WYDZiÄtY POLITECHNICZNE KRAKOW ",

BIBUOTEKA GLÖWNA

fv

vr>

TJ

vA;

X.

mw.

L.

r ’.f /V

0 ^A-'> O⁷: ••:•' -'' A; ^ >

"'■'v-Ovv/ -vV '"X/v ^Zv -v w xA,x/

VsaroeiLsL poti

Ä ifoe^i

-■'■‘i S ⁵

«MVs:

^ Z- - v>

W wv

x-

c iesSd^p/er:^ von %üi KKolä | co:';i

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000297648

\

X

§

^ X

Bau-Unterhaltung

in

Aaus und Kof.

Von

G. Hil-ers

Königlicher Baurat. (f *889.)

r<&

Dr. O. u. Ritgen

ui

Bearbeitet von

Geheimer Bau rat.

§ UM

Achte verbesserte und vermehrte Auflage.

Wiesbaden.

Verlag von Rud. Bechtold & Comp.

se

nile Rechte vorbehalten.

1IBU3TEK1 m:".

K R an Q W

CD

r^s

13383

Mud. Bechrold & Comp., Wiesbaden.

Äkc. Nr.

Vorwort zur achten Auflage.

Kap. i. Kaustoffe und Kaufabeikate.

Kap. II. Mörtelnmlerialien und Mörtel.

Kap. in. Materialbedarf für Maurer-, Dachdeckerund Zimmerarbeiten.

Kap. IV. Fuhren und Grdausschachtuug.

Kap. VI. Massive Mauern, leichte Innenwände.

L. Abbruchs- uub Repuraturarbeiten>

Kap. Vili. Anstrich und Tapexierirngeii.

Hölzerne Fußböden. Plallenböden. Master. Estriche.

Kap. x. Türen und Tore.

Kap. xi. Fenster und Fensterladen.

Kap. XII. Treppen in Host, Stein und Eisen.

Berechnung von I-Triigern fnv ganz einfache Falle.

Anleitung fnttt Veranschlagen.

Anleitung imst Veranschlagen.

Kap. xv. Dachdeckungen. Dachrinnen. Abfallrohre. Schneefange. Dachfahnen.

Schornsteine. Oefen. Zentralheizungen. Ventilation.

Anleitung nun Veranschlagen.

Kap. XVII. Blitzableiter. Saustelegraph. Telephon.

Kap. xviii. Beleuchtung.

Kap. xix. Master- und Kanalanlagen.

Gußeiserne Muifeuröhren.

Anleitung xnnr Veranschlagen.

Kap. xxil. Aborte. Klosetts. Dung statten.

Kap. XXIV. Umwiihrungen.

Kap. xxv. Mege-Unterhalturig.

Verzeichnis «der Bezugsquellen.

Verlag von Rud. Vechtold & Lomp., Wiesbaden.

Äkc. Nr.

Vorwort zur siebenten Auslage.

Die vorliegende Auflage ist die dritte, seit dem Hinscheiden des im Juli 1889 verstorbenen Verfassers der „Bau-Unterhaltung in Haus und Hof" erschienene. Um die praktische Verwendbarkeit dieses Handbuches dauernd zu erhalten, wurden an vielen Stellen Ergänzungen beigefügt und dabei namentlich inzwischen getroffene behördliche Bestimmungen, sowie gemachte Fortschritte und gesammelte Erfahrungen berücksichtigt. So sind z. B. die neuerdings in den Handel gebrachten Baustoffe, welche sich bewährt haben, unter Angabe der Preise beschrieben, auch die wichtigsten Herstellungsarten der mehr und mehr in Anwendung kommenden Steindecken mit Eiseneinlagen an der Hand erläuternder Skizzen dargelegt worden.

angeführt u. dergl. mehr.

In Kap. V haben besondere Angaben darüber, wie schädliche Krankheitskeime aus den Wohnungen entfernt werden, Aufnahme gefunden; die hauptsächlichsten Verbesserungen auf den Gebieten der Ofenheizung und des Beleuchtungswesens sind — wo erforderlich unter Beigabe einer Kostenübersicht

Auch auf die Adressen von Bezugsquellen der Baugegenstände und Stoffe hat sich die Durchsicht, Berichtigung und Ergänzung erstreckt, um den Leser in den Stand zu setzen, mit den Lieferanten in Verbindung zu treten.

Für die richtige Benutzung des Buches verdient, wie es schon bei einer früheren Auflage geschehen ist, hervorgehoben zu werden, daß die mitgeteilten Kostenairschläge lediglich als Anleitungen dienen sollen, ebenso wie die dabei angeführten Preise nur den Zweck haben, einen ungefähren Anhalt für den Wert der Arbeiten und Lieferungen zu geben. Unmittelbar neben derjenigen Spalte, in welcher diese „ungefähren Preise" stehen, befindet sich noch eine offene Spalte zum Eintragen der ortsüblichen Sätze.

Wer das Buch bei Veranschlagungen und bei Bauausführungen häufig zur Hand nimmt und sich jedesnial der kleinen Mühe unterzieht, die selbst in Erfahrung gebrachten genauen Preissätze an den richtigen Stellen und zwar am besten mit Bleistift einzuschreiben, wird bald im Stande sein, leicht und mit größter Zuverlässigkeit die Kosten für bauliche Herstellungen jeder Art zu berechnen.

Die Inhaltsübersicht und das am Schluß befindliche, nach den Anfangsbuchstaben geordnete Sachverzeichnis dürften wie bisher die Möglichkeit gewähren, sich in dem dargebotenen Stoffe und durchweg mit Leichtigkeit zurechtzufinden.

B e r I i n, im März 1899.

Dr. O. v. Ritgen.

Vorwort zur achten Auflage.

Seit dem Erscheinen der siebenten, in erheblich größerem Umfang als die vorhergehenden in den Handel gekommenen Auflage ist eine Spanne Zeit verflossen, in der das Baugewerbe sich in mehrfacher Hinsicht eigenartig entfaltet hat. Das anzuerkennende Bestreben nach erhöhter Dauerhaftigkeit und Feuersicherheit hat sich in Erfindung und Ausführung neuartiger Decken, namentlich solcher aus Beton mit Eiseneinlagen, weiter betätigt. Bei gewissen Hochbauten in Städten ist die Ausführung in Betoneisen auch auf Säulen, Pfeiler, Wände und tragendes Grundmauerwerk übergegangen; als zweckmäßiger Ersatz der Fußbodenbretter kommen geeignete Belagstofse massiver Decken in Gebrauch, mannigfache neue Ausführungsweisen leichter, sich ohne besondere Unterstützungen tragender Zwischenwände beginnen sich beim Bau selbst schlichter Wohnhäuser einzubürgern. Mit der massenweisen Herstellung von Baufabrikaten, Ersatzstoffen und -stücken (Surrogaten) aller Art beschäftigt sich eine große Anzahl gewerblicher Betriebe.

Noch würde zwar eine, wenn auch knapp gehaltene Abhandlung des gesamten Betoneisenbaues über den Zweck der „Bau-Unterhaltung in Haus und Hof" hinausgehen, aber über die neuen Massivdeckenkonstruktionen gibt die vorliegende 8. Auflage eine Uebersicht, sich wie bisher auf das in der Anwendung Verbreitete, Bewährte und Belangreiche beschränkend (S. 32, 246, 262—269). Die Tragfähigkeitstabelle gewalzter Träger (S. 230—231) ist der neuerdings zugelassenen stärkeren Beanspruchung des Eisens entsprechend umgerechnet, eine weitere Träger-Tabelle ist auf

S. 234 zugefügt und diejenige auf S. 225 ist ergänzt. Leichte Innenwände, feuersichere Treppen und Türen, Elektroglas, Luxfer-Prismen, Estriche, Fußbodenbeläge usw. sind dem neuzeitlichen Bedürfnis entsprechend behandelt. Die jedesmalige Stelle, wo von einer von diesen oder von vielen anderen Neuheiten die Rede ist, und diejenige, wo die Bezugsquellen vermerkt sind, kann mittels des am Schluß des Buches beigefügten, nach Anfangsbuchstaben geordneten Verzeichnisses, das wie jenes an Umfang zugenommen hat, leicht ermittelt werden. Stetige Fortschritte bat namentlich auch das Beleuchtungs- und Heizungswesen zu verzeichnen. Der Abschnitt „Zentralheizung und Ventilation" ist — unter dankenswerter Bearbeitung durch Herrn Ingenieur I. L i n d e n h e i m, i. F.: I. L. B a c o n — von Grund auf neu verfaßt worden.

Berlin, im November 1907.

Dr, O. v. Ritgen.

Inhalts-Verzeichnis.

Ein Tabellenverzeichnis und ein nach Anfangsbuchstaben geordnetes Sachverzeichnis befinden sich am Schluß des Buches.

Seite

Einleitung............

Kap. I. Baustoffe und Baufabrikate......

„ II. Mörtelmaterialien und Mörtel.....

„ III. Material-Bedarf für Maurer-, Dachdecker- und Zimmerarbeiten..........

IV.    Fuhren und Erdausschachtung......

V.    Isolierungen und Trockenhaltung, Desinfektion „ VI. Massive Mauern, leichte Innenwände . . .

VII. Fachwerkswände..........

„ VIII. Anstrich und Tapezierungen......

IX. Hölzerne Fußböden. Plattenböden. Pflafier.

Estriche.............

„ X. Türen und Tore..........

1— 17 18— 45 46— 58

59— 70 71— 74 75— 88 89—109 110—119 120-132

133-154

155—180

181—203

XI. Fenster und Fensterläden „ XII. Treppen in Holz, Stein und Eisen .... 204—213

214—237

„ XIII. Eiserne Säulen und Träger......

„ XIV. Balkendecken, Gewölbe, Steindeckeu und Betoneisendecken ............

„ XV. Dachdeckungen. Dachrinnen. Abfallrohre. Schnee-

sänge. Dachfahnen.........

XVI. Schornsteine. Oefen. Zentralheizungen. Ventilation .............

238—270

271—290

291-338

.. XVII. Blitzableiter. Haustelegraph. Telephon . . 339—349

XVIII. Beleuchtung.........

XIX. Wasser- und Kanalanlagen....

„ XX. Rohrleitungen........

„ XXI. Brunnen und Pumpen.....

.. XXII. Aborte. Klosetts. Dungstätten . .

„ XXIII. Innere Stalleinrichtungen ....

„ XXIV. Umwährungen . .......

„ XXV. Wege-Unterhaltung......

350—372

.    .    373—392

. . 393—399 .    .    400—424

.    .    425—435

.    .    436—445

.    .    446—461

.    .    462—471

Maß- und GewrchlsbrzrichrirrIlgen.

A. Längenmaße:

1000 NI — 1 Kilometer Meter . 0,01 m = 1 Zentimeter 0,001 m = 1 Millimeter

km

cm

mm

B. Flächenmaße:

100 ha = 1 Quadratkilometer

qkm

100 a = 1 Hektar 100 qm — 1 Ar

ha

Quadratmeter

qm

0,0001 qm = 1 Quadratzentimeter 0,01 qcm — 1 Quadratmillimeter

qcm

qmm

C. Körpermaße:

cbm

1000 liter — 1 Kubikmeter

100 liter — 1 Hektoliter (Faß)

ha

Liter

liter

0,001 liter = 1 Kubikzentimeter 0,001 ccm — 1 Kubikmillimeter

ccm

cmm

D. Gewichte:

1000 kg = 1 Tonne.

kg

Kilogramm

0,001kg — 1 Gramm .

mg

0,001 g = 1 Milligramm

1 Meter — 0,0000001 der Länge eines Erdquadranten im Meridian. 1 Kilogramm — das Gewicht von 1 Liter Wasser bei + 4° C.

Einleitung.

Die Bau-Unterhaltung hat den Zweck, vorhandene Gebäude und Baugegenstände möglichst lange in sicherem und benutzbarem Zustande zu erhalten und gewünschten Falls den Wert derselben durch geeignete Verbesserungen zu erhöhen.

Alle Gebäude und Baugegenstände sind einer unausgesetzten Abnutzung unterworfen, deren Größe für einen bestimmten Zeitabschnitt von den verschiedensten Verhältnissen und Umständen abhängig ist. Auf das Aeußere eines Gebäudes wirken hauptsächlich Witterungseinslüsse schädigend ein, daher die längere oder kürzere Dauer der äußeren Bauteile vornehmlich von der mehr oder weniger geschützten Lage und von der Widerstandsfähigkeit des Materials abhängig ist. Die Abnutzung im Innern eines Gebäudes ist zum Teil ebenfalls von den äußeren Witterungseinflüssen abhängig, und zwar um so mehr, je leichter das Gebäude gebaut ist, erfolgt aber hauptsächlich durch die wirtschaftliche Benutzung der Jnnenräume und der in diesen befindlichen Bauteile.

Ist der Zweck eines Gebäudes rein wirtschaftlicher Natur, wie bei den gewöhnlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, so wird man einem eintretenden Verfall nur so weit und so lange vorbeugen dürfen, als es sich mit wirtschaftlichen Gründen rechtfertigen läßt. Stehen nämlich die aufzuwendenden Unterhaltungskosten nicht mehr in angemessenem Verhältnis zum Ertrag oder Nutzungswert eines Gebäudes, so erfordert das ökonomische Interesse, aus die weitere Verwendung desselben ganz zu verzichten. Nur geschichtlich ehrwürdige Gebäude und solche, welche einen Kunstwert besitzen, wird man auch dann noch aus Pietät mit dauernden Geldopfern zu erhalten suchen.

Inwiefern nun der Kostenaufwand für die an gewöhnlichen Wohn-und Wirtschaftsgebäuden vorzunehmenden Unterhaltungsarbeiten und Ver-

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

Besserungen dem wirtschaftlichen Werte derselben angepaßt werden kann, läßt sich nicht allgemein, sondern nur von Fall zn Fall nach Lage der besonderen baulichen und wirtschaftlichen Verhältnisse angeben.

Sind z. B. in einem alten Stallgebäude die hölzernen Pfosten und Unterzüge faul, sodaß eine Erneuerung erforderlich ist, so wird man als Ersatz nicht ohne weiteres eiserne Säulen und eiserne Träger deshalb in Vorschlag bringen dürfen, weil Eisen von größerer Dauer und von soliderem Aeußeren als Holz ist. Lassen nicht speziell technische Gründe die Aufstellung von eisernen Säulen und Trägern in dem besonderen Falle notwendig erscheinen, so wird man vielmehr mit Rücksicht darauf, daß Holz circa 4 mal billiger als Eisen ist, bei wirtschaftlicher Bau-Unterhaltung die neuen Säulen und Unterzüge den alten entsprechend wieder aus Holz anfertigen lassen und zwar um so eher, wenn die Dauer der neuen Holzteile durch die Dauer der übrigen schon alten Gebäudeteile vermutlich nicht überholt wird.

Ebenso wird man an Stelle einer schadhaften geraden Balkendecke in einem Wirtschaftsgebäude nicht ohne weiteres eine massiv gewölbte einlegen dürfen, wenn nicht nachgewiesen werden kann, daß die Mehrkosten durch eine vermehrte Ausnutzung des Raumes oder durch die erhöhten Einkünfte des Gutes wirtschaftlich zu rechtfertigen sind. Die Vorzüge der gewölbten Decken gegenüber den Balkendecken sind besonders für Stallgebäude in technischer wie wirtschaftlicher Hinsicht ja nicht zu verkennen, aber oft stehen die aufzuwendenden Mehrkosten in keinem richtigen Verhältnis zu den zu erzielenden Vorteilen.

Bei all diesen Erneuerungs- und Unterhaltungsarbeiten an Wohn-und Wirtschaftsgebäuden darf nur so weit gegangen werden, als die dadurch entstehenden Kosten mit den tatsächlichen Erträgen im Einklang stehen. Wirtschaftsgebäude insbesondere sollen ja nur als Mittel zum Zweck dienen, indem sie die volle Ausnutzung des Grund und Bodens dadurch ermöglichen, daß sie Menschen und Tieren, sowie den erzeugten Produkten an Ort und Stelle ein gegen die Witterungseinslüsse geschütztes Unterkommen bieten.

Während es bei Unterhaltungsarbeiten meist genügt, einen genau aufgestellten Kostenanschlag zu Grunde zu legen, bedarf man für jeden Neubau und Umbau eines sorgfältig aufgestellten Bauplanes, auf Grund dessen die Veranschlagung erfolgt.

Zur Vorbereitung und zur Verwirklichung des Bauvorhabens ist ferner erforderlich:

I.    Nachsuchen der Bauerlaubnis.

II.    Vergebung der Bauarbeit.

III.    Bauausführung.

IV.    Abnahme und Abrechnung.

I. Nachsuchen der Bauerlaubnis.

Das Bauerlaubnisgesuch ist schriftlich an die zuständige Amtsstelle in allen Fällen zu richten, wo zur Ausführung eines Baues die baupolizeiliche Genehmigung erforderlich ist. Dieses ist der Fall bei allen Neubauten; in welchen Fällen bei Neparaturarbeiten, richtet sich nach dem orisgiltigeu Vaustatut. Gewöhnlich ist die Bauerlaubnis erforderlich bei allen sog. Haupt-Reparaturen, als da sind:

1.    Erneuerung der Fundamente unter den Umfassungswänden eines Gebäudes, Unterfahren von Wänden rc.

2.    Die Anlegung eines Kellers in einem schon vorhandenen Gebäude.

3.    Das Abbrechen oder Aufführen eines oder mehrerer Stockwerke eines Gebäudes.

4.    Wegnahme von Innenwänden, Unterzügen, Trägern rc.

5.    Einziehen neuer Balken und Unterzüge.

6.    Umänderung des Dachstuhls.

7.    Anlegung neuer oder Umänderung der alten Feuerungsanlagen.

8.    Anbauten aller Art.

Neben diesem amtlichen Baugesuch ist auch öfters das private Nachsuchen der Bauerlaubnis bei der Nachbarschaft erforderlich und besonders dann, wenn Bauarbeiten dicht an der Nachbargrenze ausgeführt werden müssen. In diesem Falle wolle man ja nicht versäumen, dem Nachbar rechtzeitig Mitteilung zu geben. Erfordert es eigentlich schon die bloße Höflichkeit, die Nachbarschaft über den Umfang und die Art der vorzunehmenden Bauarbeit einigermaßen zu unterrichten, damit diese sich gegen den unvermeidlichen Staub und Schmutz möglichst vorsehen kann, so liegt es auch im Interesse des Bauenden selbst, das Wohlwollen der Nachbarschaft nicht zu verscherzen, weil er deren Nachsicht und ■ Entgegenkommen für seine Zwecke in den seltensten Fällen ganz entbehren kann. Denn das Preuß. A. L.-R. erkennt das sog. Hammerschlagsrecht, d. h. die Befugnis, zum Zweck des Baues oder der Ausbesserung eines Gebäudes des Nachbars Grundstück zu betreten, und das sog. Leiterrecht, d. h. die Befugnis, behufs des Baues oder der Reparatur auf des Nachbars Boden Baugerüste zu errichten, als eine gesetzliche Einschränkung nicht an. Vergl. § 155 I 8, A. L.-R., Erk. des Reichsgerichts vom 20. Januar 1881.

Einleitung.

Das amtliche Baugesuch ist unter Beischluß der erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen, die gewöhnlich zweifach (in duplo) in amtlicher Form ausgefertigt sein müssen, einzureichen. Bezüglich der Zeichnungen ist hierbei folgendes zu beachten.

Der Sageplan soll die Oberfläche der Baustelle und deren nächste Umgebung veranschaulichen und ist in der Regel nach dem Maßstabe 1:50V aufzutragen. Wo außerdem, wie bei Stauwerken, noch Nivellementszeichnungen erforderlich sind, sind diese in zehnfachem Maßstab der Längen aufzutragen. Was neu projektiert ist, muß rot koloriert werden.

Die Bauzeichnungen sind in der Regel nach einem Maßstab von 1:100 anzusertigen und sollen den Entwurf durch Grundrisse, Durchschnitte und Ansichten vollständig zur Anschauung bringen. Um Gleichmäßigkeit in der Benennung der einzelnen Geschosse herbeizuführen, ist für die formelle Behandlung bei fiskalischen Bauten preußischerseits festgesetzt worden, daß das unterste, ganz oder teilweise im Terrain liegende Geschoß mit „Kellergeschoß" zu bezeichnen ist; darauf folgt das „Erdgeschoß", dann das „erste", „zweite", „dritte rc. Stockwerk" und schließlich das „Dachgeschoß".

Die Größe der Blätter soll in der Regel über eine Länge von 65 cm und eine Breite von 50 cm nicht hinausgehen. Meist sind erheblich geringere Abmessungen zu empfehlen, welche genügen, wenn man die Grundrisse, Durchschnitte u. s. w. auf mehrere Blätter verteilt. Pausen sind auf festes Papier oder Leinwand aufzuziehen.

Die Versendung der Zeichnungen darf in amtlichem Verkehr nur auf Akteuformat zusammengefaltet oder in Mappe erfolgen, ein Aufrollen der Zeichnungen ist unstatthaft.

Bezüglich der äußeren Form eines Baugesuchs (Muster siehe Seite 5) ist zu bemerken, daß dasselbe wie andere an eine Behörde zu richtende Schreiben auf ganzem, in der Mitte gebrochenem Papierbogen — weißes Schreibpapier (Reichsformat, 33 cm hoch, 21 cm breit) — anzufertigen ist. Das Gesuch selbst wird nur auf die rechte Seitenhälfte geschrieben. Auf der linken Hälfte der ersten Seite ist oben der Hauptinhalt kurz anzugeben, wie z. B.: „Betrifft Baugesuch des Gastwirts Karl Müller zu Neudorf". Wird ein Bericht auf vorangegangene Verfügung erstattet, so ist unmittelbar unter dem Hauptinhalt auf der linken Seite das Datum und die Journal-Nummer derselben zu vermerken, z. B.: „Auf Verfügung vom 16. August 1905 J.-Nr. 2034". Hierunter

kommt dann eine kurze Angabe der Anlagen zu dem Gesuch oder Bericht; unten links die Adresse.

Kei spiel

eines Banerlaubnisgesnches.

Schönhausen.

Mehrere voneinander verschiedene Gegenstände dürfen niemals in ein und demselben Berichte, Gesuche oder dergl. vorgetragen, vielmehr muß für jede Sache ein besonderes Schriftstück angefertigt und der Behörde eingereicht werden.

Um Schreib- und Zeichnenarbeiten, die in mehreren Exemplaren angefertigt werden müssen, durch Umdruck schneller Herstellen zu können, bedient man sich — einfache Ansprüche vorausgesetzt — des sog. Hektographen, welchen man zu billigem Preise nebst Gebrauchsanweisung kaufen kann. Verbesserte Vervielfältigungs-Vorrichtungen, Tachy-graphen, liefert H. Hurwitz & Co. in Berlin C., Klosterstr. 49. Oktav 25^, Quart imb Folio 26:38 cm 36 oft nebst Gebrauchsanweisung. Lichtpausapparate mit Zubehör liefert u. a. Vögele & Schultze in Leipzig.

Betrifft:

Baugesuch zur Erweiterung eines Stall- und Remisengebäudes.

Anlagen:

(4) Zeichnungen (in Mappe) (2) Beschreibungen.

An

die (Orts-Polizeibehörde)

zu

Neudorf, den 20. April 1905.

Nachdem infolge Betriebseröfsnung der neuen Eisenbahn der Fuhrverkehr in meinem Gasthofe nicht unbedeutend zugenommen hat, sehe ich mich genötigt, das vorhandene Stall- und Remisen-Gebäude auf meinem Wirtschaftshofe entsprechend zu erweitern.

Nach der beabsichtigten ans Blatt 1 dargestellten Erweiterung kommen die neuen Anbauten von den nächstgelegenen Gebäuden noch soweit entfernt zu liegen, daß eine Beschränkung nachbarlicher Interessen vollständig ausgeschlossen sein dürfte.

Anbei überreiche ich die erforderlichen Zeichnungen (in Mappe) nebst Beschreibungen mit der Bitte, die Bauerlaubnis mir baldgeneigtest erteilen zu wollen.

Karl Müller, Gastwirt.

Die Erteilung der Bauerlaubnis soll eine Gewähr dafür geben, daß der Bau, wenn er dieser Erlaubnis gemäß ausgeführt wird, mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht in Widerspruch tritt. (b. Sarwey, Das öffentliche Recht rc., S. 616.) Sollte aber dessenungeachtet eine Bauerlaubnis unter Nichtbeachtung einer gesetzlichen Vorschrift zu Unrecht erteilt sein, so würde gleichwohl die Polizeibehörde, welche die Erlaubnis gegeben hat, ebenso befugt als verpflichtet sein, aus Gründen des öffentlichen Interesses den vorschriftswidrigen Bau — unbeschadet des dem Bauherrn gegen den betreffenden Beamten etwa zustehenden, eventuell im Wege des Zivilprozesses geltend zu machenden Regreßanspruches — zu inhibieren. So hat das Oberverwaltungsgericht z. B. über die Anlage eines Backofens, der auf einem im Reg.-Bezirk,Oppeln belegenen Gehöfte in einem Stalle errichtet war, unter Hinweis auf § 38 der Baupolizeiordnung für das platte Land des Reg.-Bezirks Oppeln, nach welchem Backöfen in Ställen, Schuppen u. s. w. nicht angelegt werden dürfen, unterm 20. Januar 1881 nachstehende Entscheidung abgegeben: „Wenn dies auch mit polizeilicher Genehmigung geschehen sein sollte, so besteht doch der Backofen den gesetzlichen Bestimmungen zuwider und ist der Eigentümer zur Beseitigung der gesetzwidrigen Anlage, für welche das Recht zum Bestehen durch keine Verjährung erworben werden kann, verpflichtet".

Ist ein solches Gebäude ausgeführt, so soll indessen nach diesem Erkenntnis nicht allgemein verfahren werden, sondern es ist nach dem Erlasse des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 8. Mai 1888, III 7670 in jedem Falle speziell noch die Frage zu erörtern und festzustellen, ob die erlaubnis- und vorschriftswidrig ausgeführte bauliche Anlage im Interesse des gemeinen Wohles polizeilich geduldet werden kann oder nicht. Nur wenn letzteres der Fall, ist die Abänderung anzuordnen.

II. Vergebung der Bauarbeit.

Als Zeit zur Verdingung von belangreichen Bauarbeiten empfehlen sich die Monate November und Dezember. Denn um diese und die nächstfolgende Zeit kann die Anfuhr der Baumaterialien meist auf festen Wegen erfolgen, wodurch an Fuhrkosten erheblich gespart wird, während mit Beginn des Frühjahrs die Wege oft grundlos sind und Fuhrwerk wegen des dann eintretenden Bedarfs der Landwirte an Zugtieren schwerer zu haben ist.

Die Art der Vergebung der Bauarbeiten richtet sich nach dem Umfang und der technischen Bedeutung derselben. Kleinere Arbeiten werden gewöhnlich direkt aus der Hand vergeben, nachdem man einen oder mehrere Gewerksmeisler am besten an Ort und Stelle über die vorzunehmenden Arbeiten unterrichtet hat. Zur Ausführung größerer Arbeiten sucht man geeignete Unternehmer zweckmäßig durch öffentliche oder durch beschränkte Ausschreibung (Submission) zu ermitteln. Bei der ersteren werden die Arbeiten öffentlich ausgeschrieben, bei letzterer nur einige angesehene Unternehmer zur Abgabe von Angeboten eingeladen.

Bei Auswahl dieser Unternehmer empfiehlt es sich und erscheint es im wirtschaftlichen Interesse geboten, möglichst auf die am Orte des Baues heimischen Unternehmer oder Handwerker Rücksicht zu nehmen, die in der Lage sind, die Ausführung selbst zu überwachen und jede günstige Witterung zum Vorteil des Baues auszunutzen. Bezüglich der im Laufe der Zeit erforderlichen Unterhaltungsarbeiteu ist man stets auf ortsansässige Handwerker angewiesen und wird besser bedient, wenn letztere auch beim Neubau mitgewirkt haben.

Bei Vergebung von größeren Bauarbeiten ist das schriftliche Bietungs-versahren (Submission) dem mündlichen Bietungsverfahren (Lizitation) vorzuziehen, da bei wichtigen Angelegenheiten die persönlichen Anreizungen, die ein mündliches Verfahren mit sich zu bringen pflegt, besser vermieden werden. Wird zur Herstellung einer größeren Bauarbeit eine eigene Kunstfertigkeit verlangt, oder sind mit derselben besondere Schwierigkeiten der Ausführung verbunden, so ist es rätlich, diese Arbeit direkt an den bestempfohlenen Unternehmer nach Auswahl zu vergeben.

Die Uebertragung an einen tüchtigen zuverlässigen Unternehmer ist geradezu geboten für solche Bauherrn, welchen eine fachmännische Oberaufsicht nicht jederzeit zur Seite sein kann und welche sich daher hauptsächlich auf die Tüchtigkeit und die Kenntnisse des Unternehmers verlassen müssen.

Ist ein Bauherr nicht in der Lage, genaue, auf die bezüglichen Bauarbeiten passende Bedingungen aufstellen zu können und will er sich gleichwohl einer guten Ausführung und einer rechtzeitigen Fertigstellung versichern, so kann er seinen Zweck erreichen, wenn er den Bedingungen etwa folgende allgemeine Fassung gibt:

„Durch Namensunterschrift verpflichte ich (Unternehmer) mich ausdrücklich, die mir übertragenen Arbeiten zu den vereinbarten (oder ortsüblichen) Preisen nach den be st er kannten Regelnder einschlägigen Bautechnik gewissenhaft, solide, akkurat und sauber auszuführen, auchbeiallenArbeitennurvorzüglichesMaterial von tadelloser Güte zu verwenden.

Unter Anerkennung einer (zwei) jährigen Ge-währzeitverpflichteichmichferner,diemir übertragenen Arbeiten bis zum (Tag) vollständig fertig herzu st ellen, widrigenfalls die noch fehlenden Arbeiten auf meine Soften durch einen anderen Unternehmer ausgeführt werden sollen und ich außerdem einervereinbarten Strafe von (so und soviel) Mark für jeden Tag der Verspätung verfalle.

Für etwaige noch notwendige, in dem Voranschlag (in der Abmachung) nicht aufgeführte Arbeiten erfolgt die Zahlung nur dann, wenn von mir diese Mehrarbeiten vor deren Inangriffnahme anschlagsmäßig mit Angabe der ent-stehenden Mehrkosten bei dem Bauherrn (schriftlich) angemeldet und von diesem genehmigt worden sind. Für diese event. Mehrarbeiten dürfenhöherePreise als die zu der Hauptarbeit vereinbarten (oder als die ortsüblichen) nicht gefordert werden."

(Folgt Datuin und Unterschrift des Unternehmers.)

Soll über die vorzunehmenden Bauarbeiten ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen werden, so sind diesem außer dem Kostenanschläge die allgemeinen und speziellen Bedingungen beizuheften.

Den Verträgen über Bauausführungen des Preußischen Staats sind „Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Staatsbauten bezw. für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen", welche von der Geschäftsstelle d. „Zentralbl. d. Bauverw.", Berlin W. 66, zu beziehen sind, zu Grunde zu legen.¹)

Wird eilt Vertrag mit mehreren Unternehmern abgeschlossen, so empfiehlt es sich, deren solidarischeHaftbarkeit festzustellen und zwar bei solchen Unternehmern, die keine eingetragene Handelsgesellschaft a bilden, durch eine desfallsige Bestimmung im Vertrage selbst. Ferner ist im Vertrage die Bestimmung festzustellen, daß die an einen bestimmt gezeichneten Unternehmer erfolgten Benachrichtigungen, Aufforderungen u. s. w. als an alle geschehen wirksam sein sollen.

Ein Vertrag ist stempelpflichtig, wenn der Lieferungswert für sich oder der Arbeitslohn für sich die Summe von 150 dt. erreicht.

Berechnung der vertrags-Stenrxelkosten.

Die Berechnung der Stempelkosten für Werkverdingungs-Verträge innerhalb der Königl. Preuß. Staaten, ist durch das Preußische Stempelsteuer-Gesetz²) vom 31. Juli 1895 geregelt.

Ein Werkverdingungs-Vertrag, inhalts dessen der Unternehmer auch das Material für das übernommene Werk ganz oder teilweise anzuschaffen hat, ist wie ein Lieferungsvertrag nach dem Gesamtpreis zu versteuern, wenn das übernommene Werk in der Herstellung beweglicher Sachen besteht.

Handelt es sich aber bei dem verdungenen Werk um eine nicht bewegliche Sache (ein Bauwerk), so ist der Bauvertrag so zu versteuern, als wenn ein Lieferungs-Vertrag und ein ArbeitsVertrag abgeschlossen wäre.

Für die Berechnung des L i e f e r u n g s w e r t e s, von welchem 73% denLieserungsstempel ausmacht, sind die Baumaterialien in dem Zustande in Anrechnung zu bringen, in welchem sie mit dem Grund und Boden in dauernde Verbindung gebracht werden sollen.

In jeden Bauvertrag muß eine ausdrückliche Erklärung darüber aufgenommen werden, daß der Wert der Materialien in dem Zustande, in dem dieselben mit dem Boden in dauernde Verbindung gebracht werden, so und so viel beträgt. Fehlt eine solche Erklärung, so ist der Lieferungsstempel nach dem bedungenen Gesamtpreise zu verwenden, sofern nicht von den Ausstellern der Urkunde auf derselben die Werte für die einzelnen Gegenstände innerhalb 14 Tagen noch nachträglich angegeben werden. Jedoch soll es zu Gunsten der Vertragschließenden gestattet sein, die Angaben über die die niedrigeren Steuersätze bedingende Preistrennung noch innerhalb zweier Wochen nach Errichtung des Vertrages zu machen.³)

Zur Herbeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens bei Berechnung des Wertstempels zu den Verträgen über die Ausführung von Hochbauten im Bereich der staatlichen allgemeinen Bauverwaltung haben der Finanzminister und der Minister der öffentlichen Arbeiten unterm 12. Februar 1900⁴) folgende ausführliche Bemerkungen gemacht, welche die Grundsätze, nach denen die Stempelberechnung für derartige Verträge, auch wenn sie zwischen zwei Privaten geschlossen werden, erfolgen sollen, deutlich erkennen lassen:

1)    Verträge über die Ausführung von Hochbauten unterliegen der Stempelabgabe nach dem in der Tarifstelle 75 in Absatz 2 u. 3 für Werkverdingungsverträge bei nicht beweglichen Sachen gegebenen Bestimmungen. Bei Feststellung des Begriffs der nicht beweglichen Sache bleibt der Umstand, daß die gelieferten Gegenstände nicht nur als Gesamtanlagen, sondern auch in einzelnen Teilen wieder vom Grund und Boden getrennt und anderweit verwendet werden können, außer Betracht, weil es lediglich darauf ankommt, ob die Anlagen nach dem geschloffenen Vertrage nicht bewegliche, d. h. mit dem Grund und Boden mechanisch verbundene Sachen oder Bestandteile von solchen bilden sollen. Der vorgedachte Begriff ist auch dann gegeben, wenn die anzuschaffenden beweglichen Gegenstände nach der Absicht der Vertragschließenden von dem Unternehmer zwar nicht in eine untrennbare, aber doch in eine dauernde Verbindung mit dem Grund und Boden gebracht werden sollen.

2)    In der von den Lokalbaubeamten vorzulegenden Berechnung des stempelpflichtigen Materialwerts sind die zum Bau erforderlichen beweglichen Gegenstände bei der Preisforderung mit demjenigen Werte in Ansatz zu bringen, welchen sie in dem Zustande besitzen, in dem sie mit dem Grund und Boden in dauernde Verbindung gebracht werden. Zum Materialwert gehört somit der Wert derjenigen Arbeit, welche zur Herrichtung der einzelnen Gegenstände bis zum Augenblicke ihrer dauernden Verbindung mit dem Grund und Boden erforderlich ist, sei es, daß diese Arbeit am Herstellungsort, in der Werkstatt oder Fabrik, sei es, daß sie auf der Bau- oder Verwendungsstelle selbst vorgenommen wird. Bei der Preisforderung sind jedoch nur diejenigen Verdingungskosten in Betracht zu ziehen, für welche Einheits- oder Gesamtpreise vertragsmäßig festgesetzt werden.

3)    Für die Ermittelung des Wertes der Arbeitsleistung, der dem allgemeinen Vertragsstempel unterliegt, kommen nur die bei der Herstellung des Baues entstehenden Kosten für das Verbauen, Versetzen, Verlegen oder Anbringen der Materialien, die

S. 103—105.

Aufstellung der Konstruktionsteile, Befestigung der Beschläge und sonstige Eisenteile u. s. w. in Frage, wobei auch die damit verbundenen Kosten für Rüstungen und sonstige Nebenleistungen zu berücksichtigen sind.

4) Da bei den zur Ausführung gelangenden Staatsbauten der Wert der geleisteten Arbeiten zu dem der verwendeten Materialien meist in einem bestimmten Verhältnis steht, und die Veranschlagung und Verdingung der Bauten nach gleichen Grundsätzen erfolgt, so erscheint es zur Vereinfachung der Stempelberechnung angängig, für die Ermittelung des Materialwertes entsprechende Prozentsätze der Titelsumme und Kostenanschläge einzuführen. In der Regel werden bei den gewöhnlichen Hochbauten folgende Prozentsätze für die den einzelnen Anschlagstiteln nach dem Verdingungsangebote zufallenden Summen als Materialwert in Ansatz zu bringen sein:

Titel

Bezeichnung der Bauarbeiten

Materialwert

durchschnittlich

II b.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

Maurermaterialien⁵) . Asphaltarbeiten . . Steinmetzarbeiten . . Zimmerarbeiten⁶) Zimnnrmaterialien . Stakerarbeiten. . . Schmiedearbeiten . . Dachdeckerarbeiten Klempnerarbeiten . . Tischlerarbeiten . . Schlosserarbeiten. Glaserarbeiten .    .    .

Anstreicherarbeiten:

. a) Leimfarbenanstrich b) Oelfarbenanstrich Ofenarbeiten . . .

100

75

75—90

50

100

60

80—90

80

75

90

80

75

20

50

70

5) Bei Titel IV Steinmetzarbeiten und Titel VII Schmiedearbeiten ist gemäß der vorstehenden Andeutung der entsprechende Prozentsatz je nach der Bearbeitung des Materials und der Schwierigkeit des Versetzens oder Aufstellens einzufügen. Jngleichen ist in allen denjenigen Fällen, in welchen wertvolleres Material zur Verwendung gelangt oder sonst die Arbeitsleistung zum Zwecke des Verbauens gegenüber dem Materialwerte verhältnismäßig gering ist, ein erhöhter Prozentsatz einzuführen. Außer-dem sind auch die in dem Verdingungsangebote enthaltenen Materialien, die andern als den vorstehend unter 4. angeführten Anschlagstiteln zufallen, mit ihrem entsprechend ermittelten Werte zur Berechnung heranzuziehen. Die Lokalbaubeamten haben hiernach für jeden Einzelfall zu prüfen, in wie weit Abweichungen von den angegebenen Prozentsätzen durch die vorliegenden Umstände geboten und noch anderweit Materialwerte mit in Rechnung zu bringen sind.

6)    Nach der Bestimmung der Tarifstelle 32 Ziffer 3 des Stempelsteuergesetzes sind Mengen von Sachen oder Waren, welche im Jnlande in dem Betriebe eines der Vertragschließenden erzeugt oder hergestellt sind, von der Stempelsteuer befreit. Dieser Bestimmung entsprechend sind die bei der Verdingung in Frage kommenden derartigen Materialien bei der Ermittelung und vertragsmäßigen Feststellung des Materialwerts außer Betracht zu lassen, in der Berechnung jedoch ausdrücklich als solche zu bezeichnen, die vom Unternehmer selbst im Jnlande erzeugt oder hergestellt sind.

7)    Die Anwendbarkeit der vorgedachten Befreiung ist nicht auf Mengen solcher Sachen beschränkt, die nach Zahl, Maß oder Gewicht gehandelt zu werden Pflegen und deshalb allgemein vom Verkehr schlechthin als vertretbare Sachen behandelt werden. Der Ausdruck „Menge" umfaßt vielmehr jede größere Zahl von gleichartigen Sachen, die nach ihrer Beschaffenheit oder dem Willen des Vertragschließenden als untereinander völlig gleichwertige und daher insoweit auch als vertretbare in Betracht kommen, ohne daß dabei auf das einzelne Stück an sich als Individuum ein Gewicht gelegt wird. Die Annahme einer Menge wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß die Eigenschaft, die jedes Stück der zu liefernden Gattung haben soll, durch Beschreibung, Zeichnung und dergl. näher bestimmt wird.

8)    Das Wort „Menge" bedeutet eine Vielheit gleichartiger oder zusammengehöriger Gegenstände, sodaß dabei die Zugehörigkeit der einzelnen Stücke zu einer Gattung, Art, Unterart und die Ersetzbarkeit innerhalb der Art zu berücksichtigen ist. Der Begriff der Menge greift Platz, wenn drei oder mehr gleichartige Sachen den Gegenstand der Lieferung bilden.

9)    Zu den unter den Begriff der „Menge von Sachen oder Waren" fallenden Gegenständen sind bei Bauausführungen insbesondere zu rechnen:

a)    Bruchsteine, Mauersteine, Kalk, Zement, Sand, Kies, Zementfässer u. s. w.;

b)    gewöhnliche Eisenbahnschienen, Draht und sonstige Eisen- und Blechwaren, soweit

diese nicht besonderen Zwecken angepaßt und dafür besonders bearbeitet sind;

c)    Maschinen und Maschinenteile, welche nicht eine für besondere Verhältnisse eingerichtete Bauart haben, sondern vom Unternehmer nach demselben Modell und

* in gleicher Art hergestellt zu werden pflegen;

cl) Leucht-, Brenn-, Schmier- und ähnliche Stoffe;

e) land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse (Strauch, Rohr, Schilf rc.).

10)    Was als ein „Erzeugen" oder „Herstellen" anzusehen ist, ist je nach den Umständen des Einzelfalles zu beurteilen. Im allgemeinen ist als entscheidendes Merkmal festzuhalten, daß die zu liefernden Sachen oder Waren durch die Bearbeitung in dem Betriebe des Vertragschließenden eine Beschaffenheit erhalten haben müssen, die sie zu Gegenständen einer anderen Gattung machte als derjenigen, welcher sie bis dahin angehört haben. Dies trifft zu, wenn der Unternehmer in seinem Betriebe aus rohen Steinmaterialien Bausteine, Pflastersteine oder Steinschlag herstellt, oder die Lösung von Steinen vom Felsen oder die Förderung von Kohlen u. s. w. in seinem Betriebe, vornimmt. Es macht hierbei keinen Unterschied, ob der Unternehmer die bearbeiteten Materialien seinem eigenen Grund und Boden entnommen hat, oder ob er nur Pächter des betreffenden Grundstücks ist. Sind jedoch die Gegenstände durch Bearbeitung nur verfeinert, nicht aber zu Gegenständen einer anderen Gattung gemacht, so gehören sie nicht zu den vom Unternehmer erzeugten oder hergestellten Sachen oder Waren.

Der Lieferungsstempel beträgt Vs⁰/« vom Lieferungswert, der Arbeits(leistungs-)stempel von 150 dl. an aufwärts durchweg 1,50 dl. Wird der Vertrag mit einer vom Stempel befreiten Person (z. B. dem Reichs- oder Preußischen Fiskus) abgeschlossen, so beträgt der Arbeitsstempel die (darstellbare) Hälfte von 1,50 dl. und zwar 1 dl.

Stempelmarken werden hergestellt in Marken von 0,50 dl, 1 dl, 1,50 dl., 2 dl., 2,50 dl., 3 dl., dann 6 dl., 15 dl. und 30 dL

Betragen die Stempelkosten zum Hauptexemplar eines Vertrages 1 dl. (bei Lieferungen), so betragen diese zum Nebenexemplar auch 1 dl. Bei allen höheren Beträgen des Hauptexemplars aber, also von 1,50 dl aufwärts, betragen die Stempelkosten zum Nebenexemplar immer und nicht anders als 1,50 dl.

Beträgt z. B. eine Vertragssumme 4285 dl., und hiervon der Lieferungswert 2397 dl., so betragen die Stempelkosten für das Haupt-exemplar :

Lieferungsstempel (V»°/o) 8,50 dl., Arbeitsstempel 1,50 dl. (bezw. 1 dt. bei fiskalischen Bauten),

a)    für das Hauptexemplar zusammen 10 dl. (bei fiskalischen Bauten 9,50 dl.),

b)    für das Nebenexemplar 1,50 dl.

. . 0,50 dl. . . 1,50 dl.

Bürgschastsstenipel beträgt bei Verträgen von 1—600 dl. .... von 600—1200 dl. .    .    .

von 1200 dl. und darüber

.    .    1,50 dl.

Atteststempel stets ....

zum Ablesen des

Tabelle

Lieferungs-Stempels = Vs °/₀ vom Lieferungswert.

Lieferungs-Wert

von

bis

JL

mH.

Stempel

betrag

Lieferungs-Wert

von

bis

JL

JL

mH.

Stempel

betrag

Lieferungs-Wert

von

bis

JL

JL.

mH.

JL

e Stempel-^ betrag

150—300 300—450 450—600 600—750 750—900 900—1050 1050—1200 1200—1350 1350-1500 1500—1650 1650—1800 1800—1950 1950-2100 2100—2250 2250-2400 2400—2550 2550-2700 2700-2850 2850—3000 3000—3150 3150-3300 3300—3450 3450—3600 3600—3750 3750—3900 3900—4050 4050—4200 4200 — 4350 4350—4500

1,0    4500—4650

1.50    4650—4800

2,0 j    4800—4950

2.50    4950-5100

3,0 |    5100-5250

3,501    5250—5400

4,0    5400-5550

4.50    5550-5700

5.0 !    5700—5850

5.50    5850—6000

6,0    6000-6150

6.50    6150—6300

7,0    I    6300—6450

7.50    ’¹    6450—6600

8,0    !    6600-6750

8.50    |    6750—6900

9,0    6900-7050

9.50    7050-7200

10,0 j|    7200—7350

10.50    7350-7500

11,0    j    7500-7650

11M    7650-7800

12,0    7800-7950

12.50    7950-8100

13,0    8100—8250

13.50    8250—8400

14,0    8400-8550

14.50    8550—8700

15,0    8700-8850

15,50

16,0

16,50

17,0

17,50

18,0

18,50

19,0

19,50

20,0

20,50

21,0

21,50

22,0

22,50

23,0

23,50

24,0

24,50

25,0

25,50

26,0

26,50

27,0

27,50

28,0

28,50

29,0

29,50

8850—9000 9000—9150 9150—9300 9300—9450 9450—9600 9600-9750 9750-9900 9900—10050 10050 — 10200 10200-10350 10350—10500 10500—10650 10650 — 10800 10800—10950 10950—11100 . 11100 — 11250 11250—11400 11400—11550 11550—11700 11700 — 11850 11850—12000 12000—12150 12150—12300 12300—12450 12450—12600 12600—12750 12750—12900 12900-13050 13050—13200

30,0

30,50

31,0

31,50

32,0

32,50

33,0

33,50

340

34,50

35,0

35,50

36,0

36,50

37,0

37,50

38,0

38,50

39,0

3950

400

40,50

41,0

41,50

42,0

42,50

43,0

43,50

44,0

III. Bauausführung.

Wenn die Notwendigkeit einer Ausbesserung zu Tage tritt, darf mit der Ausführung derselben nicht lange gewartet werden. Denn bei dem engen Zusammenhang fast aller Gebäudeteile untereinander werden, wenn ein Teil schadhaft, bald andere in Mitleidenschaft gezogen und ans anfangs kleinen Schäden erwachsen dann große Auslagen. Wie aus kleinen Bauschäden oft größere entstehen können, läßt sich leider nur zu oft an umfangreichen Erneuerungsarbeiten wahrnehmen, welche wegen rechtzeitig unterlassener Ausbesserung ganz kleiner Dachschäden infolge Durchregnens an den Decken und Wänden im Innern eines Hauses notwendig werden.

Sollen Bau gegenstände, die sich oftmals wiederholen, wie Fenster, Schlagläden, Türen rc. durch neue ersetzt werden, so werden diese zweckmäßig gleichartig den vorhandenen alten gemacht, es sei denn, daß aus Zweckmäßigkeitsgründen oder wirtschaftlichen Gründen eine andere Ausführung wünschenswert ist. Neue Baugegenstände der vorgenannten Art den alten anzupassen, empfiehlt sich vornehmlich wegen des Aussehens. Ein Gebäude, welches alle an ihm vorgenommenen Ausbesserungsarbeiten durch die Verschiedenheit der Ausführung in auffälliger Weise zur Schau trägt, macht einen schlechten Eindruck, abgesehen davon, daß es infolgedessen auch an Verkaufswert nicht unbedeutend verliert. Bei Uebertragung von Bauarbeiten, die mit vorhandenen Gegenständen ähnlich ausgeführt werden sollen, ist man dann zugleich auch imstande, ganz bestimmte Preise vereinbaren zu können, ein Vorteil, der besonders bei genau zugemessenen Baufouds nicht zu unterschätzen ist.

Beginn der Bauausführung möglichst gleich mit Eintritt des Frühjahrs. Man geht dann den langen Tagen entgegen und kann rasch mit der Arbeit fortschreiten. Auch bringt der Arbeiter im Frühjahr nach der langen Winterpause seine beste Kraft und Arbeitslust mit zur Baustelle, wogegen er im Hochsommer vielfach abgearbeitet ist und dann auch .in seiner Arbeitsleistung oft durch drückende Sonnenhitze beeinträchtigt wird.

Kann ein Gebäude bis vor Eintritt des Winters, was möglichst zu vermeiden ist, nicht unter Dach gebracht werden, so muß für ausreichenden Schutz gegen schädliche Witterungseinflüsse gesorgt werden.

Während des Baues ist sorgsam darauf zu achten, daß überall zweckmäßige, sichere und ausreichende Vorkehrungen getroffen sind, durch welche Unglücksfälle verhütet werden können. Straßen und öffentliche Plätze dürfen durch Baumaterialien oder dergleichen nicht verengt oder verunreinigt werden; wo die Aufbewahrung auf den Gehöften nicht möglich ist, hat der Bauherr die zuständige Behörde um nähere Anweisung zu ersuchen. — Wenn sich aus Veranlassung eines Baues Materialien oder Verzäunungen rc. auf der Straße befinden, so müssen dieselben bei eintretender Dunkelheit vom Abend bis zum Morgen durch eine oder mehrere Laternen erleuchtet werden. Etwaige Gruben sind sorgfältig zu bedecken oder zu umzäunen.

