WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

JÖTEKA GŁÓWM,

a

I

L. inw.

* > ,,

UND BERLIN

pK

DER UNTERRICHT AN BAUGEWERKSCHULEN

EINE SAMMLUNG YON LEITFÄDEN

HERAUSGEBER:

PROFESSOR M. GISNDT

OBERLEHRER AN DEB KGL. BAUGEWERKSCHULE ZU MAGDEBURG

A. Hochbau.

Baukonstruktionslehre. "Von O.Frick und K. Knöll. Teil I (37.) Landwirtschaftliche Baukunde. Von A. Schubert. (10.)

Umbauten und Wiederherstellungsarbeiten. Von M. Gebhardt. (7.)

Baufühmng. Von M. Gebhardt. (9.) Veranschlagen für Hochbauten. Von G. Blume. (26.)

Feldmessen und Nivellieren. Von G. Volquardts. (13.)

B. Tiefbau.

Eisenbahnbau. Von A. Schau. (15/16.) ♦Brückenbau. Von A. Schau.

Erd- und Straßenbau. Von H. Knauer. (11/12.)

Wasserbau. Von F. Fresow. (24.) Städtischer Tiefbau. Teill: Stadtstraßenbau Teil II: Wasserver

sorgung. Teil ÜI: Stadtentwässerung. Von R. Gürschner und M Benzei. (34/36.)

Das Feldmessen. Von H. Friedrichs.

Teil I. (14.)

--Teil n. (22.)

C. Hoch- und Tiefbau.

Grundbau. Von M. Benzei. (8.) Baustofflehre. Von K. Jessen und M. Gimdt. (1.)

Berechnung von Eisenbetonbauten. Von P. Weiske. Teil I (17.)

*--__ Teil H. (18.)

♦Konstruktion und Ausführung der Eisenbetonbauten. Von M. Preuß. Die Eisenkonstruktion. Von A. Goebel. (31/32.)

Bautechnische Physik. Von P. Himmel. (23.)

Bautechnische Chemie. Von M. Gimdt. (2.)

•Maschinenkunde. Von G. de Grahl

Rechnen. Von Fr. Mensing. 3 Teile. (19. 29. 30.)

Algebra. Von M. Gimdt. (25.)

Bautechn. algebraische Aufgaben. Von M. Girndt. (28.)

Raumlehre. Von M. Gimdt. (20/21.)

Bautechnische Aufsätze. Von P. Niehus und K. Bode. (3.)

Geschäftsbriefe, Geschäftskunde u. amtl. Eingaben. Von P. Niehus und K. Bode. (4.)

Sammlung mathemat. - technischer Von M. Gimdt und

Einfache Buchführung und Weohsel-lehre. Von P. Niehus und Fr. Mensing. (5.)

Von P.

Tabellen.

A. Liebmann. (27.)

Doppelte Buchführung.

Niehus und Fr. Mensing. (6.)

Die mit * bezeichneten Werke befinden sieb in Vorbereitung.

Verlag von

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

ind Berlin

100000297689

DAS VERANSCHLAGEN VON HOCHBAUTEN

LEITFADEN

FÜR DEN GEBRAUCH AN TECHNISCHEN FACHSCHULEN UND FÜR DIE BAUPRAXIS

VON

ARCHITEKT G. BLUME

OBERLEHRER AN DER KGL. BAUGEWERKSCHULE ZU MAGDEBURG

ZWEITE, VERMEHRTE AUFLAGE MIT 3 TAFELN UND 17 FIGUREN IM TEXT

LEIPZIG UND BERLIN ^ DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER

1910

KRAKÓW J

SP

i!

CO

Inhaltsverzeichnis.

I. Das

Veranschlagen nach der älteren Methode.

Seite

Seite

Allgemeines.........

Der spezielle Kostenanschlag

Titel

1 Titel X-XIII. Tischler

Schlosser-, Glaser- und Anstrei-

I. Erdarbeiten.....

55

»5

55

17

29

29

32

43

55

cherarbeiten.....

XIY. Stückarbeiten ....

XV. Ofenarbeiten, Zentral-heizungs- und Lüftungsanlagen ....    59

XVI. Gas- und Wasseranlagen

XVII. Bauführungskosten. .    62

XVIII. Insgemein

OT Ol ZO H“A

61

64

Der Erläuterungsbericlit ...    65

46 ! Der Kostenüberschlag .

49 ] Die Abrechnungsarbeiten

43

72

74

II. Das Verauschlagen in der für Staatshauten vorgeschriebenen Form.

Seite

87 j Der Kostenüberschlag .

Die Abrechnungsarbeiten

Anhang.

Die Feststellung der Preise (Kalkulationen) ..........

Seite

Allgemeine Grundsätze......

Der spezielle Kostenanschlag . .

Titel 1. Erd arbeiten......

II.    Maurerarbeiten ....

a)    Arbeitslohn....

Kostenanschlag zum Neubau eines Bureaugebäudes 79

Vor-, Massen- und Materialienberechnung . 79—84

b)    Materialien ....    85

III.    Asphaltarbeiten ....    85

IV.    Steinmetzarbeiten . . .

V. Zimmerarbeiten ....

VI.    Stakerarbeiten.....

VII.    Schmiede- und Eisenarbeiten .......

VIII. Dachdeckerarbeiten . .    88

IX.    Klempnerarbeiten ...    88

X.    Tischlerarbeiten . .

75 Titel

76

91

77

55

55

55

55

78

78

86

86

87

90

.55

55

55

55

55

92

92

96

99

103

Vorwort zur ersten Auflage.

Nach dem neuen Lehrplan soll der Unterricht im Veranschlagen nach der älteren Methode beginnen. Es wird damit den Wünschen der Baugewerksmeister entsprochen, die fast ausschließlich nach diesem System arbeiten.

Das vorliegende Heft bringt in Teil I die Art des Veran-scblagens nach der älteren Methode. Es sieht davon ab, zuerst die verschiedenen Arten des Anschlages zu erläutern, da deren Bedeutung doch erst nach längeren Übungen klar wird, sondern führt den Schüler sofort in die Materie ein. Von der vollständigen Durcharbeitung eines größeren Beispiels wurde abgesehen, dagegen bei einzelnen Titeln kleine Übungsbeispiele gegeben, aus denen der Schüler die Art der Berechnung sofort erkennen kann und in den Stand gesetzt wird, das gemeinsame Klassenbeispiel oder seinen eignen kleinen Entwurf selbständig veranschlagen zu können.

Im II. Teil ist das Veranschlagen bei staatlichen Bauten behandelt und die von der älteren Methode abweichende Form an der Vor- und Massenberechnung eines kleinen Beispiels bei den Titeln I und II erläutert. Ebenso wird auf die Verschiedenheiten und Abweichungen der beiden Methoden bei den übrigen Titeln aufmerksam gemacht.

Die verschiedenen Arten der Kostenüberschläge, Erläute-rungsberichte und Abrechnungen sind bei jedem Teil nach dem speziellen Kostenanschläge behandelt. Als Anhang ist eine kurze Erläuterung über die Baupreise und Kalkulationen angefügt.

Der Leitfaden kann bei dem übergroßen Stolf, dessen Grenzen kaum zu übersehen sind, den Lehrer nicht ersetzen, wohl aber in seinen kurzen Erläuterungen nach Kräften unterstützen. Dies wird um so willkommner sein, als auch nach dem neuen Lehrplan die Zeit nur sehr knapp bemessen ist. Das Heft soll den Schülern ein Hilfsmittel für Wiederholungen sein. Es soll aber auch dem jungen Techniker in der Praxis als handliches und praktisches Nachschlage-buch gute Dienste leisten.

Magdeburg, im Juli 1908.

0. Blume.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Die nach, so kurzer Zeit notwendig gewordene Neuauflage ist einerseits ein Beweis für die freundliche Aufnahme, die der Leitfaden in fachlichen Kreisen gefunden hat, anderseits aber auch dafür, daß der Verfasser bei der Herausgabe von richtigen Grundsätzen geleitet wurde. Es konnte daher von wesentlichen Änderungen abgesehen werden; dagegen empfahl sich die Ergänzung des Lehrstoffes bei folgenden Kapiteln:

1.    Bei der Kalkberechnung wurde die Verwendung von Staubkalk (hydraulischem Kalk) mit aufgenommen.

2.    Die Berechnung der Zimmerarbeiten ist durch ein Beispiel aus dem Fachwerksbau vervollständigt worden.

3.    Beim Kapitel Gas- und Wasseranlagen wurden Badeeinrichtungen und Abortanlagen etwas eingehender berücksichtigt.

Die Verlagsbuchhandlung von B. G. Teubner hat durch die gediegene und würdige Ausstattung des Buches die schnelle Einführung wesentlich gefördert.

Die verehrten Amtsgenossen bitte ich, dem Leitfaden auch ferner ein freundliches Interesse schenken zu wollen. Etwaigen Wünschen nach weiteren Ergänzungen soll bei der nächsten Auflage nach Möglichkeit Rechnung getragen werden, da dann die unterrichtlichen Erfahrungen des neuen Lehrplanes vorliegen werden, die zurzeit noch fehlen.

Magdeburg, den 12. November 1909.

Der Verfasser.

ALLE RECHTE,

EINSCHLIESZLICH DES ÜBERSETZUNGSRECHTS, VORBEHALTEN

I. Das Veranschlagen nach der älteren Methode.

Allgemeines.

Die sogenannte „ältere Methode des Kostenanschlages“ wird vorwiegend in den Baugeschäften angewendet. Man unterscheidet:

1.    vereinigte Kosten- und Massenberechnung,

2.    getrennte Kosten- und Massenberechnung.

1. Die Vereinigung von Kosten- und Massenberechnung wird im allgemeinen häufiger angewendet; in dieser Art werden fast alle Bauten mittleren und geringen Umfangs veranschlagt. Man verwendet hierbei nur das untenstehende Kostenberechnungsformular A und stellt die Ansätze, aus denen die Massen bei den einzelnen Arbeiten oder Lieferungen ermittelt werden, vor die Positionen der Kostenberechnung.

Beispiel: Fig. 1 und 2 auf Tafel I stellen im Grundriß und Schnitt eine Asch- und Müllgrube dar. Das aufgehende Ziegelmauerwerk und Pflaster soll veranschlagt werden.

Kostenberechnungsformular A.

Pos.

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheits

preis

Geld

betrag

JC

1,8

Kostenberechnung einer Asch- und Müllgrube.

(2 • 2,0 -f- 3 • 1,0) • 0,25 • 1,0 = 1,75 cbm = rd. cbm Ziegelmauerwerk der Asch- und Müllgrube flucht- und lotrecht aufzuführen f. d. cbm

50

30

1,3

(0,62 -[- 0,63) • 1,0 = 1,25 qm = rd. qm flachseitiges Ziegelpflaster in Kalkmörtel zu verlegen und mit verlängertem Zement-

f. d. qm

mörtel zu vergießen

50

95

usf.

2. Die Trennung der Kosten- und Massenberechnung erfolgt nur bei größeren Bauten und ist dann begründet, wenn die

Blume, das Veranschlagen ron Hochbauten. 2. Aufl.

Ansätze vor den Positionen zu umfangreich werden und die Übersichtlichkeit und Klarheit der Kostenberechnung in Frage stellen würden. Die Massenberechnung wird in diesem Falle auf dem untenstehenden besonderen Formular B ermittelt und das obige Beispiel (Asch- und Müllgrube) folgendermaßen berechnet:

Massenberechnungsformular B.

Pos.

Raum-Nr.

Stückzahl

Gegenstand

B Länge

B Breite

* Fläche

B Höhe

■+2

jS

ja

cbm

Abzug

Kostenanschlag zum Bau einer Asch- und Müllgrube.

1,8

1,3

A. Massenberechnimg.

2 • 2,0 =    4

Frontwände...............

Giebel und Scheidewände . . 3 • 1,0 =    3

zus, 7

00

00

00 0 25

rH

tH

M-

cbm Ziegelmauerwerk

qm flachseitiges Ziegelpflaster usf.

0,62 + 0,63 =    1

25

1 00

M-

Nach Ermittelung der Massen (Anzahl der m, qm oder cbm) werden dieselben „ausgeworfen“, d. h. in die Spalte „Stückzahl“ eingerückt und erhalten fortlaufende Nummern, „Einträge“ oder „Positionen“. Die in der Spalte „Stückzahl“ ausgeworfenen Massen ^heißen „Vordersätze“ und werden hier gewöhnlich auf eine Dezin\a^telle 'abgerundet. Die Massenberechnung übernimmt außer der Position uhd dem Vordersatz nur die zur Erklärung nötigen Stichworte, also „1,8 ^bm Ziegelmauerwerk“ . . . Der übrige Text der Position wir«!, endt in de» Geldkostenberechnung niedergeschrieben, so daß unser Beispiel letzteren lauten würde:

Pos.

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheits

preis

jt

Geld

betrag

m i ę

B. Kostenberechnung.

1,8

cbm Ziegelmauerwerk der Asch- und Müllgrube flucht- und lotrecht aufzuführen f. d. cbm

50

fo

1,3

qm flachseitiges Ziegelpflaster in Kalkmörtel zu verlegen und mit verlängertem Zementmörtel zu vergießen

f. d. qm

50

95

usf.

Die Kostenberechnung entspricht also vollkommen derjenigen zu 1., nur die Ansätze zu den einzelnen Positionen fallen fort.

Welche der beiden Veranschlagungsarten den Vorzug verdient, läßt sich schwer entscheiden. Die Prüfungsfähigkeit und Übersichtlichkeit gewinnt entschieden bei der Trennung von Kosten- und Massenberechnung. Die Kostenberechnung wird klarer und dem Bauherrn, den die vielen Rechenexempel nicht interessieren, verständlicher. Anderseits ist es häufig aus praktischen Gründen besonders bei kleinen Bauten wünschenswert, die Ansätze der Positionen beim Anschläge gleich zur Hand zu haben; man zieht daher die Vereinigungsmethode vor. In der nachstehenden Besprechung der einzelnen Bauarbeiten und Lieferungen soll die Trennung von Kosten- und Massenberechnung zugrunde gelegt werden. Nach dem obigen Beispiel läßt sich für jede andere Aufgabe auch die Vereinigung beider Berechnungen mit Leichtigkeit durchführen.

Der spezielle Kostenanschlag.

Die einzelnen Bauarbeiten und Lieferungen werden in der Reihenfolge, wie sie auf der Baustelle notwendig werden, nach den verschiedenen Handwerkszweigen getrennt in sogenannten „Titeln“ veranschlagt, die fortlaufend mit römischen Zahlen I, II, III usw. numeriert werden. Die Baugeschäfte halten eine bestimmte Numerierung nicht inne; jedoch ist es allgemein üblich, zuerst die Erdarbeiten, dann den Rohbau, schließlich den Ausbau und alle Nebenanlagen zu veranschlagen. Dagegen schreibt die preußische Staatsbauverwaltung für alle Fälle folgende Reihenfolge der Titel vor:

Titel

Pf

•Lî>

I. Erdarbeiten.

II.    Maurerarbeiten.

a)    Arbeitslohn.

b)    Materialien.

III.    Asphaltarbeiten.

IY. Steinmetzarbeiten.

Y. Zimmerarbeiten.

YI. Stakerarbeiten.

YII. Schmiede- und Eisenarbeiten. VIII. Dachdeckerarbeiten.

IX. Klempnerarbeiten.

X. Tischlerarbeiten.

XL Schlosserarbeiten.

XII. Glaserarbeiten.

Titel XIII. Anstreicher- und Tapeziererarbeiten.

„ XIY. Stückarbeiten.

„ XV. Ofenarbeiten, Zentralheiżungs- und Lüftungsanlagen. „ XVI. Gas- und Wasseranlagen.

„ XVII. Bauführungskosten.

„ XVIII. Insgemein.

Jeder dieser Titel behält seine Nummer auch für den Fall bei, daß ein oder mehrere Titel vor demselben in Fortfall kommen. Es bleibt also Titel IX stets Klempnerarbeiten, Titel XIV stets Stückarbeiten usw. Bei einem Speichergebäude, das weder Staker- noch Stuck- noch Ofenarbeiten hat, würde nach Titel V Zimmerarbeiten als Überschrift kommen:

Titel VI. Stakerarbeiten „fällt fort“,

„ VII. Schmiede- und Eisenarbeiten.

.    .    .    . (folgt Text).

Im Baugeschäft dagegen werden stets die Titel fortlaufend numeriert ohne Rücksicht darauf, daß z. B. bei einem Bau der Titel X Tischlerarbeiten und bei dem andern Ofenarbeiten bedeutet. Die Reihenfolge der einzelnen Arbeiten entspricht auch hier im großen ganzen der obigen Anordnung für die Staatsbauten. Z. B. würden hier bei einem Arbeiterwohnhause die Titel wie folgt numeriert werden:

Titel I. Erdarbeiten.

„ II. Maurerarbeiten.

„ III. Maurermaterialien.

„ IV. Zimmerarbeiten.

„ V. Stakerarbeiten.

„ VI. Schmiede- und Eisenarbeiten usf.

In der nachfolgenden Besprechung der einzelnen Titel soll aus praktischen Gründen die Numerierung, wie sie bei Staatsbauten üblich ist, beibehalten werden. Ein Gegensatz zu der Praxis der Baugeschäfte tritt hierdurch nicht ein, da die letzteren eine beliebige Numerierung zulassen.

Titel I. Erdarbeiten.

Die Erdarbeiten werden je nach der Größe und Bedeutung des Bauwerks verschieden veranschlagt. Bei kleineren Bauten wird gewöhnlich nur der Erdaushub nach Kubikmetern berechnet und die Verfüllung nach Herstellung des Grund- und Kellermauerwerks als Nebenleistung ohne besondere Vergütung behandelt. Eine genaue Berechnung der Baugrube und der Fundamentgräben erfolgt in diesem Falle nicht. Man multipliziert die Gesamtfläche des Gebäudes in seiner größten Ausdehnung (unterster Fundamentabsatz) mit der Höhe des auszuhebenden Erdreichs und erhält so die Baugrube. Die Bankettgräben berechnet man nach dem wirklichen Volumen der Bankette. Hierauf schlägt man je nach der Standfähigkeit des Bodens etwa 6—10% der ausgehobenen Erdmassen für Böschung und Arbeitsraum zu.

Beispiel: Fig. 3, 4 und 5 auf Tafel I stellen den Fundament- und Kellergrundriß eines Nebengebäudes (Waschhauses) einschließlich Querschnitt dar.

Die Berechnung der Erdarbeiten stellt sich demnach:

= 76,26 cbm

a)    Baugrube 8,20 • 6,20 • 1,50

b)    Bankette

2 (8,20 -f 4,80) • 0,70 = 19,04 qm

4,80-0,60

- 2,88 „

zus. 21,92 qm • 0,5 Höhe = 10,96 „ zus. 87,22 cbm,

hierzu für Dossierung und Arbeitsraum 1/10 = 8,78 „

zus. 96,00 cbm.

Der Text der Kostenberechnung würde lauten:

96,00 cbm Erde in gewachsenem Boden gemessen auszuheben, beiseite zu setzen und nach Bedarf bis auf 50 m zu verharren, nach geschehener Ausführung das Mauerte erh lagenweise zu Verfällen und festzustampfen f. d. cbm

60

57

60

Bei größeren Bauten werden dagegen häufig die Erdarbeiten genauer berechnet und der eigentliche Erdaushub von den Hinterfüllungs-

JÔintetfivCCwng,

8,00

1 mm.

150 |

6,60

Semitteitez QuelöcfonM |

ÎMÏÏÏF

1»

ik

e,zo-

rig. i.

arbeiten getrennt. Unser Beispiel würde also hiernach folgendermaßen berechnet werden:

Nach der Umwandlung des trapezförmigen Querschnittes der

Baugrube in ein gemitteltes Rechteck beträgt der Erdaushub derselben 8,60 • 6,60 • 1,5 =

85,14 cbm

Bankettgräben

10,96 „

(als Kieszementbetonfundamente ohne Arbeitsraum und Dossierung) wie vor

zus. 96,10 cbm Erdaushub.

Die Hinterfüllung beträgt:

Baugrube Fläche d. Kellergeschosses

(8,00 • 6,0)] • 1,50 = 13,14 cbm.

[8,60 • 6,60 -

Hiernach würde der Text der Kostenberechnung lauten:

96,1 cbm Erde in gewachsenem Boden gemessen auszuheben, beiseite zu setzen und nach Bedarf zu verharren f. d. cbm

oft f’ Jt

40 ! 38

3 28

13,1 cbm Erde nach Aufführung der Bankette und Kellermauern in Lagen von höchstens 20 cm Höhe einzubringen,

zu hinterfüllen und festzustampfen —    25

25—30 % Zu-

Bei der Abfuhr überflüssiger Erde rechnet man schlag für Auflockerung.

Nebenleistungen: Vorhaltung der Karrbohlen, Absteifungen des nicht stehenden Bodens u. dgl. m.

Titel II. Maurerarbeiten.

a) Arbeitslohn.

Die Maurerarbeiten werden entweder einschließlich oder ausschließlich Materialienlieferung veranschlagt. Der letztere Fall kommt am häufigsten vor und soll daher zunächst behandelt werden. Wird Arbeitslohn und Materiallieferung getrennt, erfolgt die Veranschlagung in verschiedenen Titeln (z. B. Titel II Maurerarbeitslohn, Titel III Maurermaterialien bei Privatbauten) oder in 2 Unterabteilungen eines Titels. (II a Arbeitslohn und II b Materialien bei staatlichen Bauten.) Die einzelnen Arbeiten werden in derselben Reihenfolge veranschlagt, wie sie nach und nach auf der Baustelle ausgeführt werden: Bankette, Kellermauerwerk, Ziegelmauerwerk des Erdgeschosses, I., II. usw. Stockwerks, des Dachgeschosses, Schornsteine, Gewölbe, massive Decken (Kleinesche Decken, Betondecken), Nebenleistungen für das Verlegen der Hausteinstücke und eisernen Träger, Säulen, Platten, Pflasterarbeiten und Putz. Da zu den Maurerarbeiten eine ganze Reihe von Nebenleistungen gehört, für die eine besondere Vergütung nicht gezahlt wird, empfiehlt es sich, dieselben als Vorbemerkung vor Beginn der Einzelpositionen etwa in folgender Weise zu erläutern:

Vorbemerkung: In den nachstehenden Preisen ist inbegriffen und ohne besondere Vergütung auszuführen: Der Transport aller Materialien vom Lagerplatz zu den Verwendungsstellen, die Beschaffung des Wassers, das Herstellen von Zementmauerwerk, das Anschlägen und Vermauern der Anker und sonstigen Eisenzeuges, der Türdübel und Türzargen, das Anlegen und Überwölben der Öffnungen usf.

Bei der Berechnung des Mauerwerks für den Maurerarbeitslohn gilt als wichtigster Grundsatz::

Hie Mauermassen werden nach ihrem kubischen Inhalt geschoßweise ermittelt. Für die Tür-, Fenster- und Gurtbogenöffnungen, Trägeröffnungen und Nischen aller Art erfolgt kein Abzug. Has Mauerte er k wird so berechnet, als ob die Öffnungen nicht vorhanden wären.

Die geschoßweise Ermittelung und Trennung in Einzelpositionen mit nach oben wachsenden Einzelpreisen begründet sich daraus, daß bei den höher belegenen Geschossen die Nebenleistungen für Materialientransport wachsen und teurer werden. Die Öffnungen werden nicht vom Mauerwerk abgezogen, weil das Zuhauen der Dreiquartiere zu den Ecken, das Loten der letzteren und das Überwölben der Öffnungen mindestens dieselbe Arbeit verursacht, als wenn die Steine bei nicht vorhandenen Öffnungen durchgemauert werden könnten. Andererseits werden besondere Vergütungen für die vorbenannten Arbeiten an den Öffnungen nicht bezahlt.

Beispiel: Von dem Nebengebäude Tafel I Fig. 3, 4 und 5 sollen die Bruchsteinbankette und das Ziegelmauerwerk im Kellergeschoß festgestellt werden. Da das Volumen der Bruchsteinbankette bereits bei den Erdarbeiten festgestellt worden ist, genügt der Hinweis auf die betreffende Position, vgl. unten :

¹ Pos.

Kaum -Nrj

Stückzahl;

Gegenstand

B Länge

B Breite

£ Fläche

B Höhe

Inhalt

cbm

Abzug

fcw

ł—■

Titel II. Maurerarbeiten.

a) Arbeitslohn.

S. Pos. 1 Erdarbeiten    =

cbm Bankettmauerwerk aus Kalkbruchsteinen

10

96

Z iegelm auerwerk Außenwände 2 (8,0 -J- 4,98) Scheidewand........

CD CD 00 OS

03 O*

00 M-

zus.

CO vH IlO _tH_I vH

r.

cbm Ziegelmauerwerk im Kellergeschoß

40

85

usf.

Die Positionen des Kostenanschlages und der Massenberechnunglaufen also ununterbrochen weiter. Wenn Titel I mit Pos. 1 geendigt hat, beginnt Titel II mit Pos. 2 usf. Die Kostenberechnung zur vorstehenden Massenberechnung lautet:

Pos.

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheits

preis

Geld

betrag

JC

Jt

Tit. II. Maurerarbeiten, a) Arbeitslohn.

11,0

33

cbm Bankettmauerwerk aus Kalkbruchsteinen in Kalkmörtel und gutem, lagerhaftem Verbände aufzuführen, die Zwischenräume gut auszuschlagen und zu verzwicken . f. d. cbm

40,9

cbm Ziegelmauerwerk des Kellergeschosses im Kreuzverbande flucht- und lotrecht aufzuführen einschl. Rüsten

usf.

f. d. cbm

50

143

15

Schornsteine.

Bei der Berechnung der Schornstein- und Entlüftungsröhren gelten

folgende Grundsätze:

1.    Das Geschoßmauerwerk, welches Schornstein- und Entlüftungsröhren enthält, wird voll gerechnet, der Luftraum der Röhren wird vom Mauerwerk nicht abgezogen.

2.    Für das Aussparen und innere Glattstreichen der Röhren im Mauerwerk wird eine Zulage vergütet.

3.    Die Berechnung zu 1. gilt nur so weit, bis der im Dachboden frei-werdende Schomsteinkasten sich vom übrigen Mauerwerk loslöst (also meistens bis Oberkante Fußboden des Dachgeschosses). Die freistehenden Schornsteinkästen werden je nach der Größe und Anzahl ihrer Röhren einzeln oder in Gruppen nach steigenden Metern bis Oberkante Schornsteinkopf veranschlagt. Hierbei wird der Rapputz im Dachboden und das innere Verstreichen der Röhren mit eingerechnet.

4.    Für das Anfertigen, Abwässern, Fugen oder Putzen des Schornsteinkopfes wird eine Zulage gewährt (nach der Stückzahl und den verschiedenen Größen getrennt).

Beispiel: Wir werden im Beispiel Tafel II das Rauchrohr im Erdgeschoßmauerwerk und der freistehende Schornsteinkasten im Dachgeschoß berechnet?

Der Kürze wegen mögen hier Massen- und Kostenberechnung vereinigt werden.

Die Berechnung erfolgt in nachstehender Weise:

1.) [2(10,25    0,38 + (6,00 + 4,37) • 0,25 + Bohrvorlage 0,32 ■ 0,26]■ 3,5

=52,57 cbm¹)

Pos. 3)

52,6 cbm Ziegelmauenverk im Erdgeschoß . . . (Text wie vor

2. ) 3,5 m russisches Bohr im Mauerwerk auszusparen und

die Fugen glatt zu streichen als Zulage f. d. m.....

3. ) 4,5 m 1 Schornsteinkasten mit einem russischen Bohr

f. d. m,

freistehend im Dachboden und über Dach aufzuführen, im Dach zu berappen und das Bohr innen glatt zu streichen

als Zidage .

Außenwände

Scheidewände

4.) 1 Schornsteinkopf über Dach nach Zeichnung und näherer Angabe anzufertigen, die Außenflächen glattzuputzen und mit einfachen Gesimsen zu dekorieren, die obere Deckfläche mit Zementmörtel ab-zuwässern

Sobald zwei derartige Schornsteine vorhanden wären, würden sich die Vordersätze ändern bei 2. in 1,0 m russische Röhren . . ., bei

3.    in 9,0 m 2 Schornsteinkästen mit je einem russischen Rohr . . ., bei

4.    in 2 Schornsteinköpfe mit je einem russischen Rohr. Würden dagegen 1 Schornstein mit drei Röhren, 2 desgl. mit zwei Röhren und 1 mit einem Rohr vorhanden sein, so würden folgende Änderungen der Vordersätze eintreten:

2. )    8 ■ 3,5 = 28,0 m russische Böhren

3. )    4,5 m 1 Schornsteinkasten mit 3 russischen Böhren

2-4,5 =

3a.) 9,0 m 2 Schornsteinkästen mit je 2 russischen Böhren 3b.) 4,5 m 1 Schornsteinkasten mit 1 russischem Bohr

4. )    1 Schornsteinkopf mit 3 russischen Böhren

4 a.) 2 Schornsteinköpfe mit je 2 russischen Böhren 4b.) 1 Schornsteinkopf mit 1 russischem Bohr usf.

Gewölbe (massive Decken).

Die Gewölbe werden nach Quadratmetern ihrer Horizontalprojektion berechnet. Wird ein Raum durch mehrere Gewölbe überdeckt, die zwischen eisernen Trägern eingespannt sind, so werden die Trägerflächen nicht abgezogen und der Flächeninhalt des ganzen Raumes berechnet. Wölben sich die Kappen dagegen an Gurtbögen an, so zieht man die letzteren ab und berechnet dieselben beim Mauerwerk. Die Berechnung der Gewölbe zu dem Nebengebäude Tafel I Fig. 3—5 würde sich demnach folgendermaßen gestalten:

a) Massenberechnung:

Pos.

Raum -Nr.

Stückzahl

Gegenstand

B Länge

g Breite

Fläche

B Höhe

Inhalt

cbm

Abzug

Waschküche Flur........

Gewölbe

"öb c©~

05 05

10 20 42 50 12 45

ZUS. !

32,9 qm % Stein starke preußische Kappengewölbe

3287

b) Kostenberechnung:

Pos.

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheits

preis

Geld

betrag

JC

G ewölbe

4    32,9 qm */₂ Stein starke preußische Kappengewölbe

65

80

f. d. qm

zwischen eisernen Trägern von scharfgebrannten Hintermauerungssteinen in Kalkmörtel im Schwalbenschwanzverbande kunstgerecht einzuwölben und die Gewölbe zu hintermauern einschl. Herstellung und Wiederbeseitigung der Lehrgerüste

(oder bei scheitrechter Decke):

(4    32,9 qm ¹/i Stein starke scheitrechte, massive Decken

(System Kleine) nach Vorschrift einschl. Bandeiseneinlagen herzustellen und wagerecht abzugleichen)

Werden statt der Steindecken Betoneisendecken gewählt, so werden dieselben im Kostenanschläge an dieser Stelle veranschlagt. Das Mischungsverhältnis des Zementbetons und die Stärken der Decken und Eiseneinlagen sind hierbei eingehend zu erläutern.

Pflasterarbeiten (Estriche).

Die Berechnung der Pflasterarbeiten erfolgt ebenfalls nach Quadratmetern und wird die wirklich geleistete Arbeit zugrunde gelegt, d. h. alle Pfeiler Vorlagen, Schornsteinvorlagen, Kochherde, Waschkessel, die den Raum verkleinern, abgezogen, dagegen alle Nischen, Gurtbogenöffnungen (die ja ebenfalls Pflaster erhalten) zugerechnet. Beim Kellerpflaster kann man häufig die vorher für die Gewölbe berechneten Quadratmeter übernehmen, muß dann jedoch die

Gurtbogenöffnungen, Nischen, Pflasterarbeiten unter Treppengewölben usw. zuzählen.

