecken 572. Zinkwellbleche 391. Zinkwellendach 574.

Zinn 387, 959.

Zinsen, BGB. 879.

Zirkel 421.

Zirkular wegen Vereinfachung der Baukosten-Nachweisun-[gen 233.

[kosten 238.

[984.

[lI02.

Y.

Yale-Schlösser 608.

Yard, England 9. Yellowpine-Fenster 588. Yellowpine-Fußboden 546, 549. Yen 60.

z.

Zählgebühr 459.

Zahlungen 175. Zahnradübersetzung 608. Zahnschnitt von Holz 559. Zahnschnitt von Stuck 631. Zahnschnitte zu ziehen 501, 502, Zange 535, 540.

Zargen 550.

Zarge zu versetzen 501 — 504. Zäune 555.

Zeichnungen 78, 79.

Zeiger 698.

Z-Eisen 362, 365. Zeitbestimmung, Rechtsgeschäft, BGB. 875.

Zeltdächer 1160.

Zement 276.

Zement-Arbeiten 297. Zementdecken 48. Zementmörtel 291. Zementröhren 402, 672. Zementziegel 271. Zentesimalwagen 432.

Zentner, England 21.

Zentner, Österreich 21. Zentner, Preußen 21. Zentral-Amerika, Münzen 60. Zentralheizungen:

Anweisung üb. Kostenanschläge 92. Ausführung v. Zentralheiz.-Anl. 204. Dampfheizung 658. Dampfniederdruckheizung 659. Fernheizungen 660.

Gasheizungen 660. Heißwasserheizung 657. Kanalheizung 654.

Luftheizung 654. Mitteldruckwasserheizung 658. Warmwasserheizung 655.

Zentralheizungs-und Lüftungs-Anlagen :

Anlagekostennachweis 145. Anleitung zur Aufstellung von Projekten und Entwürfen 134. Anweisung zur Herstellung 129. Betriebskostennachweis 146.

Zentralumschalter 702. Zentrifugalpumpen 436.

Ziegel 189, 246, 253, 254. Ziegelbrennen 254. Ziegeldächer 49, 104, 195. Ziegeldeckerarbeiten 195. Ziegelgewölbe 498. Ziegelkehlen bei Flachwerksdächern 270.

Ziegelmauerwerk 185, 511,962. Ziegelofen 255, 299, 951. Ziegelpflasfer zu legen 500. Ziegel, poröse 952, Ziegel-Preise 254—256. Ziegelschuppen 255. Ziegelsteinbögen 1004. Ziegelsteine 951, 962, 963. Ziegelsteintreppen 1060. Ziegelsteinverbände 964. Ziegelstreichen 254.

Ziehen des Schornsteins 1251. Zierecke 600—601. Zierpflanzen 731. Ziersträucher 731.

Zifferblatt 696, 698.

Zimmerer-Arbeiten, Kostenanschlag 771.

Zimmerdecke zu malen 619. Zimmerdecke weiß zu streichen 630.

Zimmerdecke mit Bronze und Gold aufzulichten 619. Zimmerdecke in Holzmalerei herzustellen 620—623. Zimmermannswerkzeug 420. Zimmertür 582. Zimmertürbeschlag 605.

! Zink 388—394, 959:

Dachfenster aus Zinkblech 394. Eindeckung mit Zink 389. Geprägte u. gestanzte Zinkarb. 394. Maß und Gewicht 388.

Preise des Zinkes 389.

Zinkbleche 389.

Zinkgußarbeiten 393.

Zinkabdeckung zu verputzen Zinkbleche 398. Zinkblecheindeckung 1182. Zinkblech zu streichen 622.

Zoberband 687.

Zoll, Baden 9, 17; Bayern 10, 17; Braunschweig 10, 17; Bremen 10, 18; England 9, 20; Frankfurt a. M. 10; Hamburg 10, 18; Hannover 11,    18; Hessen 11, 18;

Österreich 8; Preußen 8, 12, 14,    15; Sachsen 11, 18;

Schweden 9; Schweiz 9; Wien i9;Württemberg 11,19. Zollnägel 315.