Die Bestimmung des § 367 des Strafgesetzbuchs, welches den mit Strafe bedroht, welcher „Bauten oder Ausbesserungen an Gebäuden u. s. w. vornimmt, ohne die von der Polizei angeordneten oder sonst erforderlichen Sicherungsmaßregeln zu treffen", bezieht sich nach einem Erkenntnis des Reichsgerichts vom 21. Dezember 1886 sReichsgerichtsentscheidungen. Leipzig, Verlag von V e i t L C o m p., in Zivilsachen, Bd. 17, Gemeines Recht S. 105—108, 1887] ebenso auf den Bauherrn (Hauseigentümer), wie auf die den Bau oder die Reparatur ausführenden Handwerker, wenn der erstere den Bau oder die Reparatur angeordnet hat. Von dieser durch das Gesetz dem Bauherrn auferlegten Verpflichtung kann sich derselbe dadurch allein nicht befreien, daß er den von ihm vorgenommenen Bau einem Sachverständigen zur selbständigen Bauausführung übergibt. Vielmehr hat der Bauherr auch nach der Uebertragung der Bauausführung auf einen Sachverständigen selbständig darüber zu Wachen, daß die erforderlichen Sicherheitsmaßregeln getroffen werden, und für den Fall der Vernachlässigung des § 367 Nr. 14 des Strafgesetzbuches für allen Schaden, welcher durch die Beobachtung des Gesetzes hätte vermieden werden können, ebenso zu haften, als wenn derselbe aus seiner Handlung unmittelbar entstanden wäre.

Zur Verhütung von Unglücksfällen, welche durch Zusammenbrechen von Baugerüsten entstehen können, empfiehlt die Ehrenfelder Nietensabrik in Ehrenfeld-Köln ihre Krückels Patent - Sichrer he its haken für Baugerüste. Diese Haken mit auf 1000 IrA Zerreißungssähigkeit geprüfter Kette kosten je nach Größe 2,80 Jt. bis 4 Jt. das Stück. Stahlgerüst Halter fertigen die Firma H. Köttgen & Ko., Berg.-Gladbach (zu 2,50-F.) und Stiecher, Kiel, Waitzstr. 46.

Bei der Ausführung fiskalischer Bauten sind zum Zwecke der Sicherung gegen Feuersgefahr neben den betreffenden lokalen.

baupolizeilichen auch die bezüglichen ministeriellen Bestimmungen zu beachten.*)

IV. Abnahme und Abrechnung.

Die Abnahme muß mit der Bauausführung möglichst gleichen Schritt halten, besonders in den Fällen, wo eine spätere Ausnahme und Nachmessung nicht mehr möglich ist. Die bezüglichen Zeichnungen mit den eingetragenen Maßen, z. B. bei Fundamenten, müssen vom Unternehmer durch Unterschrift anerkannt werden.

Abschlagszahlungen sind den Unternehmern soweit als tunlich anzuweisen und zwar möglichst gleich nach Fertigstellung eines angemessenen Teils der übernommenen Arbeit. In diesem Punkte müssen sich Leistung und Gegenleistung möglichst decken. Wer einem Unternehmer mit Abschlagszahlungen willig entgegenkommt, benimmt demselben manche Sorge. Hierdurch schaffensfröhlich gemacht, kann der Unternehmer dann auch bessere Arbeiten liefern und vor allem die Frist zur Fertigstellung pünktlich innehalten.

Schlußzahlung erfolgt nach vollständiger Herstellung des Baues und ist der Unternehmer anzuhalten, seine Kostenrechnung ohne Aufschub einzureichen. Auf das Belieben mancher Bauunternehmer, die ihre Rechnungen gern nach Ablauf längerer Zeit einreichen möchten, soll man nicht eingehen. Sind die Bauarbeiten nach einem Voranschläge ausgeführt, so sind die Rechnungen in der Form, Ausdrucksweise und Reihenfolge genau nach diesem Voranschläge aufzustellen. Etwaige Mehrarbeiten sind in besonderer Rechnung nachzuweisen.

Alle Rechnungen sind doppelt und genau gleichlautend auszufertigen; sie müssen von dem betreffenden Unternehmer unterschrieben sein und auch den Wohnort desselben und das Datum der Ausfertigung enthalten. Die Schrift muß sauber und gut leserlich sein. Auf jeder Seite ist am unteren Ende ein etwa 3 cm breiter Rand von aller Schrift frei zu lassen.

Das Format der Rechnungen soll möglichst bei allen ein gleiches sein, am besten 33 cm hoch und 21 cm breit. Rechnungen, die auf kleinen Zetteln geschrieben sind und daher leicht verloren gehen können, soll man nicht annehmen.

Hinterlegte Gewähr summen (Kautionen) müssen, nachdem die Gewährfrist abgelaufen ist und die Verpflichtungen, zu deren Sicherung dieselben hinterlegt waren, erfüllt sind, ohne Verzug zurückgegeben werden.

*) Bestimmungen über die Bauart der von der Staatsbauverwaltung auszuführenden Gebäude unter besonderer Berücksichtigung der Verkehrssicherheit. 1892. Verlag bei Ernst & Sohn, Berlin W. 66, auch im „Zentralbl. d. Bauverw." 1892. Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

¹

Das Verdingungswesen ist neu geregelt durch Erlaß des Minist, d. öffentl. Arb. vom 23. Dez. 1905. „Zentralbl. d. Bauverw." 1906, S. 53-59.

²

Vergl. das Pr. Stempelsteuer-Gesetz vom 31. Juli 1895 von I. Köhler und Fr. Heß. Wiesbaden, Verlag von Rud. Bechtold & Comp. 1896, Seite 155 u. 157.

³

Vergl. das Pr. Stempelsteuer-Gesetz vom 31. Juli 1895 von I. Köhler und Fr. Heß. Wiesbaden, Verlag von Rud. Bechtold & Comp. 1896. S. 156, Anm. 1 und S. 15 oben.

⁴

Ministerialblatt für die gesamte innere Verwaltung, Jahrgang 1900,

⁵

Wo für Privatbauten Maurerarbeiten einschl. Material veranschlagt waren, pflegte bisher der Materialwert mit 70% der Titelsumme angenommen zu werden.

⁶

Bei Zimmerarbeiten einschl. Material ebenfalls 70%.

Kap. i. Kaustoffe und Kaufabeikate.

A. Natürliche und künstliche Bausteine.

Gute Bruchsteine müssen bei angemessener Größe ein festes Gefüge besitzen, gute Lagerflächen baben und frei von schädlichen Einsprengungen und Rissen, sowie durchaus wetterbeständig sein.

Frisch aus den Brüchen entnommene Steine sind meist erdfeucht und müssen, bevor sie vermauert werden, längere Zeit zu Tage liegen, um auszutrocknen.

Beim Aufsetzen („Aufruten") ist darauf zu sehen, daß die Steine überall dicht zusammengesetzt werden und daß auch im Innern des Steinhaufens keine größeren Lücken verbleiben.

Für Bruchsteinmauerwerk sind die dichteren Gesteine, wie Basalt, Trachyt, Granit, ältere Grauwacke, Kalksteine rc. den weniger dichten, wie Sandsteinen, Porphyren, jüngeren Grauwacken rc. vorzuziehen, weil viele Arten der letzteren stark wasseransaugeud (hygroskopisch) und wenig wetterbeständig sind. Besonders zur Herstellung von Grund- und Sockelm auerwerk dürfen wasseransaugende Steine in keinem Falle Verwendung finden, weil solche dem Gebäude beständig Feuchtigkeit zuführen würden.

Gute Werksteine müssen aus den besten Bänken bewährter Steinbrüche entnommen sein, dürfen weder Adern, Risse, Stiche, Tongallen, noch sonstige Fehler enthalten, müssen vielmehr ein festes, gleichmäßiges Gefüge baben, von gleichmäßiger Farbe und durchaus witterungsbeständig sein. Man versichert sich der Dauerhaftigkeit am besten, bevor man sich für eine Bezugsquelle entscheidet, durch Einziehung von Zeugnissen über anderweitige Bewährung und über stattgehabte amtliche Untersuchung von Probestücken in einer Prüfungsanstalt für Baumaterialien (z. B. Königl. mechanisch-technische Versuchsanstalt in Charlottenburg, Direktor Geh. Regierungsrat Professor A. Martens). Beschädigte, ausgekittete oder fehlerhaft bearbeitete Stücke sind abzuweisen.

Bei Berechnung von Werk st einen nach cbm werden alle vollkantigen Blöcke, z. B. volle Treppenstufen, Sockelsteine, Deckplatten rc. nach den wirklichen Maßen berechnet; dagegen erfolgt bei profilierten Steinen, wie Gesimsen, unterschnittenen Treppenstufen rc. die Berechnung nach dem kleinmöglichstcn Parallelepipedum, welches sich um das Steinprofil beschreiben läßt.

Sandstein ist ein Trümmerstein, d. h. er besteht ans kleinen und gleichmäßigen Steinkörnchen, die, aus der Verkümmerung älterer Gebirge herrührend, durch ein Bindemittel wieder zu festem Gestein verbunden sind. In den meisten Fällen sind die Körner quarziger Natur, selten feldspatig rc. Die Bindemittel sind ebenfalls verschieden, Kiesel, Ton, Kalk rc. Da der Sandstein sich ziemlich leicht bearbeiten läßt, so ist seine Verwendung als Werkstein weit verbreitet; um so mehr muß man, da viele Sorten stark wassersaugend und wenig wetterbeständig sind, bei der Auswahl mit Vorsicht verfahren. (Prüfung „auf Wetterbeständigkeit" bei einer Versuchsanstalt.)

Der Kalkstein, kohlensaurer Kalk, ist verhältnismäßig weich, daher leicht zu bearbeiten, aber meist nicht sonderlich wetterbeständig. Die Hauptbedeutung des Kalksteins besteht in seiner Verwendung zur Mörtelbereitung. Kennzeichen des Kalksteins ist das Aufbrausen bei Berührung mit konzentrierten Säuren, wobei Kohlensäure entweicht. Die verschiedenen Marmorsorten sind Kalksteine kristall-artigen Gefüges.

Der Dolomit, aus kohlensaurem Kalk und kohlensaurer Magnesia bestehend, findet beim Bauen eine ähnliche Verwendung, wie der Kalkstein.

Granit besteht aus Feldspat, Quarz und Glimmer, welche Bestandteile unregelmäßig in kleinen Kristallen durcheinander gewürfelt sind. Sehr hart und wetterbeständig, ist er schwer zu bearbeiten, daher zu freiliegenden Bauteilen mit einfacher Kehlung oder Unterschneidung als Treppenstufen, Abdeckplatten rc. besonders geeignet.

Porphyr besteht wie der Granit aus Feldspat, Quarz und Glimmer, hat aber ein ganz anderes Gefüge, indem er eine dichte, gleichartige Grundmasse bildet, die mit zahlreichen kleinen Kristallen durchsetzt ist. Grundmasse meist gelblich rot oder braunrot.

Syenit, in Härte und Dauerhaftigkeit dem Granit ähnlich, besteht aus Feldspat und Hornblende und ist meist von braunroter oder grünlicher Farbe. Hauptfundorte sind bei Dresden und Meißen.

Trachyt, dichter, poröser Feldspat, durchsprengt mit glasigem Feldspat (Sanidin) und Oligoklas, bildet einen Hauptbestandteil des Siebengebirges. Der Trachyt von der Wolkenburg ist besser als der vom Drachenfels. Letzterer hat sich beim Bau der älteren Teile des Kölner Domes wenig bewährt.

Während der Basalt vorzugsweise im Straßen- und Wegebau, seltener zur Ausführung von Grund- und Stützmauern bei Hochbauten verwendet wird, gibt die Niedermendiger Basaltlava, welche bei großer Härte und Wetterbeständigkeit sich nicht allzuschwer bearbeiten läßt, einen vorzüglichen Werkstein für Sockel, Deckplatten, Haustürschwellen und Stufen von Freitreppen ab. Hauptsächlich aus Leucit, Augit und Magneteisen bestehend, schließt dieses vulkanische Gestein zahlreiche kleine Hohlräumchen in sich, welche unter sich nicht in Verbindung stehen und daher keine Feuchtigkeit aufsaugen. Hauptfundort bei Andernach a. Rh. (auch bei Londorf bei Gießen). — P. Bachem & Co. in Königswinter a. Rh., D. Zerwas Söhne in Köln, L. Lang in Odenhausen, Oberhessen, A. Graf u. Comp., Londorf-Nordecker Basaltlavawerke, Gießen und Londorf.

Näheres vergl.: Die natürlichen Bausteine Deutschlands nach Ermittelungen des Verbandes deutscher Arch. u. Ing., bearbeitet von H. Koch, Berlin 1892 bei E. Toeche, auch mit Angabe der Bruchbesitzer.

Adressen von Steinbruchbesitzern u. a.:

Kessel & Röhl, Steinmetzgeschäft, Dampfgranitschleiferei, Berlin SO., Elisabeth-Ufer 53; Otto Metzing, Steinmetzmeister, Berlin SW., Dresdener Bahnhof; Gebr.

2*

Zeidler, Berlin 6., Münzstraße 1; F. A. Sperling, Frankfurt a. b. Oder; G. G. Wigand, Bodenwerder a. d. Weser; Granitwerk Braunlage im Harz; Gebr. Kerber, Granilwerke Bühlberg in Niederbayern; Granitwerke Blauberg bei Kothmaisling im bayr. Wald; Max Groehe, Steinbruchbesitzer, Görlitz in Schlesien; Dykerhoff L Reumann in Wetzlar; Robert Ende, Loewcnberg in Schlesien; Friedr. Gautzsch, Herdecke a. d. Ruhr; W. Leitheuser, Grebenstein (Hessen); C. Kulmiz, Granitwerke in Ober-Streit bei Stricgau in Schlesien; Sollinger Steinbrüche, Haarmann & Comp., Holzminden a. d. Weser; Wenck & Decken, Karlshafen a. b. Weser; Kirchenbauer & Daub, sowie Bernhard Kirchenbauer, Steinmetzgeschäft in Karlsruhe; Bachem & Cie., Steinbruch- und ©teilt« Hauerei-Gewerkschaft, Königswinter a. Rh., Niederbreisig, Mayen, Cordel-Trier, Kusel; G. G. Wigand, Sandsteinbruch, Kyllburg; Sorge & Läpple desgl. in Maulbronn; Gebr. Adelmann desgl. in Bettingen, Post Wertheim a. M.; Kieß (Steintreppen), Gaggenau in Baden; O. Zimmermann, Greußen in Thür., Grottensteine.

Gute Ziegelsteine haben ein dichtes und gleichförmiges Gefüge an der Bruchfläche und geben, wenn sie angeschlagen werden, einen hellklingenden Ton. Dieselben sollen ans durchwinterter und gehörig durchgearbeiteter , von Kieselsteinen,    Kalk    und anderen    nachteiligen Beimischungen befreiter Lehm- oder    Tonmasse hergestellt    und    vollkommen

witterungsbeständig sein. Große Glätte der äußeren Flächen ist bei sog. Hintermauer nngs st einen    nicht    erforderlich,    weil    an rauhen

Flächen, besonders wenn dieselben vor dem Mauern gehörig angefeuchtet werden, der Mörtel besser haftet. Die sog. Verblendziegel werden aus besonders sorgsam bearbeiteter Tonmasse mit Preßmaschinen glattflächig und mit scharfen Kanten hergestellt und zur äußeren Bekleidung aufgebender Mauerflächen verwendet. Sehr hart gebrannte Ziegel heißen Klinker.

Ziegelsteine im Normalformat sind 25 cm lang, 12 cm breit und 6,5 cm dick, haben    1950    cbcm Inhalt    und    wiegen das

Tausend 3300 bis 3500 kg (66—70 Ztr.).

Bei 12 mm hohen Lagerfugen und 10 mm breiten Stoßfugen ergeben sich 13 Schichten auf den steigenden m und nachstehende Mauer-stärken:

372    „    „ —90 „

27s ..

1 Stein stark—25 cm 2 Stein stark—51 cm 3 Stein stark —77 cm

„ — 38 „

>, =64 „

IV* ..

Im Kirchenbau beliebt ist das „K lo st e r fo r m a t" der Ziegel

28,5 x 13,5 x 8,5 cm. Dem entsprechen Mauerstärken von 13,5, 28,5, 43,5, 58,5, 75,5 n. s. w. (Erl. d. Min. d. öff. Arb. v. 10. Oft. 1902.)

Hohlsteine haben die Form und Größe gewöhnlicher Maurerziegel und sind von runden oder viereckigen Löchern durchzogen. Porige (poröse) Ziegelsteine werden dadurch hergestellt, daß man der Tonmasse Kohlengrus zusetzt, der nach dem Brennen Hohlräume zurückläßt. Mau stellt auch porige Hohlziegel her, welche ein noch geringeres Gewicht besitzen, als Hohlsteine aus dichter Tonmasse. Letztere finden hauptsächlich da eine ausgedehnte und bewährte Anwendung, wo durch eine schwache Mauer Wärme oder Kälte abgehalten werden soll.

Cha motte st eine werden überall da verwendet, wo große Hitze erzeugt wird, wie z. B. in Metallschmelzöfen, Dampfkesselseuerungen, Kalköfen rc. Sie werden von feuerfestem Material hergestellt und bestehen aus ungefähr 7» sog. Porzellanerde und ²/s zu Pulver gesiebtem Chamottemehl.

Ein guter Chamottestein muß mürbe und locker sein, der Bruch feinkörnig und seine Bearbeitung mit dem Mauerhammer leichter, als die bei gewöhnlichem Ziegelstein. Chamottesteine werden in verschiedener Größe, die meisten aber im Normal-Ziegelformat hergestellt. Der Preis dieser Steine ist etwa 4 mal so hoch, als der gewöhnlicher Mauersteine. Zum Vermauern derselben wird Chamottemörtel verwendet. Ueber feuerfesten Mörtel f. Kap. II.

Chamottefabrikate jeder Art feuerbeständig liefern u. a.: Freienwalder Chainotte-fabrik Henneberg & Cie., Freienwalde a. O.; ferner Tonwerk Biebrich a. Rh.; Richard Müller & Cie in Cölln a. Elbe; Deutsche Tonröhren- und Chamottesabrik in Münsterberg in Schlesien; Leder, Heermann & Cie., Wünschendorf bei Lauban in Schles.; Albert Lentz, Stettin; Richard Kraft, Berlin N., Schönhauser Allee; Rudolf König, Annen, Wests.; Fr. Kollrepp, Meißen; C. Kulmig, Marienhütte bei Saarau; Schom-burg & Söhne, Berlin NW., Alt-Moabit 97; Gebr. Salomo», Berlin 0., Nene Promenade 5; Graf Sauerma'sche Chamottesabrik zu Ruppertsdors, Schles.; Straube & Lauterbach, Stettin: Emil Deckert, Berlin, Greifswatdcrstraße 57- 60; Lamberty, Gervais & Cie., Ehrang bei Trier; Utzschneider & Jaunetz, Wasserbillig; C. March Söhne, Cbarlottenburg; Greppinerwerke bei Bitterfeld.

Lehm- ober Luftsteine werden wie Ziegelsteine geformt und an der Luft getrocknet. Sie können der Feuchtigkeit nur widerstehen, wenn sie eine schützende Decke erhalten. Doch ist ein dauerhafter Verputz schwer anzubringen, weil Kalkmörtel auf Lehmsteineu nicht haftet. Man kann sie daher nur mit Lehmmörtel vermauern und kratzt, wenn Kalkmörtelverputz aufgebracht werden soll, vorher die Fugen Vji—2 cm tief sorgfältig aus.

Lehmpatzen unterscheiden sich von den Lehmsteinen nur dadurch, daß sie ein größeres Format haben und des schnelleren Trocknens wegen mit geschnittenem Stroh, Flachs- oder Hanffcheben vermischt werden. Sie sind meist 27 cm lang, 15 cm breit und 16 cm hoch. Lehmsteine und Lehmpatzen müssen vor ihrer Verwendung gut ausgetrocknet sein. Ist die Masse im Innern dunkler als die Außenseite, so ist dieses nicht der Fall.

Schwemmsteine, auch Bimssandsteine genannt, werden besonders in der Gegend von Andernach am Rhein aus sog. Bimssand und abgelöschtem Trier'schen Kalk gefertigt. Die größere und verbreitetste Sorte ist 25 cm lang, 12 cm breit und 10 cm stark, die andere Sorte ebenso lang und breit, aber nur 8 cm stark. Als Vorteile dieser Steine sind das geringe Eigengewicht (einer der größten Steine wiegt etwa 2,25 kg), der geringe Mörtelbedarf, das schnelle Haften des Putzes auf der rauhen Oberfläche, sowie das geringe Wärmeleitungsvermögen an-zuführen, als Nachteile dagegen die geringe Druckfestigkeit, große Wasser-aufnahme und geringere Wetterbeständigkeit. Die Bimssandsteine finden daher zur Ausmauerung von Fachwerkswänden, Herstellung schwach belasteter Gewölbe u. s. w. im Innern mit Recht allerorts Verwendung. Mauert man, was wenig empfehlenswert, Außenwände damit aus, so darf man den äußeren Wandputz erst aufbringen, nachdem ein Jahr zum Austrocknen verflossen ist.

Zu beziehen u. a.: von C. Grob in Brohl am Rhein, Gcrard Herfeldt in Andernach am Rhein, Jakob Meurin ebendaselbst, Fonck & Co. in Ncuwied-Weißen-turm und Franz Jansen ebendaselbst, Hubaleck & Cie. in Weißentnrm am Rhein.

Korksteine von Grünzweig & Hartmann in Ludwigshafen a. Rh. bestehen aus zerkleinertem Kork, welcher, durch Luftkalk und Ton gebunden, eine harte Masse bildet. Sie haben das Aussehen wie die sog. rheinischen Schwemmsteine, sind jedoch von ungleich größerer Leichtigkeit als diese, da ein Korkstein im Normal-Ziegelformat (25 zu 12 zu 6Va cm) nur etwa 600 g wiegt; das spezifische Gewicht ist demnach 0,3. Sein Leitungsvermögen für Wärme ist sehr gering. Druckfestigkeit im Mittel 2,8 kg das qcm. Daher eignen sich die Korksteine zur Herstellung ganz leichter Scheidewände oder solcher Blendwände, welche vor feuchten Mauern unter Freilassung einer Luftschicht angebracht werden, auch zur Verkleidung kalter Zimmerwände, zur Herstellung unbelasteter Gewölbe u. s. w. Man stellt auch Korksteintafeln (S. 42) 4 cm stark her, welche z. B. zur inneren Bekleidung von Dachflächen u. s. w. behuss Warmhaltuug von Dachstuben gebraucht werden.

Korksteine und Korkplatten werden auch gefertigt von: Hoppe & Röhming, Halle a. S., Julius Käthe, Asbest- und Korkstein-Fabrik, Köln-Deutz, P. Krause, Berlin S., Gneisenaustraße 55.

Schlackensteine, weiße, aus zersprengter Hochofenschlacke und Kalkmörtel gepreßte Luftsteine in Ziegelformat, werden in der Karl-Otto-Hütte bei Porz a. Rh. (Köln) und der Georgshütte in Osnabrück und anderwärts angefertigt. Dieser Stein ist unter großem Druck hergestellt und daher sehr fest, auch einigermaßen wetterbeständig, hat aber den Uebelstand, daß er sich bei Regenwetter schlecht vermauern läßt. Er ist als trocken und abgelagert zu betrachten, wenn die grüne Farbe in der Mitte der Bruchfläche verschwunden ist. Preis am Fabrikationsorte 18—20 Jl. das Tausend.

Kalksandsteine werden wie die Schlackensteine hergestellt, jedoch unter Verwendung von natürlichem Sand. Nur die aus ganz reinem, lehmfreiem Sand unter Anwendung hohen Druckes mit Sorgfalt angefertigten Steine, nachdem sie in sich gut abgebunden haben, bieten als Ersatz für Ziegel ein zuverlässiges Baumaterial. Bei der Abnahme von Lieferungen verlange man Vorweisung eines Attestes einer staatlichen Versuchsstation und kontrolliere die einzelnen Steinhaufen nach dem vorzulegenden Probestein. Beim Vermauern ist auf hinreichendes Nässen zu achten, weil sonst manche der Kalksandsteine dem Mörtel die Feuchtigkeit entziehen und dieser alsdann schlecht anhaftet.

Glasbausteine „Vitral", Vertreter Gebr. von Streit, Berlin, Alexanderstrahe 22/22 a, sollen dazu dienen, Licht durchfallen zu lassen, ohne daß das Mauerwerk unterbrochen wird. Dieses Material leistet indessen der Hitze so wenig Widerstand, daß es in Preußen in Brandmauern nicht zugelassen wird.

Hartgipsdielen werden auf Gußtischen in Rahmensormen aus mit Leimwasser angemachtem Gipsbrei mit Rohrstengeleinlagen unter Zusatz von Kork, Haaren u. bergt, hergestellt und gut getrocknet. Sie sind porig und lassen sich wie Holz mit der Säge zerschneiden und nageln. Man fertigt sie meist in Längen von 1,80—2,50 m bei 20—25 cm Breite mit oder ohne Asphaltpappüberzug (auf einer Seite) in Stärken von 27₂, 3, 4, 5, 7, 8, 10 und 13 cm. Ihre Verwendung zu leichten Jsolierwänden, Zwischenwänden. Zwischendecken (bergt. Kap. V, VI und XIV) hat sich mit Recht vielfach eingebürgert. Die nicht mit Asphalt überzogene Seite wird meist rauher hergestellt zum Verputz. Dieser Verputz braucht nur in einer dünnen Schicht (bis höchstens 1 cm Stärke) aufgetragen zu werden. 1 qm Gipsdielen von 5 cm Stärke wiegt etwa 40 kg. — Gipsdielen sind zu beziehen u. a. von A. Mack in Kannstadt, Ludwigstr. 6, Vertreter für Berlin Ernst Schelbt, SW., Möckernstraße 94; Max Mancher, Berlin NW., Lesfingstr. 35; Ober-schlesische Zementdielen- und Kuuststeinfabrik I. Wygasch, Beuthen, O.-Schles.; Denner & Funke, Cassel W.; Friedrich Euling, vereinigte Gipswerke zu Ellerich im Harz.

In Berlin bei E. Scheldt, SW., Möckernstr. 94, kosten

Gipsdielen:

in Stärke von    27s    3    5    7 cm

das qm 0,95 1,15 1,40 1,90 Jt.

Die Stärken von 27s bis 4 cm werden zur Schalung von Decken und Wänden (beiderseitig auf Holzpfosten) verwendet; 5—7 cm starke Hartgipsdielen werden einfach hochkant mit wechselnden Stößen in Gipsmörtel aufgesetzt (vermauert) und zwar ohne Zwischenpfosten irgendwelcher Art. Die rauhe Seite wird leicht überputzt. 5, 7, 8, 10 oder 13 cm starke Hartgipsdielen bezw. Hohlhartgipsdielen finden Verwendung als Decke zwischen eisernen Trägern. Näheres im Kap. XIV dieses Buches.

Naqelbare Gipsdielen.

Nagelbare Gipsdielen, d. h. solche von besonderer Nagelfähigkeit, werden mit eingebetteten Holzleisten von A. Mack in Kannstadt hergestellt. D. R.-G.-M. 215 549 (s. d. 2166.) und D. R.-G.-M. 216 837. Näheres vergl. Zentralbl. der Bauverw. 1905, S. 460.

Kokolith-Platten (Kokos-Gipsdielen) sind ein patentiertes Fabrikat von mäßigem Gewicht, aus einem Gemenge von Gipsbrei mit Kokosfaser hergestellt, welche, da die pflanzliche Einlage weniger leicht vermodert und zäher ist, eine größere Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit besitzen. Man verwendet zur Deckenverkleidung Stärken von V/s—2¹/* cm, für Zwischenböden 5—7 cm starke Platten.

Kokolithplatten.

Stärke in cm

l'/2

272

Sfr

Länge 200 cm Breite in cm

50

50

3772

3772

3772

oder

30

30

30

Preise ab

Niedersachswerfen a. H. pro qm

ge

o

0.75

0.95

1.10

1.30

1.50

1.75

2.00

Preise ab Leipzig pro qm

Ie

S t

0.85

1.05

1.20

1.45

1.75

2.00

2.25

Gewicht pro qm in kg ca.

16

25

30

40

50

60

70

-s

qm auf eine 10000 kg-Doppelladung ca.

600

400

330

260

200

170

140

'S

Zeni entbieten besitzen größere Festigkeit, Tragkraft und Feuerbeständigkeit als Gipsdielen; sie kosten ungefähr 50% mehr als Gipsdielen.

Stolte'sche Zementdielen mit Eiseneinlage vergl. Kap. XIV.

Xyloli 1 h (Steinholz) ist eine unter sehr hohem hydraulischem Druck hergestellte Verbindung von Holzmasse (Sägespänen) und Mineralien zu einem äußerst zähen und festen, auch wetterbeständigen und auch ziemlich feuerbeständigen Material. Xylolith bietet Sicherheit gegen Schwammbildung und Fäule und ist ein sehr schlechter Wärmeleiter, als Plattenbelag für starkbetretene Fußböden und Treppen empfehlenswert. Die fertigen Platten lassen sich mit Säge, Stemmeisen, Bohrer und Raspel bearbeiten. Preis des naturfarbigen Materials für 1 qm bei 10 bis 20 mm Stärke 4—8 Jt.. Näheres in den Prospekten der Deutschen Xylolith-(Steinholz-)Fabrik von Otto Senning & Co., Potschappel bei Dresden.

M a g n e s i t - B a u p l a t t e n der Firma Felix Simon, Berlin NO., Greifswalderstr. 73/74. Diese Platten, feuersicher und wetterbeständig, lassen sich wie Holz mit Hobel, Säge, Raspel, Bohrer u. s. w. schnell und schmutzvermeidend bearbeiten. Sie eignen sich zur Bekleidung feuchter

Wände, Herstellung von Decken, Zwischenwänden u. s. w. und da das Material trocken ist und keines Verputzes bedarf, kann sofort tapeziert werden. Die Platten haben eine Stärke von 12 und von 20 mm und kosten das qm 2,0 bezw. 2,50 sie werden recht sorgfältig gefertigt in Abmessungen von 1,0 auf 1,50 m. Rasche saubere Herstellung von Verschlügen in vorhandenen Gebäuden; kleine Baustätten, z. B. Wärterhäuser, auch ganz aus Magnesit.

Magnesitplatten liefert auch Paul Karnasch, Frankenstein in Schlesien; G. Grolln ann, Düsseldorf; Felix Simon, Berlin, Greifswalder Straße 74a.

Weitere Bauplatten finden sich in Kap. IX und XIV erwähnt.

Ergengeivtcht

verschiedener Baumaterialien.

1 cbm wiegt:

kg

etwa

1 cbm wiegt:

kg

etwa

Kalkstein.......

Granit, Marmor.....

Basalt........

600

1600

1525

2000

2400

2370

2700

3200

Beton.........

Ziegelmauerwerk aus vollen Steinen Desgl. aus porösen Steinen .    .

Desgl. aus porösen Lochsteinen . Desgl. aus Schwemmsteinen . . Mauerwerk aus Kalksandsteinen . 1 Ziegelstein wiegt etwa 3,5 kg.

1 Dachziegel, 1,5 cm stark, 1,2 kg.

2000

1600

1300

1100

880

1900

B. Bauhölzer.

Dieselben zerfallen in Nadelhölzer und Laubhölzer.

Bon den Laubhölzern findet meist nur die Eiche Verwendung und zwar vornehmlich da, wo es auf große Härte oder Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsfe ankommt. Das Buchenholz besitzt gleichfalls große Dichtigkeit und Härte, aber im Vergleich zur Eigenschwere verhältnismäßig geringe Widerstandskraft gegen Biegung, so daß es als tragender Balken oder Sparren besonders bei großen Spannweiten nicht verwendet werden kann. Dagegen eignet sich Buchenholz zur Herstellung von Eisenbahnschwellen, Brückenbelägen und Zimmerfußböden. Letztere werden am besten aus schmalen Bettern („Riemen") hergestellt. Nach Mitteilung des Zentralbl. der Bauverw. hat der aus der Rheinbrücke in Cöln mit Eichenbohlen hergestellte Belag 2'/z Jahre, der mit Buchenbohlen hergestellte 3 Jahre gehalten. Weiteres über die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken s. Zentralbl. der Bauverw. 1885, S. 466, 1887, S. 188 und 1889, S. 472.

Stabfußböden aus Buchen- und Eichenholz liefert Otto Hetzer, Zimmermeister in Weimar. Die Fabrik von Karl Amendt in Oppenheim a. Rh. liefert mit Kolophonium wirksam imprägnierte Buchenstäbe (Reichspatent No. 52164). Desgl. aus imprägnierter Rotbuche und Eiche Friedr. Burkhard & Co. in Gera-Reuß. „Deutscher

Fußboden" von Hetzer in Weimar s. Deutsche Bauzeitung 1892, S. 608 u. 1894 65. 420. Zentralbl. der Bauverw. 1892, S. 476 u. 1894, S. 69.

Holzpflasterplatten aus Friedrichsruher Buchenholz liefert die-Hamburg-Berliner Jalousie-Fabrik (Heinr. Freese), Berlin SO., Wassergasse 18 a.

Die Nadelhölzer sind im allgemeinen gerade und hoch gewachsen, wenig konisch, elastisch und leicht zu bearbeiten.

Zur Beurteilung der Güte des Nadelbauholzes werden im „Landwirtschaftsblatt für das Großherzogtum Oldenburg" folgende Kennzeichen aufgeführt:

1.    Nadelholzbäume, besonders Kiefernbäume, die auf Anhöhen wachsen, zieht man denjenigen vor, die in niedrigen und sumpfigen Gegenden stehen, weil erstere durch Wind und Wetter mehr abgehärtet und fester geworden sind als letztere; auch gibt der niedere Stand der Bäume häufig Veranlassung, daß dieselben anbrüchig und schwammig werden.

2.    Schält man den Baum an der Südseite an und schlägt mit einem Hammer auf die von der Rinde entblößte Stelle, so kann man aus einem hellen Klang auf einen gesunden, aus einem dumpfen auf einen kranken Baum schließen.

3.    Graue Erhöhungen und rötliche Vertiefungen der Rinde deuten auf einen gesunden, hingegen weißliche Erhöhungen und graue Vertiefungen auf einen kranken Baum hin.

4.    Ist der Baum gefällt, so zeigen hellrötliche Jahrringe mit blaffen Zwischenräumen einen frischen, guten, hingegen gräuliche Jahrringe mit weißen, weichen und gekrümmten Zwischenräumen einen abgestorbenen Baum an.

5.    Bei einem gefällten Stamme ist die Fähigkeit, den Schall sortzupslanzen, das sicherste Kennzeichen der Güte. Hält man das Ohr an das eine Ende des Baumstammes und läßt an das andere leise klopfen, so muß man das deutlich hören können.

Die bekanntesten Nadelbauhölzer sind die Tanne, Fichte und Kiefer. In jeder Bezeichnung werden dieselben oft miteinander verwechselt. Die am meisten augenscheinlichen Unterschiede der drei Nadelholzarien sind folgende.

Die Kiefer oder Föhre (Pinus sylvestris), derjenige Baum, welcher fast ausschließlich den Massenbestand der märkischen Nadelwälder bildet, hat längere blaß blau-grüne, stets paarweise am Grunde miteinander verbundene Nadeln.

Die Fichte oder Rottanne (Abies excelsa) und die Weiß-oder Edeltanne (Abies pectinata) haben beide kürzere und einzeln stehende Nadeln und zwar erstere, die eigentliche Fichte, fast gleichförmig rings um die Zweigchen abstehende, vierkantige, zugespitzte, mehr matt gelblich-grüne Nadeln, während bei der letzteren, der eigentlichen

Tanne, die Nadeln deutlich kammsörmig nach zwei Seiten gewendet, flach, an der Spitze ausgerandet, von Farbe mehr glänzend dunkelgrün und auf der Unterseite mit zwei weißen Streifen versehen sind.

Die Nadelhölzer kommen vielfach — schon infolge der Versendung in den Flüssen — als sog. Floßholz in den Handel. Das Flößen der Baumstämme ist für die Haltbarkeit und Dauer des Holzes von großem Werte, weil dadurch die Säfte, deren Gärung Fäulnis und Schwammbildung herbeiführen könnte, aus dem Holze ausgelaugt werden.

Durch das Flößen kommt (s. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, Septemberheft 1888) das Holz dauernd mit fließendem Wasser (das Versenken des Holzes in stehendem Wasser bewirkt das Gegenteil, wie Versuche gelehrt haben) und Luft in Verbindung und es tritt zunächst eine chemische Zersetzung der stickstoffhaltigen Bestandteile ein; die Zersetzungsstoffe werden aber ebenso wie allenfalls vorhandene Larven des Holzwurmes durch den erneuten Wasserzufluß ausgespült, wodurch der weitere Fortgang der Zersetzungsvorgänge aufgehoben wird. Nachdem das Flößen vorüber, erfolgt das Austrocknen des Floßholzes als etwas Selbstverständliches, während nicht geflößtes sog. Landholz leider oft frisch gefällt und, ohne Zeit zum Austrocknen gehabt zu haben, beim Bauen zur Verwendung kommt. Daher geschieht es nicht selten, daß zu Gebälken bestimmte Landhölzer, welche nicht sorgfältig geschält und gehörig gelagert wurden, vor ihrer Verwendung in ihrem eigenen Safte ersticken, d. i. „trockenfaul" und mürbe werde. Da die Gebälke im Bau durch ihre Berührung mit dem nassen Mauerwerke noch Wasser aufnehmen, jedenfalls aber durch die Verschalung von der Luft abgeschnitten werden, kann weder das vorhandene Wasser verdunsten, noch der vorhandene Pflanzensaft vertrocknen. Durch die Gärung, in welche letzterer alsdann übergeht, werden die Zellen zerstört und die Auflösung des Holzes herbeigeführt.

Pitch-pine, Yellow-pine (Pechtanne, Gelbe Tanne) wachsen in großen Beständen in Nordamerika. Das Holz ist dunkelgelb und zeigt im Querschnitt engere Jahresringe als die europäische Kiefer. Der besondere Vorzug dieses amerikanischen Holzes gegen unser einheimisches besteht darin, daß es im allgemeinen einen bedeutend größeren Querschnitt hat, so daß aus demselben Balken, Bretter und Bohlen bequem s p l i n t f r e i geschnitten werden können. Durch den Fortfall des Splints werden die Bauhölzer tragfähiger und widerstandsfähiger gegen Abnutzung. Das im Bau zu verwendende Holz wird eingeteilt in:

a)    Verbandholz (Balken, Schwellen, Nähme, Sparren rc.),

b)    Schnittholz (Bohlen, Bretter, Latten rc.).

Alles Verbandholz muß aus gesunden, kernigen und gerade gewachsenen Hölzern bestehen, welche außer der Saftzeit gefällt und weder wurm- oder raupenfräßig, noch rindschälig sind. Feinjähriges Holz, d. i.

FeuersichereJmprägnierung desBauHolzes, welches hierbei möglichst wenig hygroskopisch wird, bewirkt zum Preis von 40 bis 75 Ji. das cbm die Fabrik von Hülsberg & Cie. in Zermsdorf bei Königswusterhausen, Bureau Charlottenburg, Stuttgarter Platz 19.

solches, welches langsam gewachsen ist und daher nur geringe Abstände der Jahresringe zeigt, ist besonders fest und dauerhaft, sowie dem „Schwinden" weniger ausgesetzt, auch wirft es sich weniger leicht.

Das Schnittholz must denselben Bedingungen wie das Verbandholz entsprechen, zugleich aber möglichst trocken und astlos, völlig frei von losen Aesten und von gesunder Farbe sein. Von Brettern (namentlich für Fußboden) sind diejenigen am wertvollsten, welche aus den inneren Teilen der Bäume geschnitten sind, weil sie größere Härte besitzen und sich weniger leicht werfen. Um Holz möglichst lange zu erhalten, dient als gewöhnliches Mittel ein gut deckender Anstrich mit fettigen, öligen Substanzen.

G a u t s ch i n i e r u n g. Der Chemiker Konrad Gautsch in München hat ein besonderes Verfahren zum Imprägnieren des Holzes mit borsäurehaltiger Ammonlösung patentieren lassen, bei dem die Poren möglichst vollständig mit dieser und mit Ammonboratlösung ausgefüllt werden sollen. So imprägnierte Hölzer leisten den Einwirkungen des Feuers erheblichen Widerstand und werden daher neuerdings zur Anfertigung von feuersicheren Eisenbahn-Personenwagen verwendet. Auch bloße Anstriche mit Gautschinmasse, wenn sie alle 3—5 Jahre wiederholt werden, üben eine bemerkenswerte feuerschützende Wirkung aus und finden u. a. bei Theater-Dekorationsstücken, Requisiten u. s. w. zweckentsprechende Anwendung. Zumal indessen vorschriftsmäßig durch Imprägnierung gautschiertes Holz äußerlich nicht unterscheidbar bleibt, hat die Berliner Baupolizei wieder davon Abstand genommen, Türen, Umhüllungen eiserner Baukonstruktionen und Brettabschlüfse, die aus solchem Holz gefertigt sind, als fetter» oder glutsicher im Sinne der Bauordnung anzuerkennen.¹)

Näheres ergeben die Prospekte der Teutschen Gautschin-Gesellschaft Charlottenburg, Goethestr. 12.

Gewicht einiger isolierten.

Holzart

Eigengewicht (trocken) das cbm

Spezifisches Gewicht

lufttrocken

grün

1,03

etwa 600 kg

„    650 „

„ 800 „

0,80-0,90

0,86—0,91

0,50—0,60

0,55—0,65

0,62—0,85

Bem. Das „spezifische Gewicht" gibt an, wie viel Kilogramm ein Kubikdezimeter eines Stoffes wiegt. Ein Kubikdezimeter oder ein Liter Wasser (von 4° C.) wiegt 1 kg.

Umfang U und Kubikinhalt J runder Hölzer. TJ = d . 3,14; J = (^.3,u)l

Mittl.

Durchm. Umfang

Kubikinhalt Mittl.

für Durchm. 1 m Länge d

cbm

Kubikinhalt Mittl. Umfang für Durchm. 1 m Länge d

Umfang

Kubikinhalt

für

1 m Länge cbm

c H N CO I ist rH r-i Ti T-i I rH

219,9    0,3848

223.1    0,3959

226.2    0,4072

229.3    0,4185

232,5    0,4301

CO 00

47,1    0,0177    45    141,4    0,1590

50.3    0,0201    46    144,5    0,1662

53.4    0,0227    47    147,7    0,1735

56.5    0,0254    48    150,8    0,1810

59,7    0,0284    49    153,9    0,1886

CO^ 00_ 02^    <M^

ugT GcT 1—T ist 00

CO CO    ^    ^

(M <M (M <M <M

0,4418

0,4536

0,4657

0,4778

0,4902

20

21

22

23

24

251,3    0,5027

254.5    0,5153

257.6    0,5281

260.8    0,5411

263.9    0,5542

25

26

27

28

29

78,5    0,0491    55    172,8    0,2376    85    267,0    0,5675

81.7    0,0531    56    175,9    0,2463    86    270,2    0,5809

84.8    0,0573    57    179,1    0,2552    87    273,3    0,5945

88,0    0,0616    58    182,2    0,2642    88    276,5    0,6082

91,1    0,0661    59    185,4    0,2734    89    279,6    0,6221

80

81

02 02

32

33

84

100,5

103.7

106.8

188.5    0,2827

191.6    0,2922

194.8    0,3019

197.9    0,3117

201,1    0,3217

CO CO CO CO C© ^ co to •— O

to tc to bO K> CO CO 00 GO 00

o m co

(M ist 05

0,6362

0,6504

0,6648

0,6793

0,6940

298.5

301.6

304.7 307,9 311,0

0,7088

0,7238

0,7390

0,7543

0,7698

Kubikinhalt des Kantholzes J = (b . h) 1; Stärke des Rundholzes mit Rinde d = Vb² + h² + 2; Kubikinhalt des Rundholzes J =    . 3,14) 1 ; Widerstandsmoment W = -i- b h²

Rechteckiges Kantholz b . h

Kubik

inhalt

des

Kantholzes pro m

Stärke Kubik-d des inhalt Rund- des Rundholzes Holzes mit mit Rinde Rinde Pro m

cm (rund) cbm

Wider- Recht-stands- eckiges Moment Kantbezogen holz auf cm b . h

Kubik-inhalt des Kantholzes pro m

cbm

Stärke d des Rundholzes mit Rinde

cm (rund)

Kubik- Widerinhalt des Rundholzes , mit Rinde bezogen aus cm

stands-

Moment

pro m

10.10 0,0100 10.11 0,0110 10.12 0,0120 10.13    0,0130

10.15    0,0150

<©_ ©^ ©^ io“ ccT cd“ ctT

0,0177

0,0201

0,0214

0,0227

0,0284

167 18.18 0,0324 202    18.20 0,0360

240 18.21    0,0378

282    18.24    0,0432

375 18.26 0,0468

12.12    0,0144    18,0    0,0254

12.13    0,0156    19,0    0,0284

12.14    0,0168    19,5    0,0299

12.16    0,0192    21,0    0,0346

12.18    0,0216    22,5    0,0363

13.13    0,0169    19,5    0,0284

13.14    0,0182    20,0    0,0314

13 . 15    0,0195    21,0    0,0346

13.16    0,0208    21,5    0,0363

13.18    0,0234    23,5    0,0434

14.14    0,0196    21,0    0,0346

14.15    0,0210    21,5    0,0363

14.16    0,0224    22,5    0,0398

14.18    0,0252    24,0    0,0452

14.20    0,0280    25,5    0,0511

»O GO l-Ä (N QO ist CQ "Sh "rh i>

ly. 15 0,0225 15.16    0,0240

15.18    0,0270

15.20    0,0300

15 . 22    0,0330

to to to to to

^OO ^05    ts2

'© "ot "ot "© 'bi

0,0397 0,0415 0,0471

0,0552 1000 24.32 0,0768 0,0616 1210 24.34 0,0816

Anmerkung. Bergt, auch die Tabelle S. 66; die kleinen Unterschiede beider Angaben beruhen aus der Verschiedenheit der Annahme von Crfahrungssätzen über Stammverjüngung, Stärke der Rinde, Größe der Abfälle u. s. w. Man rechnet auf l m Stammlänge etwa I -~ Verjüngung.

C. Metalle.

Gußeisen ist die Bezeichnung für das gegossene, vorher im Kupolofen, im Flammofen oder im Tiegel geschmolzene Roheisen, welches 3—6% Kohlenstoff enthält. Je nachdem der Guß in besonderen Formen, in Sand oder in Lehm erfolgt, wird Herd-, Sand- und Lehmguß unterschieden. Zur Erzeugung von Gußeisen eignet sich nur das sog. graue Roheisen, das weiße dagegen nicht. Die Erfordernisse eines guten Gusses sind gleichartige Beschaffenheit der Masse (Homogenität) und scharfe Ausprägung der Form. Blasen, Löcher, Risse, eingeschmolzene Sandkörner, Verwerfungen u. s. w. sind häufig vorkommende Gußfehler. Die Bruch-släche des Gußeisens ist grobkörnig und grauschwarz, sein spezifisches Gewicht 7,2—7,5. Es besitzt einen hohen Gehalt an Kohlenstoff (3 bis 6%) und ist spröde, weshalb es sich für gedrückte, nicht aber für auf Zug- oder Biegungsfestigkeit beanspruchte Konstruktiousteile eignet. Der Schmelzpunkt liegt bei 1600° C.; schmied- und schweißbar ist das Gußeisen nicht. Bei Gußeisenstücken muß der Flächeninhalt des vorgeschriebenen Querschnitts überall voll vorhanden sein; der Unterschied der Wandstärken darf bei gußeisernen Säulen von bis zu 0,4 m mittlerem oder äußerem Durchmesser und 4 m Länge die Größe von 5 mm nicht überschreiten. Bei Säulen von größeren Abmessungen wird der zulässige Unterschied für je 0,1 m Mehrdurchmesser und für je 1 m Mehrlänge um je 0,5 mm erhöht. Die Wandstärke soll jedoch in keinem Falle weniger als 10 mm betragen. Sollen Säulen aufrecht gegossen werden, so ist dies beim Verding besonders vorzuschreiben.

Schmiedeisen enthält nur %—1% Kohlenstoff; es ist entweder durch „Puddeln" gewonnen und wird alsdann Schweißeisen genannt oder auf dem Weg der Schmelzung und heißt daun Flußeisen:

Schweißeisen, früher allgemein Schmiedeisen genannt, ist das im teigigen Zustande gewonnene, in der Regel im Puddelprozeß hergestellte, schweiß- und schmiedbare, aber nicht merklich härtbare und schwer schmelzbare Eisen. Gutes Schweißeisen muß dicht, gut stauch- und schweißbar sein, ein sehniges Gefüge besitzen und einen hackigen, weißgrauen und glänzenden Bruch zeigen, es darf weder kalt- noch rotbrüchig sein, auch keine Langrisse, offene Schweißnähte, Kantenrisse oder sonstige unganze Stellen haben. Das spez. Gewicht des Schweißeisens ist 7,8, sein Kohlenstoffgehalt beträgt nur 0,1—0,5%, daher besitzt das Metall eine, große Zähigkeit und ist für auf Zug und Biegung beanspruchte Bauteile vorzugsweise geeignet. U. a. wird es zur Herstellung von Nägeln, Rohrhaken und bergt, verwendet.

Flu 8 eisen wird erzeugt, indem das Roheisen in Bestellter- oder in Thomasbirnen oder in Flammöfen bis zur Dünnflüssigkeit geschmolzen und durch Oxydation von dem überschüssigen Kohlenstoff und sonstigen Beimengungen befreit wird. Es hat annähernd denselben Prozentsatz von Kohlenstoff und dasselbe spezifische Gewicht wie das Schweißeisen und Wird wie dieses verarbeitet, besitzt indessen eine wesentlich größere Homogenität, Festigkeit und Zähigkeit.

Je nachdem das Schweiß- bezw. Flußeisen im glühenden Zustande durch glatte und profilierte Walzen oder durch Ziehen weiter bearbeitet wird, stellt man Walzeisen (Blech und Wellblech, Stab-, Flach-, Profil- und Fayoneisen) oder Draht her. Das Walzeisen soll geradlinig und ebenslächig begrenzt, platt gewalzt ohne Schiefer und Blasen und frei von Kantenrissen und sonstigen Schweißsehlern und unganzeu Stellen sein. Das Eisen wird nach dem Gewicht, aus Grund besonderer (amtlicher) Wiegescheine bezahlt, ausgenommen sind fabrikmäßig gefertigte Beschlagteile und bergt., welche nach Stückpreis gehandelt werden.

Eiseudraht muß ein gleichmäßiges Gefüge haben, besonders zähe, glatt und rund sein und sich auch im ungeglühten Zustande oft hin- und herbiegeu lassen, ohne zu brechen. Sehr starker Draht wird u. a. zu Holzschrauben, schwächerer zu Drahtstiften verarbeitet, ganz schwacher (sog. Drei- und Vierband) dient als Putzdraht beim Berohreu von Fachwänden und Holzbalkendecken. Der Eisendraht wird nach dem Gewicht in „Ringen" verkauft.

Von Eisendraht Nr. 23 wiegt ein Ring etwa 2,5 kg; derselbe enthält etwa 280 m 1,6 mm starken Draht, mithin wiegen 112 m 1 kg.

Von Eisendraht Nr. 24 wiegt ein Ring ebenfalls etwa 2,5 kg; derselbe enthält etwa 385 m 1,3 mm starken Draht, mithin wiegen 150 m 1 kg.