Vorstehendes Beispiel würde hier entsprechend lauten:

qm

Pos.

34,2

vgl. Pos. 4 Kappengeivölbe hierzu Gurtbogen........

3,50 • 0,38 =

32

87

33

gm flachseitiges Ziegelpflaster

34

20

Der Text der Kostenberechnung würde lauten:

f. d. qm

6.) 34,2 qm flachseitiges Ziegelpflaster voll in Kalkmörtel zu verlegen und mit verlängertem Zementmörtel zu fugen

für geringere Räume (Kohlenkeller usw.)

... qm flachseitiges Ziegelpflaster mit engen Fugen in Sandbettung zu verlegen und die Fugen mit dünnflüssigem Kalkmörtel zu vergießen einschl. Herein-schaff'en und Einebnen des Sandes.

An dieser Stelle sind auch sämtliche Fliesen-, Estrich-, Terrazzo-

und Zementbetonarbeiten zu veranschlagen, z. B.:

. . . qm Kieszementbeton im Mischungsverhältnis 1:9 10 cm stark herzustellen und wagerecht abzugleichen, oben mit einer 2 cm starken fetten Deckschicht im Mischungsverhältnis 1:2 zu versehen, dieselbe sauber zu glätten und rauh zu walzen.........^ ... ^

Hilfeleistungen, die dem Maurer obliegen.

Am Schlüsse der Maurerarbeiten, die zum Rohbau gehören, werden diejenigen Arbeiten aufgeführt, bei denen der Maurer beim Auf bringen, Verlegen und Versetzen gewisser Konstruktionsteile, die er selbst nicht anfertigt, Hilfe zu leisten hat. Hierher gehören das Auf bringen, Versetzen und Verlegen der eisernen Träger, Säulen und Auflagerplatten, der Granit-, Sandstein- oder Kunststein-Architekturteile, Treppenstufen, Podeste, Tür sch wellen und dergleichen.

a) Aufbringen von eisernen Säulen, Trägern und Platten.

Die Profile der eisernen Säulen, Träger und Platten werden durch die statische Berechnung ermittelt, die der Massenberechnung als loser Anhang beizufügen ist. Die Gewichtszahlen werden nach den Tabellen in der Massenberechnung zum Titel VII Schmiede- und Eisenarbeiten berechnet, sofern dies nicht schon am Schlüsse der statischen Berechnung geschehen ist. Für das Auf bringen, Verlegen, Versetzen und Vermauern werden 1. für Träger und Platten (in einer Position vereinigt) und 2. für Säulen Vergütungen in folgender Weise bezahlt:

f. 100 hg f. 100 hg

1800 hg walzeiserne Träger und gußeiserne Auflagerplatten von den Lagerplätzen nach den Venvendungsstellen zu schaffen, wagerecht zu verlegen und in verlängertem (oder reinem) Zementmörtel zu vermauern .    .

920 hg gußeiserne Säulen wie vor

b) Aufbringen und Versetzen von Haustein- und Kunststeinstücken.

Das Aufbringen, Versetzen und Verlegen der Haustein- bzw. Kunststeinstücke wird je nach der Arbeit entweder vom Maurer selbständig oder in Gemeinschaft mit dem Steinmetzen vorgenommen. Die Berechnung erfolgt in der Weise, daß in der Massenberechnung für den Maurer die Arbeiten genau so aufgestellt werden, wie sie der Steinmetz bezahlt bekommt, d. h. nach Metern, Quadratmetern, Kubikmetern oder Stückzahl. Zum Beispiel:

120 m Granitstufen der freitragenden Geschoßtreppen vom Lagerplatz nach den Verwendungsstellen zu schaffen und mit Hilfe des Steinmetzen zu versetzen und zu vermauern

10,5 gm Granitpodest daselbst wie vor .    .

Besondere Arbeiten, die nach der Stückzahl vergütet werden.

Häufig kommen in den Kostenanschlägen auch Arbeiten vor, die wegen ihrer Eigenart am besten nach der Stückzahl vergütet werden. Hierher gehören:

1.    Einmauerungen von Waschkesseln;

2.    Herstellung von Backöfen und Räucherkammern;

3.    Herstellung von Kellerhälsen, Freitreppenfnndamenten, Ofenfundamenten auf massiven Decken u. dgl. m.

Alle diese Arbeiten werden zweckmäßig an dieser Stelle veranschlagt (d. h. vor den Putzarbeiten).

Putzarbeiten.

Die Putzarbeiten werden in der Weise berechnet, daß zunächst alle äußeren und dann alle inneren Putzarbeiten veranschlagt werden.

A. Außere Putzarbeiten und Fugearbeiten.

1. Putzbauten.

Der Außenputz wird derartig berechnet, daß die sämtlichen Fassadenflächen nach ihrer Vertikalprojektion ohne Abzug der Öffnungen*) abgewickelt werden und zunächst für das Quadratmeter ein Einheitspreis einschl. Rüsten vergütet wird. Hierauf werden nacheinander alle Gesimse, Fensterfaschen, Verdachungen, Füllungen, Quadrungen und dergleichen entweder nach Metern, Quadratmetern oder nach der Stückzahl als Zulagen berechnet. (Durchlaufende Gesimse nach Metern, Quadrungen nach Quadratmetern, Füllungen, Faschen, Verdachungen nach der Stückzahl.)

Freie Antragearbeiten werden gewöhnlich bei Titel XIV Stückarbeiten veranschlagt.

Beispiel: Fig. 6 auf Taf. I stellt die Vorderfassade eines einstöckigen Wohngebäudes dar. Der Außenputz wird folgendermaßen berechnet:

f. d. qm

Stipputz der Flinte: 10,10 • 1,0 — (1,4 ■ 1,0 für Treppenanschluß) =

8,7 qm Stipputz der Flinte in verlängertem Zementmörtel sauber anzufertigen

2    Stück Kellerfenster die Ecken mit glattem Futz zu versehen und gegen

den Stipputz mit einer feinen Nut abzugrenzen .    .

10,0 • 4,5 =

45,0 qm glatten Wandputz des auf gehenden Mauerwerks sauber anzufertigen und abzureiben einschl. Rüsten .    . f. d. qm

10,0 + (2 • 0,30 f. Ausladungen) =

10,60 m Hauptgesims nach Zeichnung und näherer Angabe vorzumauern, in verlängertem Zementmörtel zu putzen, ziehen und sauber ver-kröpfen einschl. Lieferung und Vorhaltung der Schablonen

10,10 m Sockelgesims desgl. wie vor.....

2 Stück Fenster Sohlbänke à 1,30 lg. wie vor .    .

d. m d. m . zu

3    Stück Fenster mit profilierten Faschen, Spiegel und Verdachungsgesims

zu

nach Zeichnung und näherer Angabe zu dekorieren zu 1 Haustür (2,80 ■ 1,40 i. L. groß) wie vor .    .

2. Ziegelrohbauten.

a) Bauten einfacherer Art.

Vorstehende Fassade in Ziegelrohbau gedacht soll Fig. 7 auf Tafel I darstellen. Die Veranschlagung erfolgt ganz ähnlich den Putzarbeiten. Es wird zunächst für das Verblenden, Reinigen und Fugen der abgewickelten Fassadenflächen (Gesimse nicht berücksichtigt, Öffnungen voll gerechnet) der Preis für das Quadratmeter vergütet. Hierbei werden

*) Dafür wird das Putzen der Ecken und Fensterleibungen nicht besonders

vergütet.

die etwa im Rohbau vorhandenen geputzten Flächen mit eingerechnet. Dann erfolgen die Zulagen für Gesimse u. dgl. Die nachstehende Berechnung des Beispiels Fig. 7 möge hierzu die nähere Erläuterung geben:

8,7 qm die Flinte an den Ecken mit roten Handstrichverblendern, sonst mit Granitfindlingen, die letzteren gut aneinandergearbeitet, zu verblenden und alles nach dem Gebäudeinnern mit Hinter

f. d. qm

mauerung ssteinen zu hintermauern, die Fugen 1,5 cm tief auszukratzen, abzusäuern, abzuwaschen und mit Kalkzementmörtel zu fugen

. f. d. qm

10,30 m Hauptgesims nach Zeichnung und näherer Angabe vorzumauern,

f. d. m f. d. m f. d. m

2 Stück Putzfüllungen der Fensterbrüstungen 1,05 ■ 0,80 groß wie vor.

45,00 qm äußere Fassadenflächen sauber mit roten Handstrichsteinen im Kreuzverbande zu verblenden, einige Flächen glatt zu putzen, die Rohbauflächen wie vor zu reinigen, mit verdünnter Salzsäure abzuwaschen und sauber zu fugen einschl. Lieferung von Säure und Schrubbern •

zu reinigen und zu fugen 10,20 m Sockelgesims wie vor .    .

9,50 m Putzfries mit Rohbaumuster

b) Bauten reicherer Art.

Bei reicheren Bauten erhöht sich zunächst der Einheitspreis für das Quadratmeter Verblendung. Im übrigen werden die schwierigen Arbeiten, z. B. Maßwerke und Rosen, stückweise mit höheren Preisen veranschlagt.

B. Innere Putzarbeiten.

Die inneren Putzarbeiten werden zunächst in die beiden . Hauptgruppen Deckenputz und Wandputz eingeteilt. Beim Deckenputz unterscheidet man den Putz auf massiven Decken und Rohrputz auf Schalung, beim Wandputz glatten Wandputz und Rapputz (ev. auch Rohrputz bei Brettwänden). Die Reihenfolge im Kostenanschläge ist gewöhnlich dieselbe, nach welcher die Putzarten vorstehend aufgeführt wurden.

a) Putz auf massiven Decken und Gewölben.

Die Berechnung geschieht nach Quadratmetern genau in der Weise, wie die Gewölbe selbst ermittelt werden. Es braucht daher der betreffende Vordersatz nur aus der Gewölbeposition entnommen zu werden.

b) Rohrputz auf Schalung.

Der Putz wird ebenfalls nach Quadratmetern ermittelt, schräge Flächen wie die Unteransichten von Treppenläufen sind abzuwickeln. Es ist allgemein üblich, daß bei diesem Putz die Lieferung von Rohr,

Draht, Gips und Rohrnägeln bzw. Rohrgewebe mit in dem Einheitspreise enthalten ist, auch wenn der Unternehmer der Maurerarbeiten sonstige Maurermaterialien nicht mitliefert.

Beispiel: Der Rohrdeckenputz des Bureaugebäudes auf Tafel II soll berechnet werden:

6,0 ■ 4,87

= 29,22 qm

R. 4.

„ 5.    4,37 • 3,50 - (0,26 ■ 0,32) = 15,21

„ 6. 2,25 ■ 1,67

= 3,76

zus. 48,19 qm

48,2 qm geschalte Rohrdecken mit (Gips-) Kalkmörtel glatt m putzen, abzureiben und zu weißen einschl. Lieferung von Rohrgewebe, (Gips), Draht und Nägeln .    .

.    . f. d. qm.

c) Glatter Wandputz.

Die Berechnung des glatten Wandputzes im Innern erfolgt ähnlich dem Außenputz in der Weise, daß Tür- und Fensteröffnungen mit geputzten Leibungen nicht abgezogen, dafür aber die letzteren selbst nicht berechnet

werden. Bei nebenstehendem Beispiel wird also die Fläche c ■ d voll bezahlt, aber dafür die Leibungsflächen 2b -f a nicht besonders vergütet. Ebenso erfolgt keine Entschädigung für das Putzen der Ecken. Dagegen ist es üblich, größere Gurtbogenöffnungen einseitig abzuziehen. Die andere Seite wird voll gerechnet und dafür der Putz der Leibung nicht besonders vergütet. Nur diejenigen Türen, welche Holzfutter erhalten und deren Leibungsflächen nicht geputzt werden, müssen

Fig. 2.

zweiseitig abgezogen werden. (Türen mit Anschlag, d. h. halber geputzter Leibung und halbem Türfutter werden einseitig abgezogen.)

Beispiel: Die inneren Putzarbeiten im Kellergeschoß des Nebengebäudes Tafel I Fig. 3—5 sollen veranschlagt werden:

Massenberechnung:

Länge

Breite

Fläche

gm

Glatter Wandputz

Waschküche 2 (4,98 -j- 4,10) = 2 (4,98 + 2,5) = !

zus.

Flur

18,16

14,96

33,12

2,40

79,49

Hiervon ab 1 Gurtbogen einseitig

3,50 -2,0='

7,00

bleiben

72,49

Kostenberechnung : vgl. Pos. 4 Kappengeivoibe = 32,9 qm.

anzu-

32,9 qm glatten Putz auf preußischen Kappengewölben sauber fertigen, abzureiben und zu weißen.

72,5 qm glatten Wandputz wie vor.

Verputzarbeiten und Instandhaltung des Putzes während der Bauzeit.²)

Bei kleineren Bauten wird häufig für das Herstellen der Verputzarbeiten an Türen, Fenstern, Fußleisten usw. und für die Instandhaltung des Putzes während der Bauzeit nur eine Pauschalsumme eingesetzt, die zwischen 10 und 50 Jt schwankt. Bei mittleren und größeren Bauten dagegen werden die Vordersätze aller Positionen, welche Putzarbeiten irgendwelcher Art enthalten, zusammengezählt und hieraus eine neue Position gebildet. Zum Beispiel:

Pos.    75.    320    qm    Gewölbeputz,

„    76.    510    „    Rohrdeckenputz,

„    77.    2177    „    glatter Wandputz,

„    78.    1250    „    Rapputz

zus. 4257 qm.

Pos. 79.    4257 qm Putzßächen während der Bauzeit imstande zu

erhalten und nach Bedarf auszubessern, alle Türen, Fenster, Rohrschieber, Heizkörper, Fußleisten, Rohrleitungen zu verputzen

2—5 ę.

f. d. qm

Das Löschen des Kalkes.

Zu den Arbeiten des Maurers gehört ferner das Kalklöschen, das dem Unternehmer der Maurerarbeiten gewöhnlich dann übertragen wird, wenn der Kalk in gebranntem Zustande angeliefert wird. Z. B. 250 hl gebrannten Stückkalk zu löschen einschließlich Wassertragen und Herstellen der Kalkgruben.

Vorhaltung der Gerüste nnd Maurergerätschaften.²)

Am Schlüsse des Maurerarbeitslohnes wird für das Vorhalten der Maurergerätschaften und des Rüstzeuges eine besondere Summe eingesetzt, deren Höhe je nach der Größe des Objektes und den ortsüblichen Preisen zwischen 2—5 Prozent der bisher berechneten Gesamtsumme des Arbeitslohnes erfolgt. Die Summe dieser Vergütung wird dabei so bemessen, daß durch sie eine Aufrundung der Maurerarbeiten (II a) auf volle Hundert erfolgt.

b) Materialien.

Die Ermittelung der Maurermaterialien erfolgt in der Weise, daß zunächst die Bruch- oder Feldsteine, hierauf die Ziegelsteine (Hintermauerungssteine, Klinker, Verblendsteine usw.) und zum Schluß die Bindematerialien Kalk, Zement und Sand berechnet werden. Man geht die Positionen des vorstehenden Titels II a Maurerarbeitslohn hierbei hintereinander durch und merke als wichtigsten Grundsatz:

Vor der Berechnung der Materialien sind alle Fenster-, Tür-, Gurtbogenöffnungen, Träg er Öffnung en und Nischen von dem bei Titel 11a berechneten Kubischen Inhalt des Mauerwerks abzuziehen. Nicht abgezogen werden die Brüstungsnischen der Fenster und die Aussparungen im Mauerwerk, welche durch Anlage von Bauch- und Ventilationsröhren entstehen.

Beispiele.

Horizontabschnitt einer Schornsteinanlage

nach der Ausführung,

nach der Maurermaterialienberechnung Mg. 3.

Ansicht, Schnitt und Grundriß eines Fensters

<r-5U

z,o

PU

ZJO

1,0.

1,0

nach der Ausführung,

nach der Maurermaterialienberechnung. Mg. 4.

Nachstehende Tabelle gibt unter a) den Bedarf an Maurermaterialien bzw. Dachdeckermaterialien für die verschiedenen Maurerund Dachdeckerarheiten Titel lia und VIII, wie er bei staatlichen Bauten vorgeschrieben ist. Da auch in der Privatpraxis im großen ganzen nach diesen Sätzen gerechnet wird, liegen Bedenken gegen die Tabelle an dieser Stelle nicht vor. Unter b) ist der Materialbedarf für einige Arbeiten aufgeführt, welche bei a) nicht berücksichtigt sind.

Blume, das Veranschlagen von Hochbauten. 2. Aufl.

a) Zusammenstellung

des Bedarfes an Steinen und Mörtel für Maurer- und Dachdecker-

arb eiten.

Gegenstand

Ziegel Mörtel Stück Liter

cbm volles Mauerwerk aus Bruchsteinen erfordert 1,25 bis 1,30 cbm regelmäßig aufgesetzte Steine..........

330

„ volles Ziegelinauerwerk erfordert

400

280

1000 Ziegel in Wänden 1000

zu vermauern erfordern .. .

„ Schornsteinen „ Gewölben ... qm % Stein starke Ziegelmauer ohne Öffnungen erfordert „ 1

„ iy, „

» 2

1000

50

77

>7

77

77

77

desgl.

desgl.

desgl.

77

77

77

700

100

150

200

105

140

77

77

77

77

77

7»

77

Fachwerkswand auszumauern.......

zu verblenden (einschl. yg Stein breiter Einfassung des Holzwerkes) Ya Stein stark zu verblenden und auszumauern .............

desgl.

desgl.

„ Vs „ starkes Tonnengewölbe, bis zu 4 m Spannweite (in der Ebene gemessen) einschließlich der üblichenHintermauerung

desgl..............................

gedrücktes Gewölbe (elliptischen Querschnittes) desgl.....................

desgl..............................

Kreuzgewölbe (halbkreisförmig, die Grate l¹/, Stein breit und 1 Stein hoch) desgl. (flachbogig, sonst wie vor) ....

Kappengewölbe (flachbogig, ohne Verstärkungsrippen) ....................

desgl. (flachbogig, die Verstärkungsrippen 1% Stein breit und 1 Stein hoch)..............................

77

7?

77

35

25

75

85

50

60

95    70

190    140

90

65

77

77

77

ii A ii

ii A «

ii

180

125

95

75

82

120

90

70

55

60

Gegenstand

Ziegel

Stück

Mörtel

Liter

m freistehender Schornsteinkasten mit russischen Röhren

(13 cm zu 20 cm) und % Stein starken Wangen

bei 1 Rohr..........

„ 2 Röhren........

„ 3 Röhren ........

mit 1 russ. Robr bei 1 Stein starken Wangen

qm flachseitiges Ziegelpflaster in 12 mm starker Kalkmörtelbettung ..........

mit vergossenen Fugen, in Sandbettung...........

„ hochkantiges Ziegelpflaster mit 6 mm starken Stoßfugen, in Mörtelbettung . mit 6 mm starken Stoßfugen, ohne Mörtelbettung

„ Beton-Estrich, 10 cm stark (8 cm Betonierung, 2 cm starker Überzug von Zementmörtel)................

„ Fliesenpflaster aus Granit-, Sandstein-, Schiefer und

Tonplatten, durch sehn.............................

m Rollschicht mit vollen Fugen.........................

qm Verblendungsmauerwerk ohne Öffnungen, aus ⁴/₄ Vollsteinen (Läufern und Bindern) im Kreuzverbande (gleichzeitig m. d. Hintermauerung auszuführen) .... ohne Öffnungen, aus halben und viertel Verblendsteinen (nachträglich auszuführen)

an viertel Steinen.........

,, halben „    .........

60

45

77

77

77

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

„ glatter Wandputz 1,5 cm stark

77

75

77

77

77

100

140

85

32

32

56

56

13

70

100

60

17

30

15

50

25

10

52

40

17

20

77

77

77

auf ausgemauerten Fachwerkswänden

15

„ schlichter Fassadenputz mit Fugen.................

1    „ Ausfugung bei Feldstein- oder Bruchsteinmauerwerk

„ Ziegelmauerwerk...................

„ Fachwerk...........................

20 — 25

15

75

77

77

1000

1000

1000

1000

1000

Gegenstand

qm Rapp-Putz........................................

„ glatter Putz, auf halbkreisförmigen Tonnen- oder

Kreuzgewölben, durchschn.........

„ gedrückten (elliptischen) Tonnen- oder

Kreuzgewölben, durchschn...........

,, flachen oder böhmischen Kappen-gewölben........................

„ Deckenputz auf einfach gerohrter Schalung, ohne Gipszusatz .............................

,, einfach gerohrter Schalung, mit Gips-

zusatz.............................

„ doppelt gerohrter Schalung, mit Gips zusatz.............................

97

77

77

77

79

77

77

„ Wand- und Gewölbeflächen 2 mal zu schlemmen 0,5 Liter Kalk...................................

Stück Dachsteine (Biberschwänze), böhmisch in Kalk zu

legen..............

nur mit Kalk zu verstreichen ............

,, Dachpfannen in Kalkmörtel zu legen..............

„ Hohlziegel (zur Dachdeckung) desgl...............

mit Kalkmörtel zu verstreichen........

m Kalkleisten an Giebeln und Schornsteinen....... .....

11

77

11

77

qm einfaches Dach aus Biberschwänzen auf 20 cm weiter Lattung.......................................

Doppeldach aus Biberschwänzen auf 14 cm weiter Lattung.......................................

Kronendach aus Biberschwänzen auf 25 cm weiter

Lattung........................................

Deckung mit kleinen holländ. Pfannen (34 zu 24 cm,

2 cm stark) .. (39 zu 26 cm, 1,5 cm stark)

yy

97

99

97

„ großen

97

77

qm Falzziegeldach auf 31 cm weiter Lattung..........

m Deckung des Firstes mit Hohlziegeln (40 cm zu 17 cm, 2 cm stark)......................................

Ziegel

Stück

Liter

13

26

23

20

20

17

30

720

480

1200

720

350

vO

CO

O*

Ql

CD

vH vH

b) Maurermaterialienbedarf für das Versetzen von Steinmetz- und Schmiedearbeiten.

Klin-

Gegenstand

ker

Zementmörtel

rein

Stück Liter

verlängert

Liter

m Granitschwelle in Türen zu vermauern........

m freitragende Granittreppenstufe zu versetzen und vermauern................................

qm freitragendes Granitpodest desgl.............

cbm Haustein im Passadenmauerwerk (Granit oder Sandstein)...............................

Stück Kellerfenstergitter zu vermauern...........

10

25

12

100

Bei. der Berechnung der Maurermaterialien wird entweder ein besonderes Formular verwendet (bei staatlichen Bauten Vorschrift, vgl. Teil II S. 83) oder die Ausrechnung erfolgt auf den gewöhnlichen Kosten- bzw. Massenberechnungsformularen (besonders bei kleinen Bauten).

Beispiel: Von dem Nebengebäude Fig. 3—5, Tafel I, soll der Bedarf an Maurermaterialien im Fundament und Kellergeschoß ermittelt werden.

Pos.

Kaum- Nr.

Stückzahl

Gegenstand

B Länge

B Breite

* Eläche

B Höhe

Inhalt

cbm

Abzug

Titel IIb. Maurermaterialien. Vgl. Pos. 2 = 11,0 cbm Bruchsteinmauerwerk zu 1,25 cbm aufge--13,8 cbm

setzter Steine

14 cbm Kalkbruchsteine

Vgl. Pos. 3 Ziegelmauerwerk einschließlich Öffnungen.........=

Hiervon ab an Öffnungen:

3 Kellerfenster 3 (0,80 • 0,51 • 0,85) = 1 Gurtbogenöffnung • 3,50 • 0,38

• 2,00 =

Übertrag :

tH

40 85 3 70

ic

Pos. ₍    ^

Raum-Nr.il ^

Stückzahl)

I. Veranschlagen nach der älteren

Gegenstand

B Länge

B Breitel g.

p-

^ Fläche

B Höhe

c3

Übertrag :

Außerdem ab an reinem Klinkermauerwerk :

Scheidewand vgl. Pos. 2

1,89 qm • 2,7 = 5,10 cbm Ab Gurtbogen wie oben . . 2,66 „ bleiben 2,44 cbm

cbm 40 85

3 II Abzag

CO

ab

05

lg

<N ICO

bleiben

iss

34,71 cbm volles Ziegelmauerwerk

à 400 Steine.....=

2 468

11

13 884 Steine zum Ziegelmauerwerk zu 32,9 qm Kappengewölbe à 75 Steine

Pos. 4.............

1 094    „ zu 34,2 qm flachseit.

Ziegelpflaster.......

à 32 Steine.........

18000

1000

17 446 Steine

554    „ auf Bruch und Verlust

_ (3-5%)............

18 000 Steine....................

Hintermauersteine.

2,44 cbm reines Klinkermauerwerk wie vor zu 400 Steinen = 976 Stück oder rund

Klinker.........................

Mörtelberechnung:

Mörtel

11,0 cbm Bruchsteinmauerwerk

à 3301 = 3630 1

34,71 cbm volles Ziegelmauerwerk.. . .à 280 1 = 9719 1 32,9 qm preuß. Knappengewölbe..... . à 55 1 = 1810 1

34,2 qm flachs. Ziegelpflaster.........à 17 1= 5811

32,9 qm Putz auf Kappengewölben .....à 20 1 = 658 1

72,5 qm glatten Wandputz

à 20 1 = 1450 1

Zus.: 17 8481

Hierzu auf Verlust . .

1521

18 000 1

oder

cbm Mörtel (falls der Mörtel von den Mörtelwerken fertig geliefert wird)..........................

Kalkberecłmung.

Titel VI. Stakerarbeiten.

Der Kostenüberschlag.

Der Kostenüberschlag.

Aus Rotur unb ffi

¹

s. Teil II S. 81 Pos. 3.

²

Bei Staatsbauten werden Verputzarbeiten und Vorhaltung der Gerüste usw. nicht besonders vergütet. S. Teil II S. 85.

Kalkberecłmung.

Wird der Mörtel, wie oben berechnet, nicht gebrauchsfertig von einem Mörtelwerk angeliefert, sondern erst auf der Baustelle zubereitet, so unterscheidet man:

1.    Gewinnung des Kalkteiges aus gebranntem Stückkalk (Atzkalk).

2.    Gewinnung des Kalkteiges aus Staubkalk (hydraulischem Kalk).

1. Verwendung von Stückkalk (Ätzkalk).

Hierbei sind wieder zwei Fälle zu unterscheiden.

a)    Der Kalk wird von der Versendungsfirma in gebranntem Zustande als Stückkalk frei Baustelle angeliefert. Das Löschen ist Sache des Bauherrn.

b)    Der Kalklieferant hat den Kalk in gelöschtem Zustande abzuliefern.

Im ersteren Falle erhält der Maurermeister eine Vergütung vom Bauherrn (vgl. Titel IIa) für das Kalklöschen, im zweiten Falle ist das Kalklöschen Sache des Kalklieferanten, dem der Weißkalk (Kalkteig) in den Gruben abgenommen wird, sobald sich Risse von 2 cm Breite zeigen. (Gewöhnlich trifft in diesem Falle der Kalklieferant mit dem Maurermeister ein Sonderabkommen, so daß letzterer das Kalklöschen und Herstellen der Kalkgruben auf Rechnung des Kalklieferanten ausführt.)

18 000

Für beide Fälle wird der erforderliche Stückkalk oder Weißkalk aus den berechneten Mörtelmengen ermittelt. In der Regel ergeben 1 Teil Kalk und 2 Teile Sand 2,4 Teile Mörtel. (Das Volumen des fertigen Mörtels ist kleiner, weil der dünnflüssige Kalkteig die Hohlräume zwischen den Sandkörnern ausfüllt.)

= 7500 1

2,4

Für obiges Beispiel sind daher erforderlich = 7,5 cbm Weißkalk und 7,5 • 2 = 15 cbm Sand.

Die Berechnung des erforderlichen gebrannten Stückkalks wird in der Weise vorgenommen, daß zunächst aus dem Mörtel der Weißkalk und dann aus diesem der gebrannte Kalk ermittelt wird. Je nach der Ergiebigkeit des Kalkes wird die Weißkalkmenge durch eine Zahl dividiert, welche dem Volumenunterschiede zwischen Stückkalk und Kalkteig entspricht. Für Rüdersdorfer Kalk ist dies 1,7 (1 Teil gebrannter Kalk ergibt 1,7 Teile Weißkalk), also für obiges Beispiel

erforderlich ■— = rd. 44 hl Stückkalk.

2. Verwendung von Staubkalk (hydraulischem Kalk).

Vielfach wird statt des Stückkalkes (Atzkalkes) auch Staubkalk verwendet, der meistens hydraulische Eigenschaften hat. Die Anlieferung geschieht in Säcken (stückweise oder nach Gewicht). Die Ergiebigkeit der Staubkalke ist außerordentlich verschieden.

Für Förderstedter Naturzementkalk z. B. stellt sich die Berechnung wie folgt:

1 cbm Mörtel ergibt 1,34 cbm lose Masse (Kalk und Sand trocken

gemischt).

1 34

Hieraus ergibt sich beim Mischungsverhältnis 1: 5    = 0,223 cbm

= rd. 225 1 Staubkalk für 1 cbm Mörtel.

Zementbereclmimg.

a) Reiner Zementmörtel.

Der reine Zementmörtel wird 1:1, 1:2 oder 1 : 3 gemischt, d. h. 1 Teil Zement und 1 Teil Sand ergeben 1,25 Teile Mörtel¹)

„    2 Teile „

u

))    U    V

2,10 „

1 „

2,9

Aus der berechneten Menge des reinen Zementmörtels (in Litern) wird daher durch Division mit 1,25, 2,10 bzw. 2,9 das Volumen des Zementes gefunden. Die Sandmengen ergeben sich aus den berechneten Zementmengen durch einfache Multiplikation mit 1, 2 oder 3. Die ermittelten Liter Zement rechnet man gewöhnlich in Tonnen um. (1 Tonne = 120 Liter.)

Beispiel: Die oben berechneten 2,44 cbm volles Klinkermauerwerk erfordern für das Kubikmeter 280 1 reinen Zementmörtel = 683 1 Zementmörtel. Bei einem Mischungsverhältnis von 1 : 3 ergibt dies

683

2,9

= 235 1 Zement oder rund 2 Tonnen Zement und 3 • 235 = 705 1

Sand.

b) Verlängerter Zementmörtel.

Häufiger noch als der reine wird der verlängerte Zementmörtel verwendet. Hierbei erhält der Zementmörtel einen Zusatz von Kalkteig. Die Mischungsverhältnisse sind hierbei verschieden. Häufig werden folgende Zahlen verwendet: 15 Teile Zement, 30 Teile Weißkalk und 120 Teile Sand ergeben 100 Teile Mörtel.

Beispiel: Wenn 1530 1 verlängerter Zementmörtel berechnet sind, wie groß ist der Bedarf an Zement, Weißkalk und Sand?

Zement 1530 • 0,15 = 230 1, Weißkalk 2■230 = 460 1, Sand 1530 • 1,2 = 18361.

Zementbeton.

Ein gebräuchliches Mischungsverhältnis ist das folgende: 1000 1 grober Kies, 460 1 Sand und 164 1 Zement ergeben 1300 1 Beton.

Berechnung' der Form- und Verblendsteine bei Ziegelrohbauten.

a) Bauten einfacher Art ohne Formsteine.

den vorher ermittelten Quadratmetern der Verblendung

aus

Bei Ziegelrohbauten einfacher Art wird zunächst der allgemeine Bedarf an Ziegelsteinen ohne Rücksicht darauf, ob dieselben Hintermauerungssteine oder Verblender sind, ermittelt. Hierauf berechnet man je nach der Art der Verblendung (Vollsteine oder Riemchen und Köpfe)

(vgl. Titel II a Außenputz) nach Abzug der Öffnungen und etwaigen geputzten Flächen den Bedarf an Verblendsteinen. Sind letztere Vollsteine, so ergibt die Differenz der allgemeinen Ziegelsteinsumme und der Verblender das Quantum der erforderlichen Hintermaiierungssteine. Das Volumen der berechneten Riemchen und Köpfe dagegen wäre vor dieser Subtraktion erst in Vollsteine umzurechnen.