Zollvorschriften 462.' Zores-Eisen 371.

Zuganker 347, 565.

Zug des Schornsteins 1254.

¹ Zugjalousien 589.

Zulässige Beanspruchung bei der Berliner Polizei 30. Zulässige Beanspruchung der Baumaterialien 30. Zulässige Inanspruchnahme verschiedener Körper 29. Zugleinen 309, 688. Zugleistung der Pferde 466 -468. Zugramme 434.

Zündnadel 423. Zurückbehaltungsrecht 880. Zusammenstellung der Bau-Zuschlag 163. Zuschlags-Erteilung 168, 206. Zuwerffeder 603. Zwangsinnungen 912. Zwangsvollstreckung 879, 883, Zweifüllungstür 581. Zweilochbrenner 668. Zweispitz 423.

Zwischenböden 547. Zwischendecke 52, 547, 1321. Zwischenzinsen 880.

HU

Der praktische Zimmermann.

Ein Hand- und Lehrbuch für die Praxis von J. Promnitz.

6. verb. Aufl. 710 Seiten gr. 8° Text, 834 Illustrationen. Mit einem separaten Grundriß und Fassaden-Album. Preis eleg. geb. M. 18.—.

Feuerungsanlagen für häusliche und gewerbliche Zwecke.

Von Dr. Ferd. Fischer. Mit 193 Illustrationen, geb. M. 10.—.

Kostenberechnungen für Ingenieur-

bauten. Von Georg Osthoff. 5. Aufl. Brosch. M. 18.—, eleg. geb. M. 20.—. Ausgabe 1902.

Abschätzen von Gebäudeanlagen.

Eine Anleitung zur Beurteilung und Ausnutzung von Gebäudeanlagen von Ingenieur Professor J. Röttinger. Eleg. geb. M. 10.—. Ausgabe 1902.

Der praktische Maurer sowie die Arbeiten des Steinmetzen.

Von Dr. C. A. Menzel. 13. Aufl. Mit 583 Illustrationen, Preisberechner für Maurerarbeiten und 18 farbigen Tafeln. Mit einem separaten Grundriß und Fassaden-Album. Preis eleg. geb. M. 18.—.

Der praktische Bau- und Möbel-Tischler.

Ein Hand- und Lehrbuch für die Praxis von Prof. Ch. Herrn. Walde. 666 Seiten Text mit 757 Illustrationen und 79 Tafeln. Brosch. M. 15.—, mit Modellen geb. M. 18.—.

Ein Hand- und Lehrbuch für die Praxis von Julius Hoch. Mit ca. 605 Seiten

Brosch.

Der praktische Bau- und Kunst-Schlosser.

Text, 80 Tafeln und 861 Illustrationen im Text. M. 15.—, mit Modell geb. M. 18.—.

Der praktische Maurer

sowie die Arbeiten des Steinmetzen

Herausgegeben von Dr. C. A. Menzel

Königlicher Universitäts-Bauinspektor und Professor

13. Auflage. Mit 583 Illustrationen. Preisberechner für Maurerarbeiten und 18 farbigen Tafeln. Ausg. 1902/1903.

Preis 15 M. Gebunden mit Hausmodell 18 M.

Inhalts -Verzeichnis.

1.    Die Materialien.

Natürliche oder rohe Materialien.

Künstliche Materialien.

Verbindungs - Materialien.

2.    Der Baugrund, Gründung der Gebäude.

3.    Die verschiedenen Arten des Mauerwerks u. Steinverbandes und deren Eigenschaften.

4.    Die Gewölbe.

5.    Die steinernen Treppen.

6.    Fussböden in Stein und Guss= massen. Wände und Decken aus Monier, Drahtputz, Gips= dielen und Korksteinen.

7.    Die Gesimse.

8.    Bewurf der Mauern, Putz= arbeiten.

9. Eindeckung der Dächer in

Ziegel und Schiefer.

