1422

Stück Stand - Schnabelbecken von Fayence, größter Sorte, mit Flach- oder Rundspülung, einschl. Geruchsverschluß liefern, anbringen und einbauen, wie vor ... . Stück 25,0-30,0 Bemerkung: Eckbecken sind durchschnittlich 1,0—3,0 M

teurer.

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

Stück Ölgeruchsoerschlüsse nach bewährter Art (Beetz, Buhke,

Iltilitas u. dgl.) einschl. einer Zange zum hochheben des Siebes liefern und einbauen, einschl. aller Baustoffe, durchschnittlich

Stück Fayencebecken mit Einsahsyphon, größter Sorte, wie vor. liefern und anbringen

Stück braun-emaillierte Stahlblechbecken mit Einsahsyphon, wie vor, liefern und anbringen .

Stück Öl-Stand-Schnabelbecken nach bewährter Art, größte Nummer, wie vor, liefern und anbringen .... Stück 40,0-42,0

Stück Geruchsverschlüsse für vorstehende Becken, wie vor, liefern und einbauen

qm Schieferbekleidung der Standwände aus 20 mm starken, geschlissenen, in den Stößen überfalzlen Platten nach besonderer Angabe, u. U. einschl. der beiderseits geschliffenen, oben abgerundeten Trennungsplatten der Stände, herstellen, einschl. Lieferung und Befestigung der verzinkten Stützeisen, der mit heißem Karbolineum bewährter Art getränkten Befestigungshölzer, der Messingschrauben, der oberen Schieferabdeckung oder der oberen mit Zinkblech Nr. 13 zu bekleidenden Abdeckbretter oder der gußeisernen Abdeckung nebst verzinkter Bankeisen und Anstrich nach besonderer Angabe (Bemerkung: Die Abdeckung kostet je nach Ausführung allein 2,0—6,0 M f. d. m) durchschnittlich . qm 15,0-21,0

m durchlöcherte Kupferröhren zur Spülung der Standwände, i. L. 20 mm weit, mit 1 mm Wandstärke liefern, mit verzinnten Rohrhaken befestigen und an die Wasserleitung anschließen

m Granitrinne für Standräume, 30—35 cm breit, 15—20 cm stark, nach Angabe in den sichtbaren Flächen fein gestockt, sonst gespitzt, herstellen und liefern, einschl. Einarbeiten der . . . Stück Abflußlöcher (Bemerkung: Das Verlegen der Rinnen ist unter Nr. 179 veranschlagt)

Bemerkung: Die Bleizuslutzröhren sind unter Nr. 1228 und 1229, die Durchlaufhähne unter Nr. 1234 und die Geruchsverschlüsse für die Standrinnen unter Nr. 1356 veranschlagt

Stück

für 1 Stand: 37,5-40,0 für 2—6 Stände: . 45,0-62,0.

Stück 68,0-70,0

Stück 52,0-55,0

Stück 7,00-8,00

m 8,00-10,0

m 10,0—15,0

ro

1431

1432

1433

1434

1435

m Torsit-Stände, 1,45 m hoch, mit Gesims und Rinne, liefern und gebrauchsfähig mit Zement an den Wänden auf eingelassenen, mit Karbolineum getränkten Eichenholzdübeln befestigen, die Standplatten und die Rinnen nebst den erforderlichen Ölgeruchsverschlüssen mit Kupfersieb nach bewährter Art verlegen, einschl. Lieferung aller Baustoffe und Leistung aller erforderlichen Nebenarbeiten, auch Verstellung der Schamwände und Schlußstriche, durchschnittlich . . m m Wandbekleidung für Standräume aus Sorrelschen Desinfektionsplatten, einschl. eines 0,20 m hohen Gesimses, 1,30 m hoch liefern, mit Zement an den Wänden auf eingelassenen, mit heißem Karbolineum getränkten Eichenholzdübeln befestigen, einschl. Lieferung aller Baustoffe und Leistung aller Nebenarbeiten m Standrinne aus Sorrelscher Masse, 22 cm breit, mit 25 cm breiter Vorpflasterung aus rotbraunen Fußboden-fliesen nach Mettlacher Art liefern und in Zementmörtel verlegen, den Anschluß an die Abflußstutzen herstellen, sonst wie vor

Stück Abtrennungswände (Schamwände), 0,30 m breit und 1,20 m hoch. aus Sorrelscher Masse als Schluhstücke liefern und mit verzinkten schmiedeeisernen, 1,20 m hohen Verstärkungsbügeln am Mauerwerk befestigen, sonst wie

Stück

Stück Ölgeruchsverschlüsse für Torfit- oder Sorrelsche Rinnen mit Kupfersieb nach bewährter Art und Muster liefern, anbringen und dichten

40,0-45,0

37,5-40,5

vor

in

Stück

3,50-4,00

10,0-12,0

10,0-12,0

g) Klärgrubenanlagen für Aborte mit Wasserspülung.

1436

Stück Klärgruben, bestehend aus je einer Kauptsammelgrube von rund 3,0 cbm Inhalt und zwei Klärkammern von je rund 1,20 cbm Inhalt, die Wandungen aus Klinkermauerwerk in Zementmörtel (1 : 3), die Sohle aus Zementbeton (1:3:6) 30 cm stark mit Gefälle herstellen, das Mauerwerk außen fugen und innen mit glattem 1,5 cm starken Zementmörtelputz versehen, die Außenmauern mit einer 25 cm starken Tonummantelung umstampfen; die Grubenkammern überwölben und mit drei Einsteigeöffnungen von 60:60 cm lichter Weite versehen, das Gewölbe mit flachseitigem Klinkerpflaster in Zementmörtel (1:3) und mit 2,5 cm starkem Asphaltestrich abdecken, die Einsteige-

1437

stelle liefern

1438

175-180

1439

40,0

1440

375-400

Öffnungen mit Abdeckungen aus gußeisernen Rahmen mit äußerem gußeisernen Deckel und einem inneren Deckel aus Schmiedeeisen zur Abhaltung des Schmutzes versehen: zwischen den einzelnen Kammern der Grube und dem Abfluß verschieden weite schmiedeeiserne Gitter nach Angabe anbringen und einen gußeisernen Kastenwasseroerschluß vor dem Überlauf von Kammer I nach II mit 7 mm starken Wandungen, 15 cm tief in die Flüssigkeit tauchend, 40 cm lang und 38 cm hoch, rund 30 kg schwer, herstellen; einschl.

Lieferung und Anbringung der schmiedeeisernen Stange aus Rundeisen mit umlegbarem oberen Griff und unterem rechenartigen Ansah zur Reinigung der Überlaufgitter, mit Führungsrohr im Gewölbe und Führungseisen in den Wandungen der Grube: ferner einschl. Anbringung eines 15 cm weiten eisernen Entlüftungsrohres bis über das Dach des Nächstliegenden Gebäudes nebst Lustsaugekopf, der drei Saugeröhren unter jeder Einsteigeöffnung, 105 mm i. L. weit und 2,3 m lang, mit gut verzinkter Verkuppelung zum Aufschrauben des Saugeschlauches, durchschnittlich Stück 1000-1100

Stück Patentsauger der Firma K. Wegener in Brietz bei Berlin, für 1500 I Inhalt, auf Federwagen zum Zug für zwei Pferde eingerichtet, mit Kutschersitz, verschließbarem Gerätekaslen, Bremse und Laterne nebst Zubehör frei Baurund 2700-2800

Stück Spirallatrinenschläuche, je 4 m lang und 105 mm i. L. weit, mit doppelter Segeltuchumlage und geteerter Tau-umwickelung, einschl. Schlauchanschlußstück und Verkuppelung nebst Gummidichtungen und Zubehör, wie vor. liefern

Stück

Stück Eisenfaß zum Betriebsstoff für den Patentsauger (vgl.

Nr. 1437) mit Messingablaßhahn liefern, wie vor Stück

— Für Beschaffung von Betriebsstoff, Schraubenschlüssel,

Bremerzange. Schlauchträger ant Wagen, Schlauchbock zum Gebrauch beim Absaugen, Iaucheverteiler mit Anschluß an den Patentsauger beim Abladen, Kebewibbe zum Keben des Wagens beim Schmieren der Räder usw. zum Nachweis rund Bemerkung: Die Kosten von Kläranlagen für das biologische Abwasser-Reinigungsverfahren richten sich nach den örtlichen Verhältnissen und nach dem von den besonderen Firmen bevorzugten Ausführungsweisen, diese müssen daher für jeden Fall besonders ermittelt werden. Bekannte Firmen, die derartige Anlagen ausführen, sind: Zencker & Quabis in Breslau: Küfer & Co., Oberkassel: Schweder & Co., Grotz-Lichterfelde.

ETS

XVII. Steinseherarbeiten.

1441

1442

1443

1444

Abschnitt XVII.

Steinseherarbeiten.

Vgl. M.-B. § 152.

1. Steinpflaster.

qm Pflaster aus runden, nicht unter 12 cm hohen Feldsteinen, auf 15 cm hoher Sand- oder Kiesbettung, einfchl. der Abflußrinnen nach Angabe mit dem erforderlichen Gefälle herstellen und unter Annässen dreimal sorgfältig abrammen, vorher das Pflasterbett bis 15 cm Tiefe ausheben. abgleichen, den Sand oder Kies einbringen und den überflüssigen Boden nach Angabe auf der Baustelle verkarren und einebnen oder denselben abfahren, einschl.

Lieferung sämtlicher Pflaslerstoffe und Vorhaltung der Geräte

qm Pflaster aus unregelmäßig geschlagenen, nicht unter 15 cm

hohen Feld- oder Bruchsteinen, genau wie vor, anfertigen qm 3,50-4,50

qm Pflaster aus unregelmäßig geschlagenen, nicht unter 18 cm hohen Feld- oder Bruchsteinen, sonst wie vor, Herstellen qm 5,00-6,00

qm Pflaster aus rechtwinklig bearbeiteten, nicht unter 15 cm hohen und 12 cm breiten Kopfsteinen (Reihenpslasler) von Granit oder ähnlichem festen Gestein auf 20—25 cm starker Sand- oder Kiesbettung, wie vor, herstellen .... qm 9,00-12,0

qm 2,50-3,00

1445

qm Pflaster von rund 20 cm hohen Granitwürfelsteinen mit sechs brauchbaren Flächen, auf 20 cm starker Betonschicht Herstellen und die Fugen mit Teerasphalt oder hydraulischem Mörtel nach Angabe ausgießen, einschl. Lieferung sämtlicher Baustoffe

qm 20,0-25,0

Bemerkung: Granitbordschwellen, -Fußsleigplatten und -Prellsteine vgl. Nr. 452, 453, 455 und 456.