Beispiele: Wieviel Verblendsteine erfordert die Fassade im Ziegelrohbau (s. Fig. 8 auf Tafel I) bei der Verwendung von

a)    Vollverblendern?

b)    Riemchen und Köpfen?

Nach Pos.....(s. S. 14) sind berechnet:

45,00 qm Außenverblendung einschließlich Öffnungen hierzu, 0,89 „ Hauptecken der Plinte [0,50 ■ (0,51 + 0,38)] • 2

2,8 „ Kellerfenster 2 (1,40 • 1,0) zus. 48,69 qm, hiervon ab an Öffnungen:

2 Erdgeschoßfenster 2 [1,80 ■1,0] = 3,60 qm

.    .2,8-1,4 = 3,92 „

1    Haustür .    .

2    Kellerfenster . 2 [0,80 ■ 0,70] = 1,12 „

zus. 8,64 qm,

ab 8,64 „

40,05 qm zu 75 Verblendern ergibt für Frage a) 3004 Stück % Vollverblender, für b) 40,05 qm zu 50 Köpfen = 2003 Köpfe und 50 Riemchen = 2003 Riemchen.

Wenn für das Erdgeschoß allein

a)    45,0 — (3,6 -f- 3,92) = 37,5 qm • 75 = 2813 Vollverblender

= 1875 Köpfe und 1875 Riemchen

b)    37,5 • 50

gebraucht werden, wie groß ist der Bedarf an Hintermauerungssteinen für die Frontmauer im Erdgeschoß zu

a) Bedarf an Ziegelsteinen überhaupt:

37,5 ■ 0,38 •400    ......

davon ab die ma) berechneten Vollverblender mit.......

a) und b)?

5700 Stück

2813    „

bleiben 2887 St. Hintermauerungssteine

b) Bedarf an Ziegelsteinen wie vor .    . 5700 Stück

1875 Köpfe mit 1875 Riemchen ergeben an Inhalt zusammen 1875 1875■3

Breiviertelsteine und

= 1406

ganze Vollsteine, daher ist abzuziehen 1406    „

bleiben 4294 St. Hintermauerungssteine.

b) Reichere Ziegelrohbauten mit Formsteinen.

Bei reicheren Ziegelrohbauten mit Formsteinen wird zunächst die Verblendung ganz wie im vorstehenden Kapitel berechnet und das Quantum der Hintermauerungssteine und der Mörtelbedarf festgestellt. Die Ermittelung der erforderlichen Fonnsteine erfordert von allen Bauteilen, die solche aufweisen, eine sorgfältige Detaillierung, die mindestens im Maßstabe 1:25 erfolgen muß. Die Formsteine selbst werden mit Nummern 1, 2, 3, 4 usw. bezeichnet und erhalten dieselbe Nummer später in der Ziegelei aufgestempelt. Die Numerierung erfolgt in der Weise, daß z. B. Nr. 1 den großen Wulststein der Dreiquartierformat hat. Nr. la würde einen Hben Profils, jedoch von Kopfgröße (¹/₂X¹/₂)> Nr. lb desgleichen von ⁴/₄ Größe, Nr. ld ein Doppelprofil von ⁴/₄ Größe bezeichnen. Alle Steine desselben ~^f/z Profils erhalten also dieselbe Grinidnummer und unterscheiden sich je nach ihrer Größe durch die an diese Nummer angehängten Buchstaben. Zur genauen Ermittelung des gesamten Quantums an Formsteinen ist zunächst die Herstellung des sogenannten Formsteinauszuges erforderlich, der meist in Heftform etwa nach folgendem Schema hergestellt wird.

-aA-*

14

Stein

o, er

Muster eines Formsteinauszuges.

*A

Bauteil

und Ausrechnung

Wv’/i

usf.

la

lb

ld

Ostfront

1 Haupteingangstür

Ecken

Bogen

Ecken

Bogen

. ... 25 St. .■••JO „ zus. 45 • 2 = ... . 20 • 2 =

O CO

6 Fenster 1 Fenster hat Ecken 2 • 12 = 24 Bogen

20

mithin 6 Fenster

zus. 44

6-44 =

264

Gleichzeitig mit dem Herausziehen und Berechnen der einzelnen Steine werden die Profilnummern in den Einzelzeichnungen mit farbiger Tinte (rot gewöhnlich, um nicht mit Maßen verwechselt zu werden) eingetragen. Es empfiehlt sich, bei den Profilnummern den Buchstaben e fortzulassen, um unliebsame Verwechslungen mit c zu vermeiden. Nach der Fertigstellung des Formsteinauszuges werden die einzelnen Spalten aufaddiert, hieraus die Gesamtposten der einzelnen Profilnummern gezogen und nun die sogenannte „Formsteinliste“ gefertigt, die der Ausschreibung zugrunde gelegt wird und gewöhnlich folgendermaßen aussieht:

Pos.

Skizze

Profil-

Nr.

An-

zahl

Gegenstand

Geldbetrag

einz.

zus.

JH

§L

Jt\ę

!*- ³A ■*

W/

5400 Stück rote Wulste ³/₄ • */g f. d. Taus.

*■ fA>

IV¹*

ia

1200

łi

łł

ii A • A » n łł

lb

650

łł

łł

&//////////

a ⁴A • %

usf.

ił łł

łł

Das gesamte Quantum der Formsteine wird hierauf in ⁴/₄ Vollsteine umgerechnet und von der Gesamtsumme der vorher ermittelten Vollverblender abgezogen. Die Differenz ergibt die Summe der erforderlichen gewöhnlichen glatten Verblender.

Beispiel:    Der Gesamtbedarf an

850000 Stück

Ziegelsteinen für einen Monumentalbau beträgt.........

„ Verblender,

= 127500

Zu verblenden sind nach Abzug der Öffnungen und Putzflächen 1700 qm zu 75 Steinen

bleiben 722500St. Hintermauerungssteine.

127500 Stücli Verblendsteine (glatte Steine und Formsteine) sind erforderlich.

An Formsteinen sind berechnet:

27000 Stück ³/₄ Steine =

16000

10000

27000J) = 20250 Sf

= 8000 „

= 10000 „ zus. 38250 St. ⁴/₄

16000

ab 38250 Stück Formsteine (in ⁴/₄ umgerechnet), bleiben 89250 Stück gewöhnliche ⁴/₄ Verblender.

Maurerarbeiten einschließlich Materiallieferung.

Nicht selten werden in der Privatbaupraxis die Maurerarbeiten einschließlich Lieferung der sämtlichen Materialien veranschlagt und vergeben. Hierbei sind folgende Gesichtspunkte zu beachten:

1.    Die Mauermassen werden nach ihrem wirklichen kubischen Inhalt, wie bei Berechnung der Maurermaterialien, ermittelt und die Tür-, Fenster- und Gurtbogenöffnungen usw. abgezogen. Im übrigen erfolgt die Reihenfolge und geschoßweise Berechnung wie bei Titel II a.

2.    Für das Anlegen und Überwölben der Öffnungen werden Zulagen gewährt, z. B.:

13 Stück Fensteröffnungen der Straßenfront 1,10 m breit, 2,00 m hoch im Mauerwerk anzulegen und sauber zu überwölben als Zulage.

Ebenso erfolgen Zulagen oder besondere Berechnungen für Zementmauerwerk, Mauerwerk aus Klinkern, porösen Steinen usw., was durch die teureren Materialpreise dieser Arbeiten begründet ist.

Titel III. Asphaltarbeiten.

Die Asphaltarbeiten werden in der Regel einschließlich Lieferung der Materialien vergeben. In Frage kommen Gußasphaltarbeiten, Liefern und Verlegen von Asphaltisolierpappe und Goudronanstrich. Bei Asphaltfußböden kann die Arbeit einschließlich oder ausschließlich des erforderlichen Unterbodens (Ziegelpflaster oder Zementbeton) veranschlagt werden. Text für die Kostenberechnungen:

. . . qm Asphaltisolierpappe . . cm stark in den erforderlichen Breiten den Wandstärken entsprechend auf die Mauern mit 10 cm Übei'deckung zu verlegen und die Stöße sorgfältig mit Goudron zu verstreichen einschl. Lieferung aller Materialien.

... qm äußere Kellerwände mit heißem Goudron 2 mal zu tränken, sonst wie vor.

. . . qm Gußasphalt 2 cm stark auf bauseitig hergestelltem Unterpflaster von Beton (Ziegelflachschicht) zu verlegen foder einschl. Herstellung des Unterpflasters usw.J.

Titel IV. Steinmetzarbeiten.

Die Steinmetzarbeiten werden je nach der Art des Materials getrennt in Sandstein-, Granit-, Kunststein-, Marmorarbeiten und dergleichen. Am häufigsten werden Arbeitslohn und Materiallieferung vereinigt vergeben.

1. Sandsteinarbeiten.

Die Berechnung der Sandsteinarbeiten kann nach verschiedenen Grundsätzen erfolgen ²) :

1.    Die einzelnen Arbeiten werden nach Metern, Quadratmetern

oder Stückzahl in Rechnung gestellt.

2.    Die Berechnung erfolgt nach Kubikmetern, und zwar nach

Arbeit

a)    glatter

b)    gewöhnlich profilierter    „

c)    reicher profilierter    „

Die Vergabe nach 1. ist dann am Platze, wenn es sich um kleinere und mittlere Bauten handelt, bei denen die Menge, Größe und Einzelheiten der Sandsteinstücke endgültig feststehen und Änderungen der Architektur nicht mehr zu erwarten sind. Bei allen Monumentalbauten dagegen empfiehlt sich die Berechnung nach 2. Die Detaillierung dieser Bauten ist so zeitraubend und umfangreich, daß sie bei der Vergabe der Arbeiten gewöhnlich noch nicht vollendet sein kann. Da beim Durcharbeiten der Architektur aber Änderungen einzelner Teile gewöhnlich unvermeidlich sind, ändern sich auch die entsprechenden Positionen des Kostenanschlages, in denen je nach der Berechnung zu 1. alle Gesimse und Architekturen genau festgelegt sind. Dies erschwert die Übersicht und gibt Schwierigkeiten bei der Abrechnung. Mit dem Unternehmer müssen eine ganze Reihe neuer Einzelpreise vereinbart werden. Viel vorteilhafter bei größeren und reicheren Bauten ist dagegen die Berechnung nach 2. und die Einteilung in 3 Gruppen (glatte, gewöhnlich profilierte und reicher profilierte Arbeit). Es werden hierbei alle Werkstücke, welche außer der Wassernase bzw. Abfasung nur ebene oder Bogenleibungsflächen zeigen (Quadern mit und ohne Rustikabehandlung, glatte Gewändestücke, Sturze u. dgl.) als glatte Arbeit, diejenigen Stücke, welche zwischen 2 Stoßfugen liegen und ein durchlaufendes Profil ohne Ablauf und Verkröpfung zeigen, als gewöhnlich profilierte Arbeit und endlich alle Gesimsstücke mit Eckverkröpfung, Ablauf u. dgl. oder Vouten und nicht zu reiche Verzierungen als reicher profilierte Arbeit bezeichnet.

Beispiel: Fig. 8 Tafel I stellt eine Ecke eines einstöckigen Gebäudes mit Sandsteinarchitektur dar. Die einzelnen Stücke sind dem Gebrauche der Praxis entsprechend mit Nummern (meistens in rot) bezeichnet.

Nach den obigen Ausführungen sind die Stücke:

Arbeit,

1, 2, 9, 13 und 14 glatte 4, 6, 12 gewöhnlich profilierte 3, 5, 7, 10, 11 reicher profilierte „

Die Berechnung der Sandsteinarbeiten nach 1 würde lauten: 2,50 -j- 0,75 = 3,25 m Hauptgesims 0,39 hoch, 0,45 tief nach Zeichnung und näherer'

Angabe zu bearbeiten, aufzubringen und zu versetzen .....

3,10 m Sockelgesims 0,155 hoch, 0,18 tief wie vor,

3,10 • 0,62 = 1,92.

1,92 gm glatte Sockelverblendung wie vor (die Binder Schicht 0,25, die Läuferschicht 0,13 einbindend).

1 Fenster Sohlbank 1,40 lang, 0,31 hoch, 0,35 tief, wie vor,

1    Fenstersturz 1,40 lang, 0,31 hoch, 0,20 tief, wie vor,

2    Gewändestücke à 0,20 lang, 0,20 tief, 1,08 hoch, wie vor,

2 glatte desgl. à 0,20 lang, 0,23 hoch, 0,20 tief, wie vor,

4 Gewändebinderstücke à 0,30 lang, 0,20 tief, 0,31 hoch, wie vor.

Die vorstehende Aufstellung würde daher für die Geldkostenberechnung vollkommen ausreichend sein und eine besondere Massenberechnung entbehrlich machen. Da das Sandsteinmaterial jedoch ein bestimmtes Quantum von Maurermaterialien (Hintermauerungssteinen und Mörtel) verdrängt, muß das Einbinden der Sandsteinstücke in einer besonderen Aufstellung nacbgewiesen werden, um den genauen Bedarf an Maurermaterialien ermitteln zu können.

Es empfiehlt sieb daher für jeden (auch für den kleinsten) Bau, der Hausteinarchitektur erhält, die Anfertigung einer besonderen Massenberecbnung der Sandsteinarbeiten. Für das vorstehende Beispiel würde dieselbe folgendermaßen lauten:

Pos.

Raum-Nr.

Stückzahl

Gegenstand

B Länge

B Höhe

Fläche

B Tiefe

Inhalt

cbm

Abzug

Titel IV. Steinmetzarbeiten.

CO

Ol

3,25 m Hauptgesims

Einbindung 0,25 daher 1,27 • 0,25 =

3,1 ; m Sockelgesims

10

«r

M-

00

Einbindung 0,50 • 0,10 =

03 03 IO h* O P

IO

qm Eckquaderung .... 10 • 0,51 =

qm Sockelverblendung..........

Fenstersohlbank................

10

10

40

05 <N    iH

co co    co

rH iH O

05 01 co 05 C5 tu

OOP

CO    05 iO

co    th co

-*

o o o_

M- 03 c*    05    05

ÄL 020

Einbindung 0,31    0,43 • 0,25 =

(M CO ^ O CO CO CO CO

|c----0,35-1

Fenstersturz .., Gewändestücke

40

2 • 0,20 =

2 • 0,20 =

4 • 0,30 = | zus.

0 40

1 20

▼H GO co TH CO O (M CO

o o ©‘ o

CO CO 05 t>-Tti ^ O CO

o o o o

(NOl (M

OJ1

o © ö ©

fco

00

<x>

Bei der Berechnung der Maurermaterialien sind demnach au Beiden bei Titel Ilb besprochenen Öffnungen 1,88 cbm Sandstein-Einbindung abzuzieben. Für das Versetzen der 2,21 cbm Sandstein sind für das Kubikmeter 100 1 verlängerter Zementmörtel zu berechnen,

*) 0,19 =

gemittelte Zahl aus den beiden Einbindungstiefen.

0,25 -f 0,13

mithin 2,21 • 100 = 221 1 verlängerter Zementmörtel (s. Bedarf an Manrermaterialien Zusammenstellung unter b).

Vorstehende Massenberechnung wird in derselben Weise auch hei Veranschlagung nach glatter und profilierter Arbeit angewendet. Es ändert sich nur die Reihenfolge der vorstehenden Aufstellung, da die einzelnen Stücke in die einzelnen Gruppen eingereiht werden müssen. Die Ermittelung der Einbindung bleibt bestehen.

2. Bildliauerarbeiten.

Alle reicheren Stücke, wie figürlicher Schmuck, Gehänge, Kartuschen u. dgl., die vom Steinbildhauer nach Modell ausgearbeitet werden, sind besonders einschl. der Modellkosten zu veranschlagen.

3. Graiiitarbeiten.

Die Granitstufen und Granitschwellen werden meistens nach laufenden Metern, zuweilen auch nach der Stückzahl, die Granitpodeste nach Quadratmetern veranschlagt. Überall ist die Anzahl der zu bearbeitenden Seiten genau anzugeben (bei freitragenden, mit einem Ende in der Mauer liegenden Granitstufen sind 3 Seiten, bei Freitreppen unter Umständen 4 Seiten „fein gestockt“ zu bearbeiten). Bei den freitragenden Granittreppen ist die Einbindung in das Mauerwerk wie vorstehend heim Sandstein zu berechnen und bei der Ermittelung der Maurermaterialien zu berücksichtigen. (Über den Bedarf an letzteren s. Zusammenstellung unter b, Seite 21.)

4. Kunststeinarbeiten.

Die Kunststeinarbeiten werden ebenso wie die Sandstein- oder Granitarbeiten behandelt, je nachdem es sich um Fassaden architektur oder freitragende Treppen u. dgl. handelt.

Titel V. Zimmerarbeiten.

Die Zimmerarbeiten werden in den meisten Fällen einschl. Materiallieferung vergeben. Nur bei ländlichen Bauten kommt es vor, daß der Bauherr das Holz liefert oder als Kantholz (bzw. Rundstämme) und Bohlen, Bretter, Dachlatten kauft. Das letztere gilt auch für forstfiskalische und kirchliche Patronatsbauten. Sind Arbeitslohn und Materiallieferung vereinigt, so erfolgt die Berechnung in einem geschlossenen Titel, andernfalls wie bei den Maurerarbeiten in 2 Unterabteilungen eines Titels, a) Arbeitslohn, b) Materialien (Holzwert und Nägel). Die Veranschlagung erfolgt gewöhnlich in der Reihenfolge, in der die Arbeiten auf der Baustelle notwendig werden, d. h. Balkenlagen, Dachverband, Fußbodenlager, Dachschalung (Lattung), Treppen, Brettarbeiten (Fußböden, Brettwände) usw.

Bei allen Kostenanschlägen für Zimmerarbeiten (auch dann, wenn bei der Berechnung der übrigen Arbeiten Kosten- und Massenberechnung vereinigt sind) ist zunächst die Holzberechnung oder Holzliste aufzustellen. Hierzu wird gewöhnlich ein besonderes Formular verwendet, das aus dem nachfolgenden Beispiel zu ersehen ist.

Die Balkenlagen und Dachverbandshölzer ebenso die Riegelwände werden nach Metern veranschlagt. Hierbei ist zu beachten, daß beim Privatbau die Stöße und Zapfen gewöhnlich mitgemessen werden³) und die Längen der Streben usw. also um die Zapfenlängen größer in die Berechnung einzusetzen sind, als sie in der Zeichnung erscheinen. Die Hölzer werden zweimal in der Liste ausgeworfen, einmal unter „Länge im ganzen“ für die Berechnung des Arbeitslohnes (hierbei Trennung von Balkenlagen, Dachverband, Fußbodenlager in Einzelpositionen) und das andere Mal unter den entsprechenden Holzstärken-Spalten für die spätere kubische Ermittelung der Hölzer. Es ist nämlich üblich, beim Kantholz (auch dann, wenn der Unternehmer das Holz mitliefert) stets Arbeitslohn vom Materialwert zu trennen.

Beispiel: Yon dem Bureaugebäude auf Tafel II sollen die Zimmerarbeiten veranschlagt werden:

Pos. der Mass. bzw. Kost.-Ber.

Anzahl

der

m, qm und cbm für die i Geldber.¹

Anz. der Hölzer

Lat

Gegenstand

I 1 ! Überzug ¹ 9 j durchgehende Balken

2 ; Balken.......

i 1 Wechsel......

!| 3 i Streichbalken .

Tit. V. Zimmerarbeiten. Balkenlagen.

Länge

im

ganzen

0/    ! 18/    ! 9/

/26 !    /24 :    /24

V erbandhölzer

Bohlen

Bretter

ten

lfd.

lfd. m

qm

qm

"A

4/ 12/ 8/ 12/ 10/ /l6 /l 6    /16 /l 2    /1

8 cm 5 cm

2,5 cm 2 cm

7« 5

79 ! 2 j|

Balkenlagen.

.    .    .    zu    5,25    m    lang

3,20+ 2,70 + 0,70 =

zus.

“G I I O»

«O C5 I CC CO Oi

M-l 05 OD I CT» U) c>| o o I o o*

5,25

ocoS

' gl g

6,60

Dachverbam

|,

b5C5GCif*-OiC5tOlOb!)tOtOKtO

Einzelsparren......

Firstpfette . . . Drempelpfetten . Drempelschwellen Stuhlstiele . . .

Desgl. (Binder A) Bockstreben .

Kurze Streben der Binder B

Binderzangen.......

Drempelzangen der Binder A

zu 4,70    m    lang

„ 3,50 „

103

r.'

19

12

oT

O O O

\0 <xT c-*'

103,40

19,50

12,—

19,50

Kopfbänder. . Drempelstreben Drempelstiele .

„ 2,00 „ „ 1,70 ,, „ 1,20 „ „ 0,80 „

21

21.

8-

13

13,60

«O j<l C5 io

o o

„ 0,70 „

5,60

b3

248    7

Dachyerbandshölzer.

248 j 65

Fußbodenlager.

Lager im Raum 1

11

El •

Fußbodenlager.

» 2,10 „ „

zus.

34

13

10

62

80

20

05

50

50

05

o o o o

00 (M^O »0^*0^

co co cT o"

CO H    rH

co

(M

19

Treppe.

Stufen der gestemmten Treppe zum Dachboden:

(hierzu erforderlich: 1 Blockstufe 1,20 m lang =) an Trittstufen:

(1,20)

3 gerade Stufen zu 1,05 lg. 0,3 br. = 3,15 • 0,3 = 14 Keilstufen 1,05 lg. 0,4 in medio br. = 14,70 ■ 0,4 = an Futterstufen: 5 zu 1,05 lg. = 5 25 m 13 zu Ü35 + 1,05

(0,95)

(5,88)

= 15,60 „

zus. 20,85 m • 0,26 br. = Seitenbetrag j

5,25 67,30 6,60 (6,45)'

Ox

137,10

122,90|42,60!l6,80|62,0i

1(6,83)

(5,42)

(5,42)

3*

Pos. der Mass. bzw. Kost.-Ber.

Anzahl

der

m, qm und cbm für die Geldber.

Anz. der Hölzer

Länge

Gegenstand

im

ganzen

7..

7,4

Verbandhölzer

Bohlen

Bretter

Lat-

ten

lfd. m

lfd.

qm

qm

¹⁶/l!

7i,

7ie

7i

7» ! 7lü

8 cm 5 cm

2,5 cm

2 cm

⁴/b,₆

Übertrag

5,25

an Spindel

zu 3,30 m lang 16/18 = „ Wangen 2,50 + 3,40 + 2,40 -f 1,30 + 2,50

== 12,10 m lg. 0,25 br. =

(6,45)

67,30

6,60

29,25

37,10

(3,30)

122,90

42,60

16,80

62,05

.    (6,83)

(5,42)

„ Geländer :

Handläufer 2,50 -j- 1,30 = 3,80 lg. 0,10 br. =

Traillen

3,80

0,25

= 15 Stück à 1,0 lg. 0,12 br. —

CO    CG

CO    CD

br-S--

(1,80)

Fußböden.

Raum 4 hat 6,0 • 4,87 — 29,22 qm „    5 „ 4,37-3,5 =15,30 „

„    6 „ 4,37-2,25= 9,83

54

zus. 54,35 qm, davon ab für Rohrvorlage und Blockstufe 0,38 „ (0,32 -0,26-)-1,2 -0,28) 53,97 qm

gehobelter und gespundeter kieferner Fußboden. (53,97 qm Fußboden wie vor erfordern an Brettern

2,5 cm stark = hierzu yi0 für Spundung) =

(53,97)

(5,40)

Rauher Fußboden.

9,75 • 6,26 =..........

ab Treppenloch 2,80 • 2,25 = 6,30 qm „ Überzug

5,25-0,20 = 1,12 „

61,04 qm

PS

53

7,42 qm ab 7,42 „ bleiben 53,62 qm

rauhen, gespundeten kiefernen 2,5 cm stark. Fußboden. (53,62 qm Fußboden erfordern an Brettern .    . =

hierzu x/₁₀ für Spundung) =

(53,62)

(5,36)

R. 4

Fußleisten. R. 5

R. 6

CD

<N

50

--

2 (6,0 -f- 4,87) -f 2 (4,37 + 3,50) + 2 (4,37 + 2,25)

= 50,72 m

profilierte Fußleisten 10 cm hoch (50,72 • 0,10)    =

vgl. Pos. 24 = 54,35 qm hiervon ab Treppenloch vgl. Pos. 25 = 6,3 qm und Rohrvorlage Pos. 24 = 0,26 • 0,32 = 0,08 qm zus. 6,38 qm also 54,35 _ 6,38 = 47,97 qm = Deckenschalung 2 cm stark (Bedarf an Brettern =)

Seitenbetrag

(5,07)

5,25

(6,45)|

67,3g¹ 6,60 29,25 (32,55)1

37,10:122,9042,60 16,80

62,05

CD

X

cc>

03

•    (47,97)

130,64)1(47,97^

Pos. der Mass. bzw.Kost.-Ber.

Anzahl

der

m, qm und cbm für die Geldber.

Anz. der Hölzer

Länge

Verbandhölzer

Bohlen

Bretter

Lat-

ten

Gegenstand

im

ganzen

lfd. m

lfd.

20/    18/    9/    16/

726    /24    724    71

7.6 ¹ 7.

qm

-|[--

Vie ¹²/i2 ¹⁰/i2 8 cm 5 cm 2,5 cm ! 2 cm ⁴/6)S

Übertrag

5,25 67,30 6,60 29,25 37,10 (6,45)

(32,55)

122,90 42,60 16,80 62,05 (3,41) (6,83) (130,64) (47,97)

Dachlatten.

4,70 m Sparrenlänge und 0,25 m Lattung von Mitte zu Mitte ergibt

4,70

= 19 Lattenreihen einschl. Trauf-

0,25

latte 20 Reihen, auf beiden Seiten 40 Reihen. 40 Lattenreihen

zu 10,25 m lang =

•    1410)

CO C* <M <M

410

Dachlatten.

Stück Türen, Lieferung der Überlagsbohlen

(3 • 1,25 = 3,75 lg. 0,2ff br.) =

(0,94)!

zusammen

an cbm !

5,25 67,30 6,60 29,35 (6,45)    '(32,55)

0,27    2 91 0,14    0,84

(0,34)!

(0,94)

37,10 122,90 42,60! 16,80'62,05'(4,35) (6,83)j(130,64)j(47,97)j[(410) 0,83!    2,36 0,55 0,24 0,74

hierzu an Verschnitt 3—5 °/₀

zus. 4,16 (4,33) cbm 0,14 (0,17)

zus.

4,72 cbm

0,18

;(0,15)|(0,27)11 (6,36) (2,03): (20)

Summe

4,30 (4,50) cbm j

4,90

1(4,50)1(7,10)'(137,—) (50,—/|(430)

Aus der vorstehenden Ermittelung des kubischen Inhaltes der Kanthölzer und des Bedarfes an Bohlen, Brettern und Dachlatten werden nun die Massen entnommen und als neue Positionen für die Geldberechnung ausgeworfen. Für alle Fälle erfolgen also jetzt:

Pos. 30

„ 31

4,3 cbm : vollkantig geschnittenes Kiefernholz in den Stärken 20/26 bis 16/18 einschl.

desgl. in den Stärken 14/16 bis 10/12 einschl.

werden die in der vorstehenden Holzliste eingeklammerten Zahlen fortgelassen (d. h. in der Holzliste, die der Bauherr erhält; für sich selbst muß der Zimmermeister den Auszug mit den eingeklammerten Zahlen feststellen, um den Bedarf an Bohlen, Brettern usw. ermitteln zu können, den er für den betreffenden Bau von seinem Lager entnehmen oder anderweitig kaufen muß).

Wird die Trennung von Arbeitslohn und Material für alle Positionen durchgeführt, so schließen sich an obige Pos. 31 an:

4,9 „

Die Trennung des Kantholzes in mehrere Positionen rechtfertigt sich aus den größeren Kosten für die starken Hölzer. Vielfach werden auch 3 Gruppen Starkbauholz, Mittelbauholz und Schwachbauholz gerechnet. Wo die Grenzen zu ziehen sind, hängt von den ortsüblichen Verhältnissen ab.

In der vorstehenden Holzberechnung ist auch der Holzbedarf der Treppe, Fußböden, Schalung usw. besonders berechnet. Hierbei ist zu beachten, daß in größeren Städten diese Arbeiten meistens einschließlich Materiallieferung verdungen werden. In diesem Falle

Pos. 32 ,y/3ly

cm starke Bohlen

5 ' >,/ „

4,5 qm 7,1 „

99

Bretter

99

Matten 4/6,5 cm stark

In der nachfolgenden Kostenberechnung zu obiger Holzliste soll angenommen werden, daß die Positionen 23—29 einschließlich Materiallieferung veranschlagt werden sollen. Es fallen dann die vorstehenden Positionen 32—36 fort, und die Kostenberechnung lautet:

Pos. 20

ta ta

ta

ta ta ta ta

Qo

ta

05

oo

Titel V. Zimmerarbeiten einschl. Materiallieferung.

79,2 m

248,7 m

62,1 m

19

54,0 gm

53,6 gm

50,7 m

48,0 m

410 m

4,3 cbm

4,9 cbm

Balkenlagen zuzurichten, anzufahren, aufzubringen und wagerecht zu verlegen, die Dachlatten für die Stakung zu liefern und an den Balken zu befestigen*) einschl. Lieferung der Nägel . . .

Hölzer des Dachverbandes zuzurichten, anzufahren, aufzubringen, zu richten und zu verbolzen . f. d. m.

Fußbodenlager zuzuschneiden, anzuliefern und auf trocken gepackten Mauersteinpfeilern zu verlegen.

Steigungen der gestemmten ä/₄ gewundenen Treppe aus Kiefernholz mit Blockstufe, 8 cm starken Wangen, 5 cm starken Tritt- und 2,5 cm starken Futterstufen, einfach profiliertem Handläufer und Brettraillen, sauber gehobelt anzufertigen, anzuliefern und aufzustellen, den Spindel von 16/18 cm starkem Holze sauber zu fasen und oben nach Zeichnung zu profilieren einschl. aller Materialien, Nebenarbeiten und des erforderlichen Eisenzeuges . . f. d. Steigung

gehobelten und gespundeten 2,5 cm starken kiefernen Fußboden anzuliefern und wagerecht zu verlegen einschl. aller Materialien und Nägellieferung.

rauhen 2,5 cm starken gespundeten kiefernen Fußboden im Dachgeschoß, sonst ivie vor.

profilierte 10 cm hohe kieferne Fußleisten zuzuschneiden und zu befestigen, sonst wie vor.

r2 cm 'starke Deckenschalung,■ wiejyor, die Bretter mach Bedarf .■

' ~~zu spaTtenK ~~    ~    —

Dachlatten**) auf den Sparren in den richtigen Längen zuzuschneiden und mit langen Nägeln zu befestigen, sonst wie vor.

Stück innere Türen, die nötigen 8 cm starken Überlagsbohlen (1,25 lang 0,25 breit) und Türdübel zu liefern.

gesundes vollkantig geschnittenes kiefernes Kantholz in den Stärken 20/26 bis 16/18 einschl. frei Baustelle anzuliefern und abzuladen.

desgl. in geringeren Stärken (14/16 bis 10/12) desgl. wie vor.

. . . f. d. m.