10. Geräte, Rüstungen, Hebe= zeuge.

11. Reparaturarbeit, von Maurer= arbeiten und Einwirkungen, welche zerstörenden Einfluss auf Bauwerke äussern.

12. Die Feuerungsanlagen.

13. Das Entwerfen von Gebäuden.

Landwirtschaftliche Bauten. Wohngebäude. Heizungsanlag. Wohnräume. Abortanlagen. Wirtschaftsräume.

14. Anleitung zum Berechnen von Bauarbeiten.

15. Kontorarbeiten.

Die Buchführung.

Die Wechselordnung.

16. Baugewerkl. Rechtskunde.

Reinhold Schwarz Verlas, Berlin 0. 17, Koppenstraße 96

Soeben erschienen:

Die moderne f lektrizität

Ein Lehr= und Nachschlagebuch über die praktische Verwertung der Elektrizität auf allen Gebieten

Herausgegeben von den Ingenieuren Multhaupt und Zacharias.

Mit ca. 1400 Illustrationen und einem Modell-Atlas

Die moderne Technik

enthaltend 10 Tafeln farbiger, zerlegter Modelle und 4 Farbendrucktafeln.

Das gesamte Gebiet der Elektrotechnik ist allgemein verständlich in io Kapiteln eingehend behandelt und enthält das Werk außerdem ein sehr ausführliches Sachregister, wodurch das Werk auch zum unentbehrlichen Nachschlagebuch für jedermann im Baugewerbe wird.

Aus dem reichen Inhalt seien als Kapitel, die für Bauindustrie und Bautechnik unmittelbar Interesse haben, hervergehoben:

Installation von Haustelegraphen; Haustelephon; Elektr.

Beleuchtungs=Anlagen in Gebäuden; Kraftversorgung;

Koch= und Heizanlagen; Blitzschutz = Vorrichtungen usw.

Mark 25.—

Preis des Werkes: „Die moderne Elektrizität“, gebund. in Ganzleinen-Einband (Original-Entwurf von Prof. Honegger) mit Modell-Atlas „Die moderne Technik“

Auch gegen bequeme monatliche Teilzahlungen zu beziehen durch:

Reinhold Schwarz Verlas, Berlin 0.17, Koppenstraße 96.

Unentbehrlich im Baugewerbe

sind die bei

Reinhold Schwarz Verlag, Inh. Heinrich Emmler, Berlin 0.17, Koppenstr. 96

erschienenen Gesetzbuch - Ausgaben:

00

neuestes Gesetzbuch

für den praktischen Gebrauch

00

2 hochelegant und dauerhaft gebundene Bände, zusammen 2168 Seiten, enthaltend in 26 Kapiteln die hauptsächlichsten für das gesamte Baugewerbe in Betracht kommenden Reichsgesetze. Fast jeder Paragraph ist mit erläuternden Bemerkungen versehen und ist dadurch jedermann in der Lage, sich selbst in den schwierigsten Fällen zurechtzufinden.

Der Preis dieses äußerst nützlichen Werkes beträgt:

. . Mk. 20.—

• •    n 22.—

. .    „ 25.—

2 Bände in dauerhaftem Halbleinen-Einband...........

2 Bände in elegantem Halbfranz-Einband (Lederrücken und Ecken)

2 Bände, Luxusausgabe, holzfreies Papier, Lexikon-Format, Lederband

Praktisches Gesetzbuch

00

für den täglichen Gebrauch für ...... das gesamte Baufach

00

enthält in einem Bande von 1328 Seiten:

Das Strafgesetzbuch.

Das Bürgerliche Gesetzbuch Das Handelsgesetzbuch Die Wechselordnung

Die Konkursordnung Die Civilprozessordnung Die Gewerbeordnung

Die einzelnen Paragraphen sind ebenfalls wie in der zweibändigen Ausgabe mit wertvollen Erklärungen versehen, so daß bei dem Gebrauch des Werkes in vielen Fällen der Rat eines Rechtsanwaltes erspart bleibt. Preis in Original-Leinenband Mark 12.—

In jeder dieser beiden Ausgaben befindet sich eine reichhaltige    Sammlung von

Formularen, 'Ws welche als Vorlagen für Klagen, Eingaben, Gesuche etc. dienen sollen; ferner werden jedem Werke 20 Anfrage-Coupons gratis beigegeben, welche zur unentgeltlichen Einholung von Rechtsauskünften bei einem Berliner Rechtsanwalt (dem Verfasser der Werke) berechtigen.