1446

1447

qm Mosaikpflaster auf 8 cm hoher Sand- oder Kiesbettung aus 5—6 cm starken groben Würfelsteinen, einschl. Randeinfassung nach Angabe, wie vor, Herstellen .... qrn 4,00-4,50

qm Mosaikpflaster aus 4—5 cm starken mittelfeinen Mosaiksleinen mit Band- und Sternenmuster (in außergewöhnlichen Fällen), sonst wie vor, Herstellen

m Muldenrinnsteine in gewöhnlicher Ausführung, 50 cm breit, herstellen, als Zulage zu dem Preise des Pflasters. . m 0,15-0,20

qm 6,00-7,50

r= p-

XVII. Steinsetzerarbeiten.

1449

m Bordrinnsteine aus zwei Reihen zugerichteten, mindestens 15 cm starken und 40 cm hohen Steinen auf 20 cm hoher Kiesbettung anfertigen, einschl. Lieferung aller Pflasterstoffe, wie in Nr. 1441

5,00

1450

cbm erdfreien Pflastersand frei Baustelle liefern und in meß-

cbm

baren Kaufen aufsehen

2,00

1451

1452

cbm Pflasterkies, wie vor, liefern

cbm überflüssigen Boden, in gewachsenem Zustande gemessen, auf Wagen laden und abfahren

cbm 3,00-3,50

cbm 1,50-1,75

1453

2. Holzpflaster.

qm Kolzpflaster für Beschlagräume in Schmieden u. dgl., aus 20 cm hohen imprägnierten Klötzen, auf 20 cm starker Betonunterlage (1 : 3 : 6) nach besonderer Angabe Herstellen und die 9 mm starken Fugen mit Asphaltteer oder Zement ausgießen, an den Wänden eine Fuge von 2—3 cm Breite frei taffen, welche mit feinem Sande auszufüllen ist, einschl. Lieferung sämtlicher Pflasterstoffe

qm 12,0-14,0

1454

1455

3. Chaussierung, Kieswege und -platze.

qm Chaussierung mit Packlage von 8 cm starkem Grobschlag und 4 cm starkem Kleinschlag aus Feldsteinen mit Schlemmkies oder Chausseeschlick als Bindemittel und 3 cm starker Kiesschicht Herstellen und ordnungsmäßig dreimal mit der Straßenwalze unter Annässen abwalzen, einschl. Lieferung und Anfuhr sämtlicher Baustoffe

qm Reitplätze nach Vorschrift regeln, das nötige Gefälle nach Angabe herstellen, die ganze Fläche gleichmäßig mit einer 20 cm hohen, lehmigen, kieselfreien Sandschicht überschütten und unter Annässen abwalzen, einschl. Lieferung des Sandes

qm Wegefläche nach Angabe abstecken, den Boden, soweit erforderlich, ausheben und verkarren, eine 10 cm hohe Packlage aus 6 cm starkem Grobschlag und 4 cm starkem Kleinschlag von Feldsteinen oder festen Bruchsteinen mit Schlemmkies oder Chausseeschlick als Bindemittel und darüber eine 3 cm starke Kiesschicht Herstellen, den Wegrand beiderseits mit einer Reihe großer Steine einfassen und ordnungsmäßig dreimal mit der Straßenwalze unter Annässen abwalzen, einschl. Lieferung sämtlicher Baustoffe qm 4,00-5,00

qm 4,00-5,00

qm 0,60-0,70

ho

1457

1458

1459

XVII. Steinsetzerarbeiten. XV11I. Bauführungsbosten.

qm Wege und Plätze mit einer 10 cm starken Schicht von Ziegelkleinschlag versehen, darüber eine 2 cm starke Lehm-und 4 cm starke Kiesschicht aufbringen und unter Annässen mit der Straßenwalze dreimal abwalzen, einschl. Lieferung sämtlicher Baustoffe, Auskofferung des Bodens und Abfuhr der überflüssigen Bodenmassen

qm Wege und Plätze, wie vor. befestigen, jedoch mit einer Unterlage aus Feldsteinkleinschlag statt des Ziegelkleinschlags

qm Kof- und Turnplätze nach Vorschrift regeln. 10 cm hoch mit Kies überschütten und unter Annässen abwalzen, einschließlich Kieslieferung

Bemerkung: Vorsiihrbahnen für Schmieden vgl. Nr. 253.

qm

2,00-2,50

qm

qm

2,50-3,00

0,40-0,50

Abschnitt XVIII.

Bauführungskosten.

Bemerkung: Vgl. § 153 der M.-B. Es sind in diesem

Abschnitt zu veranschlagen:

1.    Die Bezüge aller aus der Bausumme zu besoldenden Beamten und Hilfsarbeiter (Baumeister. Bauführer, Techniker, Zeichner, Schreiber. Aufseher, Bauwächter).

2.    Die Kosten für Schreib-, Zeichen- und Meß-Gegenstände, Vervielfältigung von Zeichnungen usw. in Bauschbeträgen.

3.    Die Kosten für Beschaffung, Keizung, Beleuchtung und Reinigung der Baugeschäftsräume usw.

4.    Die Kosten für Dienstreisen des Militär-Baubeamten, des Intendantur- und Baurats usw.

5.    Alle sonstigen mit der Leitung und Beaufsichtigung der Bauten verbundenen Aufwendungen.

Bemerkung: Die Verausgabung der „veranschlagten" Bauleitungskosten kann ohne besondere Genehmigung erfolgen bei Neu- und Umbauten aus „besonderen einmaligen Fonds". — Bei Bauausführungen aus Fonds für„ lausende" Ausgaben ist, auch wenn die Bauleitungskosten im Kostenanschläge vorgesehen sind, besondere Genehmigung des Kriegsministeriums einzuholen. — Bei Bauausführungen aus den „Wirtschafts-sonds" der Corps-Intendanturen, genehmigen diese die Bauleitungskosten. (Vgl. kriegsm. Erl. v. 20. 8. 99, Nr. 262, 5. 99. B. 5).

Lfd.

Nr.

XIX. Kassenvergütung. XX. Insgemein.

Abschnitt XIX.

Kassenvergütung.

Bemerkung: Vgl. § 91 und 153 der M.-B. Als Zulage für Schreibgegenflände sind bestimmungsmäßig zu veranschlagen für Bauausführungen im Betrage:

1.    von 15000 bis 30000 M, 1 M monatlich;

2.    über 30000 bis 100000 M, 2 M monatlich:

3.    über 100000 bis 500000 M, 3 M monatlich:

4.    über 500000 bis 1000000 M, 4M monatlich;

5.    über 1000000 bis 2000000 M, 5 M monatlich;

6.    über 2000000 M, 6 M monatlich.

Bemerkung: Die Zulagen find höchstens auf zwei Jahre zuständig. (Nach dem kriegsm. Erl. v. 28. 10. 01, Nr. 609, 9. 01. A. 5 und v. 7. 12. 01 Nr. 156. 10. 05. A.4 find die Zulagen für Schreibgegenflände bei Bauausführungen für die Artillerie- und Train-Depols „nicht" zuständig.)

Bei Bemessung der Köhe der Baukosten bleiben die Grunderwerbskosten außer Betracht, ebenso die Kosten für Geräteausstattung, es sei denn, daß diese für Rechnung des Baufonds erfolgt.

Abschnitt XX.

Insgemein.

Vgl. § 154 der M.-B.

1. Fahnenstangen.

1460

Stück Fahnenstangen bis rund 12 m über Dachfläche hoch, fest oder zum Einziehen bzw. Kippen eingerichtet, nach besonderer Zeichnung aus schmiedeeisernen Röhren liefern und aufstellen, einschl. des eisernen Untergestelles aus [_=, J_= und |_|=($ifen nach besonderer Angabe, eines gegliederten abnehmbaren Sockels aus Zink Nr. 14, einer 30—35 cm großen stark feuervergoldeten Kugelspitze aus Zink Nr. 18; — ferner einschl. der Nebenarbeiten, Rüstungen usw. beim Durchführen der Stangen durch die Dachfläche, Dichtung der Durchgangsstelle mit Zink Nr. 13, Lieferung der Rollen, Rollenhalter und des Drahtseiles zum Aufbringen der Flagge, dreimaligen Anstrichs der Zink- und Eisenteile mit

Bemerkung: Die Anzahl dieser Sleigeschellen ist nur nach der höchsten Fahnenstange zu bestimmen: diese Schellen können dann bei allen übrigen Fahnenstangen ebenfalls benutzt werden.

2. Blitzableikeranlagen.

a) Für Fahnenstangen.

m Luft- und Erdleitungen aus 8 mm starkem massiven Kupferdraht liefern und mittels schmiedeeiserner verzinkter Stützen in einem Abstande von 15 cm von der Dachfläche oder am Mauerwerk entlang führen, sowohl mit den Fahnenstangen, als auch mit den Küsten der Rohrschellen vorschriftsmäßig verschrauben, verlöten und die Verlötung mit Ölfarbe streichen, denselben Anstrich an denjenigen Stellen anbringen, an denen die Erdleitungen aus dem Boden heraustreten, ausschl. der Erd- und Pflasterarbeiten

Stück

1,40-1,50

CO

SJ2

r* p-

XX. Insgemein.

. 1461

1462

Ölfarbe oder einer anderen bewährten Rostschutzfarbe nach Angabe; auch einschl. Lieferung eines Tropfkastens von Zink Nr. 14 zum Auffangen des Schwihwaffers am unteren Ende der Fahnenstangen, durchschnittlich

Stück Fahnenstangen bis rund 8 m hoch, wie vor, jedoch etwas einfacher ausgeführt, liefern und anbringen, durchschnittlich

Stück feste eiserne Fahnenstangen, nicht zum Umlegen oder Einziehen eingerichtet, mit einer Vorrichtung von S5. Deetjen oder einer gleichwertigen Vorrichtung zum Einziehen der Flagge und zum Drehen des Knopfes oder der Flagge versehen, letzteren aus bestem Bronzeguß von 140 bis 270 mm Durchmesser Herstellen, je nach der Größe des Knopfes und Köhe der Fahnenstange, einschl. Lieferung und Befestigung des verzinkten Drahtseiles, der Windevorrichtung und des beweglichen Stabes zur Anbringung der Flagge und des Anstrichs, wie Nr. 1460, je nach der Ausstattung Stück