Für den in der vorstehenden Kostenberechnung angenommenen Fall empfiehlt es sich, die Holzberechnung gleich hinter Position 22 (Fußhodenlager) abzuschließen, auf der rechten Seite den kubischen Inhalt des Kantholzes zu bestimmen und die Kantholzpositionen (hier 30 und 31) gleich an Pos. 22 anzufügen. Für die Positionen 23—29 empfiehlt sich dann vorteilhafter das gewöhnliche Massenbereehnungs-formular.

*) oder die Balken für die Stakung zu falzen.

**) Die Dachlatten werden auch häufig vom Dachdecker geliefert und befestigt, würden also in diesem Falle hier fortfallen, S. Titel VIII.

Außer den vorstellend benannten Arbeiten sind bei den Zimmerarbeiten noch zu erwähnen:

1.    Hobelarbeiten und Profilierungen bei Fachwerksbauten.

2.    Brettarbeiten an Dächern (Verschalung für Schiefer, Papp-und Metalldächer; Einschalen von Dachkehlen bei gelatteten Dächern u. a.).

3.    Anfertigung von geringeren Türen und Toren.

Zu 1. ist zu bemerken, daß die Fachwerkshölzer gewöhnlich zunächst in die Hölzer des Dachverbandes oder der Riegelwände mit eingerechnet werden. Hierbei werden die Querriegel, die sich mit Zapfen gegen die senkrechten Pfosten setzen, gleich fortlaufend von Hauptecke zu Hauptecke des Gebäudes als „Verriegelungen“ durchgemessen. Für das Hobeln und Profilieren werden dann Zulagen in besonderen Positionen vergütet.

Beispiel: Tafel III stellt im Längenschnitt, Querschnitt und Dachgiebelansicht den Dachverband eines Stallgebäudes dar. Die Holzberechung ist danach:

Pos.

Anzahl der I m, qm, Höl-j chm zer

Länge

im 18/20 14/18 14/14 12/12 10/10 8/16

ganzen

1.

54,0

9 Balken zu 6,00 m lang m Balkenlagen. . . .

zus.

54,00

54,00

54,00

2.

309,2

Dachverband.

zu 3,30 m = „ 5,00 „ = « 8,80 „ =

2 Stuhlstreben.....

22 i Einzelsparren.....

4 Pfetten.......

4 : Schwellen 2 (8,0 -f- 6,0)

2 Mauerlatten.....

6 Verriegelungen 2 (6,0 + 4,55 + 1,60) = 6 Stuhlstiele 4 ■ 3,10 + 2 ■ 3,25 . . . = * Fachwerkstiele

zu 7,50 m =

o    o

tH    tH

2 [3,95 + 2 (2,55 + 1,80)] =

Drempelstiele.....zu 0,95 m =

8 Drempelstreben . . . . „ 1,20 „ = 8 : äußere Kopfbänder . . „ 0,70 „ = 8 innere „

2 Binderzangen . . .

4 Drempelzangen . .

4 Fachwerkstreben am First „ 0,70 „ =

•    „ 2,50,,=

•    „ 2,50,,=

p-Ł ł-L    to K K to W K

JO © ^ P    P* S*⁰    P¹    J³*

~(X> "o ~© ~© "© '© *0* '09    ~*©    "© *©    to ~o "©

© © © O O © O ©_©    © © ©    © o.©

vH

6,60

35,20

18,90

110,00

28,00

24,30

15,00

25,30

9,50

9,60

5,60

2,80

10,00

5,00

. 10,00

m Hölzer des Dachverbandes. . zus.

zus.

an cbm hierzu 3% Verschnitt

54.00 60,70 105,10 120,0015,00 1,94 1,53    2,06    1,73 0,15

0,06! 0,04    0,06    0,051 0,01

zus.

3.

7,8

cbm Kantholz

2,00; 1,571 2,12    1,78| 0,16 0,20

zus. 7,83 cbm

5,60

Pos.

Anzahl der m, qm, iHöl-cbm j zer

Länge

im 18/20 14/18 14/14 i 12/12 10/10 8/16

ganzen

vO

24,80

Hobelarbeit.

a) vierseitig.

8 äußere Kopfbänder . . zu 0,70 m = m Kanthölzer vierseitig zu hobeln j als Zulage.

4 Freisparren .    .    .

8 Fensterriegel . .

b) dreiseitig.

. zu 5,00 m = • „ 0,60 „ =

20,00

4,80

; m desgl. dreiseitig.

zus.

24,80

c) zweiseitig.

Drempelstiele .... zu 0,95 m = Fachwerkstiele 4 (3,10 -J- 2,55). . =

3,80

22,60

Ob

26,40

m desgl. zweiseitig.

zus.

26,40

d) einseitig.

Schwellen s. Pos. 2.......

Drempelpfetten ... zu 8,80 m = Verriegelungen nach Pos. 2 24,30 m Davon ab Fensterriegel s. o. 4,80 ,,

19,50 m =

Stiele nach Pos. 2 =

= 18,90 + 25,30 + 9,50 = 53,70m hiervon ab nach c) =26,40 2 innere Stuhlstiele = 2 - 3,25= 6,50

28,00

17,60

19,50

L- CO 05

98,30

22

32,90 = 32,90 „ bleiben 20,80 m = Drempelstreben nach Pos. 2.    .    . =

Fachwerkstreben „

20,80

9,60

2,80

zus.

m desgl. einseitig.

Stück Sparrenköpfe zu hobeln und zu

profilieren als Zulage.....

Stück Pfettenköpfe desgl.....

(Text der Geldkostenberechnung der Pos. 1—3 wie beim Beispiel Tafel II S. 40 Pos. 20, 21 und 30.)

98,30

Zu 2. Die Brettarbeiten an Dächern werden nach Quadratmetern ihrer wirklichen Ausdehnung (in der Abwicklung gemessen) vergütet. Die Berechnung von Dachgaupen, Schleppdächern u. dgl. erfolgt gewöhnlich nach der Stückzahl in der Weise, daß die Längen der Hölzer und die Verschalung in die vorstehenden Positionen mit hineingerechnet werden und für das Aufstellen, Hobeln und Profilieren stückweise Zulagen erfolgen.

Zu 3. Beispiel:

6 Stüde Kellertüren 0,90 i. L. breit, 1,90 desgl. hoch, flachbogig von

2,5 cm starken rauhen kiefernen gefügten Brettern mit eingeschobenen Leisten und Streben anzufertigen und anzuliefern.'

¹

Dieses Mischungsverhältnis ist nur ausnahmsweise zulässig.

²

S. Teil II S. 86 Sandsteinarbeiten bei Staatsbauten.

³

Die abweichende Berechnung bei Staatsbauten s. Teil II, S. 86 u. 87.

Blume, das Veranschlagen, von Hochhauten. 2. Aufl.

Titel VI. Stakerarbeiten.

Die Staker- und Lehmerarbeiten werden nach Quadratmetern der auszustakenden Balkenlagen in der Weise berechnet, daß die Balken und Wechsel selbst nicht abgezogen werden. Es entspricht also die Fläche der auszustakenden Decken gewöhnlich den Fußbodenflächen. Hierbei ist zu beachten, daß in den größeren Städten gewöhnlich der Unternehmer der Stakerarbeiten alle Materialien mitliefert. Für das bei Titel V berechnete Beispiel würden demnach die Stakerarbeiten wie folgt ermittelt werden:

Nach Pos. 25 Bachfußboden = 61,04 qm, davon ab Treppenloch 6,3 qm bleiben 54,74 qm.

.    .    .    54,7 qm Balkenfache mit gutem, trockenem Klobenholze auszu-

staken, mit Strohlehm zu betragen und mit trockenem, reinem, geglühtem Sande bis Oberkante Balken abzugleichen einschl. Lieferung aller Materialien.

Auf dem Lande wird noch häufig die Lehm- und Strohlieferung von den übrigen Arbeiten getrennt. Lehm und Sand können meistens von den Gemeinde-Lehm- oder Sandgruben frei abgefahren werden. Diese Anfuhr und die Strohlieferung besorgt der Bauherr selbst, falls er Landwirt ist. Für diesen Fall muß das Quantum an Lehm, Stroh und Saud ermittelt werden. Da ein ungefährer Überschlag genügt, rechnet man auf 10 qm Stakdecke 1 chm aufgelockerten Lehm, 0,6 chm Sand und 30 kg = 3 Bund Stroh.

Titel VII. Schmiede- und Eisenarbeiten.

Der Titel VII Schmiede- und Eisenarbeiten umfaßt gewöhnlich:

a)    die eigentlichen Grobschmiedearbeiten. Hierher gehört

die Anfertigung der Anker, Stoßschienen, Schraubenbolzen, geschmiedeten Sparrennägel u. dgl.

b)    die Lieferung der Eisenguß-und Walzarbeiten (gußeiserne Säulen und Auflagerplatten und Walzeisenträger) und der verbundenen Eisenkonstruktionen (eiserne Gitterträger, Dachkonstruktionen, genietete schmiedeeiserne Säulen usw.

c)    Kunstschmiedearbeiten (Gitter aller Art).

Da die Kunstschmiedearbeiten vielfach in das Gebiet der Schlosserarbeiten Titel XI hinübergreifen (z. B. bei Haustüren, die verzierte Füllungsgitter erhalten), werden sie auch häufig bei diesem Titel veranschlagt.

a) Grobschmiedearbeiten.

Die Berechnung der Grobschmiedearbeit zu 1. erfolgt in der Weise, daß die Anker, Schienen usw. entweder nach der Stückzahl oder nach Kilogrammen fertiger Arbeit vergütet werden.

Hiernach erfolgt die Berechnung des Titels VII zum vorstehenden Beispiel auf Tafel II in folgender Weise:

Massenberechnung:

à 3,5 kg = 28,00 kg

8 Balkenanker 60 cm lang von 40/10 mm Flacheisen (f. d. m 3,1 kg)........

à 10 „ =10,00 „

1 Giebelzuganker 2,50 m lang .    .    .

6 Stichanker an den Giebelpfetten .    .    . à 2,5 „ = 15,00 „

= 10,00 „

1 Hängeeisenkonstruktion nach näherer Angabe und Zeichnung

30 Schraubenbolzen zum Dachverbande .    . à 0,55 kg = 16,50 „

= 10,50 „

Für Stoßschienen und sonstiges Eisenzeug zum Nachweis

zus. 90,00 kg

Nach der vorstehenden Massenberechnung hat man es nun in der Hand, entweder

1. die Kostenberechnung nach der Stückzahl vorzunehmen:

8 Balkenanker ca. 60 cm lang mit 0,50 langen Splinten pro Stück ca. 3,5 kg schwer von 40/10 mm Flacheisen anzufertigen und frei Baustelle anzuliefern.

1 Giebelzuganker wie vor usf., oder

2. die vorstehenden Posten in eine Position zusammenzufassen und die Berechnung nach Gewicht vorzunehmen:

90,00 kg Schmiedeeisen zu Ankern, Hängeeisen, Schraubenbolzen, Stoßschienen usw. zu verarbeiten;

zum speziellen Nachweis f. d. kg ... . dl.

Die letztgenannte Berechnungsweise ist in der Praxis am meisten vertreten und verdient vor der stückweisen Ermittelung den Vorzug aus folgenden Gründen:

Die Größe und Anzahl der Anker steht selten hei der Veranschlagung genau fest und ergibt sich erst bei der Ausführung. Die Berechnung nach Stückzahl setzt aber voraus, daß jeder Anker und jede Schiene in den Abmessungen genau beschrieben wird, damit hieraus das Gewicht bestimmt werden kann, nach welchem der Unternehmer allein zu rechnen pflegt. Jede Veränderung der Ankergröße oder Neubestellung vergessener Eisenteile macht aber eine neue Preisvereinbarung notwendig, die zu Mehrarbeiten und Unzuträglichkeiten bei der Abrechnung führt. Alle diese Nachteile fallen bei der Berechnungsweise zu 2. nach dem Gewicht fort, die außerdem noch eine genaue Kontrolle durch Gewichtsbescheinigungen u. dgl. ermöglicht. Es empfiehlt sich stets, in den Kostenanschlag noch eine Pauschalsumme für unvorhergesehenes Eisenzeug einzusetzen, die zweckmäßig die Sammelposition nach oben aufrundet.

b) Die Eisenguß- bzw. Walzarbeiten und die verbundenen Eisenkonstruktionen.

Die Lieferung der gußeisernen Säulen und Auflagerplatten sowie der walzeisernen Träger und verbundenen Eisenkonstruktionen erfolgt gewöhnlich durch Spezialfirmen, wird jedoch ebenfalls bei Titel VII veranschlagt. Die Abmessungen werden durch die statische Berechnung ermittelt und hieraus für die Gewichtsberechnung die Profile entnommen.

Muster einer Gewichtsberechnung:

Nr.

in der Raum stat. Nr. Ber.

An-

zahl

Profilnummer und Länge im einzelnen

Länge

im

Gewicht f. d. m

Gewicht

im

ganzen

kg

ganzen

kg

tH <M CO

12

Träger N. P. 20 à 4,80 lg „ „ 18 à 3,50 „ „ „ 17 à 2,80 „ zus.

y>

11

o o o ^

oT ttT

tH

r-^ 1>^

<xT t-T oT

(N <M TH

501,12

151,90

165,48

818,50

usf.

Die Gewichte für Säulen, Platten und Träger werden hiernach in 3 Positionen zusammengezogen und der Einheitspreis für 100 kg bei

jeder Position berechnet. Die gründliche Reinigung der Eisenteile von Rost und das Grundieren mit Mennige ist in die Preise mit einzubegreifen, z. B.:

für 100 kg

818,50 kg walzeiserne I-Träger in den Profilen 17—20¹) frei Baustelle anzuliefern u. abzuladen,

1200,00 „ gußeiserne Säulen einschl. Lieferung der Kopf-und Fußplatten sonst wie vor für 100 kg 60,00 „ gußeiserne Auflagerplatten wie vor für 100 kg

Über das Anschlägen der Maueranker, das Auf bringen, Verlegen und Versetzen der Träger, Säulen und Platten s. Titel 11a. Die Anbringung der Schraubenbolzen, Stoßschienen, Hängeeisenkonstruktionen usw. gehört zu den unentgeltlichen Nebenleistungen bei den Zimmerarbeiten (Titel V). Die zusammengesetzten und genieteten Dachkonstruktionen werden ebenfalls für je 100 kg in Rechnung gestellt.

c) Kunstsclimiedearbeiten.

Bei der Berechnung der eisernen Gitter sind die Fenstervergitterungen gewöhnlich nach der Stückzahl, Treppengeländer, Einfriedigungsgitter dagegen nach Metern ihrer Länge und Angabe ihrer Abmessungen und ihrer Gewichte in Ansatz zu bringen.

Titel VIII. Dachdeckerarbeiten.

a) Ziegeldächer.

Die Vergabe der Arbeiten für die einfachen Ziegeldächer (Biberschwänze auf Lattung) kann verschieden erfolgen. Auf dem Lande werden die Dachziegel und der Kalk noch häufig von dem Bauherrn gekauft und die Lattung von dem Zimmermann hergestellt. Der Dachdecker erhält für das Eindecken dann gewöhnlich eine Vergütung, die entweder für je 1000 Dachziegel und 1 Stück Hohlziegel (Firststein), voll in Kalkmörtel zu verlegen, Einheitspreise festsetzt oder die letzteren nach Quadratmetern einzudeckender Dachfläche und Metern Firstlänge oder Gratlänge vereinbart. In diesen Fällen wird gewöhnlich der Mörtelbedarf für die Dachdeckerarbeiten gleich bei der Berechnung der Maurermaterialien festgestellt. Über den Materialbedarf s. Zusammenstellung S. 20.

In den größeren Städten dagegen erfolgt die Berechnung der Dachdeck erarbeiten meistens einschließlich Lieferung sämtlicher Materialien, d. h. Dachsteine, Mörtel, Latten und Lattennägel ebenfalls nach Quadratmetern der abgewickelten Dachflächen. Hierbei werden Zulagen für das Eindecken der Firste, Grate, Kehlen, Schornsteine und Dachfenster nicht gewährt, anderseits wird die Verminderung der Dachfläche, die durch Schornsteindurchbrüche entsteht,- nicht berechnet; z. B.:

f. d. qm

400 qm Dachflächen mit besten vollhantigen hiefernen Dachlatten zum Kronendach mit 25 cm Entfernung voneinander zu benageln, die erforderlichen roten wetterbeständigen Biberschwänze und Hohlziegel anzuliefern, die Steine verloren aufzuhängen und dann in Kalkmörtel schnee- und wasserdicht einzudecken einschließlich Lieferung sämtlicher Materialien und Eindechen aller Firste, Grate, Kehlen, Schornsteine, Dachfenster, Laufbohlen-hnaggen und Leiterhahen,

In gleicher Weise wird bei den übrigen Ziegeldächern wie Dach-J^.pfannen-, Falzziegeldächern u. dgl. verfahren. Schneefänge ^■khd Laufbretter sind einschließlich des Materials, der Arbeit und P^Hes Anstrichs nach Metern zu berechnen.

b) Schieferdächer.

Schieferdächer werden auf Lattung (englische Deckung) und auf Schalung (deutsche Deckung) hergestellt. Bezüglich der Lattung gilt das bei den Ziegeldächern Gesagte, d. h. auf dem Lande erfolgt die Lieferung und Anbringung der Latten durch den Zimmermann, in den größeren Städten durch den Dachdecker. Die Schalungen sowohl für die Schieferdächer mit deutscher Deckung, als auch für Holzzement-, Papp- und Metalldächer werden stets durch den Zimmermann hergestellt.

Text für die Kostenberechnung:

a) englische Deckung:

. . . qm Dachflächen mit gesunden kiefernen Latten zu benageln und mit bestem englischem Schiefer nach Vorschrift einzudechen einschl. Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten wie der Dachlatten, Lattnägel, Schieferplatten, der verzinnten und geölten Schiefernägel, sowie sämtlicher Nebenarbeiten, als Eindechen der Dachrinnen, Dachfirste, Schornsteine, Giebelanschlüsse, Dachfenster, Leiterhahen und Laufbrettknaggen, f. d. qm

b) deutsche Deckung:

. . . qm verschalte Dachflächen mit guter Dachpappe zu benageln und mit bestem Schiefer in deutscher Dachdeckungsart kunstgerecht einzudecken, die Ort-, Binder- und Fußsteine passend auszusuchen und sauber zuzuhauen einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten (wie vor, doch ohne Lattung) f. d. qm

Turm- und Kuppeldächer werden der schwierigen Arbeit wegen besonders veranschlagt; die Kosten etwaiger Rüstungen sind in die Einheitspreise mit aufzunehmen.

c) Pappdächer.

Die häufigsten Ausführungen sind: 1. das Pappdach auf Leisten und 2. das Doppelklebepappdach. Beide Arten werden einschl. Lieferung aller Materialien, doch ausschl. Schalung (vgl. b), veranschlagt.

a)

. . . qm verschalte Dachflächen mit bester Dachpappe auf Dreikantleisten vorschriftsmäßig einzudecken und die Leisten mit Pappstreifen und Asphaliklebestoff zu überkleben und gut zu nageln, alÆ Nagellöcher und Anschlüsse gut zu dichten und die Dachfläch^^m nach Fertigstellung mit kochendem Steinkohlenteer und Asphaltzusatz zu überziehen und mit trocknem, scharfem Kiese zu bestreuen einschl. Lieferung aller Materialien f. d. qm

b)

. . . qm verschalte Dachflächen als Doppeldach vorschriftsmäßig herzustellen, die untere Lage zu nageln und beide Papplagen gut zu verkleben, die Fugen zu dichten und das Dach nach der Fertigstellung wie unter a) zu teeren und bekiesen.

f. d. qm

d) Holzzementdächer.

Die Veranschlagung der Holzzementdächer geschieht ebenfalls einschl. Lieferung sämtlicher Materialien.

Text für die Kostenberechnung:

... qm verschalte Dachflächen als Holz zementdach mit einer Lage Dachpappe und 4 Lagen Papier nach Vorschrift herzustellen, die einzelnen Lagen mit Holzzement zu dichten und die Deckung mit Sand und Kies nach Vorschrift zu betragen einschließlich Lieferung aller Materialien f. d. qm

e) Metalldächer und Glasdächer.

Die Eindeckung dieser Dächer wird nicht von den Dachdeckern, sondern von den Klempnern und Glasern ausgeführt und sind bei diesen Titeln zu berücksichtigen.

Titel IX. Klempnerarbeiten.

Die Arbeiten des Klempners umfassen die Herstellung der Dachrinnen und Abfallrohre, Eindeckung der Dachkehlen und Maueranschlüsse, Lieferung von Architekturteilen aller Art, wie Turmspitzen, Walmendigungen u. dgl., und die Eindeckung der Metalldächer. Alle Arbeiten werden einschl. Lieferung der Materialien und Befestigungsstücke vergütet. Die Dachrinnen und Abfallrohre werden nach Metern unter genauer Angabe der Querschnittsfläche („des Zuschnitts“), die Eindeckung der Dachkehlen, Maueranschlüsse und Gesimse nach Quadratmetern berechnet. Stets ist die genaue Angabe der Stärke des Deckmaterials (Zink oder Kupfer usw.) erforderlich.

Zinkarbeiten.

Die Zinkarbeiten umfassen den weitaus größten Teil der vom Klempner auszuführenden Arbeiten. Das Zinkblech wird nach seiner Stärke mit den Nummern 9 —15 bezeichnet. Zu den Zinkdächern werden die stärksten Sorten verarbeitet, während zu den Abfallrohren schwächere Bleche genügen. Gewöhnlich nimmt man zu Rinnen, Kehlen u. dgl. Zinkblech 12—13, zu Abfallrohren 11—12. Für die Veranschlagung der Rinne ist eine Einzelzeichnung im Maßstabe 1 : 20 oder 1 : 10, besser in natürlicher Größe erforderlich. Bei kleinen Rinnen kann die Hauptgesimsabdeckung gleich zusammen mit der Rinne nach Metern veranschlagt werden, z. B.

25,00 m vorgehängte Rinne 50 cm einschl. der Vordeckung im Zuschnitt groß, von Zinkblech Nr. 12, mit dem nötigen Gefälle anzufertigen und anzubringen einschl. der verzinnten Rinneisen und

aller Zutaten und Nebenarbeiten

f. d. m......

für größere Rinnen:

40,00 m begehbare Kastenrinne 50 cm einschl. der Vordeckung im Zuschnitt groß nach Zeichnung und näherer Angabe von Zinkblech Nr. 13 mit starken, genieteten und mit Asphaltlack gestrichenen Rinnenhaltern und Bügeln, vorderer Attika und

B1 u m e, das Veranschlagen von Hochbauten. 2. Aufl.

karboliniertem Laufbrett anzufertigen, anzubringen und zu befestigen, einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten

f.d.m......

15,00 m Abfallrohre von Zinkblech Nr. 12, 13 cm weit anzufertigen und anzubringen einschl. der erforderlichen Kniee, Schelleisen und aller Materialien und Nebenarbeiten.

Die Eindeckung der Dachkehlen wird ebenfalls häufig nach Metern veranschlagt, doch ist dann eine genaue Angabe des Querschnitts bzw. Zuschnitts erforderlich. Vielfach empfiehlt es sich, eine große Sammelposition einzusetzen, welche alle nach Quadratmetern zu berechnenden Zinkarbeiten umfaßt. Hierher gehören die bereits oben erwähnten Gesims-, Schornstein- und Brandgiebelabdeckungen und Aufkantungen (öfters auch Dachkehlen), Einfassungen von Dachfenstern u. dgl. Die Quadratmeter werden nach dem wirklich verarbeiteten Zink, d. h. nach der Abwickelung berechnet. Zur Abrundung und für unvorhergesehene Klempnerarbeiten ist der Vordersatz dieser Sammelposition um 25% zu erhöhen.

Die Klempnerarbeiten des Holzzementdaches werden in folgender Weise veranschlagt:

. . qm Zinkeindeckung von Zinkblech Nr. 13 für Holzzementdächer zu liefern, auf den zementierten - Deckstreifen an der hinteren Kante dicht zu nageln und die Stöße gut zu verlöten

f.d.m......

. . m Kiesleiste daselbst mit Nasen- und Abflußöffnungen aus Zink Nr. 13 zu fertigen und auf die Traufkante aufzulöten einschl. aller Materialien.

Die Turm- und Walmspitzen, sowie sonstige Architekturteile werden stückweise etwa wie folgt veranschlagt:

2 Walmspitzen nach Zeichnung und näherer Angabe aus Zinkblech Nr. 13 anzufertigen, anzubringen und zu befestigen, einschl. der inneren Stangen aus [J-Eisen und aller Befestigungsmaterialien

wie Draht und dgl.

zu.....

Zinkdächer.

Die häufigsten Eindeckungsarten sind das Falzdach und das Leistendach. Die Arbeiten werden nach der einzudeckenden verschalten Dachfläche einschl. Lieferung aller Materialien berechnet (das Zink wird hier also nicht nach der Abwicklung vergütet).

Kupferarb eiten.

In neuerer Zeit werden bei Gebäuden monumentalen Charakters häufiger Rinnen, Abfallrohre und Dachkehlen und auch Dacheindeckungen selbst aus Kupfer hergestellt. Die Veranschlagung der Kupferarbeiten entspricht in der Form im allgemeinen derjenigen der Zinkarbeiten, d. h. Rinnen und Abfallrohre sind nach Metern, alle übrigen Arbeiten nach Quadratmetern zu veranschlagen. Die Preise sind bedeutend höher als beim Zink, doch ist Kupfer auf die Dauer billiger wegen seiner großen Haltbarkeit.

Titel X bis XIII.

Tischler-, Schlosser-, Glaser- und Anstreicherarbeiten.

Die Tischler-, Schlosser-, Glaser- und Anstreicherarbeiten werden entweder so veranschlagt, daß zunächst eine gemeinsame Aufstellung (aus allen 4 Titeln zusammengezogen) derjenigen Arbeiten erfolgt, bei welchen mehr als einer der 4 Handwerker beteiligt ist. Hierher gehören z. B. die Fenster. Der Tischler fertigt das Fenster, der Schlosser beschlägt es, der Glaser verglast es, und der Anstreicher streicht es an. Oder jeder der vorbenannten Titel wird, wie dies bisher bei den übrigen Titeln geschehen ist, für sich vollständig getrennt berechnet. In der Praxis ist die erstgenannte Berechnungsart die häufigere, während die Behörden die letztere bevorzugen. Welche Art vorteilhafter ist, soll später erörtert werden. Zu beachten sind folgende Grundsätze:

Titel X. Tischlerarbeiten.

Die Arbeiten werden durchweg einschl. Materiallieferung vergeben, da der Tischler selbst sein Holz aussuchen und vor der Arbeit pflegen muß. Die Berechnung erfolgt im Privatbau gewöhnlich bei den Türen und Fenstern nach der Stückzahl, bei Paneelen, Holzdecken, Parkettfußböden und dgl. nach Quadratmetern. Für die Veranschlagung der Türen und Fenster sind folgende Gesichtspunkte zu beachten:

Genaue Angabe der gewählten Holzstärken und der kleinsten im Rohbau gemessenen Lichtmaße (bei Türen von Oberkante Balken bis Unterkante Uberlagsbohle, bei Fenstern von Unterkante Latteibrett²) bis Unterkante Sturz. Bogenöffnungen sind im Scheitel zu messen).

Die Preise verstellen sich für jedes Stück vollständig fertig, d. h. bei Türen einschl. Schwellbrett, Türfutter und beiderseitiger Verkleidung nebst Verdachung, bei den Fenstern einschl. Lattei-brett. Die Art der Bearbeitung muß aus dem Text deutlich hervorgehen. Es ist also anzugeben, ob das Holz zum späteren Lasieren eingerichtet sein soll, ob die Keblstöße überschoben oder an den Türrahmen angehobelt sein sollen usw. Für die ganze Kalkulation sind Zeichnungen am besten im Maßstabe 1 : 10 erforderlich.

Titel XL Schlosserarbeiten.

Zu den Schlosserarbeiten im engsten Sinne des Wortes gehört die Lieferung und Befestigung der Tür- und Fensterbeschläge, die ebenfalls nach der Stückzahl unter genauer Beschreibung der gewählten Ausführung zu erfolgen hat. Außerdem liefert der Schlosser gewöhnlich die Reinigungstüren und Schieber zu den russischen Röhren und die Ventilationsklappen. Sehr häufig werden die beim Titel VII Schmiede- und Eisenarbeiten erwähnten Kunstschmiedearbeiten von dem Schlosser mitgeliefert. Es hängt daher von den jeweiligen Umständen ab, bei welchem der beiden Titel man diese Arbeiten veranschlagt.

Titel XII. Glas erarbeiten.

Die Glaserarbeiten werden den Tischlerarbeiten entsprechend nach der Stückzahl berechnet. Genaue Angabe der kleinsten lichten Maße, wie bei den Tischlerarbeiten, der gewählten Glassorten und deren Stärke sind erforderlich. Die Preise verstehen sich für fertige Arbeit einschließlich aller Materialien Glas, Kitt, Stifte usw.

Titel XIII. Anstreicher- und Tapeziererarbeiten.

Die hier in Frage kommenden Anstreicherarbeiten beziehen sich nur auf die vom Tischler angefertigten Stücke; alle übrigen Arbeiten dieses Titels sollen später besprochen werden.

Gewöhnlich erfolgt im Privatbau, wie oben erwähnt, zunächst das Veranschlagen derjenigen Arbeiten, an dem alle 4 Handwerker beteiligt sind, dann kommen die Arbeiten, an denen nur 3 und schließlich diejenigen, an denen nur 2 von den 4 Handwerkern zu tun haben.

Zur 1. Gruppe gehören die Fenster und auch Glastüren (alle 4 Handwerker) „ Innentüren (Glaser fällt vielfach aus),

| Holzpaneele (Schlosser u. Glaser fallen aus); ” {Eisengitter (Tischler u. Glaser fallen aus).

Man beginnt mit den Kellerfenstern, veranschlagt dann die Erdgeschoßfenster und geht geschoßweise nach oben, so daß man mit den Dachfenstern endigt. Hierauf veranschlagt man die Türen in der Reihenfolge: Haustüren, innere Türen, Glasabschlüsse und Pendeltüren. Zum Schlüsse kommen die Holzpaneele, Parkettböden und Vergitterungen. Jedes Stück wird fix und fertig veranschlagt, d. h. man berechnet zuerst die Tischlerarbeiten an einem Stück, dann die Schlosserarbeiten desselben Stückes, dann die Glaserarbeiten und Anstreicherarbeiten. Hierdurch wird die Übersicht sehr gefördert und viel Schreibarbeit gespart, da es nur nötig ist, hei den Tischlerarbeiten genau die lichten Maße der Tür- und Fensteröffnungen anzugehen und bei den folgenden Titeln auf diese Abmessungen hinzuweisen.

Die Positionen der gemeinschaftlichen Aufstellung für alle Arbeiten werden stets getrennt und unabhängig von den Positionen des übrigen Kostenanschlags behandelt und fangen wieder mit 1 an. Als Beispiel sollen die Tischlerarbeiten zum Bureaugebäude auf Tafel II veranschlagt werden Die Berechnung erfolgt vorteilhaft auf nachstehendem besonderen Formular:

Pos.

Stück

zahl

Gegenstand

Einheits

preis

Geldbetrag für die Arbeiten Glasers

Tischlers Schlossers

M ! Pf ! M

Pf

Pf

Pf

des

Anstreichers

Bemerkungen

EL

Titel X—XIII.