Schweiß st ahl und Flußstahl unterscheiden sich von Schweiß-und Flußeisen durch einen etwas höheren Kohlenstoffgehalt (0,75—1,8%) und hierdurch bedingten Zuwachs an Härte und Sprödigkeit. Stahl ist (bei 1800° C.) schmelzbar, läßt sich schmieden und härten, er hat ein feinkörniges Gefüge, grauweißen mattglänzeuden Bruch und ein spez. Gewicht von 7,8 bis 8,0. Hervorragend ist seine große Festigkeit und Elastizität, welche ihn geeignet macht, zur Herstellung von Federn und Werkzeugen, von Eisenbahnschienen, Radreifen, Maschinenteilen, Panzerplatten u. s. w. zu dienen.

Weißblech wird durch Verzinnen von Eisenblech (Schwarzblech) hergestellt, indem dieses in geschmolzenes Zinn eingetaucht wird.

Zinkblech ist wetterbeständig und läßt sich leicht biegen. Die Sorten von Zinkblech, welche in den Handel kommen, werden je nach ihrer Stärke mit Nummern bezeichnet. Bei Bauten bewegt sich die Auswahl in der Regel zwischen den Nummern 12—16.

Zinkblech Nr.

12

13

14

15

16

Stärke in mm .    .    .    .

Gewicht des qm in kg .    .

_pp Vl 02

Ol p CO -O CO ^

02 00 cT zo

00 00 O b-

r-Tt>r

Da das Zinkblech, namentlich wenn es im Freien verwendet ist, durch den Einfluß der Sonnenbestrahlung und der wechselnden Temperatur starken Ausdehnungen und Zusammenziehungen ausgesetzt ist, muß darauf Rücksicht genommen und die Konstruktion so angeordnet werden, daß entsprechende geringe Verschiebungen der Blechteile ohne Nachteil stattfinden können. Auch haften Farbanstriche auf Zinkslächen im Freien nur sehr mangelhaft, weshalb es sich empfiehlt, wo angängig, das Zink im Freien blank mit Firnisüberzng oder mit galvanischem Metallüberzug zu verwenden.

II

Streckmetall wird hergestellt, indem Metallblech sinnreich geschlitzt und dann gestreckt wird, wodurch man ohne jeden Abfall von Material ein Maschenwerk von 2 bis 12 mal    $

Streckmetall.

bindung mit Beton, Zement, Gips oder Mörtel Verwendung und dient auch bei Herstellung von Zementplatten und Zement-röhren; beim Bau kann es auch als Verputzblech gebraucht werden. Erich Bowien, Bauingenieur, Spezialgeschäft für Mauer- und Betonbauten, Charlottenburg, Pestalozzistr. 87, liefert loco Dortmund das qm Streckmetall in rohem Eisenblech wie folgt:

Uevzeichnis tftr gevimuchUchsterr Konten des KtverkmelaUes.

Maschen- Blechstürke Stegstärke Wird vorzugsweise verwendet weite in mm in mm    in mm

4,5 X 3,5 6,0 X 3,0 4J/2    6,0 X 4,5

3,0 X 2,0 3,0 X 3,0 ’

4,5 X 3,0

6,0 X 3,0 Einlage in Betonfußböden.

4,5 X 4,5 6,0 X 4,5 3,0 X 3,0 4,5 X 3,0

Preis Gewicht des qm kg

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aust.

Nr.

für:

150

150

150

75

75

75

75

75

75

40

40

Einlage in Beton bei Uferböschungen 2C. Hürden für Rinder, Pferde k.

Einlage in Beton- und Kalk-Gipsdächern.

Einlage in Kunststeinen, Zementplatten, Rohren rc.

Preis Gewicht des qm in kg

Nr.

Maschen- Blechstärke Stegstürke weile in mm in mm

40

40

40

40

4V2

4¹/₂

lO to CO ^

40

40

20

20

1V»

lX/₂

1X/2

6,0 X 3,0 6,0 X 4,5 8,0 X 4,5 2,5 X 0.6 2,5 X 1,2 3,0 X 1,5 2,5 X 1,0 2,5 X 1,5

Gitter und Einfriedigungen.

Einlage bei schweren Konstruktionen, Abdeckungen re. Rabitzarbeiten, Versteifung von Putz und Stuck.

Leichte Gitter, Schutzvorrichtungen.

c3 c3

^ TH T-i

Die Länge der Tafeln gilt in der Querrichtung der Maschen.

Für Lackieren und Mennigen wird 20 Pf., für Verzinken 25 Pf. das qm

i,-

berechnet.

20

2X/2

2,5 X 2,0

10 Verputzblech 0,5 2,5 X 0,6 ] Verkleidung von Trägern und ^ Säulen, Herstellung von Decken und Wänden.

0,60    2,0 X 0,6 J

Streckmetalldecken s. Kap. XIV.

Holzschrauben sind eiserne Schrauben. Sie dienen zur Befestigung von Holzstücken untereinander und von Beschlägen auf Holz. Der Schluß wird fester und dichter als bei Verwendung von gewöhnlichen Nägeln oder Drahtstiften, die wegen ihrer Glätte leichter gelockert werden.

Ein Nagel muß mindestens dreimal so lang sein. als das festzunagelnde Holz dick ist. Gute Nägel und Drahtstifte sollen aus zähem, sehnigem Schmiedeisen gefertigt fein und müssen sich rechtwinklig hin-und 'herbiegen lassen, ohne zu zerbrechen.

D. Verschiedene andere Baustoffe und -Fabrikate.

Glas. Das gewöhnliche Fensterglas, das sog. Halbweiße, ist Glas geringer Qualität und wird meist in Räumen untergeordneter Art, als Kellern, Stallräumen re. verwendet. Dasselbe wird von den Hütten in Westfalen, Pommern, Polen rc. in Bunden von 1—12 Stück zu 1—24 Scheiben, in Größen von i2la cm bis hinauf zu n/si cm durchschnittlich das Bund mit 5—6 dt. verkauft. Eingesetzt kostet das qm etwa 2—2,50 dt..

Das rheinische Glas wird aus den Glashütten an der unteren Ruhr, aus Witten, Annen rc. in Westfalen und aus dem Saartal bezogen und gilt als das beste. Man unterscheidet je nach der Stärke von 2, 3 und 4 mm entsprechend ⁴/⁴ (einfaches), ⁶/⁴ (halbdoppeltes) und ⁸/4 (doppeltes) Glas. Das letztere zum Verglasen von Oberlichtern, Treibhäusern rc. das gebräuchliche. Eine andere Einteilung treffen die Hütten je nach der Qualität und unterscheiden I., II., III. und IV. Wahl. Bei besseren Bauten wird rheinisches Fensterglas, gewöhnlich II. und III.

Wahl, genommen. Eingesetzt kostet % starkes rheinisches Glas 3—4 dl. das qm. Halbdoppelte (%) Gläser kosten 50%, doppelte (%) .100% mehr. Im allgemeinen kann man bei der Berechnung der Preise annehmen, daß die Glastafeln verhältnismäßig um so billiger kommen, je mehr sie sich in ihren Ausmaßen dem Quadrate nähern.

Spiegelglas zu Schaufenstern, eleganten Wohnungen rc. wird in beliebiger Größe durch Gießen hergestellt und kommt auf beiden Seiten geschliffen und poliert in den Handel. Das im Guß fehlerhaft geratene Glas wird nicht geschliffen, sondern als Rohglas verkauft.

Direkte Bezugsquellen: Stollberger Spiegelmanufaktur bei Aachen, Spiegelfabrik N. Kinon in Aachen; Mannheimer desgl. in Mannheim; Schlesische Spiegelmanufaktur in Altwasser; Deutsche Spiegelglas-Aktiengesellschaft in Freden bei Alfeld in Hannover; Spiegelmanufaktur in Schalke, Westfalen rc. Preis der großen unterlegten Spiegelgläser, fertig eingesetzt, durchschnittlich 22—36 M das qm.

Der Preis für Spiegelglas wird nach dem bei allen Spiegel-manufakturen eingeführten sog. Aachener Preiscourant vom

1. Jan. 1884 berechnet unter Ab- oder Aufrechnung von so und so viel Prozent, je nach Angebot und Nachfrage. Im Jahre 1905 stand Spiegelglas im Wert 20 bis 30% unter diesem Tarif.

No hg las (gegossenes Glas, Gußglas) kommt in Stärken von 5 bis 30 mm glatt und geriffelt in den Handel. Das geriffelte (gerippte) Rohglas ist lichtdurchlässig, aber nicht so durchsichtig, daß mau einen dahinter befindlichen Gegenstand erkennen kaun. Soll glattes Glas undurchsichtig gemacht werden, so wird dasselbe mattiert (geschliffen), wodurch sich der Preis um etwa 1,50 dl. pro qm erhöht. Das gewöhnliche Nohglas, 9—12 mm dick, kostet in Scheiben bis zu 1 qm Größe etwa 10 dl, in größeren Scheiben das qm 12 und 15 dl. Die stärkeren Sorten, welche 20—30 mm stark sind und als Fußbodenplatten benutzt werden, kosten je nach Größe 28—36 dl. das qm.

Unter Drahtglas sind diejenigen Fabrikate aus Tafel-, Hohl- oder Preßglas zu verstehen, welche noch in flüssigem Zustande mit einer Metall- bezw. Drahteinlage in der Weise versehen worden sind, daß diese Einlage durch das Glas vollständig gedeckt wird und deshalb nicht rosten kann. Das Drahtglas zeigt große Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Durchschlagen, sowie große Feuer-sicherheit; es läßt das Licht durchfallen, ohne durchsichtig zu sein. Drahtglas ist daher für Oberlichte, Fußbodenkonstruktionen und Fabrikfenster zu empfehlen, man spart die sonst meist erforderlichen Gitter.

Die Aktiengesellschaft für Glasindustrie vormals Friedrich Siemens in Dresden <Vertreter für Berlin Karl Hoffmann SW., Hallesches Ufer 32) liefert in verschiedenen Stärken und Abmessungen bis zu 1,50 qm Drahtglastaseln, Kanten nicht geschliffen:

16    21    26 Jt

Preise: das gm: 8 bei einer Stärke von: 7

9,50

8—10

15    20

25 mm

3*

Wenn die Tafeln mit abgeschliffenen Kanten gewünscht werden, wird extra berechnet:

für 7    8-10    15

20

25 mm Stärke

1,20 pro Ifb. m

l,—

M —,30    —,30    —,60

Das Deutsche Luxferprismen-Syndikat (Berlin 8., Ritterstraße 26) liefert auch 30—35 mm starke Drahtglastafeln ohne geschliffene Kanten zu 30—35 M das qm.

Elektroglas und Galvanoglas, zu gleichen Zwecken verwendbar, läßt Licht in weit reichlicherem Maße durchfallen, als Drahtglas. Sein Name hängt nicht mit der Beschaffenheit des verwendeten Glases als Stoff zusammen, vielmehr mit der Herstellungsweise. Elektro-glastafeln werden aus kleinen Scheiben gewöhnlichen glatten oder prismatischen Glases mittels Kupferfassung zusammengesetzt und es wird alsdann durch — elektrolytische — Niederschläge im Kupferbad dieser Fassung ein besonders dichter Anschluß und größere Widerstandsfähigkeit verliehen. — Bei der Einwirkung selbst sehr starker Hitze erhalten die einzelnen Scheiben wohl Sprünge, aber sie fallen nicht heraus, sondern bilden alsdann immer noch einen wirksamen Brandabschluß: wenn man eine einzelne Glasscheibe zerbricht, ist es beinahe unmöglich, deren Splitter aus der Kupferfassung zu lösen. Andererseits bereitet z. B. ein so verglastes Fenster den Feuerwehrmannschaften kein Hindernis (wie bei Drahtglas), weil die Tafeln leicht eingeschlagen werden können.

Prospekte zn beziehen vom Deutschen Luxferprismen-Syndikat, Berlin 8., Ritter

straße 26.

Luxfer-Prismen-Anlagen werden behufs vermehrter Zuführung von Tageslicht zu Kellern oder sonstigen für den natürlichen Lichteinfall ungünstig gelegenen Räumen hergestellt. Es sind meist Oberlichte, deren Glaskörper durch prismatisch gezackte Gestaltung ihrer Oberfläche auch schräg einfallende Lichtstrahlen aufnehmen und durch Brechung nach innen abgeben.

Die P r i s m e n f l i e s c n — so werden diese Glaskörper alsdann genannt — liegen in gußeisernen Rahmen. Gegen Einwirkungen, wie sie bei Schadenfeuer eintreten, sind die Luxferprismen widerstandsfähig. Die Ausführungsweise und Kosten unterscheiden sich u. a. danach, ob die Oberlichte (z. B. auf Höfen) befahrbar sein, oder nur (wie bei Bürgersteigen) den Fußgängerverkehr aufnehmen sollen.

Oberlichte für Fußgängerverkehr (s. Abb. 1 u. 2) kosten das qm 52,50 Ji.

Abb. 2.

cv

...

rl

ji

LLMTSC«E_sXSxrT€ -

ij

Gußeiserne Rahmen.

rM

Querschnitt a-b.

Befahrbare Oberlichte (Abb. 3) — bestehend aus stärkeren, in Längsfelder geteilten gußeisernen Rahmen mit „Multiprismen" verglast — kosten das qm 82 Ji.

Abb. 3.

r---

xl

\i

x +\

Querschnitt.

Näheres enthalten die Prospekte, welche kostenfrei zu beziehen sind: Luxferprismen- Syndikat, Berlin, Ritterstraße 26. Auch als senkrechte Scheiben oder schräg gestellt in Form von Lichtmarkisen kommen Luxferprismen oder -Glasflieseu zur Verwendung: in gebrauchsfertigen Scheiben einschl. Kupferfassungen und Messingrahmen zu 85 Ji. das qm.

Allgemeine Stern"-Prismen-Gesellschaft (F. Valentin & Co.), Berlin SW. 12, Zimmerstraße 95/96. Prismenfrontfenster als Markisen-, Keller-Oberlichter u. s. w.

Ornamentglas, Bezeichnung für Scheiben, die durch eine unebene, zu einer Art Ornament gemusterte Oberfläche undurchsichtig hergestellt sind; infolge des seitlichen Reflektierens ist der Lichtdurchfall ein reichlicherer als bei mattgeschliffenen Scheiben oder bei Mousselinglas. Ornamentglas weiß kostet das qm 7—12 Ji.

Mousselinglas, Bezeichnung für Gläser, welche ein dem lockeren Mousselingewebe ähnliches Muster auf der Oberfläche zeigen und dadurch undurchsichtig sind. Preis f. S. 45.

Asbest, von dem griechischen „asbestos“, d. h. unzerstörbar durch Feuer, hergeleitet, ist ein faseriges Mineral, dessen Fasern mit Seide oder Wachs verglichen werden können. Dasselbe ist durch Feuer oder Säuren unzerstörbar und wird gewöhnlich zu flockiger Masse verarbeitet. Asbest ist ein schlechter Wärmeleiter. Zu Bauzwecken findet dasselbe Verwendung in Plattenform als Asbest-Dachbedeckung, zu Maschinenzwecken, als Verdichtungsmaterial bei Flanschen und zur Isolierung von Dampfrohren und Kesselwänden rc.

Bezugsquellen für Asbest u. a.: Gebr. Leopold, Köln; Heinr. Blancke, Düsseldorf; Breymann & Hübener, Hainburg; Ferd. Ziegler & Co, Berlin O.; Friedländer u. Arenhold, Berlin 6.; Kemmerich & Co., Berlin SW.; W. Frömbling, Bielefeld.

Asphalt (Bitumen) ist eine mehr oder weniger schwarze, pechartige Masse von muscheligem Bruch, schwachem Geruch und leicht schmelzbar. Man unterscheidet natürlichen und künstlichen Asphalt.

Der natürliche Asphalt unterscheidet sich von dem künstlichen vornehmlich durch seine tiefschwarze Farbe, schärferen Geruch und größeren Glanz. Nach seinem Fundort bezeichnet man ihn als syrischen Asphalt, amerikanischen Asphalt vom Val de Travers (Schweiz, Kanton Neuchatel).

Der künstliche Asphalt hat eine mehr grauschwarze Farbe und ist von schwächerem Geruch. Er entsteht durch Destillation des Steinkohlenteers. Je nachdem von diesem eine größere oder geringere Menge von Oelen abdestilliert wird, erhält man einen mehr ober weniger harten Asphalt.

Goudron ist eine Asphaltmasse, die bei mäßiger Hitze flüssig wird. Man benutzt Goudron vielfach zu Anstrichen auf Grundmauern, welche man dadurch mit Erfolg gegen eindringende Feuchtigkeit schützt.

Asphaltwerke Franz Wigankow (Stampfasphalt und Gußasphalt n. s/ w.), Berlin SW., Kaiserin Augusta-Str. 22; RehW Co., Asphaltgcsellschaft San Valcntino, Berlin SW., Bernburgerstraße 15/16; Berliner Asphaltgeschäft Kopp & Co., Kaiserin Augusta-Allee 28/29; Büscher & Hoffmann, Eberswalde; F. Schlesing - Nachfolger, Berlin W., Linkstraße 29; Aktiengesellschaft für Asphaltbelag und Dachdeckung vormals I. Jeserich, Berlin SO., Wassergasse 8a.

Pos.

Anleitung fttitt Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr JO 4

Preis

ortsüblich

Die zu den nachstehenden Baumaterialien angegebenen Preise gelten, wo weiter nichts bemerkt ist, frei Baustelle.

A. Bausteine, Sand, Platten, Dachsteine u- s. w.

Bruchsteine, gewöhnliche, anzuliefern und in regelmäßigen Haufen aufzusetzen:

Bruchzins..............

Brecherlohn.............

Fuhrlohn angenommen zu........

Aufsetzerlohn.............

1 50 1 80

20

zusammen das cbm .

Bruchsteine, besonders große und gut lagerhafte wie vor, anzuliefern und aufzusetzen, das cbm etwa.    . .

Bruchsteine zum Pflastern, 15—20 cm hoch, 10 bis 15 cm an jeder Seite lang, wie vor das cbm .    .    .

Feldsteine, gewöhnliche, anzuliefern und in Haufen zusammenzulegen, das cbm.........

Kopfsteine zum Pflastern, 18—22 cm hoch, 10 bis 15 cm an jeder Seite lang; würfelförmig behauen und mit glatter Kopffläche anzuliefern und aufzusetzen, das cbm

Ungesiebter grobkörniger Kies zum Pflastern, einschl. Grundentschädigung, das cbm......

Mauersand, reinen scharfen, frei Baustelle anzuliefern, das cbm...............

15

10

25

Desgl. aufzuschichten und zu messen, das cbm . .

Glattgearbeitete Werksteine von tadelloser Beschaffenheit, durchaus witterungsbeständig, möglichst fest und gleichmäßig im Gefüge und in der Farbe, ohne Risse und Sprünge, ohne abgestoßene Kanten und eingekittete Stücke nach den gegebenen Profilen frei Baustelle anzuliefern, das cbm..........

Die Preise für Steinmetzarbeiten sind je nach der Härte des Steines sehr verschieden, so daß sich hierfür ein allgemein gütiger Anhalt nicht geben läßt.

Bei Sandsteinen mittlerer Festigkeit kann man veranschlagen:

Einfache gerade Flächen zu spitzen, das qm . .

Desgl. zu kröneln, das qm........

Desgl. gut zu scharrieren, das qm.....

Desgl. sauber zu schleifen, das qm.....

120

2—3

3—4

4—5

INI

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr Jll 4

Preis

ortsüblich

Jt

'rjH    tO CO t- GO    05 O tH

T—I    tHt-h-i—IT-I    1-hOIOI

04

to    to

<x>    Ol

to

00

Profilierte Werksteine zu Tür- und Fenstereinfassungen^ Friesen, Architraven, Säulen und Pfeilern rc., sauber bearbeitet anzuliefern, das cbm......

Sandsteinstufen, zweiseitig scharriert, sonst gespitzt, (nach dem Baugewerbetarif, Flörsheim a. M.)*) das qm

Desgl. zweiseitig geschliffen, das m.......

Freitragende Sandsteinstufen je nach der Bearbeitung 1,— bis 3,— tA mehr.

Quader- und Werkstücke aus Granit, ohne Profil, das cbm..............

Desgl. einfach profiliert das cbm......

Desgl. in besserer Ausführung das cbm . .    .    .

Bordschwellen aus Granit, zweiseitig gestockte, das m

Gewöhnliche Türschwellen und Stufen ans Granit mit vierfachem Profil, das m.........

Podestplatten aus Granit, unten rauh, das qm . .

Desgl. unten und oben gestockt das qm . . . .

Treppenstufen aüs Marmor, die Trittplatte 5 cm stark, die Futterstufe 2 cm stark, glatt geschliffen und poliert das m..............

Glatte Wandverkleidungen in verschiedenen Farben wie vor das qm.............

Lava-Grottensteine von grotesken Gebilden, rotbraune, wetterfeste Ziersteine u. a. von Jak. Meurin in Andernach und C. A. Dietrich in Clingen bei Greußen.

Abdeckplatten, etwa 10 — 14 cm Hoch, zu Abdeckungen an Hof- und Gartenmauern, an Freitreppen, Schornsteinköpfen, Brandmauern, Brunnen rc., das qm . .

Sandsteinplatten zu Fußböden, etwa 5—8 cm stark, sauber abgespitzt und rechtwinklig besäumt, das qm .

Rote Sollinger Sandsteinplatten, ungeschliffen, aber zum Verlegen fertig bekantet, 3—5 cm stark, an der Bezugsquelle das qm..........

Desgl. rein geschliffen, 3—5 cm stark, an der Bezugsquelle das qm............

Desgl. wie vor, aber 7—9 cm stark, zu Trottoirbelägen rc., an der Bezugsquelle das qm.....

Eine Waggonladung von 200 Ztr. enthält von den ad pos. 26 und 27 bezeichneten Platten für etwa 130 qm, von den ad pos. 28 genannten für etwa 50 qm Belag.

160

125

145

180

13

16

40

45

26—30

40—50

Ca    00    CO

O    O    O

*) In Berlin sind die Preise erheblich höher.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Jt

■A

Preis

ortsüblich

■Ji j

29

CO

CD

CO

CD

CO

b-    GO 02 O

CO    CO CO ^

Porrland-Zement-Platten, 6 cm dick mit gekuppter oder mit rauher Oberfläche 0,316 m □ (so daß also 10 Platten zusammengelegt 1 qm bilden) für Durchfahrten, Torwege rc., an der Bezugsquelle das qm .    .    .    .

Arbeitslohn für das Legen der Platten einschl. Mörtelmaterial 2,50 bis 3,—

Desgl. 4 cm dick, 0,316 m □ für Höfe, Keller, Souterrains, an der Bezugsquelle:

graue das qm............

schwarze oder rote das qm........

Desgl. 2 cm dick, 0,166 m □, daher zu den Einziger und Mettlacher Platten genau passend und auch mit diesen zusammen verwendbar, für Hausflure, Veranden und sonstige feinere Beläge an der Bezugsquelle:

graue das qm.............

schwarze, rote oder braune das qm......

Mosaik-Platten, 2 cm dick, 0,166 m □, daher zu 1 qm Plättchen erforderlich, je nach Muster das qm .

„Mettlacher" Trottoirplatten, auch für befahrbare Höfe, Durchfahrten u. s. w. geeignet, tief eingekerbt, 4- bis 16-felderig, das qm.........

Biebricher oder Saargemünder Tonplatten für Hausflur, Küche, Stall, Trottoir rc. vom Tonwerk Biebrich a. Rh. (Aktiengesellschaft), 20—35 mm dick, 160-200 mm an den Seiten lang, viereckig, sechseckig und achteckig mit verschiedenen farbigen Einlagen:

1 qm je nach Muster..........

Prospekte umsonst und postfrei.

Kacheln für Kachelöfen und Wandbekleidnngen, 20 cm breit und 23 cm hoch, daher zu 1 qm 24 Stück einschl. Bruch erforderlich, hellweiße Kacheln das Stück . .    .

feinweiße desgl.............

Eckkacheln kosten das Stück 30—50 ^ mehr.

Holländische Porzellanplättchen für Wandbekleidungen, 13 cm □ hoch, daher zu 1 qm etwa 60 Plättchen erforderlich, in verschiedenen Farbmustern.

In Kisten per 1000 Stück an der Bezugsquelle

durchschnittlich............

Mithin das qm, bloß Material......

Ziegelsteine, Normalformat: 25 cm lang, 12 cm breit, 6,5 cm dick, in gewöhnlicher guter Ware, das Tausend

Desgl. wie vor, aber in ausgesuchter Ware, das Tausend

Hohlsteine, wie vor, das Tausend.......

Verblendsteine, gelbe, das Tausend......

w    rote, „    „    ......

o o

io lO

CO

oo

5 — 15

4—12

100

30

40

35

80

60

I I III

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Holländische Klinker, gewöhnt. Format 20.10.4^2cm, das Tausend..............

Schwemmsteine (Bimssandsteine), die gebräuchlichste Sorte, 25 cm lang, 12 cm breit, 10 cm hoch, das Tausend .

Lehm- oder Luftsteine, 26 cm lang, 13 cm breit, 6 cm dick, das Tausend .............

Lehmpatzen, 27 cm lang, 15 cm breit, 16 cm hoch, das Tausend . . . ...........

Korksteine, Normal - Ziegelformal von Grünzweig und Hartmann, ab Ludwigshafen a. Rh., je 100 Stück . .

Korksteinplatten 25 zu 30 cm Seitenlänge, 4 cm dick,

das qm ab Ludwigshafen..........

Grottensteine zu Grottenbauten liefert Otto Zimmermann, Greußen i. Thür.; illustr. Katalog postfrei.

Hartgipsdielen an der Bezugsquelle:

2¹/* cm dick (1,8—2,5 m lang, 0,25 m breit) auf der Rückseite mit Asphaltpappe versehen, das qm .

3 cm dick, wie vor, mit oder ohne Asphalt, das qm

5    n    „    tt    tt    tt

8    tt    „    „    v    tt

Glatte Dachsteine, sog. Biberschwänze (siehe Min.-Erlaß vom 4. Dezember 1888), müssen fest und wetterbeständig sein, daher aus scharfgebrannter, womöglich gesinterter Tonmasse bestehen. Normalformat glatter Dachsteine 365 mm Länge bei 155 mm Breite und 12 mm Stärke.

Blau glasierte Dachsteine von schieferfarbigem Aussehen und denselben Abmessungen wie der Biberschwanz fabriziert u. a. die schlesische Dachsteinfabrik von Sturm in Freywaldau. Preis ab Bahnstation das Tausend .

Farbig glasierte Dachsteine aus hartgebrannten Scherben mit Hartglasur-Farben nach Vorbildern liefern Villeroy & Boch, Terrakottafabrik, Merzig a. Saar.

First- oder Hohlziegel, 40 cm lang, 17 cm breit, 2 cm dick, das Stück..............

Dachfalzziegel, in der Fabrik erste Wahl 90-^, zweite Wahl 70 geringere Sorten 60 — 65 ^ das 1000 Stück; hierzu Firstziegel 0,20^, Ziegel mit Glaseinsatz 0,50 das Stück.

Chamottesteine, Normalmaß, je hundert.....

desgl. dünne, je hundert..........

Große Dachpfanne, 39 cm lang, 26 cm breit, 1,5 cm dick, das Tausend.............

Kleine, sog. holländische Dachpfanne, 34 cm lang, 24 cm breit, 2 cm dick, das Tausend......

35

25

10

24

10

2 20

CO

© GO

Qi

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

J, iAV A

GO

ist

05    Ot

O    CO

<M    CO

CO    CO

T*    ist

CO    CO

CO    t—

CO    CO

hj

Englische Schieferplatten zu Dachdeckungen, die gebräuchlichste Art 61 cm lang, 36 cm breit, das Tausend

Deutsche Schieferplatten von der Mosel, Lahn oder vom Rhein, an der Bezugsquelle das qm Dachfläche ausschl. Schalung .............

Tylolith, Magnesit, siehe Seite 24 u. ff.

B. Bauholz.

Tannen- oder gewöhnliches Kiefernrundholz mit Borke und Splint, beim Händler das cbm ....

Desgl. Bauholz, vierkantig geschnitten, das cbm .    .

Gewicht das cbm: 650 kg.

Eichenrundholz mit Borke und Splint, beim Händler das cbm................

Desgl. Bauholz, vierkantig geschnitten, das cbm .    .

Gewicht das cbm: 800 kg.

Tannenbord, 2 cm stark, das qm.......

desgl. 2,5 „    „    „    „.......

desgl. 3    „    „    „    .........

Kiefern Stammbord, 2,5 cm stark, das qm .    .    .

desgl.

Eichenbohlen, 2,5 cm stark, das qm......

desgl. 4    „    „    „........

desgl. 5    „    „    „    „    ......

Kerniger Dachsplint, 31 cm lang, 8 cm breit, 0,3 cm dick, das Tausend.....!.......

Fußboden-Bretter aus schwedischem Kiefernholz.

2,5 cm stark, 16 cm breit gefedert, das qm .    .

68. Tannen-, Kiefern-, Fichten - oder Lärchenholz kantig geschnitten frei zur Baustelle zu liefern, das m etwa:

280

1 50

30

45

70

100

ist O    I    I    O    I    O    I

(M ist    I    I    ist    I    » st    l

co

IC

05

o

Stärke

cm

Kubik

inhalt

cbm

Geldbetrag ca. M

Stärke

cm

Kubik- Geldinhalt betrag cbm ca.

Stärke

cm

Kubik

inhalt

cbm

Geld

betrag

ca.

8.10 10.10 10.12

13.13

13.14

13.15

0,0080

0,0100

0,0120

0,0169

0,0182

0,0195

0,50

0,80

14.14

14.15

15.15

15.21 18.18

18.21

0,0196

0,0210

0,0225

0,0315

0,0324

0,0378

1,00

1,50

18.24

18.25 21.21

21.24

21.26

24.24

0,0432

0,0468

0,0441

0,0504

0,0546

0,0576

2,00

2,50

Für Eichenholz beträgt der Preis durchschnittlich das Doppelte. Die genaue Ermittelung des Wertes der Bauhölzer siehe in Kapitel III.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

**    4

Preis

ortsüblich

Jt

69

70

71

72

73

74

75

76

77

c. Metalle.

Schmiedeisen zu gewalzten Trägern rc. das kg .    . .

Gewicht das ccm: 0,0078 kg.

Desgl. zu Giebelanker, Zuganker, Stichanker, Balkenanker, Gesimsschienen, Rauchfangeisen, Krampen rc. das kg .

Desgl. zu Schraubenbolzen, einfachen Gittern, Ketten rc. das kg ................

Gußeisen zu Säulen, Unterlagsplatten rc. das kg . .

Gewicht das ccm: 0,0072 kg.

Gußeisen zu Säulen bei größeren Modellkosten und feinerer Arbeit, das kg...........

Mulden- oder Blockblei zum Vergießen von Steinklammern, Dollen rc., das kg.........

Gewicht das cbdm: 11,35 kg.

Rollen- oder Walzblei zu Dachdeckungen, in verschiedenen Längen und Breiten

V/2 mm stark, das qm 18,5 kg wiegend,

2 mm stark, das qm 25 kg wiegend, das kg .    .

Zinkblech s. S. 32.

Preis an der Bezugsquelle das kg ungefähr .    .

Die Nummern sind unsicher, daher beim Veranschlagen und bei der Abnahme auch die Gewichte ansetzen bezw. prüfen.

Kupferblech.

1 mm stark, das qm etwa 9 kg schwer V/2 „

„    13,5 „

18

25

50

70

24

50

40

50

80

78

79

das kg

Putzdraht zum Rohrputz von Decken, Fachwänden rc. kommt gewöhnlich in Nr. 23 und Nr. 24 zum Gebrauch und wird in Ringen verkauft. Nr. 23 hat im Ring 280 m Länge, ist 1,6 mm stark, ein Ring wiegt 2,5 kg. Nr. 24 hat 375 m Länge, ist 1,3 mm stark, ein Ring wiegt ebenfalls 2,5 kg. Das kg kostet 0,80 M bis .

Rohrnägel sind 2,5 cm lang, 1000 Stück wiegen 1,25 kg

und kosten 1,20 ^ bis...........

Doppelte Nohrnägel das Tausend......

CO

to H-

80

D. Verschiedene andere Baumaterialien?

Natürlicher Asphaltmastix in Broten an der Bezugsquelle je 100 kg.....

<£>

81

Asphalt-Dachpappe in Rollen von 1 m Breite, beliebig lang

82

Desgl.

an der Bezugsquelle I. Qualität das qm .    .

II.

Pos.

• Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

JO.

JO

CO ^ 00 00

ist    CO    tr- 00

00    GO    GO GO

00

co

o    1-H    CO ^ Ist

05    05 05 05    05 05

CO

CD

Ruberoidpappe gegen 40°/o mehr.

Fertige Asphaltsilzplatten zum Auflegen auf die Fundamentmauern zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit, an der Bezugsquelle das qm......

Gewöhnliches, sogen. Halbweißes Fensterglas, ⁴/<i—⁶A stark, das qm 2,60 bis.......

Weißes, rhein. einfaches Tafelglas in Scheiben bis 1,50 m Länge 3,50 ^ bis........

Des gl. in Scheiben von 1,51 bis 2,10 m Länge 4,50 JO

Spiegelscheiben, 5—10 mm je nach Größe der Scheiben stark, zu Etagenfenstern an eleganten Wohngebäuden 0,4—0,5 m breit und 0,6-0,8 m hoch das qm . 0,4—0,5 m breit und 1,20 — 1,60 m hoch das qm

Gewöhnliches Rohglas zum Eindecken von Oberlichtern, Gewächshäusern rc. 9—12 mm stark

Gebogenes Glas zu Fenstern in runden Wänden kostet durchschnittlich 75°/o mehr wie ebenes Glas.

Butzenscheiben-Verglasung mit zwischenverbleiten farbigen Glasstückchen, das qm 35 ^ bis.....

o    o    o o

ist    CO    ist ist

CO

¹

Vgl. Vf. v. 9. Mai 1904, 721 III G. R. u. v. 18. Febr. 1905, 130 III G. R.

Kap. II. Mörtelnmlerialien und Mörtel.

A. Kalk und Kalkmörtel.

Gebrannter ungelöschter Kalk wird durch Brennen aus kohlensauren Kalksteinen gewonnen. Derselbe muß möglichst frisch gebrannt und nnzerfallen in trockenem Zustande zur Baustelle gebracht werden und ist, falls er nicht alsbald gelöscht wird, in einem bedeckten, gegen Nässe geschützten Raum aufzubewahren.

Der Weiß kalk (z. B. Gogoliner) besteht im wesentlichen aus Calciumoxyd, während der G r a u k a l k (auch Schwarzkalk) 10—20°/« fremde Beimischungen (Kieselerde, Tonerde u. s. w.) enthält. Bringt man gebrannten Kalk in Berührung mit Wasser, so saugt er dasselbe begierig auf und es entsteht

gelöschter Kalk (Calciumoxydhydrat).

W e i ß k a l k löscht man in einem offenen Brettkasten, indem man zunächst soviel Wasser zusetzt, daß die Steine durchfeuchtet werden; wenn der Kalk alsdann „gekocht" hat, zerstößt man die Stücke und stellt durch fleißiges Umrühren unter weiterem Zusatz von Wasser eine gleichmäßige rahmartige Masse her, welche als gelöschter Kalk in gemauerte Gruben abgelassen wird. Dieserart „eingesumpfter" Kalk läßt sich lange aufbewahren (was ihn verbessert), muß aber im Winter 1 Fuß hoch mit Sand oder Erde bedeckt werden. — Wassermangel beim Löschen bewirkt „Verbrennen" des Kalkes, während er bei Uebersluß an Wasser sich träge löscht und „ersäuft". Salzhaltiges Wasser ist zum Löschen untauglich, da damit gelöschter Kalk die Feuchtigkeit der Luft anzieht und so die Entstehung des Mauerfraßes begünstigt.

Zeitiges Einsumpfen reinen, sorgsam abgelöschten Kalkes, um dem „Nachlöschen" einzelner Teilchen nach Ausführung der geputzten Flächen vorzubeugen!

100 Gewichtsteile Rohmaterial liefern 48—50 Gewichtsteile gebrannten Kalk und 160—170 Gewichtsteile gelöschten Kalk. 1 cbm gelöschter Kalk wiegt etwa 24 Ztr. — 1200 kg.

Graukalk wird am besten in folgender Weise gelöscht. Man schüttet kegelartige Haufen von etwa 80—90 cm Höhe und bedeckt dieselben mit einer Sandschicht. Dann wird Wasser aufgegossen, bis das Innere durchfeuchtet ist. Der gelöschte Graukalk wird alsdann nicht eingesumpft, sondern möglichst rasch verarbeitet.

Durch Mischen von gelöschtem Kalk und Sand unter Wasserzusatz

entsteht

der Kalkmörtel. Derselbe wird bei allem gewöhnlichen Mauerwerk angewendet und heißt auch L u f t m ö r t e l, zur Unterscheidung von dem Wassermörtel (hydraulischem Mörtel), der die Eigenschaft hat, unter Wasser zu erhärten. Je nachdem der gelöschte Kalk fett oder mager ist, braucht derselbe mehr oder weniger Sandzusatz. Gewöhnlich nimmt man zu 1 Raumteil gelöschten Kalk 2 Raumteile Sand. Diese durcheinander gearbeitet geben aber durchschnittlich nur 2,4 Raumteile Mörtel.

Der M a u e r s a n d muß von gleichem Korn, scharf und rein und ohne erdige Beimischung sein. Namentlich größerer Tongehalt macht ihn zur Mörtelbereitung völlig untauglich.

Jeder Kalkmörtel muß, wenn er sich in die Steinporen gut einsetzen und festen Schluß geben soll, möglichst frisch zur Verwendung kommen; es darf daher immer nur soviel Mörtel zubereitet werden, als an demselben Tage gebraucht wird.

Hydraulischer Kalkmörtel. Magere Graukalke ergeben vielfach vermöge der Beimengung von Kieselerde und Tonerde bei Verwendung von reinem Sand einen Mörtel, welcher hydraulische Eigenschaften besitzt, d. h. die Neigung hat, rasch und auch unter Wasser zu erhärten, während die Erhärtung des aus reinem (Weiß-) Kalk bereiteten Mörtels, welche nur allmählich vor sich geht, des Zutritts der (kohlensäurehaltigen) atmosphärischen Luft bedarf. Mau verwendet solche Graukalke daher mit Vorliebe zu Fundamenten, sowie Kellermauern, die im feuchten Boden liegen und überhaupt zu sehr dicken Mauern, in deren Innerem Lustmörtel nicht genügend erhärten würde.

Setzt man solchem Kalkmörtel Puzzolanerde oder Traß zu, so erhält man durch inniges Mischen unter geringem Wasserzusatz einen (hydraulischen) Mörtel, der rasch abbindet, sowie auch unter Wasser steinhart wird. (Vergl. unter C. Traß und Traßmörtel.)

G§§

Kalk- und Mörteleimer aus verzinktem Schwarz-blech und Schmiedeisen zusammengefalzt und vernietet, Gewicht 4,5 kg, liefert zu 4 JC, das Stück als Spezialität F. L. Straßburger in Neuwied a. Rh.

mm

Mört elmaschinen liefert Wwe. Joh. Schuhmacher,

Maschinenfabrik in Köln a. Rh.

B. Zement und Zementmörtel.

Portland-Zement, meist von graubläulicher Farbe, ist ein Produkt, entstanden durch innige Mischung von Kalk und Ton als wesentlichen Bestandteilen, darauf folgendes Brennen bis zur Sinterung und Zerkleinerung bis zur Mehlfeinheit. Nach den Normen über die einheitliche Lieferung und Prüfung von Portland-Zement (S. Zentralbl. d. Bauverw. 1887, Nr. 33) sollen nur Normal-Tonnen von 180 kg brutto und 170 kg netto, halbe Tonnen von 90 kg brutto und 83 kg

netto von den Fabriken verpackt werden. 1 cbm Zement — 8 Tonnen. 1 Tonne enthält 125 Liter (0,125 cbm) Zement.*)

Guter Portland-Zement soll bei der Prüfung auf seine Zugfestigkeit, welche an Probekörpern von 5 qcm Querschnitt der Bruchfläche vorzunehmen ist, in Mischung von 3 Gewichtsteilen reinem scharfen Sand und 1 Gewichtsteil Zement nach 28 Tagen Erhärtung — 1 Tag an der Luft und 27 Tage unter Wasser — eine Minimal-Zugfestigkeit von 8 kg das qcm haben. Für besondere Zwecke kann eine höhere Zugfestigkeit verlangt werden. Während des Abbindens darf Portland-Zement sein Volumen niemals ändern.

In dem genannten Jahre wurden durch Dr. Bleibtreu aus Bonn in Züllchow bei Stettin die ersten Versuche zur Zementfabrikation gemacht und 1856 schon 3 000 Faß produziert.

Im Jahre 1885 bestanden schon über 60 Zementfabriken in Deutschland, welche annähernd 5 Millionen Faß oder 850 Millionen kg im Jahr erzeugten, während bis 1852 England im Alleinbesitz dieser Fabrikation war.

Adressen für direkten Bezug von Portland-Zement sind u. a.:

Stettiner Portland-Zement-Fabrik, Stettin.

Portl.-Zement-Fabrik Dyckerhoff & Söhne, Amöneburg bei Biebrich.

Pommer. Jndustr.-Verein a. Aktien, Portl.-Zement-Fabrik Stettin.

Portl.-Zement-Fabrik „Stern", Toepffer, Grawitz & Co., Stettin.

Stettin-BredowerPort.-Zem -Fabr.Stettin.

Bonner Bergwerks- und Hütten-Verein, Zement-Fabrik Oberkassel bei Bonn.

Schles. Aktiengesellsch. f. Portlant-Zement-Fabrikation zu Groschowitz bei Oppeln.

Mannheimer Portland - Zement - Fabrik, Mannheim.

Portland-Zem.-Werk Schifferdecker & Söhne, Heidelberg.

„Adler", Deutsche Portl.-Zem.-Fabr. Zossen.

Lüdenscheider Portl.-Zem.-Fabr. b. Brügge.

L. Schottländer, Portl.-Zem.-Fabr., Oppeln.

Preuß. Portland-Zement Fabrik R. Hochschulz Nachf., Neustadt i. Westpr.

Portl.-Zem.-Fabr. A. Giesel L Co., Oppeln.

„Merkur-, Stettiner Portland-Zement- und Tonw.-Fabr., A.-G., Stettin.

Alsen'sche Portland-Zement-Fabrik Uetersen in Holstein und Hamburg. Portland-Zement-Fabr., P. Aug. Jordt, Flensburg.

Portland-Zement-Fabr. Fr. Sieger & Co., Budenheim a Rh.

Portland-Zement-Fabr. „Ascania", Nienburg a. S.

Porland-Zement-Fabrik, Heinrich Bruck, Bauerwitz i. Schl.

Portland-Zement-Fabrik C. Krebs, N.-Jngelheim a. Rh.

Portl.-Zem.-Fabr. Gebr. Schmidt, Höxter. Vereinigte Königs- u. Laurahütte, Zement-Fabrik in Laurahütte. Portland-Zem.-Fabrik Brunckhorst & Krog-mann, Buxtehude.

„Westfalia", Akt.-Ges. f. Fabrik, v. Portland-Zement und Wasserkalk in Beckum. Beckumer Portl.-Zem. der Aktiengesellsch. f.

Rheinisch-Westfäl. Industrie, Köln. Portl.-Zem.-Fabr. Gößnitz, Gößnitz i. Schl. Haiger Zement- u. Chamottefabrik, Haiger (Nassau).

*) Mit Portland-Zementen dürfen sogenannte Mischzemente, z. B. der sog. Eisenzement, nicht verwechselt werden. Der Min.-Erlaß betr. Schlackengehall des Eisenportlandzements v. 3. Juni 1904 v. 22. Nov. 1902

nachweisbare freie Hochofenschlacke im ganzen nicht mehr als höchstens 30°/o betragen darf".

I D. 16459 Tll 19153

I D. 8159

bestimmt in Anschluß an den Erlaß , daß „die nach dem Brennen zugesetzte oder sonst im Zement

III A. 6514

Zementmörtel entsteht durch Mischung von Zement, Sand und Wasser. Die Zubereitung geschieht in der Weise, daß man den abgemessenen Sand etwas ausbreitet, das erforderliche Quantum Zement darüber schüttet und das Ganze so lange durcheinander arbeitet, bis es eine gleichfarbige Masse bildet; erst dann muß unter fortwährendem Durcharbeiten das erforderliche Wasserquantum langsam zugesetzt werden. Zum Vermauern, Verputzen rc. ist dem Mörtel ein solcher Wasserzusatz zu geben, daß er einen dicken, geschmeidigen Brei bildet. Der Sand muß rein sein; lehmiger Sand ist durch Auswaschen erst zu reinigen; ganz feiner Saud ist in der Regel für die Verwendung unvorteilhaft. Am besten ist möglichst reiner Quarzsand. Das Wasser für den Zementmörtel muß rein und schlammfrei fein. Reiner Zement ohne Sandznsatz wird nur in seltenen Fällen angewendet. Für gewöhnliche Mauerwerkszwecke kann man dem Zement das 4—5 fache an Sand zusetzen.

Verlängerter Zementmörtel besteht in Kalkmörtel, dem ein entsprechender Zusatz von Zement gegeben ist und heißt daher richtiger Zement-Kalkmörtel. Dieser Zusatz beschleunigt das Erhärten und erhöht die Festigkeit.

Das Maß der Wärme der Luft, des Wassers und des Sandes wirken wesentlich auf das Abbinden (das erste Erstarren des Mörtels) ein: bei warmer, trockener Witterung wird ein Zementmörtel rascher abbinden, als wenn die Witterung kalt und feucht ist. Für gewöhnliche Mauerwerkszwecke ist dem mäßig rasch und langsam bindenden Zement der Vorzug zu geben, weil er zu leichter und sicherer Bearbeitung Zeit läßt und dann um so fester wird. Um eine möglichst große Härte zu erlangen, ist es daher besonders an heißen Sommertagen notwendig, daß alle in Zementmörtel hergestellten Gesimse, Sohlbänke, Einfassungen rc. mit nassem Lehmstroh oder Sackleinen zugedeckt werden, um sie so auf diese Weise vor zu raschem Austrocknen zu bewahren.

Zementmörtel muß möglichst frisch zubereitet zur Verwendung kommen; ist verlängerter Zementmörtel höchstens vier oder reiner Zementmörtel höchstens zwei Stunden nach der Bereitung noch nicht verwendet, so ist derselbe zu Mauerzwecken unbrauchbar geworden.

Puzzolan-Zement besitzt große Wasserdichtigkeit und unbedingte Volumen-Beständigkeit und ist nach chemischem Befund ein hervorragend hydraulisches Bindemittel. Die Untersuchung der Königlichen Prüfungsstation in Berlin von 1884—1887 ergab (bei 1: 3) nach 28 Tagen für Puzzolan-Zement eine durchschnittliche Zugfestigkeit von 23 kg, dagegen bei Portland-Zement, gewöhnliche Handelsware, 19 kg das qcm.

Zur Herstellung von Puzzolan-Zementmörtel werden Zement und Sand trocken gehörig durchgemischt; dann gibt man so viel Wasser zu, daß der Mörtel steif, aber immer noch dünnflüssig genug bleibt,

H i l g e r s, Bauunterhaltung. 8. Au fl.

um an die Steine, ohne zu vertrocknen, etwas Wasser abgeben zu können. Der zu verwendende Saud muß rein und scharf sein.

Verlängerter Puzzolan-Zementmörtel (Puzzolan-Zement-Kalkmörtel) stellt sich bei einer Mischung von 1 Teil Zement, 1 Teil Kalk und 8—10 Teilen Saud kaum teurer als ein guter Kalkmörtel, besitzt aber eine mehrfach größere Festigkeit als der Kalkmörtel.

Wilhelm Thiele, Berlin SO., Waldemarstraße 55, Portland-, Puzzolan- und Roman-Zement.

C. Traß und Traßmiirtrl.

Der (echte rheinische) Tr a ß wird durch Mahlen des an den östlichen Abhängen der Eifel vorkommenden vulkanischen Tuffsteins gewonnen, der ein Produkt der erloschenen Vulkane dortiger Gegend und nicht mit den ganz anderen Bildungen angehörenden sedimentären Kalktuffen zu verwechseln ist. Einige Täler und Terrainmulden in der Nähe des Laacher Sees insbesondere sind die Fundstätten des Tuffsteins, der dort ausschließlich durch Tagebau gewonnen wird, speziell bei den etwa V/s Wegestunden von Andernach entfernt gelegenen Dörfern im Nettetal, Plaidt, Kruft, Kretz, sowie in dem bei Brohl ins Nheintal mündenden Brohltal nebst anschließenden Tönnisstein-Tal u. s. w. Auch bei dem 8 km oberhalb Koblenz an der Mosel gelegenen Dorfe Winningen werden Tusssteine gebrochen.

Der Tuffstein besteht aus den staubförmigen Auswurfmassen früherer Vulkane, welche unter großem Druck gelagert im Laufe der Zeit in den tiefliegenden Schichten zu festem Gestein geworden sind.

Der getrocknete, echte Tuffstein hat ungefähr die Härte eines gut gebrannten Ziegelsteines; er zeigt scharskantigcn Bruch, ist porös und von gelblich grauer, teilweise ins Bläuliche spielender Farbe. Gemahlen gibt er ein graues, sich scharf anfühlendes Pulver, welches bei der Mörtelbereitung mit Kalk zu mengen ist. Der fertige (gemahlene) Traß muß, ins Wasser geworfen, sich bald in gleichmäßiger Schicht ablagern, ohne das Wasser zu trüben; er kaun unter freiem Himmel aufbewahrt werden.

Unter dem Namen „Traß" kommen übrigens auch mancherlei Materialien in den Handel, die für hydraulische Mörtel geringwertiger find, als der aus festen, guten Traßsteiuen (Tuffsteinen) gemahlene Traß. Zu diesen geringwertigen Materialien gehört in erster Linie „Brchler Bergtraß", d. i. lose Tuffasche, welche zu beiden Seiten des Brohltales in mächtigen Lagen zu Tage tritt und gewöhnlich mit anderen in ihrer Qualität sehr verschiedenen Traßsorten untermischt wird.

Vollständige Gewähr für die Güte erlangt man am sichersten durch den Bezug des unvermahlenen Tuffsteines. Dieses läßt sich allerdings nur bei größeren Bezügen, und wenn Mühlen in der Nähe der Baustelle

sind, ausführen, da die Vermahlung am Fundorte billiger sein wird, als auf besonders einzurichtenden Mahlmühlen.

Der Traßmörtel besteht aus Kalk, Traß und Sand. Der Zusatz von Kalk im Traßmörtel ist sehr wichtig. Ohne Kalk findet ein Erhärtungsprozeß nicht statt. Traßmörtel aus echtem Traß, vollkommen gelöschtem Kalk und mit genügender Menge Wasser hergestellt, ist vollkommen volumbeständig. Bei der Herstellung dieses Mörtels wird dem Traß zunächst der Kalk zugesetzt und erst nach innigem Vermischen Sand beigefügt. Bei der Verwendung von Kalk in Pulverform ist es zweckmäßig, diese Materialien zunächst trocken zu vermischen und erst dann allmählich das erforderliche Wasser zuzusetzen. Bei Verwendung von Kalkteig ist dem Mörtel nur noch so viel Wasser zuzusetzen, als es zur gründlichen Vermischung der Materialien eben bedarf, da ein Wasser-überfluß die Erhärtung beeinträchtigt.

