u?

B^z-

% «

W

- -

i,

j

.H,

zi

"■»■ J

EÄHi - '<*$ -

«EW

%

V

'■ V

fe.

> iß

/ : f

■ / ₄

'•>XN-

‘«W'

.;

.

r

X

m

>,

z*

i

ga»;

I

•:

i-

1

.

r>

yy -

✓

/

i‘>

m

.

i

-S

%

li

I : -

s

s

r

>

j

/

\

5

’/l

Z X

l

v! I

(

W

/

<rz

'

. r-

M

>

X

m-

.

X>.

Z

' wi

's;

M

Z

V

. K*a

M

‘ir

f

/

r

%

--r

Z ^

v

W

/

xz

-rF

>•

l

V

; Fy

Ty'.4

V

■§*■' ; U

^ .

li

z*

•".V

4

A <x.

5 -

V -

"V

it '

.1

- v/,

i

w •

-M>X

.

&

■

-

i l

i

' V

l

t /

i !

I

f

!

i!!

i

li !:•

/

!; !>

'l\r

/

. ,

>

/

/

r

>

-

¹v*

v

•z

z. ><'

r%

> V ^ .

zv v--‘V:¹

r &,

w

, &WfSi

«C1 Ä&l

" / -*r <K\.    ■

_z . * /    !. v -- ¹    ' ""

Z"-' -> :

r

■

/

. • jjfl

-Z : i .

■

W-Z

/

c

\

S

\

W- . tx

m

Z.

&

f

. V/

4

y* v

<

/.

F

i

)

M.- I

. ,1

std

■

«

. ' <V V * Z Z

■ X. 4 <; y

- A

Z>.

f V "

-Z" -

-

ö

7

. KM

X '-*■

j/v,

>v^:-7

1£,9%01,3

tt-'l'lJ'+'Jß

t

B,b.,o«ekaPome=hn.k.KrakoWsk,„

}

'

■

y

■

Xx x

~7s

■ ,W

Wassermengen und Gefall-Messungen

an der

Warthe und ihren ^Nebenflüssen.

Mit 70 Gcrfeln zu öen Wcrssevnrengen - Messungen unö

37 "^öscift He fäll Plänen.

C^faßtlichen Arbeiten k

Aufnahmen aus den Jahren 1890 dis 1895.

Kevausgegeöen vom Müvecru öes WerfseverusscHufses.

iHP rtmgg

Berlin 1897.

O

>

l J)

L

Mf.

HVÜ/50-

A. Wassermengen -Messungen.

Vorbertchl.

Vor dem Jahre 1888 sind an der Warthe im Regierungsbezirk Posen nur wenige Ermittelungen der Geschwindigkeit vorgenommen. Größtentheils waren dies Schwimmermessungen, die durch die Strommeister ausgeführt wurden und die nur wenig Werth besitzen. Gelegentlich der Hochfluthen 1888 und 1889 wurde bei hohen Ständen die Oberflächengeschwindigkeit mit einem Handflügel älterer Konstruktion auf Veranlassung des Magistrats der Stadt Posen gemessen; 1890 wurden bei gewöhnlichen Wasserständen mit einem einfachen Handflügel genauere Messungen veranstaltet. Mangels eines geeigneten Instruments sind beim Hochwasser 1891 die Ermittelungen ebenfalls auf Messungen der Oberflächengeschwindigkeit bei einzelnen hohen Wasserständen beschränkt, zumal da auch wegen der Ausführung genauer Spiegelnivellements zu weiteren Feststellungen damals keine Zeit übrig blieb. Die Ergebnisse dieser Posener Messungen sind im Abschnitt IV mitgetheilt.

An der Netze zwischen der Küddow- und Drage-Mündung haben 1890—1891 seitens des Wasserbauinspektors K. Schmidt zahlreiche Flügel- und Schwimmermessungen stattgefunden, deren Ergebnisse int Oder-Werke (Bd. III, S. 938) mitgetheilt sind. Für die Messungen bei Dziembowo und Dratzig, welche dort theilweise als Schwimmer-messungen bezeichnet sind, wurden hydrometrische Flügel verwendet. Im Herbst 1892 und Frühjahr 1893 sind ferner mittelst eines neu beschafften Flügels Harlacher'scher Konstruktion (Ott Nr. 135) int Bezirk der Wasserbauinspektion Landsberg an der Drage, Unteren Warthe und Netze einige Messungen mit der Schwimmflügel-vorrichtung von einem Handkahn aus vorgenommen, welche in die Zusammenstellung III eingeschaltet sind. Vom Frühjahr 1893 bis 1895 wurde sodann auf Anordnung des Wasserausschnsses eine größere Zahl genauer Messungen ausgeführt, die in Anlehnung an die an der Elbe erprobten Messungsmethoden sich auf die Warthe, Netze und alle ihre bedeutenderen Nebenflüsse erstreckten. In diesen drei Jahren traten sehr hohe Wasserstünde nicht auf; dagegen konnte die Abflußmenge bei den niedrigen und mittleren Ständen sowie den gewöhnlichen Hochfluthen fast überall ermittelt werden. Angaben über die niedrigsten, mittleren und höchsten Stände jedes Pegels enthalten die Tabellen über die Gefällverhältnisse int Abschnitt B.

1. Messungsquerschnilte.

An der Warthe sind 3 Meßstellen gewählt worden, bei Pogorzelice nahe der russischen Grenze unterhalb der Prosna-Mündnng, bei der Stadt Posen und bei Landsberg.

Der Abschnitt I und die Zusammenstellung II der Wassermengen-Messungen enthalten die nothwendigen Angaben über die Meßqnerschnitte. In Pogorzelice bieten Messungen bei hohen Wasserstünden Schwierigkeiten, da diese nur int Frühjahr einzutreten pflegen und die Stationirung eines Dampfers dort den Winter hindurch bedenklich ist. Die Ermittelungen sind dort insofern von größerem Werth, als sie es ermöglichen, sobald die Verhältnisse an der Prosna bekannt sind, die Wassermengen des in Rußland liegenden Theils der Warthe, wenigstens vom Ner an

zu bestimmen.

Bei Posen ist der, für gewöhnliche Wasserstände anfangs benutzte, oberhalb der Stadt am Eichwald belegene Messungsquerschnitt (Nr. I) int Sommer 1894 nach Ausbau einer besonderen Meßstelle (II) um 40 in auf-

wärts verlegt worden. Für Messungen über Ausuferungshöhe wurde im Frühjahr 1895 ein fernerer Querschnitt (Nr. 111) in der Stadt 4 km unterhalb der beiden ersten gewählt. Die Messungen in Posen reichen von 0,22 bis 4,72 m, während N. W. 1892 — 0,10 und H. W. 1888 + 6,66 m betrug.

In Pogorzelice und Landsberg erstrecken sich die Messungen vom Niedrigwasserstand bis zur Ausuferungshöhe.

Im Netze-Gebiet sind vom Frühjahr 1893 ab Meßstellen gewählt unterhalb der Drage-Mündung bei Vordamm, an der Drage bei Neu-Beelitz, ferner bei Usch an der Oberen Netze oberhalb, tut der Unteren Netze unterhalb der Küddowmündung, sowie an der Küddow selbst.

Die im Herbst 1892 und Frühjahr 1893 im Landsberger Bauinspektionsbezirk ausgeführten Schwimmflügelmessungen fanden in der Nähe der späterhin benutzten Stellen statt.

In Vordamm wurde es möglich, die Wasscrmenge vom niedrigsten Stande an bis + 1,90 m festzustellen, sodaß hier nur noch wenige Ermittelungen bei sehr hohen Wasferständen fehlen.

Außerdem wurdeu    Messungen noch    veranstaltet: An der Prosna, und zwar bei kleinen    Wasserständen unterhalb    der untersten Mühle    bei Rokutow, wo beide Ufer deutsch sind, bei hohen Wasserständen    aber bei Boguslaw,

ebenso an der Welna, und    zwar meist bei    Rudki, seltener bei Kowanowko und Rogasen, ferner    an der Obra unterhalb    der letzten Mühle bei    Schwerin a./W.    und vereinzelt auch an der Lutynia, dem Moschiner    Kanal, der Samica,

dem Koppelbach, der Cybina und Gluwna.

2. Die Ausführung der Messungen.

Vom Frühjahr 1893 an standen anfangs zwei, später drei Flügel zur Verfügung. Alle drei entstammen der Fabrik von Ott in Kempten und sind nach Harlacher'scher Art konstruirt. Der der Wasserbauinspektion Czarnikan gehörige Flügel Nr. 99 mit einem Stangendurchmesser von 33 mm und der nach Landsberg gehörige Nr. 135 von 44 mm hatten Meßstangen mit Schlitzen, die der Flügelbüchse zur Führung dienten. Infolge der unvermeidlichen Verbiegungen solcher Stangen beim Transport und Gebrauch wird der Schlitz ungleich groß und erschwert die Messung. Der Flügel Nr. 207 mit 55 mm Durchmesser hatte zweckmäßiger eine Leiste zur Führung, durch die außerdem die Stange verstärkt wird. Alle drei Instrumente waren mit Diopter versehen, sodaß der Flügel stets senkrecht zum Messungsquerschnitt in jeder Lage eingestellt werden konnte. Diese Stellung wurde während der Messung durch einen besonderen Arbeiter ständig kontrollirt. Das Kabel, an dem der Flügel hängt, lag außen bei den Instrumenten Nr. 99 und 207 und innen beim Instrument Nr. 135. Im ersten Fall muß der Flügel stets ein entsprechendes Gewicht haben, damit er sich in der gewünschten Lage hält, weil sonst das durch den Strom gespannte Kabel ein Heben desselben veranlaßt, was bei größeren Tiefen zu Ungenauigkeiten Veranlassung giebt. Die Messung der Umdrehungen erfolgt auf elektrischem Wege mittelst Tourenzähler; auch Glocken waren vorhanden, mit denen je 50 Umdrehungen gemessen werden konnten, doch sind diese nur selten benutzt. Die Rolle zur Auf-und Abbewegung des Flügels war bei allen drei Instrumenten mit Integrations-Vorrichtung und mit einem Zeiger-werk versehen, um den Flügel auf Centimeter genau in jeder Tiefenlage einzustellen und festzuhalten.

Alle drei Instrumente konnten auch als Schwimmstügel benutzt werden; dann wurde der Flügelkörper an ein Kabel gehängt, nachdem vorher zur Herbeiführung einer horizontalen Lage ein Schwanz eingeschraubt worden war. Derartige Messungen sind nur vereinzelt in erster Zeit, später an einigen Nebenflüssen vorgenommen, da bei größeren Tiefen oder stärkerer Strömung der Flügel stromabwärts gedrückt und ein genaues Einstellen in die gewünschte Tiefenlage sehr erschwert wird. Für Nebenflüsse wurde verschiedentlich auch ein kleiner, der Wasserbauinspektion Posen gehöriger, aus der Fabrik von Pistor stammender Handflügel benutzt.

Die Messungen mit dem Stangcnflügel erfolgten an einem über den Fluß gespannten Peilseil von einem aus zwei Kähnen tut Abstande von mindestens 2,5 m zusammengesetzten Prahm, welcher der Strömung und dem Winde entsprechend mit zwei Vorder- und zwei Windankern so verankert wurde, daß er vollständig festlag. Das Verholen der Anker erfolgte mittelst Dampfer. Der Koeffizient des Flügels ist mehrfach in München bestimmt morden. Flügel Nr. 99 und 135 hatten ein einfaches Halslager, Nr. 207 ein Achatkugellager und eine Anfangsgeschwindigkeit von 2 cm.

Mittelst Gipsmodellen konnte die unveränderte Gestalt der Flügelschaufeln leicht kontrollirt werden. Außerdem war eine 10 m lange und 0,4 m x 0,4 m breite und hohe Holzrinne vorhanden, in der die Koeffizienten bei geringer Geschwindigkeit hinsichtlich etwaiger Aenderung geprüft wurden. Die hierbei beobachteten Abweichungen gaben indes niemals Veranlassung zu einer Neubestimmung des Umlaufswerthes. Bei der kräftigen

Bauart dieser wesentlich für Hochwassermefsungen bestimmten Instrumente, namentlich der Flügelschaufeln und der Welle, ist eine Beschädigung dieser Theile bei einiger Achtsamkeit auch nicht schwierig zu vermeiden. Zu einer direkten Nachprüfung des in München ermittelten Umlaufswerthes war in dem Warthe-Gebiet keine Möglichkeit vorhanden. Außer den oben erwähnten Kontrollen wurden mehrfach die Instrumente neben einander bei gleicher Höhenlage der Flügel unter dem Spiegel zu gleicher Zeit beobachtet. Da alle drei Instrumente bei entsprechend langer Dauer der Beobachtung stets dieselbe Geschwindigkeit angeben mußten, war dadurch ebenfalls die Möglichkeit gegeben, eine etwaige Aenderung der Umlaufswerthe festzustellen.

Die Ausführung der Messungen erfolgte in der an der Elbe durchgeführten Weise. Innerhalb einer Lothrechten fanden die Messungen von der Sohle an aufwärts in Abstünden von 0,15, 0,30, 0,60, 1,0, 1,5, 2,0 2,5 m u. s. w. über Sohle bezw. über Fußplatte der Stange statt. Schließlich wurde der Flügel 10 cm unter dem Wasserspiegel eingestellt. Eine tiefere Lage als 0,15 m über Sohle gestatten die vorhandenen Instrumente nicht; bei unebener Sohlenlage drehte sich der Flügel 0,15 m über der Platte nicht, und es begann dann die erste Messung bei 0,30 m über Sohle. In der Zusammenstellung II sind die Sohlengeschwindigkeiten, sobald sie nicht 0,15 m über Sohle, sondern in einer höheren Lage ermittelt wurden, eingeklammert. An der Sohle und dicht unter der Oberfläche fanden gewöhnlich zwei Messungen statt, dazwischen meist nur eine Messung. Die Dauer jeder Messung betrug 200 Sekunden. Aus der Zahl der Touren an den einzelnen Meßpunkten innerhalb der Lothrechten war meist schon ersichtlich, ob irgendwo die Messung zu wiederholen war. Infolge der Führung durch Schlitz oder Leisten stand bei jeder mittelst Stangenflügel ausgeführten Messung der Flügel senkrecht zu dem am Ufer durch Fluchtstäbe abgesteckten Querschnitt; der Flügel konnte sich also nicht, wie beim Schwimmflügel, in Richtung der größten Strömung einstellen. Die Querschnitte sind jedoch möglichst in lange gerade Strecken gelegt, sodaß eine zu ihnen schräge Strömung nahezu ausgeschlossen ist, wie denn auch die Ergebnisse der mit dem Schwimmflügel ausgeführten Messungen von den mit Stangenflügeln vorgenomnienen nur wenige Abweichungen zeigen. Dort, wo viel Kraut vom Wasser mitgeführt wird, wie tut Netze-Gebiet, mußte häufig die Zeitdauer der einzelnen Messungen verkürzt und dementsprechend die Zahl derselben an den einzelnen Punkten vermehrt werden. So mußte an der Drage bei den Vertikalen Nr. 5,5 und 7,5 jeder Punkt oft bis 10 mal gemessen werden, namentlich im Herbst, wenn die Krautführung am stärksten ist. Es konnte die Messung dann nur 30—50 Sekunden dauern. Die Zahl der gewählten Lothrechten und ihre Lage schwankt etwas; bei der Berechnung hat sich später gezeigt, daß eine geringere Zahl der Lothrechten, namentlich bei gewöhnlichen Wasserständen, meist genügt hätte. Es sind möglichst stets dieselben Lothrcchten gewählt, doch ließ sich dieses nicht streng durchführen, da bei gewöhnlichen und hohen Wasserständen die Stromrichtnngen sich stark verschieben, namentlich an der Warthe mit ihren bedeutenden Aenderungen der Höhe des Wasserstandes. Dann galt es auch, jede Messung in einem Tage vollständig durchzuführen. Auf eine genaue Peilung mittelst Pcilstangen, die unten mit durchlöcherten Fußplatten versehen waren, wurde besonders Werth gelegt, und es sind hierzu möglichst dieselben eingeübten und zuverlässigen Leute verwendet, da gerade die beim Peilen entstehenden Ungenauigkeiten die Richtigkeit der zu ermittelnden Wassermassen weit mehr beeinflussen, als die bei der Messung der Geschwindigkeiten etwa eintretenden Fehler. Leider konnte nicht erreicht werden, so erwünscht es auch wäre, daß zu den Messungen stets dieselben Leute verwendet wurden. Meist waren, abgesehen von ein bis zwei eingeübten, ständig beschäftigten Arbeitern, nur uneingeübte Arbeiter zur Verfügung, die das genaue Halten der Stange in Querschnittflncht, die senkrechte Stellung derselben u. s. w. erschwerten. Es sind deshalb in der Regel an einer Stelle mehrere Messungen an aufeinander folgenden Tagen, von denen die letzteren stets genauer sind als die ersten, ausgeführt. Da meist verschiedene Flügel benutzt sind, bieten diese Messungen guten Anhalt zur Beurtheilung der Genauigkeit der Ausführung. Um mehr als 4 °/o der Abflußmenge differiern dieselben selten, wie aus der Zusammenstellung III hervorgeht. Wo die Abweichungen der Abflnßmengcn bei nahezu gleichen Pegelstünden größer sind, beruht dies meist auf der Ungleichheit der Querschnitte, die weit mehr schwanken, bei niedrigem Wasser theilwcise infolge Durchsänderns von Schiffen, sonst infolge Sandablagerungcn, die namentlich an der Warthe bei Pogorzelicc und Posen schon nach geringer Anschwellung entstehen, aber bald wieder verschwinden.

Vielfach fand in den einzelnen Lothrechten außer den oben erwähnten Punktmessungen noch eine Integration nach Harlacher'scher Art statt, die aber bisher noch keine recht brauchbaren Resultate gegeben hat, da der Unterschied der dadurch bestimmten mittleren Geschwindigkeit einer Lothrcchten von der genau ermittelten nicht nur von der Tiefe und Geschwindigkeit abhängig ist, sondern namentlich auch eine glatte Stange ohne Beulen voraussetzt, an der das Instrument ungehindert sich bewegen kann, was bei Nr. 135 und 99 nicht vollkommen zutraf. Soviel ans den Ergebnissen zu ersehen ist, weichen dieselben um etwa 5 % von den genauen Ermittelungen ab, sowohl nach oben als nach unten. Doch konnte eine Regel nicht ermittelt werden. Das Aufwärtsintegriren scheint genauer als das Abwärtsintegriren zu sein. Außerdem sind noch Versuche mit der Frank'schen Röhre bei Tiefen bis 3 m

vorgenommen, die aber and) zu keinem abschließenden Urtheil führten, da an derselben im Laufe der Zeit noch versd)iedene Umänderungen vorzunehmen waren.

Bei dem großen Vortheil, den die Messungen mittelst der Integration und der Frank'schen Röhre durch Abkürzung der Zeitdauer der Messung, namentlich bei Hochwasser, bieten, sind weitere Versuche nach dieser Richtung hin sehr erwünscht, zumal dadurch and) die sehr bedeutenden Kosten solcher Arbeiten nid)t unwesentlich vermindert werden können. Letzteres ist um so wesentlicher, als jede Messung an den Hauptqnerschnitten 100—200 Mark kostete, obgleich ein großer Theil der kostspieligen Geräthe, Kähne, Taue u. s. w. von der betreffenden Wasserbauinspektion entliehen wurde.

3. Werechmmg der Messungen.

Die Berechnung der mittleren Geschwindigkeit in der Lothrechten erfolgte derart, daß die Vertikal-gcsd)windigkeitsfläd)e ohne etwaige Korrektur berechnet wurde. Für den Theil von der Sohle bis 0,30 m über derselben wurde die bei 0,15 m bestimmte Geschwindigkeit mit der Höhe von 0,30 in multiplizirt, ähnlich an der Oberfläche mit 0,10 m. Im übrigen wurde das Mittel aus den an zwei benachbarten Punkten gemessenen Geschwindigkeiten mit dem zugehörigen Abstande multiplizirt. Aus der so erhaltenen Fläche der Vertikalgeschwindigkeit ergiebt sid) durch Division mit der Tiefe die mittlere Gesdiwindigkeit der Lothrechten. Der zwisd)en zwei Lothrechten befindliche Theil des Querschnittes ist mit der gemittelten Geschwindigkeit der benachbarten beiden Lothrechteu multiplizirt, die Endtheile des Querschnittes mit ²/s der an der ersten oder letzten Lothrechteu gemessenen Geschwindigkeit.

In ähnlicher Weise wie die Ermittelung der mittleren Geschwindigkeit der Lothrechten fand auch die Berechnung der mittleren Oberfläd)en- und Sohlengeschwindigkeit statt. Auch die mittlere Wasserstandshöhe der Meßstelle und des Pegels am Tage der Messung wurde aus einer größeren Zahl von Ablesungen bestimmt. Die Wasserstandsschwankungen sind indeß so gering, daß fast durdigehends das Mittel aus den Wasserständen beim Beginn und beim Schluß der Messung genügt. Die Höhe des Wasserspiegels im Meßquerschnitt gegen Normal-Null ist stets festgestellt.

Die Ermittelung des Gefälles sollte ursprünglich tut beiden Ufern und in verschiedenen Abständen ober-uud unterhalb des Messungsqnersdinittes vorgenommen werden. Am Tage der Messung selbst ließ sid) jedod) für diese sd)wierige Arbeit nicht die nöthige Zeit erübrigen, und ob eine nachträgliche Bestimmung genügt hätte, mußte namentlich für den Fall außergewöhnlicher Wasserstände bezweifelt werden. In der Regel wurde das Gefälle deshalb nur an den in der Nähe der Meßstelle vorhandenen Festpunktsteinen festgestellt. Bei diesem Verfahren gelaugten freilich nur die rein örtlichen Gefälle, md)t aber die Durchschnittsgefälle etwa auf einer Länge von mehreren Kilometern zur Ermittelung. Die Strömungsgeschwindigkeiten dürften aber im allgemeinen weseutlid) von letzteren abhängig fein, und es ist zum Theil wohl diesem Umstande zuzuschreiben, daß die Koeffizienten k und n der Gattguillet-Kutter'schen Formel, welck)e in der üblichen Weise bestimmt und im II. Theil der folgenden Zusammenstellungen mitgetheilt sind, jeder Gesetzmäßigkeit so fern stehen, daß ihnen offenbar keinerlei sad)liche Bedeutung beigelegt werden kann. Zum Theil scheint dies aber auch daran zu liegen, daß die Ganguillet-Kutter'sche Formel auf die Strömungsverhältnisse in der Warthe überhaupt nid)t mit genügender Annäherung anwendbar ist. Denn auch wenn man statt der stark veränderlichen, rein örtlichen Gefälle die wahrscheinlichsten Werthe der Durchschnitts-gefälle in die Formel einsetzt, bleiben k und n noch recht sprunghaft. In der im III. Theil gegebenen Uebersicht über die Ergebnisse der Wassermengen-Messungen haben die Werthe dieser Koeffizienten deshalb keine Aufnahme gefunden, was um so gerechtfertigter erschien, als die Messungen vor allem ein Bild der thatsächlichen Wasserführung geben sollten und die Prüfung der Gauguillet-Kutter'schen Formel nur ein Nebenzweck war.

Der Abschnitt III enthält die Ergebnisse der Messungen nach Pegelständen geordnet.

Berlin und Husum, im Sommer 1896.

Der Regierungs- und Baurath.

Keller.

Der Regierungs-Baumeister.

v. Normann.

I. Beschreibung der Meßstellen.

1. Messungen an der Warthe bei Pogorzelice.

F. P. 7 + 680.

Der Messungsquerschnitt liegt in einer Graden und wird beiderseits von hohen, bis + 3,0 a. P. Pogorzelice reichenden, ziemlich steilen Ufern, die durch Weidenwuchs gegen Abspülen gesichert sind, eingefaßt. Am rechten Ufer liegen alte, abgelaufene Buhnen. Eine solche befindet sich unmittelbar im Querschnitt. Die Sohle ist rechts kiesig und steinig, links sandig. Der Nullpunkt der Stationirung liegt in der Mitte der linksseitigen Böschung. Die unregulirte Warthe und Prosna in Rußland fuhren viel Sand schon bei geringen Anschwellungen, daher ändert sich der Querschnitt leicht. Der maßgebende Pegel ist der amtliche Pegel zu Pogorzelice.

2. Messungen an -er Marthe bei Posen.

Messungsquerschnitt I für Messung Nr. 1—21 liegt bei F. P. 44 + 240 tun Eichwald oberhalb der Stadt Posen. Der Querschnitt liegt in Flucht der Unterseite des oberen Mastenkrahns. Null der Stationirung liegt 100 m rechts von Hinterkantc-Mauerwerk des Krahns. Die Messungen Nr. 1—5 erfolgten von links nach rechts, die übrigen von rechts nach links. Das linke Ufer hatte infolge von kurzen Unterwasserbuhnen eine unregelmäßige Gestalt, hier und am rechten Ufer floß das Wasser nicht gleichmäßig.

Im Sommer 1894 wurde eine besondere Meßstelle ausgebaut und der MeffnngSqnerschnitt II 40 m aufwärts nach F. P. 44 + 200 verlegt. Die Station 100 dieses neuen Querschnitts, der für Messung 22—28 und 36—38 benutzt ist, liegt ebenfalls in Flucht der landseitigen Krahnmauer am rechten Ufer. Die Sohle ist sandig. Bei Meßstelle I und II treten Ausspülungen und Versandungen der Sohle infolge von Anschwellungen des Stromes leicht ein.

Für Hochwassermessungen ist im Frühjahr 1895 bei Messung Nr. 29—35 ein Querschnitt III am Städtchen St. Rochus bei F. P. 48 + 420 benutzt. Der Nullpunkt der Stationirung liegt nahe der rechtsseitigen oberen Böschungskante an einem zum Befestigen des Seils benutzten Alleebaum. Die Sohle ist rechts kiesig, links sandig. Oberhalb dieses Querschnitts fließt durch einen Nebenlauf, die Faule Warthe, noch etwas Wasser, das an der Grabenschleuse besonders gemessen wurde. Der amtliche Pegel an der Wallischei-Brücke liegt allen Messungen zu Grunde.

3. Messungen an der Marthe bei Landsberg.

Der Meffungsquerschnitt liegt 260 m oberhalb der Mastenbrücke in einer Graden bei F. P. 28a. Er wird rechts durch eine Ufermauer begrenzt, von der aus die Querschnittsstationen gezählt sind, und links durch ein bis Mittelwasser reichendes Faschinendeckwerk. Bei + 2,2 a. P. Landsberg beginnt die Warthe den Vorfluthkanal zu durchströmen. Die Sohle des Querschnitts ist sandig. Nach dem rechten Ufer zu liegen die größten Tiefen, am linken Ufer ist die Strömung meist nur gering. Der maßgebende Pegel ist der amtliche Straßenbrückcnpegel.

Messung Nr. ln und 1 b sind unterhalb und oberhalb der Netzemündung ausgeführt.

4. Messungen an -er Urasna.

Die Meßstelle befindet sich bei Rokutow unterhalb der untersten Pros na-Mühle, 84 m unterhalb des Zusammenlaufs des Mühl- und Freigrabenlaufs. Beide User liegen hier auf preußischem Gebiet. Das rechte Ufer ist nahezu steil. Der Anfangspunkt der Stationirung liegt am Fuße der linksseitigen Uferböschung. Die bei der Brücke Nr. II in Boguslaw ausgeführte Messung ist unvollständig. Der amtliche Pegel in Boguslaw liegt im Mühlenstau.

5. Messungen an -er Melna.

Die Messungen fanden theilweisc oberhalb Rudki statt, wo bei niederen Wafserständen kein Mühlstau einwirkt, nnd zwar an zwei Stellen, 415 und 566 m oberhalb der Rudki-Brücke, ferner bei Kowanowko (Nr. 4 u. 8), bei Wongrowitz (Nr. 7) und Rogasen (Nr. 3). Der amtliche Pegel in Rogasen liegt im Mühlenstau, der provisorische an der Brücke in Rudki dagegen nicht.

6. Messungen an -er Odra.

Dieselben fanden bei Schwerin statt. Meßstelle I (für Nr. 1—4) liegt 145 m unterhalb der Brücke im Zuge der Chaussee Schwerin-Landsberg und 1660 m oberhalb der Mündung in die Warthe, Meßstelle II (Nr. 5—6) 468 m oberhalb der Brücke. Der amtliche Pegel in Biesen ist nicht benutzt, sondern ein provisorischer an der Chausseebrücke.

7. Messungen an kleineren Uebenssüssen -er Marttze.

a)    Lutyuia. Die Meßstelle von Nr. 1 und 4 liegt au der Gemeinde-Straßenbrücke Wilkowya nach Annapol (Brücke zunächst der Wilkowyer Mühle) und zwar Flucht unterhalb. Die Meßstelle von Nr. 2 liegt 40 m oberhalb der Brücke Podlesche, die von Nr. 3 10 m unterhalb der Bachorzew-Brücke.

b)    Moschiner Kanal. Der Messungsquerschnitt von Nr 1 befindet sich an der Privatbrücke des Dominiums Budzyn, dicht oberhalb Moschin und zwar an der unterhalb gelegenen Brückengeländer-Flucht, von Nr. 2 bei Krosno—Hauland oberhalb Mosch in an der Oberseite der Brücke in dem Wege Krosno—Hauland-Krossen.

c)    Oestliche Samica. Die Meßstelle liegt 150 m oberhalb Brücke Chrustowo.

ei) Westliche Samica (Zama). Die Meßstelle ist dicht unterhalb der Stadt Samter an der Landstraßenbrücke nach Neudorf; Brückenflucht oberhalb.

e)    Koppelbach. Der Messungsquerschnitt befindet sich an der ersten Mühle oberhalb der Brücke der Landstraße Posen-Czapury-Wiorek.

f)    Cybina. Die Meßstelle liegt dicht oberhalb der Brücke der Fortifikationschaufsee zwischen Johannis- und Loncz-Mühle bei Posen.

g)    Gluwna. Die Meßstelle liegt oberhalb des Privatstegs, 130 m oberhalb der Chaussebrücke Posen-Owinsk.

8. Messungen an -er Uetze dei Uor-nmm.

Die Meßstelle befindet sich oberhalb Vordamm bei F. P. 10. Station 100 liegt an der linken Uferkante. Die Ufer sind steil, bewachsen und ziemlich fest, der Fuß der Uferböschung ist durch Senkfaschinen etwas gesichert. Das linksseitige Vorland wird bei + 1,32 überströmt. Die Sohle ist sandig. Der Hoch-wasferquerschnitt wird links durch einen Deich, rechts durch Anhöhen begrenzt. Der amtliche Pegel in Vordamm ist für die Messungen maßgebend.

9. Messungen an -er Drage der Ueubeelitz.

St. 33,65.

Der Mesfungsquerschnitt liegt 500 in oberhalb der Ostbahnbrückc in einer kurzen Graden. Das rechte Ufer ist durch Steinschüttung gedeckt, an diesem zieht sich die Strömung entlang; das linke Ufer ist nicht gedeckt.

Der Anfangspunkt der Stationirung liegt 100 m abseits der Oberkante der rechtsseitigen Böschung. Die Drage führt namentlich gegen den Herbst hin viel Kraut. Lebhafter Floßverkehr wirkt oft störend bei den Messungen. Der Rückstau von der Netze ist nur selten bemerkbar. Maßgebend ist der Pegel in Dragebrück. Außerdem ist ein Hilfspegel an der Mündung der Drage in die Netze beobachtet.

10. Messungen mt der Uetze bei Atsch.

a)    Untere Netze. Der Querschnitt liegt in der Nähe der Glashütte unterhalb der Küddow-Mündung; er ist bereits vom Regierungs-Baumeister Schmidt benutzt. Der Anfangspunkt der Stationirung befindet sich auf der linken Uferkante. Die Netze besitzt hier etwas Krümmung, der Stromstrich liegt am linken Ufer. Die Sohle ist sandig. Bei Anschwellungen der Küddow treten leicht Versandungen des Querschnitts ein. Maßgebend ist der amtliche Pegel in Usch, ebenso für die Messungen an der Trägen Netze und der Küddow. Derselbe liegt im Rückstau der Küddow.

b)    Obere Netze. Messung Nr. 1 fand rund 200 m oberhalb der Uscher Straßenbrücke, Nr. 2 150 m oberhalb der Dziembowoer Eisenbahn-Brücke statt. Der Anfangspunkt der Stationirung liegt links, bei Nr. 1, 10 m vom Ufer entfernt, bei Nr. 2 am Ufer. Infolge geringer Strömung und starker Verkrautung ist eine genaue Vornahme der Messung schwierig.

11. Messungen an -er Knd-010 bei Usch.

Der Messungsquerschnitt liegt 1450 m oberhalb der Küddow-Mündung. Die Ufer sind beiderseits steil und ziemlich fest. Die Sohle ist sandig ititö ziemlich rein von Kraut. Der Nullpunkt liegt am linken Ufer nahe der'Kante. Der maßgebende Pegel ist der Netzepegel in Usch.

II.

Zusammenstellung der

Wassermengen-Messungen,

III.

B. HefE-Wessungeir.

Südlich der Mündung des Mühlenbaches.

9ß(xyvlyß/e/ /6/et/ gRm^u/

«Arä^e ’/dbi £fz>d? (dtöm>aibd(/M)

Wassermengen-Messungen,

örtlich und zeitlich geordnet.

Nr.

der

Zeit

P e g e l st a n d

Messung

Höhe des Wasserstandes im Messuugs-querschnitt über N. N.

Fallhöhe

Mittleres

Gefälle

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

S)

Gi

Der Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Söhlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

111

Hl

cm/km

m/sec

m/sec

m/sec

Cl) P

gilt# i

Wasser-

menge

cbm/sec

Bemerkungen.

25. Juli 1893

a. P. Pogorzelice

— 0,02

schwach steigend

68,74

vgl. Nr. 2

0,787 St. 35

0,548

25

0,686

30

Messungen an der

0,582    0,407    0,553

Warthe öei Wogorzelice.

76,00    57,6    1,32 I 3,5

0,80

1,06

10

1,04

15

20

1,14

25

1,23

1,32

30

1,51

35

40

1,70

45

1,68

50,5

1,75

1,82

54

56,8

1,74

0,25

0,150

0,404

0,453

0,547

0,580

0,737

0,762

0,787

0,719

0,725

0,578

0,487

0,375

0,164

0,288

0,399

0,436

0,444

0,548

0,521

0,453

0,418

0,398

0,376

0,420

0,375

0,160

0,344

0,461

0,507

0,531

0,663

0,686

0,669

0,577

0,582

0,508

0,526

0,375

0,53

2,5

4,0

5,0

5.0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,5

3,5

2,8

3,2

57,6

2,54

4,20

5,48

5,96

6,19

7,04

8,01

8,23

8,41

9,84

6,28

3,06

0,27

0,060

0,635

1,688

2,652

3,093

3,695

4,745

5,431

5,127

4,869

5,363

3,247

1,380

0,068

76,04    42,053

k --- 34,2. n --- 0,0315. Stangenflügel Nr. 99. Wind von unten, schwach.

26. Juli 1893

+ 0,01

schwach steigend

68,77

stelle bis F. P. 8: 5,7 cm auf 290 m

19,65    0,801

St. 32,5

lO P I

cT co

o<

0,697    0,571    0,402    0,544

32,5

79,38    57,6    1,38

12,5

17,5

22,5

27,5

32,5

37,5

42,5

48

54

1,08

Ul

1,09

1,20

1,18

1,53

1,72

1,72

1,69

1,82

1,79

0,324

0,435

0,494

0,527

0,628

0,748

0,801

0,712

0,752

0,692

0,446

3,6

3,0

3,5

2,99

4,38

3,76

5,0    5,74

5,0    5,98

5,0

6,76

5,0    8,06

5,0 i 8,55 5,0    8,39

5,5

6,0

6.0

57,6

9,66

10,81

4,30

79,38

0,577

1,472

1,557

2,675

3,193

4,157

5,424

5,583

5,126

5,806

5,848

1,423

42,841

k --- 32,9. n = 0,033. Staugenflügel Nr. 99. Windstille.

23. August

1893

— 0,10

fallend

68,66

F. P. 7 — Meßstelle: 4 cm auf 680 m; Meßstelle — F. P. 8:

6,2 cm auf 290 m

13,65    0,756    0,579    0,668    0,561    0,422    0,544    73,94

St. 35    25    30

58

1,27

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

57

3,06

4,0

5,0

3,0

3,97

5,06

5,53

5,71

6,90

7,84

7,96

8,10

8,44

8,89

2,03

0,45

0,646

1,493

2,257

2,632

3,289

4,561

5,206

5,094

4,892

4,802

4,418

0,824

0,111

k — 40,8. n = 0,026.

Stangenflügel Nr. 135. Wind von unten, schwach.

Nr.

der

Zeit

P e g e l st a n d

Messung

Höhe des Wasser-standes im Mesfungs-querschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des

Der Lothrechten

Ab

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

in

cm/km

m/sec

m/sec

qm

14. Seht.

1893

— 0,30 schwach fallend

68,44

Vgl. Nr. 5

11.3

0,716 St. 35

0,469

30

0,614    0,526

0,376

0,498

35

58,55

iO

"o

io

C9 CT Ü¹ ^ CO W IO FS H H

QWHÜ'OÜMDOlOÜiOCJW P "oo

OC0OcDH(M(Mci0i0'H0iCs)O

spMstjvW g « «L    «L °1 o »1« « X. X X 70

O O O O O Ti Ti T—I H rH rH r—I O

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

m/sec

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Hl

o S XX «

Isits I

« s

Waßer-

menge

cbm/sec

Bemerkungen.

p p o o p o p> p p p o o o

Ou "rfx cn "oi "os V] Vi Iji "oa 'co Io P» 05WO00Üi0iQ0 05 05 W05C0bS

0,172

(0,225)

0,265

0,283

0,381

0,483

0,469

0,463

0,431

0,449

0,353

0,395

0,376

6,0

0,5

O CO    o lO rP H    O    0 lO O    W lO CO

p P    p P p P    p    P p tp    p    <p cp 1-H

cT 1-T    c<T CO" P p    p    cd" CD" CD    ocT    P co" ©

0,017

0,324

0,568

1,197

1,605

2,193

3,416

4,017

4,117

3,893

4,559

1,912

1,270

0,032

k = 45,13. n = 0,0225. Stangenflügel Nr. 135. Wellenschlag.

Wind von unten.

54,5

15. Seht.

1893

— 0,31 schwach fallend

68,43

F. P. 7 —

Meßstelle: 7,4 cm auf 680 m;

11,3

0,737 St. 35

0,488

0,628

25

30

0,521

0,367

0,510

60,01

Ü1

Meß

stelle — F. P. 7:

3,4 cm auf 290 m

O¹CJlÜ¹rf^^WO0bStNSMH P pOÜ^OÜ^OO^OO^OCiCO

P bo

Ins

ppppOOOOO ^    ^ bs "o "cd "oo P "oo P

QOtOW00505H^K)050500

rH rl O

p p © © p © © © p p p © p Ol    P P V) "qi P "oa "oo Ts P

0,134

0,163

0,261

0,305

0,394

0,488

0,452

0,443

0,436

0,417

0,265

0,421

0,529

3,5

© JnS p p p p P p p p p P p p w K) ^ O K) "OO "bo 'cs © "© "oo 'o p, bo p p

2 141111§ s 111111

© O O O r-H T—I (N CO xjT p" p CO⁻ C<r r-T <0

k --- 47,0. n — 0,0215.

Stangenflügel Nr. 99. Wellenschlag, Wind von unten.

57,6

60,01

31. Octob.

1893

+ 0,32

schwach steigend

69,06

F. P. 7 — Meßstelle: 8,2 cm auf

16,2

0,897 St. 35

0,596

0,750

20

35

0,727

0,498

0,656

97,64

oo

CD

Hl

680 in;

stelle

F. P. 8: 5,8 cm auf 290 m

C^C9C9^0:tNSbSHM

H CJ1 o W W Q» O Ol O Üi

Ol

P p t>S JNS J-

"bo "cd P P "o P "qi P p P ^bSO’OGOHOOOO^O¹

tH rH tH i—| t—i

p p p 1>- p OD_ p p s

o" cT o" o" o" cT cT cT o" o"

(M Oj

0,371

0,467

0,551

0,596

0,574

0,559

0,495

0,455

0,567

0,491

3,66

6,34

7,34

7,58

7,86

19,11

20,10

10,56

10,59

2,76

3,5

1,76

30,598

1,094

3,202

4,499

5,094

5,502

13,999

14,432

7,012

6,915

1,697

0,664

k — 39,9. n = 0,0283. Stangenflügel Nr. 135. Fast Windstille.

58,5

27. Juni 1894

+ 1,82 stark steigend

70,56

1,275

St. 45

0,840

1,096

15

30

1,016

0,668

0,940

185,65

-r

CO

CD

COF*iCiQOiOiO^

■    CO Xsl lO lO

© oo

P p p p p p InS ID "ins "qx P Ins P "oo Pi p ^ W O D H w GO H

0,627

0,961

1,140

1,157

1,232

1,275

0,854

0,711

0,449

0,618

0,840

0,732

0,806

0,713

0,679

0,445

4,0

97,64

5,20

10,03

21,00

28,66

37,71

34,81

36,40

10,99

5,85

64,100

2,142

7,212

18,858

27,628

33,495

37,734

35,890

8,781

2,720

Stangenflügel Nr. 99. Wellenschlag.

Wind quer von unten.

63,0 | 185,65 | 174,460

Nr.

der

Zeit

P e g e l st a n d

Messung

Höhe des Wasserstandes im Messungsquerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

der

Oberfläche

der Sohle

der .

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

m/sec

m/sec

Des Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

qm

& j Wassertiefe

Der Lothrechten

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

m/sec

nlittlere

Geschwindigkeit

E SSs §s

Fläche

zwischen

den

Wasser-

Loth

rechten

menge

Bemerkungen.

qm

cbm/sec

28. Juni 1894

2,01

steigend

70,75

F. P. 7 — Meßstelle: 10,5 cm ans 680 m;

Meßstelle — F. P. 8: 5,0 cm auf 290 m

00

1,237 St. 30

0,787

20

1,118    0,995

0,613

0,951

201,86    63; 1

3,20

40

lCOOOOOTfTo

H (M CO ^ \0 lO CD

I t—iQ L'- <© L"” Ol

co~~ co cg~ cg co cg~ cgT of

0,762

1,029

1,133

1,237

1,234

0,975

0,876

0,641

1-^    O iq_ © H

icT icT o cT cT o Tji" icT eo !co~

TH T—t T—l T—1

10,24

15,21

31,11

33.45 36,64 37,85

17.46

CD

201,86

4,980

12,229

28,995

33,851

39,278

40,500

17,320

12,773

2,002

191,928

k — 43,5. n — 0,029. Stangenflügcl Nr. 94. Windstille.

30. Juni 1894

2,16

70,91

vonF.P. 7

ständig

— Meßstelle: 10,4 cm auf 680 m;

1,273 St. 40

0.677

1,086

30

40

1,023

0,530

0,955

209,08    63

3,32

Meß

stelle — F. P. 8:

lOOOOOOlCO h (M CO ^ lO vO O

COcCOHt-(M(MO 01 Ol^ 0-    <©_ Ol

CG CG CG CG CG CG of

0,769

1,068

1,172

1,232

1,273

1,039

0,881

0,665

10,21

16,08

32,54

34,64

37,09

38,98

19,68

15,19

5,7 cm auf 290 m

4,66

63    209,08

5,064

13,266

29,514

34,259

40,984

42,733

19,464

12,274

2,139

199,697

k == 39,8. n = 0,0325. Stangenflügel Nr. 99. Windstille.