Stück

400-500

Stück

300-400

60-120

1463

Stück Steigeschellen (für je 1 m Köhe der Fahnenstangen zwei Stück), zum Besteigen der festen Fahnenstangen bei notwendigen Ausbesserungen des Knopfes, aus verzinktem Schmiedeeisen mit Flügelschrauben und umgebogenen Enden zum Auftritt und Kalt für die Füße nach Angabe Herstellen und anliefern (vgl. Kandb. der Architektur III. Teil II. 5)

Stück

25,0-30,0

r= P'

XX. Insgemein.

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

Stück Stützen (auf 2,5 m Länge der Luftleitungen je eine) aus 15 mm starkem verzinkten Rundeisen mit Schraubengewinde oder Steinschrauben am unteren Ende, Schelleisen mit Lager, Deckel und Schraube am oberen Ende, anliefern, entweder am Äolzwerk des Daches einschrauben und die Dachdichtung mittels Zinkplatte, Rohrstutzen und Trichter bewirken, oder in das Mauerwerk einstemmen und mit Zementmörtel (1 : 3) vermauern, einseht. Lieferung aller

Stück

Stück Verkuppelungen der Ableitungen an den Fahnenstangen mittels Äirchhoffscher Stangenschellen aus verzinktem Schmiedeeisen anlegen und anbringen, nach dem Anziehen der Schellenschrauben die Verbindungsstellen mit Weichlot verlöten und zweimal mit Ölfarbe streichen . . . Stück

Stück Ausschaltevorrichtungen aus verzinktem Gußeisen liefern und zwischen Luft- und Erdleitungen einbauen. . Stück

Stück verzinkte Schuhröhren aus 26 mm i. L. weiten Gasröhren von 3 m Länge liefern und mittels einzumauernden Schelleisen, 1 m in die Erde reichend, im Mauerwerk befestigen, einschl. Lieferung der Schelleisen und der Maurer-Baustoffe

Stück Anschlüsse der Erdleitungen an die. . . mm i. L. weiten Wasserleitungsröhren mittels Schelleisen (nach den bestehenden Vorschriften für die Anlage von Blitzableitern auf militärischen Gebäuden) mit 3 mm starken Bleiblechstreifen und Äülsen ausführen, nach dem festen Anziehen der Schellen die überstehenden Ränder des Blei-blechs sorgfältig verstemmen

m Gräben für die Erdleitung ausheben und in Lagen von 20 cm Köhe unter Annässen Verfüllen und feststampfen m

qm Traufpflaster zur Legung der Erdleitungen aufnehmen und ordnungsmäßig wiederherstellen, einschl. Lieferung der fehlenden Pflasterstoffe

Baustoffe

1,25-1,30

5,50-6,00

4,50-5,00

Stück

Stück

qm

4,00

8,00

0,40-0,50

0,80-0,90

1472

b) Für ganze Gebäude.

I. Verteilungsanlage (z. B. für Pulvermagazine).

m Luftkabelleitung von siebenfach gedrehten. 10 mm starken, verzinkten Eisendrahtseilen, nach den Erdleitungen führend, Herstellen, die Leitung 1,50 oder 0,80 m von der Dachfläche und mindestens 0,50 m von den Trauf- und Giebel-

Lfd.

Nr.

XX. Insgemein.

1473

1474

1475

1476

1477

kanten entfernt, an den Kreuzungspunkten gut leitend, miteinander verbinden, einfchl. Lieferung aller erforderlichen Baustoffe mit Ausnahme der zur Verkuppelung notwendigen Kreuzschellen, einfchl. Leistung der Nebenarbeiten m

Stück Ausgleichspitzen aus verzinktem Eisen, 13 mm stark, 50 cm lang, mit verzinkter Schelle und verzinntem, bronzenen Anschlußstück, an den Kreuzungspunkten der First und Gratkabel oberhalb der Porzellanisolatoren Herstellen und befestigen

Stück Kolzstützen aus Eichenholz, 5:5 cm stark, liefern und schräg an den Firstenden des Daches befestigen, das Kotz zweimal mit heißem Karbolineum bewährter Art tränken und mit verzinkten Kabeln und Isolatorglocken zum Fernhalten der Längskabelenden versehen, einfchl. aller Nebenleistungen

Stück Kolzböcke nach kriegsministerieller Vorschrift aus astfreiem Eichenholz Herstellen, die Zangen mit Schraubenbolzen verbinden, das Kolzwerk zweimal mit heißem Karbolineum bewährter Art tränken, die großen Porzellan-Isolierglocken auf verzinkten Kaltegabeln befestigen, die Kolzböcke auf den Dachflächen aufstellen und mit den Leitungen verbinden

Stück verzinnte kupferne oder bronzene Kreuzschellen zur Verbindung der Längs- und Querleitungen liefern, anschrauben und verlöten

Stück schmiedeeiserne Leilungsschutzstangen nach der kriegsministeriellen Vorschrift aus Eisen, 80 : 80 : 9 mm stark, je 3,50 m lang, davon 1,0 m unter Gelände, mit einem 0,75 m hohen Bockgestell zur sicheren Befestigung im Boden anliefern und aufstellen, einseht, zweier verzinkter schmiedeeiserner Schelleisen mit Zsoliermuffe und Kupferband, um das Durchrutschen des angespannten Kabels zu verhüten; auch einfchl. des deckenden Ölfarbenanstrichs aller sichtbaren Teile nach Angabe

Stück verzinkte Eisendeckel für die Erdleitungsröhren nach Vorschrift anfertigen, auf den Rohrenden verschrauben und verlöten, die Backenstücke auf denselben befestigen und mit den Enden der Luftkabel verlöten, ferner um jeden Kopf eine Schelle mit Öse legen und an dieser die mit Klemmen zum Anziehen der Luftkabel versehenen Spanndrähte befestigen, das andere Ende des Spanndrahtes mit einer

1,50-2,00

Stück

Stück

Stück

Stück

, . Stück

5,00-6,00

8,00-8,50

13,0-16,0

4,00-5,00

32,0-35,0

m

r* y

XX. Insgemein.

JA

1479

1480

1481

1482

1483

1484

Klemme der Luftleitung verbinden und den Spanndraht innerhalb der Rohrschelle durch Umschlingen um eine Rolle aus Bockholz isolieren, einschl. Lieferung aller Baustoffe

Stück

m patentgeschweißte Stahlröhren von 102 mm äußerem Durchmesser und 4 mm starken Wandungen, allseitig stark verzinkt als Erdleitungsröhren liefern und bis 5,0 m unter den niedrigsten Grundwasserstand versenken. . .

Stück verzinnte bronzene Ausschaltevorrichtungen zum Trennen der Luft- und Verbindungskabel bei galvanischen Untersuchungen, mit zweifachem Leitungsanschluß, liefern, anbringen, verschrauben und mit den Leitungen verlöten Stück

Stück Ausschaltevorrichtungen nach kriegsministerieller Vorschrift mit vierfachem Anschluß, sonst wie vor . . Stück

Stück verzinkte, schmiedeeiserne Futterröhren für die aus dem Erdreich heraustretenden Erdanschlußleitungen, 26 mm i. L. weit, rund 1,50 m lang, davon 1,0 m unter Gelände mit Asphaltanstrich, liefern und mit verzinkten Schelleisen am Gebäude befestigen

m Gräben für die Erdleitung ausheben, nach Verlegung der Leitung wieder zufüllen und den Boden feststampfen . m

m Erdbohrung zum Abteufen vorstehender Röhren Herstellen, einschl. Befestigung der Bohrhindernisse, Lieferung und Vorhaltung der Bohrgeräte, Bohrröhren u. dgl.

a)    bis 5 m Tiefe..............

b)    von 5—10 m Tiefe............

15,0-17,0

8,00-10,0

4,50-5,00

10,5-12,0

Stück

4,50-5,00

0,40-0,50

4,00-5,00

6,00-8,00

1485

1486

II. Anlage mit Auffangestangen.

Stück verzinkte schmiedeeiserne Fangstangen mit oben 16 mm, unten 32 mm großem Durchmesser, 3,5 m über Dach hoch, aus röhrenförmigen Stäben zusammengesetzt, oberhalb massiv liefern und an den vorhandenen Trägern befestigen: einschl. Lieferung der Befestigungseisen, Verstellung gut leitender Verbindungen zwischen den Trägern und Fangstangen, Bohren der Löcher in den Trägern und Saumschienen, und Leistung aller sonst erforderlichen Nebenarbeiten. . Stück

m Luftleitungen von siebenfach gedrehten, 10 mm starken, verzinkten Eisendrahtseilen liefern und nach Vorschrift anbringen, einschl. Leistung der erforderlichen Nebenarbeiten und Vornahme einer galvanischen Abnahmeprüfung mit der Telephonmeßbrücke

19,0-22,0

S»

r* «»•

XX. Insgemein.

1487

1488

1489

m Erdleitungen von 7.3,3 — 13,5 mm starken verzinkten Eisendrahtseilen liefern und anbringen, sonst genau wie vor m

Stück verzinkte schweißeiserne Schelleisen mit Lagerdeckel und Gewindeschraube zur Befestigung der Leitungen auf dem Dache nach Vorschrift liefern, befestigen und ordnungsmäßig mit Dachkittmasse dichten

Stück Schelleisen zur Befestigung der Leitungen am Mauerwerk liefern und anbringen, sonst wie vor. . . . Stück

2,00-2,20

Stück

2,00

1,50

1490

Stück verzinnte bronzene Kreuzstutzen mit Lagerdeckel und Schrauben zur Verbindung der Leitungen untereinander an den Abzweigungspunkten liefern, verschrauben und verlöten

Stück

2,50

1491

1492

Stück verzinnte kupferne Kreuzstücke zur Verbindung zweier sich kreuzender Leitungen liefern und befestigen, sonst wie

Stück

Stück verzinnte bronzene Schellen zum Anschluß der Blitzableitung an die Fangstangen, wie vor, liefern und anbringen

vor

4,00

Stück

6,00

1493

Stück verzinnte kupferne Backenstücke zur Verbindung der Blitzableitung mit den eisernen Stützen und Saumschienen liefern und anbringen, einschl. Bohren der Löcher. Stück

4,00

1494

Stück Kirchhoffsche Ausschaltevorrichtungen zum Trennen der Luft- und Erdleitungen für galvanische Untersuchungen liefern, in die Leitungen einsetzen, verschrauben und verlöten

Stück

8,00

1495

1496

1497

Stück verzinkte, schmiedeeiserne Futterröhren, je 2 m lang, wovon 1 m in den Erdboden zum Schutze der Blitzableitungen gegen Beschädigungen zu versenken ist, liefern und anbringen, einschl. Lieferung der Befestigungseisen und Leistung der erforderlichen Nebenarbeiten. . . Stück

Stück allseitig gut verzinkten Erdleitungszylinder mit 102 mm großem Durchmesser und 4 mm starken Wandungen, je 3 m lang — 1 qm einseitige Fläche, als Elektroden liefern und mit den Erdleitungen durch je zwei aufgenietete Kloben gut leitend verbinden und verlöten

m Futterröhren für vorstehende Zylinder von genügender Weite zu ihrer Anbringung versenken und nach dem einbringen der Zylinder wieder entfernen, einschl. Leistung aller Nebenarbeiten, Beseitigung der Kindernisse, Vorhalten der Futterröhren und Geräte

Stück

6,00

24,0

/

Lsd.