Fertig gemischter Traßmörtel verliert nicht an seiner Erhärtungsfähigkeit, wenn derselbe nach mehrstündigem (selbst bis 24 ständigem) Lagern nochmals gehörig durchgearbeitet wird, ohne Wasser zuzusetzen.

Werden die Materialien zu ddn nach Raumteilen auszuführenden Mischungen nicht gemessen, sondern der größeren Genauigkeit wegen gewogen, so sind folgende Gewichte im allgemeinen zutreffend:

1 cbm Traß — 1000 kg .    etwa 17 Jt.

10 Jt.

3 Jt

1 cbm Kalk — 1400 leg .

1 cbm Sand — 1500 kg .    .

Für gewöhnliche Mauerwerkszwecke eignet sich eine Mischung von 1 Teil Kalk, 2 Teilen Traß, 3 Teilen Sand, oder 1 Teil Kalk, 2 Teilen Traß und 4 Teilen Saud.

D. Verschiedene andere Mörtel.

Gips wird durch Brennen des sog. Gipssteins, einer Verbindung von Kalkerde mit Schwefelsäure, gewonnen. 1 hl feingemahlener Gips wiegt etwa 90 kg. Derselbe kaun nur im Trocknen benutzt werden, weil er an feuchten Stellen nie austrocknet und seine Bindekraft vollständig verliert.

Gipsmörtel findet hauptsächlich Verwendung zu feinerem Decken-und Wandputz und wird als reiner Gipsmörtel ohne jeglichen Sandzusatz nur durch Mischung von Wasser und gemahlenem Gips hergestellt, oder man mischt ihn auch unter gewöhnlichen Kalkmörtel, um diesen Verputz-mörtel hierdurch feiner zu machen. Dieser Mörtel heißt dann „Stuck-mörtel" und der damit hergestellte Putz „Stuckputz". 1 hl Gips mit entsprechendem Wasserzusatz gibt etwa 0,75 hl Gipsmörtel.

4*

Guter Lehm darf weder zu seit noch zu mager sein und keine steinigen oder organischen Teile enthalten.

Lehmmörtel wird einfach aus gutem Lehm und Wasser hergestellt. Zu Fundamentmauern gar nicht zu gebrauchen, da diese sonst immer feucht bleiben würden. Wird hauptsächlich zur Vermauerung von Lehm-steinen und zum Verputzen der inneren Schornsteinwände verwendet.

Einen für landwirtschaftliche Bauten brauchbaren Mörtel bereitet man aus Schlackensand, Schlackenmehl (ganz fein gemahlene Hochofenschlacke) und etwas Ton oder Lehm.

E, Mörtel mit Kies- oder Steinzusatz (Beton)

Beton, vornehmlich zur Anlage von Fundamenten von technisch großem Werte, besteht aus einem Gemisch von Kies oder Steinstücken und Traß oder Zementmörtel. Bei der Bereitung von Beton mit Zementmörtel werden zunächst Zement und Sand, event, auch unter Zusatz von hydraulischem Kalk, trocken miteinander vermischt; hierauf wird so viel Wasser zugesetzt, daß eine erdfeuchte Masse entsteht, in welche dann die vorher genetzten Kies- oder Steinstücke durch öfteres Umschaufeln gehörig eingemischt werden. Bei der Verwendung des Betons zu Mauerzwecken wird die Betonmasse in nicht zu dicken Schichten aufgetragen und dann eingestampft oder festgeschlagen.

Anleitung fttttt Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Pos.

Preis Preis ungefähr ortsüblich j) dt. J)

A. Kalk und Kalkmörtel

(s. S. 46).

„ 1200 „

1 cbm Kalkstein ungebrannt wiegt etwa 2600 kg. gebrannt

⁰¹ I 2

O ^    CO

(M    TH

18

Kalksteine, gut gebrannt, in ganzen Stücken frei auf die Baustelle zu liefern, auf Verlangen vorzuwiegen und vor Nässe zu schützen. 100 kg.........

Kalk löschen, das hl lose Masse........

Gelöschter Kalk, das cbm (10 hl).......

Hydraulischer Kalk, gut gebrannt und unzerfallen, frei Baustelle anzuliefern und vorzuwiegen, 100 kg

ot

Kalkmörtel (1 hl Mörtel erfordert 1,20—1,25 hl Mörtelmaterialien) bei einer Mischung von 1 Teil Kalk auf 2 Teile Sand, das hl

0,40 hl gelöschter Kalk zu 1,00 JO......

0,80 hl — 0,08 cbm Sand zu 3 dl. .    .    .    .

Für Mörtelbereitung einschl. Wasserbeschaffung dem Maurer............ . .

zusammen das hl

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

oH/. ^

zusammen das hl .

Desgl. bei einer Mischung von 1 Teil Kalk auf 2,5 Teile Sand das hl

0,35 hl gelöschter Kalk zu 1,00 JC.....

0,08 cbm Sand zu 3    ......

0,60 kg Kälberhaare zu 40 ^.....

b. Zement und Zementmörtel (s. S. 47).

I I II

IO t- CO I lO CO <M tH I t-

O ^ COI o

(M (M I Ci

10

11

12

Portland-Zement in größeren Partien direkt aus einer Zementfabrik bezogen und dem englischen an Güte gleich, an der Fabrik durchschnittlich die Tonne . . .

in loser Masse das hl .

Desgl. vom Händler und an der Baustelle, die Tonne .

in loser Masse das hl .

Desgl. in kleineren Quantitäten gekauft, das kg . . .

Zementmörtel bei einer Mischung von 1 Teil Zement auf 3 Teile Sand, das hl

0,30 hl Zement zu 8 ^........

0,09 cbm Sand 31t 3 Jt........

Für Mörtelbereitung inkl. Wasserbeschaffung dem Maurer..............

to

zusammen das hl .

Desgl. bei 1 Teil Zement auf 4 Teile Sand

0,25 hl Zement zu 8 ^...... .    .

0,10 cbm Sand §« 3 Jt........

Für Mörtelbereitung rc. dem Maurer . . . .

zusammen das hl .

| CO

CM

SIS

14

Zement-Kalkmörtel (Verlängerter Zementmörtel) in Mischung von 1 Teil Zement, 2 Teilen Kalk und 6 Teilen Sand, das hl

0,14 hl Zement zu 8 ^........

0,28 hl gelöschter Kalk zu 1    ......

0,09 cbm Sand zu 3    ........

Für Mörtelbereitung rc. dem Maurer . . . .

zusammen das hl .

Desgl. in Mischung von 1 Teil Zement, 2 Teilen Kalk und 8 Teilen Sand, das hl

0,12 hl Zement zu 8 ^.......

0 24 hl gelöschter Kalk zu 1    .....

0,10 cbm Sand zu 3 ^.......

Für Mörtelbereitung rc. dem Maurer . . .

zusammen das hl

IM CO ^ 50 I O t-H (M (M h I 00

15

zo O O I lO QS CN CO H I CD

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich Jl 4    JO    4

16

17

18

c. Traß und Traßmörtel

(s. S. 50).

Rheinischer Traß von üblicher Mahlfeinheit in Säcken auf die Baustelle zu liefern, auf Verlangen vorzuwiegen und vor Nässe zu schützen, der Ztr........

Traßmörtel (1 hl erfordert etwa 1,40—1,50 hl Mörtelmaterialien) in Mischung von 1 Teil Kalk, 2 Teilen Traß und 3 Teilen Sand, das hl

0,25 hl Kalkbrei gu 1 JO........

0,50 hl Traß zu 1,70 JO. . .......

0,75 hl — 0,07 cbm Sand zu 3 ^    .

Für Mörtelbereitung rc. dem Maurer    .    .    .    .

zusammen das hl .

Traßmörtel in Mischung von 1 Teil Kalk, 2 Teilen Traß und 4 Teilen Sand, das hl

0,20 hl Kalkbrei zu 1    ........

0,40 hl Traß zu 1,70 JO........

0,80 hl — 0,08 cbm Sand zu 3    .    .    .    .

Für Mörtelbereitung rc. dem Maurer    .    .    .    .

zusammen das hl .

JL

1 1 1 ir

INI

lO o H 05 I O <N GO rH 1 lO

D. Verschiedene andere Mörtel

(s. S. 51).

Gips, gebrannt und gemahlen, das hl.....

Desgl. in kleinen Quantitäten gekauft, das kg . .

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich j, jft>

21    Gipsmörtel ohne Sandzusatz und frisch zubereitet, das hl

22    Lehm, in brauchbarer Qualität, das cbm.....

23    Lehmmörtel, fertig zum Verarbeiten, das hl . . . .

24    Feuerfester Mörtel, aus gesiebtem CHamottemeHl frisch zu

bereitet, das hl .............

»st CD

e. Beton (s. S. 52).

1 Tonne Zement — 125 Liter (0,125 cbm) lose Masse.

8 Tonnen Zement — 1000 Liter (1 cbm) Zement.

1 Tonne Zement wiegt 170 kg netto, 180 kg brutto.

1 cbm Zement fest wiegt etwa 1400 kg.

1 cbm Traß wiegt etwa 1000 kg.

1 cbm Kalk wiegt etwa 1400 kg.

1 cbm Sand wiegt etwa 1500 kg.

25    Zement-Beton, in Mischung von 1 Teil Zement, 3 Teilen

Sand und 4 Teilen Steinschlag oder Kies, das cbm 0,60 cbm | 0,19 cbm (1,5 Tonne) Zement zu 80 ^

Zementmörtel { 0,60 cbm Sand zu 3 ^.....

0,80 cbm Steinschlag zu 5    . . .

Für Betonbereitung dem Maurer . .

zusammen das cbm .

26    Desgl. in Mischung von 1 Teil Zement, 3 Teilen Sand

und 6 Teilen Steinschlag oder Kies, das cbm 0,45 cbm f 0,15 cbm (1,2 Tonne) Zement zu 80 ^

Zementmörtel \ 0,45 cbm Sand zu 3 ^.....

0,90 cbm Steinschlag zu 5    . . .

Für Betonbereitung dem Maurer . .

zusammen das cbm .

ist i-H 1-H I Dl

i ii i §§

I lOOiClO I CO »st CD I >st

27 Zement-Beton in Mischung wie pos. 26 herzustellen, dann 10 cm hoch aufzutragen und abzugleichen, das qm 0,045 cbm f 0,015 cbm Zement zu 80    .    .    .    .

Mörtel ( 0,05 cbm Sand zu 3 ^.....

0,09 cbm Kies oder Steinschlag zu 5 Arbeitslohn ..........

zusammen das qm

0,015 cbm Zement ----- 21 kg — 0,12 Tonne Zement

(M

O »st ist o I I (M H (M 1

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

jyt j,    di    j

0,07

28 Des gl. in Mischung wie bor, 12 cm (V2 Stein) hoch das qm

0,055 cbm s 0,020 cbm Zement zu 80    .    . .

Mörtel j 0,05 cbm Sand zu 3    .....

0,11 cbm Kies oder Steinschlag zu 5 ^ Arbeitslohn..........

zusammen das qm . 0,020 cbm Zement = 27 kg = 0,16 Tonne Zement.

29 Des gl. in Mischung wie bor, 15 cm hoch, das qm

cbm | 0,025 cbm Zement zu 80 ^ .    .    .    .

Mörtel [ 0,07 cbm Sand zu 3 ^.....

0,14 cbm Kies oder Steinschlag zu 5 Jt. Arbeitslohn..........

zusammen das qm . 0,025 cbm Zement = 32 kg = 0,20 Tonne Zement.

to

o O iO O I o

CO T-H tQ (M I O

| HOOSlO

1 03 <M I Ol

30 Zementkalk-Beton, in Mischung bon 1 Teil Zement, 1 Teil Kalk, 6 Teilen Sand und 12 Teilen St ein sch lag oder Kies, das cbm

0,45 cbm Zementkalk-Mörtel

0,075 cbm (105 kg) Zement zu 80 0,075 cbm Kalkteig zu 10 ^ .    .

0,45 cbm Sand zu 3    .    .    .

0,90 cbm Steinschlag zu 5 ^

Für Betonbereitung dem Maurer

zusammen das cbm .

31    Traß-Beton, in Mischung bon 1 Teil Traßmörtel und

2 Teilen Steinschlag oder grobem Kies, das cbm

Für Betonbereitung dem Maurer .

zusammen das cbm

32    Desgl. in Mischung wie bor, 12 cm hoch, erfordert das qm

je 0,024 cbm Traß, Kalkstein und Sand und 0,11 cbm Steinschlag und kostet einschließlich Zubereitung, Aufträgen und Abgleichen das qm 1 M 50 btS.....

, I rfx Cn CO -1 I I 10 0 0*0* I

0,45 cbm Traßmörtel

tS

O I O O O I I CO I CO lQ CO I

Gel.

Nachweisung des Bedarfs

1) an Kalk und Sand für Kalkmörtel 1.2,

1.2,5.

2) „

Kalkmörtel

Kalkmörtel

Gel.

Ferti- Gel.

Ferti- Gel.

Sand

Sand

Sand

Sand

² Mörtel 1    ²-⁵

liier cbm liter liter cbm liier

Kalk

Kalk

Kalk

ger

Kalk

2,5

cbm

Mörtel liter liter cbm

40    0,08    100    35    0,09

40

0,08

100    35    0,09

0,044

0,048

0,05

0,06

0,07

0,08

0,08

0,08

0,09

0,10

0,11

0,11

0,12

0,18

0,23

0,27

0,28

0,38

0,56

0,58

0,96

Nachrveijung des Bedarfs

1)    an Cement, Kalk und Sand für verlängerten Cementmörtel 1.2.6,

2)    an Cement und Sand für Cementmörtet 1.3.

Lerläng.Cementmörtel f^r-

Ce- Gel. ment Kalk

Sand

tiger

Mör-

Cementmörtel Verläng.Cementmörtel fertiger Mör-

Cementmörtel

Ce-

tel

ment

Sand

Ce- | Gel. ment Kalk

Sand

Ce-

tel

ment

Sand

liter liter cbm liter

liter

cbm liter liter cbm liter

liter cbm

14    28    0,08    100

30

0,09    14 | 28    0,08    100 i 30    0,09

^    ~    °0 -L    l°_    20 N    M GO_ 02 CD CD CO o CO

’OOt-Ii—ir-iDlDlDlDICOCQCOrfi'el'i-rflijCOcD    CO    £~

T-H    <M    Dl    Ist

T—I    T—i    T—I    1—I    t-H

<© Dl    DI__    QO^    CD__    CM CD    <3    O    ^    ©    <M ^    CD    OO    <M

t-I    v-i    Dl    Dl    CO    rfi    icT    IO)    CO    £*•    CO    Ci    Ci    t-T

02

0,002

0,003

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,015

0,016

0,018

0,020

0,021

0,024

0,027

0,028

0,032

0,034

0,036

0,040

0,042

©COODOO-^OSOtOtOt^COtOtO

0,003

0,004

0,004

0,007

0,009

0,012

0,014

0,015

0,016

0,018

0,021

0,023

0,024

0,027

0,031

0,032

0,036

0,04

0,04

0,04

0,05

12,5

13,5

14

15

15.5

17.5

18

20

21

31

40

50

50

67

98

100

168

cocototototot—1(—i fcO©CO-*a>—i©Qo~a

0,05

0,05

0,06

0.06

0,08

0,09

0,09

0,09

110    33

0,10

125

130

140

150

220

280

330

350

480

700

720

1200

38

39

42

45

66

90

100

105

144

210

216

310

0,11

0,12

0,13

0,14

0,20

0,26

0,30

0,32

0,43

0,63

0,65

1,08

Kap. in. Materialbedarf für Maurer-, Dachdeckerund Zimmerarbeiten.

A. Maurer- und Dachdecker-Materialien.

Der Bedarf an Bruchsteinen (Feldsteinen), Ziegelsteinen und Mörtel läßt sich aus nachfolgender Zusammenstellung, welche mit den betr. Angaben der Dienstanweisung für die Königlich Preußischen Bauinspektoren der Hochbauverwaltung übereinstimmt, ermitteln. — (Ist der Bedarf an Mörtel festgestellt, so kann nach Kap. II die zu dessen Bereitung nötige Menge an Kalk, Zement u. s. w. sowie an Sand berechnet werden.)

Pos,

Bezeichnung des Gegenstandes

Ziegel

Stück

Mörtel

Liter

a. Pufftwc Punct« und Miindc.

(S. auch Kap. VI.)

Volles Bruchstein - Mauerwerk erfordert für das cbm 1,25 bis 1,30 cbm regelmäßig aufgesetzte Bruchsteine .

Volles Ziegel-Mauerwerk erfordert für das cbm .    .    .

1000 Ziegel in Wänden, Schornsteinen, Gewölben rc. zu vermauern, erfordern .    .

330

400

280

700

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Ziegel

Stück

Liter

50

100

150

200

IO O lO o CO L- o ^

r-i H

SS

r:

Verblendungs-Mauerwerk ohne Oeffnungen, aus ganzen u. halben Verblend-Steinen im Kreuz-verbande auszuführen (gleichzeitigmitder Hintermauerung), erfordert das qm .    .

75

Ol

Id

Desgl. aus halben und viertel Verblend-Steinen (nachträglich) auszuführen, im übrigen wie

a)    an viertel Steinen.

b)    an halben Steinen.

Gesimse, kleinere, 26 cm hoch, 32 cm Ausladung v orzu-mauern, zu putzen und zu ziehen, das m . . . .

Desgl. mittelgroße, 32 cm hoch, 37 cm Ausladung wie vor, das m    . . . .

vor

das qm

50

50

35

50

CD

Desgl. größere, 40 cm hoch, 50 cm Ausladung vorzumauern, zu putzen und zu ziehen, das m

80

CD

Bezeichnung des Gegenstandes

Stück

Liter

7    Fugenverstrich auf gewöhnlicher Feldstein- oder

B r u ch st e i n in a u e r, das qm......

Desgl. auf Ziegelmauer, das qrn .    .    .

8    Berputz auf massiven Mauern und Wänden:

Rapputz erfordert das qm.......

Spritzbewurf (Stibbewurf), das qm .    .    .    .

Glatter Wandputz, V/2 cm stark, das qm .

Desgl. 2 cm stark, das qrn......

Schlichter Fassadenputz mit Quaderfugen, das qm

Ol QI

CO \0 c—

T—I T—I T—i

20

20-25

CO

d. FachmrrksmLnde.

(S. auch Kap. VII).

Fachwand mit Ziegel V2 Stein stark auszumauern, erfordert das gm.......

Desgl. ohne Ausmauerung 7² Stein stark zu verblenden (einschl. 7² Stein breiter Einfassung des Holzwerks), das qm.........

Desgl. im Fachwerk auszumauern und zu verblenden, das qm.........

35

75

85

25

co

Fachwand mit Schwemmsteinen V² Stein stark (großes Format) auszumauern, erfordert das qm .    .

Desgl. mit Schwemmsteinen auf hoher Kante, das qm

25

20

In2

O oO

T—I

Fugenvcrstrich auf ausgemauerten Fachwerkswänden, über Holz gemessen, erfordert das qm .    .    .    .

CO

Berputz aus Fachwände:

Rapputz über Stein und Hol Desgl. nur über Stein, das Glatter Putz über Stein und Holz, das qm

V/i cm stark .

2 cm stark .    .    .

das qm .    .

CT¹

CO O lO GO

t-H t—I

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Ziegel

Stück

Liter

e. Pflaster.

13

Flachseiti -gesZiegel-pflaster in Sandbettung, dieFu-gen vergossen, erfordert das qm .    .    .

Desgl. in 12 mm starker Mörtelbettung, das qm...........

yy

/_

_Z

/_

y.

32

32

17

14

15

16

Hochkanti-gcsZicgel-pslaster mit 6 mm starken Stoßfugen in Sandbettung, die Fugen vergossen, erfordert das qm.........

Desgl. auf 12 mm starker Mörtelbettung, das qm...........

Fliesenpflaster aus Granit-, Sandstein-, Schieferund Tonplatten, erfordert durchschnittlich das qm .

Rollschicht aus Ziegelsteinen mit vollen Fugen, erfordert das m...........

IN INI II I

56

56

13

15

30

25

10

d. Gewölbe.

17

Bruchstein -Gewölbe erfordert das cbm

330

Ziegel st ein-Gewölbe erfordert das cbm

400

280

19

20

21

Bezeichnung des Gegenstandes

Tonnengewölbe, V² Stein stark, bis zu 4 m Spannweite (in der Ebene gemessen), einschließlich der üblichen Hintermauerung, das qm .    .    .    .

Desgl. 1 Stein stark, ba§ qm.....

Gedrücktes Gewölbeselliptischen Querschnitts) , V2 Stein stark, im übrigen wie pos. 19,bagqm Desgl. 1 Stein stark, das qm

Kappen- Gewölbe, flachbo-gig ohne Verstärkungs-Rippen, V² Stein stark, mit der üblichen Hintermauerung das qm .    .

Desgl. flachbogig mit Verstärkungsrippen, je l¹/2 Stein breit und 1 Stein hoch, V² Stein stark, mit der üblichen Hintermauerung .    .

WH

Kreuzgewölbe flachbogig, die Grate l'/s Stein breit und 1 Stein hoch, ¹/₂ Stein stark mit der üblichen Hintermauerung, das qm (im Fußboden gemessen) . Desgl. halbkreisförmig, sonst wie vor, V² Stein stark, mit der üblichen Hintermauerung, das qm

Ziegel

Stück

i'iter

CM ist 00 CD

50

100

GO O

43

90

ist

ist

00

CM

Ci CM

ist

QT

Ci'

CD

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Ziegel Mörtel Stück Liter

23    Ausfngen auf Gewölbe.

Ausfugeli aus Bruchstein-Gewölbe.    .    .    .

Desgl. auf Werkstein-Gewölbe......

Desgl. auf Ziegelstein-Gewölbe.....

24    Verputz auf Gewölbe (l¹/* cm stark).

Verputz aus Kappengewölbe, auch böhmisches . Desgl. auf Tonnengewölbe, halbkreisförmig.    .

Desgl. auf Tonnengewölbe, gedrücktes (elliptisch)

Desgl. auf Kreuzgewölbe, flaches.....

Desgl. auf Kreuzgewölbe, halbkreisförmig . .

e. Freistehende Schornsteine.

Freistehender Schornstein-kasten mit 13 cm zu 20 cm weiten russischen Röhren und ]/2 Stein starken Wangen bei 1 russischen Rohr (Fig. 1) das steigt), m . . . . bei 2 rnssischenRöhren(Fig.3) das steigt), m . . . . bei 3 russischen Röhren (Fig. 4) das steigt), m .    .    .    .

Desgl. mit 1 Stein starken Wangen bei 1 russischen Rohr (Fig. 2), sonst wie vor, das steigt), m......

f. Dnchdrcknng.

25

/AZ7JT7JZ7S

Pos. 27.

Pos, 26.

26    Doppeldach ans Biberschwänzen (40 zu 15 cm), auf

14 cm weiter Lattung, erfordert das qm .    .    .

27    Kronendach ans Biberschwänzen (40 zu 15 cm) auf

25 cm weiter Lattung, erfordert das qm .    .    .

OOlO OOfOOO ^ jq (M 74 (M

60    45

100 70

140    100

85    60

50

55

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Ziegel Mörtel Stück Liter-

____

MC_<nj

t>

. Pos. 29.

28    Eindeckung mit holländischen Pfannen erfordert das qm

mit kleinen Pfannen (24 zu 24 cm, 2 cm stark) mit großen Pfannen (39 zu 26 cm, 1,5 cm stark)

29    Falzziegeldach auf 31 cm weiter Lattung, das qm

30    1000 Stück Dachsteine (Biberschwänze) böhmisch in

Kalk zu legen, erfordert.......

Desgl. nur mit Kalk zu verstreichen .    .

31    1000 Stück Dachpfannen in Kalkmörtel zu legen

32    1000 Stück Hohlziegel zur Dachdeckung in Kalk-

mörtelzulegen.........

Desgl. mit Kalkmörtel zu verstreichen .    .

33    Kalkleisten an Giebeln und Schornsteinen, das lfd. m

34    Firsteindeckung mit Hohlziegeln (40 zu 17 cm,

2 cm stark), das lfd. m........

Pos. 28.

1-1 Ins 03    O

o o

CM QO

L— xh

1200

O O iO CM iO L'- CO

B. Holzbednrf des Zimmermanns.

Zur Ermittelung dieses Bedarfs stellt man bei Unterhaltungsbauten durch örtliche Messung, bei Neubauten auf Grund der Bauzeichnungen die erforderlichen einzelnen Werkhölzer u. s. w., nach gleichen Stärken geordnet, übersichtlich zusammen. Beispiel:

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

Aolxlrevechrrrrr» g

für Herrichtung und Erweiterung des Schulhauses zu N . . dorf. Kiefernholz.

Werk- 18.21 14.16 10.12

a) W c r k h o l z.

holz

cm

cm

cm

stark stark stark

2 neue Giebelbalken, je 9,8 lang .    .    .

1 neuer Balken über dem alten Schornstein Fußbodenlager in der Schlafstube. 4,4.4 Wohnstube, 4,0.8 Schulstube, 4,2.8

Zum Vorhaus 2 Rahme, je 3,4 laug .    .

Ebendaselbst 4 Sparren, je 2,25 lang.    .

19,60

19,60

9,60

9,60

17.60 32,00

33.60

17.60 32,00

33.60

6,80

9,00

CO 05

8'S

Zusammen Dazu für Verschnitt rund 3°/o

130,60    29,20    15,80    83,20

—    0,80    0,20    4,80

30,00    16,00    88,00

b) Bretter, Bohlen und Latten.

Bohlen 8 cm

Bretter

3,5

2,5

Latten

stark stark qm qm qm

4.6

Schalung für 204,6 qm P saunend ach, 204,6.1,25 (einschl. 25°/o für 5 cm Überdecknng) .    .    .    .

Ctrecklatten (7,70.2 + sVorhausj 2,25.4) 0,13    . .

Dachlatten, — 31 Reihen . 2.12,75 + (Vorhaus)

10.3,70    .............

Gesimsbretter, 12,75.2.0,30    ........

Tranflatten (12,75.2 + sVorhaus^ 3,7) 0,15 . . .

6 Thürgerüste, 6 (1,10 + 2,10) 0,15.2.....

Fußboden in der Schlafstube. 4,3.4,0 — 17,20 Schulstube, 4,2.7,1 =29,82 Wohnstube, 4,0.7,1 = 28,40 75,42

255,75

3,17

827,50

5,94

75,42 .1,08 (8 °/o für Spundung)

81,45

Zusammen . Dazu für Verschnitt rund 5°/o .

93,48 258,92 827,50 4,52    11,08    42,50

6,00    98,00 270,00 870,00

Wird das Werkholz vom Großhändler bezogen, so genügt es zu a den Kubikinhalt zu ermitteln und daraus den Preis zu berechnen, z. B.: 30.0,18.0,21 + 16.0,14.0,16 + 88.0,10.0,12 = 2,55 cbm zu AQdl

= 102 dl.

ebenso den Preis der Bohlen und Bretter nach dem Quadratinhalt:

6 qm Bohlen, 8 cm stark, zu 3,50 dl — 21 dl.r

98 qm Bretter, 3,5 cm stark, zu 1,75 dl — 171 dl 50 ^ m s. w.

Soll dagegen das Holz, besonders gefällt, in Stämmen bezogen oder als Patronatsbeitrag geliefert werden, so ist es notwendig, eine genaue Aufstellung über den Bedarf an Rundholz zu machen, wozu man sich der nachfolgenden beiden Tabellen bedienen kann.¹)

Tadelte I.

Pos.

Kanthölzer werden hergestellt

Inhalt

des

Inhalt

des

Inhalt

des

in Stärke von cm

aus Rundhölzern von cm mittlerem Durchmesser²)

Kant

Holzes

- Zugehörigen in Vielfachen Rund- desjenigen Holzes

fycftmctev

des

Kantholzes

a) Ganzholz: 26.28 21 . 26 20.24 18.26 18.21 16 . 18 14 . 18 13 . 18

16 . 16

14 . 16

0,132

0,108

0,102

0,096

0,075

0,071

0,066

0,062

0,049

0,045

1,78

1,96

2,12

2,04

2,00

2,45

2,63

2,64

1,83

2,05

b) Halbholz

2 Stuck

11 je 13.16

55

0,042    0,096

2,29

c) Kreuzholz:

4 Stück je 10,5.10,5 „ 10,12 „ 12.12

35

36

37

2,18

2,09

1,86

Bretter, Bohlen und Latten werden hergestellt

Inhalt

Inhalt

Pos.

des

des

in Stärke von cm

aus Rundhölzern von cm mittlerem Durchmesser

K a n t -Holzes

zugehörigen

Rund

holzes

Festmeter

Inhalt des

Rundholzes in Vielfachen desjenigen des

Kantholzes

15

d) Bohlen-2 Stück je 21 . 10,5

37    0,044

0,108

2,45

16

3 Stück je 8.21

37    0,050

0,108

2,16

17

e) Bretter. 4 Stück je 5.24

37    0,048

0,108

2,25

18

18a

5    Stück je 4.24

6    Stück

je 3,5.24

37    0,048

0,108

2,25

37

0,049

0,108

2,22

19

7 Stück je.3.24

37

0,050

0,108

2,16

19a

8 Stück

je 2,5.24

37    0,048

0,108

2,25

20

10 Stück

je 2.24

37    0,048

0,108

2,25

21

f) Latten: 24 Stück je 4.6

□mm

□mmm

mnEP

37    0,058

0,108

1,86

□am

Tabelle II.

Ein qm Bohlen oder Bretter erfordert bei

einer Stärke von cm: 8    5    4    3,5    3    2,5    2

m Sägeblock von 37 cm mittl. Durchmesser: 1,59    1,04 0,83    0,69    0,60    0,52    0,42

Tabelle I gibt an, wie groß der mittlere Durchmesser eines Stammes zu wählen ist, um Ganzholz, Halbholz, Krenzholz u. s. w. von bestimmten in der ersten Spalte angegebenen Stärken daraus zu schneiden; auch läßt sich aus der vorletzten Spalte der kubische Inhalt des Rundholzes für 1 m Länge ersehen, während die letzte Spalte angibt, wie viel mal mehr Rundholz gebraucht wird, als sich Kantholz Herstellen läßt. <Vgl. auch S. 27).

Tabelle II gibt unter der Annahme, daß Stämme von einer mittleren Stärke von 37 cm verwendet werden, an, wie viel an Stammlänge man zur Herstellung von 1 qm Bohlen oder Brettern bedarf.

Beispiel der Benutzung vorstehender Tabelle».

Laut a (S. 66) sind zur Herrichtung und Erweiterung des Schulhauses zu N .. docf erforderlich 1. 30 m Ganzholz, 18.21 stark, 2. 16 in desgl., 14.16 stark, und 3. 88 m Kreuzholz, 10.12 stark. Für letzteres bedarf man also = 22 rn Stammlänge. Zunächst werden die Längen der anzukaufenden Stämme festgesetzt, wobei zu berücksichtigen ist, daß man die erforderlichen Stücklängen für die einzelnen Balken, Sparren, Fußbodenlager (ohne Stöße) auch tatsächlich gewinnt, z. B.:

zu a 1. 3 Stämme zu 10 m Länge = 30 m 2. 2 3. 5

Zur Anfertigung der unter b (S. 66) zusammengestellten Bohlen, Bretter u. s. w. sind nötig (s. Tabelle II):

8 ..

.. = 16 ..

.. 4,4    = 22 „

6 qm Bohlen 8 cm stark

88 qm 270 qm Bretter

3,5 ern stark 2,5 ern stark

870 m Latten 4.6 cm stark

Bei 37 cm mittlerem Durchmesser an Stammlänge für je 1 rn .    .    .    .

Vergl. Tabelle If.......

1,59

0,69

0,62

V 24

daher im ganzen .

9,54

67,62

140,4

36,25

253,81 oder rund 253,9 m

Es werden vorgesehen:*

= 253,9 m.

zu b: 31 Sägeblöcke zu 8 in Länge ) 1 Sägeblock zu 5,9 m Länge J

Hieraus ergibt sich unter Benutzung der Tabelle I bei Ausfüllung der beiden letzten Spalten folgende

Konsignation dev erforderlichen lluitbitiHtcr.

Stelle

Anzahl

Benennung

Preis

Mittl. Kubikinhalt Länge Durch- im | im im im messer einzelnen ganzen einzelnen ganzen

r-l <n co ist co

T.

CO <H lO r-1 r-l

Kiefernstämme .

kieferne Sägeblöcke

zus. Kiefernrundholz

10,0

8,0

4,4

8,0

5,9

cT cT cT cT o~

0,75

0.36

0,45

0,86

6,64

c<f cT cvT co ©

32,52 cbm

Der Rundholzwert (Materialwert) des Holzes berechnet sich hieraus unter Zugrundelegung der jedesmaligen Holzversteigerungspreise wie folgt:

32,52 cbm Kiefernrundholz angekauft durchschnittlich zu........

Davon ab für Späne und Abfälle:

30 + 16 + 22 + 253,9 = 321,9 m

10^ = 325^.204

zu 0,50 .. - 16 „ 10 „ bleiben Materialwert 309^.104

Die Lieferung des Kantholzes samt Bohlen, Brettern und Latten verursacht demnach folgende Kosten:

1.    Materialwert (s. oben) .    .

2.    Werbekosten für 32,42 cbm Rundholz

zu 0,33 <Jl.........

3.    30 + 16 + 22 = 68 m Bauholz zu

beschlagen zu 0,15 Jt......

4.    Sägeschnitte(s.oben)9,54.6 + 67,62.9

+ 1140,4.11 + 36,25.13 = 2681,4m zu 0,03 <Jl.........

. = 309 Ji. 10 4

10 „ 73 10 .. 20 ..

80 „ 44 „

410 Jl, 47 4

zusammen .

Die genaue Berechnung erfolgt auf Grund der verschiedenen Preise der einzelnen Stämme und Sägeblöcke unter Benutzung der beiden letzten Spalten der Uebersicht; die Forstverwaltung teilt nämlich die Hölzer nach dem Kubikinhalte eines ganzen Stammes in Klassen ein, auch haben Sägeblöcke oder besonders ausgesuchte Hölzer meist einen etwas höheren Preis.

Zur Erleichterung der Aufstellung von Rundholzberechnungen zur Erfüllung gutsherrlicher und patronatlicher Verpflichtungen empfiehlt sich die Benutzung von Rundholztabellen für Bauhölzer, Bohlen, Breiter und Latten, 1894 von P. Kaufmann, Kgl. technischem Sekretär in Potsdam, im Selbstverlag des Verfassers, Preis 1 ^ 50 4, aus welchen für jede beim Bauen vorkommende Holzstärke und Länge der Rauminhalt des Rundholzes, die Holzklasse und der mittlere Stammdurchmesser unmittelbar abgelesen werden kann.

¹

Dieselben stimmen im wesentlichen mit den im Regierungsbezirk Königsberg im amtlichen Gebrauch befindlichen überein.

²

Spalte 4 gibt den mittlerenDurchmesser einschl. Borke an; bei starkborkigen Hölzern ist es indessen besser, die Borke vor dem Messen abzuschälen.

rH

Kap. IV. Fuhren und Grdausschachtuug.

Fuhre» werden bei Bauausführungen zum Heranschafsen der Baumaterialien und zum Wegfahren von Erde und Bauschutt erforderlich und machen besonders bei einsamer Lage des Gebäudes unter Umständen einen nicht unbedeutenden Teil der ganzen Baufumme aus.

Die Fuhr kosten lassen sich ungefähr berechnen, indem man aus der Menge und dem Gewicht des heraufzufahrenden Materials und der Länge nebst Beschaffenheit der Wege die Zeit ermittelt, welche ein ein-, zwei- oder mehrspänniges Fuhrwerk zur Besorgung der erforderlichen Transportleistungen nötig Hai. Durchschnittlich sind dann 10 Stunden Zeit als ein Tag zu rechnen. Es kostet nun pro Tag ein einspänniges Karrenfuhrwerk gewöhnlich 6—8 Jt., ein zweispäuniges 9—12 Jt. Bei halbem Tagewerk ist etwa ²/s dieser Preise die Forderung der Fuhrleute. Die Forderung derselben wird auch wesentlich durch die Konkurrenz bedingt, daher ist es leicht erklärlich, daß im Frühjahr (Bestellzeit) und im Sommer (Erntezeit) alles Fuhrwerk relativ am teuersten ist. Zum Anfahren der Baumaterialien ist die Zeit im Spätherbst und Winter auch schon deshalb die günstigste, weil dann die Wege meist trocken und hart und daher leichter zu befahren sind.

Bei Benutzung der Eisenbahn kann man durchschnittlich rechnen den Ztr. und km

Ganze Wagenladungen (100—200 Ztr.) .    .    0,3 \

Gewöhnliches Stückgut auf Güterzügen .    .    0,7 .4

Eilgut............1,3 4

Eigengewichte verschiedener' Kanmnterinlien.

Eigengewichte

Verschiedener Baumaterialien

kg

etwa

Eigengewichte

Verschiedener Baumaterialien

kg

etwa

das cbm .    1600

das cbm 1525 bis 1800 das cbm .    2000

2300 2370 3200 2700

Erde und Lehm Kies

Lockerer Bauschutt Sandstein Kalkstein Basalt

Granit, Marmor    „    „

Mauersteine, Normalformat,

das Stück .    3,30

Dachsteine (Biberschwänze) stark, das Stück . . Tannenholz das cbm Kiefernholz    „

cm

1,20

600

650

800

7250

7800

7850

1280

Die Erüausschachtung für die Anlage der Fundamente ist nach der Breite derart einzurichten, daß neben dem Bankettmauerwerk noch ein Arbeitsraum von wenigstens 10 cm Breite bleibt, damit die senkrechte Aufmauerung der Fundamente jederzeit geprüft werden kann. Hierbei sind die Böschungen erforderlichenfalls durch Absteifungen so zu sichern, daß ein Nachstürzen des Bodens verhindert wird. Die Sohlen der Fundamentgräben müssen stets in horizontalen Ebenen liegen und werden die sich etwa als notwendig herausstellenden verschiedenen Tiefen der Fundamente durch Abtreppungen vermittelt.

Die Tiefe der Fundamentgräben ist soweit wenigstens unter Boden-Oberfläche herunterzuführen, daß die Sohlen der Fundamente in frostfreier Tiefe zu liegen kommen. Diese wird gewöhnlich zu 0,80—1 m unter Boden-Oberfläche angenommen.

Im übrigen hat sich die Tiefe der Fundamente nach der Beschaffenheit des Bodens und nach der Höhenlage der Kellersohle zu richten.

Höhenlage der Kellersohle zweckmäßig nicht unter 3 cm über dem höchsten Grundwasserstand, weil andernfalls behufs Trockenhaltung der Kellerräume nicht selten umfangreiche und kostspielige Dichtungs-(Jsolierungs-)arbeiten notwendig werden.

Die Fundamentgruben sind während der Ausführung der Fundamente stets trocken zu ballen. Der aus denselben ausgehobene Boden wird in nicht zu weiter Entfernung von den Baugruben abgelagert, weil er zum Hinterfüllen der Fundamente zum Teil wieder verwendet werden muß.

Finden sich beim Ausschachten Gegenstände von wissenschaftlichem oder künstlerischem Wert, so liegt dem Bauherrn nicht nur im eigenen, sondern auch im öffentlichen Interesse ob, für deren Erhaltung und Aufbewahrung zu sorgen. Bei staatlichen Ausführungen sind derartige Funde selbstredend fiskalisches Eigentum. Werden beim Ausschachten verwendbare Baumaterialien, wie Steine, Kies, Sand, Lehm, gewonnen, so hat der Bauherr, bei fiskalischen Bauten die Bauverwaltung darüber zu verfügen.

Läßt es sich nach Lage der örtlichen Verhältnisse nicht abwenden, daß Fundamente in nassen Erdboden gelegt werden müssen, so empfiehlt es sich, um das Gebäude einen besonderen Drainstrang herumzulegen, um vermittelst der Drainröhren das seitlich zutretende Wasser aufzufangen und abseits des Gebäudes, event, nach einem besonders dazu eingerichteten Sammelbrunnen abzuleiten.

Der Wasserzudrang hängt von der Höhe des Wasserstandes des in der Nähe befindlichen Grundwassers ab.

Grundwasfer findet sich in verschiedener Tiefe unter der Erdoberfläche vor und steht im allgemeinen um so höher, je näher eine undurchlassende Schicht sich unter der Erdoberfläche befindet. Denn das Grundwasser sammelt sich aus den atmosphärischen Niederschlägen (Regen)

an, welche, soweit sie nicht schon an der Erdoberfläche durch Verdunstung oder von den Pflanzen aufgesogen werden, durch die Erde so lange niedersinken, bis sie eine undurchlassende Bodenschicht antreffen.

Nach Pettenkofers und Latbams Untersuchungen besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Höhe des Grundwassers und der Gesundheitslage des Gebäudes und zwar folgt der ungesunde Zeitabschnitt der zunehmenden Tiefe des Grundwasserslandes. Nicht die Höhe des Grundwassers an sich, sondern das Steigen und Fallen übt den bestimmenden Einfluß aus. Nach Lathams Untersuchungen beginnen die typhösen Fieber mit dem Fallen des Grundwassers und erreichen beim tiefsten Stand ihren Höhepunkt. Zur Sicherstellung einer befriedigenden Gesundheitslage in unseren Häusern müssen daher Kellerböden mit einem Wasser- und luftdichten Bodenbelag versehen werden.

Untersuchung des Baugrundes geschieht in verschiedener Weise. Die beste und sicherste Art ist das Aufgraben, weil man dann die Lage, Mächtigkeit und Bestandteile der verschiedenen Erdschichten unmittelbar vor Augen hat. Ferner dient zur Ermittelung der Beschaffenheit des Bodens, vornehmlich zur Feststellung der Bodenart, der Erdbohrer.

Zweckmäßig für Boden untersuch ungen (s. Zcntralbl. der Bauv. 1888, S. 421) ist das von dem Bergrat Tecklenburg in Darmstadt erfundene Bohrgerät, welches neben dem Vorteil der geringen Kraftanwendung beim Bohren und der leichten Bauart der einzelnen Teile (das Gewicht eines vollständigen Bohrgerätes für 10 m Tiefe beträgt nur 7 kg) nur einen Arbeiter zum Mitführen und Einstellen erfordert.

Zu beziehen aus der Fabrik von P. Graes in Darmstadt.

Im allgemeinen pflegt bei sonst gleicher Beschaffenheit der Baugrund mit zunehmender Tiefe der Bausohle unter der Erdoberfläche eine vermehrte Tragfähigkeit zu besitzen.

Guter Baugrund kann bis 25000 kg f. d. qm (2,5 kg f. d. qcm) belastet werden. Nur wenn durch angestellte Untersuchungen festgestellt sein sollte, daß derselbe durchgehends von bedeutend größerer Tragkraft ist, kann über dieses Maß hinausgegangen werden; in der Regel sind die Verbreiterungen der Fundamente derart zu berechnen, daß der Druck von 2,5 kg auf 1 qcm an keiner Stelle überschritten wird.

Anleitung stillt Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

- //.

Fuhren auf gewöhnlichem Landweg, das km

(auf Kunststraße Preise etwa 30% niedriger).

i cbm Erde oder Schutt..........

i cbm Erde im gewachsenen Boden, gemessen . . .

1 cbm gebrannter Kalk..........

i cbm Bruchsteine............

1 cbm Lehm..............

1 cbm Holz..............

1 Tausend Ziegelsteine...........

1 Tausend Dachsteine (Biberschwänze)......

1 40

75

1 20

1 20

80

1 20

I    iO    lQ    O    tO    o

I_lQ    CP    GQ    Oi

Grdansschachtung.

Lockere Erde oder leichten Erdboden zur Anlage der-Fundamente und Kellerräume auszuheben, auf der Baustelle nach Vorschrift zu verkarren und später hinter die Fundamente wieder einzufüllen und festzustampfen

das cbm .

Strengen Lehm- oder Tonboden und andere, mittels der Hacke zu lösende Bodenarten, auch Kies und Geschiebe auszuheben oder abzutragen, das cbm......

Losen Fels- und Bergschutt mit groben Steintrümmern desgl. wie vor, das cbm..........

Festen Felsen, desgl. mit Rücksicht auf Vorhaltung der Sprenggerätschaften und dergl. Materialien, sonst wie vor

das cbm .

Erde auszuschachten u. etwa lO m weit zu verkarren, das cbm

Kap. Y. Isolierungen «. Trockenhaltung, Desinfektion.

Isolierungen haben den Zweck, das Vordringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Ihre zweckmäßige Anlage in nötigen Fällen ist um so wichtiger, als die Erhaltung eines Gebäudes wesentlich durch die trockene Lage desselben und die Trockenhaltung seiner Bestandteile bedingt wird.

Um ein Gebäude trocken zu erhalten und insbesondere um das Aufsteigen der nach ärztlichem Gutachten oft sehr gefährlichen Bodenlust zu verhindern, müssen Kellerböden einen Wasser- und luftdichten Bodenbelag erhalten. Im Sommer ist eine Verunreinigung des Hauses durch schlechte Bodenluft weniger zu fürchten als im Winter, wenn die Zimmer erwärmt sind. Denn infolge der Erwärmung wird die Luft im Hause verdünnt und zieht nach oben ab, die von unten nachdringende (Grund-) Luft trägt dann aber alle Verunreinigungen des Erdbodens, sei es staub- oder gasförmig, mit ins Haus und macht dasselbe zum längeren Aufenthalt für Menschen geradezu gefährlich. Nach Meinung der Aerzte wird durch aufsteigende Grundluft die Verbreitung von Krankheiten, namentlich von Typhus, ganz besonders begünstigt. Wo es die Kosten zulassen, wende man daher gegen Bodenfeuchtigkeit Asphaltbelag in Kellern an.

Da vor allem die Gebäudemauern selbst die Feuchtigkeit nach oben leiten würden, ist die Abdeckung der Fundament- oder Plintenmauern mit einer wagerechten Asphaltschicht, welche mit der Oberkante des Kellerpflasters, bei Holzfußböden aber mit deren Unterkante oder, wenn Lagerhölzer darunter liegen, mit der Unterkante der letzteren abgleichend angeordnet wird, ein unentbehrliches Mittel zur Trockenhaltung der Kellerund Wohnräume u. f. w. eines Gebäudes und zur Instandhaltung des letzteren überhaupt. Diese Asphaltschicht wird flüssig angebracht oder man verwendet Asphaltfilzplatten. Es können auch Rohglasoder Bleiplatteu zur Isolierung verwendet werden.

Asphaltfilzplatten zum Schutze gegen aufsteigende Feuchtigkeit werden auf die Fundamentoder Plintenmauern, nachdem diese vorher sorgfältig abgeglichen sind (Bruchsleinfundamente gleicht man am besten mit 2 Ziegelflachschichten in verlängertem Zementmörtel ab), einfach glatt aufgelegt, wobei !ZMMI sich' die Enden um etwa 5 bis 10 cm überdecken müssen. Eine weitere Dichtung der einzelnen Asphaltfilzplatten untereinander ist nicht erforderlich, da eine innige Verbindung der übereinander liegenden Plattenenden schon durch den bedeutenden Truck der über ihnen aufgeführten Mauern bewirkt wird. Diese Jsolierungsweise bietet den Vorteil, daß die Platten durch die Mauer selbst nach Bedarf verlegt werden können und daß ohne Unterbrechung weiter gemauert werden kann.

Asphalt in kochendem Zustande auf die Mauern aufzustreichen, war lange Zeit das gebräuchlichste Jsolierungsverfahren. Sein Vorzug besteht darin, daß der kochende Asphalt fick tiefer in die Steinfugen und Steinporen einsetzt und dadurch die Isolierung des Mauerwerks eine verhältnismäßig dichtere wird. Diese Jsolierungsweise ist aber dadurch, daß der Asphalt jedesmal vor dem Aufstrich in Kesseln geschmolzen wird, etwas umständlich, auch muß man dafür sorgen, daß die Asphalteure, wenn dieselben sich auf der Baustelle eingerichtet haben, ohne Verzug weiter arbeiten können. Nichtsdestoweniger geben die Bestimmungen des preußischen Ministeriums für öffentl. Arbeiten (vom 16. Mai 1890 III 8686 — Nachtrag zur Geschäftsanweisung) diesem Verfahren :c. auf Grund der gemachten Erfahrungen den Vorzug.

Asphaltfilzplatten find zu beziehen u. A. von A. Siebel in Düsseldorf. Asphaltplatten u. a. von Büscher & Hofsmann, Bahnhof Eberswaldc, Halle a. S., Mainz, Mariaschein i. B., Straßburg i. E ; Filialen in Breslau, Königsberg i. Pr. und Nürnberg; Filzfabrik Adlershos, Aktiengesellschaft zu Adlershof bei Berlin; A. W. Andernach, Beuel a. Rh. (Falz-Bautafeln Kosmos, s. Prospekt); Aktiengesellschaft für Asphaltierung und Dachbedeckung vorm. Johannes Jeserich, Berlin SO, Rungestr. 19; F. Schlesing Nächst., Aktiengesellschaft, Berlin NW, Kaiserin Augusta-Allee 10/12; Teerprodukten-sabrik „Biebrich", Stephan Mattar, Biebrich a. Rh.

Ta das oberhalb der wagrechten Isolierungen liegende Mauerwerk der Außenwände eines Kellergeschosses seitlich mit feuchtem Erdreich in Berührung kommt, so ist in den meisten Fällen auch hier ein Schutz erforderlich :senkrechte Luftschichten, Goudronan strich. — Hierüber schreiben die angeführten ministeriellen Bestimmungen, welche sich auf die Ausführung bei Gebäuden der preußischen Staatsverwaltung beziehen, solgendesvor:

„Die Ilmfassungswände des Kellergeschosses sind gegen 'seitliches Eindringen der Erdfeuchtigkeit durch senkrechte, von der Asphalt-Isolierschicht bis zum Terrain reichende Luftschichten zu schützen. Die Luftschichten erhalten eine lichte Weite von 4—5 cm und sind, sofern die Umfassungsmauern aus Ziegeln hergestellt werden sollen, an der Außenseite derart vorzulegen, daß sie gegen das Erdreich -sh^ ’-'V    durch eine V² Stein starke, in ver-

i    • längertem Zementmörtel auszuführende

‘ Mauer abgeschlossen werden und ihre Innenfläche hinter der Außenslucht des Erdgeschoßmauerwerks nicht zurücktritt."

mi*

v.'-V.

;^:Cr

- v.rr

a—b Asphaltschicht. a—c Goudronanstrich.