10

3. Juli

1894

1,82

stark fallend

70,57

F. P. 7 — Meßstelle:

9,3 cm auf 680 m;

Meßstelle — F. P. 8: 6,0 cm aus 290 m

1,198 St. 40

0,667

1,033

0.966

0,525

0,919

189,54

63

3,01

10

40

1COOOOO1OO h Ol CO lO lO cd

1- CO

oT 01 CG CG CG cg' CG r-T

Qo o: Oi ^ o: co h to w

0,673

1,023

1,150

1,157

1,198

1,016

0,800

0,575

CD

lOiOOOOOiOiOcOICO

8,94

14,38

29,49

31,99

33,94

36,29

18,24

13,03

3,24

4,282    k --- 40,2.

11,633    n = 0,032.

27 794 Stangenflügel Nr. 207. 31>74 Windstille.

34,381 36,943 16,927 9,473 1,299

189,54 174,233

11

10. Juli 1894

0,95

69,65

stark fallend

F. P. 7 — Meßstelle: 8,6 cm; Meßstelle — F. P. 8: 6,4 cm

T—I

cq

0,975 St. 40

0,604

0,865

0,812

0.459

0.749

128,96

60,4

2.13

40

40

tC © iO © © © © iO CG

1,23 0,575

4,97

9,66

3,5

10,01 10,14 22,09 i 23,91 26,24    22,042

13,43    10,180

5,44    3,422

3,07    1,142

1,963    k — 39,0.

6,289 n --- 0,0305.

7 177 Stangenflügel Nr. 207. 7,666 Windstille.

17,186

19,511

Nr.

der

Zeit

Pegel st and

Messung

Höhe des Wasserstandes im Messungsquerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit j Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab

der

ObeMche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Wasser-

Loth

rechten

menge

Bemerkungen.

m/sec

m/sec

qm

m/sec

cbm/sec

12

12. Juli 1894

0,74

stark fallend

69,42

F. P. 7 — Meßstelle: 7,1 cm aus 680 m;

19,4

0,946 St. 40

0,596

40

0,818

40

0,771

0,490

0,710    115,14 59,8

1,92    5

10

15

Meß

20

stelle — F. P. 8:

30

40

8,2 cm auf 290 m

45

50

55

58

0,407

0,435

0,521

0,534

0,546

0,596

0,568

0,478

0,487

0,393

0,504

0,630

0,678

0,722

0,764

0,818

0,814

0,762

0,657

0,497

3,8

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

3,0

3,0

59,8

3,83

8,73

8,95

9,16

19,95

21,93

11,54

12,34

12,43

4,25

2,03

115,14

1,287

4,950

5,853

6,412

14,823

17,347

9,417

9,724

8,825

2,452

0,672

81,762

k — 35,8. n --- 0,033.

Stangenflügel Nr. 207. Wind quer, schwach.

13

18. Juli 1894

0,20

fallend

86,855

F. P. 7 — Meßstelle: 8,2 cm;

, Meßstelle — F. P. 8: 4,7 cm

14,1

0,818 St. 40

0,575

0,709

25

45

0,644

0,428

0,595    83,6

58,5

1,43

5,5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

56,5

1,28

1,27

1,31

1,39

1,47

1,60

1,67

1,76

1,86

1,98

1,71

0,95

0,449

0,529

0,590

0,632

0,763

0,767

0,806.

0,818

0,814

0,739

0,533

0,511

0,313

0,357

0,402

0,339

0,575

0,496

0,543

0,545

0,504

0,419

0,455

0,389

0,380

0,456

0,509

0,509

0,681

0,672

0,698

0,706

0,709

0,624

0,554

0,461

3.5

4.5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1,5

4,0

58,5

2,92

5,57

6,48

6,63

6,83

7,59

8,09

8,54

8,90

9,43

9,36

1,77

1,49

P> jP P' Jp _GS Ol Ol Ü' ^ 05 03 w o ~co "cn w 'Io "o* V» "q "oo ^ "oa Vi

k = 41,8. n = 0,026.

Stangenflügel Nr. 39.

Merkbare Sandablagerungen oberhalb der Meßstelle und starkes Gefälle zwischen dem Pegel Pogorzelice und F. P.7. Wind quer von rechts, schwach.

83,60

49,745

14

19. Juli 1894

0,15

fallend

68,795

F. P. 7 —

Meßstelle: 8,2 cm;

12,4

0,828 St. 40

0,576

40

0,717

45

0,657

0,438

0,600    79,63

57,90

1,37

5,5

10

1,20

1,11

Meß

15

1,13

stelle — F. P. 8:

20

25

30

1,25

1,38

3,7 cm

1,59

35

1,60

40

1,62

45

1,74

50

1,91

55

1,63

57

0,56

0,418

0,521

0,597

0,629

0,788

0,791

0,814

0,828

0,808

0,769

0,554

0,538

0,265

0,376

0,429

0,429

0,572

0,509

0,530

0,576

0,539

0,277

0,451

0,496

0,356

0,451

0,524

0,513

0,698

0,675

0,698

0,714

0,717

0,628

0,544

0,516

3,4

4,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5.0

5,0

5,0

5,0

2,0

3.0

3,36

5,18

5,55

5,98

6,29

7,34

7,86

8,15

8,45

9,31

9,18

2,10

0,88

0,796

2,088

2,703

3,098

3,805

5,035

5,392

5,754

6,050

6,256

5,379

1,113

0,303

k = 46,0. n = 0,0235. Stangenflügcl Nr. 99. Wind von unten, schwach.

Nr.

der

Zeit

P e g e l st a n d

Messung

Höhe des Wasserstandes im Messungs-guerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab-

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Fläche

zwischen

den

W asser

Loth

rechten

menge

Bemerkungen.

m/sec

m/sec

qm

m/sec

qm

cbm/sec

10. Juli 1894

a. P. Posen

(Wallischei-Brücke). + 0,24 ständig

52,514

F. P. !    6,9

44—45: i 7,3 cm auf 1060 m

0,571 St. 145

ü-C iQ

0,527

150

Messungen

0,467    0,349

an der Warthe 6ei Dosen.

0,427    71,91    60,3    1,19

160

155

150

145

135

130

120

115

107,5

1,21

1,32

1,23

1,27

1,30

1,30

1,10

1,25

1,33

0,103

0,479

0,580

0,571

0,549

0,537

0,549

0,522

0,402

0,160

0,338

0,453

0,455 •

0,413

0,392

0,385

0,360

0,269

0,132

0,428

0,527

0,514

0,492

0,479

0,482

0,455

0,344

4,0

5,0

5,0

5,0

10,0

5,0

10,0

5,0

7,5

3,8

60,3

2,78

6,79

6,06

6,13

12,84

6,50

11,50

5,69

9,35

4,27

71,91

0,245

1,901

2,897

3,194

6,459

3,159

5,532

2,669 3,740 | 0,978 | 30.774

k ----- 47,10. n = 0,022.

Stangenflügel Nr. 99.

Messung 1—5 ist von links (St. 160) nach rechts (Stat. 107,5) zu ausgeführt. Windstille.

11. Juli

1893

+ 0,24 ständig

52,510

vgl. Nr. 1

0,559 St. 145

IO

0.515

0.466

145

0,342

LO

Ul'

72,56    60,3

1,20 160

1,26

155

1,29

150

1,21

145

1,28

140

1,31

135

1,28

125

1,15

120

1,05

115

1,27

112.5

107.5

1,30

1,31

0,132

0,525

0,586

0,559

0,548

0,553

0,547

0,527

0,533

0,524

0,374

0,138

0,350

0,400

0,452

0,400

0,431

0,370

0,348

0,339

0,336

0,320

0,128

0,448

0,498

0,515

0,486

0,496

0,476

0,469

0,456

0,443

0,360

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

5.0

5,0

2,5

5,0

3,8

°0_ CD_ r-^ CO_ iO_ CQ Gi (M CO S oi co cd ciT ocT crT icT tcT ecT co" tjT

0,248

1,927

2,838

3.098

3,251

3,123

6.094

2,545

2,726

1.441

k = 46,82. n = 0,0222. Stangenflügel Nr. 99. Wind von oben, schwach.

60,3

72,56

2,569

1,118

30,978

12. Juli

0,24

52,508

1893

stäudig

vgl. Nr. 4

0,591 St. 150

r—I lO

c<

0,494

0.451

0,300

145

0,404    72,26    60,3    1,195

160

155

150

145

135

125

120

115

107,5

1,23

1,29

1,20

1,26

1,28

1,15

1,05

1,21

1,30

0,115

0,410

0,491

0,494

0,447

0,459

0,463

0,433

0,333

4.0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

5,0

5,0

7,5

3,8

60,3

2,74

6,65

5,99

6,08

13,05

12,16

5,50

5,83

9,64

4,62

72,26

0,211

1,749

2,701

2,997

6,147

5,508

2,536

2,612

3,692

1,030

29,183

k — 43,18. n — 0,0248. Stangenflügel Nr. 99. Windstille.

14. Juli

0,22

1893

schwach fallend

52,508

F. P.

44—45: 7,7 cm auf 1060 m

7,3

0,571 St. 145

& 00

0,520

0.473

0,329

CO

145

70,26    60,3    1,165

160

155

150

145

135

125

120

115

111

107

1,22

1,26

1,15

1,25

1,27

1,10

1,07

1,20

1,25

1,28

2,83

6,60

5,76

6,00

12,40

11,84

5,34

5,59

4,84

5,08

3,3

3,98

60,3 |

70,26 i

0,209

1,795

2,655

3,030

6,361

5,813

2,547

2,661

2,236

1,991

0,896

30,194

k = 46,86. n — 0,0222. Stangenflügel Nr. 99. Wind von oben, schwach.

Nr.

der

Zeit

P e g e l st a n d

Meffung

Höhe des Wasserstandes im Mcssungs-querschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Des Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

äbdff eitief c

Der Lothrechten

Ab

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Wasfer-

menge

Bemerkungen.

m/sec

m/sec

qm

m/sec

qm

cbm/sec

28. Juli

1893

+ 0,58

schwach wachsend

52,825

0,693 St. 140

0,507    0,617

140    140

0,593    0,414

0,521

145

1,67

140

1,68

135

1,60

130

1,56

122.5

117.5

112.5

107.5

1,42

1,34

1,56

1,63

0,207

0,477

0,653

0,688

0,693

0,676

0,638

0,681

0,694

0,669

0,573

0,196

0,394

0,448

0,507

0,507

0,530

0,428

0,455

0,509

0,318

0,381

0,158

0,420

0,586

0,606

0,617

0,611

0,583

0,582

0,622

0,539

0,480

3,5

3,5

5,0

7,5

5,0

5,0

5,0

7,5

5,0

5,0

5,0

2,62

5,41

7,98

12,10

8,44

8,10

7,95

11,10

6,83

7,13

7,86

3,8 |    5,36

0,278 Stangenflügel Nr. 99. 1,563 Windstille.

4,014

7,212

5,165

4,973

4,746

6,475

4,112

4,143

4,009

0,681

7. August

60,8

1893

+ 0,55 ständig

52,81

F. P.

44—45: 7,5 cm auf 1060 m

7,1 cm

0,683

St.122,5

90,88

0,508

135

0,607

135

0,565

0,402

0,518

89,89    61,1

1,47

107

1,60

112.5

117.5

122.5

127.5

1,48

1,50

1,49

1,45

135

140

1,59

145

1,50

150

1,69

1,70

155

160

1,71

1,51

0,564

0,639

0,648

0,683

0,660

0,659

0,675

0,649

0,631

0,576

0,151

0,438

0,466

0,421

0,447

0,479

0,508

0,489

0,391

0,442

0,410

0,136

0,512

0,563

0,549

0,590

0,594

0,607

0,602

0,558

0,557

0,520

0,137

3,3

5,5

5,0

5,0

5,0

7,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,8

4,87

8,25

7,35

7,24

7,18

11,05

7,61

7,99

8,49

8,26

8,03

3,57

47,367

1,661

4,430

4,087

4,127

4,251

6,641

4,596

4.634 4,737 4,452

2.634 0,321

k = 50,70. n --- 0,0216. Stangenflügel Nr. 135.

25. August 1893

0,47

schwach fallend

52,725

0,665 St. 135

0,493

122,5

0,576

130

0,565

0,409

0,501

86,17

61,1

1,41

107

110

115

122,5

130

135

140

145

150

157,5

0,382

0,473

0,445

0,493

0,465

0,477

0,484

0,401

0,435

0,323

0,452

0,556

0,547

0,575

0,576

0,573

0,576

0,518

0,548

0,342

61,1

3,3

3,0

5,0

7,5

7,5

5,0

5,0

5,0

5,0

7,5

7,3

89,89

4,65

4,32

7,43

10,89

10,91

6,93

7,01

7,79

7,88

11,35

7,01

46,571

1,409

2,177

4,101

6,109

6,273

3,985

4,024

4,261

4,208

5,051

1,605

Stangenflügel Nr. 135. Wellenschlag.

Wind von unten.

8    21. Sept.

1893

0,27

ständig

52,51

F. P. 44—45: 5 cm aus 1060 m

4,7 cm

0,583 St. 135

0,495

130

0,535

130

0,492

0,348

0,446

73,31

60,3

1,21

61,1

86,17

107

110

115

122,5

130

135

140

145

150

155

1,33

1,26

1,24

1,16

1,14

1,21

1,28

1,42

1,48

1,48

0,521

0,579

0,567

0,565

0,572

0,583

0,556

0,564

0,557

0,513

0,127

0,335

0,442

0,404

0,412

0,495

0,420

0,289

0,342

0,297

0,317

0,235

0,427

0,520

0,495

0,503

0,535

0,524

0,467

0,473

0,463

0,442

0,178

3,3

3,0

5,0

7,5

7,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3,0

6,0

43,195

3,71

3,78

6,13

8,62

8,88

5,81

6,11

6,75

7,13

7,20

4,30

4,90

1,060

1,793

3,112

4,303

4,606

3,081

3,032

3,173

3,335

3,262

1,333

0,583

k ---- 59,01. n = 0,0175. Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

Nr.

der Zeit Messung

P e g e l st a n d

Höhe des Wasserstandes im Messungsquerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

m/sec

m/sec

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

qm

in

S Wassertiefe

Oberflüchen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

Ab-    Fläche

stand zwischen Wasser-der den Loth- Lothrechten rechten

menge

Bemerkungen.

m/sec

qm

cbm/sec

9    25. Octob.

1893

0,73

steigend

52,943 F. P.

44—45: 7,6 cm auf 1060 m

7,2

0,760    0,472

St. 140    130

JO

0,644

0,416

0,558

101,95    62

1,65

107

110

115

122,5

130

140

147.5

152.5

157.5

161.5

CO^COr—I H C5 OJ O Cf) O ^ ^ d- aq_ 00^ oo cm

VH T—I 1—I t—I vH vH 1—T vT vT vT

0,621

0,695

0,731

0,700

0,724

0,760

0,709

0,706

0,547

0,309

0,389

0,512

0,530

0,459

0,472

0,463

0,412

0,448

0,307

(0,224)

3,5

k = 51,37. n — 0,022.

Stangeuflügel Nr. 135. Anfangs Windstille, später Wind von oben, schwach.

62,0

101,95

56,894

10

2. Nov. 1893

0,93

steigend

53,12 F. P.

44—45: 9 cm auf 1060 m

8,5    0,831

St. 140

0,571

147,5

0,697

147,5

0,710

0,433

0,612

112,43

62,5

.4,80

107

110

115

122,5

130

140

147.5

152.5

157.5

161.5

COCpOtOOcOlOlOCOO

CO 00^    GO^ 07) o ^

vH vH vH vH c<f r-T vT r-T C<f r-T

0,703

0,755

0,781

0,766

0,742

0,831

0,784

0,772

0,596

0,433

0,432

0,596

0,594

0,457

0,477

0,460

0,571

0,529

0,360

(0,126)

0,561

0,701

0,704

0,599

0,659

0,687

0,697

0,689

0,472

0,284

4,0

3,0

5,0

7,5

7,5

10,0

7,5

5,0

5,0

4,0

4,0

6,81

5,74

9,56

14,10

14,24

18,91

13,73

9,50

9,98

7,09

2,77

2,561

3,622

6,721

9,193

8,957

12,726

9,501

6,584

5,788

2,680

0,526

k = 49,30. n = 0,0234.

Stangenflügel Nr. 135. Wellenschlag.

Wind von oben, regnerisch.

62,5    112,43

68,859

11

1. Dec.

1893

1,28

52,425

F. P.

44—45: 9 cm auf 1060 m

8,5

0,854 St. 140

0,575

0,723

130

130

0,736

0,420

0,648

135,79

69

1,97

106,5

110

120

130

140

147,5

155

160

165

170

JD _0 dO JnO W W to 05 C3 bl> "o3 To 'bo "oo "oo O’ H h- W O ^    v O

0,636

0,726

0,695

0,723

0,689

0,713

0,673

0,454

0,208

0,209

3,5

3,5

10,0

10,0

10,0

7,5

7,5

5,0

5,0

5,0

2,0

69,0

6,49

7,89

22,23

22,10

22,13

16,69

16,74

11,68

7,18

2,31

0,35

2,765

5,373

15,806

15,669

15,624

11,700

11,601

6,588

2,377

0,483

0,049

k — 50,25. n ---- 0,0235. Stangenflügel Nr. 99. Windstille.

135,79

88,035

Nr.

der

Zeit

Pegel st and

Messung

Höhe des Wasserstandes im Messungsquerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

m/sec

m/sec

qm

3 Wassertiefe

Der Lothrechten

Ab

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

m/sec

ilstl s

fcS> fi

Wasser

menge

cbm/sec

Bemerkunge n.

12

15. März

2,84

1894

ständig

55,02

F. P.

11,8

44—45: 12,5 cm auf 1060m

0,782 St. 92

0,758

0.880

0,566

92

92

0,479

0,638

23,45

30    0,78

CO -3 IO Ol

CO o X O

O r-t

Vorland rechts 0,579    0,403

0,782    0,758

o o oo Ttx

CO o

O Ol

O l> CO

co

2,45    0,808

18,15    12,469

2,85    1,677

23,45    14,954

Strom

1,145    0,682

St. 150    115

0.988

1,085    0,595

150

0,920

233,61

61,8

3,78

104

108,6

3,15

115

4,74

130

4,36

150

3,92

165

3,70

2,14

0,453

1,111

1,097

1,105

1,145

0,979

0,557

0,423

0,682

0,512

0,663

0,680

0,333

0,934

0,950

0,960

0,988

0,882

cq cq x O o O I GO

o ^ ©* icT cP io !.

r-l (M T-i co

2,46

20.15 22,20 61,10

76.15 51,55

233,61

0,546

12,755

20,912

58,351

74,170

48,200

214,934

Vorland links

0,707 St. 173

.©

-3 Ol 05 05

co

0,642

0,485

173

0,413

0,472

65,10

61,3

1,06

CO o

t>- 05

O r-

H 05

i-T cT

t— 05

O T—I

t>- iO

cT cT

0,533    0,642

0,357    0,440

cq cq co

00* cd"

rH CO

61,3

15,05

18,48

31,57

65,10

k = 52,13.

n = 0,022.

Stangenflügel Nr. 135.

Windstille.

Das Vorland rechts erstreckt sich von Stat. 50—103,2, das Mittelwasserbett von Stat. 103,2—165 bezw. 167,5.

Das Vorland links von Stat. 165 bis (Btat 230.

Bei Stat. 100—103,2 liegt der Mastenkrahn; bei Stat. 90 und 95—100, sowie Stat. 103,5 bis rd. 106 bilden sich bei Wasserständen über 2,80 Wirbel.

zus-

0,735

0,500

0,809

322,16

153,1 2,10

153,1

322,16

11,474

9,998

9,250

30,722

260,610

13

17. März

1894

2,92

steigend

55,09

F. P.

44—45: 11,9 cm aus 1060m

11,2

1,027 St. 92,5

co O 1x0 -3

00

Ol

0,900

0,557

92,5

0,435

0,600

23,64

31

0,76

l> lO (P l>- 00 05

"oi

lO

03 05 t—i

cq^ cq x

O r—I •!—<

0,440

0,662

0,900

CO

. dO —3 X¹ 05 'o | Ol Ol "oi "bl

23,64    14,187

k ----- 53,38. n ----- 0,022.

Stangenflügel Nr. 135. Wellenschlag, Wind von unten.

1,13

c>

Ol

St. 109

0,987

1,061

109

0,551    0,928

250,90    64,3 3,90

Strom

109

120

140

160

167,5

00 iO GO CO 00 X X oq. cq x

xP xp CO⁻ CO (N

1,13

1,093

1,112

1,089

0,933

0,44

0,635

0,574

0,560

0,622

0,987

0,952

0,979

0,972

0,841

t\£ LO i—I

X³ p p M Ol Ol © "o © "cd

26,38

48,63

79,16

75,93

20,80

17,358

47,171

76,389

73,197

18,845

64,3 250,90

232,960

0,695

173

0,509

0,346 0,478

56,76

58,5

0,972

co o l O

OO 05

rH r—I r—I

0,695

0,586

0,448

O <D (O <3 tO iO⁻ 1^7 icT r-T CD H CO o

to I—I

^ 05 Ol cf)

"co Ol Tjx Io

H Ql w i^)

56.76

7,672

3,468

8,556

7.418

zus.

0,750

0,450

0,828    331,30

153,8

2,15

153,8

331,30

27,114

274,261

Nr.

der

Zeit

P e g e l st a n d

Messung:

Höhe des Wasserstandes im Messungs-querschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab-

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

in

cm/km

m/sec

m/sec

B Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Fläche

Zwischen Wasser-

den

Loth

rechten

Loth

rechten

menge

Bemerkungen.

m/sec

qm

cbm/sec

14

21. März

3,06

1894

steigend

55,30

F.P.

12,4

44—45: 13,1 cm

1,094 St. 91,4

0,687

91,4

co ,, co X

CS rH

<o ^

0,585

0,427

0,630

32,59

37,0

0,88

HO CS O

cq_

O T—I T—(

0,448

0,778

0,933

16,0

10,0

6,4

auf

4,6

1060 m

37,0

32,59    20,543

k = 52,57. n — 0,022.

Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

Strom

1,127

0.738

rH

St. 140

167,5

5! o

O CO

7" rH

CS

1,172

0,665

0,994

253,87

64,3

3,94

104

108,5

120

140

160

167,5

O 00 O O CO ^ Os_ co^ (D_ oo_ CO CO rjT ^ xfT CO~ of

0,202

1,153

1,120

1,127

1,186

1,084

0,601

0,613

0,719

0,732

0,553

0,738

0,280

1,031

1,026

1,032

1,046

0,950

0,8

4,5

11,5

20,0

20,0

7,5

64,3

2,32    0,432

18.63    12,203

52,51    53,980

80.63    82,968

77,83    80,865

21,75    21,707

253,67 252,155

0,806 St. 180

0,544

0,751

0,631

0,418

0.585

75,39

59

1,28

180

180

O lO 00 O

l—i 04

co os

Vorland links 0,806    0,544

0,573    0,367

o o

^ Vi co Ql

iO_ cj iO_ 04 lQ rH r—i 04 04

18,38    15,623

33,19    20,611

23,82    7,789

zus-

0,837

0,521

0,875

361,65 160,3

2,26

59,0    75,39    44,023

160,3 361,65 316,721

15

22. März

1894

3,24

schwach steigend

55,49

F.P.

co

• CO

44—45: 14,1 cm

1,161    0,936

St. 92    92

1,079

92

0,705

0,499

0,651

39,30    36

1,09

iO iO (M N 00 Oi

auf

04 p— CO Cs^ t'-cd r-T r-T

0,442

0,763

1,079

1060 m

O O l> i|co

cc

8,80

12,48

12,63

5,39

39,30

2,587

7,513

11,632

3,875

25,607

1,180    0,845

St. 108,5    120

1,102

108,5

1,101

0,662

1,025

261,60

Strom

64,3

4,07

108,5

120

130

140

160

167,5

co o iO oo co iO

rH_ CO^ 04^ O0_ Xh

IO xti xjT -rjT co" oT

1,180

1,096

1,137

1,169

1,133

0,953

0,623

0,845

0,613

0,539

0,780

0,742

1,102

1,066

1,025

1,01

1,10

0,967

« >0 O O O IO co ^ H O er cd t>» Ixh"

rH rH rH 04

cs

21,22    15,575

54,48    59,056

42,55    44,465

42,04    42,755

78,42    82,733

22,89    23,645

261,60 268,229

k --- 49,97. n — 0,023.

Stangenflügel Nr. 135.

Diese Messung ist unsicher, da zu beiden Seiten des Krahns zwischen Etat. 90—110 sich die Wirbel besonders stark entwickelten.

Windstille.

0,616

180

0,825

180

0,675

0,462

0,641

88,64

59,5

1,49

180

200

Cs Cs iO_

rH r—I

Vorland links 0,911    0,616

0,692    0,457

lO ^ 04 O QO CO

cd cd

O¹ K) fcC l-i JO —4 O "cn O "O ©t

zus.

0,855

0,551

0,900

389,54

159,8

2,44

159,8

23,67    21,232

30,09    21,544

34,88    14,022

88,64    56,798

389,54 350,634

Nr.

der Zeit Messung

P e g e l st a n d

Höhe des Wasserstandes tut Messungsquerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

m/sec

m/sec

qm

B Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwürdigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

m/sec

« fsrsi

3    3 o

Wasser-

menge

cbm/sec

Bemerkungen.

16    2. April

1894

2,20

stark fallend

54,278 F. P.

44—45: 10,2 cm aus 1060m

9,6

0,485 St. 90

0,476

85

0,354 | 0,385

Vorland rechts

0.412

5,05    12

0,42

lO o co co

0,398

0,485

0,476

0,412

^ lO CO

O iQ O

iH_ t—^ <M r-T Of t-H

12

5,05

0,413

1,339

0,330

2,082

1,162 St. 140

0,726

1,010

Strom

130

140

1,032

0,585

0,909    176,56    64,3

2,74

103.5    1,45

108.5    3,88

120

3,19

130

2,82

140

2,59

150

2,66

160

2,50

167,5

1,27

0,221

0,893

1,086

1,139

1,162

1,143

1,093

0,886

(0,200)

0,355

0,579

0,726

0,660

0,619

0,665

0,555

0,135

0,900

0,933

0,978

1,010

0,965

0,993

0,752

0,3

5,0

11,5

10,0

10,0

10,0

10,0

7,5

0,49-

16,68

39,40

28,76

27,26

25,81

24,70

13,46

0,044

8,724

36,090

27,466

27,096

25,361

23,979

11,737

k — 71,19. n — 0,0152.

Stangenflügel Nr. 135.

Die Messungen auf den Vorlanden erfolgten mittelst Pistors Handflügel. Wellenschlag, Wind quer von rechts.

64,3    176,56

160,497

0,498 St. 173

0.226

0,208

0,389

14,03    52,5

0,27

co io

l>- GO

Vorland links

0,498

0,173

o_

icT c<f icT r-i co

CO o o O

in" rf rjT

3,519

1,474

0,460

zus.

0.640

0,412

0,859

195,64

128,8

1,52

52,5    14,03    5,453

128,8    195,64 168,032

17

4. April

1894

1,86

stark fallend

53,968

F. P.

10,6

44—45: 11,2 cm auf 1060m

0,122

St. 87,4

0,081

1,20

0,15

87,4

er.

Vorland rechts

0,122

CO

xh" co

8,0

CO T# CO lO

o" o"

1,20

o o "o "o

co

0,097

1,173 St. 150

0,808

155

1,04

155

1,001

0,575

0,895

Strom

k --- 59,69. n — 0,0194. Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

162,32

70

2,32

108

112,5

120

130

140

150

155

160

167

NWOiOP-OrticOfM CM^ (M^ Q0_ CO^ (^H H o

co" co" o f cm" cm" cm" cm" cm" o"

1,022

1,008

1,048

1,111

1,150

1,173

1,200

1,061

0,732

0,575

0,459

0,703

0,704

0,507

0,545

0,808

0,623

0,557

0,889

0,877

0,918

0,981

0,978

0,982

1,040

0,957

0,658

5,0

4,5

7,5

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

7,0

15,48

14,42

22,53

26,19

24,90

22,79

11,00

10,38

10,67

6,0

3,96

9,180

12,733

20,232

24,880

24,402

22,334

10,923

10,359

8,611

1,738

70,0

zus.

0,906

0,524

0,890

163,52

78

2,10

78

162,32

163,52

145,392

145,489

Nr.

der fl Zeit Messung

Pegel st and

Höhe des Wasserstandes im

Meffungs- Fallhöhe

querschnitt

über N. N.

Mittleres

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

m/sec

m/sec

►p

B . Wassertiese

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Fläche

zwischen

den

Wasser-

Loth

rechten

menge

Bemerkungen.

m/sec

qm

cbm/sec

18

6. April

1894

1,62

stark fallend.

53,74

Von F. P. 44—45: 12,9 cm

12,2

1,080 St. 155

0,691

0,876

155

155

0,893

0,479 0,770

143,13    69

oc

108.5

112.5

auf

120

1060 m

130

140

150

155

160

167

,© JnO ¹ tO i M) K) t>S M) © "qo "© lo "ba "05 lo i

0,802

0,911

0,932

0,973

1,046

1,079

1,080

0,957

0,620

0,600

0,436

0,474

0,640

0,362

0,490

0,691

0,505

0,418

0,806

0,772

0,787

0,831

0,835

0,855

0,876

0,773

0,510

5,5

4.0

7,5

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

7,0

5,0

69,0

13,65

11,62

20,80

24,50

21,84

19,43

9,83

9,15

9,40

2,91

7,330

9,168

16,224

19,820

18,192

16,418

8,503

7,549

6,025

0,989

k = 48,46. n ---- 0,0243.

Stangenflügel Nr. 99.

Wind quer von rechts, schwach.

143,13

110,218

. 19

9. April

1894

1,38

53,52

F. P.

stark fallend

44—45: 12,6 cm

1,076    0,668    0,873    0,845    0,512

St. 150    140    130

0,755

125,066 68,3

CO

CO

103,7

108

auf

112,5

1060 m

120

130

140

150

155

160

167

QOt>-GOiC>COi©OiOGOiO

»0    *0. CO_ ©__    GO iO

04 04 04 04 rH tH t-H t—1 Ob

0,385

0,749

0,846

0,881

0,917

0,993

1,076

1,020

0,894

0,482

0,242

0,584

0,578

0,540

0,577

0,668

0,406

0,591

0,505

0,325

4,3

18,41    14,306

21,98    17,140

18,60    15,401

16,44    14,136

k ----- 51,15. n ----- 0,0211. Stangenflügel Nr. 99. Wind von unten, schwach.

68,3 | 125,08

94,410

20

11. April

1894

1,23

stark fallend

53,40

F. P.

44—45: 13,7 cm

12,9

1,192 St. 140

0,681    0,834

155

150

0,832

0,455 0,705

119,23

68,4

Ot

103,7

108

auf

112,5

1060 m

120

130

140

150

155

160

165,5

3 SS SS $5 $

t-8 04 04 04    7—s t-h tH    O

0,369

0,678

0,765

0,840

0,951

1,192

1,008

0,964

0,801

0,461

0,257

0,458

0,451

0,507

0,473

0,458

0,494

0,681

0,468

0,381

0,313

0,644

0,664

0,704

0,786

0,821

0,834

0,834

0,671

0,411

0,7

4.3

4,5

7,5

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,5

5,9

0,77

9,85

11,58

18,14

20,80

16,76

15,89

8,40

8.44

6,63

1,97

0,160

4,708

7,573

12,408

15,496

13,458

13,141

7,006

6,347

3,587

0,540

k — 45,8. n — 0,0245. Stangenflügel Nr. 99. Wellenschlag.

Wind von oben.

21

12. April

68,4

119,23

84,424

1.18

1894

stark fallend

53,37

F. P.

10,9

44—45: 11,5 cm

1,060 St. 150

0,816

0,933

140

140

0,807    0,580

0,753

113,393

68,3

o<

103,8

108

auf

112,5

1060 cm

120

130

140

150

155

160

05 Tfi 04 © CO O © tH O ©

co ic co^ ic lq 1^ co_ 1—1 04 Ol oT    r—I r—I r—I T—| O"

0,368

0,640

0,756

0,860

0,985

1,005

1,060

0,988

0,806

0,471

0,279

0,557

0,533

0,506

0,655

0,816

0,707

0,604

0,505

0,372

0,360

0,663

0,681

0,734

0,839

0,933

0,929

0,867

0,690

0,399

0.8

4,2

4,5

7.5

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,5

0,66

3,35

11,34

18,03

19,29

15,04

15,50

7,64

8,39

6,42

5.8 |    1,75

0,158

4,637

7,620

12,744

15,160

13,328

14,431

6,858

6,525

3,499

0,466

k ---- 55,77. n — 0,019.

Stangenflügel Nr. 135. Wind, schwach.

Nr.

der Zeit Messung

Höhe des Wasser-standes int Pegel st and Messungs- Fallhöhe querschnitt über N. N.

Mittleres

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab

der

Oberfläche

' der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

m/sec

m/sec

qm

8 Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

s « <-y g; ca S- 2 "§?

Wafser-

menge

Bemerkungen.

m/sec

qm

cbm/sec

22

18. August

0,24

52,45

F. P.

1894

ständig

44—45: 15,3 cm auf 1060 m

14,5

0,801 St. 145

0,627    0,691

0,632

150

150

0,452

0,557    49,69    58,7

0,85    106,8

0,92

110

115

120

125

135

145

150

155

158,5

0,85

0,91

0,92

0,91

0,97

0,92

0,70

0,72

0,08

0,498

0,582

0,553

0,597

0,609

0,724

0,801

0,770

0,702

0,585

0,351

0,441

0,371

0,478

0,444

0,542

0,511

0,627

0,507

0,437

0,440

0,514

0,473

0,546

0,525

0,641

0,668

0,691

0,598

0,523

k = 50,18. n = 0,0192.

Stangenflügel Nr. 207. Meßprofil II, 40 m oberhalb von Nr. I, bei dieser Messung zum ersten Male benutzt. Windstille.

58,7

49,69

27,683

23

22. August 1895

0,25

ständig

52,46

vgl. Nr. 22

14,5

0,812 St. 145

0,671

0,729

150

145

0,615

0,475

0,556    53,01    58,9

0,90

106,3

0,80

110

0,88

115

120

0,98

1,00

125

130

0,90

0,93

140

1,03

145

0,91

150

0,84

155

0,82

158,5

0,86

0,384

0,505

0,510

0,481

0,469

0,574

0,689

0,729

0,726

0,625

0,473

3,8

3,7

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

5,0

5,0

5,0

3,5

2,9

k = 48,66. n = 0,0202.

Stangenflügel Nr. 207.

Wind quer von oben, dann von unten.

58,9

53,01

29,479

24

24. Angust 1894

0,28

schwach steigend

52,498

vgl. Nr. 22

14,5

0,768 St. 145

0,583    0,683

145    145

0,609

0,425

0,534    56,182    59,2

0,95

106,4

0,82

110

0,94

115

0,99

120

1,03

135

1,10

145

1,07

150

0,95

155

0,80

158,2

0,90

0,437

0,555

0,588

0,582

0,681

0,768

0,752

0,722

0,526

4.1    2,18 0,533

3,6    3,25 1,398

59,2    56,20    30,023

k ---- 45,48. n — 0,022.

Stangenflügel Nr. 207. Windstille.

25    16. Nov.

1894

0,89

ständig

53,117

0,861 St. 150

0,581

120

0,752 I 0,652

150

0,430

0,645    102,282

69,5

1,47

105,5

110

115

120

130

140

150

155

159

0,451

0,466

0,571

0,581

0,519

0,431

0,548

0,555

0,256

0,526

0,654

0,691

0,703

0,659

0,707

0,752

0,700

0,354

0,200

O CD O 0_ (O CD CD <D CD lQ lQ O O O lQ CO

H H H

Stangenftügel Nr. 207. Windstille.

Nr.

der

Zeit

Messung

Höhe des i Wasserstandes int Pegelstand Messungsquerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

der

Obechäche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Obechäche

der Sohle

des

Querschnitts

m/sec

m/sec

Des

So

Der Lothrechten

Ab-

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

Wassertiefe

Obechächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

Mud

der

Loth

rechten

Fläche

Zwischen Wasser-menge

den

Loth

rechten

Bemerkungen.

CT

m/sec

qm

cbm/sec

26    17. Nov.

0,88

1894

53,108

F. P.

ständig

44—45: | 15,5 cm

14,6

0,859 St. 150

0,597

0,716

0,667

120

120

0,445

0,664

99,697

68,5

1,46

105,5    1,48

110

115

1,47

1,48

auf

120

1,41

1060 m

125

1,53

132,5    1,71

140

1,97

145

2,02

150

1,99

155

1,82

159

1,67

0,503

0,680

0,678

0,716

0,716

0,682

0,668

0,700

0,711

0,677

0,387

4,0

4,5

5,0

5,0

5,0

7,5

7,5

5,0

5,0

5,0

4,0

11,0

68,5

3,33

6,47

7,44

7,36

7,43

12,30

14,10

20.50

9,51

6,93

3,64

0,70

99,71

1,099

3,820

5,050

5,131

5,316

8,598

9,517

14,022

6,706

4,807

1,927

0,181

66,174

k ---- 45,56. n = 0,0245. Stangenflügel Nr. 207. Windstille.

27

20. Nov.

1894

0,88

ständig

53,09

0,907

St.147,5

0,632

132,5

0,798

147,5

0,705

0,445

0,679

97,509 j 68,5

1,42

105,5

1,50

110

1,46

115

1,55

120

1,52

125

1,58

132,5

1,65

140

1,91

147,5

1,89

155

1,90

159

1,71

0,598

0,816

0,809

0,826

0,839

0,879

0,888

0,907

0,865

0,489

162

0,440

0,554

0,498

0,562

0,377

0,632

0,564

0,590

0,438

0,241

0,20

0,544

0,706

0,682

0,705

0,662

0,778

0,758

0,798

0,710

0,384

0,200

4,0

4,5

5,0

5,0

5,0

7,5

7,5

7,5

7,5

4,0

3,0

8,0

68,5

3,53

6,70

7,51

7,34

7,63

11,79

13,45

14,00

13,86

6,96

3,96

0,80

97,53

1,276

4,188

5,214

5,084

5,208

8,487

10,329

10,892

10,451

3,804

1,155

0,106

66,194

Stangenflügel Nr. 99. Wind von oben, schwach.

28

22. Nov. 1894

0,84

fallend

53,08 F. P.

44—45: 15,5 cm

14,6

0,891

St. 150

O T-.

-I

O lO

0,756

0,680

150

0,468

0,679

94,74

68,3

1,38

105,5

1,44

110

115

1,41

1,45

auf

120

1,43

1060 ni

127,5

1,50

135

1,64

142,5

1,81

150

155

1,76

1,73

159

1,66

163

0,20

0,519

0,691

0,721

0,726

0,714

0,734

0,734

0,756

0,717

0,446

0,200

3.8

4,5

5,0

5,0

7,5

7,5

7,5

7.5

5,0

4,0

4,0

7,0

68,3

lCL Q. ^ T-t '•tf a ^ ec w L-CO 0 l>- l> O ^ eo ^ cxT CD rt d rfT

1,042 3,981 4,995 5,224 7,677 8,815 Ij 10,363 |j 10,495 6,338 3,948 1,415 0,091 64,384

k = 47,75. n = 0,0268. Stangenflügel Nr. 207. Windstille.

Nr.

der

Zeit    Pegelstand

Messung

Höhe des Wasser-standes int

Messungs- Fallhöhe

qncrschnitt

über N. N.

Mittleres

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab-

der

Obechäche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

m/sec

m/sec

qm

g Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Fläche

Zwischen Wasserbett Lothrechten

menge

Bemerkungen.

m/sec

qm

cbm/sec

Strom

29    3. April

4,72

1895

ständig

56.29 Meßstelle bis Pegel:

12,2 cm auf 850 m

14,3

1,452 St. 75

0,645

1,240

40

75

1,097    0,636

1,041    395,36    74

5,56

10

25

40

75

4,6

5,67

6,05

4,89

0,802

1,170

1,096

1,452

(0,682)

0,560

0,645

(0,762)

0,849

1,048

1,027

1,240

C5 tO tO tO k

rH t—I «TO l>*

24,01 13,614 k = 42,11. 78,70 74,686 n ---- 0,0326. 90,30    93,731

202.35    229,465

395.36    411,496

1,417 St. 105

0,610

1,243

105

105

1,106

0,535

1,002 ;    364,71

111,3    3,28

105

150

t>- tO CO CO CO

Vorland links 1,417    0,610

1,033    0,477

co io TjH co 04_ GO

rH O

O O co cT lO O CO '-h co

zus.

1,103

(0,574) 1,022    760,07    185,3    4,11

111.3

186.3

Dazu Grabenschleuse mit 30,52 cbm/sec

128,65 159,783 139,80 148,747 96,26    56,793

364,71    365,323

760,07    776,819

807,34

Siangcnflügel Nr. 207. Meßstelle III in der Stadt Posen bei St. Rochus.

Wellenschlag. Stürmisch.

Das Mittelwasserbett reicht von Stat. 0 bis 75 bezw. 80, das Vorland links von Stat. 75

bis 190.

Gefällsmessung unsicher. Messungen der Grabenschleuse sind Seite 42 beigefügt.

30    4. April

4.72

1895

ständig

56,30

12,2 cm ans 850 in

14,3

1,470 St. 80

0,625

1,182

1,163

15

80

0,645

1,031

413,70

79

5,24

iC O o

H CO lO oo

«Strom

1,114

1,160

1,263

1,470

0,625

0,607

(0,857)

0,560

0,997

1,027

1,100

1,182

14

15

25

25

Cl

47.40

85.40 151,25 129,65 413,70

31,520

86,425

160.930

147.931 426,806

1,291

St. 110

0,693

1,046

145

145

zus.

1,050

0,681

0,908

335,92

106,2

3,17

Ol o

8 ^

co cd

Vorland links 1,291    0,408

1,057    0,693

CD L—

H

O GO

1-T cT

^ w w o< o bo o o

106,2

122,40

103,37

110,15

335,92

1,095

0,666

0,976

749,62

185,2

4,04

185,2

749,62

Je ---- 40,56. n = 0,034.

Stangenflügel Nr. 207. Gefällsmessung bei Nr. 29—33 wegen Wellenschlages unsicher. Wellenschlag.

Wind von oben, stark.

Dazu Grabenschleuse mit 30,52 cbm/sec

136,354

101,406

67,302

305,062

731,868

762,388

31    6. April

1895

4,29

stark fallend

55,83    9,2 cm

auf 850 in

10,8

1,347 St. 80

0,608

1,130

15

80

1,081

0,410

0,965

Strom

376,35

79

4,76

GO Qi OO m

o Cn o at

O O CO lO ^ <D 04 CO_ TjT iss iss CO

0,995

0,931

1,327

1,347

0,608

0,599

0,171

0,583

0,895

0,870

1,110

1,130

14

15

25

25

79

41,60    24,794

76,50    67,473

140,70 139,293 117,55 131,656 376,35 363,216

Je = 46,78. n — 0,0265.

Stangenflügel Nr. 207. Wellenschlag.

Wind von oben, sehr stark.

0,638

0,918

175

110

1,005

0,446

0,863

285,05

105

2,71

O O IO H lO t>

GC lO O ^GO O

of os of

Vorland    links

30

40

25

10

105

zus. 1,038

0,430

0,921

661,40

184,0

3,59

184

Dazu Grabenschleuse mit 23,6 cbm/sec

105,55 108,083 102,80    81,932

64.35    49,099

12.35    6,889 285,05 246,003

661,40 609,219 632,819 :

Nr.

der

Zeit

Pegel st and

Messung

Höhe des Wasserstandes int Messnngs-querschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des

Der Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

m/sec

mittlere Tiefe

Station

m/sec

B Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

Ab- Fläche stand zwischen

der

den

Loth- Lothrechten rechten

menge

Bemerkungen.

m/sec

qm

cbm/sec

32

8. April

3,92

1895

stark fallend

(55,48)

(10,2 cm auf 850m)

12,0

1,246    0,604

St. 55    15

1,051

80

1,013    0,604

0,878

Strom

343,26

78    4,40

u. 80

iO O iO O T—i CO O GO

0,885

0,899

1,246

1,246

0,604

0,497

(0,848)

0,504

0,794

0,784

1,016

1,051

13

15

25

25

78

36,03

73,65

130,00

103,58

343,26

19,155

58,110

117,000

106,993

301,258

Ä= 39,72. n — 0,0330. Stangenflügel Nr. 207. Wellenschlag.