Gemeinsame Aufstellung der Tischler-, Schlosser-, Glaser- und Anstreicherarbeiten.

h*

Ci Ci K K

•vtl TT rH

Stück einfache, vierflügelige Fenster im Erdgeschoß 1,05 m i. L. breit, 1,80 desgl. hoch, von 33 mm starkem, kiefernem Rahmenholze anzufertigen und einzupassen.....dem Tischler

Stück, dieselben mit 16 eingelassenen Ecken, 10 Aufsatzbändern, 3 eisernen Rudern, mit Messingknöpfen vollständig zu beschlagen

einschl. Bankeisen...........dem Schlosser

Stück, dieselben mit halbweißem. Glase zu verglasen und zu verkitten .............. .    .    .    dem    Glaser

Stück, dieselben zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe anzustreichen

dem Anstreicher

einfaches, zweiflügeliges Fenster im Treppenhause 0,80 m i. L. breit, 1,40 desgl. hoch, mit 1 Quersprosse, sonst wie Pos. 1 dem Tischler Stück, dasselbe mit 8 eingelassenen Ecken, 2 Aufsatzbändern und 2 eisernen Rudern, vollständig zu beschlagen einschl. Bankeisen

dem Schlosser

Stück, dasselbe    wie    Pos. 1 zu verglasen    .    .    .    .    .    dem    Glaser

„    „    „    „    1 „ streichen .    .    . dem Anstreicher

Stück einflügelige, einfache Drempelfenster 0,65 m i. L. breit, 0,30 desgl. hoch, sonst wie Pos. 1 anzufertigen .    . dem Tischler

Stück, dieselben mit 4 eingelassenen Ecken, 2 Aufsatzbändern, 2 halben Vorreibern und 1 eisernem Aufziehknopf, zu beschlagen

einschl. Bankeisen...........dem Schlosser

Stück, dieselben    wie    Pos. 1    zu    verglasen    .    .    .    .    dem    Glaser

„    „    „    „    1    „    streichen    .    .    .    dem Anstreicher

Stück einfache, einflügelige Fenster in den Dachgiebeln 0,40 m i. L. breit, 0,90 desgl. hoch, sonst wie in Pos. 1 anzufertigen und einzupassen

Stück, dieselben wie Pos. 3 zu beschlagen .    .    . dem Schlosser

„ verglasen.....dem Glaser

„ streichen .    .    . dem Anstreicher

, 2,60 desgl. hoch, von 5 cm starkem, lit 6 überschobenen 3 cm starken Fül-

dem Tischler

co

CO 04 vH co

o o o »o    co

o o o

CO »o CO

80

So

30 —

20

co

CO

80

vH

ii    n    ii ii 1

ii    ii    ii u 1

Haustür, 1,25 m i. L. breit kiefernem Rahmenholze, m lungen, profiliertem Losholze, doppelter Schlagleiste und 0,50 m hohem Oberlicht mit Sprossenteilung nach Zeichnung und näherer Angabe anzufertigen und einzupassen .... dem Tischler vorstehende Tür mit 2 Kantenriegeln, 4 Aufsatzbändern, eingestecktem Schloß, nebst Schlüssel und eisernen Drückern zu beschlagen

dem Schlosser

vorstehende Tür, das Oberlicht mit halbweißem Glase zu verglasen

dem Glaser

„    „ zu grundieren, zweimal mit Ölfarbe zu streichen,

eichenholzartie zu malen und zu lackieren

. dem Anstreicher

4 50 1 i 80 — 75

So

CO

50

j l §

tH O vH

CO

co co

Stück innere Türen, als gestemmte Kreuztüren in 25 cm starken Wänden, 1,0 m breit, 2,20 m i. L. hoch von 3,5 cm starkem, kiefernem Rahmenholze und 2 cm starken, abgeplatteten Füllungen, beiderseitiger 13 cm breiter, gekehlter Bekleidung und eichenem Schwellbrett zu fertigen und einzupassen .    .    . dem Tischler

Stück, dieselben mit 2 Aufsatzbändern, Einsteckschloß und messingnen Drückern, Schließblech und Schlüssel zu beschlagen dem Schlosser Stück, dieselben wie Pos. 5 zu streichen .    .

15 —

►f**

ü»

. dem Anstreicher Summe

8 50

201

90 ! 50

23

25 50 j 45 —||

Pos.

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheits

preis

Geld

betrag

Jl

EL

J£_i Pf

95

Titel X. Tischlerarbeiten.

Nach der Zusammenstellung........

Summe Titel X. Tischlerarbeiten

201 ! —

201

96

97

Titel XI. Schlosserarbeiten.

Nach der Zusammenstellung........

Stück schmiedeeiserne Reinigungstüren mit Falzen und Schlüsseleinreibern zu den russischen Röhren zu liefern.........

Summe Titel XI. Schlosserarbeiten

2 25

90

95

50

50

Titel XII. Gllaserarbeiten.

98 I

23

Nach der Zusammenstellung........

Summe Titel XII. Glaserarbeiten

Titel XIII. Anstreieherarbeiten.

99

100

54

Nach der Zusammenstellung......

Vgl. Pos. . . Titel V. Zimmerarbeiten qm Fußbodendielung im Erdgeschoß einschl. der Fußleisten zu grundieren, zweimal mit Ölfarbe zu streichen und zu lackieren . . .

45

75

40 50

101 i

48

102    | 152,1

103    19

Vgl. Pos. . . Deckenschalung qm Deckenflächen zu seifen, mit weißer Leimfarbe zu streichen und mit einfachen Linien

abzusetzen _•...........f. d. qm

2 (5,86 -f 4,71 -j- 4,23 4- 3,36 + 4,23 -f 2,12)

* = 49,0^ m lang 3,10 m hoch =

20

9 ! 60

qm Wandflächen wie vor..........

Stufen der Treppe einschl. der Wangen, Podeste und des Handgeländers zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe deckend zu streichen .

Summe Titel XIII. Anstreicherarbeiten

20

1 50 i,

30 i 42

28 j 50

| . ||    154 | 02

Wie aus der obigen Berechnungsweise hervorgeht, fährt man mit den Positionen des Kostenanschlags erst nach der Fertigstellung der Aufstellung für die gemeinsamen Arbeiten fort. Bei jedem der 4 Titel wird als erste Position die Gesamtsumme der betreffenden Arbeiten der Aufstellung eingesetzt; ihr schließen sich diejenigen Arbeiten an, welche von dem betreffenden Handwerker allein geliefert und ausgeführt wurden: so die Reinigungstüren bei den Schlosserarbeiten, Fußboden- und Deckenanstrich beim Maler und Anstreicher.

Trotz der Übersicht, Klarheit und Knappheit der vorstehenden Berechnungsweise empfiehlt sich dieselbe nur dann, wenn ein förmliches Submissionsverfahren später bei diesen Titeln nicht

zu erwarten ist, d. h. in der Privat-Baupraxis. Die Gründe, welche dagegen sprechen, sollen im Teil II: „Das Veranschlagen für Staatsbauten“ näher erörtert werden (S. 89).

Zu Titel XIII. Anstreicher- und Tapeziererarbeiten.

Wie schon aus dem oben berechneten kleinen Beispiel hervorgeht, umfaßt der zur gemeinsamen Aufstellung gehörige Teil der Anstreicherarbeiten nur etwa */₄ des Titels XIII. Es folgen der Anstrich der Fußböden, Decken, Wände und Treppen, der Anstrich der Klempnerarbeiten und schließlich die Tapeziererarbeiten. Alle diese Arbeiten sind so umfangreich, daß der Titel XIII stets bei Anfertigung einer Massenberechnung mit berücksichtigt werden muß.

a) Fußböden.

Der Anstrich erfolgt nach Quadratmetern; der Vordersatz ist aus den Zimmerarbeiten (Herstellung der Fußbodendielung) zu entnehmen. Die Sockelleisten werden gewöhnlich mit in den Anstrichspreis für den Fußboden ohne besondere Vergütung hineingenommen. Der Anstrich der kiefernen Fußböden ist in dem obigen Beispiel erläutert. Eichene Stabböden und Parkettböden werden gewachst und gehöhnt.

b) Decken.

Reicher gemalte Zimmerdecken werden häufig nach der Stückzahl veranschlagt, z. B.:

5 Stück Decken die angesetzten Stuckteile nach Angabe zu vergolden und die Decken reich zu malen;

für das Stück 100 Ji.

Einfachere Decken sind nach Quadratmetern zu berechnen; vgl. vorstehendes Beispiel.

c) Wände.

1. Außenfassaden.

Der Anstrich der Außenfassaden wird nach Quadratmetern derartig berechnet, daß die Öffnungen nicht abgezogen, dafür jedoch die Mehrarbeit für Fenster-, Türleibungen, vorspringende Gesimse und Verdachungen nicht vergütet wird. Eine Ausnahme machen weit vorspringende erkerartige Vorbauten, die selbständig veranschlagt werden. Bei sehr stark profilierter und reicher Architektur sind ebenfalls Ausnahmepreise zu berechnen. Die Preise verstehen sich gewöhnlich ausschließlich Rüstzeug, da bei Neubauten angenommen wird, daß dem

Maler das Betreten der Putzrüstung gestattet wird, ln den Vertrag mit dem Maurermeister ist ein entsprechender Hinweis aufzunehmen. Andernfalls ist das Vorhalten der Hänge- oder Leiterrüstung einschließlich An- und Abfuhr sowie Beleuchtung zu veranschlagen.

2. Innenwände.

Der Anstrich der inneren Wandflächen wird wie der glatte Wandputz berechnet. Bei Küchen, Korridoren und Treppenhäusern wird häufig ein Paneel von 1,50 m Höhe mit Olfarbenanstrich angenommen, während der obere Teil der Wände Leimfarhenanstrich erhält. Man kann hierbei einen gemittelten Preis ansetzen.

d) Türen, Fenster, Glasabschlüsse.

Für die Preiskalkulation ist zu beachten, daß man

1.    bei Türen gewöhnlich nur die beiden großen Flächen, die Futter und Verdachungen berechnet, die Holzstärke aber vernachlässigt;

2.    bei Fenstern nur die eine lichte Seite mit dem vollen Maß berechnet. Man nimmt hierbei an, daß für die ausfallenden Glasflächen die andere Seite voll gestrichen werden kann.

Größere Glasabschlüsse werden häufig nach Quadratmetern berechnet; man nimmt dabei den oberen verglasten Teil einseitig wie ein Fenster, den unteren mit Holzfüllungen versehenen Teil doppelseitig wie eine Tür an.

e) Treppen.

Der Anstrich der Treppen wird nach der Stückzahl der Stufen wie bei den Zimmerarbeiten veranschlagt. Hierbei werden die seitlichen Wangen, Fußbodenleisten und auch das Geländer (falls dasselbe nicht gedreht und poliert angeliefert wird) mit eingerechnet.

f) Klempnerarbeiten.

Der Anstrich der Dachrinnen, Abfallrohre, Walmspitzen u. dgl. wird in derselben Weise vergütet, wie diese Arbeiten bei Titel IX berechnet werden, d. h. Dachrinnen und Abfallrohre nach Metern, Gesimsabdeckungen nach Quadratmetern, Walmspitzen usw. nach der Stückzahl.

g) Anstrich von Eisenteilen (Gitter, Fahnenstangen u. dgl.).

Auch bei Gittern, eisernen Torwegen, Fahnenstangen wird der Anstrich ebenso berechnet, wie diese Arbeiten veranschlagt werden, d. h. nach Stückzahl, Metern oder Quadratmetern.

h) Tapeziererarbeiten.

Die Tapeziererarbeiten werden ebenfalls bei Titel XIII mit veranschlagt. Man berechnet dieselben entweder nach Quadratmetern der zu tapezierenden Wandfläche einschließlich der Borten und der (für bessere Tapeten erforderlichen) Unterklebung mit Zeitungspapier (Makulatur) oder veranschlagt die Arbeiten einzeln nach der Stückzahl (Rollen) Tapeten, den Metern, Borten und Quadratmetern Makulaturbeklebung.

Ein Stück (Rolle) Tapete hat ungefähr 0,47 m Breite und 8,16 in Länge, deckt also 3,84 qm, so daß es gewöhnlich in den Zimmern für 2 Bahnen ausreicht. Wegen des Verschnittes rechnet man jedoch 1 Rolle Tapeten nur zu 3,5 qm.

Titel XIV. Stückarbeiten.

Bei den Stückarbeiten unterscheidet man die Anbringung von gegossenen verzierten Stuckgesimsen und Gliedern und die freien Antragearbeiten. Beim bürgerlichen Wohnhausbau ist die Verwendung fertig gegossener Stückarbeiten im Innern in der Neuzeit seltener geworden. Dagegen sind die freien Antragearbeiten besonders bei der Außenarchitektur der Putzfassaden wieder sehr in Aufnahme gekommen. Die Veranschlagung geschieht entweder nach der Stückzahl oder nach Metern, und sind alle Modellkosten, Befestigungshaken, Schrauben, Dübel und Bindematerialien in dem Preis mit einbegriffen.

Titel XV.

Ofenarbeiten, Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen.

a) Ofenarbeiten.

1. Kachelöfen.

Man unterscheidet Schmelzkachelöfen und Begußkachelöfen, von denen die ersteren 25—30°/₀ teurer als die letztgenannten sind und meistens in den Gesellschaftsräumen Anwendung finden. Die Veranschlagung erfolgt stückweise einschließlich Lieferung aller Materialien, d. h. Kacheln, Draht, Mauersteine, Dachsteine, Lehm, Heizungs- und Aschfalltüren, Rosten, Wärmeröhrtüren usw., jedoch ausschließlich Herstellung des Ofenfundaments auf massiven Decken, welche Sache des Maurers, und der Ofenausbohlungen auf Balkenanlagen, die Sache des Zimmermanns sind. Im Kostenanschläge ist die Form, Größe und Höhe des Ofens nach Schichten (Kacheln) berechnet, die Art der gewählten Kacheln und Heizungstür-Garnituren genau anzugeben, z. B.:

1 kaminartiger viereckiger Ofen im Speisezimmer 2¹/₂ • 4 Kacheln groß, der Untersatz und der obere Teil je 5 Kacheln hoch aus besten weißen Schmelzkacheln einschl. Sockel, Kamingesims, Fries und Aufsatz mit poliertem, eisernem Kamineinsatz, bronzierter Heiztür, vollständig fertig zu liefern und aufzustellen einschl. aller Materialien . . .

2. Eiserne Öfen.

Die Konstruktion und Ausführung der eisernen Öfen ist außerordentlich verschieden. Man unterscheidet die gewöhnlichen Brennöfen und die Schüttöfen (Regulier-Füllöfen) verschiedener Systeme. Die Öfen sind einschließlich der Unterbleche und aller Eisenrohre fix und fertig aufgestellt zu veranschlagen.

3. Kochherde.

Die Abmessungen der Kochherde richten sich nach den Haushaltungen. Für Arbeiterwohnungen genügen Herde mit Einloch- oder Zweilochplatten ohne Bratofen, für mittlere Haushaltungen werden Zweiloch- und Dreilochplatten, Bratofen und Wasserkasten vorgesehen. Größere Wohnungen erhalten noch Wärmespinde u. dgl.

In vielen Gegenden sind die Kochherde mit der sogenannten „Grude“ verbunden, die eine besondere Feuerung für Grudekoke (Braunkohlenstaub) erhält.

Bei der Veranschlagung muß die Größe und Anordnung des Kochherdes und seine Unterabteilungen genau beschrieben werden. Die Berechnung erfolgt vollständig fertig einschließlich aller Zubehörteile wie Wasserblase, Wandbekleidung aus Kacheln, Messinghaken, umlaufende Messingstange, Kochringe usw.

b) Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen.

Die Veranschlagung der Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen erfolgt gewöhnlich durch Spezialfirmen. Man fordert eine Anzahl leistungsfähiger Firmen auf, übergibt ihnen die erforderlichen Zeichnungen und einen kurzen Erläuterungsbericht mit den Angaben über die gewünschten Heizeffekte, über Einschränkungen, die die Aufstellung von Heizkörpern oder die Rohrleitungen und die Rauchkanäle an gewissen Stellen untunlich erscheinen lassen, über die Anlage der Heizkessel usw. Nach dem Eingang der verschiedenen Projekte erfolgt die Prüfung derselben und die Zuschlagserteilung. Die nicht gewählten Projekte sind erforderlichenfalls zu honorieren.

Die Kosten der Zentralheizungsanlagen werden inzwischen (d. h. vor Eingang der Projekte) überschläglich nach je 100 chm zu beheizenden Raumes ermittelt und in den Gesamtkostenanschlag eingesetzt. Zur Vermeidung unnötiger Stemmarbeiten ist es notwendig, die Vergabe der Zentralheizungsanlagen so früh wie möglich vorzunehmen, damit die Rohrschlitze und Lüftungsrohre, Deckendurchbrüche gleich an der richtigen Stelle angelegt werden können. Für Hilfeleistungen (Stemmarbeit) ist bei Titel Ha „Maurerarbeiten“ eine entsprechende Pauschalsumme auszuwerfen.

Titel XVL Gas- und Wasseranlagen.

Die Kosten für die Gas-, Be- und Entwässerungsanlagen werden ebenfalls überschläglich in folgender Weise eingesetzt:

Man berechnet zunächst getrennt alle Auslässe sowohl für die Gas- als für die Wasserzu- und -ableitungen. Die Kosten für die Leitungen innerhalb des Gebäudes sind hiernach auf Grund eines Durchschnittspreises für jeden Aus- bzw. Ablaß in Ansatz zu bringen. Hierzu kommen bei den Gasleitungen die Kosten für die Beleuchtungskörper, bei den Wasseranlagen die Kosten für die Ausgußbecken, Badewannen, Badeöfen, Abortanlagen, Spültische usw., die stückweise berechnet werden.

In kleineren Ortschaften kommen häufig sogenannte „Hauswasserleitungen“ vor. Das Wasser wird aus einem in der Nähe befindlichen Brunnen täglich durch Menschenkraft oder Elektromotoren (die an eine Ortsleitung angeschlossen werden) nach einem Behälter gepumpt, der auf dem Dachboden möglichst hoch (z. B. auf dem Kehlgebälk) aufgestellt wird.³) Von hier aus werden die einzelnen Zapfstellen gespeist. Die Veranschlagung geschieht wie vor.

Text zu Kostenberechnungen für Abort-, Küchen- und Badeeinrichtungen.

1. Aborte.

a) Schwemmkanalisation.

1 freistehendes Steingut-Klosett mit gußeisernem, innen emailliertem Spülkasten, Sitz von Nußbaumholz, Bleispülrohr, Geruchverschluß und vernickeltem Zug zu liefern.

Die Rohrleitungen sind besonders zu veranschlagen. Für 4 Küchen und 4 Aborte genügt ein Bleirohr von 20 mm Durchmesser. Gußeisernes Abflußrohr 100 mm Durchmesser.

b) Gruben- und Tonnensystem.

1 freistehender gußeiserner, innen emaillierter Klosetttrichter mit eichenem Sitz und Torfmullstreumagazin zu liefern.

2. Küchenausgiisse.

1 gußeisernen emaillierten Küchenausguß mit Ventilzapfhahn 13 mm starh und Wandscheibe, Schelle und Bleigeruchverschluß von 50 mm Durchmesser fertig anzubringen.

3. Badeeinriclitungen.

1 Zinkbadewanne (oder gußeiserne emaillierte Badewanne) mit kupfernem Badeofen für Kohlenfeuerung von 100 l Inhalt mit Mischbatterie und Brause, Geruchverschluß, Ab- und Überlauf fertig montiert zu liefern.

Brunnenanlagen (Säugpumpen, Abessinier) können ebenfalls im Privatbau hier veranschlagt werden.⁴) Die Berechnung erfolgt nach der Stückzahl einschließlich aller Erdarbeiten und Zubehörteile.

Titel XVII. Bauführungskosten.

Der Titel XVII Bauführungskosten kommt in Frage:

1.    bei allen Bauten, die von Behörden ausgeführt werden und für die eine örtliche Bauleitung oder Kosten für die Ausarbeitung des Projektes aus Bau mittein zu vergüten sind;

2.    bei allen Privatbauten, bei denen ein Architekt die Mittelsperson zwischen dem Bauherrn und dem Unternehmer ist und für seine Arbeiten eine besondere Vergütung erhält.

Bei denjenigen Bauten, die von den Unternehmern der Maurer- oder Zimmerarbeiten selbst entworfen und veranschlagt werden, fällt dieser Titel gewöhnlich fort. Die Kosten für die zeichnerischen und technischen Arbeiten und diejenigen der Bau-Leitung und -Beaufsichtigung werden dann zu den allgemeinen Geschäftsunkosten geschlagen.

Dies trifft für den größten Teil der ländlichen Bauten und auch für einen großen Teil städtischer Bauten zu.

Zu 1. Nach den neueren Bestimmungen der preußischen allgemeinen Hochbauverwaltung sollen Bauführungskosten aus Baumitteln nicht mehr bezahlt werden.⁵) Dies trifft jedoch nicht für alle Verwaltungen zu. Bei Kommunal Verwaltungen u. dgl. werden diese Kosten noch häufig aus Neubaumitteln bestritten und dann in folgender WTeise vergütet:

.    . f. d. Monat 300 M

36 Monate für einen Regierungsbaumeister oder erfahrenen Architekten als Bauleiter .    .

zu 150 „ 90 „

36 Monate für einen tüchtigen Techniker zur Unterstützung des Bauleiters......

zu

36 Monate für einen Bauwächter

Für Beizung, Beleuchtung, Miete und Reinigung der

Bureauräume (Bauschalsumme)........

Für Zeichenmaterialien u. Bureaubedürfnisse desgl. usw.

Zu 2. Wird das Projekt von einem Architekten entworfen (event. auch veranschlagt), so werden die Kosten der Projektbearbei-tung gewöhnlich nach Prozenten der ermittelten Bausumme berechnet, wie sie nach dem Gebührentarif des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieurvereine (sog. „Hamburger Norm“) vorgesehen sind.

Hiernach, werden die Arbeiten eingeteilt in Vorarbeiten und Ausführungsarbeiten und in folgender Weise bewertet:

a)    Vorentwurf

b)    Entwurf

c)    Kostenanschlag

d)    Bauvorlagen

e)    Bauzeichnungen u. Werkzeichnungen 20

f)    Bauleitung

Vor

arbeiten

Aus

führungs

arbeiten

im; i—a

O O t- CO

30

10

20

40

20=20

40 (Gesamtarbeiten) Hundertstel der in der Tabelle angegebenen Sätze.

GO

Die Gebäude werden hierbei in 5 Gruppen eingeteilt, wobei z. B. Gruppe I die Gebäude einfachster Art (Scheunen, Werkstätten u. dgl.), Gruppe II die Wohngebäude, Gruppe III Monumentalbauten (Theater, Kirchen), Grappe IV Innendekorationen, Denkmäler, Brunnen, Gruppe V kunstgewerbliche Gegenstände umfaßt. Die Tabelle stellt die Bausumme von 1000 — 10 Millionen Mark in einer Spalte untereinander und wirft bei den

daneben befindlichen 5 Grnppenspalten in Hundertsteln der Bausumme aus, wieviel die Gesamtarbeiten des Architekten für den jeweiligen Fall betragen.

Beispiel: Geschätzte Kosten einer Villa 100000 Jt. Ein Architekt liefert nur den Vorentwurf und Entwurf hierzu, wieviel beträgt die Forderung?

Nach der Tabelle sind bei 100 000 Jt Baukosten 4,95 Hundertstel für die Gesamtarbeiten des Architekten zulässig, für Vorentwurf und Entwurf nach

, von den Gesamtarbeiten also

der obigen Bewertung also = 1485 Jt.

30

100

100 000

100 ⁶

• 4,95 • 0,3

Titel XVIII. Insgemein.

Der Titel XVIII Insgemein umfaßt alle diejenigen Arbeiten, welche in den vorstehenden Titeln nicht untergebracht werden können. Hierzu gehören z. B. Blitzableiteranlagen, elektrische Klingelleitungen, Vorrichtungen für Vakuumreinigung, Aufzüge aller Art, Orgel und Glocken bei Kirchenbauten, Uhren bei öffentlichen Gebäuden, Fahnen einschl. Zubehör an Seilen u. dgl., Sprachrohre, Haustelephone und elektrische Lichtanlagen. Die Veranschlagung geschieht stückweise oder in Pauschalsummen. Häufig werden auch die Kosten für Reinigung des Baues, Richtegelder u. dgl. hier veranschlagt. Bei Privatbauten kommen häufig noch diejenigen Arbeiten zu diesem Titel, welche bei staatlichen Bauten als „Nebenanlagen“⁶) veranschlagt werden; hierher gehören Brunnenanlagen, Umwehrungen, Hofpflasterungen u. dgl.

Als letzte Position erscheint in jedem Anschläge der Posten „für nicht yorhergesehene Arbeiten und Lieferungen“, der ungefähr 3—4°/₀ aller bisher berechneten Kosten ausmacht und so hoch berechnet wird, daß durch seine Zahl die Gesamtkostenanschlagssumme auf volle Hundert oder Tausend abgerundet wird. Da erfahrungsmäßig bei allen größeren Bauten die Position „für unvorhergesehene Fälle“ weit überschritten wird, darf die Summe hierfür nicht zu niedrig bemessen werden.

Am Schlüsse des Kostenanschlags erscheint schließlich die Zusammenstellung aller Titel mit den berechneten Endsummen, die zusammengezählt den Gesamtkostenbetrag des Bauwerks ergeben.

Der Erläuterungsbericht (Baubeschreibung).

Der Erläuterungsbericht soll

1.    die Vorgänge, die zum Neubau geführt haben,

erläutern:

2.    das Bauprogramm

3.    die Beschaffenheit der Baustelle und des Baugrundes

4.    den Bauentwurf in allen Einzelheiten

| das Nötige sagen;

5.    über die Zeit der Herstellung

6.    über die Bauleitung

7.    die Baukosten überschläglich nach Quadratmetern bebauter Grundfläche und umbauten Raumes ermitteln.

Während die staatlichen Behörden bei jedem Bau einen Erläuterungsbericht in einer bestimmten Form und Reihenfolge vor-schreiben (vgl. Teil II), kann derselbe in der Privatbaupraxis häufig ganz entbehrt werden.

Sobald ein ausführlicher Kostenanschlag vorliegt und die einzelnen Arbeiten nach demselben verdungen werden können, erläutern (besonders bei kleineren Bauten) die Zeichnungen und die Positionen der Geldkostenberechnung die geplante Ausführung zur Genüge. Die mündlichen Verhandlungen zwischen dem Bauherrn und den Unternehmern können hier vielfach das geschriebene Wort vollständig ersetzen. Bei etwas größeren Bauten wird ein Erläuterungsbericht, in ganz knapper Form gehalten, schon gute Dienste leisten.

Bei allen besseren und größeren Privatbauten dagegen, besonders dann, wenn der Bauherr nicht ständig mit dem Architekten und dem Unternehmer verhandeln kann, wird ein ausführlicher Erläuterungsbericht unentbehrlich sein. Zu diesen Bauten gehören Herrensitze, vornehme Villen und Mietshäuser, Bankgebäude, Warenhäuser und dergleichen.

Der Erläuterungsbericht soll in erster Linie dem Laien und Nichtfachmann, der sich aus den umfangreichen Massen- und Kostenberechnungen nicht zurechtfindet, ein klares und übersichtliches Bild von der beabsichtigten Bauausführung geben.

Nachstehender Erläuterungsbericht zum Neubau eines Jagdschlosses möge als Beispiel dienen:

Erläuterungsbericht

Dresden, den 10. Oktober 1904

zum ausführlichen Bauentwurf für den Neubau eines Jagdschlosses auf dem Krähenberge im Forstrevier Y für den Rittergutsbesitzer Herrn Grafen von X auf Z.

Veranlassung zur

Der Rittergutsbesitzer Herr Graf von X hatte den Aufstellung des Unterzeichneten mit der Anfertigung einer Entwurfsskizze zum Neubau eines Jagdschlosses auf dem Krähenberge im Forstrevier Y beauftragt. Nach der Genehmigung und Feststellung der allgemeinen Baupläne und Skizzen wurde der ausführlicheBauentwurf ausgearbeitet. Derselbe ist auf 12 Blatt Zeichnungen dargestellt und in einem ausführlichen Kostenanschläge nebst Massenberechnung und statischer Berechnung näher erläutert worden.

Bauprogramm.

Dem Entwurf lag das folgende Bauprogramm zugrunde.

Verlangt wurden:

1.    Im Erdgeschoß: 1 Diele von 60 qm mit geräumiger Vorhalle, erstere durch 2 Geschosse reichend, reichliche Garderoben, Waschräume und Aborte, 1 Küche nebst Speisekammer und Anrichteraum und 1 Wohnung für den Kastellan, bestehend aus 2 Stuben, 1 Kammer und 1 Küche von zusammen 60 qm.

2.    Im Obergeschoß: 1 Bankettsaal von 50 qm, 2 Baderäume, 4—5 Schlafräume für Jagdgäste, 1 Anrichteraum und die nötigen Pissoir- und Abortanlagen.

3.    Im ausgebauten Dachgeschoß: 2—3 Schlaf-räume für Jagdgäste, 1 Kammer und 1 Räucherkammer für den Kastellan und Trockenboden.

4.    Im Kellergeschoß: Wein- und Wirtschaftskeller und 1 Waschküche für den Kastellan.

5.    Auf dem Hofe soll ein geräumiges Nebengebäude, mit Stallung für 12 Pferde, Wagenschuppen usw. errichtet werden.

Der für den Neubau gewählte Bauplatz liegt auf einer Lichtung des Krähenberges an der nach Z führen-renden Straße und ist für ein Jagdschloß besonders geeignet, da er sich mitten in dem gräflichen Forstrevier befindet und von der nächsten Bahnstation B in einer Stunde erreicht werden kann. Wie durch mehrfache Bohrungen und Ausgrabungen festgestellt wurde, ist der Baugrund guter tragfähiger Sandboden. Der Wasserspiegel des in der Nähe befindlichen Waldteiches liegt 16 m unter der Kellersohle, so daß die unbedingte Trockenheit der Kellerräume gewährleistet ist. Größere Schwierigkeiten machte die Beschaffung eines guten Trinkwassers wegen der Höhe des Bauplatzes über dem benachbarten Gelände; doch wurde durch Tiefbohrungen festgestellt, daß die Aufstellung eines Brunnens mit reichlichem, gutem Trinkwasser bewerkstelligt werden kann.

Beschaffenheit der Baustelle und des Baugrundes.

Bauentwurf.

Der ausführliche Bauentwurf umfaßt:

A)    das Hauptgebäude mit Kellergeschoß, 2 Hauptge-geschossen und Dachgeschoß,

B)    das Nebengebäude,

C)    die Nebenanlagen (Einfriedungen, Brunnen, Pflasterarbeiten, Gartenanlagen und Lauben).

Die Räume sind dem Bauprogramm gemäß angeordnet. Das Hauptgebäude enthält im:

Kellergeschoß: Den geräumigen Weinkeller und außerdem Wirtschaftskeller, die durch eine Nebentreppe mit dem Anrichteraum im Erdgeschoß in bequeme Verbindung gebracht sind.

Erdgeschoß: An der Südostecke 1 geräumige Vorhalle, welche durch eine Freitreppe von außen zugänglich und mit der anstoßenden, zweigeschossigen Diele durch eine 3 m breite vierteilige Klapptür verbunden ist. Die Diele nimmt die nach dem Obergeschoß führende dreiarmige Holztreppe auf. An der Vorhalle liegen ferner an der Hofseite die Garderobenräume, Abortanlagen und das Dienerzimmer. Es folgen anschließend die Küche mit Speisekammer und der Anrichteraum mit Speisenaufzug, der von der Diele nur durch den breiten Gang getrennt ist, so daß die letztere auch als Frühstückssaal in der wärmeren Jahres-

zeit benützt werden kann. An die vorgenannten Räume schließen sich die Wohnung des Kastellans, bestehend aus 2 geräumigen Stubeu, 1 Kammer und 1 Küche, Der Zugang erfolgt durch einen besonderen Eingang vom östlichen Giebel aus durch einen Nebenflur, der eine massive Nebentreppe aufnimmt, die den baupolizeilichen Vorschriften entsprechend vom Keller-zum Dachgeschoß führt.

an.