„Eine Stärke von Vs Stein genügt nicht, wenn das Hervortreten sogenannten Drängwassers — etwa aus nahe dem Gebäude ansteigenden Schichten kommend — zu befürchten ist. In diesem Falle ist die Abschlußwand der Luftisolierschicht 1 Stein stark anzuordnen, vor derselben eine fette Tonschicht von mindestens 50 ein Stärke einzubringen und für Abführung des Drängwassers durch Einlegung von Drainsträngeu in etwa 1 bis 2 m Entfernung vom Gebäude zu sorgen."

„Werden die Umfassungsmauern des Kellergeschosses aus Bruchoder Feldsteinen hergestellt, so ist die Luftschicht an der Innenseite in entsprechender Weise vorzulegen. Ebenso ist zu verfahren, wenn Kellermauern an nachbarlichen Grenzen aus Ziegelsteinen ausgeführt werden sollen."

„Die Abschlußwand der Luftschicht ist mit dem Kellermauerwerk durch Bindersteine genügend sicher zu vereinigen."

„Im Aeußeren ist das Kellermauerwerk, soweit es unter Terrain liegt, nur glatt zu fugen, nicht zu putzen und sodann nach möglichster Austrocknung zweimal mit heißem Teer oder Goudron zu streichen."

„Die Luftschichten selbst sind einerseits durch Oessnungen nahe über dem Fußboden des Kellergeschosses mit den Räumen des letzteren, sowie durch Oessnungen in den Leibungen der Kellerfenster mit der Außenluft in Verbindung zu bringen, damit durch fortgesetztes Lüften eine schnelle Austrocknung des Kellermauerwerks befördert wird. Tie Oessnungen sind mit Metallgittern zu verschließen."

Bezüglich der Kellersohle schreiben die ministeriellen Bestimmungen vor, daß dieselbe mindestens 30 cm über dem höchsten Grundwasserstande liegen soll.

Nasse Kellerböden bringen nicht allein schlechte Luft ins Haus, sondern verursachen außerdem auch manchen Verlust, indem die im Keller aufbewahrten Produkte an Wert bedeutend verlieren oder ganz verderben.

Nasse Kellerböden lassen sich nun z. B. in der Weise trocken legen, daß auf die vorhandene, vorher sorgfältig gereinigte Kellerplättung ein flaches, aber doppeltes Ziegelpflaster mit verwechselten Fugen in Zementmörtel verlegt und dieses mit einer festen, etwa 2 cm starken Zement decke überzogen wird. In gleicher Weise wie der Kellerboden werden dann auch die Seitenwände des Kellers gedichtet, und zwar bis zu einer Höhe von etwa 0,30 bis 0,50 m über dem höchsten Grundwasserstande.

Ist keine genügende Kellerhöhe vorhanden, um auf der alten Kellerplättung einen neuen Belag noch auflegen zu können, oder ist die vorhandene Plättung durch den Auftrieb des Wassers verstückelt oder wellenförmig geworden, so wird dieselbe am besten ganz beseitigt und die neue Plättung dann auf den Erdboden gelegt. Der letztere muß aber jedenfalls vorher ordentlich gedichtet und mit neuem, humusfreiem Bettungsmaterial versehen werden.

Besser als Belag aus Ziegelsteinen, Fliesen, Steinplatten rc. ist Beton, weil in demselben keine durchgehenden Fugen enthalten sind und die Festigkeit des Steinkörpers an sich eine größere ist. Der Betonboden ist etwa 13—15 cm stark zu nehmen. Als Unterlage für Asphalt genügt in der Regel Beton von 10 cm Stärke.

Ist der Wasserdruck verhältnismäßig stark, so wird statt der doppelten Ziegelflachschicht ein hochkantiges Ziegelpflaster gemauert und darüber eine einfache Ziegelflachschicht verlegt. Wo die Kellerfläche sehr groß ist, müssen nach Umständen Kreuzfundamente eingelegt und zwischen diese umgekehrte Gewölbe eingespannt werden.

Ist der Wasserzudrang durch hoch aufsteigendes Grundwasser sehr stark, so muß erforderlichenfalls in Verbindung mit den vorzunehmenden Dichtungen eine Drainage rings um das Gebäude in der Weise angelegt werden, daß alles an das Gebäude seitlich antretende Wasser von vornherein aufgefangen und abseits der Fundamentmauern nach ein oder mehreren Sammelgruben (je nach der Größe und der Lage des Gebäudes) abgeleitet wird.

Grundbedingung des Erfolges in allen Fällen ist, daß vor der Herstellung der Glättung, sowie während der Arbeitsausführung und noch einige Tage nach der Fertigstellung der Wasserzudrang zu den Kellerräumen möglichst fern gehalten wird. Zu diesem Behufe ist für die genannten Arbeiten die trockenste Jahreszeit zu wählen und außerdem eine nötige Senkung des Grundwasserstandes erforderlichenfalls dadurch zu bewirken, daß neben den trocken zu legenden Kellerräumen der Wassergehalt des Bodens durch Auspumpen (aus provisorischen Sammelgruben oder mittels eingesenkter abessynischer Pumpen) künstlich abgemindert wird.

Stehen Keller voll Wasser, welches von oben her zugeflossen ist, so ist dieses vorerst soweit abzupumpen, als es das nachdringende Grundwasser gestattet. Der zurückbleibende Rest ist alsdann zu desinfizieren, da in diesem Falle anzunehmen ist, daß unreine Stosse mit hineingeführt worden sind, welche Fäulnis im Kellerwasser erzeugen können. Bei der vorzunehmenden Desinfektion empfiehlt es sich, in Kellern, welche zur Aufbewahrung von Lebensmitteln dienen, Eisenvitriol statt Karbolsäure zu verwenden, weil die meisten Nahrungsmittel den noch sehr lange in den Kellern verbleibenden Geruch der Karbolsäure leicht annehmen und dann ungenießbar oder doch für den Verkauf weniger verwertbar werden.

Die Austrocknung und Desinfizierung der Keller verursacht aber unstreitig größere Schwierigkeiten, weil diese bei ihrer tieferen Lage und den gewöhnlich sehr kleinen Fenstern der Luft, bezw. dem Luftzuge weniger leicht zugänglich gemacht werden können. Wo es möglich ist, die Tür- und Kellerlöcher so zu offnen, daß die Luft durchstreichen kann, wird man durch den gewöhnlichen Luftzug auf die einfachste Weise die dumpfe Luft und die Pilze aus dem Keller entfernen können.

Wo dieses nicht möglich, stellt man, um vor allem die dumpfigfeuchte Kellerlust zu trocknen, auf einem Brette einfach falzsauren Kalk auf; dieser zieht die Feuchtigkeit au und zerfließt zuletzt zu Wasser, das man in ein untergestelltes Gesäß abtropfen läßt. Stellt man dies Gefäß auf gelindes Feuer, so verdampft das Wasser und man erhält wieder den salzsauren Kalk, der aufs neue im Keller aufgelegt werden kann.

Ein wohlfeileres Mittel ist das schwefelsaure Eisen, der grüne Vitriol. 200 g in einem Eimer Wasser aufgelöst und damit die Wände und Decke besprengt oder abgewaschen, reinigt am billigsten und einfachsten die Kellerluft. Dieses Mittel empfiehlt sich aber außer seiner Billigkeit und Einfachheit auch noch durch seine vollständige Ungefährlichkeit. Der grüne Vitriol ist durchaus unschädlich und hinterläßt keinen unangenehmen Geruch.

Zeigt sich ein Gebäude an den Außenwänden feucht, so sind zunächst die Dachrinnen und Abfallrohre auf ihre Dichtigkeit und ihre zweckmäßige Anlage zu untersuchen. Wo Dachrinnen fehlen, müssen diese angebracht werden, es sei denn, daß das Gebäude mit einem weit überstehenden Dach versehen ist. Ferner find Anordnungen zu treffen, daß das Tagewasser nicht an den Fuß des Gebäudes heranfließen kann. Dies wird bei den landwirtschaftlichen Gebäuden am besten dadurch erreicht, daß rings um das Gebäude auf etwa 1 m Breite ein vom Gebäude nach dem Hof zu stark abfallendes Pflaster angelegt wird. Außerdem liegen in den verschiedenen Bekleidungsarten, wie Verputz, S ch i e f e r rc. noch Mittel genug, um ein Gebäude gegen den Fortzug von außen andringender Nässe wirksam zu schützen.

Die Austrocknung nasser Außenwände erfolgt am schnellsten durch die Einwirkung von Sonnenstrahlen, zumal wenn diese möglichst tief in das Innere des Mauerwerks eindringen können. Bei Mauern, welche sehr durchnäßt find, ist es daher zweckmäßig, alle Bekleidung, als Verputz rc. zu entfernen und außerdem die Fugen soweit als möglich durch Auskratzen bloß zu legen. Erst wenn das Mauerwerk im Innern vollständig ausgetrocknet ist, darf der Verputz wieder aufgetragen werden, wobei Fugen und Steine, damit der Putzmörtel besser haftet, angenäßt werden müssen.

Wo Feuchtigkeit an den Innenwänden eines Gebäudes sich bemerkbar macht, liegt der Grund hierfür gewöhnlich darin, daß die Mauern aus wasserdurchlässigem Material (Luftsteine, Schwemmsteine) bestehen und nicht genügende Stärke besitzen, so daß der anprallende Regen bis nach dem Innern durchdringt, wie dies namentlich an den meist schwächeren Giebelmauern und Fensterbrüstungen beobachtet werden kann. Gewöhnlich werden zur vermeintlichen Beseitigung dieses Uebelstandes an den Innenwänden Zementverputz, wetterfester Anstrich oder Bekleidung mit Asphaltpapier angebracht. Der Uebelstand wird durch derartige Bekleidungen nur verdeckt, nicht aber beseitigt. Die von außen

zuziehende Feuchtigkeit tritt dann allerdings nicht an den Innenwänden über dem Fußboden zu Tage, steigt aber zum Nachteil der ganzen Mauerwand dann langsam in die Höhe, so daß man Feuchtigkeit schließlich wohl an der ganzen Mauerwand hinauf bis unter die Decke wahrnehmen kann.

Die Austrocknung nasser Innenwände wird bis zu einem gewissen Grade am schnellsten durch Anwendung großer, eiserner Körbe bewirkt, in welchen Koks verbrannt werden. In niedrigen Räumen kann es hierbei notwendig werden, die Decke durch ein über dem Kokskorbe angebrachtes Eisenblech vor zu starker Erhitzung zu schützen. Die Kokskörbe bei verschlossenen Fenstern und Türen zu benutzen, ist an sich wünschenswerter, weil dadurch die Hitze in dem betreffenden Raume gesteigert und die Einleitung der natürlichen Ventilation durch die Poren des MauerwerkS am kräftigsten gefördert wird, ist aber nur da zweckmäßig, wo der erhitzten Luft (etwa durch eine Oeffnung an einem geheizten Schornstein) ein kräftiger Abzug möglich gemacht ist. Andernfalls ist der durchaus notwendige Luftwechsel durch Offenhalten der Fenster und Türen zu bewirken.

Mit der Aufstellung der Kokskörbe muß man übrigens vorsichtig zu Werke gehen, weil die Erfahrung gezeigt hat, daß eine Gefahr der Kohlenoxydvergiftung bei Personen, die sich schlafend in der Nähe so geheizter Räume aufhalten, wohl vorhanden ist, zumal diese Gase auch durch geschlossene Decken und Wände ihren Weg finden.

I. Keidel's Patent-Schnelltrockner sind die in Berlin zur Austrocknung der Räume in Neubauten gebräuchlichsten Feuer-(Koks-) körbe.

Diese Körbe liefert die Firma I. Keidel in Berlin sowohl im Verkauf, als auch

leihweise.

Um das Austrocknen der Wände und des Wandputzes zu beschleunigen, empfiehlt Paul Schmidt, Berlin, Turmstraße 64, seine chemisch zubereiteten Preßholzkohlen, die in gewöhnlichen eisernen Kokskörben eingelegt werden und dann angezündet, langsam und gleichförmig ohne Flamme verbrennen. 100 kg (etwa 300 Stück) kosten 30 Jt. ab Fabrik.

Die Feuchtigkeit in neu erbauten Gebäuden, deren Mauern mit Kalkmörtel aufgeführt und verputzt sind, entsteht hauptsächlich dadurch, daß sich die Kohlensäure, die der Mensch ausatmet, mit dem Kalk des Mörtels verbindet, welcher dafür sein Wasser abgibt.

Das Wasser, welches in dem Mörtel bei den neu gemauerten Wänden und in frischem Kalkputz enthalten ist, wird nur zum kleineren Teil durch Verdunstung abgegeben, der größere Teil ist im Kalk des Mörtels chemisch gebunden und verliert sich nach und nach nur im Austausch gegen Kohlensäure. Unter gewöhnlichen Umständen ent-

wickelt sich aber in bewohnten Räumen Kohlensäure nur durch Verbrennung von Leuchtstoffen und durch das Atmen der Bewohner.

Die Feuchtigkeit in umgebauten Häusern ist für die Gesundheit der Bewohner gefährlich. Daher dürfen neue Häuser nicht sogleich bezogen werden: es muß vielmehr Zeit zum Austrocknen gelassen werden, wie solches auch an vielen Orten durch die bestehenden Polizeiverordnnngen gefordert wird.

Wenn Holz steter Feuchtigkeit und Wärme unter mangelhaftem Licht- und Luftzutritt ausgesetzt ist und wenn diese Feuchtigkeit mit humosen Stoffen, wie Seifenlange, Küchenspülwasfer rc. vermischt ist, was bei vielen Gebäuden zutrifft, wo diese Abwässer infolge der mangelhaften Spülwasserableitung in den Boden und von hier in die Fundamente gelangen, so entsteht der Hansschwamm.

Durch das Vorhandensein von Hansschwamm in einem Gebäude befindet sich aber nicht allein dieses in Gefahr, nach und nach zerstört zu werden, sondern auch die Gesundheit der Hausbewohner steht auf dem Spiele, insofern, als durch die Ausdünstung und Absonderung des Hans-schwammes erfahrungsmäßig viele Krankheiten entstehen können. Sein Einfluß macht sich nicht allein durch einen scharfen, moderigen Geruch geltend, der jeden Hausbewohner in unangenehmster Weise belästigt, sondern ist auch durch eintretende Vermehrung des Kohlenstoffs und Verminderung des Sauerstoffs in den Räumen bemerkbar.

Der Hansschwamm¹), auch Holz- oder Manerschwamm genannt, gibt sich in seiner ersten Entstehung als zartwolliger Anflug zu erkennen, der nach und nach sich zu langen, weißen Fädchen ausbildet, welche schließlich zu einem den Spinngeweben ähnlichen fächerartigen Gewebe answachsen. Wo der Hansschwamm nicht an seinen im größeren Maßstabe entwickelten Pilzfäden und Fruchtlagern oder bereits in ansgereiftem Zustande als braunes, oftmals fächerartig anliegendes Polster zu erkennen ist, kann als Sachverständiger zur mikroskopischen Untersuchung des verdächtigen Holzes nur der Botaniker gelten, da die Chemie bis jetzt noch kein Mittel besitzt, um int Holz vorhandenen Hausschwamm mit Sicherheit erkennen zu können. Die Untersuchung des Botanikers hat bei der Untersuchung vornehmlich die Natur des Pilzes festzustellen, da nicht alle Pilzfäden dem wahren Hausschwamm angehören. Für den Laien und überhaupt für das unbewaffnete Auge hält es sehr schwer, den wahren Hausschwamm, sofern derselbe sich noch nicht voll entwickelt hat, von derjenigen Fäulnis, welche als sog. Trockenfäule bezeichnet wird, zu unterscheiden. Die Trockenfäule kaun bei einem Neubau schon in den ersten Jahren vorhanden sein, tritt aber gewöhnlich erst nach einigen Jabren deutlich hervor, wenn das zerstörte Holzwerk anfängt trocken zu werden, während die Beschädigungen durch den Hausschwamm, der sich schneller verbreitet, schon in 1—2 Jahren deutlich bemerkbar sein können. Der Hausschwamm entsteht, wenn dem Holze bei Mangel an Zugluft und Licht mehr Feuchtigkeit zugeführt wird, als zur gewöhnlichen Fäulnis desselben erforderlich ist. Dies kann der Fall sein, wenn nasse Hölzer in feuchtes Mauerwerk verlegt werden, ohne daß für Isolierung und zweckmäßigemLuftzutritt zu den Balkenköpfen Sorge getragen wird, wenn die Fehlböden durch zu frühes Auflegen der Fußböden und zu schnelle Herstellung des Deckenputzes jeder Auslüftung verschlossen werden, wenn ferner die Innen- und Außenseiten mit Verputz versehen werden, ehe der Rohbau ausgetrocknet ist u. s. w., also überall da, wo für die Möglichkeit einer ausreichenden Verdunstung der sich bildenden Wasserdämpfe nicht genügend Sorge getragen wird.

Das sicherste Mittel, den Hausschwamm aus einem Gebäude zu beseitigen, ist vollständige Vernichtung des vom Hausschwamm angegriffenen Holzes und aller damit in unmittelbarer Verbindung stehenden Bauteile; die Erfahrung hat z. B. bewiesen, daß man in Zimmern, in denen der Holzfußboden nebst Unterlage vom Schwamm ergriffen war, außer diesem Holzwerk auch die anstoßenden Mauerteile (durch Ausstemmen) beseitigen und erneuern muß. Kachelöfen müssen abgebrochen werden und ein ganz neues Fundament erhalten (es hilft nichts, sonst kommt der Schwamm wieder!). Ist die Schwammbildung noch gering und ist ein Beseitigen des Holzes nicht angängig, so müssen technische und chemische Mittel zur Anwendung gebracht werden. Die ersteren bestehen hauptsächlich darin, daß die Holzflächen von allem, worin sich Schwammteile finden können, sorgfältig gereinigt werden und alles alte Bettungsmaterial entfernt wird. Die chemischen Mittel bestehen im Bestreichen mit antiseptischen Stoffen, von denen das Kreosot, obgleich das einzig billige und relativ wirksamste Mittel, wegen seines scharfen und schädlichen Geruches im Wohngebäude nur mit größter Vorsicht zu verwenden ist. Auch die karbolhaltigen Austrichmassen geben in warmen Räumen einen leicht bemerkbaren Geruch ab.

Zweckmäßiger als alle äußeren Anstriche ist: das Verfahren des Regiernngsbaumeisters S eem ann - Berlin-Friedenau, Beckerstr. 6²), zur Austrocknung und Entkeimung feuchter Fußböden und Balkenlager, sowie zur Beseitigung des Hausschwammes; es besteht darin, daß die Dielung an beiden Enden an gebohrt und daß durch die Bohrlöcher heiße Luft in das Balkenfach eingepreßt bezw. abgesogen wird. Nach voller Ausdörrung des Holzwerkes während 10—12 Stunden werden pilzzerstörende C h i n o s o l dämpfe eingeführt, die zugleich eine konservierende Imprägnierung der Holzteile bewirken. Die Kosten stellen sich einschließlich Aufstellung und Rücktransport des Apparates auf 1,50 bis 2,50 Jl- für 1 qm.

Der wesentliche wirtschaftliche Vorteil bei Anwendung des See-m a n n'schen Verfahrens besteht darin, daß es nicht notwendig ist, die Wobnungen zu räumen und die Holzfußböden oder auch nur deren Anstriche beseitigen oder andere kostspielige bauliche Maßregeln zu ergreifen. Nach Schluß des Verfahrens werden die Bohrlöcher mit Holzpfropfen geschlossen, verkittet und zugestrichen.

Die bloße Behandlung mit Chinosoldämpfen kostet 0,75 JL für 1 qm; sie empfiehlt sich bei verzweifelten Fällen, z. B. bei Kellerfußböden ohne Unterpflaster, um die Wirkung der aufsteigenden Bodenfeuchtigkeit wenigstens für einige Jahre zu hemmen.

Als die bekannteren antiscptischen und durch Reklame weit verbreiteten Mittel werden verwendet:

1.    Das Mykothanaton (Schwammtod) von V i l a i n & C o. in Berlin. Enthält im wesentlichen Schwefelsäure und Kochsalzlauge.

2.    Das Antimerulion von Dr. H. Zerener, zu beziehen von Gustav Schallehn in Magdeburg. Besteht in trockenem Zustande aus Infusorienerde, die mit 6% Kochsalz und 3°/o Borsäure imprägniert ist. Das flüssige Antimerulion besteht aus Wasserglas und wird mit 6% Kochsalz und 7°/o Borsäure verwendet.

3.    Das Carbolineum von Gebr. A v e n a r i u s in Gau-Algesheim, Rheinhesfen.

4.    Antinonin-Carbolineum (Faß zu 25 kg 6 Jl., zu 200 kg 27 Jl.) ähnlich wie das vorige, doch geruchlos. Fabrik Fretzdorff & Co., Berlin SW. 29, Solmsstraße 38.

Außer diesen fabrikmäßig gefertigten Mitteln verdienen noch viele andere, wie Karbolsäure, Kalkmilch, Kochsalz, Petroleum rc. als fäulniswidrige Mittel Beachtung. Alle diese Mittel können jedoch nur so weit von Erfolg sein, als sie von außen in das Innere des Holzkörpers einzudringen vermögen. Es liegt daher klar auf der Hand, daß, wenn Holz von Hausschwamm ganz durchzogen ist, dieser im Innern durch Anstreichen des Holzes von außen nicht beseitigt werden kann.

Isolierung der Gebäude gegen Feuersgefahr erfolgt am wirksamsten durch Brandmauern. Auch werden dieselben in größeren Gebäuden zur feuersicheren Abtrennung einzelner Gebäudeteile angebracht.

Brandmauern sind massive, von Grund aus selbständig in die Höhe geführte Mauern von solcher Stärke und Konstruktion, daß sie bei einer Feuersbrunst die Fortpflanzung des Feuers nach der entgegengesetzten Seite derselben verhindern. Eine Brandmauer darf, wenn sie zugleich

6*

als Umfassungsmauer dient, nur solche Oeffnungen haben, die mit feuerfestem Verschluß versehen sind. Türen aus Holz mit beiderseitigem Beschlag aus Eisenblech bewähren sich am besten (eiserne Türen werfen sich bei Bränden sehr bald und bilden dann keinen genügenden Verschluß mehr), sie müssen in gemauerte Falze schlagen und von selbst zufallen. Eine gute Brandmauer darf nur aus gebrannten Steinen oder Bruchsteinen in Kalk- oder Zementmörtel hergestellt und darf zur Auflage von Holzteilen nur insoweit benutzt werden, daß mindestens noch eine Mauerstärke von 25 cm ganz frei von eingreifenden Holzteilen bleibt.

Wo massive Brandmauern nicht errichtet werden können, leisten auch Rabitz- und namentlich Monierwände als Abschlüsse bei Feuersgefahr schätzenswerte Dienste (s. S. 92 u. ff.). Näheres darüber sowie über brandsichere Baustoffe und Bauteile überhaupt und über Oeffnungen in Brandmauern bergt. S. 91 u. ff. der Schrift „Der Schutz der Städte gegen Schadenfeuer" von Dr. O. v. Ritgen, Jena, bei Gustav Fischer, 1902, Preis 3,50 JL

Zur Sicherung gegen Feuersgefahr empfiehlt es sich, in Gebäuden, in welchen Wasserleitung mit ausreichendem Druck vorhanden ist, Feuerhähne neben den zugehörigen Hanfschläuchen derart anzubringen, daß nach jedem Raume Wasser in hinlänglicher Menge abgegeben werden kann.

Die Bereitstellung von Wasser in Eimern empfiehlt sich z. B. in stark besuchten Geschäftshäusern, um entstehendes Feuer löschen zu können, ehe es um sich greift. Extinkteure haben sich nicht bewährt.

Um bei ausbrechendem Brande Zeitaufenthalt zu vermeiden, welcher durch Herholen und Anschrauben der Spritzschläuche entsteht, so sei hierauf den M o o r m a n n'schen Patenthydrauten hingewiesen, der sofort in Tätigkeit gesetzt werden kann, ohne daß erst der Schlauch mit dem Strahlrohr braucht angeschraubt oder angekuppelt zu werden.

Zu beziehen von H. Breuer & Co. in Höchst a. M.

Der gefährlichste Feind des Bestandes eines Gebäudes ist

Ueber schwemmung,

weil Wasser auf fast alle für Bauwerke zur Anwendung kommenden Materialien, mögen sie mineralischen oder vegetabilischen Ursprungs sein, namentlich aber auf Holz, Mörtel und die Mehrzahl der Steine energisch zersetzend und zerstörend einwirkt.

Schutzwehr gegen Ueberschwemmung am eigenen Grundstück ist nach Gem.-Recht gestattet, wenn dieselbe nur in der Absicht, Schaden von sich abzuwenden, nicht in der Absicht, dem Nachbarn Schaden zuzufügen, errichtet wurde. Auch nach französischem Recht darf der Eigentümer sich gegen Ueberschwemmungen durch Bäche und Flüsse, durch Schutzwehren auf seinem Grund und Boden schützen, wenngleich dem Nachbarn Schaden zugefügt wird, wenn nur die eigene Sicherung,

nicht fremder Schaden beabsichtigt wird. Erk. des R e i ch s g e r i ch t s II. Civils. vom 19. Dezember 1882 (Arm. des Reichsger. Bd. VII, S. 207 f.).

Ist ein Gebäude von der Ueberschwemmung frei geworden, so nuifi mit der Austrocknung bezw. Instandsetzung rasch und energisch vorgegangen werden, weil sonst die Niederlage unausbleiblich.

Vor dem Wiedergebrauch müssen naß gewesene Räumlichkeiten sebr sorgsam gereinigt und desinfiziert werden. In welcher Weise dieses geschehen kann, ist aus der nachstehenden Bekanntmachung zu ersehen, welche im Januar 1883 vom Königlichen Landratsamte zu Koblenz anläßlich der kurz vorher eingetretenen Rheinüberschwemmung erlassen worden ist.

Bekanntmachung.

Da von der voreiligen und unvorsichtigen Wiederbenutzung der beim Hochwasser überschwemmt gewesenen Wohnungen und Stallungen ernste Gefahren für die Gesundheit der Menschen, sowie der Viehbestände befürchtet werden müssen, sind die nachbezeichneten Vorsichtsmaßregeln zu beachten.

Die überschwemmt gewesenen Räumlichkeiten dürfen als Wohn- und Schlafzimmer nicht eher wieder benutzt werden, bis sie einer gründlichen Reinigung unterworfen und in möglichst trockenen Zustand gebracht worden sind. Sollte sich ergeben, daß Wohnungen noch ungereinigt und naß bereits wieder benutzt werden, so sind diese Bewohner unter Hinweis auf diese Gefahren für Leben und Gesundheit zum einstweiligen Verlassen derselben anzuhalten.

Zur gründlichen Reinigung und raschen Austrocknung der Wohnungen und zur Verhütung der üblen Folgen der Ueberschwemmung überhaupt ist im allgemeinen wie folgt zu verfahren:

1.    Die Wohnungen müssen, soweit in ihnen Wasser gestanden, überall mit reinem, wenn möglich mit heißem Wasser, dem rohe Karbolsäure im Verhältnis von 1 Tasse auf den Eimer zuzusetzen ist, rein abgerieben werden.

2.    Das Gleiche hat bezüglich der Fußböden zu geschehen; bei gedielten Fußböden werden die Dielen am zweckmäßigsten ausgenommen, mit karbolisiertem Wasser gereinigt und darauf getrocknet und erst dann wieder aufgelegt, nachdem die darunter befindliche feuchte Erde durch trockenen Boden, am besten durch Sand ersetzt worden ist.

Auch bei ungedielten Fußböden ist der nasse und verschlammte Grund auszuheben und statt dessen möglichst heißer Sand anzuschütten, der so lange gewechselt und erneuert wird, als er noch Feuchtigkeit aufnimmt.

3. Da Wärme, verbunden mit Luftzug, am besten austrocknet, sind die Wohnungen nach geschehener ReiUgung bei offenen Fenstern und Türen stark und anhaltend zu heizen.

4.    Wenn in einzelnen Fällen die Notwendigkeit sich ergeben sollte, Wohnungen vor der vollständigen Austrocknung wieder zu benutzen, so ist darauf zu halten, daß noch nicht ganz trockene Räume mindestens als Schlasstellen nicht benutzt, und wenn dieses ausnahmsweise ganz unvermeidlich sein sollte, daß die Betten nicht unmittelbar an den Wänden aufgestellt, sondern von diesen möglichst weit entfernt und durch Bretter, Decken und dergleichen davon getrennt werden. Diese Schutzmittel, welche die Feuchtigkeit der Wände annehmen, sind bei Tage zu beseitigen, und bevor sie des Abends wieder gebraucht werden, gut zu trocknen. Da der Aufenthalt von Menschen in den Wohnungen die Feuchtigkeit darin noch bedeutend vermehrt, so ist in solchen Fällen anhaltender Luftzug durch stetes, nur nachts zu unterlassendes Offenlassen der Fenster bei gleichzeitigem Heizen doppelt nötig.

5.    Die unter den Wohnungen befindlichen Keller und sonstigen Räume sind, nachdem das darin stehende Wasser schleunigst entfernt worden, gründlich zu reinigen und durch Oeffnen der Zugänge, Luftlöcher u. s. w. dem Zutritt der freien Lust auszusetzen.

6.    Nicht minder sind zur Verhütung von Viehseuchen die überschwemmt gewesene» Stallungen mit Karbolwasser gründlich zu reinigen. Naß gewordenes Stroh und auch Futter ist aus denselben zu entfernen und in den Stallungen durch häufiges Oeffnen der Türen und Lücken ein kräftiger Luftzug herzustellen.

Verdorbenes Futter ist nicht zu verwenden, sondern mit dem etwa der Ueberschwemmung ausgesetzt gewesenen Dünger alsbald aus den Gehöften abzufahren.

7.    Die Straßen und Plätze, desgleichen die Hofräume sind zu säubern und von allem Schlamm und dergleichen gründlich zu reinigen.

8.    Die Brunnen und zwar sowohl die, welche direkte Zuflüsse des Ueberschwemmungswassers erhalten, als auch die, in denen ohne solche Zuflüsse die Ueberschwemmung das Steigen des Wassers verursachte, müssen ohne allen Verzug ausgeschöpft oder ausgepumpt und dann sorgfältig gereinigt werden; so lange dieses nicht geschehen, ist der Gebrauch des Wassers zum Genuß zu untersagen.

Koblenz, den 6. Januar 1883.

Der Königliche Landrat.

Wo ansteckende Krankheiten in der Bevölkerung um sich greifen oder wo man deren Ausbrechen verhüten will, auch wo Seuchen unter dem Vieh entstehen, ist

die Vernichtung der Krantheitskcime

in den Gebäuden erforderlich. In Wohngebäuden beseitigt man die an-steckungserregenden Krankheitskeime derart, daß man zunächst als erstes

und wichtiges Mittel die Lüftung aller Räume gründlich und wiederholt anwendet; die Fußböden wäscht man alsdann mit Karbolseifenlösung oder mit Sublimat ab. Sublimat ist ein sehr starkes Gift und darf daher nur in sehr verdünntem Zustand und mit größter Vorsicht verwendet werden.

Ein wirksames Mittel, Krankenzimmer von gesundheitsschädlichen Keimen zu reinigen (desinfizieren), besteht darin, daß der Fußboden und alle Holzteile in denselben, auch Möbel, mit karboli-siertem Wasser abgewaschen und außerdem mehrere mit Karbolwasser getränkte Tücher einige Zeit im Zimmer aufgehängt werden.

Gekalkte Wände und Decken werden neu gekalkt (geweißt), tapezierte Wände mit Brot abgerieben: am besten wird hierbei solches Brot verwendet, welches etwa 24 Stunden alt ist. Fournierte und geleimte Möbel reinigt man durch Abreiben mit Karbolseifenlösung und durch vorsichtiges Waschen. Oelfarbenanstriche werden mit Karbolseifenlösung gewaschen. „Anleitung zur Wohnungs-Desinfektion" entnehme man aus dem so betitelten Schriftchen von M. Goeldner, Berlin 1891, Preis 50

Chemisch gereinigte Karbolsäure kommt im Handel als Kristall vor. Sie wird durch Schmelzen bei 30—40° C. gelöst und dann mit Wasser verdünnt.

Karbolseifenlösung erhält man, wenn man 3 Gewichtsteile Kaliseise in 100 Teilen Wasser auflöst und zu 20 Teilen dieser Seifenlösung 1 Teil rohe Karbolsäure zusetzt.

Sublimat (Quecksilber-Chloridlösung) ist schon in Verdünnung von 1:1000 bis 1 :5000 wirksam. Da die Lösung an sich vollständig wasserklar ist, setzt man zur Erkennung Fuchsin als Färbemittel zu.

Desinfektion vonViehställen undWagen. Die Fußböden wäscht man mit 5prozentiger Karbolsäurelösung oder Karbolschwefelsäurelösung, die Wände werden in gleicher Weise gewaschen und mit Brot abgerieben. Wagen sind nicht leicht zu desinfizieren, man besprenge sie sorgfältig mit Karbolsäurelösung von obiger Stärke, die glatten Flächen werden abgewaschen bezw. mit Brot abgerieben. Viehtransportwagen werden mit einer heißen Lösung von 2 kg Soda in 100 Liter Wasser abgerieben, wenn Tiere erkrankt waren, verwendet man statt der Soda ebenfalls 5prozentige Karbolsäurelösung.

Karbolschwefelsäurelösung, ein treffliches und billiges Desinfektionsmittel, wird wie folgt hergestellt: man mischt 100prozentige rohe Karbolsäure, die viel billiger ist als die chemisch reine, zu gleichen Gewichtsteilen mit roher Schwefelsäure und setzt etwa das 20 fache an Gewicht Wasser zu; es entsteht eine Emulsion, welche man filtriert; die so erhaltene Karbolschwefelsäurelösung hat eine mehr ätzende Wirkung, als die oben beschriebene Karbolseifenlösung.

Desinfektion von Brunnen. Kesselbruunen pumpt man möglichst leer und wäscht sie dann im Innern mit Karbolschwefel-äurelösung aus; man verwendet von letzterem Material soviel, daß der Wasserrest im Brunnen eine Zprozentige Lösung wird, rührt tüchtig um und läßt den Inhalt 2—3 Tage stehen. Alsdann muß der Brunnen

wiederholt und lange abgepumpt werden, bis eingetauchtes Lackmuspapier nicht mehr gerötet wird und das Wasser nicht mehr nach Karbolsäure schmeckt.

Desinfektionsapparate für Wäsche, waschbare Kleider durch Dampf liefert u. a. Aug. Lückemann (nach dem System W. Buden berg) in Dortmund. Wäsche, Kleider, Bettzeug und Matratzen können gründlich durch Dampf desinfiziert werden (indem eine genügend laug andauernde feuchte Hitze die Keime tötet), doch geht dies Verfahren nicht bei allen Kleidern ohne Schaden ab; namentlich werden vorhandene Falten durch den Dampf fixiert. — Schuhe, sonstige Lederwaren und Pelzwareu dürfen dem Dampf keinesfalls ausgesetzt werden; man wäscht sie vorsichtig mit Sublimat oder Karbolsäurelösung.

Den gleichen Zweck verfolgt „Hennebergs Desinfektor"; zu beziehen von Rietfchel & Henneberg, Berlin 8., Brandenburgstr. 81, Prospekte umsonst und postfrei.

Zur Entkeimung nienschlicher Abgänge, Desinfektion von Abortgrnben u. s. w. werden hauptsächlich Chlorkalk, Aetzkalk und Eisenvitriol verwendet. Chlorkalk wird als Pulver, als Brei oder in Wasser gelöst verwendet. Man rechnet 1 cbm Chlorkalk auf 100 cbm zu desinfizierende Flüssigkeit und läßt eine Stunde Zeit, um die Wirkung eintreten zu lassen. — Chlorkalk zersetzt sich übrigens bald, die zu verwendende Lösung muß daher möglichst täglich neu gemacht werden.

Saprol, nach Professor E. Esmarch in Königsberg, vorzüglich desodorisierend und durch langsame Abgabe von Kreosolen auch desinfizierend, wird gebraucht bei Abortgruben und bergt. Etwa bis zu l°/o dem Grubeninhalt zusetzen, auf dem es schwimmt oder 400 g pro Kopf und Monat in die Grube gießen. Die chemische Fabrik Flörsheim a. M. Dr. H. Nördlinger empfiehlt    «

100 kg in Fässern Postkolli 3¹/a kg .    90,—

5,50 JL 4,- .. 3,30 „

Rein-Saprol

Saprol für allgemeine Desinfektion .    .    .    55,—

Saprosol zum Reinigen und Geruchloshalten 38,—

A etzkalk (gebrannter Kalk) wird meist in Form von Kalkmilch verwendet (1 Teil Aetzkalk mit 4 Teilen Wasser); er ist nicht in gleichem Grade wirksam wie Chlorkalk, namentlich nicht imstande, schon bei 1 prozentiger Verdünnung die Krankheitskeime zu vernichten.

Eisenvitriol, ein in Wasser (namentlich wenn dieses erwärmt ist) leicht lösliches Salz, dessen Wirkung indessen beschränkt ist, dient meist mehr zur Beseitigung von Gerüchen, als zur wirklichen Aus rottuug einmal vorhandener Krankheitskeime. Bezüglich der Verwendung zu ersterem Zwecke s. Kap. XXII.

¹

Vergl. auch „Der echte Hausschwamm und andere das Bauholz zerstörende Pilze" von Dr. R. Hartig, II. Aufl. von Dr. C. v. Tubeuf, Berlin bei Springer 1902. Hilgers, Bnu-Unterhaltung. 8. Aufl.

²

Seemanns Jsolierbekleidungen gegen Feuchtigkeit, Kälte, Hitze und Schall mit ungeteilter Luftschicht (auf Wellendraht getrieben), s. Baugewerk-Zeitung 1903, Nr. 125, S. 835.

Kap. VI. Massive Mauern, leichte Innenwände.

Bruchsteinmauerir sind in    ,

einzelnen wagerecht abzugleichen-

den Schichten flucht- und lotrecht    j .^"rfJfy¹ilh'

herzustellen; die äußeren Steine    CTTT

müssen hierbei möglichst tief in    ti^C^T

die Mauern eingreifen; um ein v-x^rr^vCC}^\J^^y ungleichmäßiges Setzen zu der-    . i ..JL

bindern, muß aber auch das Innere aus gehörig zusammengefügten Steinen bestehen, die in den Zwischenräumen und Unebenheiten . durch passende Steinstücke sorgfältig zu „verzwicken". nicht etwa mit Mörtel allein zu füllen sind.

Namentlich ist auch auf eine gute, feste Lagerung der einzelnen Steine, welche auf ihr natürliches Lager zu legen sind, zu halten. Mit besonderer Genauigkeit sind bei allen Arten des Mauerwerks die vor kommenden Ecken, Vorsprünge, Nischen rc. anzulegen. Die einzelnen Absätze der Fundamente sind durch größere lagerhafte Steine abzugleichen. Die größten Bruchsteine werden in den Banketten verwendet. Das aufgehende Bruchsteinmauerwerk ist ebenfalls mit allem Fleiße in wagerechten Seiten herzustellen. Die Steine zur Bekleidung der Ansichtsflächen sind hierbei sorgfältig auszuwählen und abwechselnd als Läufer und Binder zu verwenden, vorab aber hiernach und zwar dergestalt zu bearbeiten, daß sie gute Lagerflächen erhalten und die Stoßfugen auf mindestens 15 cm Länge nach innen zusammengearbeitet werden.

Das Versetzen der Werksteine muß mit der größten Vorsicht und Sorgfalt nach Schnur und Wage geschehen.

Zum Versetzen derselben darf bei Preußischen Staats-Hochbauten (bergt. Ministerialerlaß vom 9. September 1885), um den schädlichen Wirkungen einer nachträglichen Volumenveränderung des Zements tunlichst vorzubeugen, reiner Zementmörtel in der Regel nicht verwendet werden. Anstelle eines reinen Zementmörtels ist beim Versetzen von Hausteinen neben gewöhnlichem Luftmörtel entweder sog. verlängerter Zementmörtel oder ein Kalk-Traßmörtel (s. Seite 49 u. ff.) zu verwenden.

Ein Verschmieren beschädigter Stellen mit Kitt oder Mörtel ist unbedingt untersagt. Nach dem Versetzen sind die vortretenden Gliederungen durch hohl liegende Bretterlagen oder durch Strohlehmpackungen zu schützen.

Zikgklsteinmauer» sind die am meisten vorkommenden Mauern und bestehen aus einzelnen, mit Mörtel zusammengefügten und in einem bestimmten Verband verlegten Ziegeln. (Ueber Ziegel s. S. 20.)

m

I    I

SST I I

I «A

I

Die gewöhnliche Art der Vermauerung ist die im Kreuzverband. Zu Ziegelrohbau müssen, insofern nicht besondere Verblendungsziegel vorhanden sind, die bestgeformten Steine ausgesucht und diese auf Erfordern auch nach der Farbe sortiert werden. Das Verlegen der Steine geschieht entweder mit hohlen oder mit vollen Fugen. Bei letzterer Art wird soviel Mörtel aufgestrichen, daß beim Einbinden des Ziegels die entstehenden Fugen voll ausgedrückt werden; bei Mauern mit hohlen Fugen bleibt dagegen die entstehende Fuge von außen gemessen auf etwa 2 cm leer. Ziegelsteinmaueru werden mit hohlen Fugen hergestellt, wenn sie mit Putz versehen oder ausgefugt werden sollen. Damit der Putz besser anhaftet und der Fugenstrich sich fester einsetzt, werden die Fugen auch wohl noch ausgekratzt. Da die Ziegelsteine durch das Brennen sehr trocken gemacht und oft mit vielem Staub bedeckt sind, so müssen sie vor dem Vermauern gut angenäßt werden und zwar um so mehr, je glätter ihre Oberfläche ist.

Verblendung der Ziegelmauern wird entweder aus ganzen und halben Steinen und dann am zweckmäßigsten gleichzeitig mit der Mauerung der Hintermauerungssteine hergestellt (für das qm 75 Stück Ziegel, 52 1 Mörtel) oder mit halben und viertel Steinen und dann nachträglich, nachdem das tragende Mauerwerk mit vor-und zurückspringenden Schichten in Verzahnung ausgeführt ist. (Riemchenverblendung. )

Mauern, aus Hohlsteinen (Lochsteinen) hergestellt, sind leichter und trocknen schneller aus, als solche von Vollziegelu. Auch sind sie infolge der eingeschlossenen Luftschichten schlechte Wärmeleiter und daher zu Jsolierungs-zwecken mit Vorteil zu verwenden.

ÜP

x\

Der gleiche Zweck kann bei Mauern mit vollen Steinen durch Anlage einer Luft-i s o l i e r s ch i ch t erreicht werden. Hierzu wird in der Mauerwand eine Luftschicht von 3—5 cm Breite ausgespart und eine feste Verbindung der beiden Mauerwände durch zweckmäßiges Einmauern von Binderschichten hergestellt. (Vergl. Kap. Y.)

Zum Verputzen ist ein Zementmörtel in Mischung von 1 Teil Zement und 3 Teilen Sand

der geeignetste. Die zu verputzende Fläche wird zunächst mit dünnem Zementmörtel rauh beworfen, wobei sich diese leichtflüssige Zementmasse kräftig in die Wandfläche einsangt und die Rauheit des Untergrundes' (zum besseren Anhaften des Putzes) noch weiter erhöht. Der eigentliche Putz wird dann gleich hinterher aufgetragen, wobei zur größeren Haltbarkeit desselben der Zementmörtel in die Fugen sorgsam hineingedrückt werden muß.

Zum A u s f u g e n wird gewöhnlich sog. verlängerterZement-mörtel verwendet. Bei Neubauten werden die Fugen gleich bei der Ausführung mindestens 1,5 cm tief offen gelassen. Soll ein alter Fugen-strich erneuert werben, so müssen die Fugen vorerst auf diese Tiefe ausgekratzt und vor Aufstrich des Mörtels ordentlich angenäßt werden. Bei einer sauber hergestellten Ausfugung darf der Mörtel an keiner Stelle über die Seitenkante vortreten; gewöhnlich wird die Ausfugung etwas vertieft ausgeführt.

Zum Reinigen der Ziegel eines Rohbaues von Kalk- und Staubflecken wird gewöhnlich verdünnte Salzsäure genommen. Sind die Kalkflecken noch ganz frisch, so genügt eine Mischung von 1 Volumen Säure mit 20—25 Volumen Wasser. Sind die Kalkflecken nicht älter als 6—10 Monate, so kann mit einer Mischung von 1 Volumen Säure und 10—15 Volumen Wasser schon die erwünschte Reinigung bewirkt werden, vornehmlich wenn die verdünnte Säuremischung durch gehöriges Abreiben mit steifer Bürste oder in Sand getauchte nasse Strohwische erhöht wird. Die Anwendung dieser mechanischen Mittel ist um so notwendiger, als durch erhöhte Konzentration der Säuremischung leicht Auswitterungen und Farbveränderungn an den Ziegeln eintreten können.

1 cbm volles Ziegelsteinmauerwerk wiegt etwa 1600 kg.

1 cbm poröses Ziegelmauerwerk oder in Lochsleinen 950 kg.

1 qm Ziegelsleinwand, ¹/a Stein stark, auf beiden Seiten verputzt, 250 kg.

1 qm desgl. 1 Stein stark, im übrigen wie vor, 460 kg.

1 qm desgl. 1 '/a Stein stark, sonst wie vor, 670 kg.

1 qm desgl. 2 Stein stark, sonst wie vor, 880 kg.

Prüß'sche Wände¹) — D. R. P. Nr. 113 048 —, massiv,

6,5 cm stark, freitragend, bestehen aus einem Netz von wagrecht und senkrecht gespannten Bandeisen, deren gegen 52 x 52 oder 47 x 59 cm große Felder mit porösen Ziegeln hochkantig in Zementmörtel ausgemauert sind. Näheres auch über Befestigung der Eisen an Decken und Wänden gibt der Prospekt von Prüß und Koch, Berlin SW. 11, Schönebergerstr. 18. Das qm unverputzte Wand kostet ungefähr 4 Jt.

Lehm st einmauern werden aus Lehmsteinen (Luftsteinen) und meist mit Lehmmörtel hergestellt. Die Verwendung von Kalkmörtel bietet den Vorteil, daß das Anhaften des Putzmörtels befördert wird. Ganz trockene Lehmsteine sind ein Haupterfordernis jeder guten Lehmsteinmauer. Die Mauern von Lehmsteinen sind warm und trocken und wenigstens ebenso feuersicher wie Mauern aus gebrannten Ziegelsteinen. Ihre Verwendung ist aber dadurch eine beschränkte, daß sie leicht Feuchtigkeit anziehen und dann schwer wieder austrocknen.

Massive Mauern aus gut gebrannten Ziegeln oder natürlichen Bausteinen von erprobter Feuersicherheit sind nicht nur an sich unverbrennlich, sondern gewähren auch einen wirksamen Brandschutz. Abgesehen von massiven Umfassungswänden werden namentlich in Wohn-, Geschäfts- oder Fabrikgebäuden auch

leichte Innenwände

hergestellt, die in mehr oder minder hohem Grade dem Feuer Widerstand zu leisten vermögen. Gips und Kalk neben verschiedenen Zusätzen werden vorwiegend zu diesem Zweck verwendet, der indessen hinsichtlich der Feuerbeständigkeit nur von wenigen Konstruktionen in so hohem Grade erreicht wird, daß sie, wenn auch nur ausnahmsweise, als voller Ersatz für massive Wände angesehen werden könnten. Als „feuerfest" in letzterem Sinne gelten, abgesehen von den Prüß'schen 10 cm starken Hohlziegelwänden, nach den Erfahrungen der Berliner Baupolizei Monierwände, Streckmetallwände und fugenlose Luginowände²); diesen zunächst stehen als „un-verbrennlich" — im Sinne des § 18, Ziffer 6 der Berliner Baupolizeiordnung Rabitzwände und Drahtziegelwände²).

Als „feuersichere" Wände (in gleichem Grad wie beiderseits verputzte Brett-Wände oder ausgemauerte Holzfachwerkswände) gelten alle sonstigen Wandkonstrukticnen ähnlicher Gattung, wie solche aus Xylolithplatten, Schilfbrettern, Zementdielen, Gipsdielen²), Gipshohlplatten, de Bruyn'sche Platten, Platten nach System Löschte und Opelt, Kunsttuffsteinplatten, Holzwollgipsdielen, Gipsplatten, Krantz'schen Gipsdielen, Richard Schäfer'schen Bauplatten, Luginoplatten, Kokolithplatten, Maucher'schen Platten, Asbestschieferplatten, Elias'sche Gipsdiclen-Wechselfalzplatten, Sittig'sche Ankerplatten u. s. w. oder z. B. nach System A. Schulze als Gipsgußwände zur Ausführung gelangen.

Wellerwände werden aus erweichtem Lehm mit Stroh vermischt gefertigt und zwar erfolgt die Herstellung in der Weise, daß die lagenweis übereinander gelegten Lehmstränge mit der Hand oder mit Schlägeln gedichtet werden.

Rabitz-Wände besteben aus beiderseitig eingeputztem Drahtgewebe, sind etwa 3—5 cm dick und daher sehr leicht, so daß sie vor zugsweise für solche Stellen passende Verwendung finden können, wo es auf äußerste Platznutzung (z. B. bei Teilung von Läden auf teuren Baustellen) oder aus sehr geringe Belastung (z. B. als obere Scheidewände) ankommt. Auch wagerechte Decken und nicht belastete Gewölbe stellt man in gleicher Weise her, letztere namentlich da, wo es schwierig oder unmöglich sein würde, ein genügendes Widerlager für ein Steingewölbe herzustellen. Selbst zur Herstellung geschleifter Lüftungsröhren und Schornsteinröhren, z. B. in Dachräumen von Kirchen, hat man das Rabitzverfahren angewendet. Seit geraumer Zeit ist das Patent erloschen und damit der allgemeinen Verwendung freigegeben. Das hat wohl zur Preisermäßigung der Rabitzwände geführt, aber auch im Gefolge gehabt, daß die Ausführung bisweilen eine wenig sorgfältige geworden ist, so daß solche Wände nicht mehr so haltbar sind, wie früher und namentlich nicht mehr in vollem Sinne als feuerfest bezeichnet werden können. Rabitzwände werden auch unter Zusatz von Koksasche ausgeführt.

horststraße 7.

C. Rabitz, Baugeschäft und Ziegelei, Berlin NW, Inhaber Hans Rabitz, Scharn

Monierwände werden in Zementmörtelputz auf wohlbefestigten Eiseneinlagen hergestellt, sie sind haltbarer und widerstandsfähiger als Rabitzwände und gelten als „feuerfest" im Sinne eines Ersatzes für massive Wände.

S t r e ck m e t a l l w ä n d e, in der Regel 5 cm stark, bestehen auK einem Teil Gips und einem Teil Kalkmörtel, das Gemenge frisch auf die maschenartig geschlitzten sogen. Verputzbleche (s. S. 33) ausgetragen wird, welche letzteren zwischen senkrechten Spanneisen befestigt sind. Diese und jene Metallteile müssen gut verzinkt sein.