Wind von oben, stark.

0,920    0,504

St. 110    175

0,681

0,837

175

0,313

0,677

247,46

103,5

2,18

O O lO

tH lO C"* t-H t-H t-H

lO o o

CO- iO_

(M (M H

30,0

40,0

25,0

98,48

88,63

50,75

8,5

9,60

zus.

0,913

0,440

0,793

103,5

247,46

590,72

181,5

3,28

590,72

Dazu Grabenschleuse mit 18,04 cbm/sec

82,719

50,516

30,843

3,450

167,528

468,786

486,83

33

9. April

3,78

1895

fallend

55,33

10,4 cm aus 850 m

12,2

1,343    0,494

St. 55    15

1,159

1,008

0,437

55

0,899

Strom

337,40    78

4,3

O »O O Tfi Ci_ t-H lO ö

co" \o xh co"

0,790

0,860

1,343

1,208

0,494

0,460

0,371

(0,610)

0,745

0,763

1,159

0,956

13

15

25

25

78

34,65    17,221

70,60    53,232

128,20 123,200 103,95 109,875 337,40 303,528

k = 40,40. n — 0,033.

Stangenflügel Nr. 207. Wellenschlag.

Wind von oben, schwach.

0,829    0,483

St. 110    175

0,656

0,798

175

0,328

0,641

235,45

103

2,29

110

145

165

175

l-¹ txD tO

ssfg: 8

93,70

70,45

44,25

19,40

7,65

zus.

0,890

103

(0,374)

0,793

572,85

181

3,16

181

235,45

572,85

Dazu Grabenschleuse mit 15,8 cbm/sec

72,899

41,002

22,744

10,864

3,343

150,852

454,380

470,18

34

10. April

3,66

1895

fallend

55,20

12 cm auf 850 m

14

1,210

St. 55

0,483

1,047

0,978

30

55

0,567

0,882

Strom

329,32

77,5

4,25

iO O lO o

rH CO IQ OO

Ci oo t—i o iCi tO xfi co 'rfi Tfi co

0,748

1,025

1,210

1,061

0,480

0,483

0,749

0,636

0,720

0,838

1,047

0,958

12,5

15,0

25,0

25,0

32,37

68,45

127.25

101.25

77,5    329,32

15,538

53,322

119,933

101,503

290,296"

k — 36,96. n — 0,035.

Stangenflügel Nr. 207. Wind, schwach.

0,428

0,584

175

175

0,757

0,303 0,593

221,60

102

2,17

O O lO -rH »q l— rH t-H rH

O Ci o

GO tH H (M H

30

40

25

89.50

77.50 49,00

5,60

ZG.

0,855    0,416

0,766

102

221,60

Dazu Grabenschleuse mit 13,8 cbm/sec

67,214

37,432

24,647

2,178

131,471

421,767

435,467

der

Zeit

Pegel st and

Messung

Höhe des Wasserstandes im Messungsquerschnitt über N. N.

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

m/sec

m/sec

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab-

% Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

B Wasserttefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Fläche

zwischen

den

Loth

rechten

menge

Bemerkungen.

m/sec

qm

cbm/sec

Strom

35

13. April

3,24

54,79

1895

fallend

8,4 cm aus 850 m

9,9

1,068 St. 30

0,673    0,903    0,910    0,443 0,811

299,41

-1

OO

co'

15

30

55

30

55

80

O (Ol Ci tH lQ H H

co' tjT xh' co'

0,771

1,068

1,049

0,938

0,366

0,673

0,368

(0,460)

0,633

0,898

0,903

0,803

11,8 28,06 15,0    65,80

25,0 114,30 25,0    91,25

11,841

50,337

102,984

77,836

k = 40,03. n — 0,032.

Stangenflügel Nr. 207. Wind von unten.

76,8

299,41

242,998

0,481 St. 150

0,237    0,346    0,516    0,191    0,380

175    175

175,60 100,5    1,75

O O lO ■M lQ rH rH rH

O QO Ol C3 Ol O

30,0

40,0

25,0

76,50

59,80

36,15

5,5

3,15

40,927

14,771

10,339

0,728

zus.

0,687

0,3)

0,652

475,01    177,3    2,68

Dazu Grabenschleuse mit 3,58 cbm/sec

100,5    175,60    66,765 j

475,01 309,7631 313,343 !

36

17. April

1895

f 2,64 fallend

54,75

11,6 cm

auf

10,9

0,969 0,778 0,899 St. 100 100    100

0,501    0,380 0,551

29,4

24

1,23

85

100

Ci iO lH' rf

O rH

Vorland

0,353

0,969

5-0 0

CO Ci Ci Ci CM 00

cT o'

t-H

o_

Ci tO

KV

o o

CO rH CO O

1060 m

24,0

29,40

0,644    k = 57,17.

15,556    n ----- 0,020.

16,200

1,184 0,690 1,037 St. 160 160    160

1,053    0,492 0,906

200,38

70

2,86

J—»-

-hi Ci i4h to O OOOO O'

N (M CO O tO Ci_ O CM t>-0^ CO CO CO rH

Strom

1,023

1,089

0,963

1,184

1,015

0,515

0,250

0,478

0,690

0,589

0,849

0,897

0,862

1,037

0,844

70,0 200,38

11,247

38,360

54,780

57,665

19,430

181,482

Stangenflügel Nr. 207.

Messung bei Querschnitt II am Eichwald oberhalb Posen.

Das Vorland rechts erstreckt sich von Etat. 50 bis 100, das Strombett von 100 bis 170, das Vorland links von 170

bis 220.

Wind von unten, schwach.

0,657 St. 180

0,449    0,551

180 180

0,511    0,347    0,483

36,83

52

0,71

rH Ol

co co GO iQ

O o'

Vorland links 0,657    0,449

0,474    0,340

T-H GO iO CO lC CO

cT o'

zus.

0,770    0,422 0,808

266,61 146

1,83

rH

o

cT cT rof cm' <xT

H (M (M iO ^

36,83    17,688

266,61    215,370

37    18. April

1895

2,48

fallend

54,58

11,6 cm

10,9

aus

0,993 St. 100

0,600    0,844

100 100

0,652    0,321    0,596

25,60

20

1,28

90

100

CO O CO 1>-t—T rH

Vorland rechts 0,693    0,292

0,993    0,600

0,553

0,844

10,0    7,90

10,0 17,70

1060 m

20,0

25,60

1,184 St. 140

0,739 1,084 160 140

1,137    0,706 1,005

180,57

70

2,58

105,5    2,69

120

140

2,45

2,74

160    2.78

170

1,60

(Strom

1,071

1,165

1,184

1,168

0,972

0,624

0,541

(0,906)

0,739

0,608

0,954

0,989

1,084

1,020

0,820

5,5    12,35    11,100

14,5    37,91    36,810

20,0    54,95    56,928

20,0    56,30    59,228

10,0    19,06    17,535

70,0    180,57    181,601"

2,907    k -- 68,10.

12,350 n = 0,0162.

15,257 Stangenflügel Nr. 207. Etwas Wellenschlag. Wind von rechts.

0.586 St. 180

0,436

0,502

180

0,458    0,343 0,470

24,35

52

0,47

180

Vorland links 0,586    0,436

0,499    0,397

0,502

0,410

<D_    <0 <0

cT cT of of

T—I rH CO lO

00 Ci 50 00 03 1\0 Cn O O

tO M) Ci

00 o

Ci CLO OO CD CO H

zus.

0,820    0,518

0,905

230,52

142

1,62

142,0

24,35    11,448

230,52 208,31

der

Zeit Pegelstand

Messung

Höhe des Wasserstandes im Messungsquerschnitt über N. N.

Fallhöhe

Gefälle

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

Der Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Ouerschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

in

cm/km

m/sec

m/sec

B Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

Ab- Fläche stand zwischen

der

den

Loth- Lothrechten rechten

menge

B e m e r k u n g e n.

m/sec

in

qm

cbm/sec

Vorland rechts

38    19. April

2,24

54,34

11,1 cm

1895

fallend

aus

10,5    0,977    0,541    0,813    0,624    0,33    0,584

St. 100    100    100

20,92    18    1,16    90

100

IO Ol xh io

r-T t-T

1060 m

0,618    0,313

0,977    0,813

0,510

0,541

o_ O

GO Ö"

d Oi CO O O tO

18,0

20,92

1,707

10,510

12,217

k = 66,39. n = 0,0163. Stangenflügel Nr. 207. Früh Wind, schwach.

Strom

1,152    0,718    0,978    1,109 0,659 0,939

St. 140    160    160

165,87    70    2,37    105,5

2,39

120

2,35

140

2,68

160

2,49

170

1,40

1,112

1,107

1,152

1,127

0,955

(0,673)

0,669

0,648

0,718

0,527

70,0

11,27

35,15

50,55

51.95

16.95 165,87

9,805

32,443

47,820

50,651

14,966

155,685

0,476    0,389    0,428    0,391 0,305 0,472

St. 180    180    180

Vorland links

13,92    35    0,40 ' 180    0,45    0,476    0,389

190    0,3    0,277    0,277

O O • 1>2 7p-

—1 1x2 —J 00

d O O

"o "o "b

7,72

4,85

1,35

35,0

13,92

0,834    0,510 0,869    200,71    123    1,63

123,0

200,71

4,709

1,607

0,250

6,566

174,47

39 il 4. April

1895

4,72

ständig

Messungen an der Oravenschleuse in | Wett (Meßstelle III) zu Nr. 29—35 gehörig.

¹ j    I 3,4    0,449    0,447

II    3,3    0,673 0,629

III    3,45 0,668 0,668

0,405

0,555

0,622

t— 4—^ iO iO iQ

19,38

18,81

19,66

57,85

lO Ol lO CG xt< Ol L-" o" Ol" t-H tH

30,52

Zu Nr. 30.

Die Grabenschleuse besitzt 3 Oeff-nungen von 5,7 m lichter Weite. Die Messung erfolgte in der Mitte jeder Oeffnung. Pistors Handflügel.

40

8. April

3,92

1895

HH

O O tO CO iC_ o

of c<T 04"

0,271

0,507

0,463

C3 Qi Oi

«^1 —4

14,82

14,25

15,10

44,17

CO GO O co oq xh tcT co" co"

Zu Nr. 32. Pistors Handflügel.

18,04

41    11. April

3,53

1895

hH

0,266

0,387

0,356

0,266

0,235

0,218

0,314

0,334

0,323

l>- l>- n-

iQ iO iC"

i - n- xH 02 iQ i—i t—I Ol

3,76

4,00

4,06

Schwimmflügel Nr. 135.

36,48

11,82

42    13. April

1895

3,24

hH

iO

rH tH rH

0,140

0,19

0,19

(0,157)

0,08

0,127

0,13

0,15

0,157

O¹ d Qi -4 V] Vj

00 -4 W O CO ü¹ 00 00

1,04

1,20

1,34

24,51 |    3,58

Zu Nr. 35. Pistors Handflügel.

Hieraus ergiebt sich durch Mittlung für Messung Nr. 29

30,52

23,60

15.80

13.80

Nr.

der

Zeit ' Pegelstand

Messung

Höhe des Wasserstandes tut Messungsquerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Der Lothrechten

Ab-

m/sec

m/sec

qm

Station

B Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Fläche

zwischen

den

Wasser-

Loth

rechten

menge

Bemerkungen.

m/sec

qm

cbm/sec

1 I 26. Mai | o. P. Landsberg

+ 0,62 ständig

1893

18,16

12,98

0,928 St. 45

(0,593)

0,817

Messungen

0,716    0,512

an der Warthe Bei (Landsberg.

0,695    :    259,39    105,5    2,46    10

0,95

45

45

20

30

45

60

75

85

100

3,10

2,95

2,80

2,70

2,77

2,55

2,50

0,525

0,833

0,903

0,928

0,912

0,857

0,740

0,438

0,390

0,526

0,560

(0,593)

0,512

0,475

0,497

0,188

0,472

0,762

0,816

0,817

0,780

0,735

0,665

0,364

10,0

10,0

10,0

15,0

15,0

15,0

10,0

15,0

5,5

105,5

4,94

20,06

30,56

42,94

42,25

42,09

27,78

38,44

10,33

1,555

12,379

24,113

35,037

33,716

31,861

19,443

19,757

2,509

k ----- 39,0. n — 0,032.

Stangenflügel Nr. 135. Schwacher Wellenschlag.

Diese Messung ist nicht so genau ausgeführt wie die späteren.

259,39

180,370

la

bei

16. Juni 1893

Jantosch unterhalb der Netze-mündg.

50 m oberhalb F. P. 17

— 0,01

langsam fallend, Bantorf) +0,27, Vordamm—0,02

19,167

11,1 cm

1U

auf

0,791 St. 50

0,465

50

CO

CD (V O ¹⁰

0,644

0,361

0,553

197,06    71

2,78

10

2,60

1000 m

17,5

3,36

28

40

50

57,5

70

2,60

3,00

3,10

3,60

2,09

0,504

0,675

0,565

0,764

0,791

0,770

0,657

(0,323)

0,448

(0,266)

0,455

0,465

0,419

0,299

0,375

0,629

0,418

0,654

0,660

0,666

0,497

5,0

7.5

10,5

12,0

10,0

7,5

12,5

6,0

71,0

7,00

22,20

33,10

35,78

29,50

25,13

35,04

9,31

1,750

11,144

17,311

19,175

19,382

16,658

20,356

3,082

k --- 31,6. n ----- 0,0415.

Stangenflügel Nr. 135. Querschnitt ist unregelmäßig.

197,06

108,858

lb

bei

17. Juni 1893

Pollychen oberhalb der Netze -mündg. F. P. 15 + 300

— 0,02

langsam fallend, Bantorf) +0,23, Vordamm—0,00

19,535 kiF.P. 15

16,3 cm

auf

16,3

1000 m

0,701 St. 17,5

(0,449)

0,601

0,591    0,388

17,5

40

0,520

121,54

65

1,87

lQ_

P P O O O w H CD Tf tO D

CD ^

CD_ iO^ GO^ GO !>• CD

T—I t—l r-i r-i C<T cd“

P -P P P P p oi o "o "o V] ^

Ol —1 O» -^3 O GO i-¹ +■ M) K GO

0,388

(0,449)

0,437

0,445

0,427

0,336

3,5

3,40

13,71

20,94

18,21

20,54

35,93

9,0

8,81

1,040

6,883

11,871

10,836

11,973

18,038

2,580

k = 30,0. n --- 0,0391.

Stangenflügel Nr. 135. Schwacher Wellenschlag.

Bei Stat. 60 befindet sich ein Buhnenkolk.

65,0

121,54 | 63,221

20. Juli ¹    — 0,37

langsam steigend

1893

17,168

Oberhalb 7,9 cm auf 720 m, unterhalb 11,6 cm auf 950 in

rd. 11,6

0,636 St. 30

SS

0,593

0,512

30

0,367    0,483

170,63    95

1,80

30

40

50

60

70

75

85

90

95

100

2,27

2,22

2,08

2,18

2,00

1,87

1,80

1,69

1,72

1,58

0,393

0,497

0,592

0,636

0,612

0,623

0,572

0,573

0,547

0,507

0,429

0,391

0,330

0,313

0,358

0,488

0,494

0,439

0,460

0,405

0,366

0,374

0,362

0,297

0,232

0,217

0,362

0,467

0,574

0,593

0,548

0,549

0,507

0,478

0,481

0,458

0,383

0,329

0,287

6,0

4,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

10,0

5,0

5,0

5,0

2,39

5,05

9,59

11,15

21,99

21,63

21,08

20,48

9,34

17,46

8,36

8,51

8,00

5,0 I 5,60

0,576

2,089

4,985

6,500

12,533

11,872

11,128

10,074

4,472

8,190

3,512

3,030

2,464

1,070

k = 33,6. n = 0,0345. Stangenflügel Nr. 135. Wind von unten, schwach.

Nr.

der

Zeit

Messung

Höhe des Wasser-standes im Pegelstand Messungs-qnerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

m/sec

m/sec

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab-

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Fläche

zwischen

den

Loth

rechten

Wasser-

menge

B e m e r k u n g e n.

qm

m/sec

qm

cbm/sec

21. Juli

1893

— 0,36

langsam steigend

vgl. Nr. 2

11,6 cm

0,601 St. 45

0,583    0,505

0,372

0,488

172,15    95

1,81

16

25

20

25

35

45

55

65

75

80

90

100

0,289

0,376

0,475

0,417

0,446

0,443

0,427

0,416

0,393

0,284

0,252

0,353

0,487

0,583

0,566

0,556

0,522

0,517

0,529

0,489

0,346

0,320

6,0

4,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

10,0

10,0

5,0

22,09    12,678

22,10    12,398

21,26    11,460

21,43    11,120

19,21    10,048

9,01    4,587

7,052 5,569 6,09 |    1,297

16,91

16,73

k ---- 34,0. n — 0,034.

Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

95,0

172,15

84,134

31. Juli

1893

— 0,10

ständig

vgl. Nr. 5

11,52 cm

0,665 St. 40

td

0,603

0,562

0,408

0,513

204,68

97

2,11

14

0,66

22,5

17,5

1,43

22,5    2,24

30

2,69

40

2,64

47,5

2,49

55

2,64

65

2,42

75

2,15

85

2,00

92,5

1,98

100

1,85

0,420

0,549

0,641

0,660

0,665

0,617

0,589

0,647

0,603

0,600

0,519

0,364

0,336

0,460

0,512

0,456

0,439

0,372

0,237

0,414

0,473

0,440

0,315

0,234

0,376

0,519

0,603

0,589

0,580

0,523

0,468

0,543

0,549

0,528

0,435

0,333

6,0

3,5

5,0

7,5

10,0

7,5

7,5

10,0

10,0

10,0

7,5

7,5

5,0

97,0

2,15

3,87

9,34

18,91

26,04

19,16

19.41 25,58 22,71 20,81 14,98

14.41

7,31

204,68

0,538

1,729

5,238

11,272

15,206

10,559

9,609

12,915

12,401

11,197

7,203

5,535

1,623

105,025

k = 33,1. n = 0,0372. Stangenflügel Nr. 135. Wind von oben.

10. August

1893

— 0,09 ständig

17,440

Oberhalb 8,1 cm auf 720 m, unterhalb 11,3 cm auf 950 m

11,52 cm

0,701 St. 30

IC

0,639

0,582

0,356

0,528

206,66

98

2,11

14

25

20

25

30

35

40

50

60

70

75

82,5

90

95

100

0,89

1,95

2,57

2,75

2,64

2,59

2,54

2,27

2,56

2,46

2,29

2,05

1,93

1,85

0,454

0,670

0,698

0,701

0,692

0,679

0,638

0,691

0,625

0,618

0,578

0,545

0,531

0,377

0,332

0,423

0,482

0,454

0,448

0,444

0,426

0,432

0,175

0,233

0,332

0,310

0,312

0,239

0,400

0,589

0,639

0,614

0,597

0,594

0,566

0,598

0,503

0,498

0,486

0,468

0,450

0,335

7,0

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

5,0

7,5

7,5

5,0

5,0

5,0

2,59

8,13

11.40 13,15 13,24 12,79 25,66 23,26 23,29

12.40 17,31 15,93

9,85

9,35

8,31

0,692

4,017

7,000

8,232

8,022

7,608

14,884

13,539

12,808

6,200

8,518

7,596

4,521

3,665

1,854

k — 36,5. n ----- 0,0335. Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

Nr.

der

Messung

i Höhe des Wasser-standes im

Zeit P e g c l st a n d Messungs-

qnerschnitt i über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab-

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

Wassertiefe

Oberflüchen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Fläche

zwischen

den

Wasser-

Loth

rechten

menge

B e m e r k u n g e n.

m/sec

m/sec

qm

m/sec

qm

cbm/sec

13. Octob.

1893

— 0,07

langsam fallend

17,429

Oberhalb 11,4 cm auf 720 m, unterhalb 8,7 cm aus 950 m

11,251

0,733 St. 35

0,481

35

0,623    0,596

0,354

0,518

u. 40

35

202,89    97,5

2,08

14

20

25

30

35

40

50

60

70

80

85

90

95

100

O o o o p p p p p p o o o o

bSOpOOOOOOOOOOOOrfxUx'üx'jx'oo'na

^Oü'oaoaoooooaoefeo^o! O:    C Ci O h O QD ^ m S m S iS

0,395

0,523

0,566

0,602

0,623

0,592

0,569

0,519

0,522

0,503

0,520

0,486

0,426

0,330

6,5

6,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

97,5

2,38

8,02

11,53

13,18

12,68

12,71

25,00

24,94

23,60

22,04

10,25

9,94

9,94

9,55

7,13

202,89

0,626

3,681

6,270

7,694

7,757

7,716

14,500

13,566

12,296

11,283

5,248

4,998

4,531

3,610

1,568

105,344

k = 32,2. n = 0,0376.

Stangenflügel Nr. 135.

Starker Floßverkehr.

Wind von unten, Nachm, stark.

6. Nov.

1893

+ 0,33    17,873

langsam fallend

F. P. 27 bis 29 21 cm ans 1670 m

12,63

0,889 St. 25

0,602

0,807

25

25

u. 32,5

0,685

0,416

0,662

238,14

105,5

2,26

10

17,5

25

32,5

40

50

60

70

80

90

95

100

0,75

1,90

2,98

2,76

2,99

2,70

2,70

2,63

2,51

2,28

2,30

2,27

0,466

0,684

0,889

0,846

0,871

0,777

0,836

0,859

0,719

0,602

0,538

0,429

pppppooooooo

iisisiiiiiii

0,396

0,652

0,807

0,807

0,713

0,729

0,719

0,746

0,649

0,530

0,485

0,374

10,0

3,06

7,5

7,5

7,5

7,5

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,5

105,5

9,69

19.10 21,18 21,31

28.11 26,38 27,29 25,68 23,99 11,73 11,21

9,41

238,14

0,808

5,076

13,924

17,088

16,197

20,269

19,096

19,974

17,895

14,128

5,945

4,810

2,342

157,552

k — 38,9. n --- 0,0315. Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

8    9. März + 1,71

steigend

1894

19,247

Oberhalb 15,6 cm stuf 720 m, unterhalb 10,4 cm auf 950 m

16,8

1,230 St. 15

0,825

1,149

0,950

15

15

0,628

0,960

383,44

122,5

3,13

4,0

15

1,64

2,80

22,5    4,01

30

40

60

80

95

104

107

4,11

3,99

3,76

3,80

3,79

3,15

0,74

0,808

1,230

1,213

1,130

1,104

1,183

1,086

0,965

0,592

0,429

p p P p p p o o o o

W IO O¹ Oi 00 00 Q <1 ' O^IOOOOOOO^K)^ tsO    ¹‘ 05 C> H W Ql Ol o

lO 00

0,752

1,149

1,145

1,066

1,038

1,010

0,956

0,910

0,489

0,364

4,0

11,0

7,5

7,5

10,0

20,0

20,0

15,0

9,0

3,0

15,5

OJOi^l^lOiOObOlO P pt K; C2 00 00 O o a> oo a> Ot~3t\34xO'OG04^'P"i'ai'h-i ^^Ü'CCOOJOOCOOOi-O

122,5

383,44

3,091

22,373

30,717

33,592

41,954

79,933

77,244

52,705

22,575

2,445

1,346

367,975

k — 42,06. n — 0,0301. Stangenflügel Nr. 135. Wind von unten, schwach.

Nr.

der Zeit

Messung

Höhe des Wasser-standes tut Pegelstand Messungs-qnerschnitt ! über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

Der Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitte

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

m/sec

m/sec

qm

B I Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

Fläche

Zwischen Wasser-menge

den

Loth

rechten

Benrerkunge n.

m/sec

qm

cbm/sec

10. März

1,79

1894

steigend

19,327 Oberhalb 15,8 cm aus 720 m, unterhalb 11,4 cm auf 950 m

17,0    1,313    0,851    1,182    0,981    0,476 0,977

St. 17,5    17,5    17,5

391,08 122,5    3,19

0,720

1,182

1,136

1,124

1,004

0,966

0,722

0,346

4,0

13.5 7,5

12.5

32.5 15,0 15,0

7,0

15,5

6,46    3,101

32,01    30,442

29,23    33,878

52,05    58,817

129,60 137,894 57,96    57,091

57.93    48,893

19,48    10,402

6.36    1,469

k ----- 42,25. n — 0,0308. Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

122,5

391,08

381,987

10

20. April

1894

0,92

fallend

18,44 Oberhalb 12,6 10 cm auf 720 m, unterhalb 10,7 cm auf 950 m

1,020

St. 60

0,617

0,877

70

15

0,843    0,477    0,772

290,68

106

2,74

4,3    0,96

10

15

1,34

2,12

22,5    3,31

30

3,56

40

3,12

60

3,10

70

80

3,03

3,32

90

100

2,80

2,71

0,506

0,738

0,893

0,988

0,990

0,987

1,020

0,889

0,867

0,842

0,538

0,328

0,487

0,652

0,459

0,205

0,582

0,509

0,617

0,542

0,561

0,356

0,437

0,653

0,877

0,874

0,788

0,849

0,856

0,781

0,754

0,768

0,508

4,3

5,7

5,0

7,5

7,5

10,0

20,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3,14

6,29

8,33

6,0

21,04

25.59

31.60 65,28 31,16 31,19 29,65 26,40 11,01

0,914

3,428

6,372

18,431

21,265

25,849

55,619

25,489

23,923

22.564

16,843

3,732

k = 41,38. n — 0,0305.

Stangenflügel Nr. 135.

Wind quer von rechts, schwach.

106,0    290,68

224,429

11    21. April

1894

0,87

fallend

18,39

Oberhalb

9.1    cm auf 720 in, unterhalb

11.1    cm auf 950 m

12,1 1,080 | 0,758 St. 20 :    50

0,972

0,852

20

0,536

0,803

281,21

106

2,65

4.5

12,5

0,89

1,62

20

25

35

50

65

80

90

100

2,97

2,89

3,22

3,01

3,10

3,27

2,82

2,62

0,492

0,835

1,080

1,060

1,016

0,958

0,936

0,849

0,822

0,581

0,332

0,599

0,662

0,723

0,625

0,758

0,489

0,390

0,524

0,382

0,435

0,775

0,972

0,958

0,908

0,900

0,831

0,737

0,734

0,529

4.5

8,0

7.5 5,0

10,0

15,0

15,0

15,0

10,0

10,0

2,97

6,0

0,861 5,566 17,24    15,068

15,08    14,552

30,14    28,121

48,79    44,106

44,89    38,830

45,96    36.033

30,61    22,529

26,05    16,464

10,28    3,629

9,20

k --- 45,01. n = 0,0272. Stangenflügel Nr. 135. Wind, schwach.

106,0

281,21 225,759

12    4. Dec.

1894

0,46

ständig

17,992

0,959    0,617    0.838

St. 45    60    45

! o

0,742

0,409

0,684

238,84

105

2,27

10

20

30

45

60

75

90

0,84

2,41

2,92

2,62

2,58

2,70

2,32

0,541

0,868

0,932

0,959

0,892

0,836

0,627

4,80

15,0

16,19

28,41

42,43

40,38

39,60

36,28

30,73

1,344

9,957

22,501

34,199

33,192

30,017

21,913

10,233

k = 39,24. n --- 0,0310. Stangenflügel Nr. 207. Wind von oben, schwach.

Nr.

der

Zeit

Messung

Höhe des Wasserstandes im P c g e l st a n d Messungsquerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km |

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab-

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Fläche

zwischen

den

Loth

rechten

Wasser-

menge

B e in e r k u n g e n.

m/sec

m/sec

in

m/sec

qm

cbm/sec

13

5. Dec.

1894

0,46

ständig

17,992

unterhalb 3,5 cm aus 260 m

13,5    0,953

St. 45

0,674

45

0,849    0,735    0,462 0,690

45

238,43    105,5

2,26

10

20

30

45

60

75

90

101,5

0,86

2,40

2,88

2,60

2,59

2,47

2,30

2,35

0,588

0,877

0,910

0,953

0,918

0,812

0,629

0,346

0,331

0,508

0,521

0,674

0,556

0,547

0,357

0,139

0,481

0,789

0,792

0,849

0,781

0,709

0,524

0,284

10,0

10,0

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

11,5

4,0

4,08 I 1,310 16,08 10,211 28,60    22,594

41,85    34,317

39,49    32,184

40,08    29,860

36.09    22,268

26,58    10,738

5,58    1,055

k = 39,85. n = 0,0305. Stangenflügel Nr. 207. Windstille.

105,5 | 238,43 1164,537

22. August o. P. Boguslaw

1893

1,02

0,660 St. 8

0,616

0,424

Messungen

—    0,435

an der Krosna.

12,99    22    0,59

(M ^ CD OO H 0

rH rH t—(

0,429    (0,399)

0,459    (0,374)

0,614    (0,440)

0,660    (0,573)

0,396

0,423

0,545

0,616

0,593

0,366

0,362

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,0

6,0

22,0

1,85

1,88

1,88

1,75

1,65

1,65

0,85

1,48

12,99

0,488

0,767

0,908

1,017

0,998

0,792

0,309

0,355

5,634

Messung mit Schwimmflügel Nr. 99 vom Kahne aus. Windstille.

30. Octob.

1893

1,13

0,712 St. 10

0,654    0,481

0,524

15,01    24    0,63

H(M^CDCOO(M',tCDQOO

i—i rH t—i t—i r-i C\l

Q. H oo io CD CO S O H h h cT cf cf cf cf o cf

io

0,581

0,710

0,694

0,687

0,674

0,712

0,566

0,473

(0,478)

(0,562)

0,457

0,580

0,596

0,572

0,478

0,384

0,474

0,643

0,588

0,634

0,641

0,654

0,529

0,435

0,399

0,283

0,261

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

4,0

24,0

0,80

1,00

2,13

2,18

1,90

1,43

1,30

1,28

1,03

0,80

0,58

0,58

15,01

0,253

0,558

1,307

1,328

1,210

0,922

0,767

0,612

0,428

0,273

0,156

0,100

Desgl.

7,914

20. Juni 1894

1,85

29,5 cm aus 184 m, so stark nur auf kurzer Strecke

1,464 St. 15

1,312

1,180

10

1,115

60,61

33,6

1,80

lO O iO o lO o CO H H (M (M CO CC

SO CD H H oo ^ GO

c<f c<f c<T os r-T r-T cf

0,910 | (0,478) 1,367    (0,858)

1,464    (0,982)

1,444    (1,074)

1,295    (0,980)

1,034    (1,064)

0,196    (0,146)

0,901

1,312

1,301

1,243

1,150

1,038

0,156

3,3

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3,0

2,3

2,99

13,25

11,63

10,50

9,38

8,00

3,60

1,26

1,797

14,668

15,200

13,514

11,369

8,752

2,149

0,131

Desgl. wie Nr. 1 u. 2. Windstille.

Nr.

der Zeit Messung

P e g e l st a n d

Höhe des Wasser-standes im Messungsquerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

Der Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

in

cm/km

m/sec

m/sec

qm

3 Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

Ab- Fläche stand zwischen Wasser-

menge

der den Loth- Lothrechten rechten

B e ui e r k u n g e n.

m/sec

qm

cbm/sec

4    21. Juni

1894

1,81

0,872

St. 11,5

0,789    0,531

0,594

78.68    46.2

17

CO H l>(M h»

1—I H (M CM CO CO

Ol

Ol Ol

o C4 cq io    io o o

CO CO cm" (M" t-T t-T r-T

0,648

0,709

0,872

0,852

0,750

0,573

0,291

(0,386)

(0,351)

(0,570)

(0,539)

(0,532)

(0,407)

(0,133)

0,595

0,671

0,781

0,789

0,679

0,530

0,297

0.2

der Brücke aus. Messung au der Brücke Nr. II bei Bo-

guslaw. Die durch die aildere Brücke hindurch fließende Menge konnte wegen geringer Strömung und großer Tiefen iricht ermittelt werden.

Windstille.

46,2 | 78,68

46,737

28. August

1893

Hülfspegel Rudki + 0,05, Nogasen + 0,50

Meßstelle bis Pegel 16 cm auf ¹    415 m

38,5

0,594

St. 2

0.510

0,448

Messungen an der Weinn.

4,42    8,7

0,420

0'

er    o

"o ~0 Ol

c> o o © o

"05 "et 00 4X

0,594

0,562

0,534

(0,387)

(0,465)

(0,402)

0,171

0,485

0,510

0,446

0,334

0,2

1.5

2,0

2,0

1.8

1,2

8.7

0,08

1,10

1,50

1,00

0,59

0,15

0,009

0,361

0,745

0,478

0,230

0,033

Schwimmflügel Nr. 99, Meßstelle I: 415 m oberhalb der Brücke Rudki.

Windstille.

4,42

1,856

2    21. Octob.

1893

Hülfspegel Rudki + 0,09, Rogasen -j- 0,57

Meßstelle bis Brücke 40 cm auf 566 m

71

0,509

St. 6

0,468

0,406

0,378

er

SO

O'

.p Op O O "-4 Vi "er "er er Qi Oi

0,330    (0,327)

0,459    (0,382)

0,509    (0,390)

0,474    (0,343)

0,452    (0,417)

0,331

0,428

0,468

0,384

0,434

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

0,96

1,23

1,25

1,33

1,40

0,53

0,211

0,465

0,560

0,564

0,573

0,152

Schwimmflügel Nr. 99, Meßstelle II: 566 m oberhalb der Brücke Rudki.

Regen, stark.

10,5 :    6,70

2,525

3    15. Dec.

1893

Rlidki + 0,20, Rogasen + 0,77

0,291 St. 12,5

0,238

0,152

12,5

0,129

27,99 I 26

1,08

l-A

—4 In2 CD 05 oi ~b<

0,091

0,227

0,291

0,132

(0,085)

(0,193)

(0,098)

0,081

0,170

0,238

0,098

0,121 0,794 1,127 1,071 j 0,490 I

Pistors Handflügel,

Meßstelle III: hölzerne Brücke nördlich bei Rogasen.

26,0

27,99 ;    3,603

4    19. März

1894

Hülfspegel Rudki + 2,53, Rogasen + 1,47

auf 200 in 9,5 cm

47,5

1,069 St. 41,5

Ci v—I

cT ^

io

0,762

0,619

145,80

65,5

2,22

OOOOWtO^HOiCOCO

0'

^ O Oi_ '-t¹ r-i i—i o o

CM CM <M CM CM G<f of of C<f (M

0,203 0,618 0,879 0,759 I 0,788 1,000 1,069 0,943 0,832

I (0,619)

6,0

4,0

8,0

4,0

4,0

8,0

7,5

7,5

7,0

7,0

10,95

9,13

19,22

10,63

10,66

21,41

14,71

13,78

14,17

16,14

1,062

3,031

2,5

5,00

11,109

6,240

6,140

14,238

12,092

12,306

11,152

10,798

2,065

Schwimmslüget Nr. 99, Meßstelle IV: Brücke Kowanowko. Der Nullpunkt der Statio-uiruug bildet das rechtsseitige Widerlager.

Windstille.

Nr.

der

Zeit    Pegclstand

Messung

Höhe des Wasserstandes im Messungsquerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit

Mittlere Geschwindigkeit

DeS Querschnitts

Der Lothrechteii

der

Obechäche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

m/sec

m/sec

qm

B \ Wassertiefe

Oberftächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

Fläche

Zwischen Wasser-menge

den

Loth-

rechten

B e m e r k u n g e n.

in/sec

qm

cbm/sec

5    13. April

1894

Hülfspegel Rudki + 0,51, Rogasen + 0,81

Meßstelle bis Brücke 49 cm auf 566 m

86

1,17

0.955

0.891

0.753

St. 7,5

7,5

13,75    11,5

CO

(M |Q o

oi K)

r-J t—I CvJ rfrl CC

H tH rH 1—1 1—i

Ol

O Q CO    lQ

V- r- tC    Ct

CCJ <C_ rH_ 00

O O r-i o

(0,105)

(0,403)

(0,173)

(0,266)

(0,259)

o o o o o

C? & 88 § §

0' c< -a 4L

1,21

1,46

2,97

3,25

3,31

1/55

13,75

0,454

0,921

2,349

2,990

2,847

0,791

10,352

Pistors Handflügel, Meßstelle II: 566 m oberhalb der Brücke Rudki.

13. August

1894

Hülfspegel Rudki + 0,11, Rogasen + 0,48

auf 566 m 80 45 cm

0,655 St. 1,5

0,584    0,445

2,7

0,422

5,85

10    0,58

^ ^    0 »

i-T tT iO QO"

O O S (M

cf cf cf cf cf

0,655    (0,327)

0,643    (0,457)

0,455    (0,313)

0,383    (0,297)

Pistors Handflügel, Meßstelle I: 415 m oberhalb der Brücke Rudki.

10,00

5,85

2,471

23. August

1894

Rogasen + 0,47

0,329

0,319

0,241

1,82

1,82    0,44

Pistors Handflügel, Meßstelle V: untere Brücke bei Wongrowih.

8    28. März

1895

Hülfspegel Rudki + 1,40

0,896 St. 41,5

4x O >-* 00

Ol

0.471

0.336

103,36

65,5

0’

05 0 CO H H 71 CO ^ O 0

Oi

»Ol^^iOcOo*

H q IO 05 (X) o isi H CO_ ^ CO^ 00 l>-    04

cf cf cf cf cf cf cf cf

33333'3

to 4^ I-* c "io 7-1 I

+ ^ InS 0 GO Ki 1 I

01 co cn 4^ '00 <0

9,46

2.5

2,67

0,913

1,847

3,586

5,365

5,705

6,206

5,450

4,961

0,435

Pistors Handflügel, Meßstelle IV: wie Nr. 4. Windstille.

65,5

103,35

34,468

17. August 1893

Hülfspegel Lbra-Straßenbrücke + 0,50

Brücke bis Meßstelle 3,3 cm auf 145 m

0.23

0,556 St. 12,5

cf

01

Ol o

i'

Messungen an

0,382

der Oöra.

11,50    20,1

0'

3    0,35

7,5

10

12,5

15

CO H lO 05 O Oi 00 1 t'* h c ^ o ^ m

I CO ^ Tf Tf CO H

0,35

0,95

1,46

1,63

1,63

1,63

1,59

1,59

1.7

0,67

0,049

0,288

0,607

0,707

0,764

0,816

0,684

0,399

0,063

Schwimmflügel Nr. 99, vom Kahn aus.

Meßstelle I: 145 m unterhalb der Schwerin - Landsberger Straßenbrücke — 1660 m oberhalb der Mündung. Windstille.

20,1

11,50 I 4,375

Nr.

der

Messung

Höhe des Wasser- j standes im

Zeit P e g c l st a n d Messungs- Fallhöhe

querschnitt über N. N.

Mittleres

Gefälle

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab

Inhalt

mittlere Tiefe

Station

Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschlvindigkeit

stand

der

Loth-

rechten

Fläche

zwischen

den

Wasser-

Loth

rechten

menge

Bemerkungen.

cm/km

m/sec

m/sec

qm

m/sec

qm

cbm/sec

5. Sept.

1893

Hülfspegel 23,95 Obra-Straßenbrücke + 0,46, Obramühle + 0,47

Mühle bis 0,365 Brücke 61.6 cm

0,546    0,435    0,517

St. 15

0,328

0,334

10,96

23,3

0,47

auf

1700 m

w C (M iO CD

0,79

0,170 0,278 0,546 0,710 0,837 0,734 0,294 0,096

23,3 T 10,96    3,665

1.00

1.83

Schwimmflügel Nr. 99, Meßstelle: wie Nr. 1.

Windstille.

1,83

1,80

1.80

1,18

4,8

3    118. Octob. Straßenbrücke

0,51,

Obramühle 0,46

1893

23,984 Mühle bis Brücke 53,6 cm

0,315    0,597    0,524

St. 14    14

b0

CD

0,354

11,90

20,1

CD

Ci

0,4

0,55

0,55

auf

0,65

1700 m

0,65

0,6

0,7

0,7

0,6

0,285

Schwimmflügel Nr. 99, Meßstelle: wie Nr. l.

Windstille.

14. Nov. Straßenbrücke

0,68,

Obramühle 0,70

1893

24,214 Mühte bis 0,345    , 0,643

Brücke 59 cm auf 1700 m

0,494    0,587

0,495

0,467

17,00

20,6 0,82

lO^ o

CM CO ist lb o cm" iO tb o CM

0,5

0,7

0,8

0,9

0,9

1,0

1,0

0,9

2,1    1,06 | 0,226

Schwimmflügel Nr. 99, Meßstelle: wie Nr. 1.

Windstille. ■

20,6    17,00 !    7,908

5    23. April Straßenbrücke

1,32,

Obramühle

1,18

1894

25,02 Mühle bis 0.275    0.892

Brücke 0,47 m auf 1700 in

St. 6

0,685    0,872

0.543

0.674

26,39    16

1.66

0_

co crT o co

r—I r-f i—i

2,2

2,1

1,9

1,5

0,7

0,681

0,872

0,769

0,485

0,333

m o: 4^ w w "o O © O O ©

©    _P’ 00 _Ci _4X

b’ b l b b» oo

ÜI o 05 Ol Ol 00

2,196 Schwimmflügel Nr. 135, Mcß-5,076 6,683 3,251 0,451 0,121

stelle II: 468 m oberhalb der Chausscebrücke.

Windstille.

16,0

26.39    17,778

1. Mai

Straßenbrücke

1,43,

Obramühle

1,10

25,08

Mühle bis Brücke 0,31 m auf 1700 m

0,182    0,768

St. 7,5

0,465.    0,722    0,473

0,530

24,88    15

1,66

W —1 K) bi bi bi

(M^ O I⁻1 cm" CM r-T

0,368    0,461

0,768    0,465 i

0,355    0,218

CM CM CM 00 CM Ci »O L— OJ

cT <o cT

JsD Ol Ol io Ol © "b "bi

S 8 58 S

CO d CO

1,523

7,009

4,341

0,317

Schwimmflügel Nr. 99, Meßstelle: wie Nr. 5.

Windstille.

Nr.

der

Zeit P e g e l st a n d

Messung

Höhe des Wasserstandes im Messnngs-querschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab-

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der ^ohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

in

cm/km

m/sec

m/sec

B I Wassertiese

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Fläche

zwischen

den

Wasser-

Loth

rechten

inenge

Bemerkn n ge n.

m/sec

qm

cbm/sec

1.

12. Mai

1893

a. P. Vordamm

+ 0,28

schwach fallend

26,87

F. P. 10 — 1    20

11 (Pegel)

20 cm auf 1000m

0,896 St. 110

0,650

120

0,715

110

Messungen

0,754    0,354

an der

0,64

Wehe M Wordarnrn.

87,77

50,3

1,74

50,3

87,77 | 56,08

k = 34,2. n — 0,034.

Stangenflügel Nr. 135.

Gegen Schluß starker Wellen-schlag.

2.

19. Mai

1893

+ 0,21

steigend

26,79

F. P. 10 bis Pegel 18,3 cm

18,3

0,875 St. 140

0.606

0,737

0,758

0,505

130

0,67

83,53

50,3

1,66

50,3

83,53

56,13

k = 38,8. n ----- 0,029.

Stangenflügel Nr. 135. Messung 1 und 2 nicht so genau wie die späteren.

3.

2. Juni 1893

+ 0,27 fallend

26,84

desgl. 17,3 cm

17,3

0,879 St. 130

0,612

0,722

0,690

140

145

0,531

0,673

86,69

50,3

1,72

105,5

1,85

110

1,83

120

1,64

130

1,60

140

145

1,69

1,67

150

1,79

0,615

0,849

0,823

0,839

0,794

0,767

0,582

2,8

4,5

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

3,0

k --- 39,6. n --- 0,0285.

Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

Vor einigen Tagen sind Senkfaschinen zum Schutz der Ufer gelegt.

50,3

86,69

58,350

4.