Obergeschoß: Im Obergeschoß schließt sich unmittelbar an den Dielenraum der 50 qm große Bankettsaal an, in dessen Nähe der Anrichteraum untergebracht ist. Eine Nebentreppe und ein Speisenaufzug verbindet den letzteren mit dem gleichen Raum im Erdgeschoß. In dem übrigen Teil des Obergeschosses sind ein Wohn-und Schlafzimmer für den Jagdherrn, 3 Schlafzimmer für Jagdgäste, außerdem 2 Baderäume und die erforderlichen Abort- und Pissoiranlagen untergebracht.

Dachgeschoß: Im Dachgeschoß befinden sich 3 Schlafzimmer für Jagdgäste und 1 heizbare Kammer für den Kastellan. Den Zugang zum Dachgeschoß vermittelt außer der vorgenannten massiven Nebentreppe eine Wendeltreppe, die in einem turmartigen Ausbau der südöstlichen Ecke des Dielenrisalits untergebracht ist und bis zur Plattform eines Aussichtsturmes führt.

Die Geschoßhöhen betragen von Oberkante zu Oberkante Fußboden:

8,00 m für das Kellergeschoß,

3,80 „ 4,50 „

„ Erdgeschoß,

„ Obergeschoß.

Die lichte Höhe beträgt 3,40 m.

der Schlafräume im Dachgeschoß

Das Nebengebäude enthält im Erdgeschoß 2 Stallräume für je 6 Pferde, 1 Aufenthaltsraum für Kutscher, einen geräumigen Wagenschuppen und Aborte für Kutscher und Dienerschaft.

Architektur.

Das Gebäude ist dem Wunsche des Bauherrn entsprechend im Sockel und Erdgeschoß mit rauh gespaltenen Granitfindlingen verblendet, wie sie in der

Gegend gefunden werden. Das Obergeschoß enthält schlicht geputzte Flächen, während das Dielenrisalit, der Treppenturm und die Dachgiebel mit gehobeltem Fachwerk verblendet werden, das einen braungelben Anstrich erhält. Den Bankettsaal umzieht ein offener Balkon, der ebenfalls in Holz konstruiert ist und über dessen Stütze das Hauptdach hinwegschießt.

Die Fundamente sind in gut ausgeschlagenem Feldsteinmauerwerk auszuführen, die übrigen Wände in Ziegelmau er werk. Wie bereits oben erwähnt, werden die Außenmauern des Keller- und Erdgeschosses mit gespaltenen Granitfindlingen verblendet. Die äußeren Fachwerkswände werden % Stein stark verblendet und erhalten hinter der Yerblendnng eine Luftisolierung von 5 cm, die nach innen mit doppelten, verschalten, gerohrten und geputzten Bretterwänden abgeschlossen wird. Die Umfassungswände im Kellergeschoß werden 65 cm, in den Hauptgeschossen 51 cm stark angenommen. Die Dachgiebel sollen 38 cm, die balkentragende Mittelwand im Erdgeschoß 51, im Obergeschoß 38 cm Stärke erhalten. Die nicht belasteten Zwischenwände sollen 25, 12 und 7 cm stark werden. Besondere Schutz maßregeln gegen Erdfeuchtigkeit sind bei dem hoch und trocken gelegenen Gebäude nicht erforderlich. Es genügen der vorgesehene Goudron-anstrich der im Erdreich liegenden äußeren Kellerwände und die geplante Asphaltpappe-Isolierung unterhalb des Erdgeschoßfußbodens.

Decken: Die Decken über dem Kellergeschoß sind durchweg gewölbt, die übrigen Decken als Balkendecken angenommen. Die Diele und der Bankettsaal erhalten geschnitzte Holzdecken, in den übrigen Räumen werden die Decken schlicht geputzt.

Fußböden: Die offene Vorhalle erhält Fliesenbelag, die Diele des Bankettsaals eichenen Stabboden in Asphalt, die Wohn- und Schlafräume des Jagdherrn und seiner Gäste Linoleumbelag auf Blindboden. Küche, Anrichteraum, Speisekammer und Baderäume werden mit Fliesenbelag auf Zementbetonunterlagen versehen. Die Wohnung des Kastellans und die Garderobenräume erhalten gewöhnlichen, 33 mm starken, kiefernen Dielenfußboden, die Kellerräume Zementbeton.

Treppen: Die Treppe in der Diele wird als gestemmte Treppe mit Brettraillen und Schnitzereien in Eichenholz hergestellt, die Treppe zum Aussichtsturm als hölzerne gestemmte Wendeltreppe mit vollem Spindel, die Wendeltreppe am Ostgiebel als freitragende Treppe aus harten Sandsteinstufen, die 13 bis 25 cm einbinden, konstruiert, die Nebentreppe zwischen dem Kellergeschoß und den Anrichteräumen wird massiv zwischen eisernen I-Trägern mit unterwölbten Läufen und Podesten hergestellt.

Dach: Für das Dach ist deutsche Schieferdeckung auf Pappunterlage vorgesehen.

Fenster und Türen: Das große Fenster in der Diele soll Glasmalerei (Szenen aus dem Jagdleben darstellend), die kleinen Fenster der Diele, die Fenster im Bankettsaal und in allen Wohn- und Schlafräumen Doppelfenster mit rheinischer Verglasung (in der Kastellanwohnung mit halbweißer Verglasung) erhalten. Die Fenster in der Küche, Anrichteraum, Keller- und Dachfenster werden als einfache Fenster mit halbweißer Verglasung vorgesehen. Die Badezimmer erhalten mattierte Scheiben.

Die Tür zwischen Diele und Vorhalle ist als 3 m breite, vierteilige Doppelklapptür in Eichenholz vorgesehen, damit erforderlichen Falles in warmer Jahreszeit die Vorhalle zur Diele zugenommen werden und die Tafel zwischen den beiden Räumen durchgedeckt werden kann. Die beiden Türen zum Bankettsaal sollen als Flügeltüren in Eichenholz mit Verdachungen, alle übrigen Türen zu ..den Wohn- und Schlafräumen des Jagdherrn und der Jagdgäste als einflügelige Sechsfiilluugstüren in Kiefernholz lasiert ausgebildet werden. Als Beschlag für die Fenster ist Baskülverschluß, für die Türen Einsteckschlösser mit Bronzedrückern vorgesehen. Die Türen in der Kastellanwohnung werden als Kreuztüren mit Einsteckschlössern und bronzierten Eisendrückern hergestellt, ebenso die Türen zu der großen Küche und den übrigen Nebenräumen im herrschaftlichen Teil.

Innere Ausstattung: Dieselbe ist dem Zweck des Gebäudes entsprechend in einfacher aber gediegener

Art auszuführen. Die Diele und der Bankettsaal erhalten eichenfournierte Wandtäfelung in etwa 1,50 m Höhe mit, oberem konsolartigem Abschlußbrett. Der obere Teil dieser Räume ist in einfach getönter Spritzmalerei gehalten und soll durch Jagdtrophäen und Bilder später belebt werden. Die Wohn- und Schlafzimmer des Jagdherrn und seiner Gäste erhalten bessere Tapeten auf Makulatur. Die Decken werden einfach weiß gestrichen. Die Küche, Anrichteräume, Flure, Badezimmer und Aborte werden mit einem 1,50 m hohen Ölfarbenpaneel, darüber mit Leimfarbeanstrich versehen. Die Wohnräume des Kastellans erhalten einfache Tapezierung. Die Eichenstabböden werden mit heißem Leinölfirnis getränkt, die kiefernen Fußböden der Kastellauwohnung mit Ölfarbe gestrichen und lackiert. Das Gebäude wird elektrisch beleuchtet und von einer Dynamomaschine gespeist, die sich auf dem gräflichen Dampfsägewerk in der Nähe befindet. Aus dem Tiefbrunnen auf dem Hofe befördert ein Elektromotor Brunnenwasser nach dem Wasserbehälter auf dem Dachboden, der die Hauswasserleitung speist. Die Wohn- und Schlafräume erhalten plektrische Klingelleitung nach den Dienerzimmern bzw. der Kastellanwohnung.

Heizung: Für die Diele und den Bankettsaal sind Kaminöfen mit je 2 Feuerungen, für die übrigen Wohn-und Schlafräume Kachelöfen vorgesehen. Der Bankettsaal erhält eine Lüftungsanlage mit elektrischen Ventilatoren, in den übrigen Räumen sind besondere Entlüftungsvorrichtungen nicht vorgesehen. Im Dielenraum •wirkt der anstoßende Turm beim Öffnen der Doppeltüren als energisch wirkender Abzugsschlot.

Zeit der Herstellung.

Für die Herstellung des Gebäudes sind 1 % Jahre vorgesehen. Der Neubau soll im Frühjahr 1905 beginnen und so gefördert werden, daß der Rohbau einschließlich der Klempnerarbeiten und der vollständigen Eindeckung des Daches im Herbst desselben Jahres vollendet ist. Die Putzarbeiten und der innere Ausbau sollen im Frühjahr des darauf folgenden Jahres vorgenommen werden, damit spätestens am

1. Oktober 1906 die gebrauchsfertige Abnahme erfolgen kann.

Die Oberaufsicht über den Bau, die Herstellung der Einzelzeichnungen ist dem Unterzeichneten übertragen worden. Im Aufträge des Unterzeichneten wird ein Bauführer die örtliche Bauleitung übernehmen, welcher in der nahegelegenen Försterei B Unterkommen finden wird.

Baukosten.

Nach dem speziellen Kostenanschläge werden die Gesamtbaukosten 108000 M. für das Hauptgebäude, 18000 M. für das Nebengebäude, 3500 M. für die Nebenanlagen betragen.

Als Einzelpreis entfallen für das Quadratmeter bebauter Fläche

Die Preise sind nur wenig höher als diejenigen, welche bei dem Bau des Jagdschlosses des Freiherrn von 0 in X aufgewendet sind. Die kleine Preissteigerung erklärt sich aus dem Steigen der Löhne und Materialienpreise nach der Fertigstellung dieses Gebäudes.

gez. Fischer, Architekt.

¹

Die Angabe der Profile ist notwendig, da bei größeren Profilen der Preis für 100 kg steigt.

²

= Fensterbrett.

³

Diese Anlagen werden in neuerer Zeit durch Hydrophoren ersetzt, bei denen das Wasser durch Luftdruck nach den Zapfstellen getrieben wird.

⁴

Abweichend bei Staatsbauten stets unter „Nebenanlagen“.

⁵

Vgl. Teil II S. 92.

⁶

Siebe Teil II S. 75.

Der Kostenüberschlag.

Im Privatbauleben kommen Kostenüberschläge vor:

1.    an Stelle von ausführlichen Kostenanschlägen, wenn der Unternehmer einen Bau für eine Pauschalsumme übernimmt,

2.    als sogenannte Taxen (Wert-, Hypotheken-, Feuerversicherungstaxen).

Kostenüberschläge ermitteln den Wert eines Gebäudes entweder nach Quadratmetern bebauter Grundfläche oder nach Kubikmetern umbauten Raumes. Die Ermittelung der Grundfläche und des kubischen Inhalts erfolgt im allgemeinen nach den Bestimmungen und Grundsätzen wie sie für Staatsbauten vorgeschrieben und im Teil II auf S. 96—99 ausführlich erläutert sind.

Zu 1. Wenn ein Unternehmer einen Bau für eine Pauschalsumme in „General-Enteprise“ übernimmt, wird häufig nur ein Kostenüberschlag aufgestellt. Um dem Bauherrn jedoch die Gewähr zu bieten, daß der Bau in allen seinen Teilen nicht minderwertig ausfällt, wird neben dem Kostenüberschlag noch eine Baubeschreibung angefertigt, die im allgemeinen dem vorstehend aufgestellten Erläuterungsbericht unter „Bauprogramm“ und „Bauentwurf“ entspricht. Nur wird der Ausbau noch eingehender behandelt und Raum für Raum genau der Anstrich der Fußböden und Wände, der Tapeten, Fußböden, Türen und Fenster (Holzart, Beschläge, Verglasung, Anstrich), der Ofen usw. festgelegt.

Der Wertauschlag oder die Taxe.

Durch den Wertanschlag oder die Taxe soll der Wert eines schon vorhandenen älteren oder neuen Gebäudes ermittelt werden. Die Berechnung erfolgt wie unter 1) nach Quadratmetern Grundfläche oder Kubikmetern umbauten Raumes. Hierbei sind a) die Dauer, b) die Unterhaltungskosten und c) die Amortisation des Baukapitals in Rechnung zu ziehen

a)    Die Dauer eines Gebäudes ist derjenige Zeitraum, nach dessen Ablauf dasselbe trotz sorgfältiger Instandsetzung nicht mehr ausgebessert werden kann, sondern gänzlich oder teilweise erneuert werden muß. Man nimmt die Dauer ganz einfacher Wohngebäude auf 100 Jahre, die Dauer besserer bürgerlicher Wohngebäude auf 130—160 Jahre und die Dauer reicher Wohngebäude (Schlösser, vornehmer Villen) auf 200 Jahre an.

b)    Die Unterhaltungskosten für das Jahr werden nach Prozenten des Neuwerts berechnet und sind um so höher, je einfacher, um so niedriger, je solider die Ausführung ist. Man rechnet für ganz einfache Wohngebäude 1,25%, für bürgerliche 1—0,75%, für reiche Gebäude %% des Bauwerts.

c)    Der Amortisations- oder Tilgungsbetrag ist diejenige Summe, welche jährlich zurückzulegen ist und mit der Zeit ohne Zinseszinsberechnung den Neubauwert ersetzt.

Bezeichnet JF den Neubau wert eines Gebäudes, J den Wert zur Zeit der Abschätzung, so nennt man W — J = A die Abnutzung oder Entwertung. Ist Z das Alter des Gebäudes zur Zeit der Abschätzung und D die Gesamtdauer, so kann man die Abnutzung oder Entwertung feststellen aus der Formel

Hierbei sind die Werte des Grund und Bodens nicht berücksichtigt. Wertanschläge oder Taxen werden angefertigt für Beleihungszwecke, für Versicherungsgesellschaften usw.

Die Abrechnungsarbeiten.

Die Abrechnungsarbeiten sind bereits im Leitfaden von Gebhardt

S. 17 unter D Rechnungswesen behandelt. Die nachstehenden Ausführungen sollen nur eine Ergänzung nach der Richtung geben, wie weit die Formen und Aufstellung der Abrechnung durch den speziellen Kostenanschlag beeinflußt werden.

Abrechnungen im Privatbau.

Bei kleinen Privatbauten erfolgt häufig gar keine besondere Abrechnung. Die Unternehmer übernehmen die Arbeiten auf Grund der Zeichnungen und Preise des Kostenanschlages, bieten unter Umständen noch einige Prozente darunter, führen die Arbeiten für eine Pauschalsumme aus und erhalten ihr Geld, ohne daß sie besondere Rechnungen einreichen. Rechnungen werden erst erforderlich, sobald die Arbeiten auf Grund der abgegebenen Einheitspreise vergeben und Abweichungen von dem ursprünglichen Projekt eingetreten sind. Die Vordersätze ändern sich dann nach der örtlichen Aufmessung. Ob dem Bauherrn eine besondere Massenberechnung vorgelegt wird, hängt von den verschiedenen Umständen und jeweiligen Verhältnissen ab. Die Form der Rechnungen wird dann gewöhnlich nach der Reihenfolge der Positionen des Kostenanschlages aufgestellt und nähern sich den für die behördlichen Bauten gegebenen Grundsätzen, die beim Teil II (Staatsbauten) in dem gleichen Kapitel näher behandelt werden sollen.

II. Das Veranschlagen in der für Staatshauten vor-geschriebenen Form.

Die Anfertigung der Kostenanschläge zu den Neubauten der preußischen Staatsbehörden ist durch die ministeriellen Vorschriften, die in der Dienstanweisung für die Lokalbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung gesammelt und zum Ausdruck gebracht sind, geregelt. Die Reichsbehörden (Postverwaltung u. dgl.) und die Kommunalverwaltungen haben diese Vorschriften zum großen Teil übernommen. Nachstehend soll zunächst im allgemeinen und dann im besonderen bei den einzelnen Titeln untersucht werden, in welchen Fällen die staatlichen Vorschriften von der bei den Privatbauten üblichen Form abweichen.

Allgemeine Grundsätze.

Die ministeriellen Erlasse schreiben zunächst vor, daß bei allen baulichen Anlagen, zu denen verschiedene Baulichkeiten gehören, getrennte Einzelentwürfe und Berechnungen¹) aufzustellen sind, und zwar soll unter

A das Hauptgebäude, JB die Nebengebäude, C die Nebenanlagen

(äußere Gas- und Wasserleitungen und elektrische Leitungen, Umwehrungen, Pflaster und sonstige Befestigungen der Höfe, Gartenanlagen, Brunnen usw.) veranschlagt werden. Die im Teil I bei Titel XVIII S. 64 behandelte Abweichung im Privatbau, daß unter „Insgemein“ bei Hauptgebäuden vielfach auch die Umwehrungen, Pflasterarbeiten u. dgl. mit veranschlagt werden, ist hier also unzulässig.

Zu jedem ausführlichen Bauentwürfe gehören 1. die Bauzeichnungen,

2.    der Erläuterungsbericht,

3.    der Kostenanschlag mit Vor-, Massen- und Kosten-berechnun g.

Wegen der Behandlung der Zeichnungen wird auf den Leitfaden von Gebhardt, Bauführung S. 5 verwiesen. Der Erläuterungsbericht soll später behandelt werden, da er auch in der Praxis erst nach der Fertigstellung der Kostenanschläge aufgestellt werden kann.

Der spezielle Kostenanschlag.

Der spezielle Kostenanschlag besteht:

1. aus der Massenberechnung mit Vorberechnung,

„ Materialienberechnung und „ Kostenberechnung.

Bei Bauten, deren Kosten 5000 M. nicht übersteigen, kann die Massen- und Materialienberechnung mit der Kostenberechnung vereinigt, d. h. den einzelnen Vordersätzevorangestellt icerden.²)

Die Grenzen, innerhalb deren die Vereinigung von Kosten- und Massenberechnung zulässig ist, sind hier also sehr eng gesteckt im Gegensatz zu der im Privatbau geübten Praxis (vgl. Teil I Einleitung).

Die Massenberechnung erstreckt sich in der Hegel:

a)    auf Erdarbeiten,

b)    „ Arbeiten des Maurers,

„ Steinmetzen,

„ Zimmermanns,

c)    „

d)    »

e)    „ Eisenarbeiten.

Nur für die vorstehend erwähnten Arbeiten eine Massenberechnung anzufertigen, genügt in den meisten Fällen nicht. Unter allen Umständen ist eine Massenberechnung der Maler-, Anstreicher- und Tapeziererarbeiten notwendig, da die letzteren viel zu umfangreiche Vordersätze ergeben. Ebenso empfiehlt es sich bei größeren Bauten, die viele zusammengesetzte Dachflächen, Gesims- und Kehlabdeckungen haben, auch für die Dachdecker- und Klempnerarbeiten eine Massenberechnung anzufertigen.

Der Massenberechnung ist lose beizufügen eine Vorberechnung nach Formular A, aus welcher ersichtlich sein muß

1.    der äußere TJmfang des Gebäudes in jedem Geschoß,

2.    die Gesamtfläche des Gebäudes in jedem Geschoß und in den Fundamenten,

3.    die Flächeninhalte sämtlicher Räume (von dem untersten Fundament beginnend und im Dachgeschoß endigend),

4.    der Umfang sämtlicher Räume (in der Reihenfolge wie bei 3),

5.    ein Verzeichnis aller Gurtbögen, Tür- und Fensteröffnungen, Nischen usw., deren Inhalt bei der Materialienberechnung in Abzug kommt.

Es tritt hier also eine neue Aufstellung und Berechnung auf, die bei der älteren Methode nicht gebräuchlich ist, die „Yo rberechnung“. Die Vorteile, welche dieselbe gegenüber der im Teil I behandelten Berechnungsweise bietet, sollen später erörtert werden, ebenso die Nachteile, welche dieser Neuerung noch anhaften.

Nachdem die Vorberechnung festgestellt ist, kann sofort mit der Massenberechnung der einzelnen Titel begonnen werden. Über die Reihenfolge und Benennung derselben bei Staatsbauten s. Teill S. 3 u. 4.

Titel I. Erdarbeiten.

Schwierige Fundierungen (künstliche Gründungen, Pfahlroste, Betonplattengründungen usw.) werden besonders veranschlagt.

Die Ausschachtungen der Baugrube und der Fundamentabsätzc (Bankette), ferner die zur Abfuhr und Einebnung des Bauplatzes bestimmte Massen sind gesondert zu berücksichtigen.

Die Baugrube wird ermittelt aus der Erdtiefe bis Oberkante unterstes Fundament und der Gesamtfläche des Gebäudes zwischen den Außenmaßen des untersten Fundamentabsatzes Für den Erdaushub der untersten Fundamente (Bankette) ist der kubische Inhalt dieses Mauerwerkes und wenn nötig Zuschlag für den Arbeitsraum, der der Bodenart anzupassen ist, nötig.

Die staatlichen Vorschriften weichen mithin von der im Teil I

S. 4—6 erläuterten Methode des Privatbaues nicht ab.

Hü- 5.

Titel II. Maurerarbeiten.

a) Arbeitslohn.

Die Berechnung der Mauermassen erfolgt in der Weise, daß von der in der Vorberechnung angegebenen Grundfläche eines jeden Geschosses und der Fundamente die Flächen der darin vorhandenen Bäume abgezogen werden und der Best mit der Gesamthöhe (der Höhe des Fundamentabsatzes) multipliziert ivird.

Hier tritt also eine ganz erhebliche Abweichung von der älteren Methode ein. Während bei dieser die Querschnittsfläche eines Grundrisses ermittelt wird dadurch, daß die Wandfläche selbst in eine Anzahl Rechtecke zerlegt und deren Flächeninhalte dann zusammengezählt werden Q = 2 • [I-f- II), erfolgt bei der neuen Methode der Querschnitt aus der Subtraktion der Flächen der Innenräume von der Gesamtgrundfläche. Hierbei ist

Q = Rechteck ab cd — (Rechteck efgh).

In Ausnahmefällen wie bei der Ausmauerung von Senkkasten und Brunnen, bei kleinen Vorbauten und Pfeilern, alleinstehenden Pfeilern, Treppenwangen u. dgl. soll die ältere Methode angewandt werden, ebenso ist dieselbe zulässig bei allen Bälden, deren Kosten 10000 M. nicht übersteigen, und bei Bauten, bei welchen ein starker Wechsel in der Höhe der Bäume stattfindet und das Material der Wände ein verschiedenartiges ist.

Hierdurch wird die Anwendung der staatlichen Methode nicht unbedingt yorgeschrieben, sondern Ausnahmen zugelassen. Die letzteren erläutern auch ohne weiteres die Gründe, die die Privatbaupraxis bis jetzt veranlaßten, der neueren Methode gegenüber sich abwartend und zurückhaltend zu verhalten. Schon die Ermittelung des Dachgeschoßmauerwerks des einfachsten Baues ist bei den Schrägen der Dachgiebel nach der neueren Methode nicht möglich, wie die nachfolgende Massenberechnung beweisen wird. Man muß dabei wieder auf die alte Methode zurückgreifen. Das gleiche trifft zu bei allen stark gruppierten Villenbauten, bei Kirchen mit vielen Giebeln, Strebepfeiler-Schrägen und verschiedenen Höhen usw.

Die weiteren Bestimmungen für die Ermittelung der übrigen Massen der Maurerarbeiten weichen von der im Teil I beschriebenen Berechnungsweise im Privatbau nicht ab.

Als Beispiel für die bei Staatsbauten vorgeschriebene Form sollen nachstehend die Vorberechnung und die Massenberechnung einschließlich Maurer-materialien-Ermittelung zu dem Bureaugebäude auf Tafel II ermittelt werden:

Pos.

Raum-Nr.

Stückzahl

Gegenstand

3 Länge

3 Breite

Fläche

3 Höhe

g Inhalt

Abzug

Kostenanschlag zum Neubau eines Bureaugebäudes.

A. Vorberechnung.

1. Umfang des Gebäudes.

a) Fundamente. Vorder- und Hinterfront

Giebelwände

2 ■ 10,37 ------

. 2 • 6,88 =

20

74

13

76

34.50

zus.

m Umfang in den Fundamenten.

34

50

b) Erdgeschoß (Dachgeschoß). Vorder- und Hinterfront

Giebelwände

2- 10,25 = . 2 • 6,76 =

20

50

13 52

34,02

zus.

m desgl. im Erdgeschoß (Dachgeschoß).

34 02

2. Gesamtfläche des Gebäudes.

71,35

69,29

a)    Fundamente................

qm Fläche des Gebäudes in den

Fundamenten.

b)    Erdgeschoß (Dachgeschoß)... qm desgl. im Erdgeschoß (Dachgeschoß).

3. Flächeninhalt der einzelnen Räume, a) Zwischen den Fundamenten

10

37

10

25

5 86

6 88

6 76

4 71

71 85

6929

4,23 • 3,36 — (0,26 • 0,13) =

14 18

4 23

2 12

8 97

50,75

zus.

qm Flächeninhalt der Räume zwischen den Fundamenten, b) Erdgeschoß

1,37 3,50 — (0,32-0,26) =

50;75

O . »>•

O______CO

CO . Tfł

4 87

29 j 22

2 25:

9^3

zus.

54,27

qm desgl. im Erdgeschoß.

*) Bei staatlichen Bauten erhält der Vordersatz in Spalte Stückzahl 2 Dezimalstellen, während im Privatbau gewöhnlich nur eine angenommen wird.

CO

Pos.

Raum-NrJ

Stückzahl

Gegenstand

g Länge

|3 Breite

Fläche

g Höhe

S" Inhalt

Abzug

c) Dachgeschoß...........

61,04 qm desgl. im Dachgeschoß.

9 75

6 261 61

04

4. Umfang der Räume, a) Erdgeschoß*)

50,72

2 (6,0 + 4,87) = 2 (4,37 -f 3,50) = 2 (4,37 4- 2,25) = zus.

m Umfang der Räume im Erdgeschoß.

21

74

1574

13j24

50 72

32,02

b) Dachgeschoß 2(9,75 -f- 6,26) == m desgl. im Dachgeschoß.

32

02

5. Abzug der Öffnungen. (Für die Materialienberech-nung.)

Erdgeschoß.

Türen.

4.5.6

1 Haustür....................

3 Yierfüllungstüren zu 1,00

25

00

38    0

25    0

48

75

60

20

25

1 65

4.6

6,20

Fenster.

4 Erdgeschoßfenster zu 1,05 . .. 1 Fenster im Treppenhause ...

zus.

cbm Öffnungen im Mauerwerk des Erdgeschosses.

Dachgeschoß.

6 Drempelfenster zu 0,65......

4 Dachgiebelfenster zu 0,40 ....

20

80

90

60

38    1

38    0

60

30

25    0

25    0

98

40

80

40

80

90

2 88

O 42

6 20

SS

o o

zus.

0 65

0,65j chm desgl. im Mauerwerk des Dachgeschosses.

lieh

*)

Der Umfang der Räume zwischen den Fundamenten die Massenberechnung.

nicht erforder-

Pos.

Raum-Nr.

Stückzahl

Gegenstand

6 Länge

B Breite

I Fläche

Ê3 Höhe

Inhalt

cbm

Abzug

1—3

Kostenanschlag znm Nenban eines Bureaugebäudes.

B. Massenbereclmung.

Titel I. Erdarbeiten.

Gesamtfläche in den Fundamenten nach A2 a*).............

Davon ab: Flächeninhalt der einzelnen Räume nach A 3 a. .

bleiben

Hierzu x/₆ für Böschung und Arbeitsraum................

»O iO CO

. 20.60

tH

20

60

40

zus.

24,0 cbm Erdaushub (einschl. Hinterfüllung**) nach Aufführung des Mauerwerks).

24 00

Titel II. Maurerarbeiten.

a) Arbeitslohn.

1—3

Vgl. Pos. 1.

Flächeninhalt der Fundamente . cbm Ziegelmauerwerk der Fundamente

.    .    20 60 1 50

30 90

4—6

Gresamtfläche im Erdgeschoß

nach A2b........... ......

davon ab nach A3b Flächeninhalt der einzelnen Räume ..

bleiben

52,57 cbm Ziegelmauerwerk im Erdgeschoß.

Nach A2b wie vor............

Hiervon ab nach A3c Flächeninhalt des Raumes im Dachgeschoß ....................

.    .    69 29

.    .    54|27;

.    .    15 02 3 50

52 57

6,77 • 3,i0

bleiben

Dachgiebel 2 ■

Auskragungen (2 • 0,25) • 2 =

tO

ot

to    Ci

O    GC

to    a    to o

Qt    OJ    Qt ^

8 25

41

15

zus,

Oi rf*-

13,81 cbm desgl. im Dachgeschoß 4,5 m 1 Schornsteinkasten mit 1 russischem Rohr Nach A3a Flächeninhalt der Räume zwischen den Fundamenten .....................

13 81

Seitenbetrag

ot I ot o o -1-1

Cul Ci

) A bezeichnet stets die Vorberechnur **) Von einer besonderen Berechnung kleinen Objekt abgesehen werden.

Blume, das Veranschlagen von Hochbauten. 2. A

t—-:

CJQ

bei dem

o*

co

InS

Pos.

Raum-Nr.

Stückzahl

Gegenstand

B Länge

B Breite

Fläche

B Höhe

Inhalt

cbm

| Abzug

50,75

b-

48,19

Übertrag

qm flachseitiges Ziegelpflaster unter den Mauersteinpfeilern des Erdgeschoßfußbodens Nach A 3b Flächeninhalt der

Räume im Erdgeschoß.......

hiervon ab das Treppenloch 2,25 • 2,70 = bleiben

qm Rohrdeckenputz auf Schalung

50

75

54

27

08

48 19

00

17,25

Außenputz.

Nach Ala Umfang im Fundament.......................

qm Rapputz des Sockels.

Nach Alb Umfang im Erdgeschoß ......................

seitliche Auskragungen am Giebel 8 • 0,25 =

Dachgiebel vgl. Pos. 4.........

84

50 0

17

25

34 02 4

149

69

60

21

20

63

zus.

172 52

05 O tH

T-¹    1-H

172,52

8,85

qm glatter Außenputz

4 • (1,30 + 0,65) -f 1,05 = m Fenstersohlbänke als Zulage Freitreppe mit 3 gemauerten und geputzten Stufen als Zulage

Glatter Wandputz innen. Nach A4 a Umfang der Räume

im Erdgeschoß.............

hiervon ab die Türen nach A 5 1,25 • 2,60 = 3,0 • 2,20 — zus.

' 50

72 3 20

162

30

c| OS w 05 INS

p

I

CO

ab

85

152,45

bleiben

qm glatter Wandputz im Innern

152145,

Rapputz.

Nach A4b Umfang des Raumes

im Dachgeschoß.............

Dachgiebel vgl. Pos. 4........

Schornsteine 2 (0,76-f-0,38) =

zus.

32

(N . QO O CM

32

02

21

63

58

CO ^

tH tH

63,23

qm Rapputz im Dachboden Schornsteinkopf als Zulage

63

23

Pos. d. Massen-bzw.Kostenber.i

Stückzahl

Gegenstand

Bruchsteine

Hinter

mauerungs

steine

Klinker

*)

Kalk

mörtel

Zementmörtel

verlängert

rein

Maurer materialien-bereelmung.