Nr.

XX. Insgemein.

1498

1499

3. Speiseaufzüge.

Stück Speiseaufzüge nach Angabe für rund 50 kg schwere Lasten anfertigen, mit Förderkasten, endlosem Kanfseil, selbsttätig wirkender Bremse, Gegengewichten nebst Schuhkasten. Kolzgestell aus gehobeltem. 6 : 8 cm starken Kiefernholz mit Verriegelung, für eine Stockwerkshöhe, mit gehobelter, gespundeter und gestabter Bretterverkleidung, im oberen Geschoß dagegen nach Angabe als Schrank ausgebildet, die Eingabe- und Ausgabetüren als Schiebetüren beschlagen mit je einem eisernen Ausziehknopf, Schnur mit Öse. Bleigewicht, Rolle, Führungsschiene mit Stellmutter und Schub-riegeloerschlub, einschl. dreimaligen Anstrichs aller Kolz-und Eisenteile mit Ölfarbe nach Angabe .... Stück Stück Speiseaufzüge, wie vor, jedoch mit einfachem Kandseil Herstellen

300-400

Stück

240-300

4. Turm- oder Anfuhren.

1500

Stück

600-750

Stück Turmuhren mit sämtlichem Zubehör auf starkem eisernen Unterbau nach bewährter Bauart liefern und aufstellen: mit einem Aufzuge acht Tage gehend, die Viertel- und vollen Stunden schlagend; mit einem Zifferblatt von 0.8—1,0 m Durchmesser, nach besonderer Angabe durchscheinend zur Gasbeleuchtung eingerichtet oder aus starkem Kupferblech auf kräftigem Rahmen aus Schmiedeeisen, mit Ölfarbe hell gestrichen, die Zeiger aus starkem Kupferblech auf Eisenrippen dunkel gestrichen: das Gehwerk mit Gegengefperre versehen, damit die Uhr während des Aufziehens nicht stehen bleibt, die Getriebestücke. Wellen und Zapfen aus bestem Gußstahl abgedreht, die Zapfen außerdem gehärtet und poliert, die Zapfenlager und Räder aus Bronze, die Linienwalzen aus Gußeisen, die Linienzüge aus biegsamen verzinkten Drahtseilen, das Pendel aus geöltem Kotz mit Regulierschraube Herstellen; das Gehwerk mit Anker und Stellvorrichtung versehen, durch welche die Uhr und die Zeiger auf die Minute gestellt werden können; ferner einschl. Lieferung und Anbringung der Transmissionen. Gewichte, Rollen, des Kammerwerks, zweier Schlagglocken aus Glockenbronze mit rund 600—700 m Schallweite, einem eisernen Glockengerüst mit Schutzdach aus Eisenblech, eines Schuhkastens aus Kiefernholz mit verschließbarer Tür und Verglasung, Anstrich des Kolzwerks mit Ölfarbe und der Eisenteile mit Rostschutzfarbe nach Angabe

CM

CM

K>

1501

1502

1503

1504

1505

1506

1507

1508

XX. Insgemein.

Stück Turmuhren, wie vor, jedoch nur die vollen und halben Stunden schlagend, sonst wie vor, herstellen . . . Stück

Stück Zifferblätter, je 1 m im Durchmesser groß, aus starkem Kupferblech auf einem Rahmen von Flacheisen vernietet und umgefalzt, das Kupfer vom Eisen durch Mennige getrennt. der Grund des Zifferblattes mit Ölfarbe weih, die Ziffern. Zeiger und Minutenstriche schwarz gestrichen, das Zifferblatt mit einer Tür versehen, um von innen zu den Zeigern gelangen zu können, herstellen, liefern und befestigen

Stück

Stück Zifferblatt aus Eisenblech, sonst wie vor - . . Stück

Stück Zeigerwerke, die Stunden und Minuten zeigend, einschl. der aus Kupferblech hergestellten Zeiger, welche auf Eisenrippen zu verlöten sind, auch einschl. der Zweigleitungen und Verkuppelungen herstellen, liefern und befestigen Stück

Paar Bronzeschlagglocken aus bester Glockenbronze im Gewicht

Paar

Paar Bronzeschlagglocken, im Gewicht von 8 und 30 kg, mit 28 und 45 cm Durchmesser, sonst wie vor. . Paar

Stück Kolmstangen mit Schutzdach von Schmiedeeisen zur Befestigung der Glocken auf dem Dache, oder Wandkonsolen mit Kolm und darüber befindlichem Dach von Schmiedeeisen, liefern und anbringen .

Stück Schuhgläser für die Zifferblätter der Kofuhren mit schmiedeeisernen Rahmen liefern und anbringen. . Stück

550-600

45,0-50,0

25.0-30,0

35.0-40.0

von 7 und 22 kg, wie vor

90,0-100

130-140

Stück

30.0-35.0

25,0-30,0

5. Schutzdächer für Feuerleitern und Feuerlöschgeräte.

1509

m Schutzdächer für Feuerleitern, Feuerkaken und sonstige

Feuerlöschgeräte nach Zeichnung aus |_- und Z.-Eisen,

rund 1,05—1,10 m breit, herstellen und mit schmiedeeisernen Konsolen am Mauerwerk befestigen, das Dach nach Angabe mit verzinktem Eisenwellblech abdecken oder als Doppelpappdach auf 3,0 cm starker, rauher, gestrichener kieferner Schalung herstellen, die Dachanschlüsse an das Mauerwerk mit Zink Nr. 13 nach Vorschrift dichten, sämtliche Eisen- und Zinkteile zweimal gut deckend mit Rostschutzfarbe und sämtliches Kolzwerk zweimal mit heißem Karbolineum bewährter Art streichen, einschl. Leistung aller Nebenarbeiten und Lieferung aller Baustoffe, durchschnittlich je nach der Länge der Dächer und dem Gewicht der Eisen-konstruktion

SS

r> p'

XX. Insgemein.

1510

1511

m Schutzdächer für Feuerlöschgeräte aus Kiefernholz als Anbauten an massives Mauerwerk, mit Doppelpappdach, sonst ginau wie vor, Herstellen, durchschnittlich. . . . m

m freistehende Schutzdächer für Feuerlöschgeräte aus Kiefernholz, sonst wie vor, Herstellen, durchschnittlich . . . . m

23,0-25,0

35,0-38,0

1512

1513

1514

6. Asch- und Müllgruben, Dunggruben.

Vorbemerkung: Die gemauerten Gruben sind im Bauentwürfe auch genauer zu veranschlagen, wenn die erforderliche Zeit vorhanden ist, sonst während der Bauausführung. Asch- und Müllgruben aus Zement-Drahtputz vgl. Nr. 498 und 499.

Stück gemauerte zweiteilige Asch- und Müllgruben nach den älteren kriegsminisleriellen Musterzeichnungen, jede Abteilung 1,20 :1,44 m i. L. groß, herstellen, einschl. Lieferung aller Baustoffe

Stück gemauerte zweiteilige Asch- und Müllgruben, nach den neueren kriegsministeriellen Musterzeichnungen mit Schiebetüren und Gegengewichten, jede Abteilung 2,0 : 2,0 m i. L. groß, Herstellen, sonst wie vor

Stück Dunggruben, im Lichten je 6,0 m lang, 3,0 m breit und 1,5 m tief, aus Klinkern in Zementmörtel im Rohbau Herstellen; die 38 cm starken Umfassungsmauern mit 20 cm hohen, an den oberen Kanlen abgerundeten, in den Anstchtsflächen glatt, sonst lagerhaft bearbeiteten Granitplatten in Zementmörtel (1:3) abdecken; an den vorderen Stirnwänden senkrechte, 30:38 cm starke Kopfstücke aus Granit (statt der sonst gebräuchlichen Prellsteine) anbringen, mit dem Mauerwerk und mit der Granitabdeckung durch kräftige in Metallzement verlegte Eisendübel verbinden und mit Zementmörtel vergießen; die Sohle der Gruben mit einer 30 cm starken Tonschicht abdichten und mit Granit-Reihenpflaster in Zementmörtel oder mit 20 cm starkem, oberhalb geglätteten Zementkiesbeton befestigen; einschl. Lieferung aller Baustoffe und Leistung der Erd- und aller sonstigen Nebenarbeiten

Stück

Stück

Stück

7. Klingelanlagen.

Stück Druckglocken für Glastüren der Wohnungen für Verheiratete usw. mit Kolzknopf oder dgl. liefern und anbringen

300,0

700-800

600,0

K)

00

XX. Insgemein

1516

1517

1518

1519

1520

1521

1522

1523

1524

1525

1526

1527

Stück Klingelzüge mit Holzgriff oder einfachem Metallgriff, Drahtleitung, Übertragungswinkeln und Glocke mit Spiralfeder liefern und gebrauchsfähig anbringen, je nach der Länge der Züge usw., durchschnittlich

m Leitungsdraht von Kupfer für elektrische Klingelanlagen, 0,9 mm stark, mit Guttapercha isoliert und mit Baumwolle umsponnen liefern und mit besonders geformten verzinkten Stiften auf dem Puh befestigen, einschl. Durchführung durch Decken und Wände

Stück Druckknöpfe zu vorstehender Leitung von Holz mit Drücker von Knochen liefern und auf Holzdübeln an den Wänden befestigen, einschl. Lieferung und Anbringung der

Stück

Stück Zugkontakte an Haustüren von Messing- oder Rotguß mit Schale, Zugknopf und Gehäuse liefern und. wie vor, befestigen

Stück Sicherheitskontakte für Türen oder Fenster liefern und, wie vor, befestigen, je nach Art der Ausführung . Stück

Stück Birnenknöpfe in verschiedener Holzart liefern und anbringen

Stück Läutewerke für die elektrische Klingelleitung mit Stahlglocke von 7 cm Durchmesser, auf einem polierten Brett befestigt, nebst Schuhkasten, liefern und betriebsfertig anbringen

Stück Läutewerke, wie vor, mit Bronzeschale von 10 cm Durchmesser, liefern und betriebsfertig anbringen . Stück

Stück Anzeigekaslen mit Fallscheiben aus poliertem Mahagonioder Nußbaumholz liefern und anbringen für je eine Nummer oder Bezeichnung

Bemerkung: Jede weitere Nummer und Bezeichnung kostet ebenfalls 7,5—8,0 M.