8. Juni 1893

+ 0,10

fallend

26,666

desgl. 17,9 cm

17,9

0,798 St. 130

0,567

0,706

0,702

0,483

130

130

0,633

78,84

50,2

1,57

105,5

110

1,69

1,66

120

130

1,57

135

1,43

1,57

140

145

1,68

1,61

150

1,62

O ^ lO 05 (M

t— t—

0,495

0,541

0,492

0,567

0,539

0,378

0,496

0,464

0,644

0,673

0,664

0,706

0,660

0,614

0,666

0,566

2,7

4,5

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3,0

3,48

7,59

16,41

15,00

7,55

7,81

8,24

8,04

4,72

1,500

4,994

10,978

10,275

5,157

4,975

5,274

4,953

1,789

k = 38,8. n — 0,0285. Stangenflügel Nr. 135. Wellenschlag.

Wind von unten.

50,2 | 78,84

49,895

5.

15. Juni 1893

± 0 fallend

26,57

desgl. 19,2 19,2 cm

0,735 St. 115

0,565

0,678

0,678

0,470

135

135

0,611

73,20

50,3

1,45    105,5

1,56

110

115

120

1,64

1,56

1,45

130

135

140

1,49

1,48

145

1,61

1,55

1,54

0,624

0,639

0,610

0,652

0,599

0,678

0,634

0,657

0,595

2,8

4,5

5,0

5,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3,0

k = 37,3. n — 0,0295. Stangenflügel Nr. 135. Wind von oben, schwach.

Nr.

Messung

Zeit

Pegel st and

Höhe des Wasserstandes im Messungsquerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefalle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des

G>

Ss

'r-

Der Lothrechten

Ab

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

nrittlere Tiefe

Station

m/sec

m/sec

21. Juni 1893

— 0,07 fallend

26,50

F. P. 10 bis Pegel 19,8 cm

19,8

0,712 St. 120

0,582

135

0,645    0,575

0,442

0,558

135

69,69

iO

"o

co^

105,5

110

115

120

130

135

140

145

150

¹ _h-i I—i I—l I—i 1—i

4n 4^ 'äs To "oo "oo "o\ "o\ "qx B Wassertiese

W 4^ Oi QC W Ci Q Oi H

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

m/sec

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Fläche

zwischen Wasser-menge

den

Loth

rechten

qm

cbm/sec

Bemerkungen.

0,381

0,543

0,699

0,712

0,692

0,692

0,703

0,686

0,508

0,255

0,469

0,343

0,489

0,536

0,582

0,459

0,437

0,469

0,367

0,544

0,575

0,609

0,630

0,645

0,632

0,593

0,522

2,8

4,5

5,0

5,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2.7

H Oi 00 Q Ci P-COO^l-CO^Ci 00_ Ol^ Ol^ cq^ Ol^ H H rf Ci (M cT ctT xjT cc x*T xfT xfT cts r-T

k = 34,1. n — 0,0315.

Stangenflügel Nr. 135.

Wind von unten, schwach.

Letzte Nacht Regen.

Am linken Ufer liegen bis aus rd. 20 m ober- und unterhalb der Meßstelle Flöße.

50,0

69,69

38,892

29. Juni 1893

— 0,05 steigend

26,538

F. P. 9

bis

18,4

0,720 St. 135

0,555

0,656

0,629

120

135

0,481

0,584

71,67

Qi

Id

tH

4^

co

105,5

Meßstelle 15,3 cm aus 900 in, F. P. 10 bis Pegel 20,1 cm

110

115

120

125

130

135

140

145

150

CO t- H ^ ^ CO ^ 1^ (M Ci ».o_ co_ co x+ co co >o

T-l r-l r—| r-l r~l rH t-T r-T

0,455

0,686

0,684

0,702

0,667

0,683

0,720

0,696

0,657

0,533

0,413

0,504

0,509

0,555

0,530

0,416

0,524

0,526

0,501

0,463

0,481

0,635

0,617

0,642

0,593

0,601

0,656

0,649

0,598

0,534

2,8

4,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2,7

50,0

71,67 I    41,881

k --- 36,5. n — 0,0295.

Stangenflügel Nr. 135. Windstille.'

Letzte Nacht Gewitter und Regen. Links liegen bis 50 m an die Meßstelle heran Flöße.

17. Juli

1893

— 0,25 ständig

26,34

F. P. 9 — 10 15,9 cm, F. P. 10 bis Pegel 21,8 cm

19,75

0,677 St. 130

0,533

0,620

130

130

0,602

0,465

0,562

62,17

cT

KJ

•4-

102,8

105,5

110

115

120

125

130

135

140

145

150

0 t- Ci CO O O Ci O i- ^ >0_ cq_ 04 t—i O

O x—I r-l rH

152.5

"o lo "to "oo "tO "

0,149

0,466

0,642

0,668

0,656

0,615

0,677

0,677

0,647

0,649

0,519

0,232

0,149

0,448

0,535

0,471

0,511

0,528

0,533

0,352

0,500

0,486

0,451

0,149

0,491

0,618

0,600

0,592

0,575

0,620

0,577

0,593

0,597

0,507

(0,232)

0,1

2,7

4,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2,5

0,4

50,2

11. Octob.

1893

+ 0,10

ständig

26,67

F. P. 9 — 10 15,1 cm, F. P. 10 bis Pegel F. P. 11 18,3 cm

17,50

0,791 St. 130

0,556

0,708

130

130

0,695

0,496

0,644

79,32

Qt

c>

rH

iO

105,5

110

115

120

130

135

140

145

150

rH o CO - Ci O CO Ci GO Ol C- GO_    lO iQ 0 o

t—l-i—(i—Ir-lr-iTHr-lr—I r-T

0,487

0,776

0,748

0,788

0,791

0,764

0,784

0,739

0,478

0,438

0,542

0,561

0,543

0,556

0,555

0,533

0,434

0,463

3,0

7.90    4,756 8,66 I 6,019 8,53 I 5,962

15,61 I 10,989

7.91    I 5,537

k = 36,4. n — 0,029.

Stangenflügel Nr. 135.

Anfangs Windstille. Später Wind von unten, schwach.

n ----- 0,028.

Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

Nr.

der Zeit Pegel st and Messung

Höhe des Wasserstandes im

Mefsungs- Fallhöhe

querschnitt

über N. N.

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab-

Mittleres

Gefälle

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Fläche

zwischen

den

Wasser-

Loth

rechten

menge

B e m e r k n n g e n.

in

cm/km

m/sec

m/sec

qm

m/sec

qm

cbm/sec

10

26. Oetob. 1893

+ 0,23 ständig

26,81 F. P. 10 bis Pegel 19,4 cm

19,4

0,920 St. 120

0.618

130

0,760    0,751

0,518

0,671

135

89,43    50,6

1,76    105,5

110

115

120

130

135

140

145

150

1,88

1,88

1,88

1,75

1,76

1,69

1,78

1,71

1,77

0,548

0,800

0,799

0,920

0,866

0,885

0,850

0,794

0,403

0,379

0,571

0,578

0,582

0,618

0,599

0,516

0,563

0,356

„o _o _p _o _p _p o o o

*“3    *v|    —1    —-4    «^1    «^4 Ql

QCiQOcDOHOiW

T—I

cn

Cn Oi o CP CP ^ K)

"bi 1 03 "o o "o "o "o "o "o "cp "qo

3,94

8,51

9,45

9,16

18,01

8,81

8,71

8,86

8,85

5,13

89,43

11

8. Nov.

1893

4- 0,36 fallend

26.948

F. P. 9 — 10 16,0 cm, F. P. 10 bis Pegel 20,1 cm

19,0

0,902 St. 115

0,605

0,747

0.756

0.528

0,692 :    95,28

135

110

50,3

1,89

105,5

2,00

110

115

120

130

135

140

145

150

2,09

2,03

1,96

1,94

1,86

1,87

2,01

1,89

0,559

0,780

0,902

0,839

0,852

0,834

0,833

0,817

0,556

0,451

0,574

0,533

0,504

0,571

0,605

0,588

0,560

0,492

4,04

9,11

10,15

9,74

19,38

9,25

9,66

9,85

9,50'

3,0

4,60

50,3

95,28

12

7. März 1894

+ 1,32

schwach steigend

27,924 F. P.

— 10 19,6 cm, F. P. 10 bis Pegel I 21,7 cm

21,8

1,17

0.946

1,055

0,990

0.580

St. 130

120

145

0,922    147,64

53,5

2.76

104

110

120

130

140

145

151

2,34

3,20

2,78

2,85

3,02

2,74

2,89

0,738

1,025

1,145

1,170

1,143

1,097

0,621

3,0

6,0

10,0

10,0

10,0

5,0

6,0

3,5

53,5

3,94

18,00

29,60

28,66

29,09

14.20

17.20

6,95

147,64

1,422

5,310

6,643

6,687

13,580

6,643

6,428

6,344

5,319

1,662

60,038

1,531

5,994

7,552

7,188

14,244

6,827

7,187

7,328

6,299

1,789

65,939

1,805

14,868

29,807

28,660

28,159

14,498

15,067

3,225

136,089

k ----- 36,9. n — 0,0306.

Stangenflügel Nr. 99.

Starker Wellenschlag.

Anfangs und gegen Schluß Windstille. Gegen Mitte Wind quer von links, starker Wellenschlag. Von St. 120 ab Wind heftig und Wasser krautig.

k = 37,2. n = 0,0304.

Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

Strömung bei St. 135 und 140 ungleich.

k = 38,3. n — 0,033.

Stangcnflügel Nr. 135.

Bei diesem Wasserstande wird das linksseitige Vorland eben überströmt.

Windstille.

13

28. März + 1,83 fallend

28.457

1894

F. P. 9 ' — 10 ! 21,2 cm, F. P. 10 bis Pegel 24,6 cm

24.1

0,572 St. 160

0,356

153,5

0,476

0,418

0,288

0,384

160

41,21

51,5

0,80

53,5

1,06

60

75

90

95

1,13

0,89

0,60

0,35

0,220 0,220

0,411

0,476

0,429

0,286

0,220

5,0

6,5

15,0

15,0

5,0

5,0

51,5

41,21    15,826

1,325 0,723 1,082 St. 120 145    120

1,115

0,433

0,975

Strom

181,24

55

3,30

105

3,45

110

0,990

120

3,81

1,262

135

3,73

145

3,71

152

3,41

3,66

1,325

1,241

1,236

0,635

(0,557)

0,527

(0,803)

0,425

0,723

0,363

0,816

1,067

1,082

1,048

1,053

0,603

5,0

5,0

10,0

10,0

15,0

7,0

3,0

55,0

I Zus.

! 0,778

0.365

0.863

222,45    106,5

2.09

106,5

8,58    4,668

18,33    17,249

37,43    40,200

52,05    55,433

34,65    36,383

24,78    20,518

5,42    2,184

181,24 176,635 222,45 192,461

k = 39,6.

« ----- 0,0295.

Stangenflügel Nr. 135.

Die Messung erfolgte vom linksseitigen Deich nach dem rechtsseitigen Ufer zu. Linksseitige Uferkante liegt bei Stat. 100.

Wind von oben, schwach.

Bei St. 135 Instrument tief eingesackt. Tiefe mehrmals festgestellt.

Nr.

der

Zeit

P e g e l st a n d

Messung

Höhe des Wasserstandes int Mestungs-! Fallhöhe querschnitt über N. N. I

Mittleres

Gefälle

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

(9

ra

Der Lothrechten

Ab-

in

in

cm/km

m/sec

m/sec

B Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

3 Wasscrtiesc

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

ÖD S

Wasser-

Loth

rechten

menge

Beinerkunge n.

m/sec

qm

cbm/sec

14    30. März

1894

+ 1,74 fallend

28,36

vgl. Nr. 13

0,481 St. 60

0,312

53.5

0,382

0,350

0.258

0,329

34,79

51,7    0,67

53,5

0,99

60

60

1,08

75

0,82

90

0,40

95

0,25

0,365

0,382

0,336

0,300

0,197

5,2

6,5

15,0

15,0

5,0

5,0

51,7

Ci K)

13,25

9,05

1,63

0,88

34,79

0,799 2,495 ' 4,757 2,878 0,404 0,115 11,448

k = 38,4. n --- 0,03.

Stangenflügel Nr. 135. Wind von oben, schwach.

II

1,237 St. 135

0,712

120

1,053

1.045

0,468

0,945

175,24

55    3,18

105

110

110

120

3,55

3,62

135

3,44

145

3,44

152

3,31

3,59

Strom

5,0

5,0

10,0

15,0

10,0

7,0

9,23

18,46

35,58

50,85

33,45

24,10

3,0

3,57

zus.

0,708

0,366

0,843

210,03

106,7

1,97

55,0    175,24

106,7 210,03

5,169

17,463

37,074

51,409

33,450

19,593

1,467

165,625

177,073

15

16. April

1894

+ 0,88

fallend

27,483

F. P. 9 — 10

16.5    cm, F. P. 10

— 11

21.6    cm

20.0

0,991 St. 130

0.673

0.840

0,868

0,527

130

130

0,761

126,22

51,1

2,47    105    2,60

110

115

120

2,81

2,80

2,73

130    2,49

140

145

2,34

2,39

150,5

2,49

0,601

0,811

0,766

0,804

0,840

0,840

0,797

0,633

2,5

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

5,0

5,5

3,1

51,1

4,48

14,02

13,77

13.66 26,03 24,04

11.66

12,94

5,62

126,22

1,792

9,898

10,851

10,723

21,397

20,194

9,538

9,239

2,366

95,998

k — 34,7. n — 0,035.

Stangenflügel Nr. 135. Wellenschlag.

Anfangs Wind von oben, schwach, gegen Mittag stark und viel Floßholz von oben.

16

18. April

1894

+ 0,80 fallend

27,40

F. P. 9 — 10 16,6 cm, F. P. 10 — 11 21,3 cm

19,9

0,975

St. 130

0,674

130

w o 00 co

0,846

0,677

0,771

119,84

51,2

2,34

105

110

115

120

130

140

145

150

2,56

2,71

2,64

2,54

2,36

2,28

2,26

2,34

0,578

0,906

0,956

0,951

0,975

0,943

0,905

0,611

0,421

0,526

0,499

0,621

0,674

0,567

0,587

0,424

0,588

0,810

0,805

0,837

0,885

0,825

0,821

0,610

2,7

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,05

13,34

13,44

12,98

24,13

22,30

11,18

11,25

3,5

6,17

51,2

119,84

1,978

9,323

10,844

10,652

20,772

19,067

9,197

8,044

2,511

92,388

k --- 36,2. n — 0,034.

Stangenflügel Nr. 135. Wind von oben, schwach.

17

27. Nov.

+ 0,58 fallend

27,19 F. P. 9 - 10

18.3    cm, | F. P. 10

— 11

22.3    cm

21,3

0,985    0,644

St. 117,5 117,5

O '"■H

CO

00 lO

0,848

0,578

0.770

111,75

50,5

2,22

106,2

110

2,27

117,5

2,27

130

2,09

1,97

137.5    2,04

142.5    j 2,02

149.5    2,08

0,794

0,884

0,985

0,955

0,924

0,902

0,700

0,483

0,606

0,644

0,620

0,584

0,620

0,520

0,745

0,804

0,838

0,825

0,815

0,821

0,654

3,7

3,8

7,5

12,5

7,5

5,0

7,0

3.5

5,66

8,68

16,83

27,58

20,26

10,33

16,61

5,80

2,807

6,718

13,817

22,919

16,613

8,450

12,242

2,529

k --- 36,2. n ----- 0,033.

Stangenflügel Nr. 207. Wind von oben, schwach.

!>"

Nr.

der

Zeit

P e g e l st a n d

Messung

Höhe des Wasser-standes tut Messungsquerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Onerschnitts

m/sec

m/sec

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab-

Breite

mittlere Tiefe

Station

er

2 : Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

m/sec

ititi i

» B « fl!

Wasser-

menge

cbm/sec

Beine r k n n g e n.

18

28. Nov. 1894

+ 0,54 fallend

27,148

F. P. 9 — 10 18,3 cm, F. P. 10 — 11 22,1 cm

21,2

0,963 St. 132,5

0,703

125

0,871    0,832

132,5

0,558

0,781

104,55    50,7

110

125

140

149

0,569

0,669

0,607

0,703

0,524

0,568

0,489

0,711

0,846

0,824

0,841

0,871

0,868

0,679

3,9

3,8

7,5

7,5

7,5

7,5

9,0

4,0

5,77    2,735

8,29    6,450

17,14    14,312

15,64    13,012

15,80    13,525

15,53    13,496

18,72    14,471

7,66    3,470

k — 38. n = 0,031.

Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

50,7

104,55

81,471

19

30. Nov.

1894

+ 0,50 fallend

(27,03)

0,947

St. 135

0,715

0,842

135

135

0,821

0,537

0,713

101,09

50,5

2,02

106,2

2,11

110

2,11

117,5

2,10

125

1,99

135

1,89

142,5

1,98

149

2,00

0,639

0,888

0,932

0,941

0,947

0,918

0,630

0,534

0,532

0,617

0,559

0,715

0,499

0,442

0,662

0,754

0,750

0,761

0,842

0,782

0,568

3,7

3,8

7,5

7,5

10,0

7,5

6,5

4,0

50,5

6,28

8,19

16,14

15,61

19,85

15,09

12,98

6,95

101,09

2,769

5,799

12,137

11,786

15,900

12,253

8,762

2,627

72,033

Stangenflügel Nr. 207. Wellenschlag, Wind von unten, lebhaft.

13. Mai

1893

a. P. Dragebruch

+ 0,93 ständig

1,085 St. 107

1,10

107

Messungen an der

0,805

0,785

Drage öei Weuöeetttz.

25,33    15,5    1,63    105

107

110

112,3

115

2,0

2,2

2,1

1,9

1,6

0,913

1,085

1,073

0,961

0,624

2,5

2,0

3,0

2,3

2,7

3,0

15,5

2,50

4,20

6,45

4,60

4,88

2,70

25,33

1,295

3,944

6,469

3,960

3,270

0,940

19,878

(k = 34,23).

(n = 0,032). Schwimmflügel Nr. 135. Windstille.

9. Juni 1893

+ 0,70 ständig

0,993

St.107,5

0,853

107,5

0,742

0,697

22,22

14,2

1,56

105

2,1

107,5

2,2

110

1,9

112,5

1,9

115

1,3

0,934

0,993

0,983

0,871

0,372

(0,443)

(0,719)

(0,581)

(0,483)

(0,329)

0,710

0,853

0,816

0,735

0,370

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,2

14,2

1,53

5,38

5,13

4,75

4,00

1,43

22,22

0,721

4,198

4,274

3,686

2,208

0,353

15,440

Schwimmflügcl Nr. 135. Wind von unten, schwach.

22. Juni 1893

+ 0,68 ständig Dragemünd + 28,32

29,44,

0,986 St. 108

0,844

106

0,709

0,713

19,11

13,8

1,39

104

105

106

108

110

112,5

115

116

0,4

0,5

1,9

1,9

1,8

1,6

1,6

1,3

0,5

0,916

0,967

0,986

0,897

0,871

0,319

0,162

(0,500)

(0,474)

(0,652)

(0,612)

(0,612)

(0,613)

(0,405)

(0,162)

0,500

0,703

0,844

0,840

0,825

0,766

0,360

0,162

0,5

1,0

1,0

2,0

2,0

2,5

2,5

1,0

1,3

0,10

1,15

1,90

3,70

3,40

4,00

3,63

0,90

0,33

0,033

0,691

1,469

3,115

2,829

3,184

2,041

0,235

0,035

Schwimmflügel Nr. 135. Windstille.

Nr.

der Zeit Messung

P e g e l st a n d

Höhe des Wasserstandes tut Messungs-qnerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab-

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

m/sec

m/sec

qm

S Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Gefchwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

Fläche

zwischen

bett

Wasser

Loth

rechten

menge

Bemerkunge n.

m/sec

qm

cbm/sec

30. Juni 1893

+ 0,73 steigend Dragemünd + 28,40

29,47,

1,037

St. 106

0,993    0,708

0,767

106

19,76    14,3

1,38

104

106

108

110

112

114

115,5

116

Ci_ GO^ OD_ ZD lq

O 1—1 tH tH rH rH O O"

0,586

1,037

0,977

1,006

0,910

0,584

0,265

0,182

0,20

3,00

3,65

3,60

3,45

3,40

1,73

0,32

0,078

2,367

Schwimmflügel Nr. 13.5. Windstille.

1,5

14,3

0,41

19,76

3,504

3,154

2,760

2,380

0,770

0,070

0,050

15,133

18. Juli

1893

+ 0,64 fallend Dragemünd + 28,20

29,326,

Unterhalb 13,6 cm auf 500 m

1+

1,011

St. 106

0,739

106

0,920    0,722

0,499

106

0,725

17,04    13,7

1,24

i O 00 o (N i

O O O T—I i—4 T—l

rH t—I i—1 t—I rH 1—I

Th_ CC CD_ lO Th O 1—I 1—I i—I rH rH

0,513

1,011

0,945

0,969

0,901

0,465

0,513

0,739

0,447

0,617

0,581

0,435

0,513

0,920

0,800

0,823

0,798

0,503

0,7

2,0

2,0

2,0

2,0

2.0

3,0

-+ O lO lO lO o o

rH_ O TT_ 04    1— Ci

cT of cd cd cd of r-T

13,7

17,04

0,048

1,790

2,967

2,639

2,471

1,788

0,637

12,340

k = 40,50. n — 0,0256.

Schwimmflügel Nr. 135.

Es kam viel Noßholz herunter. Windstille. Starker Regen.

15. August 1893

+ 0,76 fallend Dragemünd + 28,49

29,52,

Unterhalb 17 cm auf 500 m

34

0,971 St. 107,5

0,635

107,5

0,919    0,807

107,5

0,496

0,731

20,57

14,5

1,41

iO_ lQ_ iC^ IO lO cd ONO of Th ZD

H H 2 ^ ^

1—I tH 1—1

O 00 GO O Th tH O

CO_ CO_ C(D_ Ci_ rh co O 1—I 1—1 rH i—I 1—1 O

0,541

0,957

0,971

0,971

0,783

0,326

0,181

0,541

(0,666)

0,635

0,578

0,626

0,180

0,181

0,541

0,806

0,919

0,842

0,761

0,334

0,181

0,5

1,5

2,5

2,5

2,5

2,0

2,0

1,0

14,5

0,08

1,39

4,70

4,73

4,55

3,18

1,79

0,15

20,57

0,027

0,935

4,056

4,163

3,645

1,739

0,459

0,018

15,042

k = 35,00. n = 0,0308. Stangenflügel Nr. 135.

7 j| 10. Dd. !    +0,93

ständig

I Dragemünd + 28,57

1893

29,626

Unterhalb 17,4 cm auf 500 m

34,8    1,076

@1.105,5

0,707

110

0,953    0,774

105,5

0,514

0,763

22,09

15,0

1,47

103,3

105.5

107.5 110

112.5

115

117.2

O rH o Ci rH OO o

CO^ H Ci_ GO_ Ci_ CO_

O 04 r-T t-T r-T r-T 0~

1,076

1,027

0,968

0,872

0,578

0,657

0,663

0,707

0,537

0,323

0,498

0,953

0,953

0,865

0,741

0,480

0,165

0,5

2,2

2,0

2,5

2,5

2,5

2.2

0,6

15,0

0,07

2,27

4,01

4,74

4,75

4,36

1,80

0,09

22,09

0,023

1,644

3,822

4,306

3,814

2,666

0,580

0,010

16,865

k = 35,22. n = 0,0327. Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

8    9. Nov.

1893

+ 0,98 ständig Dragemünd + 28,83

29,80

Unterhalb 0,19 cm auf 500 m

38

1,123    0,779

St.107,5 107,5

1,029    0,793

107,5

0,525

0,813

25,74

15,6

1,64

103.5

105.5

107.5

110

112,5

115

1-0 Ci O iO Ci CD iO iO_ cO_ 0[_ i—i o CD iO 04 04 04 04 rH

0,731

0,8

0,26

1,023

1,123

1,091

0,902

0,579

0,569

0,779

0,560

0,607

0,391

0,923

1.029

0,932

0,828

0,535

0,206

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

2,0

1,3

2,84

4,59

5,44

5,30

4,69

2,21

0,41

0,127 2,349 4,480 5,337 | 4,664 3,194 0,820 0,056 21,027

k --- 33,93. n — 0,0328. Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

Nr.

der

Zeit

Messung

I Höhe des Wasserstandes int

P egel st and j Messungs- Fallhöhe querschnitt : über N. N.

Mittleres

Gefälle

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des

Der Lothrechten

Ab

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth-

rechten

Wasser-

menge

Beine r k u n g e n.

in

cm/km

m/sec

m/sec

m/sec

1X1

cbm/sec

6. März

1894

+ 1,42 steigend Dragemünd + 29,84

30,39 Unterhalb 10 cm stuf 500 m

20

1,260

St.105,5

0,873

107,5

1,136

107,5

0,883

0,572 0,929

33,95

18

1,89

101,9

105.5

107.5

110

112,5

115

118

_0 1+ 1+) K) _L+) O

"co —4 Id "cd To m 03 W +■ Oi

1,260

1,237

1,109

1,005

0,802

0,386

0,40

0,873

0,776

0,581

0,622

0,308

0,601

1,072

1,136

1,048

0,915

0,782

0,347

0,9

3,6

2,0

2,5

2,5

2,5

3,0

1,0

18,0

0,19

3,29

5,87

7,07

6,67

6,15

4,40

0,31

33,95

0,076

2,750

6,480

7,720

6,550

5,215

2,482

0,072

31,345

k = 49,33. n — 0,0225. Stangenflügel Nr. 135. Wind, ziemlich stark.

10

29. Marz

1894

+ 1,71 fallend Dragemünd + 30,24

30,743 Unterhalb 12,1 cm ans 500 m

24,2

1,249

St.105,5

0,899

107,5

1,200

107,5

0,678

0,502

0,933

46,60

33

1.41

96

0,20

102,2

105.5

107.5

110

115

117,6

0,975

0,535

0,899

0,717

0,551

0,330

1,049

1,146

1,200

1,121

0,840

0,196

4,0

6.2

3,3

2,0

2,5

5,0

2,6

7,4

33,0

0,50

2,00

7,00

6,70

8,07

14,17

5,35

2,81

46,60

0,110

1,380

7,700

7,873

9,361

13,887

2,771

0,368

43,450

k = 50,35. n --- 0,0210. Stangcnflügel Nr. 135. Windstille."

11

17. April

1894

+1,36 ständig Dragemünd + 29,34

30,256

Unterhalb 13,8 cm auf 500 m

27,6

1,162 St. 110

0,968

107,5

1,169

107,5

1,105

0,558

0,868

35,72

17,5

2,04

102

0,30

105.5

107.5

110

112,5

115

I 117,5

0,579

0,968

0,654

0,685

0,417

(0,221)

0,487

0,940

1,169

1,039

0,921

0,673

0,206

1,0

3,5

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

1,0

O Oi N lO O N h OO l>- 05^ l—^    00 iO

o icT io" cd" cd" cd" co" d"

17,5

35,72

0,049

4,063

6,029

7,673

6,615

4,838

1,676

0,078

31,021

k — 38,20. n = 0,0298.

Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

Oberhalb lag viel Floßholz.

12

13. Juni 1894

+ 1,20 steigend Dragemünd + 29,34

30,14

Unterhalb 14,7 cm aus 500 m

29,4

1,216

St.105,5

0,783

107,5

1,136

107,5

0,825

0,577

0,877

31,42

16,7

00

o o O' o _Qt

"cn "ot

NOK CO 05 «X ^ tO CD

cm" cm" cm" cm" cm"

1,216

1,172

1,040

0,937

0,554

0,638

0,783

0,741

0,648

(0,611)

1,105

1,136

1,025

0,883

0,560

3,7

2,0

2,5

2,5

2.5

3,5

16,7

4,51

5,47

6,41

6,20

5,77

3,06

31,42

3,337 ' k = 39,02.

6,126 n = 0,0287.

6 923 Stangenflügel Nr. 135.

Siegelt. Querschnitt stark krautig.

5,890

4,154

1,132

27,562

13

29. Nov.

+ 1,11 ständig Dragemünd + 29,02

29,89

Unterhalb 15 cm ans 500 m

30

1,202

@1.112,5

0,871 i 1,136 107,5    107,5

1,022

0,501

0,866

27,47

15,5

»D iO_

lO O of vO

o o

O lO tO CO N CO CD

cm" of cm" os

1,176

1,176

1,060

1,202

0,468

0,629

0,871

0,630

0,371

0,434

1,027

1,136

0,969

0,878

0,482

3,0

2.0

2,5

2,5

2,5

3,0

dO JOl 05 05 04 do

+ o o Id To ¹ Id

-<l ^ Ol W Ol M D

2,048

5,519

6,575

5,566

3,434

0,653

k --- 39,04. n = 0,0281. Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

Nr.

der

Zeit

P e g e l st a n d

Messung

in

Höhe des Wasser-standes im Messungsquerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

m/sec

m/sec

SS

5:

Es

Der Lothrechten

Ab

mittlere Tiefe

Station

Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

m/sec

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Fläche

zwischen

den

Wasser-

Loth

rechten

menge

Bemerkunge n.

qm

cbm/sec

2. August

1893

a. P. Usch

+ 0,69

schwach steigend

47,93

F. P.

30-31: 6,3 cm I aus 324 m

19,4

0,752 St. 12,5

0,517

0,665

12,5

Messungen an der

Untere

0,540    0,373    0,529

Wehe öei Wsch.

N ehe.

54,77 ! 41,9    1,3

12,5

17.5

22.5

27.5

32.5

37,5

1,42

1,69

1,65

1,52

1.50

1.35

t.

1.31

1,14

0,357

0,563

0,752

0,712

0,677

0,701

0,671

0,343

0,214

0,517

0,516

0,492

0,412

0,486

0,411

0,268

0,315

0,605

0,665

0,632

0,578

0,613

0,558

0,345

JJi O* Co Qi CO CO to

'co 'o¹ ~0 o 'o "o "o cn "o bo

54,77    28,982

k = 33,33. n — 0,033. Stangenflügel Nr. 99. Wind von unten.

30. Seht.

1893

+ 0,72 steigend

47,98

F. P. 30—31: 11,3 cm ! auf 324 in

34,4

0,915    0,746

St. 17,5    22,5

0,810    0,716

0,509    0,678

47,02

41,9

1,13

1.46

17,5

12,5

17.5

22.5

27.5

32,5

37,5

42

44

1,68

1,62

1,26

1,15

1,18

1,02

0,93

0,73

0,558

0,846

0,904

0,915

0,817

0,773

0,713

0,708

0,474

0,212

0,498

0,577

0,683

0,746

0,601

0,548

0,501

0,249

0,30

0,418

0,744

0,801

0,810

0,798

0,728

0,643

0,613

0,358

0,289

„ I ^ rfx <C^ Oi Qo Co Qi CO CO bO

^ b b bo "o "o o © "o b' © bo

0,15 I 0,029

47,02    31,896

k --- 34,56. n --- 0,030.

Stangenflügel Nr. 135. Versandung am rechten Ufer. Wind quer von oben, schwacher Wellenschlag.

4. October

1893

+ 0.66

ständig

47,931

F. P. I 23,4 30—31: |

7,6 cm auf 324 m

0,960    0,729    0,863    0,750

St. 10    10    10

0,540

0,695

41,30

39,8    1,04    6

10

15

20

25

30

35

39

42

1,42

1,55

1,46

1,20

0,99

0,86

0,70

0,81

0,68

0,549

0,960

0,920

0,829

0,870

0,840

0,757

0,686

0,537

0,357

0,729

0,610

0,594

0,670

0,580

0,654

0,502

0,277

0,506

0,863

0,785

0,726

0,764

0,714

0,701

0,593

0,396

¹ _CO ü¹ O¹ Üi Ci Oi +• M)

bc fb © "© "o "o © "o 'o "o bo

1,97

6,40

7,51

6,45

4,10

4,56

3,95

3,08

2,29

0,99

0,664

4,385

6,191

4,870

3,063

3,371

2,793

1,994

1,129

0,261

k — 45,34. n — 0,022.

Stangenflügel Nr. 99. Wind von unten, schwach.

41,80

28,721

2. Mai

1894

+ 1,23 fallend

48,56

F. P.

23,5

30—31: | 7,6 cm auf 324m

0,925 St. 10

0,659

0,819

10

10

0,735    0,448] 0,673

80,30

43,5

1,85

1-0 O lO

t—I r-1

O t"⁻ iO O (M (M CO +

lOOQOCDHiCrJi (» W W n O CO iO Q

r-T c<f cm" cm" cm" i-T t-T o"

0,687

0,925

0,890

0,853

0,840

0,767

0,544

0,262

0,206

0,659

0,569

0,635

0,392

0,561

0,287

0,202

0,493

0,819

0,778

0,778

0,698

0,694

0,431

0,238

4—

0__ ©^ CD O lO iO_ lO (D

CO iO O iO l> iO tJi r-T CO

2,60

11,35

11,86

11,48

15,06

13,59

00 lO o

0,855

7,490

9,464

8,931

11,114

9,459

4,749

1,827

0,070

k = 32,30. n — 0,035.

Stangenflügel Nr. 135. Windstille.

80,30

54,059

Nr.

der Zeit

Messung

Höhe des Wasser-standes im Pegel st and j Messungs-guerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefälle

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe !

Statiou

Wassertiefe

Der Lothrechten

Ab-

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth-

rechten

Fläche

zwischen Wasser-deu Lothrechten

menge

B e m e r k unge n.

in

in

cm/km

m/sec

m/sec

qm

m/sec

in

qm

cbm/sec

5. Mai

1894

+1.19 ständig

48,50

F. P. 30—31: 5,3 cm ! auf 324 m

16,3

0,893 St. 17,5

0,619

0,780

0,680

0,440

0,640

80,42

44

1,82

30

17,5

iO_ lO_

io © i© oT © lq ©

H H (M CQ CO 4

H GO ^ iO Cf) iO GO © 04 CO_ GO OO ->+ 04 Ol Ol t-h t-i

© ©? ££ GO © © r-

t—1 - 05 r— t-h cO <©

OD CO GO GO I — O

© ©* cT o" © ©" ©"

O GO ^ CO 05 (M (M

©    !>• © rl    ^

Ol^ ^ ^ © © iO (M ©^ CT ©“ © ©' ©■ ©'

6,0

5,35 I 1,354

k ----- 37,10. n = 0,031.

Stangenflügel Nr. 135.

Wind von unten, Wellenschlag.

II

44,0 | 80,42 I 51,464

1    10. April i

1895

st. P. Usch

+ 2,12

ständig

0,537 St. 35

0,473

0,401

Obere

0,370

9i e tz e.

107,38    43,6

LnS

4-

25

iO tO iO iO h (M CO Tf

0,312

0,514

0,537

0,418

(0,194)

(0,381)

(0,247)

(0,311)

0,238

0,473

0,427

0,350

6,6

8,01

10,0

10,0

10,0

30,50

32,75

28,89

7,0

7,23

43,6

107,38

12,74

10,828

14,738

11,203

1,683

39,726

Schwimmflügel Nr. 99. Meßstelle 200 m oberhalb der Brücke in Usch.

Bei + 2,12 beginnt die Ueber-fluthung von der Netze in die Küddow und umgekehrt. Windstille.

11. April +2,12 ständig.

I Oberer Krahn-pegel 2,01

1895

0,429 St. 35

0,165

25

0,345    0,288

0,256    1    150,20

25

60    2,50    10

15

25

35

45

2,35    0,183    (0,140)

3,03    0,268    0,141

3,30    0,411    0,165

3,47    0,429    (0,170)

3,07    0,350    (0,125)

0,154

0,253

0,345

0,323

0,238

60,0 j 150,20

1,331

2,859

9,803

11,427

9,534

3,536

38,490

Stangenflügel Nr. 99. Wellenschlag.

Messung oberhalb der Eisenbahnbrücke Dziembowo.

Wind von unten, Wellenschlag.

2. August 1893

o. P. Usch 48,84 + 0,70 steigend

Meßstelle

bis

Küddow-mündung 69,3 cm auf 1450 m j

48

0,829

INS

Ol

Qi

Messungen an der

0,697    0,685    0,452    0,618

12,5

Küddorv öei Ilsch.

36,64

iO_ iO_ iO_ iO_

oT t© o» i© oT ©T

Ol Ol CO CO

0,508

0,516

0,535

0,618

0,477

0,559

0,459

©    l>- T+

05 GO GO

O¹ C3 O¹ Qi C3 W 'o O O © "© '© 7© Ql

1C_ Ol GO Ol Ol o 05 (M O iO O O iO H

35,5

36,66

0,974

3,951

4,028

3,805

3,474

3,777

2,413

0,696

22,718

k ----- 33,95. n --- 0,028. Stangenflügel Nr. 99. Windstille.

2    2. October

1893

+ 0,68

steigend

48,77 deögl.

64,5 cm auf 1450 m

45

0,827 St. 15

0,659

0,727

25

10

0,705    0,517

0,646

32,92

35,3

O.

4-

tO l—

^ CO © » o © lO © tO CG H H (M (M CQ Q CO W

0,397

0,618

0,495

0,516

0,659

0,596 :

0,550 I 0,454 j

0,30

0,289

0,522

0,727

0,688

0,686

0,712

0,687

0,648

0,517

0,116

0,5

2,0

3.5

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

2,5

2,2

0,6

2 2 8 Z 2_ T Z oo Z 8 +

O T-l Tfi irf lQ Tfl    r-7 O*

0,034

0,597

2,500

3,818

3,555

3,276

3,211

2,539

1,339

0,380

0,008

k = 32,1. n = 0,0307.

Stangenflügel Nr. 135.

Wind quer von rechts anfangs stark; gegen Mittag Windstille.

Nr.

der

Zeit

P e g e l st a n d

Messung

Höhe des Wasserstandes im Messungs-qnerschnitt über N. N.

Mittleres

Fallhöhe

Gefalle

cm/km

Größte Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

Der Lothrechten

Ab

der

Oberfläche

der Sohle

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der Sohle

des

Querschnitts

Inhalt

Breite

mittlere Tiefe

Station

m/sec

m/sec

£ Wassertiefe

Oberflächen-

Geschwindigkeit

Sohlen-

Geschwindigkeit

mittlere

Geschwindigkeit

stand

der

Loth

rechten

Fläche

Zwischen Wasser-menge

den

Loth

rechten

B e m c r k u n g e u.

m/sec

ni

qm

cbm/sec

4. Mai

1894

+ 1,18 ständig

49,17 desgl. 38,5 55,8 cm auf 1450 m

0,937    0,763

St. 15    15

0,874

0,800

0,566

0,736

15

47,86

36,5

1,30    6,5    1,76

10

1,57

15

1,27

20

1,33

25

1,30

30

1,35

35

1,35

39

0,94

0,834

0,877

0,937

0,922

0,890

0,838

0,798

0,291

0,530

0,652

0,763

0,637

0,689

0,478

0,547

0,248

0,742

0,804

0,874

0,812

0,819

0,714

0,714

0,290

O "o ~0 O O O © üi ©

3,07

5,64

7,05

6,75

6,54

6,69

6,63

5,02

0,47

1.520 4,343 5,922 5,690 5,330 5,125 4,734

2.520 0,091

k = 33,16^ n = 0,032.

Stangenflügel Nr. 135. Wind quer von rechts.

36,5    47,86    35,275

10. April

1895

+ 2,12

ständig

0,941 St. 17,5

0,798

0,688

0,437

0,607

17,5

108,62

67

1,63    3,5    3,0

2,4

17,5    1,7

28

1,7

40

1,6

49,5    3,0

0,859

0,865

0,941

0,844

0,841

0,291

(0,625)

(0,497)

0,487

(0,698)

(0,473)

(0,184)

0,737

0,668

0,798

0,776

0,717

0,234

O <D_ iO_ LO_

crf icf öS cf c<T cf I c-f

tH t—t

10,22 12,25 16,71 18,40 19,17    17,180

20,34    9,662

11,54    1,578

1,539 Schwimmflügel Nr. 99. 8,596 12,245 14,481

Messung an der Brücke Mvty-

lewo.

Windstille.

108,63    65,281

Messungen an kleineren

L >ltynia.

Meöenffüssen der Warthe.

L u t y n i a.

1 I! 18. Sec.

1893

11. Juli 1894

a. P. Bachorzew

+ 0,20

+ 0,22

0,58

0,40

0,47

1,26

0,16

1,26

0,59

0,29

1,32

4,3

0,31

1,32

0,39

3 ix

23. Juli

+ 0,22

0,44

1894

0,30

0,34

3,5

0,1

0,34

0,10

Pistors Handslügcl.

Obere Brücke Wilkowya.

Pistors Handflügel.

40 m oberhalb der Brücke Podlcschc.

Pistors Handflügel.

10 m unterhalb der Bachorsew-Brücke.

30. März 1895

+ 0,70

0,77

0,73

0,74

0,63

6,80

16

0,42

6,80

4,28

Wie Nr. 1.

M oschiner Canal.

Moschiner Canal.

4. Dec.

1893

20. März

1894

a. P. Moschin

+ 0,78

+ 1,98

0,50

0,75

0,31

0,40

0,34

5,17

6,2

0,83

5,17

1,75

Pistors Handflügel. Gutsbrücke Moschin.

0,45

0,60

0,51

20,92

10

2,09

20,92

10,70

Schwimmflügcl Nr. 93.

Brücke beiKrosno. Bei fallenden« Wasserstand; das Deichbankett >var eben trocken gelaufen.

Oestliche Samira.

Oestliche Samira.

14. Juni 1894

0,47

0,40

0,44

0,36

0,29

0,34

2,22

0,74

2,22

0,76

Pistors Handflügel.

150 m oberhalb Brücke Chrn-stowo.

III.

Ergebnisse der

Wassermengen-Messungen,

nach Kegelständen geordnet.

Nr.

Größte

Geschwindigkeit

Mittlere Geschwindigkeit

der

Zeit Pegel st and

Messung

der

Obei-siäche

der

9 oth rechten

der

Oberfläche

der

Sohle

Breite

mittlere Tiefe

Inhalt

mittlere

Geschwindigkeit

Wasser-

menge

Ul

m/sec

m/sec

qm

m/sec cbm/sec

Messungen an

der Wartye öei Mogorzelice.

5    15. Sept.

1893

0,74

4    14. Sept.

1893

3    23. August

1893

1    25. Juli

1893

2    26. Juli

1893

14    19. Juli

1894

13    18. Juli

1894

6 I, 31. Octob.

1893

12    12. Juli

1894

11

10. Juli

1894

10    3.    Juli

1894

7    27.    Juni

1894

8    28.    Juni

1894

9    30.    Juni

1894

a. P. Pegorzelice

— 0,31 fallend

—    0,30 fallend

—    0,10

fallend

— 0,02 steigend + 0,01 steigend + 0,15 fallend + 0,20 fallend + 0,32 steigend + 0,74 fallend + 0,95 fallend + 1,82 fallend + 1,82

steigend I St. 45 + 2,01 steigend + 2,16 ständig    St. 40

St. 35 0,72 St. 35 0,76 St. 35 0,79 St. 35

0,80

02    02    02 G’*"'    02

0,52

0,53

0,56

0,58

St. 32,5 0,83

St. 40

0,82

O 1.0 Ol Ä

1 gsT 2 O CO o T o

0,57

0,66

St. 40

0,90

St. 35

0,95

St. 40

0,98

St. 40

1,20

St. 40

1,28

1,24

St. 30

1,27

Messungen

H _    o    -    Ol    I-    ^    CO    ^

'2    C-    lO    00 O    GO    o    O    o

r ^    cf    ^    cT"*    Cf    ^    ^

0,64

- CO

<M

S'Q

0,37

0,38

0,42

0,41

0,40

0,44

0,43

0,73 | 0,50

57,6

54,5

.58,0

57,6

57,6

57,9

58,5

58,5

0,77 0,49 j 59,8

1,02

0,53

63,0

1,04

1,07

1,27

1,32

1,38

1,37

1,43

1,67

1,92

2,13

3,01

2,94

3,20

3,32

60,01

58,57

73,94

76,04

79,38

79,63

83,60

97,64

115,14

128,96

189,54

185,65

201,86

209,08

0,51

0,50

0,54

0,55

0,54

0,60

0,60

0,66

0,71

30,60

29,12

40,23

42,05

42,84

47,77

49,75

64,10

81,76

0,75 ; 96,58

0,92 : 174,23

0,94

0,95

0,96

174,46

191,93

199,70

an der Wartsse

ßct Mosen.