30,90 cbm Ziegelmauerwerk d. Fundamente

52,57 „ desgl. im Erdgeschoß

13,81 „ desgl. imDach-geschoß

97,28 chm Ziegelmauerwerk einschl.

Öffnungen hiervon ab nach A 5 6,20 -f 0,65 =

6,85 cbm Öffnungen

90,43 cbm Ziegelmauerwerk nach Abzug der Öffnungen zu 400 Mauersteinen und 280 1 Kalk-

! mörtel**).............

4,50 m Schornsteinkasten à 60 j Steine und 45 1 Mörtel

6    50,75 qm flachseitiges Ziegel

pflaster in Mörtelbettung à 32 Ziegel, 17 1 Mörtel 40 Mauersteinpfeiler zum Fußboden zu 6 Steinen

7    48,19 qm Rohrdeckenputz ohne

Gips zu 20 1 Mörtel....

8    17,25 qm Rapputz des Sockels

zu 13 lverl. Zementmörtel

9    172,52 qm glatter Außenputz

1,5 cm stark, zu 17 1 Mörtel...............

8,85 m Fenstersohlbänke zu 10 Mauersteinen, 16 1 verl. Zementmörtel ....

1 Freitreppe zu 280 Klinkern und 3001 reinem Zementmörtel ...............

12    152,45 qm glatter Wandputz im

Innern 2 cm stark zu 20 1 Mörtel...............j

13    63,23 qm Rapputz im Dach-, boden zu 13 1 Mörtel.. jj

Seitenbetrag j .

*) Die Anzahl der Spalten ist nach Bedarf einzurichten. **) Materialbedarf s. S. 18.

36172

25320

270

203

1624

240

863

964

224

2933

10

11

89

142

300

3049

822

34154

366

300

Pos. d. Massen-I bzw.Ko8ten.berJ

Stückzahl

Gegenstand

Hinter

mauerungs

steine

Klinker

Kalk

Zementmörtel

mörtel

verlängert rein

Übertrag .    38395 280    34154

366

300

14

1 Schornsteinkopf zu 30 1 verl. Zementmörtel.....

30

Hierzu Bruch und Verlust 3—5 %........

zusammen .    38395 280

1605’ 20

34154

1846

396

300

14

20

Summe .

40000

300

36000    410

36000³)

320

15

40

Daher Materialbedarf: Tausend Hintermauerungssteine.

2,4

= 410 • 0,3 =

15000 1    123 1

Kalkteig Kalkteig

326

2,9

110 1 Zement

16

300

Klinker.

17

151

hl gelöschter Kalk.

zus. 15 123 1 = rd. 151 hl gelöschten Kalk 8. Pos. 17

18

Tonnen Portland-Zement.

410• 0,15 = 62 1 Zement

= 110 1 Zement

19

31

cbm Sand.

zus. 172 1 Zement = rd. 2 Tonnen à 120 1 s. Pos. 18

15000•2 = 300001

410-1,2 - 110 • 3 = 492 1

330 1

zus. 30822 1

30822

1000

31 cbm Sand s. Pos. 19.

Wie aus dem vorstehenden Beispiel hervorgeht, bietet die Aufstellung einer Vorberechnung den Vorteil, daß für eine ganze Reihe von Arbeiten die Massen sich aus der Vorberechnung in kürzester Frist und ohne große Zahlenansätze und Rechenexempel ermitteln lassen. Dies trifft auch für die übrigen Arbeiten zu.

So können die Fußböden bei den Zimmerarbeiten sofort aus A3, die Fußleisten aus A 4, bei Titel XIII die Decken aus A 3, die Tapeziererarbeiten aus A 4 ermittelt werden.

Kostenberechnung.

Die Kostenberechnung der Maurerarbeiten läßt sich bei der für Staatsbauten vorgeschriebenen Form insofern genauer feststellen, als

eine große Anzahl von Nebenleistungen hier aufgeführt werden, für welche eine besondere Vergütung nicht bezahlt wird. Die Nebenleistungen sind im Leitfaden Bauführung von Gebhardt S. 68 und 69 in 8 Abschnitten genau festgelegt. Es ist üblich, dieselben bei den Submissionen für die staatlichen Bauten als Vorbemerkung den Positionen des Titels IIa voranzustellen:

Der Unternehmer verpflichtet sich, nachstehende Arbeiten und Leistungen ohne besondere Vergütung auszuführen:

1. Die Herstellung von Mauerwerk in Zementmörtel statt in Kalkmörtel usw.

Abweichend von der beim Privatbau geübten Praxis werden hiernach die Anlage und das Ausfugen der im Geschoßmauerwerk liegenden Schornsteinröhren, das Verputzen der Türen, Fenster, Fußleisten, Ofenröhren nicht besonders berechnet und ebenso für das Vorhalten, die An- und Abfuhr der Gerüste keine Vergütungen gezahlt.

Die übrigen Nebenleistungen sind im allgemeinen auch bei den Baugeschäften üblich.

b) Materialien.

Die für die Staatsbauten vorgeschriebene Form ist bei dem vorstehenden Beispiel angewendet worden. Die Zahl und Benennung der Spalten richtet sich nach dem jeweiligen Fall. Bei Putzbauten fallen die Spalten für Form- und Verblendsteine fort usw. Der Materialienbedarf für die einzelnen Arbeiten ist in der für Staatsbauten vorgeschrieben Form bereits im Teill S. 18—20 berücksichtigt. Die bez. Vorschriften schließen ab mit der Spalte „1 m Deckung des Firstes mit Hohlziegeln (40 cm zu 17 cm 2 cm stark) 4 1 Mörtel“ und sind für alle vorkommenden Fälle nicht ausreichend. So fehlt im vorstehenden Beispiel der Materialienbedarf der Fenstersohlbänke Pos. 10. Es müssen demnach für vorgemauerte und geputzte Gesimse Zuschläge an Stein und Mörtel gemacht werden, die für das m Gesims von Fall zu Fall zu berechnen sind. Weitere Ergänzungen sind bereits im Teil I durch Hinzunahme des Materialienbedarfs beim Versetzen von Haustein (Granit- oder Sandstein) berücksichtigt.

Titel III. Asphaltarbeiten.

Abweichungen bei der Berechnung und Vergütung der Asphalt-„ arbeiten gegen die im Teil I S. 29 beschriebene Art der Berechnung kommen bei Staatsbauten nicht vor.

Titel IY. Steinmetzarbeiten.

Die verschiedenen Berechnungsarten der Sandsteinarbeiten sind im Teil I ausführlich behandelt Die staatlichen Vorschriften führen hierüber folgendes aus:

Die Steinmetzarbeiten sind wie folgt zu berechnen:

a)    Die Quader- und glatte Verblendung nach Quadratmetern ihrer Fläche unter Abzug der Gesimse, Säulen, Pfeiler, Fenstergewände und Verdachungen, sowie die Öffnungen usw.;

b)    Die durchlaufenden Gesimse, Gebälke und dergleichen nach ihrer (in der größten Ausladung gemessenen) Länge mit Hinzurechnung der etwaigen Verkröpfungen;

c)    alle einzeln auftretenden Bauteile, wie Säulen, Pfeiler, Fenstergewände, Verdachungen, Sohlbänke u. dgl. nach der Stückzahl.

Es sind hierbei die wesentlichsten Abmessungen der Werkstücke sowie die Tiefe ihrer Einbindung in das Mauerwerk anzugeben. Sofern es aus besonderen Gründen erwünscht ist, hat neben der Berechnung nach Flächen, Längen und Stückzahl eine Ermittelung des kubischen Inhalts einzutreten, welche zur Erläuterung hinter den Vordersätzen einzutreten hat.

Die vorstehenden staatlichen Vorschriften legen mithin die Art der Berechnung in der Weise fest, wie sie im Titel I Sandsteinarbeiten

S. 29 nach 1 behandelt worden ist. Die Bedenken, welche gegen diese Form der Berechnung obwalten, sind an der angezogenen Stelle ausführlich behandelt worden. Bei größeren Monumentalbauten, deren Architekturteile bei der Veranschlagung nicht unverrückbar feststehen und bei der Detaillierung Änderungen unterworfen sind, ergeben sich Schwierigkeiten bei der Abrechnung (vgl. Teil I).

Titel V. Zimmerarbeiten.

Die Form der Holzliste (Holzberechnung) bei den Staatsbauten entspricht der im Privatbau üblichen. Zu beachten ist, daß nach den staatlichen Vorschriften bei der Ermittelung der Längen der Hölzer für Arbeitslohn die Stöße und Zapfen nicht mitvergütet werden. Die letzteren werden im Privatbau häufig mitbezahlt. Die Berechnung der übrigen Arbeiten entspricht im allgemeinen den im Teil I angegebenen Leitsätzen. Beachtenswert ist, daß bei Dachschalungen nur die mehr als ein Quadratmeter großen Oberlichte, Schornsteine und Aussteigeluken abzuziehen sind. Für die nach Kubikmetern berechneten Hölzer ist ein Zuschlag von 2—3 Prozent, für Bohlen und Bretter von 3—5 Prozent als Zuschlag in Ansatz zu bringen. Bei Bauten, zu welchen der Fiskus das Holz aus dem Forst in natura hergibt oder dessen Wert zu vergüten hat, ist die Masse der Verbandholzer, Bohlen, Bretter, Latten, Schwarten usw. als Bundholz nach Stämmen, Sägeblöcken und Stangen getrennt besonders zu ermitteln; hierbei ist darauf zu achten, daß die angenommene Länge der Bundhölzer zur Gewinnung der aus einem Stück herzustellenden Verbandhölzer aus-reichen. Für Verschnitt sind ebenfalls die oben bezeichneten Zuschläge in Ansatz zu bringen. Die formelle Handhabung der Umrechnung in Bundholz regelt die Königliche Begierung.

Für die Kostenberechnung sind noch folgende Bedingungen zu

beachten:

1.    Das Falzen der Balken oder das Liefern und Anbringen von Dach-latten ist in den Preis für das Zurichten und Verlegen der Balken mit einzubegreifen

2.    Das Aufstellen und Verbinden der Dachkonstruktion, der Hänge-und Sprengewerke ist stets einschließlich der Anbringung des Eisenzeuges (Schienen, Klammern, Hängeeisen, Bolzen, hölzernen Treppen einschl. Geländer und Eisenzeug, Dielung und Schalung einschl. Nägel).

3.    Für Vorhaltungen der Büstungen und Geräte wird eine Vergütung nicht gewährt.

Die Privatpraxis weicht nur bei 3 gegen die vorstehenden Vorschriften ab und fordert gewöhnlich 2 Prozent des Kostenanschlags als Vergütung für Gerüste und Geräte.

Titel VI. Stakerarbeiten.

Die Berechnung der Stakerarbeiten bei Staatsbauten entspricht den im I. Teil S. 43 gegebenen Leitsätzen.

Titel VII. Schmiede- und Eisenarbeiten.

Nach den Vorschriften für Staatsbauten sind Anker, Bolzen, Schienen, Fenstergitter u. dgl. gewöhnlich nach der Stückzahl zu vergeben.

Wie bereits im Teil I S. 45 ausführlich behandelt, ist diese Art der Berechnung nicht zu empfehlen und wird man auch bei Staatsbauten aus den angegebenen Gründen besser eine Sammelposition nach Kilogrammen fertiger Schmiedearbeit einsetzen. Über die Vergabe der Kunstschmiedearbeiten, eisernen Träger, Säulen, Platten und. der genieteten Eisenkonstruktionen s. Teil I. Die Vorschriften für Staatsbauten bemerken noch, daß bei umfangreichen Eisenkonstruktionen zunächst eine überschlägliche Ermittelung der Kosten erfolgen soll. Der ausführliche Entwurf und Anschlag muß jedoch bald nach Beginn des Baues ausgearbeitet und zur Revision und Superrevision eingereicht werden.

Titel VIII. Dachdeckerarbeiten.

Die Berechnung der Dachdeckerarbeiten bei staatlichen Bauten erfolgt in der Form, wie sie in Teil I S. 47 für die größeren Städte gegeben ist, d. h. nach Quadratmetern einzudeckender Dachfläche einschl. Lieferung aller Materialien.

Die Höhen des Daches H sind unter Zugrundelegung der ganzen Tiefe eines Satteldaches T nach den staatlichen Vorschriften wie folgt zu bemessen:

1. Ziegeldächer: Falzziegeldach: Biberschwanzdach :

Y im allgem. nicht unter V₃

„ %

» V.

„ l/₂

»Vsö⁻Vto

„    %5

77    77    /l5

Für die Schieferbefestigung sind verzinnte oder verkupferte Eisennägel und Halter aus gleichem Material zu verwenden.

77    77

77

77

Holländisches Pfannendach:

2. Schieferdächer in deutscher Art gedeckt: „ „ „ englischer „

77    77

77

77

77

77

77    77

3. Holzzementdächer :

4.    Pappdächer:

5.    Metalldächer:

77    77

77    77

77

77

77

77

77

Titel IX. Klempnerarbeiten.

Die vorgeschriebene Berechnung der Klempnerarbeiten bei den Staatsbauten unterscheidet sich nicht von der beim Privatbau üblichen Form. Für die Konstruktion der Dachrinnen werden die im Ministerium für öffentliche Arbeiten entworfenen sog. Normalrinnen als Muster empfohlen. Beachtenswert ist, daß für die Veranschlagung fund damit für die späteren Submissionen und Verträge) nicht nur die Angaben der Nummer der Zinkbleche, sondern auch das Gewicht für ein Quadratmeter anzugeben ist.

Es wiegt 1 qm Kupfertafel 6—7 hg

Zinhtafel Nr.    11    4,06    hg

» 4

V 5

77

77

77

77

77

mm Stärhe 11,5 hg 23,0 „ 38,7 „

34.5    „ 46,0 „

57.5    „

77

77

77

Titel X bis XIII.

Tischler-, Schlosser-, Glaser- und Anstreicherarbeiten.

Bei den Titeln X, XI, XII und XIII machen die staatlichen Vorschriften einen grundlegenden Unterschied von der im Teil I beschriebenen, in der Privatpraxis üblichen Methode, indem sie eine vollständige Trennung der einzelnen Titel vorschreiben. Trotz der Vorteile, welche die Vereinigungsmethode durch Übersichtlichkeit und Vermeidung des Schreibwerkes bietet, ist dieselbe für staatliche Bauten aus folgenden Gründen ungeeignet:

Der Text der Kostenberechnung wird bei allen Titeln für die Ausschreibung der Arbeiten in der Weise benutzt, daß für die Unternehmer Vervielfältigungen durch Umdruckverfahren ohne die Preise hergestellt werden. Die Submittenten füllen dann die Preisspalten entsprechend aus. Bei der Vereinigungsmethode, s. Teil I, müßte die gemeinsame Aufstellung für alle 4 Handwerker vervielfältigt werden, und die letzteren müßten sich nun erst die Stellen in dem Text suchen, wohin sie ihre Preise einsetzen, da ja der Tischler auch den Text für Schlosser, Glaser und Anstreicher erhält. Dies führt zu Unzuträglichkeiten und macht für die Submittenten die Sache unübersichtlich. Man war daher genötigt, schon bei der Ausschreibung den Text der einzelnen Titel aus dem Kostenanschläge umschreiben zu lassen und hatte dadurch nicht eine Verminderung, sondern eine Vermehrung des Schreibwerks. Die Staatsbehörden entschlossen sich daher zur vollständigen Trennung der einzelnen Titel. (Da gewöhnlich mehrere Exemplare der Kostenberechnung gebraucht werden^ [1 Exemplar erhält die örtliche Bauleitung, 1 Exemplar der die^\ Oberaufsicht führende Lokalbaubeamte, 1 Exemplar u. U. die höherer“;

Instanz), läßt

vielfach den gesamten Text mit Umdrucktinte

man

ohne die Preise abschreiben und Abzüge nach folgendem Bedarf her-stellen :

2—3 Exemplare Kostenberechnung (die Preise des Originalanschlags werden handschriftlich eingesetzt).

10 Exemplare für Submissionen zur Aushändigung an die Unternehmer,

3 Exemplare für die Vertragsausfertigungen,⁴) zus. 15—20 Exemplare.

Titel X. Tischlerarbeiten.

Bei der Berechnung der Tischlerarbeiten Aveichen die staatlichen Vorschriften von der im Teil I beschriebenen Berechnungsweise wesentlich ab, indem sie folgendes vorschreiben:

Fenster, Glaswände, Türen und Türfutter sind nicht nach der Stückzahl, sondern nach dem Flächeninhalte, unter Zugrundelegung der kleinsten Lichtmaße, in Ansatz zu bringen. Unter kleinsten Lichtmaßen werden diejenigen Abmessungen verstanden, welche sich nach der Vollendung des Baues für die einzelnen Öffnungen als die geringsten ergeben. Bei den Fenstern sind die Latteibretter und die Futter in den Breis für das Quadratmeter einzubegreifen.

Türverkleidungen sind nach Metern, Türverdachungen nach der Stückzahl zu veranschlagen.

Bei Wandtäfelungen, Parkettfußböden und ähnlichen Arbeiten erfolgt die Berechnung nach Quadratmetern.

Die inneren Türen des im Teil I berechneten Bureaugebäudes werden demnach folgendermaßen ermittelt:

Pos. . . 6,60 qm 3 innere Türen als gestemmte Kreuztüren usf.

jede Tür 1,0 m i. L. breit, 2,20 desgl. hoch

f. d. qm

f. d. qm

Pos. . . qm 3 glatte Türfutter zu vorstehender Tür zu 0,25 m Breite

Pos. ... 16 m Türverkleidungen zu vorstehenden Türen zu 12% cm Breite

f. d.

^un

Titel XI. Schlosserarbeiten.

Die Schlosserarbeiten bei Staatsbauten werden wie im Teil I nach Stückzahl veranschlagt. Stücke, welche gleiche Beschläge erhalten, sind zusammenzufassen.

Titel XII. Glaserarbeiten.

Nach den staatlichen Vorschriften sind die Glaserarbeiten nach Quadratmetern zu veranschlagen, die Vordersätze sind aus der Berechnung der Fenster bei den Tischlerarbeiten zu entnehmen.

Bei Glastüren und Glaswänden ist für die unteren Holzfüllungen ein entsprechender Abzug zu machen.

Titel XIII. Anstreicher- und Tapeziererarbeiten.

Für Staatsbauten ist beachtenswert, daß bei der Berechnung des Anstriches für die Fenster, Türen, Türfutter usiv. die Vordersätze aus den Titeln X Tischlerarbeiten zu entnehmen sind. Einfache Fenster sind auf einer Seite, Doppelfenster auf zwei Seiten voll zu nehmen. Die gründliche Reinigung der Gegenstände und die Verkittung der Fugen vor Aufbringung des Anstrichs wird nicht besonders vergütet.

Die Veranschlagung der Türen, Türfutter, Fenster erfolgt demnach ebenfalls nach Quadratmetern. Die übrigen Anstreicherarbeiten (Decken, Fußböden, Wände, Treppen, Dachrinnen, Gitter usw.) werden ebenso wie im Privatbau, vgl. Teil I, berechnet.

Die Tapeziererarbeiten sind nach der Fläche einschließlich der Borte, Einfassungsstreifen und der Papierunterlagen zu veranschlagen.

Für die Massenermittelung gelten die bei den Maurer- und Zimmerarbeiten gegebenen Vorschriften. In der Regel können die dort übermittelten Vordersätze hier übernommen werden.

Titel XIV. Stückarbeiten.

Die Berechnung der Stückarbeiten bei Staatsbauten weicht von den im Teil I angegebenen Formen nicht ab.

Titel XV.

Ofenarbeiten, Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen.

Die Ofenarbeiten werden, wie im Teil I angegeben, auch bei staatlichen Bauausführungen nach der Stückzahl einschließlich Lieferung aller Eisenteile und Materialien veranschlagt. Bei der Vergabe von Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen sind die Bestimmungen im § 1 der Anweisung zur Herstellung und Unterhaltung von Zentralheizungsund Lüftungsanlagen vom 15. April 1893 zu berücksichtigen. Die Ausarbeitung des ausführlichen Bauentwurfs ist dabei in folgender Art vorzusehen:

a)    in den Grundrissen sind die Heizstellen, die Bäume für Brennstoffe, die Bauchröhren sowie die Kanäle für frische Luft zu bezeichnen,

b)    im Erläuterungsbericht ist die Gesamtanlage eingehend zu beschreiben und der Zeitpunkt für die Ausführung anzugeben. Zugleich sind die zum Wettbewerb heranzuziehenden Unternehmer zu bezeichnen,

c)    im Anschläge ist der Kostenbetrag nach dem kubischen Inhalt der zu heizenden Bäume und nach dem Gesamtwärmebedarf auf Grund von Erfahrungssätzen überschläglich zu ermitteln.

Die staatlichen Vorschriften weichen mithin von dem im Teil I angegebenen Verfahren, die nähere Ausarbeitung des Projektes Spezialfirmen zu überlassen, nicht ab.

Vor der Eröffnung des Wettbewerbs ist ein Programm der speziellen Berechnung der Wärmeverluste usw. aufzustellen.

Titel XVI. Gas- und Wasseranlagen.

Abweichungen von der im Teil I angegebenen Berechnungsweise kommen bei Staatsbauten nicht vor.

Titel XVII. Bauführungskosten.

Nach den neueren Verfügungen der allgemeinen Hochbauver-waltung sollen Kosten für die Bauleitung in die Kostenanschläge nicht mehr auf genommen werden. Dies trifft jedoch nicht für alle Verwaltungen zu.

Titel XVIII. Insgemein.

Die bei diesem Titel unterzubringenden Arbeiten und Lieferungen sind im Teil I ausführlich erwähnt. Bei staatlichen Bauten wird in derselben Weise verfahren. Zu beachten ist hier, daß Unterstützungen an Arbeiter aus Baufonds nicht mehr gezahlt werden sollen.

Der Erläuterimgsbericht.

Sowohl für Vor- als für Haujttentwürfe (ausführliche Bauentwürfe) ist ein Erläuterungsbericht bei staatlichen Bauten anzufertigen, der nach folgenden Grundsätzen aufgestellt werden muß:

Der Erläuterungsbericht hat unter Hinweis auf das Bauprogramm, die Zeichnungen und den Kostenanschlag alle den Bau betreffenden Verhältnisse eingehend zu behandeln. Er ist auf gebrochenem Bogen zu schreiben und muß folgende Mitteilungen enthalten:

1. Dienstliche Veranlassung zur Aufstellung des Entwurfes.

2. Bauprogramm.

Angabe der Verfügung, durch welche der Auftrag zu den Ausarbeitungen erteilt worden ist, sowie der sonstigen in Betracht kommenden Vorgänge.

Angabe der Gründe, welche die Bauausführung nötig machen, soivie des Bedarfes an Bäumen und der sonst verlangten Einrichtungen.

3. Beschaffenheit der Baustelle und des Baugrundes.

Beschreibung des Bauplatzes; Gründe für dessen Wahl und für die Stellung der Gebäude; Mitteilungen über die Zugänglichkeit des Grundstückes und die etwa in Frage kommenden privatrechtlichen Beziehungen zu den Nachbargrundstücken; über etwaige Fluchtlinienbeschränkungen und voraussichtliche Veränderungen an vorbeiführenden öffentlichen Straßen; Beschreibung der etwa erforderlichen Umgestaltung der Erdoberfläche sowie der für die Be- und Entwässerung nötigen Anlagen.

Angaben über die Beschaffenheit des Baugrundes und seine Tragfähigkeit; Beschreibung der Vorkehrungen, welche zu seiner Befestigung erforderlich sind; Angaben über die Höhe des Grundwasserstandes und über die Möglichkeit, gutes Trink- und Gebrauchswasser zu beschaffen.

4. Bauentwurf.

Begründung der Grundrißanordnung und der Baumverteilung; Angabe der Geschoßhöhen zwischen den Oberkanten der Fußböden, sowie der Höhenlage des untersten Fußbodens zur Erdoberfläche und zum höchsten Grundwasserstande.

Bezeichnung der wichtigeren Baumaterialien unter Begründung der getroffenen Wahl mit Büchsicht auf Festigkeit, Wetterbeständigkeit, Preisangemessenheit und Anfuhrverhältnisse.

Beschreibung der Konstruktion unter Hinweis auf die Zeichnungen und die bezüglichen Positionen des Kosten-anschlages in nachstehender Reihenfolge:

5. Bauart.

6. Zeit der Herstellung.

7. Bauleitung.

8. Baukosten.

a)    Architektur,

b)    Mauerwerk, Mauer stärken,

c)    Schutz gegen Erdfeuchtigkeit und Schwammbildung; Vorsichtsmaßregeln gegen klimatische Einwirkungen,

d)    Becken,

e)    Fußböden,

f)    Treppen,

g)    Bacher,

h)    Fenster und Türen,

i)    Innerer Ausbau,

k) Heizung und Lüftung.

Angabe des Zeitraumes, welcher für die Vollendung der einzelnen Bauteile sowie des ganzen Baues in Aussicht genommen ist, ferner des voraussichtlichen Zeitpunktes der Bauabnahme und der Fertigstellung der Abrechnung.

Mitteilung der Umstände, welche die Verwendung technischer Hilfskräfte für die spezielle Bauleitung notwendig machen und Angabe der voraussichtlichen Bauer ihrer Verwendung.

Angabe der Kosten des Bauwerkes. Ermittelung des Betrages für die Einheit der zu bebauenden Fläche nach Quadratmetern (wobei die Fläche des Erdgeschosses unter Fortlassung der kleinen nicht hochgeführten Vorbauten, wie Freitreppen, Kellerhälse usw. zugrunde zu legen ist) und für die Einheit des Rauminhaltes nach Kubikmetern (wobei die vorbezeichnete Fläche des Erdgeschosses einzustellen und als Höhe das Maß von der Oberkante des Fundamentes [§ 120 der Bienstanwei-sung] bis zur Oberkante des Hauptgesimses einzuführen ist, sofern nicht besondere Verhältnisse eine andere Annahme erforderlich machen). Berechnung der Kosten für eine Nutzeinheit (z. B. Sitzplatz in Kirchen, Krankenbett in Kliniken usiv). Bie berechneten Beträge sind mit den Kosten ähnlicher Bauwerke, namentlich solchen in derselben Provinz, in Vergleich zu stellen.

Hier ist ferner mitzuteilen, aus welchen Fonds die Kosten des Baues bestritten werden sollen, und welche Patronats- oder sonstigen Beiträge, bestehend in Geld oder Naturallieferungen (Baumaterial, Bundholz usw.), seitens des Fislcus, ferner, welche Beiträge einschließlich der Hand- und Spanndienste von dazu verpflichteten Gemeinden, Pächtern usiv. zu leisten sind.

Der im Teil I auf S. 66—72 behandelte Erläuterungsbericht schließt sich im technischen Inhalt vollständig den staatlichen Vorschriften an. Zu beachten bleibt hier nur die für die Staatsbauten vorgeschriebene Form auf gebrochenem Bogen und die besonderen Verhältnisse bei Abteilung 1 „dienstliche Veranlassung zur Aufstellung des Entwurfes“. Nachstehender Anfang eines Erläuterungsberichtes für den Neubau einer Kirche möge als Beispiel für einen staatlichen Bau dienen.

Erläuternngshericht

zum ausführlichen Bauentwurf für den Neubau einerKirche in X.

Gesamtbaukosten laut besonderer Zusammenstellung . . . M.

Hierzu eine Mappe mit

.....Blatt Zeichnungen

. . . Hefte Berechnungen.

(Ort)

, den

(Datum)

1. Dienstliche Veranlassung zur Aufstellung des Entwurfes.

2. Bauprogramm.

Nachdem der durch den Unterzeichneten aufgestellte Vorentwurf mit einigen Abänderungen seitens der Vorgesetzten Dienstbehörden genehmigt und zu der weiteren Ausarbeitung durch Verfügung III 5471 vom 27. 2. 1908 der Auftrag erteilt worden war, wurde der anliegende ausführliche Bauentwurf von dem Unterzeichneten Kreisbauinspektor aufgestellt.

Die evangelische Gemeinde in X zählt gegenwärtig 750 Seelen usf. (Hier folgen die Gründe, welche die Bauausführuug nötig machen usw., s. oben.)

(Zum Schluß Unterschrift des Verfassers.)

Kreisbauinspektor.

¹

Jede Berechnung in einem gesonderten Heft.

²

Der genaue Wortlaut der staatlichen Vorschriften erfolgt von hier an in liegendem Druck (Kursiv), die kritische Erörterung derselben in gewöhnlichem Druck.

³

Über die Kalk- und Zementermittelung s. Teil I S. 23 u. 24).

⁴

Hierbei ist Vorschrift, daß litbographiscbe Tinte verwendet wird. Die billige Umdruckstusche ist unzulässig, da die Schrift des Umdrucks an der Sonne verblaßt und schließlich verschwindet.

Der Kostenüberschlag.

Kostenüberschläge für staatliche Bauten werden zu dem Erläuterungsberichte Spalte „Baukosten“ der Vorentwürfe und ausführlichen Bauentwürfe angefertigt. Die Kosten werden ermittelt

1.    nach Quadratmetern bebauter Grundfläche,

2.    nach Kubikmetern umbauten Raumes.

Hierbei ist folgendes zu beachten:

Bestimmungen

über die Berechnung der bebauten Grundfläche und des Rauminhaltes von Hochbauten.

Die bebaute Grundfläche und der Rauminhalt von Hochbauten ist bei Vorentivürfen, ausführlichen Entivürfen, Jahresrapporten, statistischen Nachweisungen und Veröffentlichungen folgendermaßen zu ermitteln:

1.    Bei Berechnung der bebauten Grundfläche sind die Abmessungen des Erdgeschosses zugrunde zu legen. Kleine und niedrige Anbauten, die im Verhältnis zum ganzen Gebäude von unwesentlicher Bedeutung sind, wie Freitreppen, Kellerhälse usw. sind dabei fortzulassen; dagegen sind Anbauten von der Höhe des Erdgeschosses, ferner bei Kirchen die Vorhallen, Salcristeien, auch die Strebepfeiler, bei Turnhallen die Vorräume, Kleiderablagen und Geräteräume zu berücksichtigen.

2.    Bei Berechnung des Rauminhaltes ist die bei der Flächenberechnung gewonnene Zahl mit der Höhe des Gebäudes von der Oberkante des Fundamentes bis zur Oberkante der Umfassungsmauern zu multiplizieren. Haben einzelne Teile des Gebäudes verschiedene Höhe, so ist in der vorher angegebenen Weise für jeden Gebäudeteil der Rauminhalt festzustellen.

Hierbei ist folgendes zu beachten:

a) Bei unterkellerten Gebäuden oder Gebäudeteilen (Fig. 1) ist die Höhe von der Oberkante des Kellerfußbodens an, bei nicht unterkellerten von der Oberkante des untersten Bankettes an (Fig. 2), jedoch nicht tiefer als 1,0 m unter der Erdoberfläche (Fig. 3) zu rechnen.

Ist ein Bankettabsatz nicht vorhanden, so ist ein ideelles Bankett (Big. 4) anzunehmen und für dieses 0,50 m von der Fundamenthöhe in Abzug zu bringen. Liegt die Kellersohle im wesentlichen in der Höhe der Erdoberfläche, so ist das Gebäude nach Art der nicht unterkellerten zu behandeln.

fi

Erdgeschoss

'"T

; %

i§|§ Erdgeschoss

Wkr-

__

MR.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

b) Reichen die Fundamente einschließlich der Bankette bei nicht unterkellerten Gebäuden tiefer als 1,50 m unter die Erdoberfläche (Fig. 5) oder bei unterkellerten tiefer als 0,60 m unter die Oberkante des Kellerfußbodens (Fig. 6) herab, so sind die Kosten dieser tiefer geführten Fundamente, ebenso wie diejenigen der künstlichen Gründung (Fig. 7, 8, 9) von den Kosten des Gebäudes zu trennen und besonders in Ansatz zu bringen.