Bei den Budde'schen Drahtziegelwänden ist das Drahtgeflecht, welches als Unterlage für die Bemörtelung dient, von feinen kreuz-sörmigen Körperchen aus gebranntem Ton umschlossen, welche den Mörtel gut haften lassen und die Feuerbeständigkeit des Ganzen erhöhen.

Die fugenlosen Luginowände stehen den massiven und den Monierwänden an Feuerfestigkeit nahe; sie werden mit senkrechten Rundeiseueinlagen in 0,50—1,0 m Abstand aus Gips, Asche und Sand auf einseitiger Blechlehre oder auf nach Patent 139 062 aufgestellter Holzschalung, welche nachträglich weggenommen wird, durch Anwerfen 5—7 cm stark rauh hergestellt und dann beiderseits verputzt, so daß alsdann die Stärke 8—10 cm beträgt. Kosten, 5 cm stark ohne Verputz, 2—2,50 JU das qm.

Lngino-Plattenwände aus Gipsplatten mit zapfenartigen Eiseneinlagen kosten, wenn beiderseits glatt, 2,75—3,50 JL das qm; werden bei solchen Platten die Fugen mit Gips verstrichen und abgefilzt, so kann gleich tapeziert werden. Das Verfahren eignet sich bei Umänderungen und Ergänzungen in bestehenden Gebäuden.

Fabrikant A. Lugino, Berlin W. 15, Uhlandstraße 12.

Gipsdielen - und Zementdielen-Wände. In Entfernungen von etwa 8 cm werden Holzpsosten gestellt, auf beiden Seiten derselben 2¹/«—3 cm dicke Gipsdielen oder V/s—2]/2 cm starke Kokolith-Platten (Kokos-Gipsdielen) genagelt; von 5 cm starken Gipsdielen werden die Wände einfach ausgemauert. Vergl. S. 23 u. ff. auch bezüglich der Bezugsquellen.

Zemerttdielm auch von Otto Böklen, Lausten a. Neckar.

Wände und Wandbekleidungen aus Lylolith und Magnesit s. ebenfalls S. 24.

Gesimse haben den Zweck, die verschiedenen Hauptteile der Fassade (Sockel und Etagen) zu trennen und zu kennzeichnen. Sie dienen den äußeren Wandslächen eines Gebäudes insofern als Schutz, als das an denselben herunterlaufende Regenwasser an den Gesimsen abtropft.

Man unterscheidet:

a) das Sockelgesims, durch welches das Sockelmauerwerk (Plinte) abgeschlossen und als Fuß des Gebäudes gekennzeichnet wird;

d) Gurt - oder Bandgesimse von leichter gefälliger Form zergliedern die Fassade nach wagerechter Richtung und grenzen die Geschosse ab;

c) das Hauptgesims bekrönt das ganze Gebäude und muß daher diesem entsprechend wirksam in Größe und Form gestaltet werden.

Reparaturen an massiven Mauern undWänden erfordern vorsichtige Arbeit und genaues Verständnis ihres Zwecks. Mauern, welche fast gleichmäßig in ihrer ganzen Jlächenausdehnung an innerem Zusammenhang und damit zugleich an Standfestigkeit eingebüßt haben, werden am besten ganz niedergelegt und neu ausgemauert. Nur wenn der innere Kern einer Mauer noch fest und dicht ist und allein an den Außenflächen durch äußere Witterungseinflüsse oder sonstige Beschädigungen hier und da Steine lose geworden oder schon ausgefallen sind, kann man die Instandsetzung derart bewirken, daß die losen Steine entfernt und die Lücken mit gut eingepaßten Steinen dicht verzwickt werden. Die Manerlöcher müssen vorher gehörig gereinigt und angenäßt und die eingeschobenen Steine in reichlichem Mörtel verlegt werden. Die Aus-zwickung geschieht am besten unter Verwendung von verlängertem Zementmörtel.

Soll ein neues Stück Mauerwerk an eine alte Mauer angebaut werden, so findet sich gegen eine mechanische Verbindung durch sog. Verzahnung in dem Falle nichts zu erinnern, wenn, wie z. B. bei Gartenmauern rc., außer dem verhältnismäßig geringen Eigengewicht der Mauern keine erhebliche Last darauf ruht. Ist das letztere aber der Fall, so werden die alte und neue Mauer am besten stumpf nebeneinander gestellt, damit das neue Mauerwerk sich unabhängig vom alten setzen kann.

Soll ein Teil einer Mauer, auf welcher anderes Mauerwerk oder sonstige Last aufliegt, durch neues ersetzt werden, so darf die Arbeit, auch wenn eine vermeintlich sichere Absteifung eingezogen ist, nur stückweise in kurzen Längen ausgeführt werden, damit die obere Last zur Not noch immer ausreichendes Auflager findet.

Soll einealte bestehendeMauer verstärkt werden, weil sie zu wenig stabil ist, so würde das Vormauern einer neuen Mauer unmittelbar neben der alten Mauer wenig nützen. Hier leisten schlußsest angewandte Strebepfeiler die besten Dienste.

Soll in einer alten Mauer eine Oeffnung an gelegt werden, so wird, nachdem das Mauerwerk in Größe der neuen Oeffnung durchgeschlagen ist, der obere, horizontale Teil der Mauer durch starke Untersanghölzer abgestützt und der Oeffnungsbogen darunter eingewölbt.

Die Erhaltung massiver Mauern und Wände hängt wesentlich von ihrer Trockenhaltung ab. Vor allem wird man daher den Zutritt von Licht und Sonnenschein nicht behindern dürfen, wie dieses bei ländlichen Gebäuden nur zu häufig durch dicht am Hause befindliche große Bäume, durch Rebengelände und durch Spalierwerk aller Art der Fall ist. Gras und Gesträuch unmittelbar vor den Häusern ist auch dem Mauerwerk schadenbringend, weil die Nässe festgehalten und der Abfluß des Traufwassers behindert wird. Für die Erhaltung massiver Mauern und Wände ist es ferner von großer Wichtigkeit, beständig daraus zu achten, daß der Fugenverstrich oder Verputz am Mauerwerk keine größeren Schäden aufweist. Denn wo der Fugenmörtel herausgefallen oder der Verputz schadhaft geworden ist, sammelt sich Wasser an und das Mauer-werk ist dann der ebenso energischen als gefährlichen Einwirkung des Frostes preisgegeben. Der Zerstörung durch Frosteinwirkuug sind alle diejenigen Baumaterialien unterworfen, bei denen der mechanische Zusammenhang ihrer kleinsten Bestandteile nicht stärker ist, als die Kraft, welche in ihren, vom Wasser gefüllten Poren bei der Eisbildung erzeugt wird. Eine gegen Frosteinwirkung zulängliche Festigkeit besitzen aber nur sehr wenige Steinarten, so z. B. der Basalt, dichter Quarz rc.; alle übrigen Steine sind nur dann geschützt, wenn die Feuchtigkeit völlig von ihnen ferngehalten wird.

Zeigen sich an den verputzten Wandflächen Risse, welche nach allen Richtungen hinlaufen, so befinden sie sich nur im Putz und es ist ihnen keine weitere Bedeutung beizulegen. Gehen die Risse aber durch die ganze Wand hindurch und laufen vorzugsweise nach einer Richtung, so liegt die Befürchtung nabe, daß sie sich erweitern und man muß sie daher sorgfältig beobachten. Das Aufkleben von Papierstreifen, welche reißen, wenn eine Erweiterung der Spalten eintritt, ist zur Erleichterung der Beobachtung zu empfehlen.

Klaffen, d. h. erweitern sich die Risse von unten nach oben, so ist das ein Beweis, daß die Fundamente an dieser Stelle

noch sicheren Halt bieten und nicht aus ihrer früheren Lage gewichen sind,

Wohl aber an entfernteren Stellen nachgegeben haben.

Verbreitern sich die Risse von oben nach unten, so haben die Fundamente sich an dieser Stelle gesenkt oder sind hier auseinander gewichen, während sie an anderen Stellen noch in fester unveränderter Lage sich befinden.

Derartige Risse ausmauern oder mit Mörtel ausschmieren zu wollen, wäre völlig zwecklos, da der vorhandene Uebelstand hierdurch nur äußerlich unkennbar, in Wirklichkeit aber durchaus nicht verringert wird. Hier müssen zunächst die Fundamente genau untersucht, an den schadhaften Stellen aufgedeckt und dann nach Lage der örtlichen Verhältnisse und des baulichen Zustandes sachgemäß wieder hergestellt werden. Erst wenn eine genügende Standfestigkeit der Fundamente vollkommen gesichert und weiteres Aufklaffen der vorhandenen Risse nicht mehr zu erwarten ist, kann man diese mit Ausmauerung versehen, welche dann um so bündiger wird, je kleinere Steine und je bessere Zemente dazu verwendet werden.

Mauerfraß, auch Salpeterfraß oder Steinschwamm genannt, macht sich meistens als eine örtliche Verwitterung des Gesteins bemerkbar. Mauern, bei denen Manerfraß vorhanden, sind dunkelfleckig, feucht und mit einem schmutzigweißen, schmierigen Ueberzug (Schimmel) überdeckt.

Ter Mauerfraß entwickelt sich meistens durch das Eindringen der aus Aborten und Stallungen ausdünstenden Ammoniakgase in das Mauerwerk des Gebäudes, wodurch sich in Verbindung mit dem Mauerkalk salpetersaurer Kalk bildet.

Ter salpetersaure Kalk ist ein zerfließliches Salz, er ist hygroskopisch, d. h. er zieht ans der mehr oder weniger feuchten Luft Wasser an, welches bei trockenem Wetter teilweise wieder in die Luft zurückgeht.

Durch diese fortwährende Wechselwirkung fällt der Kalkmörtelpub nach und nach in Staubform von der Mauer ab. Auch Zementverputz findet an salpeterfeuchten Mauern keinen dauernden Halt.

Um den Mauerfraß zu entgiften und dadurch auch den widrigen Modergeruch zu beseitigen, wird im Zentralbl. der Bauverw. Nr. 29, 1884 folgendes Verfahren empfohlen: „Je nach Größe des Raumes schüttet man in ein daselbst aufzustellendes Gefäß 1—2 kg Kochsalz, gießt darauf 500—1000 g Schwefelsäure und verschließt den Raum sorgfältig vor jedem Luftzutritt. Nach etwa 2 Stunden öffnet man alle Fenster und lüftet so lange, bis alle Salzsäuredämpfe verschwunden sind und kehrt den Schimmel von Wänden und Fußboden ab."

Die gärungs- und fäulniserregenden Pilze an den Wänden und Decken können auch durch Anzünden von Schwefel (auf eiserner Platte) zerstört werden. Die entstehende schweflige Säure nimmt den Pilzen den i» zu ihrer Entwickelung nötigen Sauerstoff weg, während sie sich in in Schwefelsäure umwandelt. Selbstverständlich ist ein schleuniges Verlassen

des auszuschwefelnden Raumes geboten, denn die schweflige Säure reizt stark zum Husten. Uebrigens wird die Gesundheit nicht durch sie geschädigt. Werden Tür und Fenster nachher geöffnet, so entweicht das Gas sehr leicht wieder.

Durch die Beseitigung der Schimmelhaut an mauerfräßigen Wänden und Decken ist übrigens der Mauerfraß (Gesteinfäule) selbst noch nicht entfernt. Die Massen müssen, wenn leicht bröckelig, losgekratzt oder wenn fester, mit dem Meißel losgeschlagen werden. Die austrocknende Wirkung eines ständigen Luftzuges ist dann als wirksamstes Mittel gegen Mauerfraß zu betrachten. Ist diese Lüftung, wie z. B. bei tief gelegenen Kellern, nicht angängig, so muß das Gestein mit antiseptisch wirkendem Anstrich versehen werden. Ein solcher von Teer ist am billigsten.

Soll ausgebrochenes mauerfräßiges Gestein, um den Wänden die frühere Standfestigkeit zu erhalten, durch Einbinden von gesunden Steinen vervollständigt werden, so müssen diese möglichst fest und dürfen ja nicht wasseransaugend (hygroskopisch) sein, weil andernfalls eine Verwitterung des Gesteins doch leicht wieder eintreten könnte.

Wandbekleidungen stellt man teils zum Schutz der Wände, namentlich der unteren Teile in Arbeitsräumen, Schulzimmern, Kneipstuben u. s. w., her. teils auch, um das Entweichen der Zimmerwärme zu erschweren, oder zum Schmuck reich ausgestatteter Räume. Sind diese Bekleidungen aus Holz gefertigt, so muß Vorkehrung getroffen werden, daß wenigstens 1—2 cm Zwischenraum verbleibt, worin die Luft einund ausstreichen kann. (Runde Oeffnungen im Sockel und Hals der Täfelungen, welche erstere mit durchbrochenen Rosetten versehen werden können.)

Anleitung zum Ueennschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich JO 4

JO.

A. Ketoninaneerverk.

i Betolimauerwcrk aus Stampfbeton in Mischung von 1 Teil Zement, 3 Teilen Sand nnd 6 Teilen Kies oder Stein-schlag, nach Vorschrift herzustellen das cbm

I §8511

dem Maurer einschl. Mörtelbereitung

zusammen das cbm

0,15 cbm Zement —210 kg —1,2 Tonne Zement.

HilgerL, Bnu-Untcrhaltung. 8. Au fl.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

2 Desgl. schwächere Mischung mit Kalkzusatz von 1 Teil Zement, 1 Teil gelöschten Kalk, 6 Teilen Sand, 12 Teilen Kies oder Steinschlag nach Vorschrift herzustellen, das cbm 0,075 cbm Zement zu 80    . . .

0,075 cbm Kalkteig zu 10 ^ . . . 0,45 cbm Sand zu 3    .    .    .    .

0,90 cbm Kies zu 5    .....

dem Maurer einschl. Mörtelbereitung .

zusammen das cbm .

0,075 cbm Zement — 105 kg — 0,60 Tonne Zement.

0,45 cbm Mörtel

j e&ss

CO |

17 i —

B. Kimchsteirrrrianenoevk.

3 Trockenmauerwerk aus Bruchsteinen in Moos aus möglichst lagerhaften Steinen in tüchtigem Verbände, nach vorne mit Binder und Läufer und im Innern fest ausgezwickt, herzustellen das cbm

Bruchsteine 1,3 cbm zu 4 ^........

Moos 1 kg.............

dem Maurer.............

20

— 60 2 20

zusammen das cbm .

4 Bruchsteinmauerwerk zu Banketten und Fundamenten in

hydraulischem Kalkmörtel in regelrechtem Verbände und horizontalen Schichten herzustellen, die extra großen Steine nach außen zu verwenden, die Steine lotrecht zu beschlagen, die Zwischenräume mit kleinen Steinen gut auszuzwicken und mit Mörtel auszufüllen, die Fundamente mit Erde zu hinterfüllen das cbm

Bruchsteine 1,3 cbm zu 4    .......

Mörtel 3,30 hl............

dem Maurer.............

QO

zusammen das cbm .

5 Desgl. zu Keller- und Plintenmauern wie vor, jedoch in etwas dichterer Verzwickung auszuführen, dabei die Gurtbogen, desgl. die Tür- und Fensterbögen anzulegen und zu überwölben, das cbm

Bruchsteine 1,25 cbm zu 5 ^.......

Mörtel 3,30 hl............

dem Maurer.............

tO ^ Üt Cn I 00 I Eö

ol o I o

zusammen das cbm .

6    Aeußere Ansichtsfläche der Plinte bei Bruchsteinmauerwerk,

die Bruchsteine hammerrecht zu bearbeiten, als Zulage zum Arbeitslohn in pos. 5

dem Maurer das qm..........

7    Aufgehendes Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel von aus

gesuchten, möglichst gleich großen Bruchsteinen und in tüchtigem Verbände regelrecht auszuführen, das cbm

Bruchsteine 1,25 cbm zu 6    .......

Kalkmörtel 3,30 hl...........

dem Maurer.............

S I g| I

co ^ <N Ico

CO

05

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr M 4

Preis

ortsüblich

• //:

Desgl. in verlängertem Zementmörtel, im übrigen wie vor aufzuführen, das cbm

Bruchsteine 1,25 cbm 6 Jt........

verlängerter Zementmörtel 3,30 hl......

dem Maurer.............

zusammen das cbm .

Aufgehendes Bruchsteinmauerwerk in Zementmörtel, d. cbm

Bruchsteine 1,25 cbm zu 6    .......

Zementmörtel 3,30 hl..........

dem Maurer.............

00

10

zusammen das cbm .

Sauber bearbeitete Werksteine zu Sockel, Eckquaderungen, Fenster- und Türeinfassungen, Verdachungen, Friesen rc. mit dem bedungenen Steinmaterial in vorgeschriebenen Maßen nach Zeichnung anzuliefern, vorschriftsmäßig zu versetzen und die Fugen zu vergießen, Abschrägungen, Auskragungen rc. voll gerechnet, das cbm

Werksteine das cbm etwa........

dem Maurer einschl. Mörtel, Klammern und Arbeitsgerüste ......... .    . .

140

10

11 SS 111

bO

CO Tfj

Zusammen das cbm .

Verblendung mit Werksteinguader genau nach Zeichnung, die Binderschichten etwa 30 cm hoch und 25 cm tief, die Läuferschichten etwa 45 cm hoch und 13 cm tief, anzuliefern, zu bearbeiten, zu versetzen und zu vergießen, das qm

Werksteinquader............

Bearbeitung.......... . .

dem Maurer einschl. Lieferung der Dübel, Mörtel rc.

zusammen das qm .

Aeußere Ansichtsflächen der Bruchsteinmauern, die Steine dazu möglichst mit gewachsenen Köpfen auszusuchen und nötigenfalls mit dem Hammer nachzuarbeiten, die Fugen auszukratzen und nach Angabe mit Zementmörtel zu verstreichen, das qm als Zulage zu pos. 7, 8 und 9 Walz- und Gußblei zum Versetzen der Werksteinarbeiten,

das kg ................

Schmiedeiserne Klammern zum Befestigen von Steinquadern nach vorgeschriebener Länge und Stärke vollständig in die Steine einzulassen, wobei die Klauen mindestens 6 cm tief in den Stein eingreifen müssen. Die Klammern sind in Blei einzusetzen bezw. auszugießen und gehörig zu Verstemmen. Die Klammern sind vorzuwiegen. Einschließlich des Bleies die Klammern das kg

150

30

15

50

C. Ziegelmkmerwevk.

1000 Ziegel in Wänden, Schornsteinen, Gewölben rc. vorschriftsmäßig zu vermauern, erfordern 7 hl Mörtel und kosten mit Arbeitslohn

a)    in Kalkmörtel etwa 40—50

b)    in Zementmörtel etwa 50—60 ^

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr JC. 4

Preis ortsüblich ^    4

16

Gewöhnliches Ziegelsteinmauerwerk mit gutem Kalkmörtel in regelrechtem Verband nach Vorschrift aufzuführen, das cbm

Ziegelsteine 400 Stück zu 3 ^ Kalkmörtel 2,80 hl ...    .

dem Maurer......

zusammen das cbm .

03 00 CO IOC

H    I 1—I

I I III

17

Desgl. in verlängertem Zementmörtel, das cbm Ziegelsteine 400 Stück zu 3 ^ .    .    .    .

Verlängerter Zementmörtel 2,80 hl . dem Maurer..........

zusammen das cbm .

03 © 00 |i-h rH    loi

18

Desgl. in Zementmörtel, das cbm Ziegelsteine 400 Stück zu 3 Zementmörtel 2,80 hl . .    .

dem Maurer......

zusammen das cbm .

toi    I-*

^1 CO © to

19

Ziegelsteinwand V2 Stein (12 cm) stark, mit Kalkmörte l in Kreüzverband lotrecht und in wagerechten Schichten nach Vorschrift aufzuführen, das qm

Ziegelsteine 50 Stück zu 3 ^.......

Kalkmörtel 0,35 hl...........

dem Maurer.............

zusammen das qm .

-Mir

OtI üicnüi Ol O O O

20

Desgl. 1 Stein (25 cm) stark, wie vor aufzuführen, das qm

Ziegelsteine 100 Stück zu 3 ^.......

Kalkmörtel 0,70 hl...........

dem Maurer.............

zusammen das qm .

CO H H ist

21

Desgl. 1V² Stein (25 cm) stark, wie vor aufzuführen, das qm

Ziegelsteine 150 Stück zu 3 ^ Kalkmörtel 1,05 hl .    . .    .

dem Maurer......

zusammen das qm .

Ziegelsteinmauerwerk zu Keller- und Plintenmauern von

gewöhnlichen guten Mauersteinen mit Kalkmörtel in regelrechtem Kreuzverband nach Vorschrift auszuführen, dabei die Gurtbögen, desgl. die Tür- und Fensterbögen anzulegen und zu überwölben, das cbm

Mauersteine 400 Stück p 2 ^ 8 ^.....

Kalkmörtel 2,80 hl...........

dem Maurer.............

© I © I© oi I co Io

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

^ Jf    JWs    4

23

Luft-Isolierschicht 5—7 cm breit im Mauerwerk auszusparen und die beiden Wände durch Binderschichten miteinander zu verankern, als Zulage zum Arbeitslohn (3—3,50 für Herstellen von Ziegelmauerwerk, das qm ...    .

40

24

Isolierung durch Vormauern einer '/s Stein (12 cm) starken Ziegelwand mit 4—5 cm Abstand vom Mauerwerk herzustellen und die Jfolierungsschicht durch Binder mit dem übrigen Mauerwerk fest zu verankern, die Köpfe der Binder vorher in Goudron zu tauchen

Ziegelsteine 75 Stück zu 3 ^.......

Kalkmörtel 0,52 hl .    .    . . ■ . . .. . .    . .

dem Maurer.............

desgl. bei Verwendung von verlängertem Zementmörtel 40 4 mehr

25

60

75

25

zusammen das cbm .

Die Jsoliermauer außen mit verlängertem Zementmörtel auszufugen und zweimal mit Goudron zu streichen .    .

60

30

26

Aufgehendes Ziegelmauerwerk mit ausgesuchten, hartgebrannten Ziegeln und Kalkmörtel in gutem Kreuz-verbande sauber auszuführen, dabei die Tür- und Fensteröffnungen nach Vorschrift anzulegen und regelrecht zu überwölben, das cbm

Ziegelsteine 400 Stück zu 3,4    ......

Kalkmörtel 2,80 hl...........

dem Maurer......... . . .

13

60

40

27

zusammen das cbm . Verblendungs-Mauerwerk ohne Oeffnungen aus ganzen und halben Verblendsteinen im Kreuzverband (gleichzeitig mit der Hintermauerung) sauber und mit genau lot- und wagerechten Fugen auszuführen, das qm

Berblendsteine 75 Stück zu 4 ^.......

verlängerter Zementmörtel 0,52 hl......

dem Maurer.............

20

28

zusammen das qm . Desgl. ohne Oeffnungen aus halben und viertel Verblendsteinen (nachträglich) im übrigen wie vor auszuführen, das qm

50 Stück halbe Steine zu 4 4 50 Stück viertel Steine zu 3

verlängerter Zementmörtel 0,40 hl.....

dem Maurer............

Verblendsteine

50

70

SO

zusammen das qm . Rollschicht (Rollkamm) aus Ziegelsteinen in Kalkmörtel besonders regelmäßig anzufertigen und die bestgeformten Steine hierfür auszuführen, das m

Ziegelsteine 13 Stück zu 3    .......

Kalkmörtel 0,10 hl...........

dem Maurer.............

50

39

11

30

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich JVC ^    ofL    a

30

Rollschicht aus Ziegelsteinen in Zementmörtel, das m

Ziegelsteine 13 Stück zu 3 4......

Zementmörtel 0,10 hl........

dem Maurer...........

zusammen das m .

©HOI I CO CO CO I I

31

v. Mauern aus uerschiedeuem Material.

Mauern aus Schwemmsteinen (Bimssandsteinen) der größeren Sorte (25, 12, 10) mit Kalkmörtel nach Vorschrift herzustellen, das cm

Schwemmsteine 300 Stück zu 2,5 4.....

Kalkmörtel 2,10 hl...........

dem Maurer.............

32

zusammen das cbm . (Ueber Schwemmsteine s. S. 21 u. S. 42.)

Mauern aus Lehm- oder Luftsteinen in reinem Lehm aufzuführen, dabei die Tür- und Fensterecken mit gebrannten Ziegelsteinen anzulegen und zu überwölben, das cbm

Lehmsteine 400 Stück zu 1 ^.......

0,25 cbm Lehm............

dem Maurer.............

bO

O O O IO IO (M GO |tO

33

zusammen das cbm .

Mauern aus Lehmpatzen in reinem Lehm aufzuführen, dabei die Tür- und Fensteröffnungen nach Vorschrift anzulegen und zu überwölben das cbm

Lehmpatzen 130 Stück zu 2,4 ^......

0,22 cbm Lehm............

dem Maurer......... . . .

Th r-l loo

34

zusammen das cbm .

Mauern aus Kalkstein-Pisc durch Mischung von grobem Kies, Sand und gelöschtem Kalk mittels Stampfkästen nach Vorschrift herzustellen, das cbm

Kies und Sand durchmischt, 1,15 cbm zu 3    .

gelöschter Kalk 1,40 hl.........

dem Maurer.............

CO rH <M ICO

^lO CO M

o| qo to to

35

zusammen das cbm .

Wellerwand, 0,70 m stark, lagenweise herzustellen und ordentlich dicht zu schlagen, vorher den Lehm mit Stroh untermischt gehörig durchzuarbeiten, das cbm

Lehm etwa 0,7 cbm zu 6    .......

Stroh etwa 2 Bund zu 40 ^.......

dem Maurer.............

00 (M CO 105

36

37

zusammen das cbm .

Rabitz-Patentwlinde, 5 cm stark, zweiseitig geputzt und geglättet, fix und fertig herzustellen, einschl. Lieferung aller Materialien, das qm..........

Wände aus Hartgipsdielen s. S. 23 u. 42.

O O O IO <N 00

CO

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

di/ Jl    iJt

E. Gesimse.

38

Werkstein-Gesimse aus dem bedungenen Steinmaterial nach gegebener Schablone sauber profiliert, ohne abgestoßene Kanten und an keiner Stelle verkittet anzuliefern und mauerfeft zu verlegen, das m

Material..............

Bearbeitung.............

Verlegen..............

39

zusammen das m .

Kleinere Gesimse für Ziegelrohbau, etwa 13 cm hoch und von entsprechender Ausladung von ausgesuchten hartgebrannten Ziegelsteinen in verlängertem Zement sauber vorzumauern und auszufugen, das m

Ziegelsteine 24 Stück zu 4 ^.......

verlängerter Zementmörtel 0,17 hl......

dem Maurer........... . .

<M Ist H joo

40

zusammen das m .

Mittelgroße desgl, etwa 26 cm hoch und von entsprechender Ausladung wie vor vorzumauern und auszufugen, das m

Ziegelsteine 30 Stück zu 4 ^.......

verlängerter Zementmörtel 0,21 hl......

dem Maurer.............

41

zusammen das m .

Größere desgl., etwa 40 cm hoch und von entsprechender Ausladung wie vor vorzumauern, das m

Ziegelsteine 40 Stück 4 4.......

verlängerter Zementmörtel 0,28 hl......

dem Maurer.............

r-f I CO

O O O I I (M CO (M I 1

zusammen das m .

CO! h-i

oooio

CO £- CO I O

42

Vorgemanerte kleinere Gesimse etwa 13 cm hoch und von entsprechender Ausladung in Zementmörtel zu Putzen und zu ziehen, das m

Zementmörtel 0,55 hl..........

dem Maurer oder Tüncher........

zusammen das m .

to I IC

ITsT

Pos. 41.

Pos. 42.

J=

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich dt    Ji ^

43 Vorgemauerte größere Gesimse, etwa 32 cm hoch und von entsprechender Ausladung, wie vor zu putzen und zu ziehen, das m

Zementmörtel 1,5 hl..........

dem Maurer oder Tüncher........

zusammen das m .

44 Mittelgroße desgl. etwa 24 cm hoch und von entsprechender Ausladung, wie vor zu putzen und zu ziehen, das m

Zementmörtel 1,10 hl..........

dem Maurer oder Tüncher........

70

80

zusammen das m .

4 50

F. Schornsteine.

45    Besteigbare Schornsteinröhren, 45—50 cm i.L. weit, nach

Vorschrift in sorgfältigem Verbände anzulegen, bezw. im Mauerwerk auszusparen, dieselben inwendig mit Lehmmörtel gehörig abzufilzen und mit den nötigen Reinigungslöchern zu versehen, das m......

46    Einsacke russische Röhren, 13 zu 20 cm i. L. weit, wie vor

im Mauerwerk auszusparen, das m.......

47    Doppelte russische Röhren, wie vor, im Mauerwerk aus

zusparen ...............

48    Dreifach russische Röhren, wie vor, das m.....

49    Vierfach russische Röhren, wie vor, das m.....

G. Fugenoerstvich auf rnafstoerr Manenr und Mauden.

— 80

50 Aeußere Ansichtsflnchen von gewöhnlichem (rauhen) Bruchsteinmauerwerk mit Kalkmörtel in den Fugen fest und sauber zu verstreichen, das qm

Kalkmörtel 0,15 hl...........

dem Maurer oder Tüncher........

zusammen das qm .

51 Desgl. in Zementmörtel, im übrigen wie vor, das qm

Zementmönel 0,15 hl.........

dem Maurer oder Tüncher.......

zusammen das qm .

i IM

O OJO >0 LO |0

52 Aeußere Ansichtsflachen der Ziegelmauern mit Kalkmörtel

auszufugen, vorher die Fugen gehörig auszukratzen und anzunässen, das qm

Kalkmörtel 0,05 hl...........

dem Maurer oder Tüncher........

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich ^    4    Jt.    4

53

Aeußere Ansichtsflächen der Ziegelmauern mit Zementmörtel, im übrigen wir vor, das qm

Zementmörtel 0,05 hl..........

dem Maurer oder Tüncher........

15

65

54

zusammen das qm .

Desgl. wie vor, außerdem aber den Fugenverstrich vor dem Erhärten des Mörtels nach Schnur und Richtscheit mit einem Fugeisen fest und sauber abzubügeln, das qm

Mörtel 0,07 hl............

dem Maurer oder Tüncher........

80

20

80

zusammen das qm .

H. Uevputz auf massiven Mauern und Mauden.

55

Rapputz auf massiven Wänden, vorher das Mauerwerk von allem Schmutz zu befreien, die Fugen aufzureißen und auszukratzen, sowie das Mauerwerk gehörig anzunässen, das qm

Kalkmörtel 0,13 hl...........

dem Maurer oder Tüncher........

15

25

zusammen das qm .

56

Spritzbewurf (Stibbewurf) aus massiven Wänden, im übrigen wie vor, das qm

Kalkmörtel 0,15 hl...........

dem Maurer oder Tüncher........

18

32

57

zusammen das qm •

Glatter Putz auf massiven Wänden v/2 cm stark von Kalkmörtel, sorgfältig nach dem Richtscheit durchaus eben herzustellen und abzufilzen, das qm

Kalkmörtel 0,17 hl...........

dem Maurer oder Tüncher........

50

20

40

zusammen das qm .

60

58

Desgl. in verlängertem Zementmörtel, im übrigen wie vor das

qm

verlängerter Zementmörtel 0,17 hl dem Maurer oder Tüncher . .

45

45

zusammen das qm .

90

59

Desgl. in Zementmörtel, im übrigen wie vor, das qm

Zementmörtel 0,17 hl.........

dem Maurer oder Tüncher.......

70

50

zusammen das qm .

20

60

Desgl. 2 cm stark wie vor, aber außerdem den Verputz mit Qnaderfugen zu versehen, das qm

Zementmörtel 0,24 hl..........

dem Maurer oder Tüncher........

90

90

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

e //

Preis

ortsüblich

tM/.

61

62

63

64

Glatter Fassadenputz auf massiver Wand in Kalkmörtel genau flucht- und lotrecht anzufertigen, vorher das Mauer-werk gehörig anzunässen und die oberste Pntzfläche mit fein durchgesiebtem Mörtel abzureiben, einschl. Vorhalten der Rüstung und Geräte, sowie Zugabe aller Materialien, das qm................

Desgl. (z. B. für Plinte) in Zementmörtel, im übrigen wie vor anzufertigen, das qm........

Quaderputz auf massiver Wand mit genau horizontal und vertikal gezogenen Nuten nach gegebener Schablone, im übrigen wie pos. 61 in Kalkmörtel anzufertigen, das qm

Desgl. in Zementmörtel, im übrigen wie vor anzufertigen, das qm................

75

50

50

65

Glatter Wandputz in Lehmmörtel 1¹h cm stark, das qm

0,03 cbm Lehm zu 6    .........

dem Maurer oder Tüncher........

18

32

zusammen das qm .

50

66

Desgl. wie vor, aber 2 cm stark, das qm 0,044 cbm Lehm zu 6 ^    .    .

dem Maurer oder Tüncher .    .

26

44

zusammen das qm .

Ist die Rüstung in dem ausbedungenen Arbeitslohn nicht einbegriffen, so wird für den qm gerüstete Fläche eines Gebäudes von 2—3 Stockwerk Höhe der Preis von 3—4 ^ gezahlt, einschl. Wiederabrüsten.

70

©    ©

ZO    00

to

J. Anstrich ans massiven Mauern und Wanden.

Verputzte Wandflächen zu schlämmen, das qm einschl. Material................

Desgl. wie vor und zu weißen, das qm einschl. Material

Desgl. mit Ochsenblut zu grundieren und mit Kalkfarbe anzustreichen, das qm einschl. Material......

Desgl zu seifen, mit Leimfarbe anzustreichen und mit einfachen Linien abzuziehen, das qm einschl. Material.    .

Desgl. einmal zu ölen und dreimal mit Oelfarüe in Steinton anzustreichen, das qm einschl. Material .    .    .    .

Desgl. die Flächen sandsteiuartig mit Oelwachsfarbe anzustreichen, das qm einschl. Material......

05

10

15

25

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr M 4

Preis

ortsüblich

■ //

73

Ziegel- oder Hausteinflächen unter Terrain zur Isolierung mit Goudron anzustreichen, vorher das Mauerwerk gehörig auszufugen, einschl. allem Material, das qm .    .

80

K. Marrdveklerdrriig massive v Wände.

74

Wandbekleidung mit fein weißen und gut glasierten Ofenkacheln in Zementmörtel akkurat und sauber herzustellen, inkl. Liefern und Befestigen der erforderlichen Eckkacheln und Deckleisten, sowie Beiputzen der oberen Wandflächen, das qm

24 Kacheln (20 zu 23 cm) inkl. Bruch und Verhau

zu 70 ^ .............

Zementmörtel 0,20 hl..........

dem Töpfer.............

16 80

60

6 60

75

zusammen das qm .

Desgl. mit halbweißen oder bunten Kacheln im übrigen wie vor herzustellen, das qm.........

24

20

76

Desgl. mit holländischen Wandplättchen wie vor herzustellen. das qm

65 Plättchen inkl. Bruch zu 10 ^......

Zementmörtel 0,10 hl zu 3    .......

dem Töpfer.............

50

30

20

zusammen das qm .

10

77

Desgl. mit Mettlacher Platten (einfaches Musterl, wie vor herzustellen, das qm

36 Plättchen zu 25 ^..........

Zementmörtel 0,20 hl zu 3 ^-5......

dem Maurer oder Töpfer........

60

40

zusammen das qm .

14

78

Wandbekleidung mit deutschem Schiefer (sauerländischem, rheinischem, Lahn- oder Moselschiefer) inkl. Schalung, das qm

Schalung 2 cm stark, inkl. allem Material .    .

Schieferbekleidung desgl.........

80

20

79

zusammen das qm .

Wandbekleidnng von 2,5 cm starken, einerseits gehobelten und mit Fugenleisten versehenen tannenen Brettern anzufertigen und anzubringen, inkl. Material, das qm .

50

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis ortsüblich JO 4

80

Wandbekleidung (Lambris, Pannele) aus glatt gehobelten. 2,5 cm starken tannenen oder kiefernen Brettern (überfalzt, gespundet oder mit Nut und Feder) zusammengesetzt, mit Sockel und einfachem Dachgesims anzufertigen und regelrecht zu befestigen, das qm

dem Tischler für fertige Arbeit inkl. allem Material dem Anstreicher für dreimaligen Oelanstrich. . .

zusammen das qm .

^ i—i I iO

81

Desgl gestemmt aus Tannen- oder Kiefernholz mit 2,5 cm starken und etwa 13 cm breiten profilierten Rahmen und 1,8 cm starken (nicht über 60 cm breiten) Füllungen mit Sockel und Deckaesims herzustellen und regelrecht zu befestigen, das qm

dem Tischler für fertige Arbeit inkl. allem Material dem Anstreicher für dreimaligen Oelanstrich. . .

zusammen das qm .

h Igo

82

Desgl. aus Eichenholz, in reicherer Ausführung, im übrigen wie vor, das qm dem Tischler 9 Anstreicher 1 JO .

zusammen das qm .

83

Wandbekleidung ans Linkrusta s. Kap. ix.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis ortsüblich ^    4

¹

Siehe auch die Zeitschrift „Beton und Eisen", 1905, S. 229.

²

Siehe Seite 93.

L. Abbruchs- uub Repuraturarbeiten>

84    Alte Bruchsteinmauern abzutragen, die noch brauchbaren

Steine auszuscheiden und zu reinigen und die übrigen zum Wegfahren gesondert bei Seite zu stellen, das cbm

85    Quadersteine von mittlerer Größe auszubrechen, vorher

die Klammern herauszustemmen und die Steine herunterzuwinden, das cbm einschl. aller Rüstungen, Hebezeuge rc.

86    Alte Ziegelsteinwände abzutragen wie pos. 81 das cbm

87    Wellerwand oder Mauer von Lehmsteinen abzubrechen und

den Schutt beiseite zu schaffen, das cbm.....

88    Türöffnung etwa 2—2,20 qm i. L. groß für eine einflügelige

innere Tür durch eine 1 Stein (25 cm) starke Ziegelsteinwand durchzubrechen, die Laibungen mit sorgfältig eingesetzten Dübeln lotrecht beizumauern, den Türbogen nach Vorschrift anzulegen und die Türöffnung wieder beizuputzen

dem Maurer für fertige Arbeit einschl. allem Material

89    Desgl. in 1 x/2 Stein (38 cm) starker Ziegelsteinwand Tür

öffnung wie vor anzulegen..........

90    Desgl in 2 Stein (51 cm) starker Ziegelsteinwand Tür

öffnung wie vor anzulegen......... .

91    Schadhaft gewordene verputzte Fassade an Massivbau ein

zurüsten, den schadhaften Putz abzuschlagen. Blasen und Unebenheiten zu entfernen und alle Verputzflächen genau zu untersuchen, dann an allen defekten und unebenen Stellen den Verputz gründlich auszubessern und den alten Anstrich an der ganzen Fassade mit scharfem Eisen abzureiben, ferner die sämtlichen Gesimse, auch Tür- und Fenstergewände genau nachzusehen und auszubessern, das qm einschl. Material, aber ausschl. neuer Anstrich

92    Losen Wandputz auf alten massiven Wänden abzustoßen

und aufzureiben, einschl. Vorhalten der Geräte und Beseitigung des Schutts, das qm........

93    Festen Wandputz auf alten massiven Wänden behutsam

abzuschlagen, die Fugen aufzuhauen und zu reinigen, das Mauerwerk zu säubern und den Schutt zu beseitigen, einschl. Vorhalten der Gerüste und Geräte, das qrn 0,70 bis.

94    Aeußere Ansichtsflächen an gewöhnlichen Bruchsteinmauern

vom alten Putz zu reinigen, die losen Steine herauszunehmen, die entstandenen Lücken mit eingepaßten Steinen dicht auszuzwicken, und die ganze Mauerfläche mit neuem Kalkputz zu verstreichen, das qrn einschl. allem Material

95    Desgl. wie vor, aber in Zementmörtel, das qm einschl.

allem Material............. .

to

00

O CN1

Ol    ÖT

o    o

Kap. VII. Fachwerkswiinde.

A. Holzfachwerkswiinde.

Holzfachwerkswände, auch kurzweg Holzfachwände genannt, bestehen aus einem gezimmerten Holzgestell, dessen Zwischenräume (Fächer, Gefache) mit Holz- oder Mauerwerk ausgefüllt werden. Bleiben die Gefache leer und wird das Gestell nur mit Bretterschalung bekleidet, so nennt man dies Bretterfachwerk.

Die Schwellen werden auf ein Steinfundament, welches mindestens 0,4 m über Terrain reichen soll, verlegt; unmittelbar unter der Schwelle (für welche der erheblich größeren Dauerhaftigkeit wegen Eichenholz empfohlen sei) ordnet man eine Ziegelrollschicht „außen bündig" an. Der Vorsprung der Plinte liegt erst unterhalb dieser Rollschicht, weil sonst die Schwelle leichter vermorscht. Die Stiele setzt man gewöhnlich, namentlich wenn es sich um eine Außenwand handelt, nicht mehr als

1—1,25 m voneinander entfernt, um dem Holzrahmen die nötige Festigkeit zu geben und zwar um so näher, je schwächeres Holz zu dem Fachwerk genommen wird. Als Entfernung der Riegel nahm man in der Regel früher 1,20 bis 1,50 m an, indessen kann diese Entfernung auch vergrößert werden, denn zur Haltbarkeit der Wand ist eine häufig sich wiederholende Verriegelung nicht nötig, sofern nur die Stiele, Streben, Schwellen und Rahmstücke die erforderliche Stärke haben.

Eck stiele werden gewöhnlich stärker als die (Zwischen-) Stiele genommen, ebenso die Stiele unter den Bindern und wenn sich eine Scheidewand anschließt, weil diese Stiele durch die zusammentreffenden Verriegelungen geschwächt werden.

Die Streben werden ebenso stark wie die Stiele genommen und müssen die Zapfenlöcher der Streben mindestens 8 cm vom nächsten Stiele entfernt liegen, damit die Schwelle oder das Rahmholz an dieser Verbindungsstelle durch die Zapfenlöcher nicht zu sehr geschwächt wird.

Beim Ausmauern der Holzfachwerkswände mit Z i e g e l st e i n e n müssen letztere in gehörigem Verbände gut und fest eingebunden und die Stiele zum dichten Anschluß vorher gesalzt oder mit dreikantigen Leisten versehen werden. In letzterem Falle werden die Mauersteine entsprechend ausgeklinkt. Bei äußeren, nicht zu bekleidenden Fachwerkswänden muß ein völlig regelmäßiger Verband mit entsprechender Schichten-Einteilung angewendet werden, auch sind die Steine dazu, soweit als nötig, mit dem Hammer zuzurichten.

Bei vielen Holzfachwerksbauten läßt man des besseren Aussehens wegen an den Umfassungswänden das Holzwerk etwa 3 cm vor dem Ausfüllungsmauerwerk vortreten. Hierbei ist aber zu beachten, daß das an den Wänden herablaufende Regenwasser auf den Riegel- und Schwellenhölzern zurückgehalten wird und somit die Zerstörung derselben durch Fäulnis verhältnismäßig schnell eintreten kann. Für die Haltbarkeit einer Fachwand ist es daher besser, wenn das Füllmauerwerk mit den Fachwerkshölzern bündig hergestellt wird, so daß das Regenwasser ungehindert an der Wand herunterlaufen kann. Besonders gilt dies für gewöhnliche Nutzbauten.

Schwemmsteine finden zur Ausmauerung von Fachwänden mit Vorliebe da Verwendung, wo die Wände möglichst leicht bleiben sollen, also z. B. bei Zwischenwänden. Zur Herstellung von Außenwänden sind Schwemmsteine mit Vorsicht zu verwenden, da sie sehr porös und stark wasseransaugend sind.

Bei ländlichen Gebäuden werden die Fächer auch wohl mit gewöhnlichem Holz ausgestaakt und auf beiden Seiten mit Strohlehm verstrichen.

Sollen Fachwerkswände verputzt werden, so ist vorher alles Holzwerk zu berühren und zu drahten, weil der Putz auf dem glatten Holze keinen genügenden Halt findet.

8>=

Gesprengte Fachwand.

Der Hauptvorteil einer Holzfachwand besteht darin, daß sie bei Innenwänden als sog. gesprengte Wand nur an den beiden Enden unterstützt zu werden braucht. Obwohl leichter als eine massive Mauer gleicher Abmessung hat eine Fachwand trotzdem erheblich größere Standfestigkeit. Zu zeitweiligen Bauten ist Fachwerk ganz besonders geeignet, weil es sich schnell zurechtzimmern läßt und die dünnen Wände bald ausgetrocknet sind. Den massiven Wänden stehen Fachwerkswände darin nach, daß sie weniger feuersicher und von weit geringerer Dauer sind, außerdem auch gegen Hitze und Kälte nur geringen Schutz bieten.

Befinden sich in einem Hause Holzfachwände an massiven Mauern angesetzt, so entstehen wegen des Schwindens und Reißens der Hölzer an den Verbindungsstellen meistens Risse. Dieselben beeinträchtigen zwar die Standfestigkeit in der Regel nicht, man sucht ihrem Entstehen aber zuvorzukommen, indem man den nächsten Stiel nicht unmittelbar an die massive Wand, sondern etwa in 25 cm Entfernung davon anordnet und den Zwischenraum, wie in Absatz 6 dieses Kapitels beschrieben, ausmauert.

Die Dauer einer Holzfachwand hängt von der Güte des verwendeten Holzes und Ausfüllungsmateriales ab. Die Bildung von Rissen zwischen Gestell und Ausmauerung läßt sich nur bei ganz trockenem Eichenholz vermeiden, einer Holzart, die indessen wegen des hohen Preises nur wenig dazu verwendet wird. Wo man gutes feinjähriges und ganz trockenes nordisches Kiefernholz zur Verfügung hat, leistet dieses gute Dienste. Tannenholz-Fachwerkswände erhalten nach kurzer Zeit Risse, weshalb man solche Wände neuerdings bei gediegenen massiven Bauten auch im Innern möglichst zu vermeiden sucht.

Sind alle Holzfachwände nur in ihrem Zusammenhang gelockert, so können dieselben wieder in dichten Schluß gebracht oder gerade gelichtet werden, wobei dann gewöhnlich eiserne Bänder mithelfen müssen; ist aber das Holz morsch und . faul, so ist eine Aufbesserung der Wand nicht mehr möglich. Sind die Holzteile einer Fachwerkswand nur an ihren unteren Enden von Fäulnis zerstört, so läßt man diese abschneiden und dann die Fachwand massiv untermauern.

Holzfachwand Vs Stein stark in gebrannten Ziegelsteinen ausgemauert und auf beiden Seiten verputzt, wiegt das qm etwa 220 kg; desgl. Vs Stein stark in Schwemmstein, im übrigen wie vor, das qm etwa 130 kg.

Anleitung fttm Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Pos.

Preis Preis ungefähr ortsüblich

jit/, ^

CO to

t£6

A. UerdandholzFachmand.

Tannen-, Kiefern-, Fichten- oder Lärchenholz, außer der Saftzeit gefällt, durchaus gesund, trocken und kernig, in aufgegebenen Abmessungen baukantig geschnitten, frei Baustelle anzuliefern, das cbm...... .

Eichenholz wie pos. 1 anzuliefern, das cbm . . .

Tannen- re. Holz in verschiedenen Abmessungen baukantig geschnitten, kunstgerecht zu verbinden und zu richten, das m................

Eichenholz wie pos. 3 zu verbinden und zu richten, das m................

Tannen-, Kiefern-, Fichten- oder Lärchenholz durchaus gesund, trocken und kernig in verschiedenen Abmessungen baukantig geschnitten an zu liefern und kunstgerechtzu verbinden (Material 45 Jt. das cbm, Arbeitslohn 30 4 das m), kostet standfest verbunden das m etwa:

45

100

o ©

CO_

iO lO OiO lO O Ist H OD H (M (M (M gl

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich 4 Jt 4

Wenn die Verbandhölzer, wie gewöhnlich, von verschiedenen Abmessungen sind, letztere aber nicht zu weit differieren, so nimmt man, um die Veranschlagung übersichtlicher und kürzer zu halten, gewöhnlich den Durchschnittspreis, sodaß z. B. für Anliefern und Verbinden von Tannenholz in Abmessungen von 13 zu 14 cm, 14 zu 15 cm und 16 zu 18 cm das m etwa mit 1,30 Jt in Ansatz zu bringen ist.

Tabelle über den Kubikinhalt runder Hölzer, ferner Tabelle über Flächeninhalt und Rundholzstärke kantiger Bauhölzer s. Kap. I, sowie Kap. III am Schluß.

1 35 1 50 1 60 1 75

2 30 2 60 2 90

OOOOOOOO j oooooo

1 CO ^)(M GO QD (M

B. Fertige Gestelle zur Holzfachmarrd.

Gestell zur Fachwerkswaud aus Tannen- oder gewöhnlichem Kiefernholz, Zeichnung s. S. 111, durchschnittlich 13 zu 14 cm stark, bestehend aus Schwelle, Rahmholz, Stielen, Querriegelund versetzten Streben, anzuliefern, abzubinden und aufzustellen, das qm ungefähr

0,035 cbm baukantig geschnittenes Kiefernholz anzuliefern zu 45 ^ etwa........

2 m Bauholz auf die Zulage zu bringen, abzubinden und aufzustellen zu 0,30 Jt......

zusammen das qm etwa .

O    O IO

CO    CO leg

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

00

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

Gestell zur Fachwerkswand wie vor, aber von Eichenholz

0,035 cbm Eichenholz wie vor anzuliefern zu 100 ^ 2 m Eichenholz wie vor abzubinden und aufzustellen zu 0,40 <A..........

3 50

80

zusammen das gm .

Sichtbar bleibende Flachen der Verbandhölzer zu behobeln

und auf Erfordern die Kanten derselben sauber abzufasen, das qm Holzfläche..........

Überschläglich kann man auf 1 qm Fachwand 0,30 qm sichtbare äußere Holzfläche annehmen.

4 30

40

10

C. Ausmauern der Holrfachruäude.

Rollschicht aus Ziegelsteinen in Kalkmörtel unter den Schwellen der Fachwerkswände anzufertigen, das m

Ziegelsteine 13 Stück zu 3 j.......

Kalkmörtel 0,10 hl .    ..........

dem Maurer.............

zusammen das m .

11

Desgl. in Zementmörtel, das m

Ziegelsteine 13 Stück zu 3 ^ Zementmörtel 0,10 hl .    .    .

dem Maurer......

12

zusammen das m .

Innere Holzfachwand mit Ziegelsteinen Va Stein stark schlußfest auszumauern, das qm

Ziegelsteine 35 Stück zu 3 4.......

Kalkmörtel 0,25 hl...........

dem Maurer.............

OJHOIO    05 H o| I

co T-i co |oo    co co co I 1

13

zusammen das qm .

Aeußere Holzfachwand mit Ziegelsteinen 7a Stein stark regelmäßig auszumauern, die bestgeformten Steine hierfür auszusuchen und nach der Farbe zu sortieren und die Steine 3 cm von der Außenfläche der Stiele zurückzusetzen, das qm

Ziegelsteine 35 Stück zu 3 ^.......

Kalkmörtel 0,25 hl...........

dem Maurer.............

istiooio o co ^ Igo

zusammen das qrn .

Fugenverstrich s. pos. 25—27.