4    14. Juli

1893

10. Juli

1893

11. Juli

1893

3 j| 12. Juli

1893

22    18. August

1894

23    22. August

1894

8    21. Sept.

1893

24    24. August

1894

o. P. Posen

4- 0,22 fallend + 0,24 ständig + 0,24 ständig + 0,24 ständig + 0,24 ständig + 0,25 ständig + 0,27 ständig + 0,28 steigend

St. 145

0,58

St. 150

0,59

St. 150

0,59

St. 150

0,80

St. 145

0,81

St. 145

0,58

St. 135 0,77 St. 145

0,52 j 0,47

0,33

60,3    1,17

70,26    0,43

145

30,19

0,53    0,47

0,35

60,3

1,19

71,91

0,43

30,77

150

0,52    0,47

0,34

60,3

1,20

72,56

0,43

30,98

145

0,49 i 0,45

0,30

145

60,3    1,20 I

72,26

0,40

29,18

0,69    $ 0,63

0,45

crt

00

-I

150

145

130

145

CO

CD

CO

LO

iO    O

GO    Ci

Cf    Cf

49,69

0,56

27,68

Ol

CD

53,01    0,56

73,32

0,45

56,20    0,53

29,48

32,67

30,02

Nr.

Größte

Geschwindigkeit

Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

der

Zeit Pegel st and

Messnng

der

Oberfläche

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der

Sohle

Breite

mittlere Tiefe

Inhalt

mittlere

Geschwindigkeit

Wasser

menge

m/sec

m/sec

qm

m/sec

cbm/sec

7    | 25. August

1893

7. August 1893

28. Juli 1893

25. Octob.

1893

28

22. Nov.

1894

26

17. Nov.

1894

27

20. Nov.

1894

25

16. Nov. 1894

10

2. Nov.

1893

21

12. April

1894

20

11. April

1894

11

1. D ee.

1893

+ 0,47 schwach fallend St. 135

+ 0,55 ständig    St. 122,5

+ 0,58 wachsend    St. 140

+ 0,73 .    0,76

steigend

+ 0,84 fallend

+ 0,88

ständig

+ 0,88

ständig    St. 147,5

+ 0,89

ständig    St. 150

+ 0,93 steigend

+ 1,18 fallend

+ 1,23 fallend

+ 1,28

0,67

0,68

0,69

St. 140

0,89

St. 150

0,86

St. 150

0,91

0,86

0,83

St. 140

1,06

St. 150

1,19

St. 140

0,85

St. 130

0,58

130

0,57

0,41

CO

86,17    0,50

43,20

0,61

0,57

0,40

05

89,89    0,52

46,57

135

0,62

0,59

0,41

oc

CO

90,88    0,52

47,37

140

0,65

0,64

0,42

05

tx

101,95    0,56

56,89

115

0,76

0,68

0,47

05

co

CO

GO

94,76    0,68

64,38

150

0,72

0,67

0,45

co

GO

05

99,71    0,66

66,17

120

0,80

0,71

147,5

0,75

0,45

05

ox

K>

97,53    0,68

66,19

0,65

0,43

05

co

Ol

102,30    0,65

65,98

150

0,70

0,71

0,43

05

Ol

GO

112,43    0,61

147,5

68,86

0,93

0,81

0,58

05

GO

<70

05

140

0,83

150

0,72

130

113,39    0,75

85,43

0,83 0,46

0,74 0,42

05

QC

CJ»

119,23    0,71

84,42

05

CO

tH

CO

-1

135,79

0,65

88,04

19

9. April

1894

18

6. April

1894

17

4. April

1894

16

2. April

1894

38

19. April

1895

37

18. April

1895

36

17. April

1895

12

15. Mär; ‘

1894

13

17. März

1894

14

21. Mürz

1894

15

22. März

1894

+ 1,38 fallend

+ 1,62 fallend

+ 1,86

fallend

+ 2,20 fallend + 2,24 fallend + 2,48 fallend + 2,64 fallend + 2,84 ständig + 2,92 steigend + 3,06 steigend + 3,24 steigend

1,08

0,87

0,85

0,51

70

cd

co

00

CO

125,08

0,76

St. 150

1,08

St. 155

1,17

St. 150

1,16

St. 140

1,15

St. 140

1,18

St. 140

1,18

St. 160

1,15

St. 150

1,13

St. 109

1,13

St. 140

1,18

St. 108,5

140

0,88

0,89

0,48

o.

70

GO

143,13

0,77

94,41

155

1,04

0,91

0,52

110,22

155

1,01

140

0,98

160

1,08

140

1,04

160

0,99

150

0,99

109

1,05

160

1,10

108,5

0,64

0,83

0,82

0,41

0,51

0,52

0,77 0,42

0,74 0,50 0,75 0,45

0,84 0,52

0,86 ; 0,55

78,0    2,10

128,8    1,52

123,0    1,63

142,0    1,62

146,0    1,83

153,1    2,10

153,8    2,15

160,3    2,26

159,8

2,44

163,52

195,64

200,71

230,52

266,61

322,16

331,30

361,65

389,54

0,89

0,86

0,87

0,91

0,81

0,81

0,83

0,88

0,90

145,49

168,03

174,47

208,31

215,37

260,61

274,26

316,72

350,63

Nr.

der ii Messung

Zeit

Pegelstand

35    13. April    + 3,24

fallend

34    | 10. April    + 3,66

fallend

33    9.    April    + 3,78

fallend

32    .    8.    April    + 3.92

fallend

31    6.    April    + 4,29

fallend

30    |    4.    April    + 4,72

ständig

29    |    3.    April    +4,72

ständig

1895

1895

1895

1895

1895

1895

1895

8. Sept.

1892

20.    Juli 1893

21.    Juli 1893

31. Juli

1893

10. August

1893

13. Oct.

1893

6. Nov. 1893

12

4. Dec.

1894

13

5. Dec. 1894

d 22. April

1893

Größte

Geschwindigkeit

der

Oberfläche

der

Lothrechten

m/sec

1,07

0,90

St. 30

1,21

St. 55

1,34

St. 55 1,25

St. 55 u. 80

1,35 St. 80

1,47

St. 80

1,45 St. 75

Messungen

a. P. Landsberg

— 0,43

—    0,37 steigend

—    0,36 steigend

—    0,10

ständig

—    0,09 ständig

—    0,07 fallend

+ 0,33 fallend

+ 0,46 ständig

+ 0,46 ständig

0,64

St. 30

0,60

St. 45

0,67

St. 40

0,70

St. 30

0,73

St. 35 u. 40

0,89

St. 25

0,96

St. 45

0,95

St. 45

55

1,05

55

1,16

55

1,05

80

1,13

80

1,18

80

1,24

75

Mittlere Geschwindigkeit

S>:

CD

der

Oberfläche

der

Sohle

Breite

mittlere Tiefe

Inhalt

mittlere

Geschwindigkeit

Wasser

menge

m/sec

m/sec

cbm/sec

0,69

0,86

0,89

0,91

1,04

1,10

1,10

309.76 313,34

421.77 435,47

454.38 470,18

468,79

486,83

609,22

632,82

731,87

762.39

0,30 177,3    2,68    475,01 | 0,65

im Ganzen mit der Grabenschlense

0,42 I 179,5 | 3,07 | 550,92 | 0,77 j im Ganzen mit der Grabenschleuse

0,37 ; 181,0 | 3,16 | 572,85 | 0,79 I im Ganzen mit der Grabenschlense

0,44 181,5 |. 3,28 | 590,72 | 0,79 im Ganzen mit der Grabenschlense

0,43    184,0 | 3,59 | 661,40 | 0,92

j im Ganzen mit der Grabenschlense

0,67    185,2 | 4,04 | 749,62 | 0,98

im Ganzen mit der Grabenschlense

0,57    185,3 j 4,11 | 760,07 |    1,02    776,82

im Ganzen mit der Grabenschlense j 807,34

der Warthe Sei ^andsöerg.

132,0

0.63    82,33

0,59

30

0,58

25

0,60

22,5

0,64

25

0,62

35

0,51 ; 0,37    95,0

1,80    170,63

0,48

82,50

0,51

0,56

0,58

0,60

0,37    95,0

0,41    97,0

0,36 ! 98,0

0,35

97,5

0,81    0,69 ? 0,42

25 u. 32,5

0,84    0,74 0,41

45

0,85

0,74

0,46

1,81

172,15

0,49

84,13

2,11    204,68

0,51

105,03

2,11

2,08

105,5    2,26

105,0    2,27

105,5    2,26

206,66

202,89

238,14

238,82

238,43

0,53

0,52

0,66

0,68

0,69

109,16

105,34

157,55

163,36

45

251,0

0,65

164,54

163

26. Mai    + 0,62

ständig

11 i 21. April    +0,87

fallend

20. April    :    + 0,92

fallend

9. März    |    + 1,71

steigend + 1,79 steigend

1893

1894

0,93

0,82

10

1894

1894

9    10. Mär;

1894

St. 45

1,08

St. 20

1,02

St. 60 1,23 St. 15 1,31 ¹ St. 17,5

45

0,97

20

0,88

15

1,15

15

1,

CC lO

0,72 | 0,51 j 105,5    2,46

0,85 0,54    106,0 2,65

i 0,84 I 0,48 106,0 ! 2,74

0,95 0,63    122,5    3,13

0,98 0,48

122,5

3,19 :

259,39

281,21

290,68

383,44

391,08

0,70

0,80

0,77

0,96

0,98

180,37

225,76

224,43

367,98

381,99

Nr.

Größte Mittlere Ge-Geschwindigkeit schwindigkeit

Des Querschnitts

der

Zeit

Pegelstand

Messung

der

Oberfläche

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der

Sohle

Breite

mittlere Tiefe

Inhalt

mittlere

| Geschwindigkeit

Wasser

menge

m/sec

m/sec

4P

m/sec

cbm/sec

27. Mürz 1893

+ 2,17

434

0,98

427

I) 9./10.Mürz    +3,04

1893

/ Strom l Kanal

InS O'

*5

T-i O

616

55

: 816    ; o,83

671

Messungen an der Wetze

1893

21. Juni 1893

29. Juni 1893 15. Juni 1893

8. Juni 1893

a. P. Vordanim

— 0,25 ständig

—    0,07 fallend

—    0,05 steigend

0,68

St. 130

0,71

St. 120

0,72

St. 135

0,74

0,62 | 0,60

130

0,65

0,58

CT

4^

4^

4^

4-r

O} dr

Ins

LnS

62,17    0,56

34,95

Qx

CO

05

69,69    0,56

38,89

135

0,66    0,63

135

0,68

0,68

4^

Qi

4^

co

4^

o<

71,67    0,58

41,88

11. Oetob.

1893

19. Mai

1893

10

26. Oetob.

1893

2. Juni 1893

12. Mai

1893

11

8. Nov. 1893

ji 20. April

fallend + 0,10 fallend + 0,10 ständig + 0,21 steigend + 0,23 ständig + 0,27 fallend + 0,28 fallend + 0,36 fallend + 0,37

St. 115

0,80

St. 130

0,79

St. 130

0,88

St. 140

0,92

St. 120

0,84

St. 130

0,90

St. 110

0,90

135

0,71

0,70

4^

00

INS

lO

—l

73,20    0,61

44,76

130

0,71

0,70

Ol

00

78,84    0,63

79,32    0,64

49,90

51,02

130

0,74

0,76

0,51    50,3    1,66    83,53    0,67

56,13

140

0,76

0,75

0,52    50,6    1,76    89,43    0,67

60,04

135

0,72

0,69

0,53    50,3    1,72    86,69    0,67

58,35

145

0,72    0,75

110

0,75    0,76

St. 115    110

0,35    50,3    1,74    87,77

0,64

56,08

0,53

50,3    1,89    95,28    0,69

97,4    0,65

65,94

63,6

1893

19

18

30. Nov. I 1894 28. Nov. 1894

17

27. Nov.

1894

16

: 18. April

1894

15

16. April

1894

24. März

3f ZH KH £ f ggf K

4 .a + .2- + .a + .a + .a +

0,95    0,84    0,82

St. 135 i 135

0,96

St. 132,5    132,5

0,87    0,83

0,99

0,84    0,85

0,99

0,84    0,87

St. 130    130

xO

4^

o<

xO

2,02

101,09    0,71

72,03

Cn

05

GO

05

lO

Qx

xO

00

CO

Q«

<N

xd *

2,06

2,22

2,34

104,55    0,78

111,75

119,84

0,77

0,77

2,47    126,22 j 0,76

81,47

86,10

92,39

96,00

1893

136,0

0,83

113,2

12

7. März

1894

3. März

1893

+ 1,32 steigend +1,36

1,17    1,06 i 0,99

St. 130    145

Qx

GO

Qi

CO

Qx

2,76

147,64

152,4

0,92

136,09

0,89 ! 135,3

Nr.

Größte

Geschwindigkeit

Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

der

Zeit

Pegelstand

Messung

der

Oberfläche

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der

Sohle

Breite

mittlere Tiefe

Inhalt

mittlere

Geschwindigkeit

Wasser

menge

m/sec

m/sec

qm

m/sec cbm/sec

22. Febr.

+1,60

1893

182,34    0,84    154,33

14

30. März

1894

13

28. März

1894

+ 1,74 fallend

+1,83 fallend

1,24

1,05

0,71

0,37    106,7

St. 135

1,33

St. 120

1,97    210,03    0,84

177,07

110

1,08

0,78

120

0,37    106,5

2,09 222,45

192,46

0,86

18. Juli 1893 22. Juni 1893 9. Juni 1893 30. Juni 1893

6    || 15. August

1893

13. Mai

1893

10. Octob.

1893

9. Nov. 1893

21. April

Messungen an der Drage vei Meuöeelitz.

17,04

0,73

12,34

0,99

0,99

1,04

0,97

1,09

1,08

1,12

0,84

0,85

0,99

0,92

1,10

0,95

105,5

1,03

0,71

13,8

1,39

19,11

0,71

13,63

0,74

14,2

1,56    22,22

0,70

15,44

0,71

0,81

0,81

0,77

0,79

0,50

0,51

0,53

14,3

14,5

15,5

1,38

1,41

1,63

15,0    1,47

15,6

1,64

19,76

20,57

0,77

0,73

25,33    0,78

22,09

25,74

15,13

15,04

19,88

0,76

0,81

16,87

21,03

1893

26,80

0,71

19,0

13

29. Nov.

1894

12

13. Juni 1894

11

17. April

1894

4. März

+ 1,11 ständig +1,20 steigend +1,36 ständig +1,36

1,20

1,14

St. 112,5

107,5

1,22

St. 105,5

1,16

St. 110

1,14

107,5

1,17

107,5

1,02

0,83

0,50

0,58

1,11    0,56

15,5

16,7

17,5

1,77

1,88

2,04

27,47

31,42

35,72

0,87    23,80

0,88

0,87

27,56

31,02

1893

36,15

0,835

30,10

20. März

+1,36

1893

38,76

0,804

31,12

6. März

1894

10    29. März

1894

+1,42 steigend + 1,71 fallend

1,26

1,14

St. 105,5

107,5

0,88

0,57

18,0

1,89

33,95

0,93

31,35

1,25

1,20

St. 105,5

107,5

0,68

0,50

33,0

1,41

46,60

0,93

43,45

Messungen an der Metze öei Usch.

Untere Netze.

4. Octob.

1893

2. August

1893

a. P. Usch 0,96 + 0,66 ständig + 0,69 steigend St. 12,5

St. 10 0,75

0,86

0,75

0,54    39,8

1,04

10

0,67

0,54

41,30

0,69

28,72

12,5

0,37

41,9

1,30

54,77

0,53

28,98

Nr.

der

Zeit

Pegelstand

Messung

30. Sept.

1893

5. Mai 1894

2. Mai

1894

+ 0,72 steigend

+1,19 ständig

+ 1,23 fallend

Größte

Geschwindigkeit

der

Oberfläche

der

m/sec

0,92

j St. 17,5

0,89

St. 17,5

0,93

St. 10

89

Mittlere Ge-| schwindigkeit

Des Querschnitts

Lothrechten

der

Oberfläche

der

Sohle

m/sec

Breite

mittlere Tiefe

Inhalt

II

mittlere

Geschwindigkeit

m/sec

Wasser

menge

cbm/sec

0,81

17,5

0,72 : 0,51

41,9

1,13

47,02

0,68

31,90

0,78

17,5

0,82

P    p

4^    OC>

4^

4x

ft

44,0

1,82

80,42

0,64

51,46

43,5

1,85    80,30

0,67

54,06

10

Obere N e tz e.

10. April

1895

11. April

1895

n. P. Usch

+ 2,12 ständig + 2,12 ständig

0,54

0,47

0,40

St. 35

43,6

2,46

107,38

0,37

39,73

0,43

St. 35

25

0,35

0,29

60,0

2,50

150,20

0,26

38,49

25

f! 2. Octob. a. P. Usch !    1893    +0,68 steigend

+ 0,70 steigend

3    || 4. Mai    +1,18

ständig

4    10. April    +2,12

ständig

Messungen an der Küddow öei Usch.

0,73    0,71 0,52    35,3

0,83

2 j 2. August 1893

St. 15 0,83 St. 12,5

0,94

32,92

0,65

21,26

0,94

1894

1895

22. August

1893

30. Octob.

1893

a. P. Boguslaw

+ 1,02

+ 1,13

10

0,70

0,69

0,45

35,5

1,03

36,66

0,62

12,5

22,72

0,87

St. 15

0,94

St. 17,5

15

0,80

17,5

0,80

0,69

0,57

0,44

Messungen an der Mrosna.

0,66    0,62    0,42 : — |

St. 8    '

0,71

0,65

0,48

36,5

1,30

47,86

0,74

35,28

67

22

24

1,63

0,59

108,63

12,99

0,61

0,44

65,28

5,63

St. 10

0,63

15,01

0,52

7,91

10

21. Juni 1894 20. Juni 1894

+1,81

+ 1,85

0,87

St. 11,5

1,46

St. 15

0,79    ; 0,53

46,2

1,71

78,68

0,59

46,74

17

1,31    1,18

—    33,6

1,80 60,61

1,12

67,58

10

Messungen an der Welna.

0,59

1893

+ 0,05,

Rogasen + 0,50 21. Octob. Hülfspegel Rudki + 0,09,

Rogasen+ 0,57 13. August [ Hülfspegel Rudki + 0,11,

Rogasen + 0,48

St. 2

4-* Ci

4^

GfO

4-*

K)

0,42 :    1,86

1893

1894

15. Dec. Hülfspegel Rudki 1894    |    + 0,20,

Rogasen + 0,77

23. August Rogasen + 0,47

1894

0,51

0,41

10,5

St. 6

0,66

St. 1,5

0,29 St. 12,5

0,33

Ci

+.

0.24    0,15

12,5

0,32

0,64    6,70    0,38    2,53

lO

GO

oo

Ci

4^

Kl

4^

26    1,08    27,99    0,13    3,60

6    0,30    1,82 | 0,24

0,44

12

Nr.

Größte

Geschwindigkeit

Mittlere Geschwindigkeit

Des Querschnitts

der

Zeit

Pegel st and

Messung

der

Oberfläche

der

Lothrechten

der

Oberfläche

der

Sohle

Breite

mittlere Tiefe

Inhalt

mittlere

Geschwindigkeit

Waffer-

menge

in

m/sec

m/sec

in

qm

m/sec

cbm/sec

13. April

1894

28. März

1895

19. März

1894

+ 2,53, j St. 41,5 Rogasen +1,47 !

ZO

4^ O    4-    O

-7* o    -t⁻¹    oo

Qi W    O»    h

Messungen an

5. Sept. Hülfspegel    0,55    0,52

1893 Straßenbrücke St. 15 + 0,46,

Obramühle + 0,47

17. August Straßenbrücke    0,56    0,50

+ 0,50 St. 12,5    15

1893

18. Octob. Straßenbrücke + 0,51, Obramühle + 0,46

Straßenbrücke + 0,68, Obramühle + 0,70

Straßenbrücke + 1,32 Obramühle + 1.18

Straßenbrücke + 1,43 Obramühle + 1,10

1893

14. Nov.

1893

23. April

1894

1. Mai

1895

II 18. Sec. 1893

11. Juli

1894

0,89

0,47

0,76

der Höra.

0,33

11,5

65,5

65,5

1,19    13,75    0,75

1,58    103,35    0,34

2,22    145,80    0,62

10,35

34,47

90,23

15

0,37

j 23,3 j 0,47    10,96    0,33

20,1

0,57

11,50

co

oo

3,67

4,38

0,60    -    0,57

St. 14

0,40

20,1

0,59

11,90

CO

lo

4,21

0,64

St. 12,5

0,89

St. 6

0,77 St. 7,5

14

0,59

12,5

0,87

0,72

7,5

0,50

0,54

0,47

20,6    0,82    17,00    0,47

16    1,66    26,39    0,67

15    1,66    24,88    0,53

Messungen an Kleineren Hleöenflüssen der Warthe.

L u t y n i a.

a. P. Bachorzew

+ 0,20

+ 0,22

0,58

0,16

1,26

0,47

7,91

17,78

13,19

0,59

0,40

4,3

0,31

1,32

0,29

0,39

3a

23. Juli

1894

+ 0,22

0,44

3,5

0,10

0,34

0,30

0,10

30. Mär;

+ 0,70

0,77

0,74

16

0,42

6,80

0,63

4,28

Nr.

der

Zeit Pegel st and

Größte

Geschwindigkeit Geschwindigkeit

Mittlere

Des Querschnitts

Messung

der

Oberfläche

der

Lothrechten

der

Ober-flüche

der

Sohle

Breite

mittlere Tiefe

Inhalt

mittlere

Geschwindigkeit

Wasser-

menge

m/sec

m/sec

qm

m/sec

cbm/sec

Moschiner Kanal.

4. Dec.

1893

20. März

1894

a. P. Moschin

+ 0,78 + 1/08

0,50

0,75

0,40

0,60

Oestliche Samt ca.

6,2

10

0,83

2,09

5,17

0,34

1,75

20,92

0,51

10,70

14. Juni 1894

0,47

0,44

0,74

2,22

0,34

0,76

2. Dec.

Westliche Sarnica (Zama).

0,41 |    0,29    —    —

1893

0,85

5,31

0,24

1,27

Koppelbach.

20. Dec.

0,59

1893

24. März

1894

0,24

0,25

10,5

1,4

14,88

0,21

3,17

7. Juni 1894

0,51

4,6

0,30

1,37

0,42

0,59

Cybina.

14. Dec.

1893

11,5

8,69

0,07

0,68

Gluwna.

6. Dec.

1893

0,31

0,32

7,3

0,32

2,36

0,29

0,67

22. Dec.

1893

0,28

7,3

0,25

1,81

0,25

0,46

12"

IV. Ergebnisse älterer Messungen an der Wartbe bei der Stadt Aasen.

Des Querschnitts

Nr.

Pegel-

der

Zeit

Stand

Messung

Inhalt

mittlere

Geschwindigkeit

Wasser-

menge

I n st r u nt e n t

Bemerkungen:

in

m/sec cbm/sec

25. August + 0,34 1890    steigend

12. August + 0,40 1890    fallend

5. Nov.

1890

49,2

65,9

0,63    30,9

Handflügel

0,54

35,7

Desgl.

Meßstelle am Mastcnkrahn Ber-dichoer Damm. Punktmessung.

Desgl.

+ 0,62 steigend

3. August + 0,63 1890    fallend

23. August + 0,80 1890    ständig

2. Juni 1890

25. Sept.

1890

84,7

80,8

78,7

99,6

0,60

0,59

0,75

0,59

51,2

47,7

58,8

Desgl.

Desgl.

Desgl.

An der oberen Kaponisre St. Rochus. Punktmessuug.

Wie bei Nr. 1.

Desgl.

11. April

1890

9. April

1890

10

20. Sept.

1890

11

19. Sept.

1890

12

9. Sept.

1890

13

28. April

1890

14    20.    Juni

1890

15    22.    Juni

1890

16    18.    Juni

1890

+ 0,82 ständig

ständig

0,70

0,68

0,67

0,76

0,77

0,77

58,5

72,2

74,3

77,0

93,0

85,4

90,5

90,7 i

99,4

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Am Eisbrecher, 20m oberhalb des Mastenkrahnes. Punktmessung.

Wie bei Nr. 3.

Desgl.

Desgl.

Unterhalb der Gluwnamündung. Punktmessuug.

Wie bei Nr. 3.

Desgl.

Wie bei Nr. 1.

An der großen Schleuse, oberhalb des Mirzebachs. Punktmessung.

Wie bei Nr. 10.

Wie bei Nr. 1.

Des Querschnitts

Nr.

der

Zeit

Pegel-

Stand

Messung

Inhalt

mittlere

Geschwindigkeit

Wasser-

menge

Instrument

B e m e r k u n g e n.

m/sec

cbm/sec

17

18

3. Juni 1890

24. Jan. 1890

19

24. Octob.

1889

0,77

0.78

0,67

117,1

167,1

146,1

Handflügel

Desgl.

Oberhalb der Abzweigung der Faulen Warthe. Punktmesfung.

Desgl.

20

21

16. Mai 1890

28. Jan. 1890

22

28. April

1891

+ 2.03 fallend

+ 2,38 ständig

+ 2,40 fallend

169,5

280,2

313,0

0,89

0,64

0,64

150,9

180,7

201,0

Handflügel älterer Konstruktion

Handflügel

Desgl. Ungenau.

Wie bei Nr. 10.

Desgl.

Desgl.

I! Wie bei Nr. 17.

23

17. März

1890

24

19. März

1890

25

30. Jan. 1890

26

6. Nov. 1889

+ 2,44 ständig

+ 2,60 ständig

+ 2,63 ständig

+ 2,67

283,9

287,1

325,0

298,4

0,75

0,80

0,78

0,73

211,1

227,9

254,6

218,1

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Bei St. Rochus an der Kaponiörc und an der Faulen Warthe. Punktmessung.

Wie bei Nr. 17.

Desgl.

Desgl.

27

30. Octob.

1889

+ 2,70

304,4

0,67

202,8

Handflügel älterer Konstruktion

Desgl.

Desgl. Ungenau.

Desgl.

28

10. April

1891

29

1. April

1891

30

26. April

1891

31

22. März

1891

+ 2,70 fallend

+ 3,05 fallend

+ 3,75 fallend

+ 4,48

236,0

0,94

221,0

Handflügel

Wie bei Nr. 22.

427,0    0,61

597,0

663,0

0,73

0,91

258,0

436,0

600,0

Deögl.

Desgl.

Desgl.

Desgl. Oberflächenmesfung.

3 Brücken int Jnuudationsdamm. Oberflüchcnmessnng.

Wie bei Nr. 22.

32

33

12. März 1891

20. März 1891

34

16. März

1891

35

15. März 1891

+ 5,05 steigend

+ 5,05 fallend

+ 5,90 ständig

+ 5,92 ständig

810,0

36

1888

791,0    1,03

775,0    1,01

933,0    1,19    1112,0

997,0    1,16    1161,0

I

+ 6,62    1080,0    1,53    1660,0

Desgl.

Desgl. Oberflächenmessnng.

782,0

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Handflügel älterer Konstruktion

Desgl. Oberflüchenmcssung.

Wie bei Nr. 30.

Wie bei Nr. 22. Oberflächen-messung.

Wie bei Nr. 30. Unsicher. Bon der Stadtverwaltung ausgeführt.

'

v ' r ■ :

B. HefE-Wessungeir.

Vorüerlchr.

Mit den Gefällermittlungen im Warthegebiet ist im Sommer 1889 im Anschluß an die übrigen Hoch-wassernntersuchungen begonnen worden. Die Grundlage bot das an der Warthe und Netze ausgeführte Präzisions-nivellement. An dem ersteren Flusse wurden die Festpunktsteine 1889 gesetzt, an dem letzteren 1891. Das Nivellement erfolgte auf der Warthe durch die trigonometrische Abtheilung der Landesaufnahme, welche die Ergebnisse in dem Werk „Nivellement der Warthe von Küstrin bis zur russischen Grenze 1889/90" veröffentlicht hat. An der Netze einschließlich des Bromberger Bezirks wurde das Präzisionsnivellement durch das Bureau für die Hauptnivellements und Wasserstandsbeobachtungen im Ministeriunr der öffentlichen Arbeiten vorgenommen, das die Ergebnisse 1894 in dein Heft „Präzisionsnivellement der Brahe, des Bromberger Kanals und der Netze 1891/93" darlegte.

Innerhalb des Regierungsbezirks Posen wurde auf Grund der Stromkarten im Maaßstabe 1 :5000 im Jahre 1889 eine Neustationirnng vorgenommen, und es sind die Festpunktsteine derselben entsprechend in 1 km Abstand auf dem rechten User gesetzt. Wo hierbei das Ufergelände infolge seiner Beschaffenheit und Höhenlage ungeeignet war, fand eine Verschiebung des betreffenden Steines statt, so daß die Entfernung derselben nicht überall 1 km betrügt, zumal auch nachträglich noch Durchstiche ausgeführt sind; doch gleicht sich dieser Unterschied ans längeren Strecken aus. Aehnlich geschah es aus der Netze int Bezirk der Regierung Frankfurt. Ans der Warthestrecke dieses Bezirks wurden die Festpunktsteine möglichst nahe den vorhandenen Kilometersteinen gesetzt. Auch hier beträgt der durchschnittliche Abstand derselben 1 km. Sie liegen an beiden Flüssen an dem rechten User und möglichst nahe demselben, so daß bei Gefällmessungen der gewöhnlichen Wasserständc meist eine Ausstellung des Nivellirinstruments genügt. Aus örtlichen Gründen mußte vereinzelt ein größerer Abstand der Steine vom User gewühlt werden. Etwa 15 Steine, die durch Anlage von Durch- und Abstichen, meist aber durch muthwillige Beschädigungen innerhalb des Regierungsbezirks Posen in ihrer Höhenlage geändert oder ganz zerstört wurden, mußten nach ihrer Ausbesserung 1895 neu einnivellirt werden.

Die Festpunktsteine bestehen aus massiv sundirten Granitsteinen mit oben eingesetzten Bolzen. In den Gefäll-plänen ist der Abstand der Steine zrr 1 km angenommen. Die wirkliche Entfernung ist in die Pläne außerdem noch eingeschrieben. Diese konnte den Meßtischblättern, von Obornik abwärts, entnommen werden. Oberhalb und an der Netze wurde sic durch örtliches Ausmaß am rechten Ufer ermittelt. An den Krümmungen wird die Entfernung daher nur annähernd richtig sein.

Die Gefällermittlungen begannen im Jahre 1889 mit dem Einnivelliren der Hochwassermarken auf der Stromstrecke in der Nähe der Stadt Posen behufs Untersuchung einer etwaigen Senkung des Hochwasserspiegels. Diese Arbeit wurde 1890 noch auf die Warthe des ganzen Regierungsbezirks Posen ausgedehnt, außerdem 1890 noch ein Niedrigwassernivellement zwischen Posen und Obornik vorgenommen. Das Frühjahrshochwasser 1891 bot auf beiden Flüssen Gelegenheit zu ausführlichen Ermittlungen über das Gefälle bei den verschiedenen hohen Wasserständen. Im Jahre 1893 und 1894 ist dann im Anstrage des Wasserausschusses der Wasserspiegel bei Niedrig-, Mittel- und Ausuferungswasserstand an der Warthe und Netze und bei den ersten beiden Wasserständcu an der Drage festgelegt worden.

Die Festpunktsteine an der Drage bestehen aus hölzernen, mit Erdkreuz versehenen Pfählen. Das Nivellement derselben ist nicht in derselben Genauigkeit wie an der Warthe und Netze ausgeführt. Doch geben die Gefäll-linien jedenfalls ein sehr angenähertes Bild (Tabelle XIV).

Die Gefällpläne enthalten noch die rechtsseitigen Uferhöhen und die Kronen der Deiche. Außerdem ist die Tiefenlage der Sohle nnd deren Beschaffenheit zur Darstellung gebracht.

An der Unteren Netze erfolgte eine genaue Sohlenpeilung im Dezember 1892, an der Warthe von der Prosna bis Posen am 13./14. November 1894; von Posen bis Zantoch am 10. bis 12. September 1894; von Zantoch bis Küstrin am 20. August 1894.

Es ist der Wasserspiegel während der Peilung in durchschnittlich 10 km Entfernung gegen N. N. festgelegt, nnd dann sind unter Benutzung der bisherigen Gefällmeffungen die Tiefen auf Normal-Null umgerechnet.

Die Peilung von Posen bis Küstrin geschah vom Dampfer ans beim Stromabfahrcn während eines längere Zeit andauernden niedrigen Wasserstandcs, diejenige oberhalb Posen beim Abfallen einer bis Mittelwasser reichenden Anschwellung.

Mit den hier dargelegten Gefällmeffungen können diese Arbeiten als vorläustg abgeschlossen angesehen werden. Eine Aenderung des Gefälles bei Niedrigwasser tritt infolge von Baggerungen, Durchstichen und anderweitigen Regulirungsarbeiten leicht ein, so daß hier Wiederholungen innerhalb mehrjähriger Zeiträume nothwendig sind. Diese sind auch durch Ministerialerlaß bereits angeordnet.

Die Messungen bei Mittel- und Ausuferungswasserständen konnten bei dem Mangel eines geeigneten Pegel-standeS nicht so genau ausgeführt werden, als bei Niedrigwasser. Doch werden, zumal diese 3 Gefälllinien einander nahezu parallel laufen, hier Wiederholungen wohl nur von 5 zu 5 Jahren genügen. Bei Wasserständen von der Höhe des Hochwassers 1888 und darüber wären weitere Ermittlungen namentlich für die Strecken erwünscht, wo eine Senkung des Hochwasserspiegels durch Freimachung des Thalbodens von den Abflußhindernissen in Frage kommt, so bei Pogorzelice, Pnschiknfko, Owinsk, Obornik nnd an den eingedeichten Strecken zwischen Birnbaum nnd Schwerin, sowie bei Borkow und Landsberg.

Dann sind an den untersten Strecken der Netze und Warthe bei Zantoch nnd Küstrin auch bei gewöhnlichen nnd höheren Wasserständen noch weitere Gefällmeffungen nöthig, da grade diese so fruchtbaren Niederungen unter unzeitigem Rückstauwasser sehr leiden, und da durch Erweiterung der Abflußquerschnitte ein Vermindern der Schäden nicht ausgeschlossen ist.

Für die übrigen Strecken, zwischen denen das Gefälle gleichmäßig ist, genügen vereinzelte Markirungen. Die Beobachtung von Hochwasserpegeln ist für die Gefällbestimmungen zwar nur an einzelnen Stellen nothwendig, doch für die Ermittlung des Fortschreitens der Wellenspitze erwünscht.

An den Brücken wären weitere Feststellungen möglichst im Zusammenhange mit Querschnittaufnahmen und Geschwindigkeitsmeffungen nöthig behufs sicherer Beurtheilung des erforderlichen Brückenquerschnitts. Genaue Peilungen der Sohle unter Festlegung derselben gegen N. N. sind möglichst jedes Jahr vorzunehmen, da infolge der RegulirungSbauten und der von oben kommenden Sandmassen die Höhenlage sich sehr ändert.

Berlin und Husum, im Sommer 1896.

Keller,

Regierungs- und Baurath.

v. Rormanir,

Regierungs-Baumeister.

I. Aas Kefäü'e Bet Wedrigwasser.

Die Gefällermittlung erfolgte bei dem niedrigen ebenso wie beim mittleren Wasserstande innerhalb des Regierungsbezirks Frankfurt derart, daß einige Tage vor der Messung vor jedem Festpunktsteine 3 Pfühle, au die seitlich Nägel eingeschlagen waren, eingetrieben wurden, so daß der Nagel noch etwas über dem wahrscheinlich zu ermittelnden Stande hervorragte. Am Tage der Messung wurde der Abstand zwischen Nagel und Wasserspiegel durch den von oben herabfahrendcn Beamten der Wasserbauverwaltung gemessen und später, nachdem die Nägel gegen die Festpunktsteine einnivellirt waren, bei der Berechnung das Mittel der drei Höhen bestimmt.

Aehnlich geschah es im Posener Bezirk, nur daß hier die Pfähle erst am Tage der Messung eingeschlagen wurden und daß der Nagel mit dem Spiegel abschnitt. Hierbei erhielt jeder Strommeister noch einen oder mehrere Gehülfen, mit dem er sich die Strecke theilte. Auf die meist kurzen Buhnen wurde ebenso wie auf die Ueber-schläge keine Rücksicht genommen.

Außer der Ermittlung des Gefälles zwischen Posen und Obornik am 19. August 1890 ist 1892 für die Strecke von der russischen Grenze bis Owinsk eine Messung vorgenommen, bei der der Wasserstand indeß nicht günstig lag. Auf der Warthe und Netze im Frankfurter Regierungsbezirk geschah dies am 8. Juli 1892. Die Strecken wurden mehrfach eingetheilt, so daß die Ablesung an einem halben Vormittag erfolgen konnte. Das Wasser fiel, wie ans Tabelle I sich ergiebt, sehr langsam 1—3 cm innerhalb 24 Stunden. Stellenweise wehte der Wind recht lebhaft.

Am 4. September 1893 wurde nochmals für die ganze Warthe und Netze, einschließlich des Bezirks der Wasserbauinspektion Ezarnikau II, sowie für die Drage der Wasserspiegel festgelegt.

Auf der unteren Strecke der Warthe und Netze wehte es stellenweise etwas, sonst waren die Witterungsund Wasserstandsverhältnisse der Ausführung des Nivellements günstig, wie auch die Pegelnotirungen in Tabelle II zeigen. Aus dem beigefügten 1892 und 1893 beobachteten allerniedrigsten Stande ergiebt sich, daß dieser noch in Pogorzelice 26 cm, in Posen 44 cm, in Landsberg 29 cm und in Vordamm 30 cm unter dem Stande am 4. September 1893 blieb.

Der markirte Wasserspiegel kann als ständig für die Warthe und Untere Netze angesehen werden. Die geringen Wasserstandsschwankungen an einzelnen Pegeln sind unbedeutend.

II. Aas Kefäü'e Bet Mittelwasser.

Die Wasserstände im Jahre 1893 und 1894 gestatteten nicht, für die Warthe und Netze ähnlich der Markirung am 4. September eine gleichzeitige Messung des Mittelwassers vorzunehmen. Da sich auch aus den Pegelbeobachtungen ergab, daß ein längerer Beharrungszustand in Mittelwasserhöhe selbst für die Warthe tut Regierungsbezirk Posen selten eintritt, so wurden diese Messungen des Gefälles an den verschiedenen Stromstrecken an verschiedenen Tagen vorgenommen.

Im Regierungsbezirk Frankfurt fanden sie statt an der Netze am 20. April 1894, an der Warthe am 21. April 1894. Die beiden Flüsse waren noch vom Frühjahrshochwasser her tut Abfallen begriffen (vergl. Tabelle III).

An der Netze betrug der Fall 2 cm, an der Warthe dagegen 5—10 cm innerhalb 24 Stunden, durch weitere Eintheilung der Strecken konnte die Ausführung der Messung ans wenige Stunden eingeschränkt werden. Die Witterung war günstig. Das langjährige Mittelwasser stand in Vordämm 6 cm über, in Landsberg 12 cm unter dem markirten Stande.

Im Regierungsbezirk Posen lagen die Verhältnisse für die Gefällermittlung des Wasserstandes noch ungünstiger. Das Frühjahrshochwasser 1894 fiel oberhalb zu schnell. Um diese Ermittlungen indeß zum Abschluß

13

zu bringen, wurde das Zunihochwasser 1894 benutzt. Auch dieses fiel ziemlich stark ab, so daß für die Strom-strecke der Warthe innerhalb des Regierungsbezirks Posen noch weitere Unterabschnitte gebildet werden mußten.

am 14. Juli von der Prosna bis Schlimm,

-    17. Juli von Schrimm bis Owinsk,

-    18. Juli von Owinsk bis Morrn.

Die Markirung erfolgte:

Die Wasserstandsbewegung zeigt Tabelle IV.

Bei der Markirung wurde die Strecke von der Prosna bis Schrimm in drei Unterabschnitte bis Dembno und Solec zerlegt, von Schrimm bis Owinsk in vier durch die Stationen Hohensee, Czapury, Posen. Von Owinsk bis Morrn hatte jeder der vier Strommeister seine Strecke nochmals getheilt, so daß diese Strecke also in 8 Unterabschnitte zerlegt wurde, durch Obornik, Stobnica, Wronke, Zirke, Birnbaum, Waitze und durch Schwerin-Strommeisterhans. Dadurch wurde es möglich, die Messung innerhalb weniger Stunden zu bewirken. Auf Grund der Angaben über Beginn und Ende der Markirung jedes Unterabschnitts und der dreimal täglich beobachteten amtlichen Pegel ergab sich, daß der Wasserfall während der Zeit der Messung nur 1—2 cm betrug, so daß also innerhalb der oben erwähnten 3 Abschnitte von der Prosna bis Schrimm, von hier bis Owinsk und von dort bis Morrn das Nivellement trotz des starken Wasserfalls, der in 24 Stunden durchschnittlich 10 cm betrug, als genügend genau angesehen werden kann. Das Mittelwassernivellement der Drage erfolgte am 26. Juni 1894.

III. Das KefäKe in Köhe der Ausuferung.

I. Regierungsbezirk Posen.

Das Gefälle in Höhe der Ausuferung wurde gelegentlich des Frühjahrshochwassers 1894 festgelegt. Letzteres erreichte au der oberen Warthe ungefähr die Höhe der Ufer, und es sollte die Markirung innerhalb jedes Strommeisterbezirks beim höchsten Stande erfolgen. Durch die kurz vorher eingetretenen sehr starken andauernden Regengüsse innerhalb der Provinz Posen verflachte sich die Fluthwelle nur bis Posen, von hier an trat ein weiteres Steigen ein, so daß von Obornik abwärts die Messung bei wachsendem Wasser erfolgte, während biö dahin nahezu der Höchststand der Fluthwelle markirt ist. Bei der Unmöglichkeit, den eintretenden Höchststand am

Pegel annähernd voraus zu bestimmen, da von dem in Polen liegenden Theil der Warthe bezügliches nichts bekannt ist, wurde es schwierig, einen erstrebten höheren Wasserstand rechtzeitig zu markiren.

Die Messung geschah

am 12. März von der Prosna bis Solec F. P. 35,

-    11. März von Solec bis Czapury F. P. 38,

-    12. März von Czapury bis Owinsk,

-    13.    März von Owinsk bis bei Stobnica,

-    14.    März von Stobnica bis Zirke,

-    15.    März von Zirke bis Waitze F. P.    IV/30,

-    16.    März von Waitze bis Morrn.

Diese Strecken waren ebenso eingetheilt, wie beim oben erwähnten Mittelwassernivellement, so daß der Fall auf der oberen und der Wuchs auf der unteren Strecke während der Messung nur bis 4 cm betrug, meist aber geringer war, wie die Spiegelhöhen an den zwei benachbarten Strecken gemeinsamen Festpunkten, wo der Wasserstand beiderseits markirt war, zeigen.

Die 3 Pfähle vor jedem Stein sind hier, wie auch im Frankfurter Bezirk und bei den höheren Wasserständen so    eingeschlagen,    daß der    Kopf    mit dem Wasserspiegel abschnitt.    Die Pfähle    konnten    hierbei    fester    in    den

Boden    eingeschlagen    und    nicht so    leicht    böswillig entfernt werden, zumal    längere    Zeit verging,    bis    das    Einnivelliren

erfolgen konnte.

Die Schwankungen des Wasserstandes giebt die Tabelle V an.

2. Regierungsbezirk Frankfurt.

a) Warthe.