Stück Trockenelemente, rund 20 cm hoch, liefern und anbringen

Stück Elemente nach Leclanchs oder dgl. mit Zinkzylinder, Polklemmen usw., rund 23 cm hoch, mit verschließbarem Kasten liefern und aufstellen, je nach der Größe des Kastens für ein oder mehrere Elemente, durchschnittlich . . Stück

Stück Fortschell-Läutewerke mit Bronzeschale und Hebel mit Zugschnur, auf Nußbaum- oder Mahagonibrett montiert, liefern und betriebsfertig anbringen

Dübel

Stück

7,00-10,0

0,15-0,20

0,50-0,80

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

4,00-10,0

1,00-3,00

1,00

2,50-3,50

4,00-7,00

7,50-8,00

3,50-5,00

5,00-6,00

5,00-8,00

r P'

XX. Insgemein.

Ji

1528

1529

Stück Wechselstrom- oder polarisierte Läutewerke mit kräftigem Stahlmagnelen und mit Bronzeschalen in poliertem Gehäuse liefern und betriebsfertig anbringen

Stück Relais für Arbeits- oder Ruhestrom mit kräftigem Elektromagneten in poliertem Gehäuse montiert liefern und an der Wand betriebsfertig befestigen.

Stück

10,0-15,0

Stück

5,00-6,00

1530

Stück Relais für Induktorbetrieb mit Fortfchelloorrichtung,

Stück

wie vor, liefern und anbringen .

8,00-9,00

1531

Stück Aus- und Umschalter mit Stöpseln auf poliertem Brett montiert, für drei Leitungen in einfacher Ausführung, liefern und, wie vor, anbringen.

Stück

2,50-3,00

1532

Stück Aus- und Umschalter mit Kurbelschaltung, sonst genau wie vor

Stück

3,50-4,00

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

8. Telephonanlagen für Kausbetrieb.

Stationen für Kausleitungen und kurze Strecken in Nußbaum-gehäufe ohne Induktionsspule, mit gutem Körnermikrophon und Dosentelephon ohne Elemente liefern und anbringen Stück

Stationen (Normalstation) mit Induktionsspule, Wecker mit Bronzeschale, sonst genau wie vor

Stationen mit Magnet-Induktor, sonst genau wie vor Stück

Stück Batteriespinde von Elsenholz, nußbaumartig poliert, für drei Elemente passend, liefern und an einzumauernden Dübeln mit Schrauben befestigen

Stück Batteriespinde von echtem Nußbaumholz, sonst genau wie vor. liefern und anbringen

Stück Linienwähler für drei Sprechstellen auf poliertem Wandbrett montiert, mit Stöpsel in einfacher Ausführung, liefern und an der Wand befestigen

Bemerkung: Für jede weitere Sprechstelle erhöht sich der Preis um 1,50 M.

Stück Linienwähler in besserer Ausführung, sonst genau wie

...................Stück

Bemerkung: Für jede weitere Sprechstelle erhöht sich der Preis um 2,50 M.

Stück Tischskationen in poliertem Nußbaumgehäuse in einfacher Ausführung mit Induktionsspule, gutem Körner-Mikrophon, Dosentelephon, Anschlußkabel und Wanddose liefern und betriebsfertig aufstellen

Stück

Stück

Stück

Stück

vor

Stück

CM

Ol

4^ CO Ol Ol

o o

00

to

3,00

6,00

40,0

K)

(NO

O)

r- p-

XX. Insgemein.

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

Glück Tischstationen mit Magnetinduktor, sonst wie vor Stück

Stück Zentralumschalter für acht Sprechstellen mit sieben Fallscheiben in Nutzbaumgehäuse montiert liefern und an der Wand betriebsfertig anbringen........

Stück Batteriespinde für die Hauptbatterie von Kiefernholz für sechs Elemente liefern, mit Bankeisen an der Wand befestigen, innen und außen mit Ölfarbe streichen. . Stück

Stück Körner-Mikrophone bester Ausführung liefern und an Stelle verbrauchter einschalten

Stück Mikrophone nach System Mix und Genest, laut-

Stück

Stück Mikrophone nach System «Berliner", wie vor Stück

Stück Dosentelephone mit vernickeltem Gehäuse und Anschluß-schnuren liefern, wie vor

Stück Löffeltelephone, lautsprechend, mit vernickeltem Gehäuse und poliertem Handgriff, wie vor

Stück Löffeltelephone mit Hufeisenmagneten, polierter Hörmuschel in Metallfassung und Bezug von schwarzem Leder

nach Art der Posttelephone, wie vor.....

Bemerkung: Drahtleitungen vgl. Nr. 1517.

50,0

sprechend, sonst wie vor

. Stück

85,0-100

7,00-8,00

Stück

Stück

Stück

Stück

6,00

8,50

12,5

5,00

8,00

15,0

1550

9. Elektrische Beleuchtungsanlagen.

Bemerkung: Zn den nachstehenden Preisen sind die Montagekosten nicht einbegriffen. Vgl. Nr. 1608 u. ff.

Stück stehende Gasmotoren (z. B. nach der Bauart der Fabrik „Deutz" oder nach anderen gleichwertigen Bauarten) mit Ventilsteuerung und Glührohrzündung, einschl. des gußeisernen Fundamentblockes, aber ausschl. der Maurerarbeiten für die Herstellung des Grundmauerwerks, einschl. Verpackung ab Fabrikstelle liefern.... Stück

Stück liegende Gasmotoren, mit zwangläufiger Ventilsteuerung und Glührohrzündung, Normalriemenscheibe und einem Schwungrade, einschl. des gußeisernen Fundamentblocks, sonst wie vor, liefern

Pferde.    „

stärke    **

1 1000

1300

L600

1900

Pferde- ,, stärke ;

2200

2850

Stück

10

12

3200

3850

4150

14

16

4650

20

5100

5600

Lfd.

Nr.

XX. Insgemein.

1552 Stück liegende Motoren desgl. für elektrischen Betrieb ein-gerichtet, ohne Riemenscheibe mit einem schweren oder zwei leichten Schwungrädern und gußeisernem Lagerstuhl, sonst wie vor, liefern als Zulage zu Nr. 1551 . . . . Stück

Pferde-

stärke

300

310

380

10

12

490

14

540

590

16

640

20

25

690

790

1553 Stück stehende Petroleummotoren einschl. der Fundamentanker und -Platten, Auspufftopf, Schraubenschlüssel, Ölkannen. Porzellanhütchen mit Asbestscheiben, Asbestringen, für den Ventildeckel, Ersatzfedern, jedoch ausschl. der Maurerarbeiten, wie vor, liefern

Stück

1554    Stück Gleichstrom-Dynamomaschinen, zweipolig mit 115 :160

bzw. 230 : 320 Volt-Spannung für 225—500 Watt Gesamtleistung und 0,5—1,0 Pferdestärken, ab Fabrik liefern, ausschl. Grundmauerwerk, durchschnittlich .... Stück

1555    Stück Gleichstrom - Dynamomaschinen, für 900—1850 Watt

Gesamtleistung, mit rund 1,7—3,25 Pferdestärken Kraftverbrauch, sonst wie vor. liefern, durchschnittlich. . Stück

250

400

1556 Stück Gleichstrom-Dynamomaschinen, für 1375—2750 Watt Gesamtleistung, mit 2,4—4,5 Pferdestärken Kraftverbrauch.

Stück

sonst wie vor. liefern, durchschnittlich

650

1557 Stück Gleichstrom-Dynamomaschinen, für 2300—4600 Watt Gesamtleistung, mit 4,0—7,5 Pferdestärken Kraftverbrauch.

. Stück

sonst wie vor, liefern, durchschnittlich

800

1558    Stück Gleichstrom-Dynamomaschinen, für 3350—6700 Watt

Gesamtleistung, mit 5,8—10,5 Pferdestärken Kraftverbrauch,

Stück

1559    Stück Gleichstrom-Dynamomaschinen, für 4500—9000 Watt

Gesamtleistung, mit 7,0—14,0 Pferdestärken Kraftverbrauch, sonst wie vor, liefern, durchschnittlich

1560    Stück Gleichstrom-Dynamomaschinen, vierpolig, mitzweiLagern,

Ankern und normaler Riemenscheibe für 120 Volt Spannung, 20000 Watt Gesamtleistung und 31 Pferdestärken Kraftverbrauch, ohne Fundamentscheibe, sonst wie vor, liefern, durchschnittlich

1561    Stück Gleichstrom-Dynamomaschinen zweipolig, für 110 oder

220 Volt Spannung. 2860-5720 Watt Gesamtleistung, mit 5—9,5 Pferdestärken Kraftverbrauch, mit langsamer Umdrehung des Ankers (etwa 200—400 Drehungen in

sonst wie vor, liefern, durchschnittlich

Stück

Stück

950

1200

2000

CM

CM

oo

-O r-!

XX. Insgemein.

Ji

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

der Minute), nebst Anker und normaler Riemenscheibe, ohne Fundamentscheibe, sonst wie vor, liefern, durchschnittlich Stück

Stück Gleichstrom-Dynamomaschinen für 220 Volt Spannung, 11440 Watt Gesamtleistung, mit 180 Pferdestärken Kraftverbrauch und 330 Umdrehungen in der Minute, sonst genau wie vor, liefern, durchschnittlich . .

Bemerkung: Die Preise für „Motoren" mit gleicher Wattleistung sind bei der Veranschlagung wie die für Dynamomaschinen anzunehmen.

Sähe Gleitschienen mit Riemenspannvorrichtung für Dynamomaschinen, je nach Größe.