Holzfachwerk mit einer 7.2 Stein starken Ziegelwand zu verblenden einschließlich ¹/2 Stein breiter Einfassung des Holzwerks, das qm

Ziegelsteine 75 Stück zu 3 ^.......

Kalkmörtel 0,50 hl...........

dem Maurer.............

fco

co

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

15

Holzfachwand mit Ziegelsteinen ¹1a Stein stark auszumauern und außerdem */* Stein zu verblenden, das qm

Ziegelsteine 85 Stück zu 3 j Kalkmörtel 0,60 hl .    .    .    .

dem Maurer......

16

zusammen das qm .

Holzfachwand mit Schwemmsteinen V* Stein stark aus. zumauern, das qm

Schwemmsteine 25 Stück (großes Format) zu 3 ^

Kalkmörtel 0,20 hl...........

dem Maurer.............

OiOOlO

lO fr- OO I T—

17

zusammen das qm .

Desgl. mit Schwemmsteinen auf der hohen Kante auszumauern, das qm

Schwemmsteine 20 Stück (großes Formal) zu 3 ^

Mörtel 0,18 hl............

dem Maurer.............

18

zusammen das qm .

Holzfachwand mit Lehmsteinen (Luftsteinen) Va Stein stark auszumauern, das qm

Lehmsteine 35 Stück zu 1 ^.......

Lehmmörtel 0,25 hl..........

dem Maurer.............

OOOIO O (M CO | —

zusammen das qm .

lO O HO I I CC (M -n | 1

19

Holzfachwaud auszustaaken und mit Strohlehm flutrecht auszugleichen, vorher die Staaken zuzuhauen, zu winden, das Holz zu salzen und den Lehm zu bereiten, das qm

für Lehm oder Staakhölzer........

dem Maurer oder Lehmer........

zusammen das qm .

031 SST 00 Dl O O

v. Fertige Holzfachrvarrde.

20

Aeußere Fachwand aus Tannen- oder Kiefernholz etwa

13 zu 15 und 15 zu 15 ern stark anzuliefern und aufzustellen, dann mit gebrannten Ziegelsteinen */* Stein stark auszumauern, von außen das Holzwerk ab-zusasen, mit Oelfarbe 3 mal anzustreichen, die Gefache sauber auszufugen und von innen die ganze Wandfläche glatt zu verputzen, das qm

Tannen- oder Kieferngestell zur Fachwerkswand rund

Ausmauerung in Ziegelsteinen.......

Ausfugen und Anstrich von außen.....

Verputz von innen...........

to K>

oi

OD

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

^ j

• //

21

Desgl., aber das Holzgestell von Eichenholz, im übrigen wie vor, das qm

Eichenholzgestell zur Fachwand rund.....

im übrigen wie vor..........

22

23

zusammen das qm .

Aeußere Fachwand aus Tannen- oder Kiefernholz, durchschnittlich 13 zu 14 cm stark anzuliefern und aufzustellen, dann mit gebrannten Ziegelsteinen ¹/a Stein stark auszumauern, und glatt aufbeidenSeiten zu verputzen, das qm

Gestell auf Tannen- oder Kiefernholz, rund . .    .

Ausmauerung in Ziegelsteinen.......

Glatter Verputz auf beiden Seiten 2 x 90 . .    .

zusammen das qm .

Desgl. wie vor, aber das Gestell aus Eichenholz, siehe pos. 8, das cm Eichengestell 4,30 ^ + Ausmauerung rc. 3,60 JL...........

GDI 05

(MHH ist

rc I —i

oloo

O O © IO <M GO GO 100

24

Holzfachwand mit 2,5 cm starken halbreinen, aber sauber gefugten Tannenbrettern zu verschalen und mit Schiefer bester Qualität nach Vorschrift dicht deckend zu bekleiden, das qm

Schalung 2,5 cm stark, einschl. Material . .    .

Schieferbekleidung desgl..........

zusammen das qm

E. Fugeaveestrich auf Holzfachwerksmarrderr.

25

Aeußere Ansichtsflachen mit Kalkmörtel auszufugen, vorher die Fugen gehörig auszukratzen, zu reinigen und zu nässen, das qm

Mörtel 0,04 hl............

' dem Maurer oder Tüncher........

zusammen das qm .

I ii

OilQiO Ol cn QT

26

Desgl. mit verlängertem Zementmörtel, im übrigen wie vor, das qm

Mörtel 0,04 hl............

dem Maurer oder Tüncher........

zusammen das qm .

III

Aeußere Ansichtsflächen wie vor zu fugen, außerdem aber den Fugenverstrich vor dem Erhärten des Mörtels nach Schnur und Richtscheit mit Fugeisen fest und sauber abzubiigeln, das qm

dem Mörtel 0,05 hl..........

dem Maurer oder Tüncher........

Ist Ollst

TH 0 |t-

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

oft

M.

F. Uerputz auf Holrfachurevkswandeu.

28

Rapputz auf Holzfachwand, wobei die Holzflächen sichtbar bleiben. Ueber Holz gemessen, das qm

Kalkmörtel 0,10 hl ...........

dem Maurer oder Tüncher........

zusammen das qm .

OT| 05 ^ Ql O* ot

29

Glatter Verputz auf Holzfachwanden i V* cm stark von gutem Kalkmörtel sorgfältig nach dem Richtscheit herzustellen, vorher aber alles Holzwerk nach Vorschrift zu berohren und zu drahten, das qm

Kalkmörtel 0,15 hl...........

Gips 1,3 Liter zu 0,15    ........

Schock Rohr 0,01 zu 2,50 -Jl.......

Ringe Draht 0,02 zu 1,50 Jt.......

Schock Nägel 0,05 zu 0,30 ^.......

Dem Maurer oder Tüncher........

zusammen das qm .

Mumm

COl ^ w o c o ^

Ol O O CO OJ co o»

30

Desgl. in verlängertem Zementmörtel, im übrigen wie vor, das qm

verlängerter Zementmörtel 0,15 hl......

für Gips, Rohr, Draht und Nägel, wie vor .    .

dem Maurer oder Tüncher, wie vor.....

zusammen das qm .

ist ist O IO co co Tfi

31

Desgl. mit Zementmörtel, im übrigen wie pos. 29 herzustellen, das qm

Zementmörtel 0,15 hl..........

für Gips, Rohr, Draht und Nägel, wie vor .    .

dem Maurer oder Tüncher, wie vor.....

zusammen das qm .

iO islOlO cocojsMxh

32

33

34

35

36

G. Anstrich auf Halzfachruändeu.

Anstrich auf verputzten Fachwerkswänden ist gleich dem aus verputzten massiven Wänden. Siehe daher Seite 106.

Sichtbar bleibende Flächen der Verband Hölzer zweimal mit Harzölfarbe anzustreichen, das qm Holzfläche

Desgl. mit heißem Teer einmal, das qm Holzfläche . .

Desgl- mit schwedischer Farbe einmal, das qm Holzfläche

Desgl. zu grundieren und mit Oelfarbe zweimal gut deckend anzustreichen, das qm Holzfläche........

Desgl. zu grundieren, mit Oelfarbe Zweimal anzustreichen und die Abfasungen in dunklerem Tone abzuziehen, das qm

Ueberschläglich kann man aus 1 qm Fachwand 0,30 qm

sichtbare äußere Holzfläche annehmen.

GO    0^0

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich JH/ A    ^    ^

H. Reparatur- und Avvruchsarveiteu.

38

39

20

60

Schadhaft gewordene verputzte Fassade von Holzfachwänden einzurüsten, den losen und schadhaften Putz abzuschlagen, Blasen und Unebenheiten zu entfernen und alle Verputzflächen genau zu untersuchen, dann an allen beschädigten Stellen das Holzwerk neu zu berohren, neuen Kalkputz aufzutragen und glatt abzustreichen, ferner den alten Anstrich an der ganzen Fassade mit scharfem Eisen abzureiben und dabei alle Gesimse, Tür- und Fenstergewände genau nachzusehen und auszubessern das qm einschl. Material, aber ausschl. neuem Anstrich . . .

Abbruch einer Holzfachwand, vorher die etwa erforderlichen Holzsteifen vorsichtig einzustemmen, die Steine aus den Gesimsen herauszuschlagen, das Holzgestell sorgfältig loszubinden und alles alte Material gesondert beiseite zu stellen und aufzuschichten, das qm.......

40

Türöffnung etwa 2 bis 2,50 qm i. L. groß für eine einflügelige innere Tür durch eine Fachwand durchzuschlagen und mit einem Türrahmen von neuem Holze fest einzubinden,

einschl. Verschnitt etwa 5 m 13/14 starkes Kiefernholz zu 1,10 M...........

dem Zimmerer für Durchschlagen der Wand und Einstellen des Türrahmens.......

50

50

41

zusammen .

Alten Putz an Holzfachwand vorsichtig abzuschlagen, die schlechten Steine aus den Gefachen zu entfernen und neue Ziegel schlußfest einzusetzen, alles Holzwerk neu zu berohren und zu bedrohten und beide Wandseiten mit Kalkmörtel neu zu verputzen, das qm ..... .

10

42

Alte Verbandstücke (Schwellen, Stiele, Riegel rc.) einer Fachwerkswand behutsam herauszunehmen und neue einzuziehen, dem Zimmerer das m ausschl. Material .

B. Eisenfachwerkswiiilde.

Eisenfachwerkswände¹) dienen als Ersatz für massive Wände, namentlich wenn solche wegen Raummangel oder mangels hinreichend tragfähigen Baugrundes oder aus sonstigen Gründen oder Ersparnisrücksichten vermieden werden sollen. Auch sie können mit Balkenlagen oder Deckenträgern belastet werden und sind alsdann dementsprechend in ihren Eisenstärken nötigenfalls besonders zu berechnen. Bei Aufnahme nur einer einzigen Geschoßdecke Pflegt es dessen nicht zu bedürfen, dann werden die mit Ziegeln auszumauernden Teile des Eisengerüstes gewöhnlich wie folgt bemessen:

Schwelle, Rahme und Leibungsstücke von Türen und Fenstern aus L-Eisen Nr. 14, Säulen (Stiele) aus I-Eisen Nr. 14, Streben (die in einem oder zwei Feldern erforderlich sind) und Riegel

aus L- oder l_-Eisen; Riegel werden indessen, sofern die 1/%^ senkrechten Stützen höchstens 1,25 m voneinander abstehen, nur bei Türen und Fenstern nötig. Die Bildung der ^y^'

Ecken kann nach nebenstehender Abbildung erfolgen. Eisenfachwände bieten größere Feuersicherheit als Holzsachwände, lassen aber Wärme und Kälte leicht durch, deshalb zu Außenwänden von Wohnräumen nicht geeignet. Das Gewicht von 1 qm Wand gegen 265 kg.

¹

Siehe auch Förster, Eisenkonstruktionen d. Ingenieur-Hochbauten. Leipzig 1903.

Kap. Vili. Anstrich und Tapexierirngeii.

A. Anstrich.

Anstrich wird durch Streichen einer Farbmasse auf einer freiliegenden Fläche hergestellt, um derselben ein gefälliges Aussehen zu geben oder um sie gegen äußere Einflüsse zu schützen, welche beiden Zwecke oft vereint erreicht werden. Das Anstreichen wird — abgesehen von durchscheinenden (Lasur-)Anstrichen — so oft wiederholt, bis die Fläche vollständig gedeckt ist.

Grundieren nennt man das erstmalige Anstreichen iner Fläche, und zwar ein solches, daß die Farbe sich fest in alle Poren einsetzt, alle Ritzen ausfüllt und auf diese Weise „Grund" schafft, auf welchem der zweite Anstrich gleichmäßig und fest aufhaften kann. Kalkmilch (Tünche) wird aus dünnem gelöschtem Kalk (gewöhnlich Weißkalk) und Wasser mittels sorgfältigen, häufig wiederholten Umrührens hergestellt und dient zum „Schlämmen" und Weißen. Mit Schlämmen bezeichnet man das Grundieren geputzter Wand- und Deckenflächen mittels Kalkmilch. Bei sauber hergestellten Putzslächen genügt bisweilen nach dem Schlämmen ein 1- bis 2 maliges Weißen; auf dunkel gewordenem Untergrund muß letzteres mehrmals wiederholt werden, bis die Fläche gleichmäßig weiß erscheint. Die Tünche muß stets ganz dünnflüssig sein, weil sonst der Anstrich abblättert.

Kalkfarben werden hergestellt, indem man dünner Kalkmilch Farbstoffe — meist Erdfarben, die vorher in Wasser eingeweicht werden — zusetzt. Sie dienen namentlich zum Wandanstrich einfach ausgestatteter Räumlichkeiten. Nur bei spärlichem Licht sollte mau sich an Wänden ans gewöhnliche weiße Tünche beschränken, denn diese blendet das Auge, wogegen ein lichter Halbton, etwa silbergrau oder graugrün, von ruhiger und angenehmer Einwirkung ist. Die Kalkfarben sind weniger haltbar und färben leicht ab. Preis das qm etwa 10—15 4*

Das Reinigen der Decken und Wände, welche mit Wasserfarben angestrichen und bestaubt sind, darf nur mit einem Federwedel oder einem sehr weichen Haarbesen erfolgen, weil andernfalls bei Benutzung eines scharfen Besens oder eines Tuches die Farbe gleich abgezogen wird und Striemen sichtbar werden. R a u ch - u n d S ch m u tz -flecken können bei Wasserfarben nicht anders beseitigt werden, als durch mehrmaliges Uebertünchen, wobei man davon absehen must, irgend welche einzelne Stellen für sich auffärben zu wollen. Die neu aufgetragene Farbe hebt sich von dem alten Anstrich merklich ab; am besten ist gleich die ganzen Wand- oder Deckflächen neu streichen zu lassen, 2—5 mal, so oft, bis die vorhandenen Rust- und Schmutzflecken vollständig übertüncht sind. Hierbei ist allerdings eine vorherige ordentliche Säuberung der Flecken und Wände mittels Tuch oder scharfen Besens wünschenswert.

Leimfarben werden durch Verrührung von L e i m w a s s e r mit Schlämmkreide hergestellt. Für feinere Ausführungen wird anstelle von Schlämmkreide Barytweiß eingemischt. Das letztere ist künstlich bereiteter schwefelsaurer Baryt und besitzt eine glatt blendende Weiße. Leimfarben besitzen größere Lebhaftigkeit als die gewöhnlichen Kalkfarben und haben vor diesen den großen Vorzug, daß sie nicht abfärben. Auch erhalten sie wegen des Leimgehaltes eine größere Bindekraft und sind infolge hiervon haltbarer und widerstandsfähiger als die Kalkfarben. Der Leimfarbenanstrich wird auf (mit Kalkmilch) geschlämmten Wänden, welche vor dem Aufbringen der Leimfarbe gut abgeseift worden sind, aufgebracht. In der Regel genügt ein einmaliger Leimfarbenanstrich zur Herstellung einer gleichmäßigen Färbung. Frisch angestrichen sehen die Leimfarben anders aus als im getrockneten Zustande. Preis das qm etwa 20—25 4-

Zum Reinigen der Leimfarbenanstriche von Staub ist Tuch zu hart und angreifend; besser ist Haarbesen oder Federwedel. Sind an einzelnen Stellen Schmutzflecken vorhanden, so kann man versuchen, diese mit weichem Brod zu beseitigen. Das faustgroße Stück Brot muß dabei in kleinen Zirkelbewegungen auf den Schmutzfleck aufgerieben werden. Sind der Ruß- und Schmutzflecke zu viele, so bleibt wie bei den Kalkfarben nichts anderes übrig, als die ganzen Flächen mit neuem Anstrich zu versehen.

Käsefarben (Caseinfarben) werden hergestellt, indem man als Bindemittel frischen Käse verwendet. Die Herstellung des Anstriches geschieht wie bei dem Leimfarbenanstrich, man erzielt aber weit leuchtendere Farbentöne. Zu empfehlen für schmuckreichere Decken und Gewölbe, auch für verzierten Wandanstrich. Preis etwa 50—70% höher als bei Leimfarben.

Caseinfarben: F. Herz & Co., Berlin SW., Alte Jakobstr. lc.

Oelfarben werden aus gekochtem Leinöl und Blei- oder Zinkweiß unter entsprechender Zusetznng eines beliebigen Farbstoffes bereitet, lassen sich in alle Poren der anzustreichenden Flächen vermöge ihres Fettgehaltes leicht und fest einpinseln, gewähren bei mehrmaligem Aufstrich einen gut deckenden Ueberzug und lebhaften Glanz. Soll der letztere etwas gemindert werden, so wird der Oelfarbe etwas Terpentin zugesetzt. Terpentinzujatz wird übrigens bisweilen auch gebraucht, um im

Topf zu steif gewordene Farbe dünnflüssiger zu machen. Soll der Glanz der Oelfarben erhöht werden, so erhalten dieselben noch einen Aufstrich mit Ko pal- oder Bernsteinlack. Dieser Lacküberzug ist vermöge seiner Härte zugleich zum Schutz für den eigentlichen Oelfarbenanstrich von großem Werte. Bessere Holzfußböden werden dabei meist mit Oelfarbe gestrichen und alsdann lackiert.

Für Bemalung leicht gehaltener Decken und Gewölbe vermeide man tunlichst Oelfarbenanstrich, weil solcher mit der Zeit nachdunkelt.

Bei Wachsfarbe besteht das Bindemittel in der Regel aus in Terpentinöl aufgelöstem Wachs; sie dunkelt nicht nach, kan» aber nur zum Anstrich im Innern benutzt werden. Preis wie für Oelfarbe.

Ein Oelfarbenanstrich braucht mindestens 24 Stunden zum Trocknen, so daß ein Fußboden, der zweimal mit Oelfarbe gestrichen und dann außerdem lackiert werden soll, frühestens nach 4 Tagen betreten werden kann. Das ist nun für manche Hausbewohner, die in knapp bemessenen Räumen wohnen, wo kaum ein Plätzchen für einen Tag entbehrt werden kann, eine gar zu lange Zeit. Der Geschäftsmann versteht solche Verlegenheiten und hat daher nicht gesäumt, die sog. fertigen Fußbodenlackfarben in den Handel zu bringen, welche binnen 6—8 Stunden nach dem Aufstrich vollständig trocken sind. Bezugsquelle: jedes größere Droguengeschäft. Die Eigenschaft, rasch zu erhärten, beruht auf einem Zusatz an Sikkatif, d. i. Trockenmittel; es besteht gewöhnlich aus Bleiglätte, welche in Firnis gekocht und dann der Oelfarbe zugesetzt wird. Zu empfehlen ist ein starker Zusatz von Sikkatif aber niemals, weil die Farbe scheinbar zwar trocknet, bei ihrer geringen Haltbarkeit aber leicht aufweicht und dann beim Betreten der Fußböden an den Füßen kleben bleibt.

Das Reinigen glänzender Oel- und Lackfarben-anstriche erfolgt bei nicht zu wertvollen Gegenständen meist mit Bürste und Seifenwasser. Hiergegen wäre nichts zu sagen, wenn immer eine etwas geschmeidige Bürste und nur kaltes Seifenwasser genommen würde. Denn durch scharfe Bürsten und heißes Seifenwasser werden die Oel-anstriche sehr angegriffen, zumal wenn von dem Reinigungspersonal hierbei mit besonderem Nachdruck verfahren wird. Zur Beseitigung gewöhnlicher Schmutzflecken empfiehlt sich am meisten: einfaches Abwaschen mit Schwamm und Regenwasser. Der Oelanstrich hat hierdurch am wenigsten zu leiden. Sind Fettflecken, Rauch- oder Dunstablagernngen vorhanden, so setze man dem Wasser im Verhältnis l°/o—4% flüssiges Ammoniak zu. Ist mehr wie 4°/₀ notwendig, so muß schon sehr vorsichtig zu Werke gegangen und erst im kleinen versucht werden, ob noch etwas Ammoniak zugesetzt werden darf. Vor dem Gebrauch des Ammoniakwassers müssen die zu reinigenden Flächen mit gewöhnlichem Wasser ordentlich gesäubert und auch nachher mit klarem Wasser und weichem Schwamm abgespült werden.

Zum Reinigen matter Oelanstriche oder Wachs-farbena«striche darf aber Ammoniakwasfer nicht verwendet werden, weil die Farbe hierdurch an Glanz zunehmen und dann der charakteristische Lustre des matten Anstrichs ganz verloren gehen würde. Gewöhnlich genügt ein Abwaschen mit lauwarmem Kleienwasser. Dasselbe muß vorher heiß aufgekocht werden in der Weise, daß auf Kleien unter beständigem Umrühren heißes Regenwasser aufgegossen wird.

Zur Beseitigung des altenOelfarbenanstrichs eignet sich kaustische Natronlauge. Die Lauge wird mit einem Borstenpinsel aufgetragen und nachdem sie eine Zeit lang gezogen, mit Wasser abgespült. Das Verfahren muß je nach der Dicke des Anstrichs mehrfach wiederholt, dabei aber mit Vorsicht verfahren werden, damit das Holz nicht angegriffen und rissig wird.

Feuerfeste Asbest-Farbe von Gebr. Leopold in Köln dient zum Schutz innerer Holzwerke in Fabriken, Eisenbahngebäuden, Kesselräumen rc., welche durch Funken rc. in Brand gesetzt werden könnten und ist, wenn nicht dem Einflüsse der Witterung ausgesetzt, so dauerhaft als gewöhnliche Farbe. Die feuerfeste Asbestfarbe wird in weißen und anderen sehr hellen Schattierungen geliefert und ist nicht teurer als gewöhnliche flüssige Farben.

Die feuerfesten Asbestfarben enthalten kein Oel, werden jedoch ganz so wie Oelfarbe angewendet, wobei es sich empfiehlt, zweimal zu streichen. Wenn es nötig scheint, die Farbe zu verdünnen, dann geschieht dieses mit einem kleinen Zusatz von warmem Wasser.

Diese Asbestfalben sind für äußeren Anstrich nicht anwendbar.

Feuersichere Anstriche und Anstrichfarben nach

A. Kühlewein für schon eingebautes Holz in allen Farben, feuersichere Imprägnierungsflüssigkeit (Antipyrogen) für Webe-stoffe aller Art, zu beziehen von H. Friedländer Söhne, Chemische Fabrik, Berlin SW., Wilhelmstr. 147. Prospekt umsonst und postfrei.

Anstrich auf Holz, gut deckend mit fettigen, öligen Substanzen ist nur dann für die Haltbarkeit des Holzes von Vorteil, wenn dasselbe vollständig ausgetrocknet ist, weil andernfalls das Auslaugen des Saftes durch die umhüllende Decke des Anstrichs behindert wird und dadurch eine allmähliche Vermoderung der Holzfaser eintritt.

Soll das Holz, wie vielfach bei Eichenholz gewünscht wird, seine natürliche Färbung behalten, und seine eigenste Struktur zur Schau tragen, gleichwohl aber durch einen Anstrich gegen äußere Einflüsse etwas geschützt werden, so wird dasselbe mit Leinölfirnis, am besten mit heiß gemachtem, getränkt, gestrichen oder gebeizt, je nachdem man dem Pinsel weniger oder mehr nachdrückende — imprägnierende — Kraft gibt.

Anstrich auf Ziegelrohbau kommt vielfach zur Anwendung, wenn die Mauersteine von großer Farbenungleichheit sind. Zu diesem

Anstrich wird gewöhnlich venelianisch Rot (englisch Rot, natürliches Eisenoxyd) verwendet, wobei darauf zu achten ist, daß das Rot sehr fein geschlämmt und die Farbe ohne alle weiteren Bindemittel aufgetragen wird. Uebrigens hat eine angestrichene Rohbauwand immer ein etwas einförmiges lebloses Aussehen.

Anstrich auf Verputz mit Kalk- und Leimfarbe zweckmäßig nur im Inneren eines Gebäudes, weil diese Farben sehr geringe Widerstandskraft besitzen und besonders die Kalkfarbe leicht abblättert. Für verputzte Fassade gewöhnlich Oelfarbenan strich, wobei die Flächen zunächst einmal mit Oelfirnis oder Farbenzusatz grundiert und dann

2—3 mal gestrichen werden. Will man einen matten Steinton erzielen, so wird beim letzten Aufstrich etwas Wachsfarbe zugesetzt, auch sandelt man wohl den letzten Oelfarbenanstrich, um das Aussehen natürlicher Werksteine zu erzielen.

Wetterfeste Keim'sche Mineral-Anstrichfarben werden namentlich für den Anstrich geputzter Fronten empfohlen, da die Farbe sich gleichmäßig aufträgt und nicht glänzt. Fabrik Keim'scher Farben, München, Hirtenstr. 5. Die Farben werden in Paketen, das zugehörige Bindemittel (Fixalis) in Kannen versendet. Kosten annähernd wie beim Oelfarbenanstrich. Vertretung u. a. Alex. Junkers, Berlin SW., Neuen-burgerstr. 19.

Oelfarbenanstrich kann auf Puzzolan-Zementputz schon 8 Tage nach dem Verputzen aufgestrichen werden, während Oelfarbenanstrich aus frischen Portland-Zeinentputz unhaltbar ist. weil die noch längere Zeit nach Erhärtung des Putzes stattfindenden Ausscheidungen von Wasser und Kalk die Oelfarbe zerstören. Die auf die Oelfarbe zerstörend wirkenden Ausscheidungen aus dem Zementputze dauern 1 bis 2 Jahre lang, und es sollte als Regel gelten, daß vor Ablauf des zweiten, auf die Anfertigung des Putzes folgenden Frühjahrs niemals ein Oelfarbenanstrich aufgebracht wird. Allerdings muß zugegeben werden, daß es nicht schön aussieht, wenn eine Putzfassade zwei Jahre lang in dem schmutzig gelb-braunen Naturtone des Zements steht. Dem ist aber leicht durch einen einfachen Zementfarbenanstrich abzuhelfen, welcher den Ausscheidungen aus dem Zementputze freien Durchzug gestattet. Die Farbe zu diesem Anstrich wird entweder aus Zement und Wasser mit etwas Zusatz von Schwarz bereitet, oder es wird, um sie haltbarer und fester haftend zu machen, statt des Wassers Wasserglas verwendet und so das Material für den sog. Zementsilikatanstrich gewonnen. Beide Arten des Anstrichs können sofort nach erfolgtem Trocknen des Putzes aufgebracht werden und nehmen einen schönen grauen Ton au. Bei einigermaßen sorgfältiger Ausführung dieses Anstriches kann derselbe durchaus gleichfarbig und fleckenlos hergestellt werden; bei Anwendung von Wasserglas bleibt die Farbe jahrelang unverändert. Auch farbige

Ornamente aus Wasserglasfarben lassen sich auf solchem Anstriche anbringen und sind meistens auf der besonders günstigen grauen Grundfarbe von guter Wirkung. Wenn nach Verlauf der zum vollständigen Austrocknen des Zementputzes erforderlichen Zeit die Herstellung eines Oelfarbenanstriches noch beliebt wird, so steht dem weder ein vorhandener Zementsarbenalkstrich, noch ein Zementsilikatanstrich in irgend einer Weise hindernd entgegen.

Anstrich auf Eisen bedingt gutes Farbmaterial und sorgfältige Arbeit. Da die Oberfläche des Eisens wenig Bindungsfähigkeit besitzt, so ist es ungünstig, ein flüchtiges Oel, wie Terpentinöl, anzuwenden, weil dann der Anstrich nicht ansetzt und leicht abblättert. Bei der Wahl eines ersten Eisenanstrichs (Grundfarbe) muß man vor allem darauf sehen, daß derselbe die Eigenschaft besitzt, mechanisch sestzuhaften. Am besten eignen sich hierzu fein geriebene und mit Leinöl gemischte Mennige, ferner-natürlicher Asphalt. Fichtenharz oder aus Gasteer gewonnener künstlicher Asphalt. Diese Stoffe verbinden sich vollständig mit der Eisenfläche, besonders wenn die Grundfarbe hinreichende Trockenfähigkeit hat, nicht zu dickflüssig ist uud mager aufgetragen wird. Mennige von hellroter Farbe ist eine Verbindung von Bleioxyd und Bleisuperoxyd, welche vermöge ihres Sauerstoffreichtums auf Leinölfirnis ganz ähnlich wie Bleiweiß wirkt.

I. Spannrath, Direktor der Gewerbeschule in Aachen, hat über die gebräuchlichen Eisenanstriche eine preisgekrönte Schrift verfaßt: Berlin, L. Simion, 1895; er bezeichnet die Oelfarben als die wirksamsten Rostschutzmittel, allein „gegen die schädlichen Einflüsse, welche das Bindemittel angreifen, gibt es kein Heilmittel. — Kennt man die Einflüsse ... so läßt sich beurteilen, ob der Anstrich haltbar sein wird . . . Einen unsicheren Faktor bildet allerdings die Wärme. Ein ausnahmsweise heißer Sommer ist für im Freien stehende Eisenanstriche in hohem Grade gefährlich. Eine besonders sorgfältige Revision der gestrichenen Eisenkonstruktionen ist deshalb immer nach einem solchen Sommer vorzunehmen. Auch die Herstellung eines Eisenanstrichs ist zu überwachen. Grundieren mit Oel ist zu verbieten. Die unteren Schichten des Anstrichs sollen hart sein, ehe die oberste aufgetragen wird. Letztere soll fett, d. h. ölreich sein, weil sie dann länger elastisch bleibt, auch einen Farbkörper von geringem spezifischen Gewicht haben. Der Farbkörper einer Oelfarbe ist auf die Haltbarkeit des Bindemittels ohne Einfluß. Es ist deshalb nicht möglich, durch Wahl eines besonderen Farbkörpers einen dauerhafteren Anstrich, als mit irgend einem anderen chemisch widerstandsfähigen Pulver zu erzielen. . . . Bezeichnungen wie Dauerfarbe, Versteinerungsfarbe, Platinfarbe, Diamantfarbe, Schuppenpanzerfarbe, Panzerschuppenfarbe rc. rc. sind deshalb unberechtigte Reklamemittel."

Soll den Eisenslächen z. B. an Geländern, Säulen, im Innern eines Prunkgemaches rc. ein metallisch-glänzendes Aeußere gegeben werden, so pflegt man hierzu fein geriebene Graphitfarbe oder Silber-bronze zu verwenden.

Von fertigen Anstrichfarben zum Schutz gegen Rost ist in den letzten Jahren Rathjens Patentmischung von D. Decken in Flensburg vielfach (vergl. Zentralbl. der Bauverw. 1890, S. 121) mit gutem Erfolg verwendet worden. Für Eisenteile, welche durch Feuer heiß werden, eignet sich diese Farbe nicht, obwohl sie der größten Sonnen-

Hitze Widerstand leistet. Bei neuen Eisenteilen bedarf es zunächst einer Grundierung mit gewöhnlicher Oelfarbe —- Mennige — oder Leinölfirnis, welche trocken und hart geworden sein muß, weil sonst der Rathjen'schen Mischung die Fettbestandteile entzogen werden würden. Hieraus erfolgt der erste Anstrich mit rotbrauner, dann der zweite mit grauer Patentfarbe. Letztere wird in hellerer und dunklerer Tönung geliefert. Preis der Farbmasse 76 JL für 50 kg; 40 Jl. für 25 kg frei Bahn Ottensen. Mit 1 kg lassen sich 4—5 qm zweimal streichen, was durch gewöhnliche Arbeiter ausgeführt werden kann, wobei aber die Gebrauchsanweisung genau beobachtet werden muß. Dann stellt sich 1 qm fertigen zweimaligen Anstrichs auf 46 bis 50 \ Kahl geschrapte eiserne Schisfs-böden, eiserne Brücken, Warenbehälter, Eisenblech- und Wellblechbedachungen müssen mit zwei Anstrichen der rotbraunen Farbe (Nr. 1) versehen werden.

Deutsche Vulkan- Oelfarbe von Gustav Wolfs in Frankfurt a. M. ist ebenfalls als Schutzanstrich auf Eisen zu verwenden, da dieselbe allen äußeren Einflüssen in mechanischer und chemischer Beziehung widersteht und auch von den Sauerdünsten, wie solche z. B. in chemischen Fabriken entstehen, nicht angegriffen wird. Von dieser Farbe, hellgrau, dunkelgrau, rot und rotbraun, kosten 100 kg 70 Jl., verpackt in Eisenblechdosen zu 25 und 50 kg brutto. Prospekt umsonst und postfrei.

Dauerfarben zum Schutz von Eisenkonstrnktionen aus der Fabrik von D. Münch & Röhrs, Berlin 5W., Stromstr. 51, werden gleichfalls gut empfohlen. Aehnliche Zwecke verfolgen: die Bessemerfarbe von Rosenzweig & Baumann in Kassel, welche auch wegen ihrer Elastizität als guter Schutz gegen Rost empfohlen wird. Zweimaliger Anstrich erforderlich, wozu man für ein qm etwa 0,12 kg gebraucht. 100 kg Farbe kosten 100 JL

Die Entfernung des Rostes von Eisen ist häufig durch Schleifen nicht möglich. In diesem Falle geschieht die Reinigung durch Eintauchen in eine ziemlich gesättigte Lösung von Zinnchlorid. Die Dauer der Einwirkung ist abhängig von der größeren oder geringeren Dicke der Rostschicht; in der Regel genügen 12—24 Stunden; die Zinnchloridlösung darf aber keinen großen Ueberschuß an Säure besitzen, weil diese sonst das Eisen selbst angreift. Nachdem die Gegenstände aus dem Bade genommen sind, müssen sie zuerst mit Wasser und Ammoniak abgespült und hierauf schnell getrocknet werden. Das Aussehen der auf diese Weise behandelten Gegenstände gleicht demjenigen von mattem Silber.

Zum Schutz gegen Ungeziefer setzt man dem Kalk zum Tünchen der Zimmerwände Alaun zu. Die Wanzen verschwinden sofort, wenn man die Wände, Bettstellen u. s. w., worin sie nisten, mit einer kochenden Alaunlösung bestreicht. Die Anwendung von Alaun schadet der Gesundheit der Menschen nicht.

Anleitung ftim Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr Ji ^

Preis

ortsüblich

jH/

<M CO

at

CO

CO

Anstrich ans Holz.

Holzflächen an Fußböden. Wänden, Türen rc. zn grundieren und 2 mal mit Oelfarbe gut deckend zu streichen, vorher die Fugen    und Nagellöcher    zu    verkitten,    das    qm

Desgl. wie vor und    außerdem 1 mal    zu    lackieren,    das    qm

Holzflüchen an Fußböden. Wänden, Türen rc. zu grundieren und 2 mal mit Oelfarbe gut deckend zu streichen, vorher die Fugen und Nagellöcher zu verkitten, das qm

Holzflächen an Fußböden, Wänden, Türen rc. zu grundieren und 2 mal mit Oelfarbe gut deckend zu streichen, vorher die Fugen und Nagellöcher zu verkitten und außerdem einmal zu lackieren, das qm......

Holzflächen an Türen und Toren 2 mal mit Harzölfarbe anzustreichen, das qm...........

Desgl. mit heißem Teer i mal, das qm......

Desgl. mit schwedischer Farbe imal, das qm... .

CO 05 ©_©

o    O    O    O    O    ist    o

CO    ist_^    O_E-    (M    ^

cq co ^ ist

cd

ist    ist    O O    O

TH    (M    CO ist    l-

Anstrich auf Uerputz.

Verputzte Decken und Wände mit Kalkfarbe (Tünche) 3mal zu streichen, das qm............

Desgl. wie vor, 5 —6 mal (z. B. bei alten Decken) das qm

Verputzte Fassade 1 mal mit Ochsenblut zu grundieren und

2    mal mit Kalkfarbe im Steinton zu streichen, das qm

Verputzte Decken und Wände zu seifen, mit Leimfarbe zu streichen und mit einfachen Linien abzuziehen das qm

Verputzte Fassade und Innenwände Imal zu ölen und

3    mal mit Oelfarbe gut deckend zu streichen, das qm .

Desgl. bei vielen Gesimsen und Stuckornamenten, das qm

Verputzte Fassade wie pos. 16 und Zuletzt sandsteinfarbig in Oelwachsfarbe zu streichen, das qrn......

Anstrich auf Giftn.

05 O rH CM

Eisenflächeu mit heißem Teer 1 mal anzustreichen, das qm

IS

Desgl. mit Mennige zu grundieren und 2 mal mit Okl-farbe gut deckend zu streichen, das qm......

Desgl. zu grundieren und 3 mal wie vor zu streichen, das qm

Desgl. zu grundieren und mit Graphitfarbe 2 mal zu streichen und mit Silberbronze abzupudern, das qm .

B. Tapezierimgen.

m lang und 0,47 m breit, enthält mithin rund i ein Zimmer nur selten über 4 m Höhe hat, so

GO Q

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

Jl

Die Tapeten werden nach Stück (Rollen) gehandelt. Ein Stück (Rolle) ist etwa 3,7 qm Fläche.

ist ein Stück Tapete in den meisten Fällen für zwei Bahnen ausreichend.

Zur Bestimmung der Stückzahl der Tapeten werden beim Aufmaß der Zimmerwände nur die Lichtöffnungen der Türen in Abzug gebracht, nicht aber die Fensteröffnungen, die zum Ausgleich für die inneren Fensterlaibungen glatt durchgemessen werden.

Bei dem Bezug der Tapeten empfiehlt es sich, gleich eine oder einige Rollen mit Hinsicht auf nachträgliche Ausbesserungen mehr zu bestellen, da bei der drängenden und daher immer mit neuen Mustern auftretenden Konkurrenz nach Ablauf einiger Zeit selten dasselbe Tapetrn-muster in derselben Farbennüance noch zu haben ist.

Beim Aufziehen gewöhnlicher Tapeten genügt es, die unge-schlämmte Wand vorher mit einer Mischung von Leim und Kleister zu bestreichen: bei besseren Tapeten wird die Wand vorher noch mit Makulaturpapier beklebt und dieses bei ganz seinen Tapeten oft noch mit Bimsstein abgeschlissen.

Beim Aufziehen der Tapeten darf nur Kleister aufgestrichen werden, der kurz vor Verwendung frisch zubereitet ist. Ist derselbe abgestanden, sauer und schimmlig, so teilt sich dem Zimmer ein moderiger Geruch mit, der nicht anders wieder wegzubringen ist, als daß die Tapete heruntergezogen, der schlechte Kleister mit Bimsstein von der Mauerwand abgerieben und diese dann neu tapeziert wird.

Papier tapeten sind die gewöhnlichsten und kommen bei bürgerlicher Ausstattung eines Hauses fast ausschließlich zur Verwendung. Die Herstellung erfolgt in der Weise, daß naturgefärbtes Papier maschinenmäßig zwischen Druckwalzen eingerollt und von diesen bedruckt wird. Für den Wert einer Papiertapete kommt außer dem Muster und der Farbengebung wesentlich auch die Güte des Papiers in Betracht. Dasselbe darf nicht so dünn sein, daß es beim Umfalzen mit der Hand an der Knicklinie aufbricht. Denn ist die Papierstärke sehr gering, so machen sich bei einfach verputzter Wand alle Unebenheiten gleich bemerkbar, abgesehen davon, daß die Tapete gegen äußere Einflüsse (Feuchtigkeit rc.) selbst sehr wenig widerstandsfähig ist. Papiertapeten geringster Sorte kosten 25 bis 40 4 die Rolle; die besseren für gut bürgerliche Ausstattung 1 bis 2 Jl.

Velour tapeten sind mit gemahlener, gefärbter Scherwolle bestreute Staubtapeten, auf welche das Muster mittels Maschinenpresse eingepreßt wird. Dieselben dürfen nicht, wie gewöhnliche Papiertapeten, an den Rändern übereinander, sondern müssen, genau dem Muster angepaßt, scharf nebeneinander aufgeklebt werden. Preis: die Rolle (Stück) von 5 Jl aufwärts bis 40 Jl.

Für eine richtige Auswahl der Tapeten sind, wenn der Geldpunkt dabei nicht weiter in Betracht kommt und eine besondere, eigenartige Geschmacksrichtung nicht zur Schau gestellt werden soll, vornehmlich die Größe, die Lage, das Ameublement und die Bestimmung der Zimmer maßgebend. Im allgemeinen sind helle Tapeten den dunkleren vorzuziehen. Durch erstere wird das im Hause vorhandene Licht möglichst festgehalten und dabei den Zimmern ein heiteres und belebendes Aeußere gegeben. Wie Licht aber, wenn es angenehm wirken soll, überhaupt nicht grell sein darf, so dürfen auch helle Tapeten nichts Blendendes an sich haben, wenn sie nicht ihre freundliche Wirkung gänzlich verlieren sollen.

Die dunkleren Tapeten sind am meisten für Kinderzimmer, Speisezimmer, Rauchzimmer, Schmollwinkel rc., d. h. für solche Räume beliebt, welche gegenüber den sog. Repräsentationsräumen eine besondere, anheimelnde Behaglichkeit zur Schau tragen sollen und dabei wirtschaftlich verhältnismäßig stark in Benutzung sind.

In Bezug auf die verschiedenen Muster (Zeichnungen) einer Tapete wäre noch zu bemerken, daß für gewöhnliche Wohn- und Wirtschaftszimmer ruhige gedeckte Muster mit ungezwungenen ineinander überlaufenden Zeichnungen die passendsten und ansprechendsten sind. Für Flure, Korridore rc. sind marmorierte oder klein karrierte Muster die geeignetsten. Große Tapetenmuster, breite Bordüren und große Plafondmalereien eignen sich nur für große Räume, lassen aber solche von beschränkter Größe noch kleiner erscheinen.

Hilgers/ Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

Grüne Tapeten lassen sich auf ihren Arsenikgehalt prüfen, indem man ein Stückchen verbrennt; riecht die Tapete beim Verkohlen nur wie verbranntes Papier, dann ist sie unschädlich, macht sich aber ein Zwiebelgeruch bemerkbar, dann ist sie nicht giftfrei und man sei vorsichtig.

Die rastlose Konkurrenz in der Tapetenbranche bringt seit einigen Jahren neben den gleichmäßig gemusterten Tapeten auch sog. Dekors in den Handel, die es ermöglichen, Wände und Decken, in einzelne Felder eingeteilt, verschiedenartig zu dekorieren. Tie hierfür ausgesuchten Tapetenrollen sind dann entweder schon mit Bilderschmuck bedruckt oder der letztere wird nach erfolgter Auswahl noch besonders aufgeklebt. Diese Dekors sind sehr gesucht, weil sie es ermöglichen, mit verhältnismäßig sehr geringen Mitteln dem Innern eines Hauses eine vornehme und reich aussehende Ausstattung zu geben. So sind beispielsweise in manchen Hotels und Logierhäusern im Flur die Wände scheinbar mit echt eichenen Pannelen bekleidet und diese oben mit einer Goldleiste besäumt, im Vestibül sieht man Nischen mit eingestellten Blumenvasen oder Gipsfiguren, im Treppenraum erscheinen die Wände mit großen Marmortafeln bekleidet, in den Speisezimmern glaubt man von den Wänden die dort hängenden Feldhühner und Fasanen nur so mit der Hand herunternehmen zu können, aber bei näherer Betrachtung kein Holzpaneel, nirgends Nischen, kein plastischer Apollo Belvedere, kein natürlicher Marmor, alles — maschinenmäßig bemaltes Papier, aber billig, sehr billig.

Das Reinigen der Tapeten vonStaub erfolgt am zweckmäßigsten mit einem Federwedel. Hierdurch wird die Tapete am wenigsten beschädigt, während Haarbesen oder Tuch leicht die Farbe abreiben können. Sind Rauch- oder sonstige Schmutzflecken vorhanden, so kann man diese durch leichtes Abreiben mit faustgroßen Stücken Brod einigermaßen beseitigen. Dieses Abreiben muß aber in kleinen runden Bewegungen erfolgen, nicht strichweise nach rechts und links oder auf- und abwärts. Gutgewirktes Roggenbrod, aus gebeuteltem Mehl gebacken, ist hierzu am besten und um so zweckdienlicher, je frischer es ist.

Auch zur Desinfektion tapezierter Krankenziminer ist das sorgfältige Abreiben der Tapetenflächen mit Brod zweckmäßig und empfehlenswert.

Als Schutzmittel der Tapeten gegen feuchteWände ist zu empfehlen Asphaltpapier von Heeder & Cie., Crefeld.

Einfaches Asphaltpapier 100 cm breit, 30 in lang, kostet 2 Ji. 10 4

95 cm „

10 m „

_    79

Doppeltes

es ist vollständig geruchlos, wasserdicht und wird im Gebrauch an feuchten Stellen hart, wodurch das Durchdringen der Feuchtigkeit verhindert wird; es wird mit verzinnten Nägeln befestigt. Aehnliches liefert die Asphalt- und Wachstuchpapierfabrik zu Dorsten.

Pos.

Anleitung stillt Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich <AL ^    dt- A

Taperierungen.

Tapezierung einer Gesiudestnbe. Umfang derselben sei 16 m. Höhe von Oberkante Fußleisten bis zur Decke 3 m. Nach Abzug der lichten Türöffnung enthalte die Wandfläche etwa 44 qm.

13 Stück Tapeten in einfachem Muster für die Gesindestube anzuliefern zu 40 4......

2.16 =

32 m Borde in verschiedenen Breiten anzuliefern ZU 10 4 .............

= 12,4 oder rund

20

20

13 Stück Tapeten einschl. Borde haltbar und musterpaffend aufzuziehen, vorher die Wände zu leimen und die Kanten und Ecken mit Bandstreifen zu bekleben zu 45 4..........

85

zusammen .

Mithin das qm fertige Arbeit einschl. allem Material rund..............

14

30

Tapezierung einer bürgerlichen Wohnstube. Umfang derselben sei 18 m und Höhe von Oberkante Fußleisten bis zur Decke 3,6 m. Nach Abzug der lichten Türöffnungen betrage die Wandfläche etwa 60 qm.

16,2 oder rund

17 Stück Tapeten in gefälligem Muster für die Wohnstube anzuliefern zu 1 JU.....

2.18 =

36 m passende Borde in verschiedenen Breiten anzuliefern zu 20 4 . . ........

Mithin

60

3,7

17

20

16 Stück Tapeten einschl. Borde haltbar und genau musterpassend aufzukleben, vorher die Wände zu leimen, auch mit Makulaturpapier zu bekleben und oben und in den Ecken mit Bandstreifen zu versehen zu 75 4.........

12

zusammen .

Mithin das qm fertige Arbeit einschl. allem Material

3620

36

60

= rund

60

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

= 17,8 oder rund

Tapezierung eines feineren Gesellschaftszimmers. Umfang desselben sei 20 m und Höhe von Oberkante Fußleisten bis zur Decke 3,6 m. Nach Abzug der lichten Türöffnungen enthalte die Wandfläche etwa 66 qm.

Mithin^

18 Stück Tapeten von ansprechendem Muster einschl. einer passenden Velourtapete anzuliefern zu 4 JO.

20 + (20 — 4) + 8.3,60 = 64,8 oder rund 65 m passende Borde in verschiedenen Breiten zur Besäumung der Fußleisten der Ecken- und oberen Wandfriese anzuliefern zu 60 4.....

18 Stück Tapeten einschl. Velourtapete aufzukleben, vorher die Wände zu leimen, auch mit Makulaturpapier zu bekleben und die Makulatur abzubimsen und oben und in den Ecken mit Bandstreifen zu versehen zu 1 Jt......

72

39

18

65 m Goldborde in verschiedenen Breiten aufzukleben zu 0,05    ..........

25

zusammen .

Mithin für 1 qm fertige Arbeit einschl. allem Material

132

25

132

66

Kap. IX.

Hölzerne Fußböden. Plallenböden. Master. Estriche.

A. Hölzerne Fußböden.

Hölzerne Fußb-öden werden durch Aufnageln der Bretter (Dielen) quer über die Balken hergestellt. Die Dielen müssen möglichst astlos, durchaus frei von allen fehlerhaften Aesten und von vollkommen gesunder Farbe sein. In demselben Raume müssen möglichst gleich breite Dielen gelegt werden und darf deren Breite in besseren Zimmern nicht über 20 cm betragen. Die Dielen sollen ferner soweit ausgetrocknet sein, daß sie beim Ablaufe des ersten Jahres nach dem Verlegen keine größeren als höchstens 2 mm starke Fugen zeigen, widrigenfalls der Unternehmer nicht nur die erforderlichen Ausspänungen unentgeltlich vorzunehmen, sondern auch, wenn cs verlangt wird, die Böden aufzunehmen und mit besserem Material neu zu legen hat. Das feste Unterstopfen der Fußböden mit trockenem Kies oder Sand muß dem Unternehmer besonders zur Pflicht gemacht werden. Von großer Wichtigkeit ist es, daß nur völlig ausgetrocknete Fußbcdenbretter verwendet werden. Einbringen derselben in der trockenen warmen Jahreszeit und nachdem das Gebäude gut ausgetrocknet! Hierdurch vermeidet man späteres Klaffen der Fugen und die mißliche Notwendigkeit des Ausjpänens.

Andererseits dürfen aber auch ganz trockene Fußböden nicht gewaltsam fest aneinandergetrieben werden, weil sonst die Gefahr vorliegt, daß die Bretter bei später eintretendem feuchten Wetter oder infolge der nicht ganz beseitigten Feuchtigkeit der Räume sich krümmen. Man heizt die Räume, wenn letzteres zu befürchten, und verschiebt, nachdem die Bretter mit Oelfarbe grundiert sind, das Aufbringen weiterer Anstriche möglichst lange. (Letzter Oelfarbenanstrich der Fußböden bei preußischen Staatsbauten erst nach Ablauf eines Jahres nach der Ingebrauchnahme.)

Man unterscheidet rauhen und gehobelten Fußboden. Bei ersterem werden die Dielen ungehobelt verlegt. So z. B. als Blindboden unter Parkettböden oder in untergeordneten Räumen wie Wirtschaftskammern, Dachböden rc. Ist zu den Fußböden nicht trockenes Holz verwendet, so ziehen sich im Sommer die Dielen zusammen und es entstehen Fugen. Der Fußboden sieht dann schlecht aus und läßt beim Scheuern viel Wasser in die Balkenselder durchziehen, infolgedessen die Balke» bald verfaulen.

Das Fugenansspänen darf nicht früher geschehen, als bis man sich nach längerer warmer und trockener Witterung davon überzeugt

hat, daß ein weiteres Zusammentrocknen der Dielen nicht mehr stattfinden kann. Denn werden die Fugen zu früh durch Leisten ausgestemmt, so werden diese durch weiteres Zusammenziehen der Diele bald wieder lose und die Ausspänung muß von neuem wiederholt werden.

Das Werfen der Dielen rührt hauptsächlich von der in denselben enthaltenen Feuchtigkeit her und ist nicht zu beseitigen, wenn diese durch nasse Zwischendecken immer wieder neue Nahrung erhält. Nichts ist daher für die Erhaltung der Balkenlagen und der hölzernen Fußböden schädlicher, als das sog. Schruppen, wobei das Wasser vielfach eimerweise über den Fußboden ausgcgossen wird.

Völlig durchnäßte Fußböden (z. B. infolge von Ueber-schwemmung) müssen aufgenommen und mit neuer, trockener Füllung versehen werden. Die Beseitigung der alten Füllung ist notwendig, weil die Dielen, wenn sie auf der durchnäßten Unterlage liegen bleiben, bald verfaulen oder durch Schwamm zerstört werden würden.