Hier ist bereits im Frühjahr 1893 die Markirung des Hochwaffers, das der ungefähren Uferhöhe entsprach, durch die Wasserbauinspektion Landsberg veranlaßt worden. Dies geschah ebenso wie bei den höheren Wasser-ständen durch Einschlagen von Pfählen an der Deichböschnng, meist an den vollen Deichstationen, da das Vorland wegen der vielen unter Wasser stehenden Mulden nicht passirbar war.

Die Messung erfolgte:

am 6. März 1883 am linken Deich von Landsberg stromauf bis Birkenwerder und von dort am rechten Deich stromab bis Zantoch,

am 7. von Landsberg bis Gürgenan am linken Ufer abwärts und zurück am rechten Ufer von Klementen-schleuse bis Wepritz,

ferner am 6. März von Klementenschleuse bis Küstrin.

Am oberen Theil des Rundungswalls bei Landsberg wurde am 6., mit unteren am 7. markirt.

Die Wasserstandspfähle wurden an den beiderseitigen Deichen geschlagen, doch genügt die Markirung, die am zweckmäßigsten beim Stromabfahren erfolgt, nur an der einen Flußseite. Auf der Strecke von Pollychen bis Lorenzdorf oberhalb Landsberg ist der Wasserstand stets am Deiche markirt, doch ist die Höhe desselben von dem im Flusse verschieden, so daß hier für die Folge sowohl am Flusse als auch am Deiche die Ermittlung des Gefälles auszuführen wäre.

Der Wasserwuchs war nur in Landsberg bedeutend, 10 cm innerhalb 24 Stunden, wie die Tabelle VI zeigt, sonst war derselbe sehr gering. Die 1891 aufgestellten Hochwasserpegel wurden 3mal täglich beobachtet. Da die Höhe derselben gegen N. N. festliegt, gaben dieselben eine gute Vervollständigung dieser Messungen.

Im Frühjahr 1894 fand bei nahe demselben Wasserstande nochmals eine Gefällermittlung statt.

Am 28. März früh bei + 2,93 a. P. Landsberg erfolgte die Markirung stromauf von Landsberg bis Morrn, von hier dann zurück bis Zantoch Nachmittags bei + 2,92,

am 29. bei + 2,87 von Landsberg nach Gürgenau und bei + 2,87 von hier auf dem rechten Deich bis

Wepritz zurück.

Am 27. März wurden die Wasserstandspfähle am rechten Deich von Gürgenau bis Küstrin geschlagen. Der Wasserstand schwankte an den Tagen der Markirung nur wenig (vergl. Tabelle VII), durchschnittlich 4 cm innerhalb 24 Stunden. Da die Höhen von denjenigen der Messung vom 6. bis 7. Mürz 1893 nur wenig abweichen, so sind diese Messungsergebnisse in den Plänen nur theilweise zur Darstellung gebracht.

b) Netze.

An der Netze unterhalb der Dragemündung ist der Ausuferungswasserstand ebenfalls 1893 und 1894 festgelegt worden. Auch hier wurden die 1891 aufgestellten Pegel größtentheils 3mal täglich beobachtet.

Die Markirung am 21. und 22. Februar 1893 erfolgte beim höchsten Stande (siehe Tabelle VIII). Der Wasserstand der Netze war an beiden Tagen in Vordamm ständig. Der Eisabgang bis hierher war schon am 11., unterhalb mehrere Tage später eingetreten, so daß am 20. die Netze bis auf die letzten 6 km eisfrei war. Am 15. Februar begann schon der Rückstau der Warthe, dessen Höchststand am 9. März mit -f- 3,08 a. P. Zantoch eintrat. Aehnliche Verhältnisse bestehen in der Regel im Frühjahr, derart, daß während des Höchststandes bei Vordamm die untere Strecke noch mit Eis bedeckt ist und theilweise schon im Rückstau der Warthe liegt, hier auch 2 Höchststände erfolgen.

Die Markirung fand statt

am 21. Februar von F. P. 0—29,

- 22. Februar von F. P. 29—42.

Am 6. März wurde der Wasserstand von F. P. 38,5 bis Zantoch festgelegt. Der Spiegel liegt hier nahezu

horizontal.

Bei der geringen Wasserstandsschwankung vom 20. zum 21. kann die Messung von F. P. 0 bis F. P. 42 als eine genügend genaue angesehen werden.

Mitte März 1894 entstand in Folge starker Regengüsse auf der Netze, nachdem das Eis schon lange vorher abgegangen war, eine bedeutende Anschwellung, die am 22. März in Vordamm bei + 2,0 nur 0,67 m unter dem Stande von 1888 blieb. Die Markirung fand indeß nicht genügend genau statt. Von F. P. 0—10 und von 29 an wurde der Höchststand mehrere Tage später festgelegt, und die Pfähle dem bis dahin eingetretenen Fall entsprechend höher geschlagen. Von Vordamm bis F. P. 29 dagegen wurde am 27. März der Stand bei -j- 1,96 genau ermittelt (Tabelle IX). Die Höhen dieser Strecke sind in die Pläne eingetragen.

13*

IV. Aas Hefälke Bettn Kochwasser 1891.

1. Regierungsbezirk Posen.

Da die 1889 bis 1890 einnivellirten Marken der höchsten Stände von 1888 und 1889 sowie einiger älterer Anschwellungen meist erst einige Tage nach dem Eintreten des Fluthwellenscheitels auf Grund der Schlamm-und Wasserränder seitens der Strommeister angebracht waren und infolge desfen manche Unsicherheit zeigten, wenn auch bei der reichlichen Anzahl derselben die Gefälllinie int Großen dadurch feststand, da ferner über die Geschwindigkeit des Scheitels der Flnthwelle wenig Beobachtungen vorlagen, so wurde im Frühjahr 1891 die Vornahme möglichst genauer Gefällsmessungen beschlossen. Zunächst sind in ca. 5 km Entfernung Pegel aufgestellt, die von der Ausuferungshöhe an dreimal täglich zu bestimmter Stunde beobachtet wurden. Wegen der vielen und starken Gefällbrüche im Posener Bezirk wurden diese so zahlreich aufgestellt, für die Folge genügen Abstände von 15—25 km und noch mehr. Ferner wurde am 16. März von der Prosna bis Morrn der Wasscrstand innerhalb eines Vormittags sehr genau markirt. An diesem Tage hatte die Warthe den Höchststand in der Mitte des Bezirks, von Posen bis Zirke, erreicht. Außerdem haben die Strommeister am Anfang und Ende der Warthe des Regierungsbezirks den Höchststand nochmals besonders festgelegt. Schließlich sind auch noch während des Verlaufs dieser Hochflnth bei steigendem und fallendem Wasser an den Stellen, wo das Gefälle unregelmäßig war, weitere Gefüll-messungen für kürzere Strecken ausgeführt. Die Markirung erfolgte mittelst Pfählen, wo hohes Land nahe dem Strom lag, meist aber mittelst besonders geformter Nägel, stets so nahe als möglich am Strom, an Bäumen und Bauwerken. Allerdings erfordert bei stärkerer Strömung die Markirung der genauen Wasserstandshöhe an Bäumen große Aufmerksamkeit, da der Spiegel hier stets auf- und abschwankt, auch ist diese Arbeit nicht ungefährlich. Wären indeß die Marken an den Rändern des vielfach recht breiten Ueberschwemmungsgebiets angebracht, so hätte der Abstand derselben von der Stromstation in Richtung des Flusses nur roh geschätzt werden können, außerdem hat der Wasserspiegel bei größeren Breiten innerhalb eines Querschnitts an den Rändern und im Strom auch nicht immer dieselbe Höhe.

Bei den theilweise großen Erhebungen des Wasserspiegels bei Obornik, 4 bis 6 m über Vorlandshöhe, ist das genaue Einnivelliren dieser Marken sehr zeitraubend.

Von den 1891 ausgeführten Markirungen ist diejenige vom 16. März am wichtigsten. An diesem Tage war windstilles, warmes Wetter eingetreten. Es wurden eine große Zahl Marken angebracht, je nach den Gesäll-verhältnissen 2—3 Stück pro km, an den wichtigeren Stellen noch mehr. Jeder Strommeister hatte noch zuverlässige Gehülfen, mit denen er sich seine Strecke theilte, so daß gegen 18 Unterabschnitte entstanden. In Krümmungen und bei starkem Gesälle wurde der Wasserstand an Beiben Ufern festgestellt.

Der Höchststand in der Stadt Posen trat am 15. März Abends mit 5,94 ein, am 16. Mittags stand das Wasser hier auf 5,92. In Pogorzeliee war der Höchststand am 13. Vormittags mit 5,12 eingetreten, und am 16. früh war das Wasser mit 39 cm gefallen; in Schwerin stand es am 16. früh + 3,27, der Höchststand am 17. Abends + 3,25. Hier stieg das Wasser noch um 8 cm (siche Tabelle X).

Für die mittlere Stromstrecke von Posen bis Zirke bei rd. 100 km Länge war die Warthe während des Höchststandes also int Beharrungszustand; auf den übrigen Stromstrecken betrug die Wasserstandsschwankung meist 1—2 cm während der Dauer der Messung, nur bei Pogorzeliee war sie etwas stärker. Infolge der so flachen Form des Fluthwellenscheitels ist das Fortschreiten derselben an diesem Tage ohne Einfluß. Die markirten Wasser-standshöhen gaben mithin das gleichzeitige Gefälle vollständig sicher an.

Aehnliche Verhältnisse bestanden auch 1888 und 1889, so daß auch hier die Gefälllinien innerhalb Strecken von 50—100 km vom Fortschreiten der Flnthwelle vollständig unbeeinflußt sind.

Die Gefällpläne geben noch für die Strecke von der Prosna bis Schrimm und von Waitze bis Morrn die theils vor, theils nach dem 16. eingetretenen Höchststände an. Die Beobachtungen an den Hülfspegeln sind durch Verbindung der gleichzeitig beobachteten Wasserstände theilweise zur Darstellung gebracht. Wie weit sich, in der Richtung der Hochwasserströmung gemessen, die Entfernung der Festpunktsteine verkürzt, läßt sich nur noch schätzen und ist deshalb nicht dargestellt.

Die nachstehende Zusainmenstellung (Seite 111) giebt die weiteren gelegentlich des Hochwassers 1891 vorgenommenen Gefällsmessungen an. Dieselben sollten hauptsächlich zeigen, wie die bei Hochwasser im Gefälle vorhandenen Aufstauungen in dem Maße verschwinden, wie der Strom in seine Ufer zurücktritt. Theilweise bestand

Stobniea bis Obersitzko. Zirke bis Morrn. Hohensee bis Kischewo. Posen bis Czerwonak. Hohensee bis Kischewo.

OO Oj O' o*

4^ 00 00 tS S

(N    (N    0    0

iC    iO_    Ci    CD    00

iO    iO    xfi    xfi    coT

— 101 —

Pegel Posen

Datum

Strecke

Morgens Abends

! März 1891

Wuchs

11.

4,50

4,64

12.

4,84

5,04

13.

14.

ständig. . .

14.

5,26

5,65

5,90

5,46

5,78

5,94

Posen bis Obomik. Stobniea bis Obersitzko. Posen bis Wolfsmühle. Stobniea bis Obersitzko. Pogorzelice bis Solec.

Fall, ständig, Wuchs .

16.

5,92

5,90

Prosna bis Morrn.

00

CD

t-H O-l tC CO L— GO CI (M (M

dO to 03 W

V £    '

O 00

CD Q CD O O Ci

Ci

fM

dO JnD pc

"cD "cD o

4- Ci bC

xh CD xf CO

os (>s

Stobniea bis Wronke. Wronke bis Zirke.

Posen bis Nadzim. Posen bis Gollaschin. Hohensee bis Obornik. Gollaschin bis Kischewo.

während dieser Messungen stärkerer Wassersall. Da indeß diese Strecken meist nicht lang sind, höchstens 60 km, so ist dies, zumal weitere Unterabtheilungen gebildet wurden, nicht von großem Einfluß, und da bei jeder Markirung die Zeit des Anbringens der vereinzelten Zeichen genau notirt wurde, auch die Hülsspegel dreimal täglich und außerdem im Vorbeifahren während der Messung abgelesen wurden, so ist der Einfluß der Wasserstandsänderung leicht zu ermitteln. In die Zeichnungen sind die unmittelbar markirten Wasserstandshöhen eingeschrieben.

Die auch noch für weitere Untersuchungen werth vollen Pegelbeobachtungen befinden sich in Posen und

Landsberg.

An wichtigeren Brücken sind 1891 außerdem noch vielfach genaue Längs- und Quernivellements, letztere dort, wo die Dämme ein breites Ueberschwemmungsgebiet durchschneiden, vorgenommen. Die ersteren ans 1—3 km ober- und unterhalb der Brücke, so bei Solec, (durch die Bahnverwaltnng)

I 18. Mürz ' ' ‘ \ 26. März I 17. März l 24. März ' 13. März Vorfluthkanüle Posen am 20. März

25.    März 12. März 14. März

...    17. März

24. März

26.    März I 10. Mürz

' ' ' \ 24. März 10. März 12. März ' ' '    14. März

24. März

Birnbaum am ....    24. März

9. März 28. März

Schrimm am

bei +

3,50

2,92

Eichwaldbrücke Posen am

Obornik am . .

Obersitzko am

Wronke am . .

bei +

5,80

4,08

5,36 bei + 5,02

3,90

6,26

7,35 bei + 7.79

Obornik.

5,40

4,87

und

4,67

bei -f

5,55

6,28

5,04

bei + 3,82 bei +

2,29

2,85

Mit Hülfe dieser Messungen sollte ein etwaiger Stau festgestellt werden. Außerdem ist noch das Gefälle an der Landstraße Pogorzelice—Zerkow beim höchsten Stande gemessen.

Die Tabelle XI der Beobachtungen an den amtlichen Pegeln vom Monat März und April 1891 zeigt die Wasserstandsschwankungen an den Tagen dieser Messungen.

2. Regierungsbezirk Frankfurt.

a) Warthe.

Auch hier wurden 1891 Hochwasserpegel aufgestellt. Diese konnten meist an den Deichweiden angebracht und daher bequemer beobachtet werden. Die Ablesung geschah ebenfalls 3 mal täglich. Der Höchststand wurde an den Deichen sowohl durch die Wallmeister als auch durch die Strommeister und deren Gehülfen markirt. Außer an den vollen Deichstationen sind auch noch dazwischen vielfach Pfähle geschlagen.

Dies erfolgte wenig einheitlich, in übergroßer Menge und an den beiderseitigen Deichen und zwar: mit 18. März links an dem Deich von D. St. 2,8—12,9, am 18. März rechts von Morrn bis Pollychen, am 18. März links von Borkow bis km 15,

am 19. März links von km 19—26 und am Rundungswall bei Landsberg links von D. St.

16—34,6, rechts von 15,1—28,1, am 20. März links D. St. 12,9—15,9, am 20. März links D. St. 34,6—45,5, am 20. März rechts D. St. 0—15, am 21. März rechts D. St. 28,1—36.

Die Deichstationen sind in die Gefällplüne ebenfalls eingetragen.

Auch hier schwankt der Wasserspiegel an den Tagen des höchsten Standes nur wenig, wie die auf N. N. reduzirte Tabelle XII zeigt, die die Morgens, Mittags und Abends beobachteten Höhen angiebt.

Diese Schwankungen betrugen innerhalb 24 Stunden 2—6 cm. Das Maximum selbst dauerte fast überall 24 Stunden, während dieser Zeit trat eine Ausspiegelung auf große Strecken hin ein, so war am 19. Abends das Wasser von Pollychen bis Vietzer Fähre auf 48 km hin ständig. Die Netze scheint auf die hohen Wasserstünde der Warthe von keinem Einfluß zu sein, da dann ihre Abflußmenge gegenüber derjenigen der Warthe unbedeutend ist.

b) Netze.

Die Markirung fand am 11. und 12. März 1891 statt. Auch hier wurde eine größere Zahl Hochwasserpegel beobachtet. Ueber die Eintheilung der Strecken und die Zeit des Markirens sind genauere Notizen nicht geführt. Doch sind diese, da hier der Wasserspiegel nur wenig schwankt, nicht so wichtig. Immerhin dürste die Markirung nicht so genau erfolgt sein, doch geben die Pegelnotirungen zuverlässige Unterlagen (siehe Tabelle XIII).

Die Netze war bis Schwalmsberg. 8 km oberhalb der Mündung, eisfrei.

Bei dem geringen Unterschiede zwischen dem Mittelwasser und dem gewöhnlichen Hochwasser geben die Spiegelmessungen vom Frühjahr 1892 und 1893 genügenden Anhalt über das Gefälle.

Juli 1892

6.

7.

8.

9.

10.

Markirter Stand . .

Sept. 1893

2.

3.

4.

5.

6.

Wasserstand bei der Markirung N.N.W. 1892 H.W. 1891 H.W. 1888 H. W. 1889

C. Anlagen.

Wgsserstsnd^taüellen.

laßeste I.

Anlage I.

Schwerin,

Brücke

— 0,01

0,01

Zantoch Landsberg Fichtwerder

Schnelle

warthe

Küstrin,

Krähn, Vordamm Warthe

0,15

0,12

0,02    0,11

0,05    0,08

0,03

0,05

0,10

-0,06

-0,08

— 0,10

— 0,11 -0,12 — 0,10

L— CO CO CO tH

i—i tH    t—i t—I

cs cs o cs cs

CO H C H CO CO 00 CO 04 CO es O CD cs cs Ö

0,01 0,02

0,04

©ttßeL'se II.

dzellce Schrimm Posen

-0,25 -0,02

-0,24 +0,01 -0,52 - 0,28

5,12

3,78

5,15    3,98

5,35    4,05

Obor> Ober-nik sijzko

O p O p p

"ö3 03

to 4^ p p p o o

c< bi rfs "K V !—*■ to co oo co

1—i

co co

-0,43

-0,43

-0,44

-0,45

-0,42

Wronke

Birn- Schwe- Zan- Lanos-bciunt rin toch berg

Ficht- Schnelle- Küstrin, Werder warthe W.

Vor

damm

05 t+ CD Ci

p GQ_ t>-cs cs t—“ cs OO⁻

CO O TfT zD CM p H Ci CO CD Cs Cs lO ZD ZD

*) — 26 Vordamm trat 1893 ein.

April 1894

Wasserstand bei der Markirung Langjähriges Mittelwasser .

0,22 -0,22-

0,20-

0,22-

0,22-

0,18-

0,20-

0,22-

0,21-

0,19-

o o o o o so to Kd so Kd 03 4^ CO o o

o o o o o sc sc o o sc

_4~ C 03 —4 ao

-0,17

-0,19

-0,20

-0,21 - 0,22

0,10

0,09

0,08

0,07

0,06

^ 04 O C O 04 Ol CM 04 04

o cs o cs cs

0,20

0,21

0,07-

0,48-

6,72

7,55

7,28

4,65

5,30

5,10

CO iO iO ^ cs) Ol^ Xh p CD_^ lQ_

cs o crf co co

I I i I 'o

CO

0,20

0,06

0,49

4,17

4,85

4,42

- 0,19

-0,07

- 0,40 -0,44

-0,45

-0,46

-0,49

-0,45

-0,68

o o o

P O sc

** a* o<

0,02

-0,26*)

3,88

3,44

4,07

2,11

4,54

4,12

3,88

3,55

4,34

2,64

4,10

DcrSecce III.

Schwerin Vordamm Zantoch Landsberg Fichtwerder

Schnelle

warthe

Küstrin, W.

0,79

0,76

0,72

0,67

0,66

0,61

0,88

P p p p p p p P sx) K+ Ci Vj Vi Kd Ki

C ^ O H 13    05

C CD O) CD CO H Oi

o o o o o o .

O 00 00 00 00 CD so Q 00 13 4^ ^3 M) 00 ■ '

C 13 M) IO 03 s- K

ooü'pwojümdE

CD 04 p p

r-( r-l 1—1 ^ r-l i—I r—( er—I

O T—I co CO Tf O

^ CO H co h q «d ©

i—tT—(thOOOOO

—1 ZD CD O' 4- Oi

Juli 1894

11.

12.

13.

14.

id cd

T—I 1—1

17.

18.

19.

Markirter Stand . . Langjähr. Mittelwasser

März 1894

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Markirter Stand . .

O O 00 C5 0>    03

.........M

CD

Markirter Stand . .

Pogor- Neu-zelice stabt

0,84

0,74

1,03

0,63

0,53

0,52

0,50

0,44

0,34

0,25

0,20

0,53

0,85

CO

0,91

0,81

0,71

0,81

Pogorzelice

2,40

2,59

2,68

2,65

2,52

2,36

2,26

2,10

2,06

2,06

2,73

3,04

2,55

HaSecke IV.

Schrimm Posen Obornik

Ober-

sitzko

Wronke Zirke

Birn

baum

Schwerin,

Strom-

meister

1,04

0,95

0,84

0,82

1,36

1,53

0,79

0,74

0,70

0,60

0,57

0,55

0,50

1,24

1,44

1,16    1,33

1,10

1,25

1,09

1,24

p    p p p

O¹    Ci    OO

QO

04 O

00    o o

CO    CO 04

~    HH

1,07

1,23

1,18

1,06

1,17

1,15

0,96

1,10

1,16

1,10

1,18

I    p o c o

I    Ü3 4^

^ C tc CO o

^ CD ^ CO <M

r-s r-T

O O    O

•"l "oo    'cd

C’ 4^    4^

CD

—1

CO    xh    lO    CD

00    t-    CD    lO

cs    -o    o    cs

1,00

0,92

0,84

0,74

CO 70

o p

H H H O

1,38

^ 04 CD Gi O CO

Ci

Ist GO iO

O O (M O GO CO CD iO iO CD GO

o cs cs cs cs cs

O p p p 4^ 4^ 4- CJl C Q GO M

p    p    p    o    o    c

QO    Ci    Ci    Ci    OD    Ci

00    QO    ^    Ci    CO    CD

Gcröetke V.

Schrinrm

Posen

Obornik

Wronke

Birnbaum

Schwerin, Brücke

2,22

2,31

2,44

2,54

2,38

2,49

2,55

2,56

2,54

2,46

2,41

2,39

2,41

2,55

2,50

2,46

2,63

2,68

2,74

2,82

2,86

2,86

2,88

2,92

2,94

3,06

2,72

2,69

2,77

2,84

2,93

3,04

3,16

3,22

3,27

3,39

3,75

4,07

3,96

3,16

3,12

TcrSecce VI.

Morrn, Hülfspcgel Landsbcrg

|]

25,28

25,30

25,34

25.36

25.39

25.40 25,39

25.37 25,36

25,39

2,67

2,68

2,80

2,84

2,87

2,95

2,83

3,04

2,86

2,87

2,50

2,66

2,75

2,84

2,96

3,08

3,14

3,20

3,22

3,76

4,12

4,20

3,15

Fichtwerder

2,72

2,74

2,79

2.84

2.85

2,92

2.86 2,95 2,95

1,84

1,95

2,04

2,12

2,20

2,28

2,38

2,46

2,55

2,72

2,92

3,10

2,46

2,42

Schnellewarthe

2,40

2,42

2,44

2,46

2,46

2,46

2,48

2,47

2,50

1,64

1,74

1,86

1,88

1,96

2,03

2,10

2,18

2,28

2,38

2,50

2,60

2,32

Küftrin

2,99

3,02

3,05

3,01

3,01

2,96

2,92

2,99

2,94

XI

2,97

2,85

2,46

3,01

Morn:

faßesse VII.

Zantoch

Landsberg

Fichtwerder | Schnellewarthe

Küstrin

März 1894

25.

0,33

3,06

2,94

2,92

2,50

26.

0,34

27.

3,06

2,94

2,92

2,50

2,70

2,75

28.

0,33

3,05

29.

0,31

3,03

2,94

2,92

0,29

3,00

2,92

2,50

2,79

2,90

30.

0,24

2,96

2,85

2,80

2,88

2,50

2,84

31.

0,18

2,91

2,83

2,49

2,48

2,83

2,74

2,80

2,48

2,81

2,76

Markirter Stand .

2,93

2,87

2,92

2,50

2,79

GaSeice VIII.

Vordamm

HUlfspegel Etat. 35,5

N. N.

Zantoch

Februar 1893

15.

18.

0,78

1,17

19.

1,30

20.

21.

1,58

1,61

22.

23.

1,60

1,47

24.

Markirter Stand . .

1,38

1,60

23,25

23,22

23.13 23,05

23,07

23,08

23,18

23.14 23,10

^ (M CO 05 CO X^_ Th Xh

of of oi <of

Tabecce IX.

Vordnmm

Zantoch

März 1894

21.

1.99

22

3,02

2,0

3.04

23

1,98

24

25

1,96

3,07

3.07

1,95

3,06

26

1,90

27

1.86

März 1891

3,06

3,05

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Fall bezw. Wuchs gegen 16. März früh

Morg. Abds. Morg. Abds. Morg. Abds. Morg. Abds. Morg. Abds. Morg. Abds.

cm

Pogorzelice .

Schrimm. .

5,12 5,10 I 5,08 Max.

Vorm.

3,68 3,74    3,77

CD

4,93    4,82    4,73    4,64    4,54

4.47

39

Posen. .

5,26 5,46    5,65

'S ll-S

Ä kr-- L

3,75    3,72    3,70    3,67    3,62

5,92    5,94    5,92    5,90    5,85

Max.

Addo.

3,57

5,74    5,62    5,52

Owinsk . Obornik . Wronke . Zirke . . Birnbaunl Schwerin

55,56

7,24

6,20

39,08

(M CO CO l'» lX- xt^ CO^

icT co" ctT iQ    CO

+++

ooh mooo

Pogorzelice

Schrimm

März 1891

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

2“ % Tr °- 0^    go_ ^ S§ ^ 0 o c£ S Z ^ 20 ^

^ ^ 10 O lO ^ rt Tji rji CO CO CO co' W ei (N 5^

M »NI Kl MM WWW » WMtBOJWWWWMCJw«

S§ fc § g ggg g 3 § Vg

April 1891

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

P P 00 -1 p P< 4- 03 to H-L P P 00 -q p P 4-fc 03 D b+

^    J¹,    ^    ^    ^ ^ ^ ^ cQ fO ^ fO r ^    h O 1_I gn lO —H

^ ^ «l.« *1    q opppp hShooooooSSSS

<M (M (M (M (M (M <M (M (M rH h h r-T C<f C<T C<T C<f frf frf frf C<T C<T C<f r-T r-T r-T "

8 % eS

maßesse XI.

Posen

00 03 _03 _03 03 _03 J03 p- ^ ^ Ö Cn fn rn i*ti rn rjn ,fx ^ ^

'io 'io "qv) io "rjt

Obornik

Wronke

Birnbaum

5,08

5,76

6,27

6,83

7,35

7,72

7,86

7,77

7,55

7,25

6,89

6,52

6,12

5,69

5,40

5,11

4,84

4,59

4,34

4,12

3,98

3,78

3,60

3,54

3,46

3,44

3,41

3,35

3,29

3,20

3,13

3,04

2,99

2,96

2,96

2,94

2,89

2,87

2,90

2,95

3,01

3,02

3,01

2,96

2,92

2,90

2,86

2,80

2,75

2,64

2,55

2,45

4,60

5,18

5,52

5,88

6,26

6,56

6,72

6,70

6,56

6,37

6,16

5,88

5,62

5,56

5,10

4,88

4,68

4,48

4,26

4,08

3,94

3,80

3,64

3,52

3,42

3,38

3,36

3,30

3,26

3,15

3,10

3,00

2,96

2,92

2,92

2,92

2,86

2,84

2,82

2,88

2,92

2,96

2,96

2,92

2,86

2,84

2,80

2,78

2,70

2,60

2,50

2,42

2,96

3,28

2,45

3,62

2,65

2,85

3,90

2,99

4,12

4,37

3,10

4,58

3,20

4,65

4,62

4,55

4,41

4,25

4,10

3,94

3,80

3,66

3,56

3,46

3,36

3,26

3,18

3,10

3,02

2,92

2,84

2,76

2,71

2,68

2,64

2,60

2,52

2,46

2,40

2,33

2,30

2,29

2,27

2,24

2,21

2,21

2,23

2,28

2,30

2,29

2,26

2,22

2,19

2,16

2,12

2,06

1,98

1,89

3,29

3,34

3,34

3,32

3,28

3,22

3,16

3,09

3,03

2,97

2,93

2,89

2,86

2,82

2,78

2,74

2,70

2,65

2,60

2,55

2,51

2,47

2,46

2,42

2,39

2,34

2,29

2,25

2,21

2,19

2,19

2,16

2,12

2,11

2,12

2,14

2,17

2,17

2,16

2,13

2,10

2,06

2,04

2,00

1,95

1,87

März 1891

17.

18.

19.

20.

21.

Gabelte XII.

Landsberg

Morg. Mitt. Abds. j Morg. Mitt. Abds.

Morg. Mitt. Abds. Morg. Mitt. | Abds. Morg. Mitt. Abds. Mitt.

14,44

14,61

14.72

14.73

14,72

Gabelte XHI.

Pegel Vordamm

Hülfspegel Etat. 35,5

N.N.

März 1891

1,78

1,89

h oi cd

rH tH rH

2,10

2,10

3,08

23,06

23,07

23,08

23,09

23,08

Gabelte XIV.

Hochzeit

Dragebruch

September 1893

2.

0,90

0,82

3.

0,88

4.

0,84

0,86

0,84

5.

6.

0,86

0,84

0,90

0,80

Juni 1894

24.

1,20

1,08

25.

1,16

26.

1,06

1,14

1,06

27.

1,12

1,04

28.

1,10

1,02

N. W. M. W. H. W.

0,34

0,55

1,3

1,3

1,96

2,41

■

t

■ . . . ‘ : • 1

'

... :. \ - . .

v

f

■

" ......

i

X

Anlage II.

Wtzenlage der Feftpunlrtstcme längs der DBartlje.

Auszug aus dem Nivellement der Warthe von Rüstrin bis zur russischen Grenze, ausgeführt von der Trigonometrischen Abtheilung der Landesaufnahme in den Jahren *889/90.

Vorbemerkung. Die Stationirung der Warthe zerfällt in 5 Abschnitte. Die Festpunktsteine sind innerhalb jedes Abschnittes fortlaufend nummerirt. Die Festpunktsteine stehen in Entfernungen von rund 1 km.

Nr. des Festpunktsteines

Höhe

über N. N.

Nähere Bezeichnung der Lage der Festpunktsteiue

72,631

72,533

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

72,226

74,881

71,839

72.137 71,162 72,244 72,496 71,320 71,393 69,963 71,512 70,777 70,058 69,714 69,317 69,371 69,363

69.137 68,367 68,467 68,767 68,503

I. Abschnitt.

Von der russischen Grenze bis Schrimm. •

Auf dem linken Wartheufer, bei der Mündung der Prosna.

Auf dem linken Wartheuser, in der Krümmung der Warthe gegenüber der . russischen Grenze.

Südlich einer sich von der Höhe herabziehenden Schlucht.

52 m östlich der hohen Erlen, an hohem Ufer.

210 m westlich vom Graben beim Gasthause Wodzisko.

500 in östlich der Fähre von Pogorzelice.

275 m westlich vom Zollschuppen bei Pogorzelice.

100 m östlich deö Abflußgrabens eines todten Warthearmes.

In den großen Kopfweiden in der Krümmung der Warthe südlich Szczodrzejewo.

An der Ecke eines kleinen Waldstücks südlich Szczodrzejewo.

85 m westlich eines kleinen Grabens.

500 m östlich der Oberförsterei Czeszewo.

95 m westlich vom Siel IV.

210 m südöstlich vom Siel HI, gegenüber der Mündung eines todten Warthearmes.

24

25

26

27

28

68,107

68,484

68,080

67,377

68,019

67,210

Gegenüber der Lutynia-Mündung.

220 in nordöstlich Siel I.

225 m östlich der Fähre von Wygoda.

175 in südwestlich Vorwerk Wygoda.

150 m westlich einer kleinen Einbuchtung.

Bei der Einmündung deö Weges von Pienczkowo.

400 m nördlich der Jnselspihe.

325 m westlich der Kahnführe.

In der Verbindungslinie Neustadt a. d. W., evangelische Kirche, Thurm — trigonometrischer Punkt Lubrze.

225 m östlich der Warthebrücke.

800 m westlich der Warthebrücke.

An der Fähre bei Louisenthal.

Bei einer einzeln stehenden Fichte.

100 m westlich der Fähre von Rogusko.

900 in oberhalb der Eisenbahnbrücke bei Solec.

Nr. des Festpunkt-steines

Höhe

über N. N.

Nähere Bezeichnung der Lage der Festpunktsteine

67,801

66,305

67,427

67,153

66,372

66,722

66,416

66,473

64,815

66,013

66,211

64,518

65,403

64,266

65,313

65,452

64,911

64,635

63,745

64,413

63,270

63,576

63,477

63,648

63,239

62,361

61,960

100 m westlich der Eisenbahnbrücke bei Solec.

Friedrichseck gegenüber.

Einem kleinen Waldstück gegenüber.

An der Fähre von Gogolewo.

In der scharfen Biegung der Warthe nach Westen nordwestlich Gogolewo.

Zn der scharfen Biegung der Warthe, 600 in östlich der Fähre Kempa-Gogolewo. 100 m westlich der Weidenpflanzung, am Wege nach Jozefowo.

Am Vorwerk Jozefowo, 75 m westlich der Ueberfähre.

300 m südlich der Einmündung der alten Warthe bei Zwolno, Hauland.

200 m südwestlich Weißer Krug.

Dicht westlich neben einem Graben, 200 m von der Fränkischen Besitzung in Zwolno, Hauland.

An der Südwcsteckc eines kleinen Waldstückes.

200 m südwestlich des Abzugsgrabens ans dem alten Warthearm.

Einem alleinstehenden Schuppen gegenüber.

124 m oberhalb des großen Kreuzes.

75 m unterhalb eines kleinen Grabens.

'Gegenüber dem kleinen Wäldchen unterhalb Leng, in hohen Weiden.

In den hohen Pappeln südlich Kaweze.

100 m unterhalb der Schwimmanstalt.

400 in oberhalb des kleinen Gartenhauses nahe südlich Schrimm.

Nahe oberhalb der Brücke in Schrimm, unmittelbar vor dem Königlichen Polizei-Distrikts-Amt.

m-

62,264

62,741

W ^ iO ^    00 Ci O n (M M iO 0

T-l i—I i-H i—I i-H t-H rH

61,854

61,689

62,140

61,796

61,103

60,959

60,885

61,338

59,638

60,276

60,145

60,399

59,566

59,128

II. Abschnitt.

Von Schrimm bis Owinsk.

Bei der Abdeckerei von Schrimm.

Gegenüber dem Park von Psarskie, 250 in südlich des Abflußgrabens aus der alten Warthe.

Am Abbau von Psarskie.

45 in vom Südufer der Mündung der alten Warthe, gegenüber Gura.

400 in nördlich der Fähre von Gura.

150 in oberhalb Jaszkowo.

58,713

58,922

I ^ O <£>

58,694

59,186

40 in nördlich der Einmündung eines alten Warthearmes.

250 in nördlich der Einmündung einer großen Schlenke, in Höhe von Orkowo. 50 in südlich von einem alten Warthearni, in Höhe von Tworzykowo.

150 in südlich des Abflußgrabens einer Schlenke.

200 in südlich des Ausflusses einer Schlenke.

Gegenüber der Einmündung des alten Warthearmes bei Dreirädermühle.

Auf der Nordspitze der Insel bei Dreirädermühle.

250 in südlich der Fähre bei Hohensee.

In der scharfen Biegung der Warthe an der Westseite von Hohensee, an der Ostecke eines Waldstückes.

Bei einer alleinstehenden großen Pappel.

In der scharfen Biegung der Warthe, zwischen Ufer und einem Feldwege nach Hohensee.

Gegenüber dem Ausgange nach der Fähre in Krajkowo.

Gegenüber der Ausmündung einer Schlenke am Ostende von Baranowo.

Nr. des Festpunktsteines

Höhe

über N. N.

Nähere Bezeichnung der Lage der Festpunktsteine

^CCOOnIQÜ'i^WU) i—l

n co ^ co co co

58.729 58,687 58,349 57,294 57,573 56,865 57,005 56,636 58,000 56,065 56,847 56,867

57.730 55,993

O CO t- QO Ci o T-1 co co co co co t*

57,438

61,712

56,673

55,475

56,169

55,260

56,647

4^    4^

55,247

co

T—I

c* co ^ lO co"

lO IQ

500 in unterhalb Baranowo.

Am Norduser einer Schiente bei Schloß Rogalin.

Bei einer alleinstehenden großen Eiche.

Gegenüber dem Kieferwaldstück von Sowiniec, 300 m westlich der alten Warthe. -    300 m oberhalb des Ausflusses der Schiente bei Sowiniec.

100 m südlich der Kirche in Rogalinek.

An der Fähre von Rogalinek, unmittelbar nördlich neben dem Damm.

240 m östlich eines kleinen Kiefernbusches.

Gegenüber dem Nordende von Niwka.

100 m stromaufwärts Puszczykuwko.

35 m nördlich der Grenze des Königlichen Forstreviers Waldecke.

200 m südlich des Abflußgrabens einer großen Schlenke.

In der scharfen Biegung der Warthe, nahe der Südspitze der großen Sandfläche. An dem Auslauf der Senkung in der großen Sandfläche, südlich der Wirinka-Mündnng.

Im Westtheile von Wiorek, an dem Grundstück von Joh. Herke.

In Wiorek, 17 m südlich von dem Brunnen an der Schule.

250 m nördlich der Fähre bei Kontnik.

Bei Czapury, 150 in südlich der großen Pappeln.

400 m südlich der großen Ausbiegung der Warthe nach Westen.

An der großen Ansbiegung der Warthe, nahe der Schwenkung nach Norden.

An dem nördlichen Theile der großen Ausbiegung der Warthe, gegenüber der Banmgruppe östlich Luban.

An dem steilen Ufer bei Gr. Starolenka, 50 m nördlich einer allein stehenden sehr großen Weide.

Nördlich der Schule von Gr. Starolenka.

375 m südlich der Eisenbahnbrücke, zwischen der Führe und dem Wege nach Minikowo.

56,024

53,916

55,681

54,691

54,789

54,257

53,388

53,968

55,581

53,761

53,221

52,801

53,187

53,764

53,322

53,738

51,754

90 m nördlich eines Abflußgrabens.

An der Nordwcstecke des Vorgartens zum Wohnhause der Dampfziegelei von Wilhelm Gutsche.

Gegenüber der Nordgrenze der Militär-Schwimmanstalt.

300 in oberhalb der Cybina-Mündnng.

200 in unterhalb der Windmühle, 300 m westlich der Mündung des Gluwna-Baches.

Bei den Schießständen.

Gegenüber Wolfsmühle, 375 m westlich der Mündung eines Flüßchens.

In der Verbindungslinie der beiden Ortschaften Kozieglowy und Wolfsmühle. 300 m oberhalb der Mündung des von der Rosenmühle kommenden Baches.

Auf dem Grenzrain bei der Ziegelei von Czerwonak.

80 in unterhalb der Mündung eineö Flüßchens.

600 m oberhalb der Mündung eines Baches.

400 m unterhalb der Mündung desselben Baches.

50 m oberhalb einer Schlucht.

175 in nördlich einer wallartigen Erhöhung.

Gegenüber der Owinsker Ziegelei, südlich der Banmgruppe.

O H Ol CO

51,841

52,214

54,408

50,472

50,927

III. Abschnitt.

Von Owinsk bis Zirke.

An der Owinsker Führe.

In Höhe des Kirchhofes, an der Waldecke. 300 m oberhalb der Biedruskoer Ziegelei. An der Nordwestecke des Waldes.

200 m oberhalb der Biedruskoer Fähre.

Nr. des Festpunktsteines

Höhe

über N. N.

Nähere Bezeichnung der Lage der Festpunktsteine

52,718

49.793

49.555 49,404 50,191 50,086 50,264 50,235 48,895 48,311 48,369 48,369 47,919

47.556 48,196

46.407 46,593 47,883 45,205

46.793 45,474 46,149 45,306 44,944 44,361 45,392 45,509 47,888 45,592

44.407 47,310 44,262 54,016 43,504 43,733 42,886 42,657 43,991 44,804 47,138 45,061 43,099 42,110 42,423 41,903 42,195 43,774 43,461 42,618 42,708 43,379 41,518 40,699 40,331 41,502 39,553

50 in unterhalb des Grenzrains, der zur Prämnitzer Schule führt.

300 m oberhalb der Mündung des südlich der Ziegelei fließenden Baches.

37 m unterhalb eines Sumpfloches.

100 m oberhalb der Flucht des südlichen Giebels der Schule zu Goldgräber Hauland. 80 m unterhalb der Pappelreihe nordwestlich der Brauer'schen Ziegelei.

Südlich der Mündung des Mühlenbaches.

300 m westlich der Springmühle.

Aus der Insel, 160 m von der Südspitze.

Nordwestlich der Wartheinsel.

Auf der Landspitze, die durch den Hochwasserdurchbruch entstanden ist.

450 m oberhalb der Ziegelei.

Am Walde.

25 in vom Ufer.

200 m südlich der Ziegelei von Lukowo.

Südlich des bewaldeten Sumpfes, auf dem freien Uferrand.

In der Weidenpflanzung nördlich Golaschin.

70 m nördlich einer sumpfigen Einbuchtung.

425 m oberhalb der Eisenbahnbrücke.

Mauerbolzen im nördlichen Landpfeiler der Warthebrücke zu Obornik.

70 m unterhalb der Zaunecke von Laue's Dampfschneidemühle.

50 m unterhalb eines Flüßchens.

100 in oberhalb einer einzelnen Eiche.

250 m oberhalb des Ringofens.

120 m unterhalb des Wäldchens westlich von Slonawy Hauland.

Südwestlich der Ziegelei von Bomblin.

Südlich des Ostendes von Bomblin.

70 in oberhalb der jenseitigen Ablage von Riemietschkowo.

500 m oberhalb Theerofen.

430 m oberhalb des Kirchhofes von Kischewo.

290 m unterhalb der letzten Gebäude des Dorfes Kischewo.

Gegenüber den Häusern der ehemaligen Ziegelei von Dolenga.

100 m unterhalb der Steindorser Ziegelei.

Dicht östlich des Trockenschuppens der Ziegelei, auf hohem Uferrand.

100 ui oberhalb der Biegung der Warthe.

400 m unterhalb der Mündung des Mühlenbaches.

300 m oberhalb der Fähre von Bronschewo.

Oberhalb der Mündung des Mühlenbaches.

350 m unterhalb eines Kiesernwäldchens.

Dicht unterhalb der Mündung eines Flüßchens.

An der Ablage.

350 m westlich von Borownik Mühle, am Kiesernwäldchen.

350 m oberhalb des letzten an der Warthe stehenden Hauses von Grünberg.

300 m unterhalb der Brücke bei Obersitzko.

260 m unterhalb der Parkgrenze von Augustusburg.

In der Böschung bei dem Pappelgesträuch.

MX) m unterhalb Modrachshos.

300 m unterhalb eines mit Erlen bepflanzten Flußlauss.

Dicht oberhalb eines Flüßchens.

200 m oberhalb des Fährhäuschens.

Dicht unterhalb der Mündung eines Flüßchens.

80 in oberhalb der Nadolniker Ablage.

Gegenüber der Neudorfer Ziegelei.

30 m oberhalb der Warthebrückc.

300 m südwestlich der Eisenbahnbrücke, in der Weidenpflanzung.

100 m unterhalb der jenseitigen Ziegelei.

ZO !>• CO (M (M

41,105

43,067

39,757

40,012

42,804

39.671 42,902 40,832 38,478 39,791 39,090 38,175 38,775 37,752 37,991

38.672 38,441 38,016 39,443 39,461 37,295 37,111 37,432

39,371

36,595

36,478

36,969

36,560

35.998

37,556

35,295

35,514

36,418

34,398

36,353

35,001

35,918

35,271

34,887

33,256

34,474

33,025

33,191

34,690

33,723

33,944

33,194

33,350

32,300

33,014

32,953

32,028

Nr. des Festpunktsteines

Höhe

über N. N.

Nähere Bezeichnung der Lage der Festpunktsteine

250 m unterhalb des Weges nach der Carlshofer Ziegelei. Gegenüber der Mitte von Pierwoschewo.