Auch gegen bequeme Teilzahlungen zu beziehen durch:

Reinhold Sch« M$, Berlin 0. \1

Koppenstraße 96.

öpamerscbe Buchdruckerei in Leipzig.

6-86

i

'

imMmmmm

’fft

.*•«

iS

/•i

-

jtrj

sx

IM

BÜal

®»

•.•j

11»

,j*

| lÄpi;

.»V

x>ii£

BKf,

WWmmm

pspii

|ä5Sa

.••v

am

tgK-.'fö'

#'• .«iS!

■.Mül

f*3

äKHKS

m*mi£

gg-äg

äs*

Üi

ul

£,,

in yi

i

pgranfffl

.-jffiÜlv^S * , Krl'^fen .’4 * fct‘*v‘i

KKdHHBSi

ip^p^piHg

BÜ^

......Hial

l-;7

:*v3

»sm

W~    .\JgB§ai

IS&1ä1NpNp<

ÜSiEilipNKl

L#äv-|

:,M

mm

PS5I-S6

P&5

Bp#

IMi

SEI

^Ms

SM

R»

ifc

■■

AM

iw

äK

ilil

«piii

ßvAlj

vtf

^r.v.^P

BBiiMil

& k fe4, ff in

?4Biiä£3fivSä. tEaP1 Wfi

.................

TSqQf Kljn»¹

f^wnBriirffwy,Tl,nKfMrri

Äj cnr*

wmmMi

iWJ JE

m$M

gg£$i

fm

yv

Pi

Iv

Ki

W>5

VI

Bl

■KsElfl^^a

r-:"35S

.V

V.j

&:

&i

agü

:—jys

W4

■&1

"" ...... iWp

Kl

ijy.'JpXvjv

t&*

tTJä

ssa

K$

Sg

iP

>4^

• .•7?

um

WA

::

imm *

Juip

iniWaiy|

iBBm

Ir.j

S-v!v

z#

mn

SK

mm

$?>:

rcä

SSaE-’Ä'*?»

iaapa

•ly

ügg;.

mmm

mmI

wtem

ikri;

?!

l^PM

na

't

ilH

iräSS

WZ&m

■t;r;

SlI

Sr£*f|

um-sm

?ii

•*.ü

v.

Kffl

5!

:u

:::

£?•

fl

m

;MMp|

ÜBi

mm

fm

mm

■HHI

EvAi

y.3i

wßmm

m

il

HP

»US ä

itm AfJw.' El

|Ä™

HSJpSÄ^^^glsyPtf^a

^illFvA^T ütfei ln V/

■BlHiSSiMM

l&mJ» llittf l^i

p^phI

*.vJ r.-    13

wmWl&M

MgM

BiAvif

»JP

K»;

- «L_ «■RpW»!

'!7„    '

.'^pp

:K<4

m-

Stagta*

im

•vlv

Ä

fei

r ;Vrj

k&ll

Si*

2Ü

iüi

B

Pm'T

H

pl^p

■I ■

;vi

y-.-~

£\*.

■Kpl^H

vXlÄSpS^^k

t.vVi

8K

S:

•3

Rj

t:ili

FA

^Hi

_    3::'4Py!

■• -v |i[Av'4 ,. -i:- ’V^wl

iN!I|P®«§iii

PW

T, , .,^ : ^L^STT ■'

ÄK

:’ - .> ^r

ii

ilil

ÜSS&f

K /-v.

Wi

uuum

r.’.v

Ui

mmm

TaSKCTI

"’ii

»Hl

W&fc*

fatihÄ

v?

mm

Mm

;Sa

Mw

Pl^ifMNEH

UBSnl

l::?I

zmmm

•r-vv-Äi

,v-

V

o

m

m

L |f! '

i

-vO\

!

-    ;    '    -:r.. c-,,

'r-vc

-

Biblioteka Politechmki Krakowskiej

100000294600

HB