Stück Riemenscheiben mit 50 mm Bohrung (Solzscheiben mit Keilbefestigung) liefern

Stück Stellringe mit 50 mm Durchmesser, wie vor . Stück

m Welle von Stahl mit 50 mm Durchmesser, wie vor . m

Stück geschlossenes Sängelager mit 30 mm Ausladung und 50 mm Bohrung, wie vor

Stück desgl, mit 40 mm Ausladung, sonst wie vor . Stück

Stück Riemenrücker bewährter Art liefern, wie vor . Stück

Stück Nadelschmiergefäß, wie vor

Stück Mauerkasten für 50 mm Bohrung, wie vor . Stück

Stück Schalttafeln für Gleichstrom-Dynamomaschinen mit 110—250 Volt Spannung, ohne Akkumulatoren-Batterie mit Volt- und Ampdremessern, Nebenschlußregulierwider-stand, Sauptausschalter für die Dynamomaschine, Ausschalter für die Lichthauptleitungen für Glühlicht, dgl. für besonders geführte Bogenlichtleitungen, zweipolige Bleisicherungen für jede Leitung

1400

. . Stück

2000

Sah

50,0-100

Stück

30,0-50,0

6,50

10,0

Stück

Stück

Stück

Stück Schalttafeln für Akkumulatorenbatterie mit Ampere-und Voltmesser, Stromrichtungszeiger, automatischem Minimalausschalter, einpoligem Sebelumschalter, zwei einpoligen Bleisicherungen, sonst wie vor

Stück

25,0

30,0

55,0

1,00

35,0

Stromstärke thl Ampere

iiissss

r* P

XX. Insgemein.

1574

Stück Moment-Lebelausschalter bis 250 Volt» auf emaillierter Schieferplatte montiert, wie vor, liefern

Stück

Strom

stärke

Ampere

2    3

polig polig

JA

1575

Stück Äebelumfchalter, sonst wie vor montiert,

Stück

1576

ts5    Oi tc >-*■    i-*- _

88§§    cc8o    8o^£i

4,40

7,20

10,40

11.40

18.40

S88S8

30,0 45,0 40,0 60,0 60,0 90,0 80,0120,0

1577

1578

1579

Stück Sicherungen auf emallierter Schieferplatte mit Schutzkaslen bis 250 Volt, wie vor, liefern Stück

Stück Stangenblitzschutzvorrichtungen für Telegraphen- und Telephonleitungen, wie vor, liefern

Stück Blihschuhvorrichtungen mit selbsttätiger Funkenlöschung für Betriebsspannungen bis 250 Volt, wie vor, liefern Stück

Stück Erdplatten zu Blitzableitern aus verzinktem Eisenblech 1,0 :1,0 m groß, 3 mm stark, mit angenietetem Bandeisen, wie vor, liefern

Stück

Stück

MM

8§¥g

4^

cxj

CJi

CO

1580

Stück Elektrizitätszähler für Wechselstrom und Gleichstrom

Stück

nach Bauart »Aron", wie vor, liefern

Stromstärke I Ampere

12

25

50

75

100

1581

Stück Nebenschlußbogenlampen für Gleichstrom nebst Glasglocke, Aufzugswinde mit Drahtseil, Leitungskuppelung und Seilrollen, wie vor, liefern

Stück

3-9

10—15

16-24

25-35

105-110

110-115

150-155

160-165

1582

Stück Differenzialbogenlampen, sonst wie vor, liefern Stück

s 3-151120—125 <16-24 150-155 125—35 170-175

1583

Stück Vorschaltwiderstände für eine Bogenlampe, wie vor, liefern:

von 3—15 Ampere Strömst, u. 65 Volt Netzspannung Stück „ 16—35 ..    3—15

13,5

65 „ HO „

21,0-28,0

21,0-28,0

Stück Vorschaltwiderstände für zwei Bogenlampen, wie vor, liefern:

bis 15 Ampere Strömst, u. 110 Volt Netzspannung Stück 16-35    „    „    „    „

11,0-16,0

21,0-28,0

ro

co

o

S2

vO

XX. Insgemein.

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

Stück Metallfadenlampen für verschiedene Spannungen liefern:

a)    für    16    Kerzen

Stück Edisonfassungen für Glühlampen ohne Kahn mit isolierter Einführung und Buchsenanschluß für 250 Volk Spannung, liefern, wie vor:

gebeizt 100 Stück poliert „

Stück Schnurpendel bestehend aus Schraubhaken mit Isolier-rolle, Leitungsschnur mit Traglihe, Fassungs- und Schirm-halter und emailliertem Blechschirm, rund 1,0 m lang, ausschließlich der Glühlampen, Fassung derselben und Montage, sonst wie vor. liefern

Stück Schnurpendel mit staubdicht verschraubtem Glasballon, sonst wie vor, liefern .

Stück Schnurpendel aus Deckenrosette mit Rolle, Leitungsschnur mit Traglihe, Laufgewicht zum Koch- und Niederlassen, Fassungs- und Schirmhalter, mit Porzellanschirm, sonst wie vor, liefern

Stück Rohrpendel, bestehend aus Kängebügel, lackiertem Eisenrohr, Fassungs- und Schirmhalter mit emailliertem Blechschirm, rund 1 m lang ohne Glühlampe, sonst wie vor, liefern

Stück Rohrpendel mit Porzellanschirm, sonst wie vor, liefern

Stück

Stück Rohrpendel, bestehend aus Aufhängehaken mit wasserdichter Drahteinführung, Glasrohr, Fassungshalter und wasserdicht verschraubtem Glasballon für Fassungen ohne Kahn, mit emailliertem Blechschirm, rund 1,0 m lang, ohne Glühlampe, sonst wie vor, liefern

Stück Wandarme aus lackiertem Eisenrohr mit Wandscheibe, Fassungs- und Schirmhalter, Drahtschuhkorb, ohne Glühlichtlampe und Schirm, sonst wie vor, je nach der Größe Stück

Stück Wandarme mit wasserdichter Drahteinführung, Eisenrohr. Fassungshalter und wasserdicht verschraubtem Glasballon, mit Schirm von emaillierten Eisenblech, ohne Glühlampe, sonst wie vor, liefern

Stück

CM CO

ooooiwto

1.50- 1,65 1,65-2,00 2,00-2,70 2,70-3,00

3.50- 3,85 6,90-7,90

9,20-10,10

OO

cf ^ m

Stück

Stück

Stück

. Stück

Stück

Stück

1,30

2,60

5,80

2,65

2,85

6,70

2,30-4,50

7,20

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

XX. Insgemein.

Stück Tischlampen in einfacher Ausführung, bestehend aus Anschlußstöpfel, Leitungsschnur, bronziertem Fuß, Fassungsund Schirmhalter, mit Porzellanschirm, sonst wie vor, liefern .

Stück Nernstlampen mit 65 Normalkerzen, für 110 und 220 Volt Spannung, mit einfacher Glocke, wie vor, liefern Stück

Stück 6,00

12,0

Stück Nernstlampen für 135 Normalkerzen mit 220 Volt

Stück

Spannung, sonst wie vor, liefern

Stück Ersahbrenner für die Nernstlampen liefern . . Stück

kg blanken Kupferdraht für die Leitungen in allen erforderlichen Stärken liefern .

m isolierte Kupferdrahtleitungen für Beleuchtungskörper nach den Bestimmungen des Verbandes deutscher Elektrotechniker

Stück ,

kg 1,80-2,00

Siärde    „

mm    ll

0,5 i 3,00 1,0    5,50

1,5

7,0

2,5

4,0

6,1

10,3

14,7

20,0

Stück Jsolierrollen für bis zu 16 mm starke blanke Drähte

100 Stück

liefern

Stück Porzellaneinführungen, wie vor, liefern . 100 Stück

Stück Porzellanisolatoren, nach dem deutschen Reichsmodell, auf schmiedeeiserner Stütze mit Kolzgewinde oder Steindolle liefern, je nach Größe

m Kartgummiröhren, wie vor, liefern

10,0

30,7

1,60

Länge

200

4,40

9,00

10,0

20,0

Stück 0,70-1,10

Durchmesser i. L.

10

15

20

25

Zßßßßi

Stück einpolige Dosen-Ausschalter mit Metalldeckel und Kartgummigriff, wie vor. liefern

Stück

Strom

stärke

Ampere

0,60

0,90

10

20

1,50

1,75

3,00

Stück einpolige Umschalter, wie vor, liefern . .

. . Stück J «

1,20

2,00

10

2.50

4,00

Stück Anschlußkontakte (Steckkontakte) mit Kartgummistöpsel, ohne Sicherung, wie vor, liefern

Stück ' ²⁰

0,75

2,85.

K>

CD

K>

XX. Insgemein.

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

Montage von elektrischen Anlagen.

Bemerkung: Die Kosten der Montage für elektrische Anlagen betragen rund 20—30 v. £>. der Anschlagssumme für Materiallieferungen.

Stück Glühlampen in einfacheren Räumen montieren, ausschl. Lieferung der Lampen.........

Stück Bogenlampen montieren, wie vor . .

m Freileitungen ohne Abzweige verlegen ....    100 m

m isolierte Zimmerleitungen verlegen, wie vor . .    100 m

m Leitungen mit Gummirohr unter Puh verlegen, einschl. der erforderlichen Abzweigstücke, wie vor.....

Stück Kolzmaste montieren...........

Stück Eisenmaste montieren..........

km oberirdische blanke Einzelleitung als Fernleitung zur Übertragung des elektrischen Stromes einschl. Lieferung der Isolatoren und des sonstigen Materials, ausschl. der Masten Herstellen, für Spannungen bis zu rund 6000 Volt

Bemerkung: Für einphasigen Wechselstrom sind immer zwei solcher Leitungen notwendig, für Drehstrom drei Leitungen. Diese können hierbei an den gleichen Masten befestigt werden.

Stück

. . Stück

3,00-4,00

25,0-40,0

8,00-16,0

15,0-30,0

0,60

Stück

Stück

3,00-5,00

5,00-10,0

Leitungs

quer

schnitt

Lei-

tung

Mon-

tage

km

ggS«

issi

cH

1118

1616

Stück Glühlampen fertig installieren, einschl. Lieferung und Anbringung sämtlichen Isolier-, Befesligungs- und Leitungsmaterials, der Fassungen, Ausschalter, Sicherungen, Wandarme. Pendel, Schuhkörper, die Montage unter gewöhnlichen Verhältnissen angenommen, ausschl. Schalttafeln:

d)    für 20 und mehr Auslässe.