18 m unterhalb der Mündung des Mühlenbaches bei Popowo.

275 m vom Gartenzaun von Alexandrowo.

3 in vom Gartenzaun von Krummwiese.

200 m unterhalb der Fähre zu Neubrück.

Auf hoher Böschung, gegenüber einem Abbau von Lubowo.

Auf hoher Böschung, oberhalb Lubowo.

450 in unterhalb der Lubowoer Fähre.

33 m unterhalb der Mündung eines Grabens.

350 m oberhalb der Choynoer Fähre.

75 m unterhalb der Mündung des Choynoer Baches.

500 m westlich der Ziegelei.

An der Wurzel der Buhne.

100 m oberhalb des jenseitigen Dreibuchenkruges.

250 m östlich der Choynoer unteren Mühle.

75 in oberhalb der Bukowcer Ablage, unterhalb der Kreisgrenze. Zn der Flucht von Schulz' Scheune zu Bukowce, an der 2. Buhne. Unterhalb der ersten Gebäude von Tucholle.

8 m oberhalb der Buhne.

In dem am Ufer stehenden Gebüsch, dicht oberhalb der Ablage.

300 m oberhalb der Mündung des Mühlenbaches.

Gegenüber der Mündung des am Gestüt vorbeifließenden Baches.

IV. Abschnitt.

Von Zirke bis Storni.

Am Zaun von Krüger's kleinem Hause, 17 m oberhalb der Warthebrücke bei Zirke. 40 m oberhalb der Mündung eines Baches.

100 m oberhalb der jenseitigen Ziegelei.

Am rechten Ufer der alten Warthe, 40 in von der Mündung.

200 m unterhalb des Waldrandes am Ostende von Kobylarnia.

Am Rande der Weidenpflanzung.

17    m oberhalb der beiden großen Pappeln.

15 in oberhalb der Mündung eines Baches.

100 in unterhalb des Ziegelofens, südwestlich von Chorzempowo.

15 m unterhalb der einzelnen Pappel, 275 in oberhalb der Mündung eines Flüßchens. 400 m unterhalb der Fähre von Neu-Zattum.

125 m oberhalb der Mündung eines Flüßchens östlich Henriettenhof.

50 m unterhalb der Fähre von Alexandrowo.

Unterhalb der gegenüberliegenden Flußmündung.

Aus einer Insel, die durch einen todten Arm der Warthe gebildet wird. Gegenüber einer Landspitze des linken Ufers.

An der Südseite eines todten Armes der Warthe.

Auf der Landspitze 330 m östlich der Warthebrücke.

550 in westlich der Warthebrücke bei Birnbaum.

18    Schritt östlich vom Jagenstein 37.

Gegenüber den östlichsten Abbauten von Neu Menne.

200 m westlich eines Gehöftes auf dem linken Wartheuser.

200 m südlich der Biegung der Warthe.

25 m nördlich eines Schifffahrtszeichens.

150 m östlich eines zum Fluß führenden Feldweges.

200 in südöstlich von Thiele's Stall zu Striche, Hauland.

Nr. des

Festpunkt- über IST. N. steines

Höhe

Nähere Bezeichnung der Lage der Festpunktsteine

io    r—    ec

xh    Th    ^

32,020

32,304

32,627

29,996

30,878

30,597

31,200

29,079

29,993

29,951

28,945

29,065

29,827

28,259

29,519

28,081

27,606

27,532

27,852

27,999

iO

26,685

27,331

27,018

27,096

27,211

28,425

25,202

25,730

26,511

25,328

25,763

25,593

24,180

An einem Grenzrain, auf welchem eine große Weide steht.

200 m westlich von dem Graben, der aus dem alten Flußbett kommt.

200 m östlich der Ablage Bommel.

600 m südlich vom Dammanfang, im dichten Weidengebüsch.

400 m östlich einer nach Kl. Krebbel führenden Rampe.

Gegenüber dem westlichsten Gehöft von Gr. Krebbel.

Im Nosenthaler Hauland, 300 m östlich der Einmündung des alten Flußbettes. Auf dem Grundstück des Besitzers Gesch in Krinitze.

An der Krinitzer Fähre.

Am Seiler'schen Grundstück in Krinitze.

135 m westlich der Rampe zum Besitzer Lehmann in Neuhaus, Hauland.

42 in östlich der Rampe zur Neuhauser Ablage.

200 m westlich der Rampe zum Besitzer Rausch zu Schweinert, Hauland. Gegenüber Lauste, 175 in südöstlich der Rampe zum Besitzer Apitz.

75 m östlich des großen Wasserloches am Dammbruch bei Schweinert.

400 m östlich der Schmeiuerter Ablage.

An der Einmündung des alten Flusses südwestlich Schweinert.

200 in östlich der Rampe zum Ferd. Schönwald'schen Gehöft zu Schweinert, Hauland.

90 in südöstlich der Rampe zum Gehöft von Wilhelm Schönwald zu Schweinert, Hauland.

70 m südwestlich der Rampe zum Gehöft von Wilhelm Schönwald zu Plan, Hauland.

Am Fangdamm des alten Flußbettes westlich Plan, Hauland.

Dicht westlich der Genge'schen Ziegelei.

Neben dem Pegel am Stromaufseherhanse.

400 in südwestlich des Stromaufseherhauses.

400 m südlich einer Ziegelei-Ablage.

Mauerbolzen an der Vorderseite des Rehfeldt'schen Hauses.

200 m oberhalb der Obra-Mündung.

Unterhalb der Biegung der Warthe.

An der Südwestecke des Grundstückes der Dampfmühle.

Am Fuße des Walles, 130 m unterhalb der einzelnen Weide.

8 m vom Wall.

Unter den Pappeln westlich von Kiewitz.

An der Stelle, wo die Warthe nahe an den Wall herankommt.

25,491

25,018

24,858

24,648

24,361

24,549

23,978

23,947

23,296

23,232

23,133

22,625

22,922

22,565

22,354

V. Abschnitt.

Von Morrn bis Küstrin.

Auf dem Grenzrain der Morrner Feldmark, hinter dem Wall.

200 m oberhalb der Ueberfahrt über den Wall.

300 m unterhalb der beiden großen Pappeln.

50 m oberhalb der Verlängerung der Viehtrift.

Am Fuße des Walles, an der Wurzel der Buhne.

Auf der Spitze einer Landzunge.

Aus einer Landenge.

250 m unterhalb der Viehtrift nach Wallhof.

125 m oberhalb eines einzelnen Stalles, 100 ni vom User.

50 m oberhalb des gegenüberliegenden ersten Hauses von Borkow.

100 m unterhalb eines einzelnen Stalles.

130 m nördlich eines Wasserloches, 15 m vom Nummerstein.

200 m unterhalb der Biegung des aus dem linken Ufer gelegenen Walles, 25 m vom Nummerstein.

130 in westlich einer Erhebung mit Pappelgrnppe.

100 m unterhalb des Siels.

Nr. des Festpunktsteines

Höhe

über N. N.

Nähere Bezeichnung der Lage der Festpunktsteine

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

28 a

22,099

21,471

22,633

21,429

21,889

21,521

21,458

21,294

20,710

21,106

20,275

20,727

20,529

22,976

22,714

29

21,370

30

18,927

O ö GO »o Q5 U¹ 05 bO i—¹ O CD GO -<I CC Qi 05 bO t—¹

H (M CO IO iO iO iO iC iQ

21,988

19,313

20,273

19,360

19,779

19,331

18,937

18,513

18,628

17,978

17,796

17,465

17,288

17,705

17,768

16,497

18,642

17,268

17,505

17,334

16,559

16,968

16,410

16,037

15,593

15,811

15,319

15,714

15,006

16,302

15,645

15,817

15,045

14,638

14,451

Westlich des Pappelwäldchens, 32 m vom achten Baume der Pappelreihe.

300 m südlich der Netzebrücke, in Scheibner's Koppel.

130 in oberhalb der Fähre, auf dem linken Ufer.

75 in westlich der Gartenecke des ersten Grundstückes von Zantoch.

300 m oberhalb des am linken Ufer liegenden neuen Gehöftes.

Auf der Ablage, dicht unterhalb der Fähre.

30 m von der Gartenecke des Mühlengehöftes von Zechow.

Dicht unterhalb Heinrich's Abbau von Zechow.

350 in unterhalb der Fähre von Zechow.

Auf einer Landzunge.

In Höhe des ungefähr 200 m entfernten Wasferloches, in den Weiden.

8 in oberhalb der Buhne, 375 m oberhalb eines Wasserloches.

150 in oberhalb des als Holzhafen dienenden alten Warthearmes.

Südlich vom Gymnasium, neben der Treppe in der Ufermauer.

Auf dem linken Ufer vor dem Hause Am Wall Nr. 24 = 0,53 km von H. M. Landsberg a. d. W.

Oestlich vom Güterschuppen der Eisenbahn, auf dem Holzhof, 12,5 in von der Straße.

An der Wurzel der Buhne, 50 in unterhalb der Flucht des Bahnwärterhauses Nr. 98.

Aus der Grenze zwischen Neue Friedrichsmühle und der Stärkefabrik.

In den Weiden, 80 m südlich vom Durchlaß der Eisenbahn.

Am Fuße des Walles, 175 m unterhalb der Fähre.

Am Fuße des Walles, 120 in unterhalb Stein's Hof.

Am Fuße des Walles, 33 m unterhalb Klawe's Hos.

Am Fuße des Walles, an der Fähre von Giesen.

Am Fuße des Walles, 60 m unterhalb des Weges nach Giesenau.

Am Fuße des Walles, 100 in südlich des Einganges von Friedrichsthal.

Am Fuße des Walles, 80 m südlich des Einganges von Johanneshof.

Am Fuße des Walles, 40 m südwestlich von Vanselow's Hos zu Klementenschleuse. Am Fuße des Walles, 350 m unterhalb der Fähre.

Am freien Ufer, 40 m oberhalb der Wcidenpflanzung.

An der Wurzel der Buhne, bei welcher die Warthe den Wall berührt.

40 in unterhalb der Niederung.

75 m unterhalb Mechelke's Gehöft von Ranmerswalde, am Wall.

50 m oberhalb der Költschener Fähre, am Fuße des Walles.

70 m vom Ufer, 25 m unterhalb eines Grenzrains.

In Verlängerung eines Grenzrains, an der Wurzel einer Buhne.

500 in oberhalb der Streitwalder Fähre.

400 m unterhalb der Streitwalder Fähre.

Am Fuße des Walles, 360 m westlich eines Weges.

Auf einer Landspitze.

75 m westlich von Apitz' Scheune, am Fuße des Walles.

Auf einer Landspitze.

In dem Winkel, wo die Warthe von dem Wall nach Süden abbiegt, am Fuße des Walles.

In dem nach Nordwest offenen Winkel, welchen die Weidenpflanzung bildet.

Am Fuße des Walles, 25 in vom Ufer.

Zwischen 2 Buhnen.

40 in vom Ufer, an dem Wiesenwege nach Pyrehne.

50 in unterhalb der Windmühle von Woxfclde.

75 in oberhalb der Baumreihe, 25 in vom Ufer.

600 m oberhalb des Gasthauses Vietzer Fähre.

200 m westlich einer alleinstehenden Scheune.

10 ni vom Ufer.

Unterhalb der Landspitze, unterhalb der Rohrpflanzung.

Höhe

Nr. des Festpunktsteines

über N. N.

Nähere Bezeichnung der Lage der Festpunktsteine

14,266

14,075

13,392

13,207

13,627

13,609

13,337

13,271

13,296

13,192

12,914

12,796

12,665

12,441

12,269

13,397

12,801

Auf einer Landspitze.

Dicht oberhalb von Haupt's Hof zu Schnellcwarthe, am Wall. Am Fuße des Walles.

Am Fuße des Walles, 25 m vom Ufer.

150 m westlich des Kl. Kamminer Fahrdammes, am Wall.

230 m oberhalb der mittleren Fähre von Schwarzsee.

25 m südwestlich von Zöllner's Haus zu Schwarzsee, am Wall. 50 m vom Wall, nahe dem Ufer, bei einer Weide.

520 m oberhalb der oberen Tamseler Fähre.

80 m oberhalb der unteren Tamseler Fähre.

25 m oberhalb des Kilometersteines.

80 m oberhalb der Fähre von Eichwerder.

In Höhe von Warnick — 0,93 km von Festpunktstein 78. Unterhalb Warnick — 0,98 km von Festpunktstein 79.

200 m westlich der Marienmühle, 15 m vom Ufer.

500 m oberhalb der Warthebrücke.

»«■*1

‘S^Säi

•    C<£ CO    *0 co

ZX/H/

„    „ tyüwvtSsCs ßyd G$ÖX)/C44/.

„    „ ⁶\DtfJlk&/Qy %>M/ &XAdÄö/ßmV^

„    „ eüxomui/ /6/ei/ eRcfßtetotü

„ „ %}efWt//ßei/3l4AeMw,eföa^^

„    „    (9/6/uxy /ßeL (Sc&mex/t/i^............................................

T. „    „ SLetace 6/ev^^ i<ia4i/vm/........................................

8.    „    „ 91/e^ez /Reiz %)/da..........................................................

9.    ..    „    ä)/UX^C/ ß/QA/ 9Le/U/feee£\ßx/......................................

10.    „ _ JCiielclo m Sei

SxX/^el/ 1 /6zL) 8

52 „ 53

54

„    ff

„ 55 „ 63 „ 63 „ 65 „ 66 „ 68 „ 69 . 70

co in

________yß S.'Sfl.

____yz^?

yz^

Maassstäbe.

Cfimtiichen Arbeiten

<ÖiirtMäU<

o,e

,W=?

>

A

ölCa/d/äi/ /ß/M/ eBo^/i^xÄxe-9TLcox)/uai^ 0slr 1

—TI

^'CWV

25. Mi/1893

•si

sm.

-=i

,kn>?2h&&4i

_______er

Xx

V.

i, y^-uu

! Il

/./

rZ

//

ff r

ei

//

MBS*#?-

«h------*■

***

f-

--------4-

'I

-------4

ah

•1

F-7......--

fr

■+

.$■

£>

ft

Rr

'S

VW

reo

l|

r-

IS

•V

■4

911£OÖ/UAMf'<dXf Z O-OAVV 26.‘Z/n£il893 /_

~»r»

g-gg

d.

TTTf

3Zs

/>• ' X "

X\

Ts

x\

t:

'/

//

**>*

V'y.+O.OrZi.P. W

'V

/!

7!

»X..S

J+

'W

TI I

/Ä

:y\

j i

-■

-fl

fi

Ji

91Leox)

>/U/l/VOj/

en?3

XVOWI/

^3.0U/t/g.1893

rn

-if

.&■

Z-o

f »,‘-‘7

! i IT

! I I I I I

h=

=ki

Jli

/>

/>

& rj_

J¥t

J-*£-

rn

!!

i;

•i

!i

iS

//

---------j*

5>

ft

.i

Ni

—t-------

V.i

R----

Ir

,«■

7“

I----

I il

i=-

il

b,

mm,''......./m

.

v

-

kraköw

^^»chnic*^:

;

9£WvtSyC//6/e4/ ^^A^xClcC/

yir^ö/u/Mxij/ $TL= h ^/04i4/ 1lt-.§'&pi'.1893 * F '--■=!

^y^uxvj^s.x.^:

4t'"'

Sockel/ 2.

fl

J<7

//

ss

5?

1- *

r_„

sä

LZ3i

3i

ZL

_t£_

<>

•h

sä

sä

/.—O-''

oV.

3,5 ff,o

ZS

^v--0,3o m PL.}*.

*?

jy ^SzS S6,5 :

V<7

*£

JT/

_^M.

- T~ •

4-

-4------

?r

sä

”-55

f/i-,

3i

9TLcox)AA/ti^/ 91? 5

ee

'VO'Wl/

15.8^.1893

8-----

il

tii

2i

SS

3/

_______:

er"

sä

(s

'' jtf'

O z,+L%L—fi£

•^1

4-

°^v *-0,31771 afl.

,K

s'-+.....i-

-0C--

■Zt

r2^g

;ä?

/[

's—

/!

's-—

/E

/S-

33,8

-i

__X-

.7

3S-.

5*>

j££.

.l<

/s

zf

9TT^k)AMt^ETL= 6 x?/OW/31.ö/t>b.1893    |

ii

ii

r* F?£•    — 2?    ^

^Xx

lx_

/»

61

zZ

\\

Yx

//

//

//

'!x

AH.

=^=^=tid

--zd---+1

ixd

3,5

4--H--¥-

-*£■

tas

Xx

Ns

,74

'pVN

5»

-Oc--

vW

-A-

A±s_

-r^;

:

.

'

^UOTElCrs

kraköw

' alitecbn'c'il^

-Z£_

3cc^C/3

r

i

-9-

-jg:-.—

*

t

X

1

1

I

3

*

8

< I

T

r

4

I

j i

I

!

I

t

tnr"

Ä

1

]

i

*

!

I

5 !

ns

3vy

^tWU>6/C//6/M/ cJagox^e^lce

^Iftc&öAAA/u^9b 7\>,<ywv Z7. S/M/wv 1894

's

/

_____5

$

$

-Z

X

X

X

•3i

I

W\x

?

XV

/

/

!

t

$

X

\

X

&

%

K

i

■s!

8

*

■?!

■X

■V

isi,

5:

u

•5:

»1

?!

5',

X

j?

•2

§

9

mt

*»\

~^e-*±r

&

’S

I

3---

\r

/

/

/

X

»y

M

r<

E-

*'b

's

\

\

\>x

x

e

f

\

\

V-

---->

p

>

f

m

KRAKÖW

^*echnic«5

r-

3"oc^€/CA

§

$

§

t*

t

-r

I

I

5

LZ

I

J

1

4

T

-=!•—r---r

!

i

I

i

~77T

I

$

I

I

1

l

A

v,

I

$

i >

I

- i^i

fr^T

3

T

1

r

«fjrjrj

+o

?

I

JL

I

I

I

J

^CWU/El/ /6/X ^^O/L^eSlce/

-fr68L ^t^ß* gg /n4^y<v g z^g

// z /

/ /

.-V

i

Sr"

/

I

'/& -k :1

'"k

:h

ii

s:

1/

/A

/

7/

—y

M

r,'

f¹

ff

/

//

/

.//

/

i

!

i

X

\

X

t

\

1i i\

5¹!

31

•v,

1'.

Si

1;

\\

i!

5

.

V, t\

H $

L X

X

A

x

i

;

i

«T

!

\

Aiff_X«;

— rr

r

T'

M

\r

\f

\ s>-

M/.

-VI

W

*?

&

^UOTf^

KRAKÖW

3afeC5

rr

r—T

30

/s-y

-I--!----1

< I o+'o >!

IFz

h-

*v'?

rrr

2T/C'2s

SP/

TX3A--

-=f

TS^i

p.

fM

9£WU>6/e//6^ e^^oA^eßtce

9TLex)x)AM/v^ 91= 9    30.cLi/i/mI "1894

\\

•\

6tl ch*i

&&sck TO * ndig %^Jq.------>

--

x"

xX

\x.

\\

Z/

/.

x\

SO

>r-x

Hu,

zo

1°

<>~

■jj

?/

V.

*\

V/

v⁷

»7

N/

Avy*.

el

S.'

^UÖTf^

kraköw

^/'Vechnic*^

-P-

L_\

.i'x'ol

ffe't

6Z'Z

7=rr^r=r,

-—-1----

r#'z

re/

L-)

/xT

HZ

Izt

■4

■H

J,

zr?r=rr

40

^t^xAtiS/C/zß/C^ c^^o/t^ceßlcc/

vT1^M/U4xo|'9^j10 /p/om/ 3. S/M/li/189*1- j§

\\

x--._

roe_ -<LL_ **i nur*». —£    ""°

rt±~

fC*"

XX

V,

'X

/>""

//

\\

\\

\‘

/>

//

//

//

//

II

fcl!_

g*^ I <V

1/

st

#■

-f

04 d™ ***■ Z8'A + - A

/<7

^_J

*\T

1\

-—-3c«

"ft-

x>—

1\

*k

fe-

‘

^UOT£>q^

KRAKÖW

sZ^ech n i

■n

^XXA^/e//6/C4/ ^^X)A^6vC€/

5;

HX

9TLectO/U44^ 91= 11

/tHym/

10.2W^189^

//

X,

<*/

x*.y.

r~-._v

So

10

1$

zo

»+ (7.5/ 77t tZ-.J? ^

JO

//

:n,s

TTTTm

II

X!

ts.

fr

1-n?»

*.3f

k<

ühL=

-ik

TS

jTLcoo

uL=1!Lypx>m/ IZ.SUth/ISd^

fr

■«

tiZ'-'° ÄCSf-¹

&es o7iroiru£ijkt.it

—XX

l.er

--1 r

ZV

xZ

r>

tz

-1

-•H

T4-

*>

Nt

<&

Mi

—t.----------itz

fr

la

li

5/

L,

s»

I*

fr

n=

•-+

-xt

i*£

too

Z>

/Ä

/n

B:

'5

ii

1:

11

___1__

T\xl

r-

—f-

*-

6=4,— -

rrq

4*/

T-,

-I-

£■

fr

I,

cX

Ji

/S

'L

t'

^r^-4 2fl

l>

17!

I

/

^lUÖTf^

KRAKÖW

X? /z,e chni

R)aa/ S^poA^eßxe

/s

//

ZO

lT

c,r-f

s>

j i ii

Z2f I

tylLcOsöAA/Vvoj' 3Xf 13    18.3^1/189^

30

J£.

11

o'

<r <y

w

/,/

4L

/>'

./

!,

//

»<r--

30

33

36, s

V »-f    a P.^

65

Ms

------p----

:/

fc

«.

-T

ii

i«

45-

z—-v>-

Ih

'S

fl

*5»

i-.

!L

ii

■i

A*

,t

f-

'H

Zi

ZI I

3,0

nur

30

yA

ZO

3-

<s

NIE

>/U4/V0j/

9Ti1^/p/cmiz 19.3iaU183^

■■"V

Ii

ZI

AS

------r

tf',*

r,//

-g-f»

lo

K-

X/'

■<±

7!

o-U<

rs

s\

2F_SS v

- -//.lÖTn cuP.+O

SO

4^-F ! 1/ !

,60

60

IE

1-1

V-

<rJ

; |

I I f'

!/

i Km •

t-

ff

ii

!;

33

37

5-----

ll

MUO7t^

KRAKÖW

f^echnic*^

/yy

mqi *

/yy

/»y

—4 ₈

dlieOÖAAA^ 91/ 1

^19/0144/

10.SUiXt/1893

ti

iJ

s>

h~-^r~~~~ p-‘-o4‘Z ". i~c*

ro i ndcgrA-e.

*36

Ii

X\

>;

s>

0,76

$4

o> I

i! H

/*y

/w v - -•-    a.1*.

31

b.

/y^y

»X

--^<-

'"^=4    '

X-

9TLmx)am4^ 91/ Z ^-ow 11. SnZi/ISSS

/yy

/yy

/»y

-I

«i r

V ; V

r—t

<S

-f

33

//'

II

mui

ii

/./

x»

//

/W

r3S

7Z5

!■»

,„V

—-4

---4

ii

/yy

*30

/»y

/*>

/yy

Zfc?

//y    //r/

/gyy

v* v

O—

-4-

y/y

TS

//*,/

/*?/

W‘

y yy

----V

Jl

----7!

KRAKÖW

ki^^echnic*^.

/

• tyOjOjOJ&Jb ßsd SxW41/

Sa^et 10

155

15 Q

7+5

<??y

rr

9lLfcOX)AM4^ Hz 3 /t>zCm4/

1Z.2WM893

z]

/Z

■ -». ür?£_ ^ steif

//

:/

"x\

\\

2^£_

/■fcf

ZX-5

'so* ieo

155

150

*5

135

125

1ZO

115

r>

r-r --

y| L

i./1

Jl

II

II

II

ji

707,5

-\

f?

9TLeo<).

»/U44^

4WW 1^.3^4/1893

TJ

tss

150

1±±

rr

ti

cn

II

//

\\

V\

/7/. v£>    /<*?

V,

735

1Z5

zty

///

ZFF

z/y

i+s

135

«5

115    171

S 5

»yr 1/^,7 ^

I!

4-

-p-

/r

i*

•!.

ir

■3!

kl

'S

it

ZS-

/*■

7/Z

-----4-

107

FF

s KRAKÖW

9ßoyvb6/C/ vß/ei Uox)/C44/

3a^Cl1

9TLe<)x)Awiy^/ 91? 5 ammw Z8.chi£i' 1893

Q,

-J

I,

o/Z

/"/•

Z.O--

---------

--------ÄK-fcis^r^se#***--

-Z

v\

"v,

ii

/.

!j

f/

of£ ff.sa ™,o,e'3S

y«5vZ* 103,7

I,

i.

il

------4

/> x

2I

x4___--

4>

ji *

-------|-,

er

T/ $ !    ³

il I

f\

<dlicOöAAAA^ 97= 6 AiOAW 7.    1893

107

112., 6

177,6

h;

<s-

I,

//

//

X\

\\

//

V,

!i

V,

'Z7,6

<h

7£S

7UO..S /77,S

11Z,S

707

3,7 700 $ ~

r____

OS8

JZZJXfcJ

Ix!

\! \

\

ix^.___

j?

eeW

—r=-

^UötIa^

KRAKÖW

chn'»5*S^

t

^WxuUS/ey yß/Cd/ SxMz^H/

9111/&0AW 25. €{/\m^\a^X 1895

2

im

0,S7

Q,6G

/•'

5

+

/

T

I

\\

x\

\\

M's

//

//

z

V

-ä

733.5

I

I

X

/Vd*

',*°ia*+O.V7™Oü3?:Z<S

770    107    71(3,7    700    *

i r *    ° <s

0,77

x-

'I;

f

Xx

v

/z

f

X

aT

7[

:

74-5

750

75? 5

T

:r

S.SS

■ff

j

T

<    0,59

i

ii

T

I

?

j l

!

hJL

m

T

u

-----u

vaa^j

%

I

;

r»

8

ij

$

91X^>0/U44^ 9TF SytXmizZI. <5c^C441^^^ 1895

I

v\

I

I

J I

J I

3i

j l

/”"

/

//"

\

;

M

Z

§

I

/!

.-C-

//

»V

'J

y

750

7*5

735

4\

7- 0.27

775

v

!

j

—'

rr="

S.7L

T

V

T

!

Sk

•U-

.4—

760

155

7S8

i

n:

!

I

L

I

s

!

!~fi

IJ

I

V

I

KRAKÖVV

&»#echnic*^

tyücU\k&Ai yß/ei SxM^H/

So^eX 13

zw

91LmO/LM4^ 9t= dsoowv 26. OcXolWy 1893

-----I

----i

-I---

_____

Sr**

~i;

sSStf

m,g

/so

1/

i/

,//

nr

161,6    167,5

w».+ Ä^w/t2

°x

x-

|^-i

K*

W7,5

167,5

l-

i.

9TLeoö/U44^ 91= 10 /17/0/wz Z. STcwwlW' 1893

.X

^------

------Zuzz*? ’***£;—'    &$£*-

^chjo^-

"X X

-H

//

1/

1l6%5 761,5    767,5

**° v = + 0.93m,.aJ> 73v

132,5

-----i_.

I,

x^ixl

Tq

■«!

4--X

()

<4

'W'"

ix

167,5

j-

4-«

—4-

*?

ri

-j

■ä I

^UCTcQs

KRAKÖW

sti^,,#echnic*2>⁵

• 9ßayvb6/C/ iW S/OAC/w/

ScvfeC 14-

!

9TLeAö

i/lVHz^/

N-11

/tUM4V

1893

----U-

3

h

-r

jZIsL

r,

Na

\

\

\ !

\ \

—o-4k^y_ derOier,^C^henj£Mde»m^rleit^

T

\

Xo

v\

\\

1

T

-!

\ \

X

w

bJ

\

Xx

X

\

V;

t

•/d<?

f

1

TT

I-

i

r

J

y-ii

I

Z

i’**vm + /.2ßTf*>ouP. ***

120

■rro    los, s

I

f-

i-;

F<73    /<?<?

----Ji z

I

'

I

X

I

i ,

X

I

I

I

I

\

&s?

J/

I

\

XL

3 i

i7

i

I

r

1—

N

i

Q

Y\

$

5

-i<

l

xM/cAß^ sia^e^ 15/Sio2-4-.

—x

/]

jIteaö/U44^/ Z%AMH\V    1893

/

z"

I:

z

HS

I

X

tl

8

•ti

|

I

i!

"\\

!i

\\

w

V"'-Z

i

i

a

\\

\\

*f/Z

\\

<vqs /<?5

ns

*10 106,6

E

T

-!

I

\

----1-

!

i

^ *4    mj^yjv&BschjyinL!

~ T    .'    "'X

71

!

:

i

2 !

:

W

T*

5

•f;

I

r

7

i

l

/ ;

136, S

T

z,

ZI ;

^ucTt/q*

KRAKÖW

^?/»Vechr»’,ciS^

W/OL^bßyC/ yß/Ci Sx)X)/C44/

9TL^0x)AM4y^ 9L= IZvtKHtlz 15. 9tLöc^- 185-V.

\ °x

Z Z

//

lV \

Vn

x4/i

rZ

>t

.o-

r"

//f

4»%^

4V(X

#•

Z <4**

z> >•

.9--

•Z

*2<J

130

173

1SS v • -h Z.8*™ 00. T.

130

106,6 10*

100

9Z

rs

\«

\/M

>>

xö

fy*r.

-Z

l'

(A

rl

WB. e

115

HO

150

16S

•/7J

-7.A7

-I—h

J,

4*7

XT!"

<    0.50    >

I:

kl!

z*o

odz

I-

-1

r;

T[

;•

t-

kraköw

^eehnic*rt>

9Gcwb6/C/ vßtli Sx>xX€4t/

9«^e^16

<dJtcOÖAA^Va' *DXf 13 /OOM4/17. SXLcocx 18,94;

jsiorve

der

o//

'---o.^f.⁷^___& es eh usi 7t cg—

°N

<Z

,/0%.

!/'

h

*Vo

V'fsfc.

Xs

226^'"

496

480

473

467,6

460

v+ 2,82™' a/.T.

4^0

408

•92,6

86

77,5

----«L____

Staats

's

\X

r;

-----,d—,—

/*

-Li--------

\c*

•%

T

\r

Xo

n,

rf

XL^

<(x

E,S

-/LS

VW?

4-

44

44

467,6

44

es

478

780

486

+■

«■

■7

S,SL

rr

9CZ

TT

1-----h----

268

*.S6

IT

4.89

<_

⁽l

-<.

'v

<>

hlJ

,^vtcTu>

KRAKÖW

^2A'#«chn’»c*5^

WWW

/

tyVwvtß>As 6/ei/ q9/0A^w

3oc^C17

^ILcOzöAVMy^Ah-z&QMV 2A. fSCCix/t^ 18$4\

x*rx*-

\\

i'

'4

x>x^^ <s%„

\\

x\

*■

']

Xv

Xx

2*4S

180

167,6

160

Vx + 3,06rn, ouJP.

1+0

91,+

es

VS

ze

Stau

**

W\ \

r'

$•

•ä

Fr

o<

ts>

54

cv

S¹

oX-

S>

ül

s.

X.

___V

V/

n+

'RI

E,s

ZU-

4-

167, S

180

4;

45g

li

4TP

J,

li

-o-

<>5y

7j

Ti

+]

4-

kraköw

k^echnic*^

;

'

9ßai4ß/C/ Äei/ c?/Ox)/C4T'

Sa^eTlB

911/e<wu/i/voj/    1 «5 /txm-i/ 22. 91Tcm^%- 1854.

-8-

r>

'V>

riräta* ^

'stieren. ffeScA^^l¹-

\t

\

\

i\

I \

\

f ?'

X. X

^\\

\

\\

ii

's

%

-o"

/

<

T"

XSh

•<>

X-

Xx

X

>247/'

ZOO

*80

*67.6

*60

*ao

*zo

*06,6

LS

«

W

60

X

X

/

-t-

Stau

o<r

/

<L

V/

$

/i

-----%-

/

/

9

>]

Z

I

'Ä

3

'

C4.JL

/ &

’/■

----p

\*

%

%

.V

V

\

\

\

\

\

\

'N

4

ii

--)

v

"'1

v

7

fr-

y

&

!?

15

!8

!K

'.s

Ct

\

\

\

V

t

4

Ä&

*

■+<

f

ä

■

r-S<?

6

SV's

l)

<V

0$

ni

c

•h¹

TI

-

3

<

T

ft

T

f

si

-1

I

;

LJ

4

J-

4 I

r

°r

X

*60

*67,6

*80

H

§

*

$

I

i

X—T

*>

1-

Li

4

1-,

>

7

st

-X!

h

;

I]

T

f

T7

KRAKÖW

^xf^echnic*^

/

\*.

•x

i,'

⁴i

87

90

WW

jS* tac to ! x v. !

m.

5?

;;

-i

21

'I

/i

Xv

91t^<yU4/tOJz£Tt? l^ztKHM/2-. (vLp/t/l-l- i894".

___^ _ o Kurve j£es*_    - <£,

***qa+Z3Cnt'<Xfj> 130

150

Zoc&ejZeJtjTti^e^

"f'^saSsL

...___o

160

167,5

Nx |

fr

2'

z>

-/

x/

;X

Üei <2?/OaX€/U/

Tj

108,5

«**

tt

Z20

Off

il

■

^uoTt/q^

KRAKÖW

c h ru5^_

»»

)

Socket/ ZO

1--

4.—

-o

-9-

i:

SS'*

ft

* *tV

nr<g

-r

"1----s —

_L

<V>

«L-»

91Lmx)ama^/ 9L= 17/tKM4v 4t. (%p^v6/1894h

\.\

---°x

\ÄS

■♦i# /U

'^<Z

!f<7/

^ßayvtz&C/ /ßei SxMy€4t/

Jfurye der myttleraTi

***7 I.ltr+Otsj*

der_

...----------

/y

/ /

//

//

\Z

"4s

//

.//

//

//

//

KRAKÖW

'^^eehnic*^

/

130

4.

t;

16Y

160

ZJ5

4-

Z«,J

150

9TLeae/U4^/ 91? 15 /ooam, 6\ $Ly>/a£ 18.9H.

Mi

108^5

/*<?

t;

Sl

o-----o-

001 eofix

-- *

SS«"“

111,5    108,5

-t-r

130

^OoL/vtyS/C/ /S/Ci/ G^X)/C41/

\&p    _____^ ^

jpuüUr?*'-^-$**,

130

f-

156

—4-

/•

160

■h

Ute

//

/' /

//

//

!/

16T

KRAKOW

c h n ’t c*

T!

/<?r

/SS

i~~*S

2i

7SS

•f

7%0

s-L_____

JM-i

4-

/JS

17%,5

fi

rTl

91W>aml^ N-15 /BßwÄ    im.

108,0

il

103,7

Xx

v,

\5,

V,

</M o70<?

v-

\\

/SS

11%5

^VxUvtS/C/ ß/CÄ/ q9/0/ö£A\/

_________

«•sapstjssa-.^ '****-«9 *aunX

Bindigkeit

//

//

//

ii

/*<7

CSt

155

T-t

V.S /

4;

<6 1

s;

■+-

fi

KRAKÖW

3a^6£'3

4-

-I-

130

t;

091

4-

x:

II

1*0

1SS

11*,5

"Fi

ISO

tylflsCOdAA/i/vo^ 94. 44/t7z,/)i'i/11.9'1'p 't't/i/1 StfH.

108

103, V

rn

8.

108

I-

1*0

1¥0

:-1-------

r“

/ Z/

:!

#$

&/

/ I

#    'S/

^---------

4i

:sf—

?/

K'

,y

5/

9ticL'vb6/C/ /6/ei g?ox>/C44/

d.

»\

•S\

:i

v.

I!

6'

\ g!

l\ it

>o-

X.

150

1SS

ff'eoi

X~

J-

■

i

}

‘-m⁵*

KRAKÖW

C°//#echn>5*^

SotfeCZH

fff5,5

xet?"

160

1ShO

t;

•1—

5¹

AKT

es'*

150

U.&vaaIWH

108p

*8¥

m,e

Jrfei

~Äyt

UL

“I

Ohl

A>£AW

‘dlUpöAPVV^ di? % 1

<7

3,o™

—~k-------

-X

ÄSO

II ff

- 4- 1,18 m-

4

5l

fei

|L--------

9G<X/vbß/C/ /ßlei/ SxM/€44/

#f!

-I

F^!

*[

* K

V\

x\

s\.

*WL#

"X

4;

8!

9.

Nl

■p-

^vTguk^

kraköw

/

/

1

^ßoyvtSe/ /6/cI &)M/

0TT^xMA44^'9st?£3/i?><7/m^ Eä.. ^Lti^uo/t 1    ♦ *

5o/^e£yL5

/ ./■

/ y

V

//

x

1535    155

X

ST

J>-

I*

::"-l

3l

5

■j

I

¹*° v^O.ZS-nvcuT. ¹³⁰

+------

A

L

-4

i*

1*

\t*

Ä

4

»*

f

r

-£........

mr

\

x >

\>

V

w

's

\

$

t

J

—j--------

-.....-4-

3 \

150

X

TT

I

ITh

in

s~

I

Z

1

i

§

ii

T

155

K

7

-LL.

i! !

! I

/>-

//

f

//

ii

/

1515    z.5#,*- /3»

--p-

4

9Ii E^/l7c7/^i/ E    18fH.

'"'^V

\\

\\

w

\

/

^5 p ,

■»• O.Z8m asJP.

/

X

/

/

->

!

Ih

ü

1

i?

iS*

IS

iS

ir

i£

-Ir

■'S!

-4----

I

4-

-X

\

X

I

I

JW

//^

?

I

§

T

4

1

7

Z35

IX

31

/*#■

T

2 I

I

/5dr

I

s

V

j

I

158, Z-

7

$

IX

4

-

M

'!

9Tl^M/tvn^/ 9Lg £«5/tzv/m/1 £    1

^-°---—Ä**zt<?$ /_____—Ä2:t^-

y/

X

X

//

P/

//

ii

ii

4

'»-2?S5«e-Sr i^s^yUySS^------------ \

+

+

X\

\

S

4 $-.—

3 —

\

\

\

\

1

I

A I

a^P^O

115

ii

I

I

/

+

!

/#

I

!

ii

i

i

t

r-

/

4-

\

\

i

I

T-f

j

I

;

:

;

fl

n

:

!

---!---

!

i

I

I

8

i

r

r

!

i

i

;

!

\

~rm

r

}

kraköw

^'Vschnid^

t

\

-

i

^ßayvbde/ üei/ So/wi/

dlblööAAAAX^ 07= £5 /tZV/M, 17. O^Z/tWtvS^t/ 155 Z

/<

Xx

3o^C-£<5

ff&S

110

//*

X

i r

X

IM

?

1'

//

* ~°N    \

XV

e

5

/y

y

z/-

z

1

//

//

//

i

W

K\

W

\

y

159

155

150

IM

... _    7Z5

⁷°Z>SV-+ 0,88771. cl P.

115

\\

105,5 1ÖI5

13fr, S

1+5

\

T—4

I

T

--Z-

i

;

i

-I

>

t

I

«

>.

I

i^TX

I

L

r;

i

4--'

$

I

7%

t

9TLe<Dx)AM4y^/ 07,= £7    £5. (PZo/v#m$m, ]8$H.

i

160

155

153

ZIZ

•4

Fi

i

4

I,

I

105,5

4

I

X

T

Sh

115

1frO

-j

i

-h

!/ I

z

I

//

//

//

Z

/ /

Z

Z

^    155

|

1 >—4-

—o----JCurva äUr

—°x

x\

Vt

\\

W

\\

-----

\

t

1+Y,s

13fr^Vm, 0,88m

<Ä5

115

105,5

!

!

!

Z

!

7

7

/*r

i

i

1+0

~i

T-

5

-i

I

,

i

I

3^4

ZZ"'tx

i

ü

-y

K

I

T3

T

1

i ¹

;

kraköw

9ß(xyvlyß/e/ /6/et/ gRm^u/

5a-j^f/£7

911MX>AA4Mytytß £S/t7X7/W £^.tZ^ZWsmlW' 1S^.

110

:t

159

"K

$■

//

,    ^-zJi^cXrpiyyj^g&jii

//•—-*—^— 4hv^^±Z^.S9IS?!^^^^^ --—T

x"

z-

155

150

W''

IM,6

Er

115

HO

m,s

s-

ir

rr

is

\?

4?:

-f

115

110

135

1HXr,5

150

4~

i;

155

■159

^OUM

^ofitecVVv^^

KÖV?

vOayvbßyC/ /6/ei/ ÄooE/

3cv^e

9TLmzö/u44^ £TL= %3

A>0/Wl

z^r*-------

Kvcryt...^

Ol ^rfl^l^-Z

for ■mi.iiti.rt.TV & e-s c-h-rolsviZig 7ce,lt _

'7

//

//

//

//

/S

hj

-V «

•K

5]

N/

'ft

/A

'5

-7

/?

/#

/jh

iS

/t

/<>

!*

/5

!C

IR

<1

'j

jll

/£

jun

-1

-ii

Xx

V.

+0

\t

li

rs

J.

105

4,

'•v'

%r

Fl

•3^»

5\

<X

kraKÖ^

f

^Coyvbß/C/ /6/ci Aox)E>

3^5 L?

dTicaOAMd^ dXf 30 /VOAtV *f ♦ £L^aaJL 1 $95.

&T-

Ole-Tl

ße,s &

flcuX^y,'--—'

X,wvro<Ly2^-?£-------

Ar

KurZ%.

aU-r .

TnsittUf.^-

-----

x''

//

x"

z>

186,Z

ax

f¥g

V - + y% Tn, a/.J*.

80

SS

30

xs

<h

X,

a.

■->—

5p

------:>-........

(f

if

/e

/#.

-s

/i

/«•

(4

$6

5K

-t—

ai

30

nF

SS

;4

-------J4

'X)

aal

«0

5$

ja!

wS

--------44

"}}

±=

Hl

Af'tf

1.

'S

m

^o/ifecVxtvj^

/

I

/

7

wcuiiße/ ßyQÄ/ Sxw/h/

5ocf^3J

dJteaoAA^v^ *dXß 31

/VOAYV

S.^Lpscit 1 SS5.

vn4*gl!*&

xr

XjS#f"

Xe¹*-*'

4F5

Obs,

flä*$£2

Cr^sO.

\,TviiT-dx£'k£Vt-.

Nn

SV

fr

//

//

,'V

/.

V\

i!

V,

iW

ZX5

Z5<?

V * + -fc 7W/

5<7

15

Jk

•i

------4

X/

/fl

fc

v\>

'iS

<xJ

V)

#/

XX

'ol

/.(*

'i»

/?

/Cb

'X

'n

7l

/#

'X

yfi

rr

zii h

VÄ

-M '

;x

-S

WT

-'S

-A

XS1

-l£i.

M.

cr'x

=n=xi

I!

I

'

■

I

<£'•

Vw

KRAKOW

6^"#echn.c*^

/

^oyvbfce/ Äci/ S^ac/m/

0Tleo^4M/i^/ 0tf 3£

Jtv-"'

oJ*S'

#»>

sV/OAM/

;t»i

»>

S.OLfvOl 1895

5o^e^31

& <i s^Jl ™

7i rü v ft £ i&JfJ'J'S.

-Kn 1 71    ^ 17._

(f*J.r-o—--- ■ —

V

\N

kV

\ '.

V

' i

t I

XZ-o-^'

? <1

//

/ y

SS

./>

783,*, !

%

77S

/so

//o

v - + 3,9Zrn, ctsJP 80

SS

V

SN^

—4---

_ ^7

Z.OZ

j

V'

W

dH

4^

'sWfZTfZPFWzZ?

e-

"-4—

lT^

<rZ?&

cr^

r

oi

"y/,

W?'

$

j

¹

^=Szia

8

SS

§

I

I

I

T

N’

H-----!-•

//O

1-

5

/SO

T

/y 5

—h.