<0.3>*

t< o,s i,oo--|g‘0,4 >p

I

____iL_.

tr

K-—*8*0.....Y 'S'O >j

OS's

----H

---V<-->K--

fi

---*1

■0M

SO - N

!*-

Fig. 5.

Fig. 4.

Blume, das Veranschlagen von Hochbauten. 2. Aufl.

Fig. 6.

c) Die Hohe wird his zur Oberkante der Umfassungsmauern (Fig. 10 u. 11) hei überhängenden Dächern bis zur Unterkante der Dachschalung (Fig. 12), bei Pultdächern bis zur Oberkante der niedrigeren Umfassungsmauer (Fig. 11) gemessen.

WM

Erdgeschoss

MM

, Kellerlot

^ Jtk.

jjj§

m.

Keller

.Îæ.

■M<ËÊL

Bogen-

Mauerwerk

■■I

•# SandśchUtt

ung

.rv;v

Senkkasten':

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Sind bei Kirchen die Türme, Chöre, Schiffe usw. fortlaufend mit Giebeldreiecken bekrönt, so ist die Gesamthöhe bis zur halben Höhe der Dreiecke zu rechnen.

d) Der Berechnung des Bauminhaltes von Türmen kleiner und mittelgroßer Kirchen ist die bebaute Grundfläche im Erdgeschoß gemessen zugrunde zu legen und diese mit der Gesamthöhe zu multiplizieren, auch wenn sich der Grundriß in den oberen Geschossen ändert. Dasselbe gilt für Strebepfeiler.

-7--

,3__.

w-

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

e)    Für ein ganz oder teilweise aus geh aut es Dachgeschoß, ferner für alle über die Oberhäute der Umfassungsmauern sich erhebenden Bauteile, als Attihen, Ziergiebel, Türmchen, Kuppeln, reich ausgebildete Dächer, aus Werkstein hergestellte Turmhelme usw. ist, soweit diese Teile nach Vorstehendem bei der Berechnung noch nicht berücksichtigt worden sind, der Gebäudehohe eine entsprechende Mehrhöhe hinzuzusetzen. Dieser Höhenzuschlag ist so zu ermitteln, daß der dadurch vermehrte Bauminhalt bezüglich der Kosten im wesentlichen den Mehrkosten der genannten Bauteile entspricht.

f)    Große, innerhalb der Gebäude liegende, mit Glas bedeckte und vom Erdgeschoß an durch mehrere Geschosse reichende Höfe oder Hallen sind bis ²/₃ ihres Bauminhaltes in Abzug zu bringen.

Die durch Kostenüberschlag schätzungsweise ermittelten Summen sollen bei Staatsbauten im Erläuterungsbericht des Vorentwurfs beweisen, daß der geplante Bau sich in den Grenzen der Kosten ähnlicher Bauwerke hält.

Im Erläuterungsbericht des ausführlichen Bauentwurfs werden die Kosten nicht geschätzt, sondern durch Umrechnung aus den Schlußsummen des speziellen Kostenanschlages für ein Quadratmeter Grundfläche bzw. Kubikmeter Rauminhalt ermittelt. Hierbei soll dargelegt werden, daß die im Vorentwurf angenommenen Sätze * nicht überschritten worden sind.

Die Abrechnungsarbeiten bei Staatsbauten, a) Vertragliche Arbeiten.

Wie im Leitfaden der Bauführung von Gebhardt¹) S. 49 und 50 „Vertrag“ § 3 ausgeführt ist, erfolgt die Vergabe der Leistungen und Lieferungen bei den Staatsbauten in den meisten Fällen nach den wirklichen Leistungen und Lieferungen unter Zugrundelegung der im Verdingungsanschlage oder in sonstiger Weise vereinbarten Einzelpreise. Der § 13 der allgemeinen Vertragsbedingungen sagt, daß die formelle Aufstellung der Rechnung nach der Form, Ausdrucksweise, Bezeichnung der Räume, Reihenfolge der Positionsnummern sich genau nach dem Verdingungsanschlage zu richten habe. Mithin sind bei den Maurerarbeiten Vorberechnung, Massenberechnung und Kostenberechnung, bei den Zimmerarbeiten Holzberechnung und Kostenberechnung aufzustellen. Die

Abmessungen und Einzelmaße ergeben sich nach der Ausführung und werden durch gemeinschaftliches Aufmaß seitens der Bauleitung und des Unternehmers festgestellt.

Während Vorberechnung, Massenberechnung, Holzliste der Abrechnung, abgesehen von der durch die Ausführung veranlaßten Maßänderungen, nach der Form vollständig den Berechnungen des speziellen Kostenanschlages entsprechen, kann die Greldkostenberech-nung kürzer gefaßt werden. Es kann hier der Text der Positionen einfach nach den Vordersätzen und Stichworten ersetzt werden durch die Bezeichnungen „vertragsmäßig angeliefert, aufgeführt, angebracht“ usw., z. B. würde die Kostenberechnung zur Abrechnung der Maurerarbeiten des Bureaugebäudes Tafel II lauten:

Titel II. Maurerarbeiten.

Pos. Baum-Nr.

2    1—3

3    4—6

a) Arbeitslohn.

Stückzahl

30,9 cbm Ziegelmauerwerk der Fundamente vertragsmäßig Jiergestellt......

52,57 cbm Ziegelmauerwerk im Erdgeschoß desgl.

wie vor...........

13,81 cbm Ziegelmauerwerk im Dachgeschoß desgl. 4,5 m Schornsteinkasten vertragsmäßig auf geführt

3,50

3,75

4,50

usf.

Diese Abkürzungen sind zulässig, weil außer der v or-, Kosten- und Massenberecknung allen Abrechnungen für Staatsbauten beizufügen sind:

1.    Die in einem Heft vereinigten Angebote der Unternehmer mit der Yerhandlungsschrift des Angebottermins,

2.    der Vertrag mit dem Unternehmer

und in beiden Dokumenten der Text der einzelnen Positionen genau festgelegt ist. Es kann deshalb der Kürze wegen auf den Vertrag zurückgegriffen werden.

Die Abrechnung bei den staatlichen Bauten sind die Endarbeiten für den Unternehmer, aber nicht für die Bauleitung und die über diesen stehenden Behörden. Während der Unternehmer nach beendeter und geprüfter Abrechnung die vertraglich ihm zustehende Restsumme für seine Arbeiten erhält und nur mit seiner Kaution für etwaige unsolide Arbeit u. dgl. haftbar bleibt, bleiben die Bauleitung und die Oberaufsicht der Oberrechnungskammer verantwortlich dafür, daß bei dem Neubau die fiskalischen Interessen nach jeder Richtung hin gewahrt worden sind. Die Oberrechnungskammer prüft aus den Belägen,

1.    ob der Text und die Vordersätze des Kostenanschlages bei der Ausschreibung der Arbeiten beibehalten worden sind,

2.    ob die Ausschreibung in der vorgeschriebenen Form erfolgt und der Termin ebenso eingehalten worden ist,

3.    ob der Mindestfordemde die Arbeiten erhalten hat, bzw. ob die Gründe stichhaltig sind, welche gegen die Übertragung der Arbeiten an den Mindestfordernden gesprochen haben,

4.    die richtige und einwandfreie Vertragschließung mit dem Unternehmer,

5.    ob bei der Ausführung sich erhebliche Mehr- oder Minderlieferungen gegen die Vordersätze des Kostenanschlages ergeben haben und ob die Begründung dieser Abweichungen einwandfrei ist.

Hiernach muß auch die Form der Abrechnung erfolgen. In der Kostenberechnung sind alle Mehrbeträge in den Vordersätzen der Einzelpositionen gegenüber denjenigen des Kostenanschlages zu begründen.

Dies geschieht durch eine Bemerkung, die den betreffenden Positionen nachgefügt wird. Würden z. B. die 30,9 cbm Ziegelmauerwerk des vorstehenden Beispiels Pos. 2 überschritten sein, so würde die Abweichung wie folgt lauten:

36,5 cbm Ziegelmauenverk der Fundamente vertragsmäßig her gestellt.

Bemerkung: Der Mehrbetrag ist darauf zurückzuführen, daß am Ostgiebel der gute Baugrund 0,75 m tiefer lag als an den übrigen Stellen. Es mußte daher aus Sicherheitsgründen eine Vertiefung des Fundamentes angeordnet werden.

Pos. Raum-Nr. Stückzahl 2    1—3

b) Die außervertragliclien Arbeiten.

Die außervertraglichen Arbeiten zerfallen in solche Arbeiten, welche im Kostenanschlag vorgesehen, aber für eine Ausschreibung ungeeignet sind, und solche Arbeiten, die im Kostenanschlag nicht vorgesehen sind. Zu den erstgenannten gehören z. B. Blitzableiteranlagen, Bildhauerarbeiten u. dgl., d. h. Arbeiten, die eine besondere Erfahrung oder Kunstfertigkeit erfordern und nach den Bestimmungen freihändig vergeben werden können, zu den letztgenannten alle Arbeiten und Lieferungen, die in den Positionen des Kostenanschlages nicht vorgesehen und bei der letzten Position des Titels Insgemein „Für unvorhergesehene Fälle“ verrechnet werden. Für beide Arbeiten erfolgt die Rechnungslegung durch eine einfache

Kostenberechnung mit einer Bemerkung, welche die Notwendigkeit der Ausführung, die Wahl des Unternehmers usw. ausführlich begründet.

Die gesamte Abrechnung wird übersichtlich gemacht durch die „Zusammenstellung der entstandenen Baukosten, liehst Revisions-Protokoll“, die an Stelle des früher üblichen PrüfungsanSchlages in folgender Weise behandelt werden: Für die Zusammenstellung der entstandenen Baukosten dient folgendes Formular:

Nr. des Belages

Datum und Nr. des bez. Vertrages

Gegenstand der Berechnung

Anscblag

Abrech-

nung

16. 7. 97

Titel I. Erdarbeiten.

Laut Anschlag stehen zur Verfügung . . .

An W. Schulze für Erdarbeiten.......

Der Minderertrag ergab sich durch die günstige Verdingung.

Summe für Titel I Erdarbeiten.......

350

320

350

Titel II. Maurerarbeiten, a) Arbeitslohn.

16 7. 97

6450    75

Laut Anschlag stehen zur Verfügung. . . . 6500 An W. Schulze laut besonderer Abrechnung über die vertraglich von ihm übernommenen Arbeiten Pos. 2—40 des Anschlages .

Zu Pos. 2. Das Mehr an Fundamentmauerwerk wurde durch die notwendig werdende tiefere Fundierung bewirkt, usf.

Das Revisionsprotokoll behandelt kurz die Vorgänge der Bauausführung, d. h. Verfügungen der Vorgesetzten Behörden, Zusammensetzung der Bauleitung, Beginn und Förderung der Bauarbeiten, Ergebnis der Ausschreibungen, Förderung und Beendigung des Baues in bestimmten Zeitabschnitten, etwa notwendig gewordene Änderungen und Abweichungen im allgemeinen. Die spezielle Motivierung bleibt der Zusammenstellung der Baukosten Vorbehalten.

Anhang.

Die Feststellung der Preise (Kalkulationen).

Wie aus den vorstehenden Abschnitten hervorgeht, unterscheidet man

a) Preise für reinen Arbeitslohn, vgl. Maurerarbeiten Titel IIa.

!>) „ c) »

„ reine Materiallieferung, vgl. Maurerarbeiten Titelllb. „ Arbeitslohn einschl. Materiallieferung, vgl. Titel IX, X—XIII usw.

Die Preise richten sich nach den örtlichen Verhältnissen, da die gezahlten Arbeitslöhne überall verschieden sind. Aber auch innerhalb eines Ortes sind die Preise fortwährenden Schwankungen unterworfen, die durch Arbeitseinstellungen, plötzliche Verteuerungeu der Rohmaterialien und Frachten bei den Arbeiten zu c) veranlaßt werden.

Bei der Feststellung der Submissionspreise, die reinen Arbeitslohn betreffen, vgl. a), hat der Unternehmer zunächst die Selbstkosten, dann die Geschäftsunkosten (Bureaumiete und Bureaubedarf [Zeichenmaterialien, Heizung, Beleuchtung], Gehälter der Angestellten, Alters-, Invaliden-, Unfall- und Krankenkassenbeiträge, Fuhren usw.) und schließlich den Verdienst zu berechnen. Handelt es sich außerdem noch um einen staatlichen Bau, bei dem für die Vorhaltung der Maurergerätschaften und des Rüstzeugs keine Vergütung erfolgt, so kommt noch ein Zuschlag für diese Leistungen hinzu.

Bezeichnet S den Submissionspreis (Offerte) in Mark,

A die für die Arbeit den Arbeitern gezahlte wirkliche Vergütung in Mark,

in

U die Geschäftsunkosten

R den Zuschlag für Geräte und Rüstungen Prozenten

berechnet,

V den Verdienst an der Arbeit

so ist S = A + U + R + V.

Der Faktor U (Geschäftsunkosten) ist bei den einzelnen Unternehmern sehr verschieden und kann nur durch längere Erfahrung und die genauen Buchungen mehrerer Jahre festgestellt werden. Große Tüchtigkeit und Geschäftsgewandtheit des Unternehmers können den Faktor sehr einschränken (durch Ersparung überflüssiger Hilfskräfte u. dgl.). Der in Prozenten von S anzunehmende Verdienst richtet sich nach verschiedenen Faktoren, von denen der wichtigste die jährliche Umsatzsumme ist. Je größer der Umsatz, um so kleiner kann Y in Rechnung gestellt werden und um so konkurrenzfähiger ist der Unternehmer.

Anderseits muß ein kleiner Unternehmer, der mit einer geringen Umsatzsumme vorlieb nehmen muß, einen größeren Prozentsatz für Y in Rechnung stellen, um existieren zu können. Die Preise gleichen sich dadurch wieder aus, daß der kleinere Unternehmer einen wesentlich geringeren Posten für U braucht.

b) Bei der reinen Materiallieferung werden die Unkosten dadurch geringer, daß die Yersicherungsbeiträge (Altersversicherungr Krankenkassen usw.) hier abgesetzt werden können.

Aus dem vorstehend Gesagten geht hervor, daß die Festsetzung der Preise nur in der Praxis selbst unter genauer Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse erfolgen kann. Der junge Anfänger findet das erforderliche Material an Ort und Stelle vor.

łOTi

KRAKÓW

^y*feehn'«cî§^

1,00

|4iiÄ

ł—

■Ti

_ 4,10-

‘-r.

'Z5ik

1,50

ij

Z,70

zpo

1,50 Î

2,00...$--4

3% 2

Z,50.

055

oTCeB^n^eêlUuie-

<^Î0.5

Äp Q ixÜÄ

c5cvwvvtt a-o.

-51

■7£

5,00

4,98

'^VVaûo^/^Xc^.e-

cFXmo.

6,20

3,50

%80

:'i

60

3,90_

2,32.

-70

«r>

1 ö rrv

_ 8,00 _

éfuj. 3 êlvèf&i^mc^aao

-91

8,20

jgL

3Hc). H Shxvnfoette.

10,00

00--

§1

\50

W>.

o_______, ’-o

*o_

X--

p NN

vï>

• -l

//.

\V

1,00

_■ 10,10_

SïLg. 6 cîlutzfeiAôAXcLes

f>.

zt

il

»V.

7s)

31 (S

© 1    • 1,0$ 5

[â

0lZo3A>tof' *U%>5 Inni,,nï

«r

SS

SO 3

s;F

is

:v

]T

fv

ïïm

f-V

Fi

râr~.*

1,40-

■'

tMg.7 ‘Ttułge&ioł)Sau-‘STxùPoA^.

<^tg[. 8 êxvndôteinfaaûade

îi

C*76^

■1

<7'®UOT**«'

KRAKÓW

'ZZ « C h I >c ¹ 'Z-

&r

// \\

ri

iù

h-

=mt

Zeichnung zu einem Baubüro - Gebäude.

V    JEJ, -31

r%<

i i ^ \JD

s.

IL

IL

15

-J t

0,50

Tir

-1|0;

Sfe' *

°SÇ

SL

TH

le

Si

-4*ÀÏ

©1!

?r

-o

i© . -

«+?

1T!

i|! ©i

E2HZ3

b/î4>^£0cJÎ20|p--

sas?

17773

I.!

®!

r:

s;

*0

*v

W'    ;¹    ' '    i !    1

É    !; ©i;    !iv !

tel

m

Zz v

SlÀ { «/Vl£UU<MC^ t

qtT

3~s

-k-S 5 -*

EE

^l^vx iïai a/vioA cty ^ •

"H

CD

Dach verband eines Stallgebäudes.

_ 8,80 -

BBBQIEÉ

%>

NZ

-%T

«T

1J3

TT

■TS

/so

8,00

Jj ^ 0,5 O    1

s=

'’oiSc

6,00

JJ

1U m

Längenschnitt

Querschnitt

'Æ

vr

4. -

1,60

ii i

s.-

: I 3,Sä ■ '

111

jü

iii

3,10 \

X-'.

K2AKÔW

Ą.

li 0,95 n ,

fcl

j,8Q -

HH)

illl?

; 4,55

t.

' .

6,00

|1. //'■

//•

IO 5

.!/<• • /

Ansicht des Dachgiebels

-sàmm

.4 77h

KRAKÓW

= Derlag con B. d>. tEeubner in £etp3ig unö Berlin

Aus Ilatur unö ©eiftesroelt

Sammlung n3tffcnfd)aftlid)*gemeinöcrftänölid)cr Darftellungen aus allen Gebieten öesIDiffens. jeberBanb ift in fid) abgefdjloffen unb etn3eln fäuflidj.

Die Sammlung „Aus Ilatur unö ©elftesroelt" fud)t ü)re Aufgabe nicht in bet Dorfübrung einer fülle Don £ei)t|ioff unb Lehrfägen ober etwa gar unetrolefenen fjqpothefcn, fonbem barin, bem Eefer Derftänbnls bafür ju nermiiteln, wie bie mobeme Wlffenfd)aft es erreicht bat, übet wichtige fragen Don allgemeinftem Untereffe Liä)t 3U Derbreiten. Sie roili bem ein3elnen ermöglichen, roenigftens an einem punlte ftd) über ben engen Kreis, in ben ihn brute meift ber Beruf einjcbliegt, 3U erbeben, an einem Punfte bie freibeit unb Selbftfinbtgfeit bes getfttgen Lebens 3U gewinnen. 3n biefem Stnne bieten bie ein3elnen in fidj ab» gefdtloffenen Schriften gerabe bem „Laien“ auf bem betreffenben ©ebiete in Dotier Hnfdjaulidfteit unb lebenbiger frijĄe eine geörängte, aber anregenbe Uberficht.

3eöer Bartö gcĄ. tlt. 1.—> in £etntocm5 geb. ITT. 1.25

<Erfä}ienen ftrtö bis Jefct ca. 300 Bänbe aus ben oerfetfiebenften ©ebieten.

Kunftpflege in Baus unb Beimat. Don    u«b mit einer Säuberung ber heutigen 5orm bes

Superintenöent R. Bürïner. mit 14 flb»    fteuW>en Bauernhaufes 3u IdjUe&en.

btlöungen. (Bö. 77.)    Die Beleucfftungsarten bet ©egen«

rota, ausgehenb non ber Überzeugung, ba& ju einem watt. Don Dr. D). Brüftf). mit 155 Rbb. Dollen Blenfchenfein unb Dolfstum bie Pflege bes nax 1081 Schönen unabweisbar gehört, bie Augen 3Um rechten    luo-'_

Sehen öffnen lehren unö bie gan3e Lebensführung,    ©tbt einen Uberbtidf über ein gewaltiges Arbeits»

Kleibung unb ffäusltd)tett äftbetifd) geftalten, um fo    felb beutfef)er ©edjnit unb Wiffenfdjaft, inbem bie

auch 3“* ©rfenntnis beffen 3U führen, roas an fjeimat»    technifd)en unb roiffenfdjaftlichen Bebingungen für

(unft unb tfeimatfchafc 3U hegen ift, unb auf biefem    bie fjerfteliung einer wirtfd)afüid(en Lichtquelle unb

großen ©ebiete persönlichen unb allgemeinen äfthe»    bie IMethoöen für bie Beurteilung ihres wirtlichen

tifchen Lebens ein praftifchet Ratgeber fein.    Wertes für ben DerbTaucher, bie ein3elnen Beleud)»

tungsarten foroohl btnftctitltai ihrer pljpftlaïifchen Das oeutfdfe I^aus unö fein Hausrat.    unb «hemtfehen ©runblagen als auch ih«r Œedjnif

Don Profeffor Dr. K. meringer. mit    unb ïjerftellung behanbelt werben.

106 flbbüöungen. (Bö. 116.)    Xfcijung unö £iiftung. Don Ingenieur

3oi).ÖEug.matfer. mit 40 Abb. (Bö. 241.)

IDtn in allgemcincerftättMiiher Darftellung über öie Derfdjiebenen Eüftungs. unb lfei3ungsarten menfd|» lidjer Wohn» unb Aufenthaltsräume orientieren unb 3ugleid) ein Bilb Don ber mobernen Eüftungs» fjci3ungste<hntl geben, um öaburä) 3ntereffe Derftanönis für bie babei in Betracht Jommenben, oft fo wenig beachteten, aber in gefunbijeitlicher Beziehung jo überaus wichtigen ffiefiĄtspunlte 3U erroeden.

Der ©ifenbetonbau. Don DipWng. (Em. tjaimooici. mit 81 flbb. (Bö. 275.)

©ibt 3um erften male eine fadjmännifche unb habet hoch oöllig allgemefnDerftänbliche Darftellung biefes jüngften unb intereffanten3roeiges berlfochbautechnif, ber f hou fegt erftaunltdfe (Erfolge auf3uweifen hat unb für ben eine immer wadifenbe Bebeutung 3U erwarten fleht.

Das Buch will bas 3ntereffe an bem beutfehen tfaus, wie es geworben ift, förbern; mit 3ahlreidjcn fünft» lerijd|en 3Iluftrationen ausgeftattet, behanbelt es nach bem „fjerbhaus" bas oberbeutfĄe fjaus, führt bann anfcbaulict) bie (Einrichtung ber für biefes charafteriftifchen Stube, beren «Einrichtung oor unb behanbelt bie tjerfunft oon ff aus unb ffausrat.

unb

unb

Dcutfcffc Bautunft im îlîittcïaltcr. Don profeffor Dr. fl. lUattlfaei. 2, flufl. mit 3al)Ir. Abbildungen im tEejt. (Bö. 8.)

Der Derfaffet wtU mit ber Darftellung ber (Entroid» lung ber beutfehen Baufunft bes mittelalters 3ugleid) über bas Wefen ber Bautunft als Kunft auftlären, inbem er 3eigt, roie fidj im Derlauf ber ©ntroidlung bie RaumDorfteQung Hart unb oertieft, wie bas ted)» nifche Können roädjft unb bie praftifd)en Aufgaben fieb erweitern, wie bie romantfd)e Kunft gefdgaffen unb 3ur ©otif weiter entwidelt wirb.

KuItuv0cfd{i$ie bes beutfefjen Bauernhaufes. Don Regierungsbau« meifter a. D. <EĄr. Rand, mit 70 flb* bilöungen. (Bö. 121.)

Der Oerfaffer führt ben Lefer in bas fjaus bes germanifchen La nbwirt es unb reigt beffen ©ntroidlung, wenbet jid) bann bem fjaufe ber ffanbinaDifdgen Bauern 31t, um hierauf bie ©ntwidlung bes beutfehen Bauernhaufes wahrenb bes mittelalters bar3Ufteilen

BUber aus ber 3ngenieurted)ntt.

Don Baurat K. Ht e r <ï e I. mit 43 flbbilö. im €ejt uttö auf einer Doppeltafel. (Bö. 60.) 3eigt in einer Sdjilberung ber 3ngenieurbauten ber Babqlgnier unb Afft)rer, ber 3ngenieurted)nif ber alten Agqpter unter oergleidfsweifer Behanblung ber mobernen 3rrigationsanlagen bafelbft, ber Schöpfungen ber antiten griedgifdfen 3ngenieure, bes Stäbie» baues im Altertum unb ber römifdgen Wafferleitungv bauten bie hohen Leitungen ber PSlter bes Altertums.

Ausfindiger iüuftrierter Katalog utnfonft utt6 poftfref vm Derlag

'S

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

¹

Gebhardt, Bauführung, Leipzig, B. G. Teubner.

11-351294

Aus Rotur unb ffi

3«ôcr Banfe gef). Bt. t.~—, in £ehtn>anfe gefe. Bt-1.25

S)ei>e3«ug«, Das ïjeBen feftcr, flüffiget unö luftförmiger Körper, »on profejjor Dr. R. »ater, mit 67 flbb. (Rr. 196.)

Will ob«* umfangreiche Kenntniffe auf bem (Bebiet bet BleCpani! corausîufehen, on 6er Qanb 3ablreid)er einfacher Sfl33en bas Derftänbnis für bie IDirrung ber Iftbc’euge einem weiteren Kreife sugSnglich machen. So werben Me ffebe« Bonicbtunaen feftcr.

§tan§*b«"tte^nilfMne*aiu^    Biblioteka Politechniki Krakowskiej

"s>4'

Kd) ergebenben Probleme ber BewegungstechnU in ber £uft im natürlichen Dogelflug gelöft finb, wirb bas aeroftatifdje unb aerobpnamif^c Drinstp bes hierauf folgt

eine

Sdföpfuttgen btr 3ngeni«urt«dhni? öerneuieit. »onBaurat Kurt merdeL 2. Auflage, mit 55 flbbilbungen im &e;t unb auf lafeln. (Bb. 28.)

führt eine Reihe hervorragender unb iniereffanter Ingenieurbauten nad) ihrer teĄnifdjen unb wirt» ld|aftU<hen Bebeutung cor: bie (Bebirgsbahnen. bie Bergbahnen, unb als beren Doriäufer bie bebeuten« ben (BebirgsftraSen ber S<hwei3 unb Sirols, bie «ifenbahnoerbinbungen in Afien, enblid) Me mobernen Kanal» unb Qafenbauten.

flm faufenbett tOebftuf)! ber Seit. Überfidjt über bie tDirfungen ber (Entroicf« Jung ber RaturtBiffenfcfjaften unb btr ©edjnll auf bas gefamte Kulturleben, »an ©eh- Regierungsrat Prof. Dr. ID. £aun» harbt. 2. Aufl. mit 16 flbb. (Bb.23.)

(Ein geiftretdjer Rüdblitf auf Me fntwidlung ber Itatur« wijfenfd)aften unb ber leĄtrlf, ber bte tOelttounbe* unjerer 3eit oerbanlt werben, über bie naturwtffen« |d)aftll<hen (Entbedungen, bie bie Sinne cerfdjärfen unb oerconformnnen, wie über bie (Erfindungen. Me unfere tferrfd)aft über ben Raum in ungeahnter tPeije ausgebreitet haben. Me mobernen Schußwaffen wie bie Sem rohre, bie (Ellenbahnen wie bte Dampffchiff* unb bie Cuftfdjiffe.

Bi« ntetalle. »on Prof. Dr. K. S <h « i b. 2. Auflage, mit 16 Ausübungen. (Bb. 29.)

Behanbelt Me für Kulturleben unb 3nbuftrie wid)« tigert Btetalle, fdjtlbert bie mutmaßliche Bilbung ber (Et3e, bie (Bewtnnung ber Metalle aus ben (Erjen, bas fjüttenwefen mit feinen oerfd)iebenen Spitemen, Me Sunborte ber ttletalle, if|re <Eigenfd)afien unb Der« wenbung unter Angabe hiftorijd)er, fulturge|d|id|t« Käer unb ftatiftifdier Daten fowie bie Derarbeitung ber XRetalle.

6>nmMa9«nb«v<EI«ftroted^nif. »on Dr. Ruö. Blof&mann. mit 128 flb* bilbungeti. (Bb. 168.)

Cine burd) lehrreiche Abbildungen unterftüßte Dar« ftellung ber eleftriid)«r< (Erfdieinungen, ihrer (Brunb. aefeße unb ihrer Beziehungen jutvi Ulagnetismus fowie eine (Einführu' g in bas Derftänbnfs ber rabl« reichen profttlĄen Anwendungen ber «leftrtaität tn ben tltafdjinen jur Krafterzeugung, wie io ber eîeîtrifâjen Beleuchtung unb tn der ai)emte-

unterzogen, wobei widrigere Abtritte, wie: Ifebel un6 fdjiefe (Ebene, DrudwafferhebeoorrichtungeM,

Dampf u. Dampfmaf<J}inc. »onprof. R. »ater. 2.Aufl. mU45flbb. (Bb.63.)

S^Ubcrt btc inneren Dorgdnge im Dampffeffel tmb namentlich im Snlinber ber DampfmofĄine, am |a eiw richtiges Derftänbnis bes IDefens ber Dampf« maitfiine unb ber in ber Dampfmafdiine (id) abjpUUn-ben Dorgänge ja ermöglichen.

<£ittfüîj*ung in Me Excorie unb b«n Bau btt neueren tPärmefraftmc« fĄtnen (®asma)Ąinen). Oon »rofeffor RiĄarb »ater. 3.ftuflage. Ritt 33 Ab« bilbungen. (Bö. 21.)

ItaĄ furjer €rlöuterung bet für bas DerftSnbnis bes tDefens ber ITTa((f)inen nötigen 5ad)ausbrüde «nb tjauptgefefce »erben unter fteter BerflłfiĄłigung ber neuejten ted)ni[d)cn (Errungenfdjaften bie »er« Jd)iebenen Betriebsmittel, tote £eud)tgas, Kraft« aas ufw., bie Diertaft« unb Swettaftroirtung, bas &)i<i)tigfte über bie Bauarten ber immer midjttger werbenden (Bas«, Benjin«, Benjol», Petroleum« unb Spiritusmafd)inen, fosie ber U)3rmemotor patent Dicfel bargeftellt

Das ftutomoMl. Ctne (Einführung In Bau nnö Betrieb bes mobernen Kraft» łoagens. »on 3ngenieur Kar! Blau. IJTit 83 flbbilbungen. (Bö- 166.)

(Bibt in gedrängter Darffellung unb Ietd)tfaft!id)er 5orm einen anidjaulichen Uberbltd über bas diefamt« gebiet bes moöernen Automobilismus, fo daß fid) auĄ ber tlid)tted)niler.mit ben ffirunbprinjtplen rajd) oertraut nt«<h«n faitn. Behandelt werben bas Benjtn. automobil, bas (Heftromobtl unb bas DampfautomobU naĄ ihren Kraftquellen unb fonftigeu te<t)ni|d)en Einrichtungen wie 3ünbung. Kühlung, Bremfen, Stundung, Bereifung ufm.

Bi« CUftftffiffaĄrt, ihre roiffenfäaft. ltdjen ©runblagen unö ihre tedjnifdje <Ent» umfluttg. »on Dr. Ratmunb Rimfüljr. mit 42 flbbilbungen. (Rr. 300.)

Bietet 3um erften Blale in fnapper Sdrm eine um« faffenbe Darfteliung ber wiffenfd)aftlM)en «runblagen unb technifdjen (Entwicfiung 6er Cuftfdpffahrt. nachdem jene aus ben Bedingungen unb (Belegen ber Sortbeweguna 6er Körper auf bem £anbe unb im IPaffer entmidelt finb, unb gesetgt ift, nie Me ffinftlid)<n S luges behandelt, ausführliche, durch sahireiche Abbildungen unter« ftfigte Befdjreibung ber oerfditebeuen Konftruftionen oon Cuftfchiffen, wobei ein UbevbUd über ben tedj« ■ij -ng Den ber ItTontgolfier* bis n gegeben Wirb.

Husfü^did)cr tauft

»ftfret oom Verlag

100000297689