Bemerkung:

1.    In feuchten Räumen sind zehn v. K. Aufschlag zu berechnen.

2.    Köchste zulässige Betriebs-Stromstärke für isolierte Drähte und Kabel aus Leitungskupfer bei einem Querschnitt von:

0,75 |    1    1,5    2,5 4    6    10    |    16    | 25 j    35    | 50

3j    4    6    10 15    20    30'401 60    80    100

Stück

30-35

25-30

22-25

18-20

qmm

Ampere

3.    Köchste zulässige Betriebsstromstärke für blanke Kupserleitun-gen bis 50 qmm Querschnitt, wie in vorstehender Tabelle.

4.    Blanke Kupferleitungen von 50—lOOqmmQuerschnittkönnen mit zwei Ampere für 1 qmm belastet werden.

r= pr

XX. Insgemein.

1617

1618

10. Turngeräte.

Stück Klettergerüste nach Vorschrift (2(6b. 50c der Turn-Vorschrift für Inf. 1895) nach Zeichnung anfertigen und aufstellen, bestehend aus je: zwei kiefernen 22:22 cm starken, 7 m langen, 1,50 m in den Boden versenkten Säulen, die auf je zwei Stück 18:22 cm starken Erdschwellen einzuzapfen und mit diesen durch je vier Stück 14:18 cm starken Streben zu verbinden sind; ferner aus je einem 5 m langen, 22:22 cm starken kiefernen Kolm mit 14:16 cm starken Kopfbändern; je eine Ecksäule als Sprossenständer mit schwalbenschwanzförmig in Abständen von 33 cm eingelassenen und mit Kolzschrauben befestigten, 65 cm langen, 5 cm starken, an den Kanten abgerundeten Sprossen aus Eschenholz: die andere Ecksäule mit 25 mm starkem, an den Enden nach oben gebogenen eisernen Querriegel zum Einhängen der Klimmleiter; beide Ecksäulen auf den äußeren Seiten mit Zapfenlöchern nach Vorschrift zum Einhängen der Querbäume versehen und mit 2 mm starken, 10 cm breiten, den Zapfenlöchern entsprechend ausgeschnittenen einzulassenden Eisenblechplatten bekleiden, die Löcher für die Bolzen bohren, auf der Vorsteckerseite ein mit Bolzenlöchern versehenes 2 mm starkes, 5 cm breites Bandeisen einlassen; die Säule ohne Sprossen mit einem eingeschraubten eisernen Auftritt, 50 cm über dem Fußboden und den Kolm mit je zwei durchgezogenen, beweglichen eisernen Kaken und mit Löchern für die Kletterstangen versehen; alles sichtbare Kolz sauber hobeln, dreimal mit Ölfarbe, das in die Erde kommende Kolzwerk zweimal mit heißem Karbolineum bewährter Art und die Eisenteile 2—3 mal mit Rostschutzfarbe nach Angabe streichen; einschl. Lieferung sämtlicher Baustoffe und Leistung der zur Aufstellung erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten . . Stück

Stück Klimmleitern, je 4,5 m lang und 0,5 m breit, die 6:10 cm starken Kolme aus Pitch-pine mit rechteckigen, abgerundeten, 2,5:4 cm starken Sprossen aus Eschenholz in Abständen von 33 cm, alle Kolzteile sauber gehobelt, unten mit eisernen Bändern mit Stahlspitzen, oben mit eisernen Kaken beschlagen, anliefern und am Klettergerüst befestigen, sonst wie vor

Stück Kletterstangen aus Pitch-pine, mit 6 cm Durchmesser, je 5,75 m lang, liefern und aufstellen, 25 cm in den Erdboden einlassen, den oberen Kolm mit zwei Erdschwellen versehen und das Kolzwerk dreimal mit heißem Leinöl tränken Stück

275-300

Stück

50,0-60,0

15,0

-t-

r> o"

XX. Insgemein.

1620

1621

1622

Stück Klettertaue aus bestem Kauf, 40 mm stark und 5,25 tn lang, mit eisernen Ringen, Kau scheund Lederbesähen oben und unten anliefern

Stück Ständer für Querbäume 22:22 cm stark, 4 m lang, aus Kiefernholz liefern, aufstellen und 1 m tief in den Boden einlassen, mit je zwei Stück 18 : 22 cm starken Erdschwellen und je vier Stück 14:16 cm starken Streben: die Ständer nach Angabe und Vorschrift mit Zapfenlöchern versehen und mit 2 mm starken, 10 cm breiten, den Zapfenlöchern entsprechend ausgeschnittenen, eingelassenen Eisenblechplatten bekleiden: die Bolzenlöcher bohren, auf der Vorsteckerseite ein mit Bolzenlöchern versehenes 2 mm starkes, 5 cm breites Bandeisen einlassen und aufschrauben; die Ständer mit einem angeschraubten eisernen Auftritt 50 cm über dem Fußboden versehen; alle sichtbaren Kolzteile sauber hobeln und wie in Nr. 1617 streichen, einseht. Lieferung sämtlicher Baustoffe und Leistung der Nebenarbeiten

Stück Querbäume aus bestem Eschenholz, 3,10 m lang, 6:9 cm stark, die obere Fläche vollständig abgerundet, die untere an den Kanten abgerundet, die breiten Enden mit 6 cm starken, durchbohrten, mit Eisenblech beschlagenen Zapfen nebst 20 mm starken durchlochten Bolzen und keilförmigen, an Ketten befestigten Vorsteckern versehen, liefern und einpassen; das Kolz dreimal mit heißem Leinöl, die Eisenteile zwei- bis dreimal nach Angabe mit Rostschutzfarbe streichen; einschl. Lieferung sämtlicher Baustoffe Stück

Stück

17,5

Stück

50,0

15,0

1623

1624

1625

11. Verschiedenes.

Stück ovale oder rechteckige Nummerschilder aus Zinkblech mit gepreßten Nummern und Emaillefarbeanstrich oder mit Celluloidüberzug und Nummern für Zimmertüren liefern und mit Messingschrauben befestigen

Stück rechteckige Jnschriftenschilder, sonst genau wie vor, liefern und befestigen, durchschnittlich......

Vgl. Bemerkung zu Nr. 1036.

Stück Kokskörbe von Schmiedeeisen mit Rost frei Baustelle liefern

Stück 0,35-0,60

Stück 2,40-2,75

Stück 12,0-15,0

SJ2

XX. Insgemein.

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

m Schmalspurgleise mit 500 mm Spurweite aus 90 mm hohen Rillenschienen, mit Quertraversen in einzelnen Gleisstrecken liefern und auf einzelnen Unterlagsteinen verlegen, einschl. Lieferung aller Baustoffe

Stück gußeiserne Drehscheiben von 1,0 m Durchmesser mit Spurrillen, Grundplatte und Kranz, ohne hervorstehende Teile, in einem Zapfen drehbar und auf Rollen laufend, liefern und betriebsfertig verlegen

m Schmalspurgleis mit 500 mm Spurweite von Grubenschienen, auf eisernen Schwellen von je 1,30 m Länge befestigt. mit den erforderlichen Verbindungslaschen und Schrauben, die Schienen 70 mm hoch, liefern und betriebsfertig verlegen, wie vor

Stück gußeiserne Drehscheiben zu vorstehenden Gleisanlagen in einfacher Ausführung liefern und betriebsferlig verlegen

qm fugenlosen Fußboden aus Germanit-Steinholz oder gleichwertiger Masse mit durchgehender Färbung, bestehend aus einer 10 mm starken Unterschicht (Isolierschicht) und einer mindestens 8 mm starken, feinen Oberschicht, auf vorhandener Betonunterlage rissefrei, wagerecht Herstellen, ölen oder nach Angabe wachsen, einschl. Lieferung aller erforderlichen Baustoffe und Vorhalten aller Geräte und Werkzeuge, je nach dem Umfange der Ausführung ... qm 3,50-4,00

qm fugenlosen Fußboden, wie vor, aus rund 8—10 mm starker Feinschicht Herstellen, jedoch ohne Unterschicht. qm 3,10-3,30

m Fußleisten aus Germanit-Steinholz oder gleichwertiger Masse, 15 mm stark und 10 cm hoch, gleichzeitig mit dem Fußboden Herstellen und an diesen anschließen, vom Wandputz durch eine 3 mm starke geradlinige Fuge trennen, die Fußleisten glätten und ölen oder wachsen, sonst wie vor

Für alle nicht vorherzusehenden Arbeiten und Lieferungen, für Verdingungsanzeigen, besonders zu beantragende Richtegelder. gründliche Reinigung der Gebäude nach Beendigung der Bauarbeiten, Vorhalten von Kokskörben oder Kesselbecken und Beschaffung von Koks zur besonders beantragenden Trockenheizung einzelner Räume, für Aufstellung von Warnungstafeln und Grenzsteinen, Anbringung von

m 13,0-14,0

Stück 100

m 7,00-10,0

Stück 50,0-60,0

m 0,45-0,50

XX. Insgemein.

ERNST ISAAK

XX. Insgemein.

S»

Laken für Fenstervorhänge, Lampen und Spiegel, Beschaffung von besonders zu beantragenden Fenster-Jalousien und Fensterläden, Vorrichtungen zum Selbstschließen der Türen und Torflügel, Beschaffung und Anbringung von Tafeln und Nummern, Namen und Aufschriften für Pferdestände und Türen, Lerstellung von Schüttrinnen für Futterböden und Vorrichtungen zur Befestigung von Flaschenzügen zum Aufhängen kranker Pferde, — Gebühren für die Bauerlaubnisscheine der Ortspolizei, anteilige Kosten für Bauboten und zur Abrundung der Bausumme zum besonderen Nachweis, je nach der mehr oder weniger genauen 2—5°j₀ der Veranschlagung der übrigen Anschlagsabschnitte rund . . Anschlagssumme.

Nachtrag.

Während der Drucklegung sind nachstehende Änderungen eingetreten:

Abschnitt XIX.

Kassenvergütung.

Bemerkung: (Vgl. § 91 und 153 der M.-B.) Als Zulage für Schreibgegenstände sind nach dem kriegsministeriellen Erlasse vom 13. 8. 12. Nr. 619. 4. 12. B. 6 bestimmungsmäßig zu veranschlagen für Bauausführungen im Betrage:

20000 M 30000 „

a)    von    über

b)    von    über

c)    von    über

g)    von über 2000000 .......