5

T

1s

I

I

-

I

t

t

kraköw

k-?^'#echn‘ic^

>

^CoAybde/ /6/C4/ e?OX)/C4i/

91Lmx)/U44-o/ 01/33

47X>m/

1895

^5-

L^"

ys-

*A&

v»dsjJ^-----

hj⁰.^'

Ü0&

\

X

/°

/z°—-

x

s.

.e-

,<*X

X

\

x

/ /

X».

—---N\

<X

\\

/

\

'-o___

\

\

/

/

\

/

j

\

l

133 !

*75

165

1*t5

HO

V • + 3,73-7TV g,J?'

60

SS

30

15

\

\

\Z,oo

X

'i

/

/

/

^---vT

--<1

/

t

X

f

WW7WW>

<1-

/

/

/

/

/

3U'

X

''X

/

E

X--

>

7%

X

X5:

=<v

,£h

5

X'

$

T

:

R-

^r

SS

T:

//<?

I

. Ä

■^=X=L

i

1

i

r:

r

4—H

*ys

■U

$

■""”r

193

r

r\

«*

-

+f

I

W?

1

TT

I

1

^CUKa'

KÖV/

KRA* ^o/i#ecWtv^^

9Gayvbß/e/ yß/Ci SxM/CXV

g^^33

9T1mö/U44/0|'9L= 34-t?xmi/10. 6^4/^4^1895.

z⁰^"

4-

I

I

I

/

/

/

!

j

/

/ .

/

1

/,

V

/

/

X«_r

. fl

6 >V,-'<y

*> tjii-Z--¹

r-r^

intifjl!—

''a

■sfr/

V

<x

/•

o.

\

\

/

/

7

O

l

'/

/

//

\

i

i

i

78Z I

77S

*f<7

100

V = + 3,ö6rrv a,.P.

80

^5

30

-

|\

t

%

x

7)

"■^4

-<L-——

<-

V-Xf

J5%

ff!

r^/vr)

%

I

7-7/

EM

4

f

L

vM

-4^

:

ov^

x

■Q~-

9"

\

\

\

\

\

\

\

\

\

'T^

7^

v':

'V

H

3

I

n

st

n

80

100

T

-7h

m

-i-

”X*»rr

Kv

1;

HTTT-

zri?

li,

I

Z.39

8

Nf

A22.

a—

*

1

i

"T

T

4-

;

i

KR*\

^olifcchiväS

kö*

t

^Owvtß/C/ ßßi $QÖ£/M/

SkfelS^

9Tl^)AM4^91z=35^z<>ri4/13. £Xjv?/i1/ 1895.

/>

\

■fiß

r/>'

\ X\

\<^

\Q*

&

6 c s ck ro i re & r <f k *__ •

VN,

Xx

vs

X

X

X

\ \

X

\ \

/

z°

/

\ \

/ /

\\

'/

W

780,5

i

'/

\\

775

750

//*

i\

y * + 3. Z*t™ gy,T. ÖO

35

30

75

\

\

■

'% \

I

-7

z

/

/

/

I

/

t

(T

- -‘V^-

~''£fe

CA.

H

7

^ *5*V

Ä

7?

>-

7*

A‘.

%

7^

7^

X

T~

30

*

J

—H

//<?

«W

ZI

/rj'

1

§

J.

T

r

T

^«?7

I

!i

t\

55!

v A ‘ ‘■^«4

KRAKOW

f°/i#ec.v'-5S

;

Socfet 35

/.

'7

S/

/ \\

n

ooz

//

—-V—

tL

y y y y

i

\

mfir.

75*

\ \

w

y y

\

?

/ /

t \

1

w

v

j

\

X

i

I

\

I

\

T

j

I

fK

I

\

170

I

I

I

in

I

o

i

00

ij&&-

5!

7LS

-l

'U

091

T

fr

«e

e

t.

s

i

i

?! 4

*4/

CD

'*/ «■

P Jf

< / 7/

4

6

T

t

+

m

OIK

£

*7 i v <?/

« J

i

*

•*t

h

v

7+0

»7

/

«./

:

4

TCur^e

der

«7

<h

/60

V

•>

/    -j-

\

\

X

\

\

ou

1*0

->

\

>>

__Qr

fSO

/

4

j

\

I

4

T

1

.

I

\ '

\

\ \

I

I

i

i

j

I

7*5,5-

i I

S

W/OA^e/ /Eli A

\ \

\ \

W

X.\

x\

\

\

I

/

tk

/

;

*

©TB

5o|c^36

'S

fr

180

—-v^

105,5 fOO

170

br

üv>

ft

i,

yiUAöAAAsvoy 91/ 3 7 /V/oi^iz 18. (Stp/z^X1895.

0 l er fl^cicTue. Ti

____________ _    _ Vo**s~~Z-,—t-fnSZ"'■''’V

V? *?i’l-pvZWy

.-•r»

____o— '/fl-¹

JC*

zZ Z

z' Z

^ z' /<r

<72f/

y - + Z.'fAm a/JR f^Q

160

OC/

180

185

_ djS-_—-r££A^_l»£*£*£&---4

09/

Ti

'1+0

1X0

/iS'/

Kx

IS't

‘^JD/CUXÄ&Jl/ ß/CA/ q9/0/Ö/CAV

'-r"

100

SO'/

zzz

?7rrWW’f777W/

Oft

^CXulTi

KR*f

^°/ite cVi»V2

KÖW

<72f/

3k|ct 37

160

FF

S'SOt

1¥0

Olt

r,

1*

's

bi

100

x'

«S

//

§--------—-

so

Üi

•'v

19.d|vui/ 1895.

tL**-i*d+jSk\&-* — —l. 5l<LfjL⁶-*-⁶: — —

*-Xi.

OZl

/V>zOM4/

P »■ + 2.2 V ttv a/.P

⁽3\LtaoAMAA^<3X? 3 8

** ⁹    ? a J n js

y"~~

der

«TJt*

/GO

x"

9ßa/vly6/€/ /6/CX G$Ox)/C4i/

//

rX

x<rr

x^

no

/SO

OGI

ZOS

^UOTEK/T“

KRAKÖW

}

m

5^5^38

'S

WT

TT

9G'/

•r

’s

fc

9S'/

-9-

I.>

's

//

9TL^)xmm4^1 ztH>M4/ 26.    1893.

/*/

zs/

ZZ

-V

liL

Li.

Ujii

*><

<2

//

//

6 6

/ /

-V-

Sh

___

■?;

»}/

•!

w!

tb

fc

si

,S

L!

>/eroj/

•2, s

»i 5 >5t ^ gl r

ti < yi L =S!    ^

i,

Kl

Fr"¹^wi

XN \

xx-

V-

sr

r~r>^

3ct^639

Li

O/'/.

//?

ii

»T⁻

A6‘£

A-O'A

Trn

^TT

9fst

1ö7

TTn

5Hcd-OAM4^' vTV" 2^    20. cW^t/ 1893

/c

'V

7/

3-

u,

\-

/<

ö j,

\ \

ui

ii

I!

d-

. v/ v/

-5

Ii 3

4VI m ;

4% '

aia

3*-

-r

<b\

i{ *1

/fcei/ SazvvcL)/6/ei^

I kl

I ty.

«I *

Mi

i\

zz

//

//

V

*/

-f-

-ö

Ä-

®E

|W

KRAKÖW

5°//#eclin''C*^

5oc^e4z*fO

rfv=^=-?=-

S

nr>;

:

»

1

i

i.

t/7

ff:

T-Z?TT^=-

T

8

700

L

=#

09 7

a

7*7

zsrr-.-=°r=:-.

5 !

i

i

r^=T^.-=^r

tz

i

=^r=r-7

§ !

=~?

"ITT

*€7

i

ss <7

nrrn

$

/

Z

!i

I!

i

r£n-

l! !

7/7

1

i

i

i

7/7

I

,o

yTLe^öAwv^ÖÜ3 zpzomz 2.1. S/nZi/1893

8.X

X?x

\\

<\

\\

zl

X

^—*f

r

/

»/ex^/

^CWlybß/C/ /Hei/ «£<X/|/LcL)/ß

Lk

chszilt'*'-iZ&6__

^f

7S

80

..>r-

*•

!:

/

\ms wo

,\

------4-----4.....-

1 'i-------

kraköw

ehnic*^'

So^Chi

rr^=r^=rr==

H-—-i—

52

J.

-trv

ns

*Ä>5

55

..

y'ar5

»C'/

-4

tt

85

J^,5

sev

~9

Jl

si't

11

*9

M.'eUfoW3.

X-

xx

Xx

\\

\\

\\

X\

x-

M,

/tZV/W/

--x>

-x

feg.

dlbiao/iMvv^ ETL= H

jvmi&toateü--------

-------

fj

r®j, Gbsojv!?^

CD\

WUb

^l O vL v t S^ $)/QA/ &X/UxL)/6

%vxX%-~

s./«- TTUOrJ? ss

SS y,

ys

-85

-M>5

/X.

00t

hi

v-—

v/

^UOT£/q^

kraköw

&//#echn«c^

L5

xo

■f*

fl

fl-—

--4

60

Vi

i!

tf

09

*?

rte't

Vi

15T

i-l

ry

Ti

Ay

-f---T

"sy'v

9TLeao/U44y^ 9T£ 5 A?x>m, 10, £Lu<^uöZ 155*3.

Z/

zx

-X

r........

•'S

fr

Ä.

II

11

II

3i

Sh-

ii/

o/

■Fl:

111

in—

WICß

iS» **\

61 t\

Z\

•5

?!

ft

j>l

^ICWi^Sc/ /ßei/ S<xaixL)/6

91,3

90

95

100

1Ü5

t-

+-

;

^OOTEjq* kraköw

4-V

±----

'I

S5

“f

35

IT

SV

3l

fl

3S

100

ij

L5

VV

1-—

fr

y!

35

=»

fr

"1

5V

=B

??*----

SO

EÜ

91Lc3ö/u/i/v<^ 91? 3*13.    1SS3.

"'0-.

isvdigke**.

’\X

<\

Xx

**■

LV

r>5

30

35

!/

t?

ff

-4-'

•>—

i'l

rs

>/exop

90<x/vtSc/ /äei/ &xAtzcL)/6

Kur*?*'

Ku£2£- JZ^tttlvren, Gj?c^S-^

5V

so

Z*V—OtOT7*

80

95

SO

fe

~-sJÄa«4sJÄsfeK

—4

//r

100

//

\L

103

KRAKÖW

if

H-

3Z,5

•t;

■R

■+

v-

ff

-4

Bi

Xö

17

!i

09

ft

SS

IV, 5

t;

60

so

-r

10

.\

X\

9TLeaoAWv^ 97X 7 /voMt 6 .SZcsVMn&jyc 1895.

.X

\\

Vs

\\

V'

\>

V\

\\

Ol

f:r

iy,s

3Z,S

L-"

ff

r>

0,

4-

^lOyOA/tSye/ &/VI &t14xL)/6/M^

gazz-ihx: oi

’&.ftecAen,- &e*c&e?''

V\

Xx

~of

\> -iueTO + • A

60

-T

1-

y-

•Ä'

■sr

tii

«Ql

et-

i!

-5<h

^'OTE/q*

kraköw

^ÜV'fechn'.c*^.

/

-

<9€WvtSyC/ /6ei ^041xL)/6/C^

j(laöAAAAAAß 9^ 8/tXWi/ «9. SHLö/tyZ' 189^.

<S-ss<7 hvyj-ivdtgk eit_____

.0"

\\

V'

\\

V.

V\

-4

x\.

°.X

•l

\

71'

7i \

80

60

v ■+ 1.71”^ 00.F.

MO

30

ZZ.S

1S

's

-V-

vx

■6-

Js

<?

-o-

Vv

____

v'iz'

ka

ij

Th

-Sfr

:f

5?r

üi

1,

Ff-----J—■

t(TJ

SS

<$y

SS

-i

*,y*

4-

107

-ti

J.

j_

~*!—

rr

•f

'I

4i

4.

TI

17

L.

-j

"r;

r;

^vsOTEM

KÖVt

^WxXfUSyCy %>AA/ £<WuL)/6

)/VU£

tSccfet A-6

9Raao/wpicy dis 9

SXXX--VW

10. <9XC<xvz/189 4x

\ \

\\

/?/'

/.°

•°\

/•

//

//

//

\

\v

S/

/ / SS

s'

85

yi

70

7 «4- 1,79»V oc. £.

37J

ZS

— ^><--

f'K

-■s&SiJLer

"cSt ir i it, di&•

it

-7)

Xsr

*r*

*7,S

ZS

37,S

SS

700

107

ff

2-Lr

-I

-r

kraköw

'v^echnic**^;

bi

5ot|e£47

*17

crzzr

r-

99't-

4-4---

| T*T

wi.

>--

4—4

!>

■H

___5

^NV,

31

Z/

------v-

S/

oZ

M'o

s-XT

^Dwikß/C/ /ß/C4 &(A4xL)/6

WUß

91lMx)/U4/voj/91? 10^13-o/vm/ 20. (5Lpy$Xl/1854

' &e-sch wi

//

Ä\

*/

K;

•M I

6,

S;

$!

*/

*!

J/ ki

A K

..«!,' -vl

*i

L!

■3

«i

M!

V:

s!

/•

z.Z

/X

o'Z

fr

Ri

09

90

Ä\

x\

ä\

t\

«\

•v\

*?

ki

•9/

.v

y;

VS

'i

^ÜOTE/QN

KRAKÖW

^^#echn‘ic*^

3a^C4-8

~t------

Vst-

-t----\—i—

1)

«'r

spr^r-

Xriripr^?rTriT

58

!i

<v>

't

■«itf

's

//

//

v_

f=s •

//

IPX

»7

9TLeOOAM/V^/ 9L= 11 ytKWV £1.    1 85^.

/-rx

x-6-

r-

ff⁵

<?CaA^lc/ /ßei/ Äx4ixL)/ß

Xtorre £er_Oipr-r/^(/len g.esch

----

35

<» ««ze'o + rA

<55

SS

5V

Xi..

A-X'

,o"

TS

rr

-x"

/<•

//

•/

Sl\

X

5 5 'S

C

(t

5-* * °

v% o R

t

J.

>>-

r-r

I-

! !>

-1-

ft'*

es'A

3*7—

-r

f^rzzr

•?:

Zs

rr-

li IN

~09'e

/VsC/XW'h-.    h*

ze z°

Z /'

/ /'

~Z

X>'    !

V ü

tl »■

•& t! e Z Ä ii

< fei *;

-L'.

$!

• tji M

ii!

?{{

>.

C^**‘L7Z4?    ____

v*+0,+6”*ac>.2>.

.*/

*/

?!

Jti

}S

^OxXAybß/C/ /6/C4/ &x/t/uL>/6

>/e/u)j/

k\

RI L

4; >

£*&*

ft

/•

/■

'/

76

SO

4N'

AGT£/q^

|s kraköw

/

t*p

-TZZT^rzrr-^-

-rrzz

*n---

sr

/<?

/!

'hn

Xx

\X

.J,

li

•1----

ec*

h'

y<5>

------V%y

c^Oxx/iti>e /^/C4/ &t uxL)/6/ei^

5.    18<94*.

jfMr>., ierOberfLäcke^-G-esch^i^di^.^ "Xurre derntiMere^J}.Ä^ZZ

o"'

-o

z" /

/z

j<?

A? v« + O^e¹⁷* QCr.J?.

rs

^<7

-------ivi/ig

')

"9---

V-

£<7

fr

Pf

^olifecb^^

/•

,1

'i

Skoxwux/ /6/ei eRm/feuixM/t? 91LcOX)AMA^ 91/ 1 /tWtl/22. (5iu^4K> t 1533.

Za

/];

-q<- 11,o 11,0    8,0 6.0 1,0 X,0 b

•VU+1.0SO 7T»,. OO.F    _    1

.TH i/|

1ml

sT

6,o

91iectö/U4t^ 91/ 3 /ttV/M/ 23.3/tmi 189^.

xt~-

6,0

ff

//

A*

/CZ

\\

\\

•\

v,

i,

0TLeao/tM/to/ 91= 2 yvv/n^'bO. Qdiofojy<A82)2>.

O    NJn    -n    ⁷>°    *>°

<r

M.O 18,0 16,0 11,0 U,o 10,0 8,0 6,0 v*+1,13 nv.oo.F.

1,0 V

1!

lj\0

+,0

6,0

x-

i : | i/i:

v ' '*2V

1\

6,0

AA\

ü\

ij

mUk>

p\

,r

//

,v

/.

//

ii

.7

ii

91/ *t A7,ß-m' 21. cltwl 153*t.

'/U/l/UO'Ll

X' .....

^ x\

ITo    ZZ.O    M,0    31,5

V-1 1.81 -nis. (X~P.___

",

36,/33,0    30,0

%5,0    3,0,0    16,o

_V» -j fl <£5 -nv.ocX

10,0

S.o

-H \]

S i--

-K

yn

--r⁴'

!\

999—

'x

X:

r/f M !

™>Q

36,0

t"'

4-

*-+■

3,0

Zf i

t\

33,0

7<

fl

/§SuöT£*^

kraköw

;

3oc^eX/J^

91l^AAXAAy 901 4WM^S. fliyurtim 91W)/tWLt    ¹⁵- *>**«"&*

^eiXx//&i9Wlfc/V

^CyXUXy./S/ei' SlO/CJOO

i/eiv

/X

P-^SA \

f t l-

|.

4»

<#

(>

nj>y

1 ! Ulfs

ill

iy

6,t

3,o

3,0

Xxfi

MjS    ”>*

fl    fl

st

91Leox)AM4y^/ 91? £zW/m- £1. £}cla%m,\$$2>.

Ul

1,0

r wf

rnsotr—'

+,0

oi *■<> *.- *»    *?»4»

v* + a,os

6.0

10,o

19,o

-H

^s

Äs

iM

y t......4 i

^(XXx//{kv c^/W/0t4xm?/fea

U!

9TLeOX)AM1XX/

n,3

•""X

x«

-'S

/-

i.

Z""

--------.

-'.rs

\\

/!

■A

6 5yS 6^0

Sie

na

V-*l Z.S3

M>o

r /Z'

77

//

+*,»

sa.o

E.

-t

VN

ccd

*-—m- 5«.

f"

4».

F;

'S

¥}y •'

xt

kraköw

W/e^l40//fo9liuißi

9ILmOAWVO/91^ 5 A?VAW 13.

1,1

Z.5

XX

^ssSi^"

~r

r,j

,*

■e«

--------

i.

M

j|\\

I 4

•4-

-r->

%.*•

1,5

0, Urtua+T. £

,M

># ■

IZZsi

4-

fi

91Lmx)am4^ 9L= 8 /vomv 28 .(PTi&vx,\8S5. Af|

t;

17

V ----T<

,-XT

f"'

/ .^ -v.

\%,

//

//'

4-

/,

x4.

%*

?Jw*

-S.

V-4- ?. -frtf 77t.

18,0

'■---^

♦<#

4V,»

56»

4-'"

—-r

------ff

mittler*

4^-rL»

r;

7[

Ir

KV

tii

-—4

^UÖT Ejq^

KRAKOW

V°/'/cchn'c'/

(9/6/uxy /6/ei (S^/mexini

SkfeljH

9TLmx)AWV^/ 07? 1 W/Hiz 17. £lii<j/U4>/t 15^3.

5,0

%s

ff⁴^

10,0

91I^k)/U44^/    £/t^/Ht <5. §cy>Xcm&&ü 1 553.

-V_ e,o    s,o

£JQ s_.

.»■

bz

[i

fw

SSf

/H- /y,j

ZO,0\fi1,Y

Jl Z

ii 3

/r;^

<■

Öl

911^k)Awiy^ TO 3/mw 15.    1553.

/V '*

Vf

$0    1A,0    15,0

\x,o

-Ao

«—

ii

jTU^öaaa^' ÜXfH/tzofPi 1H. Pumv. 1533.

X‘8

ii

3,5

S,0

V.

/>!

s.-

/Hs

1-4

I"

i*

3a

N-

<7    / J,<7 Hs

<L.s S.s /HS /r.S /Hs /Ls /Hs _v= + Q,OH vv.oc/Jl_

/X,o

/6,s

%aLi T-i i TU/

Jl I

1—11 s ...

\i i | : i i i |

i ¹ Ls#'

pp’

ll

«y5

1S,0

S-

0TLect<vu44^ 07/ 3/t/V/m- £3.    .

9\Lcao/wvux^ 91°6/vvmv 1 J0]Cai \S95.

3.»

■4

/;

zV

A\

F \\

<//? vk \

M    M

?/    \i

X*

s-

scrriiT

7<

li

*b* tw

L    V* + 0.9Ym.<t.P    1

s:

<»    3,0 b

■*• 0,6i nt, a P    .

.......I.

ä\ ;

! ,1?

i//1

Mi

#3,#

/X»

1L

HL ;

rxi.

Ei

Ii,

"n

j\\

KRAKÖW

h n i

700

Z0<7

%2,7

"CX.

Ä'

705

91Lc<x)/u44ya^ 01=1

'VsCMV

1Z.0Ttai/1893

""" ?ViC JfJtrfiächej^Jjt^    -

' "X .4ir. tutafriafjas*»;»*#!!#*-

720

130

v x t- 0.23 m, 6i, jP.

1+0

SJ

//

J<

<?

--

750

130

1+0

i.

jr

-j

;r

-------Tx?:—--

9TLma

-f fe-

0T£ Z ^/ciu 19.0llai1893

______■^££^Ar__e**c^4**i£«£L«’i*S6i*.«__

*s„ je. m&icta- - JffiirteG&s?*.."

7QS.5

770

i.

1.

//

\\

v;

•\

110

720

7 c -f- 0,Z,1m7 a. P

¹ Af3

130

1+0

v|!

|\

i \

L^-->

^<r mittlere

N>____

X,;

1!

^4^----K

fr

■j*

5-

y'Wf

/rfy*rffr,iv'⁷v?te

's⁷/'    r/

’^rfi

ufleao/UA'Vvy 01= 3 Z. cWiX1833

ios,s

710

X°-----^._4££    '

.o-

//'

•v

Z-

li

t/I

100

0< ^ IO5, S    TfO

ioz,y T    T

120

13t

V * + O-Z+m a^P.

1+0

1+5

133

130

1+0

i\

Z;

B'.

^ \ I

1 >"

Xi

-r

o^v

,r

! %

ll

K—V l

3ofet55

/.Z6>

150

++'/

Ti

720^

"‘“71

O.Ö2

1+5

150

"

*-------J

^C\OUK^

KRAKÖW

°102,8

V,

9TlMX)/U44y^/ <d\3£t^V

0414/

8«3/1444/1/1893

"105,6

170

<>

Vx

■—Azzu..    ----

120

130

v s + 0,107ns as.jP.

135

1+6

s>

150

163

135

Ti ‘

i; i p i ! :

!> i

i\

Ä i

X'

%'f-

„1-^"

leren. 6rej

^i--£

4--.

j Zf

i / I

/ Kr

I! m

jTUoAAMdi^ <DXß 5 44x0414 15.3/14444/ 1893

-jxs^smr-::z

</»0    "O— ^

'JCu.rve _da

"n.

------------

105j_

r-

X'

105,5

4V

710

yy*

i—

t/I

115

■r-

!K

1Z0 v = + 0,o

a P.

135

1+0

1+5

150    k153

135

1+0

1+5

lÄ

-X

!ä

!S

i»

li

Ir—i

1-

i*

IS.

rr-

T-------

0,90

ss

r/l

r)

9TLmx)ama^/ 91=6 w/wi/ Z1. cWhX 1893

pr-L    *t‘f- - -

OejjAjyi %d?$ka />

^«55k

<zs z'_mittler en

~~°n

---1

y/<7

//5

»*~-4i

d- ;i

105.6

110

115

1ZO

130

v • + 0,01m, cuJP

135

1+0

1+5

Z52.-

äi

v-c-4

jH3 \

M \

V,

X*

/•

y?y

*14    -

1+5

V?

----rf sr

3o^C56

1Z0

130

I,

:i

y»/

yjy

"Xf

l'h

iso

"if

sä

1Z0

130_

sS

I]

ij

'4

^pAGTfc/q^

kraköw

5ol^6 57

jTLectO/U44yg/ 91/ T /ix>m/ /v^f. $>A4+Pv 18 93

yy<?

y2<?

Z?<?

A— Z/°—

■ Zifütci’y-r-

r~

S\

$5

+j

•x

"1

T)

ZL

°IO2,7

115

130

v * — 0, oSrrv cuP. 135

1+0

1+5

123

135

1+0

1+5

150

ix

<01 i\

Il ! >

.1

/-““ff-

1/ * ¹ <s

Th

•4

-'s—

Z'

'-v

1/

7s ⁷

ZlLeoo/iMi^/91/ 8 /1/X>M4/17. S/wZL I893

Z"'-.

■ ^-4L.    X* -    --=_.X.

T^ht

^/y

+8'0

UL- ' J

ii

\i

7t

i ?

115

|V\ i

i\ n>

i\ ix

's

125    i3°    _

V - - 0,X5rrv a .P. 135

1+0

1+5

152,3    130

135

1+0

150

--rO

Ä-

X!

---5»

li /:

! /1 i j    yr v

! /    A*'

«s

=l

Y"

Wv

ffnm

z_

91L>m4M/voj/ 9t= 9 /vxMH/11. ö/cXb. 18S3

/p--

V •m ’i ^ \

l' L

j> !5 :s il

.8 SS

II

/>*

?«/

li 5

ff

105,5

1/0

//

r.

-f!

115

120

130

!/

"/r/

1,22

___

il

i!

105, 5    110

115

130

120 V . + O.tQrn,

195

1+0

4\

1\

"A

135

"ZITZE

1+0

1+5

IS?

\.

il

.<«r—e

~k~

/ v-

’T

4\

,^VrOT£X>

KRAKÖW

>

5kfel58

9Lebx& S^^o/ulaAvunv

105, s

110

ns

>0---

/ v»--

1

I

77

120

I

Z

I

3

1,13

y

Z

//

/ z

\

/

/ SHoM

i

U41^/

31° 10 WHV 26. OxXb. 1893

W

I

I

I

I

’i

/J*

135

E

;

130

V • j- 0,Z3 771/ (ZI-jP

47

—j

1+0

1

T

1+5

i

i

i

i

T

Ti

:-

i

ii

;

i\

i

i

\

-----<£

/

/:

i Z/k $ i / m v

y ii

/I

ii

§

.j ■

r

1

x

I h™2

I

's F

I #"    A

7

I

r^s

!

I

% A

tfT'

z

z

^L?- _<«?r_ £**£#&&*.*. £ Ksi*i2£#--£-

. _^L-. der^üdc^ . G*s&°\**V*g±t -.

-<\

•V.

w

%

i

I

4T_=TP

-----A

I

/

:i

91Z<w>/M'

-

I

T

91? 11

-IZO-l-M/

8.31ox>. 1893

i

t;

!

n *

7.

/J/g

1O0

130

s

k<

I

Ff *

/?/

_J

ft

705, S

» + L-,JS 77JU <Z<4?

T

/so

133,0

4

I

|| >

1 !

w ¹

l\ I

Ii

i\ i

Xi

k

!

-

i

I

I

¹

'

:

i 4>

r

;r

i

I

>-

:

-f 5

I

!

:

!

X-

/---s

4

150

r*»tm

.1.

S

i

I

_10+co_

1

s

n

R

u

/ „.-'

//

/Z

_-Z

\\

A

I

z

z

\\

/p/

\\

B

/

//

v\

\\

1/0

E

n

/

w

-----_l_

130

T

i

tVZeö&wntjj/ 9T= 1/L*7/<ym/ 7. ÜYLä/ix, 189**

H

\ *

.—-l

4-

H 5

^°°<*<

/P4»«

no 7

130

!

4

z

w*#

fll

z<.f

-4

I

z\

i

/

r

i

t)

I¹

I

Ä

/

z»-

I

43

7--

?/

**4.4

Ty

k

.1

KRAKÖW

i

/

?

9Lebx& ß/Zi^ßfl&WmAMs

0TLeox)/U44^/ 9l? 13

SO/OWI/

Z8.9Tfcivz,18dtt

!

3^59

/ /'

//

//

Z

»&.

d£>LJ **&&*£*«

-ÄC.

^iScArzj+Jif U&. — •

"X

/

-o^-

z„.--

X

>-

o...

X

X

so

75_

so

>-

f—

-r

.Jr"'

T

i

i

ff

TW'

T

:

'jp*

MO

ff « 4 1,83rrv ev.P.

*■*5

(SS

j

-.V'

Hl

I

li

1

4

r

-30

-75

$-

V

ft

-60

5

f

I

-53.5

r

-o=

m

F

:

I

*

Hl

I

t$------

_—z

**'

\

r

r

r

4

f jr

4

ii

i

*5^

SOS

■----1-

s/o

7ZT-

■iZO

f

>?

X

^ •

H-

j-,

r

"t

/SS

/+s

$

5

N'

■4h

N'-

r

I

/sz

r

-t

4

?:

I)

:>

7

I

l

-V I

^puoTE/q*

KRAKÖW

L

I

//

r>

3lA*a ^^aJLoah^

____Xvrvj. dar_ IVd****-

3oifeC60

.0esjA*igdy*iit___

tJRjUMAJAslCy 9X91^

/V/OMV

30. OTKLzk 18 dh

/>

//

z

— ^«CPäjQ.

■A'm*ri£. iucAmi^kü*---

F f

/ V-

A

---^^=r.

>v

\

SO

rs

lo_

Ox,

-Sg

!

;

\

\

t

/OS

//o

+ U+m, Oy .jP.    ?36

f±S_

?5Z

---r"

-p

J

-SS

r^r'

a\

M '

41

!

!.'

/«

4

I

%

II

I

FF?

ii

I

I

£

I/

5

$

_J

f;

i

r-

l*x-

I

I

t<V44,>__

--ö-

U

S!

r

--A

\

F

i

k-M

r

*

F!

T-

*fO

y^7

A

J,

ISS

fl

r---------f

1+S

U

-r

------H

U

L

fl

/SX,

A

ff

4

-

I

-------4j

ii

.1

fl

“H'

1

Z

J-,

-!-

1

T

I

f

9Lekz&

SafeCGI

I

i

Z

---1--i_

| K

9TLcad

i/LVHyO/

ÜXßl5

t?zOm

16.£Ljvi'ifil89lt I

ta*

~Z7

---L_____J-.U

4-tMJ

I

:xxu

/,

I

I

'oTO

'00

^jniuU re /y^ejyAfvi/idtjAe^^

«!*>

/>-.3«^-

/°—•<

/

V

i

I

//

//

/

\

V,

\

i

li

130

rn

CI

X;

//»

130

p » •)• 0,88m/CuJr.

T?

I

f t

4'¹ ! \

I

—n

/*H3

1

a* i

i i

i

,f:

,'K

2

;

/

-

r

/A5

-TT

T

yj8 i

SU

*l'<

.....^

¹

I

§

1

!    4"

ti "

=1

!

I

!

.

f

I

l!

I

fy.

Wf‘

9lt^><vu44^0^t?16 /L7/OH/1/18. fcl^vtit 189 *t

//<?

X

A05

J: i

2

S

v

v>

1*0

^    t*

^    ?

v»    i»

w f;

> >

z-

:n

■t

3

4

1

$

$

I

4-

5

u

i:

L.

**5

130

V •■ t 0,80-nv CuJ?

115

ISO_' 1S3.S

II

\

f

l

TI '

/4*7

TU

71

is

I !

V

-4

i

1;

\

4

]

u i

r

-H

k_->"

w

I

I

i"

?!

-----,

i

KRAKÖVV

^³°//#echn'c1>

ZLe4ae/6/e4G^/L(i(XAM4ii/

5o|*lG2,

40$, z

31

//<7

3377

114,5

X|

9T7e^k)/U4i^ 07f 17 /tH>m/ 27.9Too.189*f

JL

____Za&t-ii ^ü&JX^§x&ro*M3eii.____

//

■v. s

v;™ iz

/>'

430

73

i3?,s

1+Z,5

4+3,5

7Z><7

7 !

<Wt

*06,1    410

444,s

V • + 0,58m. tv JR

43ys

4+Z.S

/S3

/r

1'

1,Z3

iüi

i,

II

/d

. dl

N*.—

fi;

IX; /

1 V'

j_

>TW

106, X.

1/0

Ti

in,5

9TLe<)x).

>/U4/U^

97^18-17/0114/ Z8.0Tcn?.189*f

4,68

_J.

C---—Ä^t⁶-

4------

-f

\\

d.

X,

425

131,5    ^

1+Q

irrqn

1+0

%A»

«**»

* + 0,5+Tn, cuP

1153    4.

------

!/

*****

Nt-,

:s

xt'-

T",

t;

iX-

»

'

kraköw

<äZ'/echn".ct^

-

Otto*

S\

i!

-cx

9H^x>/U4/ux/ 0L= W MM? 2>0.$Zv/tmn&wc 1554.

^    10$l    ifO

___j£<&£_    C. ^5f

/ '-°^

/>

m,*    110

«d

V = + 0. SO TTts cuJ?

s*

/I

/Hz

!/

4-

s-

......1?

j"

■—i.

„J^‘

-ä^üLs»?^T

:4

xs

/*

c&(Xi<2&    lUv i2iöx>6 (54ti/IA2i4%to)

//

/*    __o.

0TLeox>/u44^t 01/ I/W/Wt- 5. 5tugu»l 1553.

_/4)5    t%3

Ts

Vx

*.....

!t

,/

<XJj ¹

i *>o    9,0

1Z>6

yj'j”    av

•<7-+0.69Tn, cuP.

3*,6

3X6

Vr

ETI

ii

/#

3r.j

Ak«^

4 V -

U j\ j U: X

i-x^4^rT't

Ir

-t

___

//

0ILmx)/iwl^ 0L= 5awh/33. t£jp&mlW 1553.

6,0    _4£_ ti*_ _1\*

fi

//

\v

a-

f I «0    *.

.4

Ov V

/a^5

/V

aa#    er.

, v-hgTXmX^P ⁵ ^

*-

J£e*«

M-K I

kH

fce*£_

]f

Sr*

Ti

f

\

^UOTE/q*

kraköw

<l° ^'fechnic *2,'

V-

; •

Z

§<feA\Mc/£%Aft&&AA/ <%X$Ä> ^5X^Uu3ZA/Uj)

9TLeOX)AM4yO(/    3/VCAH' *+. QycKofoOft, 1Sv3.

O 5,0    to    15

Sccfel.M

»0

M

f

»■

Wb

Ti

/ ^

/

Si

5

/

//

F

//

4»

!

L-

Va + 0.55m. ccJR

J<7

As

X

\

\\

\\

w

1

30

35

I

TZ

I

—1

y»

J

i

1

-4-

!

Si i , L,«s

____\-Z34*Jr""

XI

L.^-se*-

■+

I M

T)

■+

!F"

p

i!

!

W

w

/ x

/ /

/ /

//

i

fi

i,

s.o

!

V!

%Y----

s

M

m

xx

MK

9TLmx)

lAM4y^/

£R= -^/tV/fH/ 2.    1S^.

5,0

\ \

\ \

\\

v

X»'

to

15

:

!

:

:

U£.&

s

IZT

■h

10

r

i

I

t

*f

7

;F

------1

3

•r

jäMO’Jssq*

isj:

35

*0

»>-

CV-

ns

IS

m

y//.

z

:

!

k0§:

35

t

t

*<?

1

i

17

J

yy,jr

F

w

—\~y-

91Lmx)awv^/ 9L= F

•s

!

I $

o

x

*

!

TS*

v.

li

g ii *i si

A? *! 1/ 1/ « K

rr f/

r! F

/I i-i

S'

n

•2

8

I

3

P»

k

x y

/ x

t

X

/¥

T

I

1%5

;

u

1

4

it

i

;

z

L

Ü

k

\

:

m

IX

^-T

>

LLL

~IFF

pq

r

V—4

1c-

T

"TI

A

FfW*

ii

^kraköw I '

«Arä^e ’/dbi £fz>d? (dtöm>aibd(/M)

ZS

3yfc4Ä5

91Lmx)/u44^/ 94= I /W/Wv U. £lpti^ 1555.

15

L L,.

$\

/.Z

S\ m \

z>

' -H

--

16

. /i

Z/

&'

*-

Nx

. Ol trfy^A*^' -^-Wzz^v .

fll/fd--<r    "    -4^

F5v>Z ^

^ ys ±z.ia,-rrr, a-.JP3£

#Z

''<X

■H

=1=±

\\

•\

7>

«<

&$-

-V

v<?^

«r

F<

- 9W' ^ GR

911/C^ö/twu^    11.    1&S5,

10

^ V-> &.*a.TT,Jg.T>35

*5

•<

XX Ä?

15

Fl

=r—•—?

1.9S

■^=3L1—1

-JFs

***£

^pUOT£>q^

KRAKÖW

^^echnic^^

5)/UXX^ %)AA/ 9L€4^6/C^6i/b%z

917 I

d

/ / ') ^

SaJfelM

/p,cJ4H 13.i7?&ct7 1553.

-fpy.o

9TLeo<3AVMyO^ 91/ 2 /mtuM. eWvi/1553.

ioy.s

f> /

*v >

l'.f

li

il!

,2R

i\

Il

iü

17

t;

</;

ff

«

JV

1!

-t

4!

118,0    115,0 11Zß 110,0    m,0 105,0

1    VC. + 0. f.i rn. ao.P.__

in,* »so ii*,f iio,o m,3 io5,o i\3,o ioo ' 0.1011* 01»?. t _____

s*.

K!

.1: ft!

4-

i\

I! iü

!%!

yH'i

"/!

i Mi

'M

91Lmx)/U44^

f'"\

«!**» \

ifr \\ s

ff

Vi

917 3/i^w-3a . cti-wti 1553.

9TLe<)X)/LM/lXX' 97/ •²+/t7X7/M-35. citl/H/i/1533.

. d-A    «",•__ AM»

A-V.'AA

# F «\

£>' I

li

_7

;7 v

7>

/.<?

1/

5>

nr,'3 115,0    11*,5 110,0 109.0 ist.0105,0los,5    100

#r,v

11*iO 110,0 109,0 106,0    103,x

V *iQn3 nv. 00.?._1 .

sin i m i

2-----

1/ . *

Hl I I | iw

M!

44 ,

-7

I T"H! E

Vi

!/

M o^4 i i/

fpi

1 I : ! I

J.

-•

9TLeooAM4^ 917 3/twH/15.1553.    9TLeoo/iMt^ 97/ 6/vcmv 15.5tu^puoX 1553.

vy    V/)r A    -//TY f

4-V j

y^,o

/***'?,

/    /Ä,\

»/

I:

li

\i

JJ

ts\\

\\i

________J.

il

yn,-

y/y.o

e<A,4*o

fiy,‘s m,s ith* 1**,»

! -JUAÄMfXJ?-

M -• ■

HKS

MH !

-tau.,

N,

W! i

%! !

>»

2------3

|    :

|'.V    I

!;

"™r

IfH

11 S

■/

.s

il

KRAKÖW

S)/UX^C/ /6/C4/

7/twH' \O.0Aoio^o]S95.

-o    yorjr

3ct^6<fT

9T1^)x)awux^ 91/    1 äM.

xf \

»/ '

fss'i

/

V;

17

i.

fl

xd

fj X\ U

105, S

loys

"fl

?fc

111,8    115,0 115,5 110,0    10%S 105,5    ,

i    Vc <r 0.^3    fo(ZS>Q

! - i

115,0 115,5 110,0 10%5105,S _y - + 0, $8 in,, ouJP.___

Po

m,

f I !

ffTijj

M

.1

6££

:!

"R i

I,

t1

'-e

■I ►    VJ

■4*

i 4%

iS

4 i i M '■

-1

iJ

OUx

?>

üo

4:

jRaoö

'/U/t/LOj/

91/ \0/v£AW/ %9.STbä/o% \$9H

Xx%x

NS

if

X'S

4*X \

V?

•\

f'/

Hi

11

i!

j!

(/

/V

4L

VI

t#

ii

■M

a-r

iiy,s 115,0

110,0 101,5 105,5 10%;*, y; rrv.je.JP._r_

SS

Xt

i\

•V*

fl

ir

/M

■ff

fl I

11

----*kr

-=l

fl

ix:

•c

/|

kraköw 1

&/#• chn\c^^

Sccfet&S

9TLcx>ö/im^/ 91? 11/t^/m/17.    155*+.

9TT^>öawl^/ 9t? 1^/mmz 13. 2ltmi 1$^t.

A-y7<8>.

/ 4 X

'X

ygy

-fos,s

\\

V7~“Ts_:_U

JO YjS

i//

M

4,y

#

r-7

■-4t

fJUL

tz,

Nr

17

*!

in

wJifYjS m,t ui,: iio,o m,s 105,5 ioz

¹    p»t ^<».2?

y-

ai

st

/4f ns,* nty iro,o w\s ws,s E E

5

’ä:

yy<?,<?

iii

q:

/-

Ir

iHJzf

JJ

4;

w™!

yy^s

jj

11S,0

ms

zzn

«■

dTLeaoAMvoy OXß Xbxw/m W.^) mn&av \S9H.

'    \    //K V    -tos,s    it)%s    '

no,o

V/V

# \ Z \

<?; //

i: .f

I.4

it

J.

II

ti

ni.o m,o m,s m.i xrt.s nas ins m

l— ,    |-k--o

i

yy*,_f

y/j;»

Si

■F

l?

—'ti

ZI

c

6

KRAKÖW

^echn.c*^

3CtLcLola i ü /6/ci/ %xcß

91Lcox>/u/i/iO' 9L= 14W/W £. £1uyu&l W3.

5aße-(/££

V

y

/.

!

o-< A L >i

z;

XV

\ \

X

‘    5S- ^ütiüZ* ^.

Z-.Ä^Z

0.61

k

A2L

rS^

--

’>

\

ft

t»

* Xv >

£

T

N

ar.*

K

X*

n,o

n,s

:

■r-

»

VE

zz.s zr,s o. yo w. ui.

3*,S

3<f,.s &?,5

fr

j^.3-

+

36,5

!

.

i^-4-^

0,65

4

5?

fll

:

:

if

*

E

W'* ^

9TLmöam^/ 91= £ mm/ £.    1 S£5.

X""

6.5

//

x \

£

10,JL

15,0

I-

I

w

0,13

g«s<?

!

Z>

//

!

i

/i.

/

;

Xi

!/

-

4-*

13,0    ZO.O    *5,0

*7 =+ 0,68 Tri.O/.P __

340

!

--K5Z

J<f,5 3^,3

Jt^>₀

]

30,0

\

:

\

IV

X

'

!    | I ,f

_    ! !/#

4 -4#

$

-!

►

3

¹

3M,0

T*

4dv

!

?

J I

UaUUF

9TLcao.

>AVH^

XX.

V V

^wz,

ü£.

?4<?

\\

fr¹

15,0

!E

V

5

s

V;

1

i»

I

E

\

\

XJi .

2 I

;

£

«ft

10,0

15,0

*0,0 1fJLm*a*IL

*5,0

30,0

35,0

-I

4'

'

I

!

m

*5,0

T

30,0

1

33,0

3

t)

ff

6

5

B

CTl^n

< «V >

%

^fUÖTE/q^

kraköw

}

■m

-1

JCüdximü /6/ei/

9Tlectö/U44^/ 9t? ^/twtv 1t7. SlpniC \8%.

'^X.^o^e/zz- GeschJZl-2£$&

SctfeliC

jM,

9,9

.1

/ /'•

4#

9,0

^ ------

"t^^a^sss.öB

DM

\f

•x

X's

'■>

■Cx

.4#

L5,-

±s W

vi

"H

i-

*-4

«r

t: --

rf

■=?>

£1 f

Zj

"|t

B/i

■7

r,/l

---

fP?-'

UM

IZJl

-

xXouM KÖW

kr*v

/>°/i#echi'Vc_

hti'

\

r

'

'

•».

.

t

>

m

t

.

<

\

'

'

.

i

POLITECHNIKA KMKOWSKA BIBLIOTEKA GLÖWNA

if

L. iow.

Kdn. 524. 13. IX. 54

100000300481