15000 bis 20000 bis 30000 bis 100000 „

.    5    M

• 10 „

. 30 „

. 40 »

. 60 „

• 80 „

• 100 „

Bei Bemessung der Löhe der Baukosten bleiben die Grunderwerbskosten außer Betracht, ebenso die Kosten für Geräteausstattung, es sei denn, daß diese für Rechnung des Baufonds erfolgt.

Die Pauschvergütung ist zur ersten Lälfte beim Beginn und zur zweiten Lälfte nach erfolgter Übergabe des Bauwerks zahlbar.

•1

A. VOSS §§ü

SARSTEDT ü HANNOVER

„Voss“-

Dampfwasserbad-

Menagekessel

D. R. P.

11

Bill, fr

Dampfwasserbad - Menagekessel

für direkte Feuerung.

bampjkochemriclitangen für jüasscnspeisnng

Kochherde in jeder Grösse u. Ausstattung

yotelkocheinrichtttngen

Kostenanschläge und Projekte ohne Kosten und ohne Verbindlichkeit.

Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1911 höchste Auszeichnung: Königl. Sachs. Staatspreis.

Dübel-Druckknöpfe

für elektrische Klingel - Anlagen

HBF* Prospekte und Preislisten gratis

Oektro-yipparatebau-gcs. m.b.y.

Berlin-Schöneberg

Amt Lützow 1574 :: Tempelhofer Str.lSa

Der beste und billigste Fussbaden

ist fugenloser Steinholz-Asbestsußboden „Germanit“

■    Germanit ist für alle Zwecke geeignet, be-

- '--y.

■ nM, ßki

kl

fallet?

f/OesieM

ILrEichJ

-Jand*

fungärnj

[Schweiz]

Rund’Cabkaiix

FPranP

ILaJ

Belgien

Schweden

üänemarkj

für elektrische Klingel - Anlagen

4 D.-R.-Patente und 35 Auslandspatente

Sinzig bestehende Systeme!!

■    - —...............— .....sonders für Kasernen, Baracken,

■    Krankenanstalten, Schulen, Kirchen, Fabriken,

■    Küchen, Bäder, Geschäfts- u. Wohnzimmer, nament-

■    lieh auch Treppen, ist undurchlässig gegen Wasser a und Ungeziefer, feuer- und schwammsicher und " infolge seiner glatten fugenlosen Fläche leicht zu a reinigen, daher in hygienischer Beziehung direkt ideal.

Fußboden- u. Wandverkleidungs-Platten.

Sstrich

in Kork u. Gips, bewähr-^MMiiwwA >teste Linoleumunterlage, •    • dÄÄU"

Stufen und Fussböden

Germaniiwerke JCertth L Co., Areslau 23

Herdainstr.64. Ersteu.ältesteSchles.Steinholzfabrik. Teleph.7816.

Dachschutz=Gesellschaft

y /

A?V

Prospekte

mit Besichtigung der Dächer für kostenl. Offerte umgehend.

Breslau, m. b. H,, Sadowastrasse 45

__________    Telephon 4918    , ■ ■ , _______________________

Instandhaltung aller Arten von Haus- und Fabrik-Dächer einschliessl. Klempner-Arbeiten im Jahres-

Abonnement

------------- zu billigsten Preisen =

Beseitigung der so lästig. Rauchplage unterGarantie!

Unsere Schornsteinaufsätze — eigenes Modell — sind mit Fahrrad - Kugellager versehen

Prima hiesige Referenzen :: Kulante Bedingungen

Ausführung sämtlicher Dach» und Klempnerarbeiten

auch ausser Abonnement.

Schwester=6esellsch.: Berlin,jjreslau, Hamburg

Ernst Weiß

gegründet 1870

Breslau, Zwingerstrasse 4 — Kleine Groschengasse 5

Halt* und tUarmwasscrbmitungen, kuttvässeruugs-, Bbwä$$er-Klär-, Bbort- und Pissoir-Bnlagen

:: Gasbeleuchtung-, Koch- und JCeiz-Einrichtungen::

geratender

Ingenieur

Paul Schulz, gerlin-LchSneherg

Schliessfach c

Ausarbeitung von Wärmeverluste - Berechnungen, Programmen, Vorentwürfen und Kostenanschlägen zur Ausschreibung von

ZentraUielzimgs- und Lüftungs-Anlagen

Begutachtung von Angeboten und Lieferungen. Überwachung der Ausführung und von fertigen Anlagen

Sachverständiger

Trockene wänöe Durch

DO

CD

CD

5=3

Kosmos

Bekleidung mit den echten Patent-

-Tafeln. Sofort trockene Wandoberflächen. Dauernd Luftisolierschichten.

Awa-Patent Horteizusatz.

Vom Königl. Materialprüfungsamt auf einen Druck von 50 m und mehr geprüft. Sehr ausgiebig. Leicht anwendbar.

Eignet sich für flache und steile Dächer.

In allen Farben streichbar. Kein Trop- kost, Thonrohrkitt, Pflasterkitt, Faser-fen, selbst bei größter Sommerhitze, kitt, Asphalt-Lacke, Asphalt-Kitte.

Dichte dauerhafte Dächer

stelle man her aus

..Strauazoid‘‘D.B.P.

Asphalt-Fabrikate

aller Art, wie Asphalt - Dachpappen, Asphalt-Groudron, Awa- Asphalt, säure-

Man bezeichne genau den interessierenden Artikel und verlange postfrei und umsonst Muster und Prospekt Nr. 60.

fi. W. Andernach :: Beuel am Rhein.

Spiegel- u. Tafelglas-Handlung

engros

Glaserei

detail

H. HOFFMANN

Breslau 1, Nikolaistraße 43

Gegründet 1848    <s><3<3 Telephon 983

Einrahmung von Bildern und Spiegeln Übernahme :: von Bau- und Reparatur»Arbeiten ::

Lager vorzüglicher Glaserdiamanten

ALOIS MANN

Inhaber Theodor Mann

Ofenfabrik und Ofensetzgeschäft

Breslau 10

Salzstraße Nr. 23/25

Fernsprecher Nr. 1467

Ofen-Ausstellung

ERNST ISAAK

Fernsprecher 842 :: BsGSläU VIII :: Ofener Straße 22

Baugeschäft für_ Hoch- und Tiefbau

Ausführung von Maurer- und Zimmer - Arbeiten

Ramm- und Fundierungsarbeiten Grundwassersenkungen

usw.

Beton und Eisenbeton

Bautischlerei, Dampfsägewerk, Holzbearbeit.-Fabrik

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIH

CARL BRANDT

Betonbau, Eisenbetonbau, Zioek- und Tiefbau

Breslau VIII

Fernruf 3340 u. 3440

Fernruf 3340 u. 3440

Ohlauer Chaussee 63

Telegr.-Adr.: Betonbrandt

Ausführung sämtlicher Beton- u. Eisenbetonkonstruktionen des Hoch- u. Tiefbaues wie: Silobauten, Kohlenwäschen, schwierige Fundierungen, Schachtabteufungen, Hallenbauten, Platten- und Bogenbrücken, Wassertürme, Stützmauern, Festungsbauten, Militärbauten,

Ställe usw.

Ausarbeitungen von Entwürfen und Kostenanschlägen. Reichillustrierte Broschüre wird Interessenten auf Wunsch kostenlos übersandt. <s>s><2>

Max Berger* Malermeister

Breslau 10

Am Wäldchen 23

Ausführung sämtlicher

Maler- und Anstreicher- | Arbeiten

Telephon 8074

Gegründet 1843

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

niederlasse Nr. 2 s> Gegründet i$$2 s fmtsprecber 2$35

-fabrik--

für €isenkott$trnktionen Kunst- u. Kauschlosserei

Spezialität:

treppen u. Wendeltreppen, fenster, Gitter Core, Oberlichte, Gewächshäuser und Schaufensteranlagen

Zeicbttungen u. Kostenanschläge sowie technische Serechnnngen gratis

Gerettet

durch die feuersichere gepreßten, gefalzte

Imperlal-Metalltiir

D.R.P.

VI

Vereinigt die Vorzüge der Feuersicherheit, Stabilität und des gefälligen Aussehens in hervorragender Weise; von allen maßgebenden deutschen Behörden und denVersicher.-Gesellschaften

als feuersicher anerkannt. Vom

Kgl. Polizeipräsidium Berlin ge

nehmigt.

Deutsche jlltetalltfirenwerke Mg. Schwarze

Brackwede i. W. :: Berlin NW 7, Unter den Linden 39.

Paul Förster

Buchdruckerei und Verlag

Inhaber Georg Förster

Breslau 10

Matthiasstraße Nr. 29

schnelle und preiswerte Verstellung aller Formulare und sonstigen vorkommenden Drucksachen für Behörden und Private

v</>

WBm

Dr. Platner & Müller, Witzenhausen a.d.Werra 73

Langjährige Spezialfabrik für Entlüftungsanlagen von Kasernen sowie Militärstallungen durch den unerreichten Aeolus-Ventilator - D. R. P. - in Verbindung mit Dunstschloten aus Kunst-—z- tuffstein nach kriegsministerieller Vorschrift und Verfügung. - ¹ ■

Aeolns=Pferdetränke

D. R. P. .......

in gesundheitlicher Beziehung von höchstem Werte.

Verhindert überhastetes Trinken der Pferde durch regulierbaren Zufluß. Kolik und sontige Seuchen kommen nicht mehr vor. Passend für die Stallnormalien der Königlich Preußischen Militärstallungen und bereits von verschiedenen Militärbehörden zur Verwendung vorgesehen.

v

Es

= Aeolus-Badeeinrichtung =

Agolos - Schornsteintüren mit federlosem Zwangs^

ii

D. R. G. M.

Autogen geschweißt, vollbadverzinkt, keine Lötnaht, kein Auseinanderfallen selbst bei Anheizen ohne Wasser. Infolge billiger Preisstellung empfehlenswert für Militär-Lazarette und Kasernen sowie Unteroffizier-Wohnungen.

-k.

Sicherheit Verschloß

===== D. R. P.

in verschiedenen Ausführungen. BedeutendeHerabminderung der Brandgefahr. Für Kasernen in unzähligen Fällen geliefert, in mehreren Regierungs - Bezirken baupolizeilich vorgeschrieben. K

KN

3ii

AeoluS'Ventilator D. R. P.

Unerreicht in Ausführung, Dauerhaftigkeit und Ventilation seflekten. Vieltausendfach bewährt.

Kostenlose Ausarbeitung von Ventilationsplänen.

100000294347