Ist eine Diele schadhaft, so ist für bessere Zimmer eine Instandsetzung durch Einsetzen eines Tielenstücks nicht anzuraten, weil durch Anstoßen der Bretter der Quere nach die Flickarbeit zu deutlich zu Tage tritt und dem Fußboden ein schlechtes Aussehen gibt. Besser ist, die Diele ganz aufnehmen und an deren Stelle eine neue der ganzen Länge nach einlegen lassen. Bei Schäden der Dielen an den Umfassungswänden kann man sich dadurch helfen, daß zu den neuen Wanddielen eine dunklere Holzsorte genommen wird. Diese Wanddielen erscheinen dann als eine Art Fries zur Umrahmung des eigentlichen Fußbodens.

Praktisch und dauerhaft sind „Verdoppelungsriemen" der Stabfußböden von 10 bis 14 mm starkem Ye]low-pine=§o^, welche auf vorhandenen abgenutzten Fußböden verlegt und festgenagelt werden.

Preis 3—4 Jt. (Kommandit-Gesellschaft Heinr. Kraeft in Wolgast).

Beim Anstreichen der Fußböden ist darauf zu achten, daß der erste Anstrich völlig trocken sein muß, bevor der zweite ausgeführt wird, weil dieser Anstrich sonst blasig wird und klebrig bleibt. Natürlich muß auch das Holz gut ausgetrocknet sein. Macht sich mehrere Tage nach dem Anstrich noch ein unangenehmer, scharfer Geruch im Zimmer bemerkbar, so kann es möglich sein, daß der Anstreicher der Farbe anstatt Terpentin eine Quantität Kienöl zugesetzt hat. Kienöl ist erheblich billiger als Terpentin, aber der Gesundheit unzuträglich, besonders den Augen schädlich.

Sehr beliebt ist in neuerer Zeit die Behandlung der Fußböden bloß mit Oel ohne Zusatz eines bestimmten Farbstoffs. Der gut abgehobelte Fußboden wird vorher nach Bedürfnis gebeizt, zweimal mit heißem Leinöl gestrichen und dann mit Oel abgerieben oder auch lackiert.

Recht empfehlenswert ist es, die mit Oelfarbe gestrichenen Fußböden noch mit einem sog. Fußboden lack zu überstreichen. Durch den Lacküberzug erhält der Anstrich größere Härte und höheren Glanz.

Einen guten Fnßbodenlack erhält man nach der Vad. Gwbztg. nach folgender Vorschrift: Man löst 50 g Schellack in 210 g 80°/oigen Spiritus auf, fügt der Lösung 6 bis 7 g Kampher hinzu und filtriert durch ein leinenes Filter den Bodensatz ab.

Mit diesem Lack wird der Fußboden gestrichen und hat matt hier den Vorteil, daß die obere Decke desselben durch den Schellack fester wird. Tritt sich mit der Zeit der Fußboden ab, so braucht man nur den Lack wieder aufzutragen, um schnell wiederum einen glänzenden Fußboden zu erhalten.

Der beste Fußbodenlack ist der Bernstein-Fußbodenlack. Zu beziehen u. a. aus der Fabrik von O. Fritze & Cie., Offenbach a. M.

Frisch gestrichene Fußböden nach dem Trocknen täglich mit kaltem Wasser aufzuwischen, ist zur Beseitigung des Geruchs und zur Härtung der Farbschicht wohl zu empfehlen.

Werden alte Fußböden neu gestrichen, so zeigen sich gewöhnlich nach dem ersten Anstrich allerlei Flecken tu dunklerem Tone. Diese lassen sich nicht anders verwischen als dadurch, daß man die Farbe für den ganzen Fußbodcnanstrich im Tone etwas tiefer hält. Allerdings macht ein solcher Fußboden dann einen etwas düsteren Eindruck.

Fettflecke werden ans nicht gestrichenen Holzfußböden entfernt, indem man Ton mit Essig zu einem Brei anrührt und diesen aufträgt. Am anderen Tage wird die Mischung weggenommen und dieses Verfahren so oft (gewöhnlich 2—3 mal) wiederholt, bis der Fettfleck verschwunden ist.

XX

ZX

Wiener Stab-Fußboden besteht nach obiger Zeichnung aus 0,80—1,20 m langen, 10—12 cm breiten, 2,5—4 cm starken kiefernen oder eichenen Dielen (Riemen), welche entweder direkt auf die Balken oder in besserer Ausführung auf einen Blindboden mit verdeckter Nagelung in den Nuten aufgelegt werden. Um dem Fußbodenbelag in sich eine größere Versteifung zu geben, werden die Riemen nicht normal zu den Balken, sondern diagonal zu einander gelegt. In Untergeschoßräumen wird der Stabfußboden auch unmittelbar in eine frisch aufgetragene noch heiße Asphaltschicht verlegt, wobei die Holzstäbe mit ihrem schwalbenschwanzförmigen Fuße in die Asphaltmasse eingedrückt beim Erstarren fest haften. Die Verlegung muß sorgfältig erfolgen, damit das Nachfinken einzelner Stäbe, die später durch Möbel besonders schwer belastet werden, möglichst vermieden wird.

Preis des Belages von eichenen Riemen ohne Blindböden etwa 6 Jt. das qm, mit Vlindboden 8 Jt. Stabfußboden aus Buchenholz (s. S. 25) wird aus ganz schmalen „Riemen" hergestellt. Preis 7 bis 8 Jt. ohne Blindboden.

Parkettfußböden werden in der Weise hergestellt, daß auf den Blindboden, von der Mitte des Raumes ausgehend, die einzelnen Tafeln mittels untergeschobener Keile horizontal verlegt und durch eingeschobene Federn miteinander verbunden werden. Ein Parkettboden kann

MM

iz

</\>~

nur auf durchaus trockener Unterlage und in einem trockenen Raume sich Xi\\ gut halten, d. h. eben liegen bleiben. Vor dem Aufbringen sind daher die Zwischendecken auf ihre Trockenheit genau zu untersuchen und dann erst die Blindböden aus trockenen Brettern mit Fugen von etwa 10 mm aufzunageln. Auf diesem Blindboden müssen dann vor dem Legen der Parkettböden alle anderen Arbeiten, als Ofensetzen, Male» und Tapezieren fertig gemacht werden.

Ist Zweifel vorhanden, ob die Unterlage für die Ausnahme des Parketts trocken genug ist, so empfiehlt es sich, die Unterseite des Parketts mit heißem Leinöl zu bestreichen und hierdurch die Poren einigermaßen zu schließen.

Asphaltparkett. Parkettaseln werden auf Nut und Feder zusammengesteckt, entweder in heißem Asphalt verlegt oder schon in der Fabrik auf Asvhaltüberguß an der Unterseite versehen; in letzterem Fall kann das Verlegen statt in Beton auch auf einer 1,5—2 cm starken Sandschicht erfolgen.

Nach dem ersten Abhobeln und Abziehen des Bodens muß derselbe sofort gewichst werden, weil das blanke Holz sonst leicht durch Wasser Flecken erhält oder durch Staub schmutzig wird. Nach dem erstmaligen Wichsen ist der Boden vor der Benutzung noch ein zweites Mal und dann später, nach Bedarf alle 4—6 Wochen, mit Stahlspänen zu reinigen und frisch zu wichsen.

Eine gute Wichse erhält man, wenn man 1 kg gelbes Wachs in gelinder Wärme schmelzen läßt und 1*/* 1 Terpentinöl unter die Flüssigkeit mischt, welche man noch lauwarm mit einem leinenen Tuch auf den Fußboden trägt und reibt, bis der Boden trocken, fest und glänzend ist. Wenn die Wichse kalt und dick geworden, kann man sie durch Zusatz von Spiritus wieder flüssig machen. Nach dem Einmischen von Terpentin darf die Masse nicht mehr auf das Feuer gesetzt werden.

Der Fußboden erhält sich durch tägliches Aufreiben mit Flanell oder einer Weichen Bürste längere Zeit in gutem, glänzendem Zustande, nur darf keine Feuchtigkeit auf denselben gegossen werden.

Parkettfußböden werden z. B. angefertigt durch:

F. Theißing, Münster i. W.

A. Bembs, Mainz.

A. Leibe & Cie., Berlin, Großbeeren-straße 54.

A. Damkc & Sie., Berlin V., Kronenstr. 17. O. Hetzer, Weimar.

A. Heym, Plagwitz-Leipzig.

Wwe. Gail, Wiesbaden.

Karl Amendt in Oppenheim a Rh.

Bereinigte Parkettsabriken Wirth L Genossen,

Stuttgart.

H. Werther, Halle a. S.

E. Laufser, Berlin, Kransenstraße 40.

Straube & Lauterbach, Stettin.

Kalte Fußböden, z. B. in Zimmern über Torfahrten, sind Gegenstand immerwährender Klage, so daß jedes Mittel, wodurch dieser Uebelstaud einigermaßen gehoben werden kann, auf Zustimmung rechnen darf. Am wirksamsten wird der Durchzug kalter Luft verhindert, wenn statt des gewöhnlichen Dielenbodens ein Parkettboden gelegt wird. Erscheinen die Kosten hierfür dem wirtschaftlichen Wert des Zimmers nicht entsprechend, d. h. zu hoch, so kann der alte Dielenboden vielleicht gleich als Blindboden benutzt und auf diesen eine gewöhnliche Dielung mit verwechselten Fugen aufgebracht werden. Die Kosten betragen dann einschl. Material das qm etwa 4 Jl. 50 bis 5 Ji. Von erheblich größerer Wirkung ist, wenn zwischen Blind- und Deckboden noch ein starker Jsolier-teppich eingelegt wird.

In Zimmern, welche mit Teppichen belegt sind, läßt sich eine größere Warmhaltung der Fußböden erzielen, wenn die Teppiche mit Pa pi er filz oder Korkplatten (aus der Fabrik von Grünzweig u. Hartmann in Ludwigshafen) unterlegt werden.

Der Teppich, zur Warmhaltung des Fußbodens und Ausschmückung des Zimmers wohl beliebt und begehrt, findet bei den Hygienikern viele Widersacher, indem diese geltend machen, daß er ein Staubfänger fei und seinen Staub bei jedem Schritt und Tritt an die Zimmerluft abgebe; die Benutzung der Teppiche führe zu chronischen Rachen-und Bronchialkatarrhen und dergleichen mehr. Nun ja, aber diese Besorgnis wird da nicht Platz finden dürfen, wo auf eine öftere und gründliche Reinhaltung der Teppiche streng gehalten wird.

Allerdings soll man keinen Wert darauf legen, ob in Räumlichkeiten, welche dem fluktuierenden Verkehr dienen, Teppiche liegen oder nicht. Zu solchen Räumen gehören unter anderen alle Zimmer eines besseren Hotels, alle feineren Chambres garnis, die besseren Zimmer jedes Boarding house u. s. w. Die Gewohnheit, im eigenen Hause Teppiche zu sehen und zu benutzen, bringt es mit sich, daß das Fehlen eines Teppichs von dem reisenden Publikum selbst in Räumen eines Badehotels, wo mehr Kranke als Gesunde aus- und eingehen, als ein Mangel an Komfort aufgefaßt wird, welcher ihnen mindestens so empfindlich erscheint, als das Fehlen von Vorhängen.

Linoleum, aus Kork und Leinöl (neuerdings bei geringerer Ware Erdöl) gefertigter Bodenbelag, hat vor den gewöhnlichen Woll- und gewirkten Teppichen den Vorzug, daß es keinen Schmutz durchläßt, auf dem Fußboden gleichmäßig aufliegt und eine äußerst geringe Empfindlichkeit gegen Temperaturunterschiede besitzt. Mit Pappeuuterlage verlegt, wirkt es schalldämpfend und warmhaltend. Da die Oberfläche glatt ist, kann es auch leicht gereinigt werden. Man bemängelte mit Recht an den mit Mustern bedruckten Linoleumsorten, daß die Musterung sich schnell abnutzt und daß deshalb eine baldige Erneuerung des Bodenbelages erforderlich wird. Diesem Uebelstand hat die Linoleumfabrikation neuerdings dadurch abgeholfen, daß man die Muster durch den Korkstoff gehend herstellt. Sog. „Granit", d. i. granitartig durchmusterter Linoleumbelag empfiehlt sich namentlich da, wo ein starker Verkehr stattfindet und wo das einfach naturfarbene Linoleum nicht gefällig genug erscheint. Im allgemeinen gewinnt die Verwendung des Linoleums neuerdings in dem Maße an Bedeutung, als mail statt der Balkendecken massive Deckenkonstruktionen bevorzugt, welche gleichzeitig den Fußboden für das darüberliegende Stockwerk bilden. §ier ist Linoleumbelag, der etwas der Härte der massiven Unterlage mildert, empfehlenswert. Zwischenlage von warmhaltender Pappe empfiehlt sich nur in älteren völlig ausgetrockneten Gebäuden.

Für Flure genügt naturfarbenes Linoleum, das sich einschließlich Aufkleben auf etwa 3 Jl das qm stellt, sofern kein Verschnitt dabei nötig; die Rollen sind 2 in breit.

Inlaid, Linoleum mit farbigen Mustern mit durch die Masse gehenden Konturen, das qm 5—7,5 Jl.

Korkteppich, 4 oder 7 cm stark, von stoffartiger Wirkung, das qm 4,5—5,5 Jt.

Linkrusta, Wandbekleidung aus gepreßter Korkmasse, 0,5 m breit, unbemalt das qm 1—1,5 Jl. Bemalung in zwei Farben pflegt vom Stubenmaler ausgeführt zu werden und erhöht den Preis um 40—50 4-

Fabriken für Linoleum u. s. w. sind: Die Nixdorfer Linoleumfabrik bei Berlin; Deutsche Linoleum-Werke Hansa in Delmenhorst bei Bremen; Delmenhorster Linoleumfabrik in Delmenhorst; Bremer Linoleumwerke in Delmenhorst; Westdeutsche Linkrustafabrik Wilhelm Wankelmuth in Vallendar; Deutsche Linkrustawerke (Pallas-Marke) zu Höchst a. M.; Rheinische Linoleumwerke Bedburg bei Köln; Köpenicker Linoleumwcrk, Köpenick, Marienstr. 8; Rixdorfer Linoleum- und Wachstuch-Kompagnie zu Rixdorf.

Ueber Bewährung des Linoleumfußbodenbelags in Amtsräumen s. Zentralbl. der Bauvcrwaltung 1897, S. 249 tt. ff.

Fußleisten (Scheuerleisten) werden zur Einfäumung des Fußbodens an dem Fuß der Zimmerwände angebracht und je nach der Eleganz des Zimmers in verschiedener Höhe hergestellt. Für gewöhnliche Räume genügt eine Höhe der Fußleisten von 5 cm. Durch dieselben soll vornehmlich auch das Beschmutzen der Tapeten oder des Wandanstrichs beim Aufwaschen des Zimmers verhindert werden. Daher sind Fußleisten in jedem Raum des Hauses notwendig, namentlich auch in Fluren. Sind letztere geplättet, so empfiehlt sich die Verwendung von Schieferfußleisien (auch in Waschküchen), die mittels Schrauben und kleinen ins Mauerwerk eingetriebenen Holzdübeln befestigt oder auch nur mit Zementmörtel angeklebt werden. Dieselben werden mehrmals geölt und erhalten dadurch ein vorteilhaftes Aussehen. In Prunkfluren verwendet man Fußleisten aus echtem oder nachgemachtem Marmor, die in ähnlicher Weise befestigt werden.

Die in Stäben üblichen Holzfußleisten nagelt man, wenn nicht über 7 cm hoch, mit langen Drahtstiften auf die Fußbodenbretter fest, sonst auf hölzerne, in die Wand eingelassene Dübel.

Schieferfußleisten, 10 cm hoch, 1 cm stark bis 12 cm hoch, l¹/» cm stark, erhält man auf besondere Bestellung in Schiefergeschäften (z. B. Gebr. Rother, Frankfurt a. M.) zum Preis von 1—2 JU das m.

Anleitung zürn Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Pos.

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

^ Ji    tM/.    ^

A. Hölzerne Fußböden.

Eichene Unterlagshölzer io zu io cm stark zu Fußböden des Erdgeschosses in den erforderlichen Längen anzuliefern, zu strecken und gehörig zu unterstopfen, das m einschl. Material ...............

Tannen-Fußboden rauh und bloß gefugt von 2,5 cm starken Dielen anzufertigen und zu befestigen,

dem Zimmerer oder Tüncher einschl. Material (auch Nägel) das qm...........

2 50

20

50

Desgl. rauh und bloß gefugt von 3 cm starken Dielen, im übrigen wie vor anzufertigen, das qm einschl. Material

Desgl. rauh und bloß gefugt von 3,5 cm starken Dielen, im übrigen wie vor anzufertigen, das qm einschl. Material

Tannen-Fnßboden gehobelt und gespundet von 2,5 cm

starken, 15—20 cm breiten astfreien Dielen, nach bleirechter Auffütterung des Gebälks genau wagerecht und enganschließend zu legen und auf jedem Lager mit 3 Stück 6 cm langen Drahtstiften zu befestigen,

dem Zimmerer oder Tischler einschl. allem Material (auch Nägel) das qm.........

Desgl. gehobelt und gespundet von 3 cm starken Dielen im übrigen wie vor anzufertigen, einschl. Material das qm

Desgl. gehobelt und gespundet von 3,5 cm starken Dielen, im übrigen wie vor anzufertigen, das qm einschl. Material

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich 4 Jt, 4

Jt

00

CO

Kiefern-Fußboden, wo gutes Kiefernholz heimisch, zu annähernd denselben Preisen, wie die unter 1—7 beschriebenen Tannensußböden (weit haltbarer und dauerhafter als letztere).

Fußboden gehobelt und gespundet von 3 cm starken Eichenbrettern zu fertigen und zu befestigen, das gm einschl. allem Material.............

Desgl. von 4 cm starken Eichenbrettern, im übrigen wie vor, das qm einschl. allem Material......

00

zusammen das rn .

CO

Fußleisten (Scheuerleisten) 5 cm hoch und 3 cm stark von Tannenholz abgehobelt und einfach abgefast anzufertigen

und zu befestigen, das m einschl. Material.....

Dieselben zweimal mit Oelfarbe anzustreichen, das m und zu lackieren, das m.........

Desgl. 10 cm hoch und 2,3 cm stark von Tannenholz abgehobelt und einfach profiliert auf Eichenholzdübel zu befestigen und die Stöße in den Ecken auf Gehrung zusammenzuschneiden, das m einschl. Material . .    .    .

Dieselben zweimal mit Oelfarbe anzustreichen, das m und zu lackieren, das rn.........

zusammen das m .

Desgl. 42 cm hoch, im übrigen wie vor, das m . .    .

Dieselben zweimal mit Oelfarbe anzustreichen, das m und zu lackieren, das m.........

lg ISS

zusammen das rn .

zusammen das m .

Wandbekleiduugen aus Holz (Lambris, Paneele) s. S. 108.

Wandbekleidungen aus Linkrusta s. S. 138.

Fußboden flott aufzunehmen und die alten Dielen beiseite zu schaffen und aufzustapeln, das qm......

CO

Desgl. behutsam aufzunehmen, um die Dielen teilweise bei der Neudielung wieder zu verwenden, das qm .    .

\0 M-O CO

Fußleisten (Scheuerleisten) 20 cm hoch und 2,5 cm stark mit besonders vorgelegter Stuhlleiste anzufertigen und

anzubringen, das m einschl. Material......

Dieselben zweimal mit Oelfarbe anzustreichen, das m und zu lackieren, das m.........

O I-* ÜX

co o

Fußboden auszuspänen, das m einschl. Material . . .

Desgl. auszuspänen und zu verkitten, das rn . . . .

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

4 JO 4

Ol Ol Ol

Samtene Dielen einseitig abzuhobeln, das qm . . . Eichene Dielen desgl. wie bor, das qm.....

Alte Fußleisten etwa IO cm hoch loszunehmen, durch neue zu ersetzen, den beschädigten Verputz zu verstreichen und beizuputzen, dann mit Oelfarbe zweimal anzustreichen und einmal zu lackieren, das m

dem Zimmerer oder Tischler einschl. Material .    .

dem Maurer oder Tüncher........

dem Anstreicher............

§22

to

zusammen das m .

Siemensttpofoen von 3 cm starken Kiefernbrettern auf Nut und Feder zuzurichten und zu verlegen, einschl. der erforderlichen Aufschüttung der Fußbodenlager und Balken nebst Lieferung sämtlicher Materialien, das qm . . .

Denselben zu grundieren, zweimal mit brauner Oelfarbe zu streichen und zu lackieren, das qm zusammen das qm

o    o

Ol    GO

Ol

IO

<M

Desgl. von 2,5 cm starken, trockenen, äst- und splintfreien eichenen Riemen dicht geschlossen auf 2 cm starken tannenen Blindboden zu verlegen, sowie Abziehen, Wachsen und Bohnen, das qm

tannener Blindboden..........

eichener Riemenboden..........

to

zusammen das qm

to    to

M    05

Desgl. in Asphalt verlegt, das qm

Parkettfußboden von 2,5 cm starkem Eichenholz nach vorzulegendem Tafelmuster auf kiefernem Blindboden dichtschließend herzustellen, das qm

für Blindboden einschl. Material das qm .    .    .

für Parkettboden desgl., das qm......

<M 0O

zusammen das qm

to

00

to

CO

Parkettboden aufzunehmen, die einzelnen Platten zu ent-nageln, zu reinigen und zur Wiederverwendung zusammenzulegen, das qm...........

Parkettboden mit alten Platten neu zu belegen. Hierzu find vorerst die Platten nach pos. 27 aufzunehmen, dann sauber mit dem Schlichthobel abzuhobeln, in Nut und Federn nachzuarbeiten und dann kunstgerecht auf neue Holzkeile genau wagerecht und dichtschließend zu verlegen, das qm

Parkettboden zu wachsen und zu Lohnen, das qrn. . .

CO

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich c4L J\    dh    ^

Anstrich auf Fußboden.

i-HtMCO'^iOCOh-OO

COCOCOCQCQCQCOCQ

Fußboden mitheißem Leinöl anzustreichen einmal, das qm

Desgl. wie vor zweimal, das qm.......

Desgl. wie vor dreimal, das qm.......

Fußboden mit Oelfarbe anzustreichen einmal, das qm

Desgl. wie vor zweimal, das qm.......

Desgl wie vor dreimal, das qm.......

Gestrichene Fußböden zu lackieren, das qrn . . . .

Neue Fußböden mit Oelfarbe zu grundieren, zweimal anzustreichen und zu lackieren, das qm . . .

Alte gestrichene Fußböden zu reinigen und einmal mit Oelfarbe überzustreichen, das qm......

Alte gestrichene Fußböden mit scharfer Bürste abzuseifen, dann einmal mit Oelfarbe überzustreichen und zu lackieren, das qm............

B. Massive Plattenböden.

Plattenböden können aus Platten von allerlei Steinarten hergestellt werden. Sie sind selbstredend um so dauerhafter, je härter das Gestein ist, aus dem die Platten hergestellt werden. Gewöhnlicher Sandstein läuft sich schnell aus, ebenso loser Kalkstein und Schiefer. Am widerstandsfähigsten sind Granit-, Dolomit- und Marmorplatten. Sandsteinplatten werden gewöhnlich in Kalkmörtel verlegt; es müssen dann aber die Fugen offen bleiben und nach Herstellung des Plattenbodeus mit dünnem Zementmörtel ausgegossen werden. Feinere Platten werden auch wohl ganz in Zementmörtel verlegt.

Glas fliesen sind passend für Küchen, Fleisch- und Fettläden, Restaurationen, Krankenzimmer, überhaupt überall da, wo ein absolut harter und keine Feuchtigkeit durchlassender Fußboden von größter Reinlichkeit verlangt wird. Derartige Fliesen, gewöhnlich von dunkelgrüner Farbe, sind meist mit spiralförmigen, rosettenartigen oder sternförmigen eingepreßten Flachmustern versehen, welche jede (beim Gehen unbequeme) Glätte aufheben. Die Glasfliesen werden dichtschließend in Zementmörtel auf einer Betonunterlage oder Ziegel-, Flach- oder Rollschicht verlegt.

Preisverzeichnisse sind zu beziehen von der Glasschmelzcrei Aug. W. Schön zu Brunshausen, Prvv. Hannover; Glasfabrik Adolfshütte in Biebrich a. Rh.; I. Schmidt, Berlin W., Wilhelnistraße 54; Aktiengesellschaft für Glasindustrie, Dresden (Glashartguß).

Mosaikplatten, sog. Mettlacher Fliesen, werden aus Tonerde in Pulverform unter Beimischung von Flußmitteln in den einfachsten bis zu den reichsten Mustern trocken unter bedeutendem Druck bergestellt und dann bis zur vollen Sinterung gebrannt; sie besitzen große Härte und sind von elegantem Aussehen. Die Muster werden durch geometrische Figuren oder durch Blatt-Ornamente in verschiedenster Farben-Zusammenstellung gebildet und auch wohl durch entsprechende Bordüren vervollständigt.

Die einzelnen Platten, durchschnittlich 2 cm stark, haben eine Seitenlänge von 16,6 cm, so daß für ein qm 36 Stück erforderlich sind. Gewicht etwa 50 kg das qm. Der Preis dieser Mosaikplatten stellt sich auf 7—15 das qm ohne Transport und Verlegen. Auch l¹/* cm starke, 14,5—15 cm große Mosaikplatten („Füllmasseplatten", „Feinklinker"), gegen 50 Stück das qm, werden nach demselben Verfahren bergestellt zum Preise von 5—5'/z Ji. aufwärts in den Handel gebracht. Geriffelte Platten werden 16 cm groß, zuweilen etwas stärker (etwa 3 cm) und größer angeliefert, um bei ihrer vielfachen Verwendung als Beläge in Torfahrten, Höfen rc. größeren Truck aushalten zu können. Alle diese Platten werden zweckmäßig auf fester (gemauerter) Unterlage, als Rollpflaster, Beton rc. verlegt und zwar meist in verlängertem Zementmörtel. Beim Verlegen ist der oben an den Fugen austretende Mörtel gleich abzuziehen und die Oberfläche der Platten vor dem Erhärten abzuwaschen, damit keine Schmutzflecken auf denselben zurückbleiben.

Direkte Bezugsquellen sind: Villeroy & Boch in Mettlach und Merzig a. d. Saar, Einziger Mosaikplatten-Fabrik in Sinzig a. Rh.; O. Kaufmann, Niedersedlitz in Sachsen; Tonindustrie Klingenberg, Albertwerke (G. m. b. H.), Klingenberg a. M. Vertreter für Mosaikplatten sind: Villeroy & Boch, Berlin, Kurstr. 3; N. Rosenfeld LCie., Berlins. 8, Mohrenstraße 11/12; Beringer, Frankfurt a. M.; Kurt & Böttcher, ebendaselbst; W. Eschenbrenner, Wiesbaden.

A e h n l i ch e, aber einfacherePlattenzu verhältnismäßig sehr billigen Preisen (ab Fabrikort das qm von 3 JL.aufwärts), in Größe von 20 cm und von verschiedener Form liefern eine Reihe anderer Fabriken zu Ehrang, Saarbrücken, Wasserbillig, Saargemünd rc., z. B. Ulzschueider & Jannez, Zahna in Sachsen, Saargemünd in Lothringen, Wasserbillig in Luxemburg. Diese Platten, sog. Tonplatten, nicht bis zum Sintern durchgebrannt, sind porös, nehmen Wasser auf, putzen sich infolgedessen schwerer und schmutzen leichter. Dieselben stehen überhaupt an Güte und Bewährung mit den gesinterten Mosaikplatten nicht auf gleicher Stufe.

Massive Fußböden in Terrazzo. Auf die Beton- bezw. Ziegelunterlage wird zunächst zur Ausgleichung eine Schicht Zementmörtel, dann auf diese ein Gemenge von Marmorstückchen in Erbsengröße aufgebracht und abgewalzt. Dem Zement wird zur Färbung erforderlichen-

falls etwas Marmorstaub zugesetzt. Nachdem die ganze Masse erhärtet ist, wird dieselbe mit Sandsteinbrocken naß abgeschliffen und nach völliger Austrocknung zweimal geölt. Bei den gemusterten und mit Band- und Rankenwerk verzierten Fußböden werden Holzlehren in V/2 bis 2 cm Stärke angewandt, welche nach dem betreffenden Muster geschnitten und auf die Ausgleichungsschicht gelegt werden. Nachdem die umschließende Fläche hergestellt ist, werden die Lehren herausgenommen und an deren Stelle Terrazzo eingefüllt. L a n g g e st r e ck t e Terrazzoflächen, z. B. auf Gängeu, teilt man durch eingelegte schmale Eisen in kleinere Abschnitte, weil sonst mit der Zeit unregelmäßige Risse entstehen. Terrazzo muß in den ersten Jahren wiederholt geölt werden.

Unternehmer in Terrazzoböden: Johann Odorico in Berlin und Frankfurt a. M.; derselbe übernimmt auf Verlangen zehnjährige Garantie.

Torgament- und ähnliche Fußböden s. S. 153.

Anleitung znrn Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Pos.

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich »Ms. ^    *Ai/ *4

B. Massive Plattenbo-en.

1 Hausteinplatten in den vorgeschriebenen Stärken und Breiten roh bearbeitet anzuliefern, die Auflager und Stoßflächen gehörig nachzuarbeiten und die Platten in verlängertem Zementmörtel fngendicht zu verlegen, das cbm

Material einschl. Mörtel.........

dem Steinsetzer oder Maurer

zusammen das cbm .

o o Io

I III

2 Plattenbelag von 6—10 cm starken, sauber abgespitzten und rechtwinklig besäumten Steinplatten anzuliefern, auf einer 15 cm hohen Sandbettung in Kalkmörtel zu verlegen und die Fugen mit verlängertem Zementmörtel auszugießen, das qm

05 I I h-i I

oll cn Qi I

rH I lO

I lO lQ iC I iO

1    H H I t—

Steinplatten 1 qm zu 4 ^........

Sand 0,15 cbm zu 3    ........

Mörtel 0,10 hl............

dem Maurer oder Steinsetzer.......

zusammen das qm .

3 Plattenbelag von 10 —15 cm starken Steinplatten anzuliefern und wie vor zu verlegen

Steinplatten 1 qm zu 5 ^........

Sand 0,15 cbm...........

Mörtel 0,10 hl............

dem Maurer oder Steinsetzer.......

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich ^ jj    Jt 4

Plattenbelag aus 6—10 cm starken Steinplatten bestehend aufzunehmen, zu reinigen und beiseite zu setzen, das qm

Desgl. von 10—15 cm starken Steinplatten, wie vor aufzunehmen rc. das qm...........

15

20

Mosaikplatten (Mettlacher Fliesen) nach den Mustern und genauen Legeplänen auf fester Unterlage dicht gefugt in Zementmörtel zu verlegen und die Fugen einige Tage nachher mit Zementmilch zuzuschlämmen und die Platten mit verdünnter Salzsäure zu reinigen, das qm einschl. Unterlage

36 Plättchen zusammen für (8 bis 16    . .    .

Zementmörtel 0,20 hl .........

dem Maurer oder Steinsetzer.......

zusammen das qm •

Mettlacher Fiillmasseplatten, Feinklinker s. S. 143.

CO

10

11

12

Fliesenbelag von etwa 4—6 cm starken Sandsteinfliesen auf einer etwa 12 cm hohen und vorher fest abzustampfenden Sandbettung in Kalkmörtel dichtschließend zu verlegen und die Fugen zu vergießen, das qm

Fliesenbelag das qm zu 4    .......

0,12 cbm Sand...........

dem Maurer oder Steinsetzer einschl. Mörtel .    .

zusammen das qm .

Fliesenbelag aus 4—6 cm starken Platten bestehend, aufzunehmen, die noch brauchbaren Fliesen auszusuchen, zu reinigen und zur Wiederverwendung beiseite zu setzen, das qm..............

Sollinger oder Wesersandsteinplatten und zwar: Flurplatten, geschliffene, für Privat- und öffentliche Gebäude, Kirchen, Schulen rc., von 2,50 an das qm.

Desgl. Malztenneplatten, sein geschliffene, von 3 an das qm.

Desgl. Belagplatten, geschliffene und naturglatte von 3 bis 1Ö cm Stärke, für Wirtschaftsräume, Höfe. Fabriken, Werkstätten, Gießereien rc. Säurefeste für Laboratorien und chemische Fabriken. Von 2 ^ an das qm.

Bezugsadresse: Administration der Sollinger Steinbrüche in Holzminden a. Weser.

Massive Fußböden in Terrazzo, 3 cm stark, nach Zeichnung und Angabe auf Beton- oder Ziegel-Unterlage in einfacher Ausführung herzustellen einschl. aller Materialien, aber ausschl. der massiven Unterlage, das qm . . .

I o o

I CO

CD

CD

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

Jt

io

14    Desgl. in gemusterter Ausführung mit Anlegung von Friesen,

Mittelfeldern, Eckstücken re., im übrigen wie vor, das qm.

15    Fußleisten aus bestem, westfalischem Felsenschiefer, 15 cm

50

hoch, 2 cm breit, seingeschliffen und in Oel getränkt, die obere Kante leicht abgerundet, in verschiedenen Längen genau nach Probe frei Bauplatz zu liefern und an den bezeichneten Verwendungsstellen fest anzubringen, die Stoßfugen mit Schieferkitt zu dichten, sodaß dieselben nicht

sichtbar sind, das m............

B em. Alle Kröpfungen an Fenster-, Türnischen und Pfeilervorlagen werden mitgemessen, aber nicht besonders als Zulage vergütet.

16    Gußeiserne Belagplatten aller Art, gerippt, gelocht, mit

Vierecken rc. für Fabriken rc. liefern von 8 Jt das qm an die Niederrheinische Hütte zu Duisburg-Hochfeld.

C. Pflaster.

Pflaster im allgemeinen besteht aus schichtenweiie zusammengesetzten Steinen, welche meist auf einer besonders hergestellten Bettung liegen. Dasselbe kann entweder aus Feldsteinen, Bruchsteinen, Ziegelsteinen oder regelmäßig bearbeiteten sog. Kopfsteinen hergestellt werden und bedingt je nach der Gleichmäßigkeit der Steine eine geringere oder stärkere Wölbung. Je gleichmäßiger die Steine und je glätter ihre Kopfsläche ist, um so flacher kann die Wölbung des Pflasters genommen werden. Der beste Unterboden für gewöhnliches Steinpflaster ist Lehm oder grober Kies, am wenigsten eignet sich weicher Erdboden. In vielbefahrenen Straßen großer Städte werden regelmäßige Steinwürfel auf festgewalzte Schotterunterbettung oder auf Betonunterlage verlegt und die Fugen mit Asphalt oder Zement ausgegossen.

K o p fst e i n p f l a st er. Die Steine hierzu müssen aus den festesten Bänken anerkannt guter Steinbrüche entnommen werden, ein festes Korn haben und vollständig witterungsbeständig fein; sowohl die Kopf- und Seiten-, als auch die Fußflächen der Steine müssen nahezu glatt und eben bearbeitet sein; die Höhe der Steine wird gewöhnlich nicht unter 13 und nicht über 20 cm ausbedungen; die vierseitige rechtwinklige Kopffläche soll eine Seitenlänge von 12—16 cm, die Fußfläche mindestens das ²/s fache der Kopffläche betragen.

Bei größeren Lieferungen sind den Angeboten Proben fertig bearbeiteter Steine, die auch mit dem Geschästssiegel der Bewerber versehen sein müssen, beizufügen: diese Probesteine bleiben für die Beschaffenheit der zu liefernden Pflastersteine maßgebend. Auch ist in dem Angebot der Bruch zu bezeichnen, aus welchem die Steine gewonnen werden sollen.

Ziegel st einpflaster flach seitig wird entweder in Sand, gewöhnlich mit ausgegossenen Fugen oder ganz in Kalkmörtel verlegt. Ziegel st einpfla st erhochkantig wird auf dieselbe Weise hergestellt. Die Ziegelsteine ganz in Mörtel zu verlegen, ist besonders bei feuchten Kellern und untergeordneten Parterreräumen zu empfehlen, weil dann etwa aufsteigende Erdfeuchtigkeit nicht so leicht durchdringen kann. Zu dem Ziegelpflaster müssen die härtesten Steine ausgesucht werden, daher die holländischen Klinker zu Ziegelpflaster besonders geeignet sind. Diese werden wegen ihres kleinen Formats selten slachseitig, sondern meist hochkantig gepflastert.

Pflaster aus gebrannten Fliesen bietet ein besseres Aussehen, als gewöhnliches Ziegelsteinpflaster, weil die Oberfläche glätter ist und weniger Fugen hat. Allein wenn die Steine nicht von besonders gutem Material und von hinlänglicher Dicke sind, zerbrechen dieselben auch leichter als gewöhnliche Mauersteine.

Holzpflaster besteht aus rechteckig geschnittenen Klötzen, die mit dem Hirnholz nach oben auf Betonunterlage nebeneinander gestellt und deren Fugen mit Asphalt ausgegofsen werden. Zu den Pflasterungen sind die verschiedensten Nadelhölzer Amerikas, Schwedens und Deutschlands in ungetränktem oder getränktem Zustande verwandt worden, neuerdings sind auch mit Buchenholz Versuche angestellt. Das Holzpflaster ist geräuschlos, gut zu reinigen und bietet den Pferden genügenden Halt, wenngleich es bei beginnendem Regen etwas glatt wird. Dagegen ist die Dauer eine sehr beschränkte und Reparaturen entstehen schon bald, da auch bei der sorgsamsten Aufmerksamkeit Holzklötze verarbeitet werden, die schnell faulen und zur Zerstörung des Pflasters Veranlassung geben; auch sind die gesundheitlichen Eigenschaften des Holzpflasters nicht günstig, da die Tagewasser und Auslaugungen der Auswursstoffe in die Poren des Holzes eindringen und sich bei den dadurch hervorgerufenen Fäulnisvorgängen gesundheitsschädliche Ausdünstungen entwickeln.

Holzpflaster wird angefertigt durch die Hamburg-Berliner Jalousiefabrik, Berlin, Webergasse 18a.

Asphaltpflaster, gleichfalls auf Betonunterlage hergestellt, wird entweder in einzelnen Platten aufgebracht oder besser in Pulverform, welches erhitzt und dann gestampft wird, wodurch eine vollkommen gleichmäßige Oberfläche von großer Festigkeit entsteht. Das Asphaltpslaster ist geräuschlos, leicht zu reinigen, haltbar und leicht zu reparieren. Dagegen bietet es den Pferden geringen Halt und muß daher mit peinlicher Sorgfalt von Schmutz gereinigt werden. Bei Steigungen über 1:70 ist dasselbe nicht mehr anwendbar.

Franz Wigankow, Berlin, Kaiserin Augusta-Allce 22; Straßenasphalticrungen C. F. Weber, Leipzig-Plagwitz; Berliner Asphaltgesellschaft Kopp & Cie, Berlin NW., Kaiserin Augusta-Allee 28/29; The Neuchatel Xsphalte-Compauy (limited) Berlin, Behrenstraße 52. Stampfasphalt: Büscher & Hoffman», Bahnhof Eberswalde.

Anleitung ftttn Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich Zt 4    ZV

C. Pflaster.

~7~

x~

XX

z.

/_

x.

zz

X.

z_

ZL

Ziegelsteinpflaster, flachseitig, nur die Fugen vergossen, von scharfgebrannten Mauersteinen in Kalkmörtel auf etwa 8 cm hohem Sandbett in regelrechtem Verbände zu verlegen, das qm

Mauersteine 32 Stück zu 3 ^ Kalkmörtel 0,08 hl zu 1,20 ZL Sand 0,08 cbm zu 3 zu . dem Maurer......

zusammen das qm .

mir

1 l4x tO i-L CO

olo^oos

Desgl., aber ganz in Mörtel, im übrigen wie vor zu verlegen, das qm

Mauersteine 32 Stück zu 3 ^.......

Kalkmörtel 0,17 hl...........

Sand 0,08 cbm...........

dem Maurer.............

zusammen das qm .

JINI

C0O^O|O <Ji CM ^ I«)

Ziegelsteinpflaster, doppelt flachseitig, von scharfgebrannten Mauersteinen mit verwechselten Fugen in verlängertem Zementmörtel auf 1,2 cm hohem Mörtelbett zu verlegen und die Fugen mit dünnem Zementmörtel zu vergießen, das qm

Mauersteine 64 Stück .... verlängerter Zementmörtel 0,34 hl dem Maurer.......

O CD Ol O 00 to

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

Jiz

Zvl

11

Ziegelsteinpflaster, hochkantig, nur die Fugen vergossen, von scharsgebrannten Mauersteinen in Kalkmörtel auf etwa 8 cm hohem Sandbett in regelrechtem Verbände zu verlegen, das qm

Mauersteine 56 Stück..........

Kalkmörtel 0,15 hl...........

Sand 0,08 chm...........

dem Maurer.............

zusammen das cbm .

5 Dtsgl., aber ganz in Mörtel, im übrigen wie vor zu verlegen, das qm

Mauersteine 56 Stück..........

Kalkmörtel 0,30 hl...........

Sand 0,08 cbm...........

dem Maurer.............

00 I •<! CO I—¹ 05 OlO^QOCO

zusammen das qm .

COCß^Ol I CO CO Ol H I 1

/'T-7-7

Ziegelsteinpflaster, hochkantig mit darüber gelegter Flachschicht in verlängertem Zementmörtel auf 1,2 cm hohem Mörtelbett zu verlegen und die Fugen mit dünnem Zementmörtel zu vergießen, das qm

Mauersteine 88 Stück..........

verlängerter Zementmörtel 0,47 hl .    .    .    .    -

dem Maurer .    . . .........•

zusammen das qm •

I t-Z CO

thcdoio

CO Ctt (N ICO

7 Bruchsteinpflaster durchschnittlich 16 cm hoch von harten, mit dem Hammer zurecht gehauenen Steinen in tüchtigem Verbände auf 10 cm hohem Kiesbett bedingungsmäßig anzufertigen, gehörig abzurammen und abzusanden, einschließlich Regulierung des Grundplanums, das qm

Bruchsteine 0,16 cbm zu 20    ......

0,12 cbm Sand...........

dem Maurer oder Pflasterer........

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

JL

Jt

00

Bruchsteinpflaster durchschnittlich 20 cm hoch, im übrigen wie vor, das qm

Bruchsteine 0,24 cbm zu 20    ......

0,12 cbm Sand....... .    .    .    .

dem Maurer oder Pflasterer........

zusammen das qm .

SIS

CD

Feldsteinpflaster von gewöhnlichen durchschnittlich 8—10 cm hohen Feldsteinen (Lesesteinen) auf etwa 10 cm hohem Kiesbett herzurichten, tüchtig abzurammen und zu befanden, das qm

Feldsteine 0,15 qm §u 6 Jt.......

Pflastersand, 0,15 cbm.........

dem Maurer oder Sreinsetzer.......

zusammen das qm .

I I O* 05 CO

I I o o o

Kopfsteinpflaster aus harten, prismatisch behauenen, durchschnittlich 20 cm hohen, mit ebenen Kopf- und Seitenflächen versehenen Steinen auf etwa 15 cm hohem Kies-bett in tüchtigem Verbände herzurichten, gehörig abzurammen und abzusanden, einschl. Regulierung des Grundplanums, das qm

Kopfsteine 0,2 cbm zu 25 ^.......

Pflastersand 0,18 cbm.........

dem Steinsetzer............

Ol

zusammen das qm .

Kopfsteinpflaster von bester Beschaffenheit aus regelmäßigen, ganz sorgfältig behauenen Granitsteinen, für städtische Straßen geeignet, das qm.......

Pflastersteine aufzusetzen, das cbm........

Altes Pflaster aufzubrechen und die noch brauchbaren Steine auszusuchen und aufzusetzen, das qm . . . .

Feldsteine zerschlagen einschl. Vorhaltung und Unterhaltung der Hämmer rc., das cbm..........

Rinne etwa 50 cm einschl. Auflager breit aus runden Feldsteinen nach dem Gefälle zu pflastern, vorher das Planum zu regulieren und den Unterboden festzustampfen, dem Maurer einschl. aller Materialien, das m . . .

Rinne aus Feldsteinen aufzunehmen, das Planum zu regulieren und unter Verwendung neuen Pflastersandes nach dem Gefälle neu zu pflastern, dem Maurer einschl. Material, das m.............

CD

I IO IO IO

I

CT

I). Estriche

(aufgestrichene Bodenbeläge).

Estriche sind Fußböden, die aus einer anfangs weichen Mischmasse (Lehm, Gips, Zement, Kalk rc.) hergestellt werden und später nach dem Erhärten eine feste gleichartige Fläche ohne Fugen bilden. Estriche werden mit Borliebe da hergestellt, wo vom Fußboden absolute Trockenheit, Feuersicherheit und große Widerstandsfähigkeit verlangt wird. Etwaige Reparaturen an denselben sind verhältnismäßig billig herzustellen, da hierzu nur erfordert wird, die beschädigten Steine auszuhauen, die vom Estrich freigelegten Steine gehörig anzunässen und dann mit neuer Masse auszustreichen. Zur Herstellung von Estrichbelägen ist die heiße Sommerzeit wenig geeignet, weil die Estrichmasse dann zu schnell abbindet und leicht rissig wird. Am härtesten wird der Boden bei langsamem Trocknen. Das Rissigwerden kommt besonders bei Fußböden, welche in großen zusammenhängenden Flächen aus Zement hergestellt werden und im Freien liegen, häufig vor.

Zement-Estrich, auf fester Steinunterlage 2—3 cm stark glatt aufgetragen, wird gewöhnlich, um die erforderliche Härle zu erhalten, aus 1 Teil Zement und 1 Teil Sand hergestellt. Dieser fette Mörtel ist aber beim Austrocknen einer verhältnismäßig starken Schwindung unterworfen und dem hierbei entstehenden Spannnngszustand kann die große zusammenhängende Fläche des Ueberzngs nicht widerstehen und muß reißen. Trennt man nun aber die große Fläche durch Fugen in kleinere, so entstehen die Risse nicht mehr, oder bringt man in der Oberfläche nur Schnittwunden an, so entstehen die Schwindungsrisse meist in diesen Fugen und fallen dann weiter nicht mehr auf.

Zement-Estrich mit englischer Eisenfarbe, schön gefärbt, höchst dauerhaft, nicht staubend; auf festgestampftem Planum wird eine ca. 6 cm starke Betonschicht, bestehend aus 1 Teil Portlandzement und 5 Teilen reinem, scharfen Kies, aufgebracht, festgestampft, glatt gewalzt und mit einer 1 cm starken Schicht, bestehend aus 1 Teil guten Portlandzement, 1 Teil scharfem gewaschenen Sande, unter Beimengung von englischer Eisenfarbe¹) überzogen, abgewälzt und mit Stahlkellen geglättet und bis zur vollständigen Erhärtung angenäßt.

Asphalt-Estrich wird im Innern eines Hauses in Kellerund Lagerräumen, in Korridoren, Durchfahrten rc. und außerhalb des Hauses zur Anlage von Trottoirs da beliebt und hergestellt, wo der Fußboden ein gefälliges Aeußere, eine glatte und leicht zu reinigende Bahn und sicheren Schutz gegen den Auftrieb von Erdfeuchtigkeit erhalten soll. Auf die (gemauerte) Steinumerlage wird die Asphaltmischung in kochend heißem Zustande aufgetragen, mit dem Reibebrett abgeglichen und dann abgesandet. Je nach der Größe der Belastung wird die Asphaltdecke 1 bis 2,5 cm stark hergestellt und nach ersterer auch die Dicke und Festigkeit der Sleinunterlage bestimmt. Bei Rollpflastcr ist es zweckmäßig, die Fugen oben etwa 1 cm offen zu halten, damit sich der Asphalt zur festeren Verbindung mit dem Pflaster in diese fest einsetzen kann. Gewöhnlich wird als Unterbettung für den Asphaltfußboden Beton genommen und genügt in Jnnenräumen und für gewöhnlichen Personenverkehr in Korridors eine Stärke von 6—8 cm, auf Trottoirs, Wandelbahueu rc. eine Stärke von 12—15 cm. Wird die Betonbettung auf aufgeschüttetem Boden aufgetragen, so muß dieser durch Abstampfen zuvor ordentlich gedichtet werden.

An einen guten Asphalt-Estrich ist die Anforderung zu stellen, daß derselbe durch die Benutzung (Belastung) weder Risse noch Sprünge erhalten und auch bei der höchsten Sommertemperatur nicht weich werden darf. Das Mischungsverhältnis zwischen Asphalt, Goudron und dem feinen reinen Kies wird man zweckmäßig dem Unternehmer überlassen, jedoch mit der Bestimmung, daß nur natürlicher, sog. Travers-Asphalt zur Verwendung kommen darf. Zur guten Erhaltung des Asphalt-Estrichs trägt es bei, wenn regelmäßiger Verkehr von Fußgängern auf demselben stattfindet, wodurch ein Ausblähen desselben bei andauernd heißem Wetter vermieden wird. Auf wenig benutzten Altanen z. B. ist dagegen solcher Estrich nur dann dauerhaft, wenn er mit Sand beschüttet oder mit Platten überpflastert wird.

G i p s - E st r i ch kann nur im Innern von Gebäuden angelegt werden, da der Gips, sobald er dem Regen ausgesetzt wird, nie austrocknet und daher niemals genügend fest wird. Bei der Herstellung wird der Gips zu einer dünnflüssigen Masse angerührt, zwischen Richtbrettern abteilungsweise 1,5—3 cm stark aufgetragen, abgedichtet und geglättet. Die Mischung des Gips-Estrichs besteht aus Vs gutem Gips und ²/s Kies. Vor dem Aufstreichen auf Pilaster u. s. w. muß die Unterlage mit einer 1 cm starken Saudisolierungsschicht versehen werden, damit dem langsam bindenden Gips nicht zu schnell die Feuchtigkeit entzogen wird, denn die größte Festigkeit erhält der Gips-Estrich nur durch ein möglichst langsames Abbinden. Um die Abnutzung zu verringern, empfiehlt es sich, den Gipsbodeu nach seiner Erhärtung mit Oel zu tränken und mit Wachs zu bohnen. Gips-Estrich erhält leider mit der Zeit Risse und Fugen.

„Fugenlose" Fußböden oder Estriche, zum Teil die Unterlage für Linoleum bildend, werden in verschiedener Weise hergestellt unter mancherlei Namen als:

Stabilfußboden, Gemenge von gebrannter Magnesia, hydraulischem Chlormagnesium, Sägemehl, Korkmehl und Asbest fertigt die Firma Spilker & Co. in Nordwalde i. W., Vertreter in Wiesbaden O. Eschenbrenner; die Unterlage bildet 4 cm starker Kiesbeton, Preis 5,60 Jl. das qm.

Torgament besteht aus Asbest, Holz- und Mineralmasse und wird als undurchlässiger Fußboden in 2 Schichten (Jsolierunterschicht und Glättoberschicht) in zusammen 14 mm Stärke ungefärbt oder durchfärbt auf festem trockenem Unterboden (Massivdecken, Beton, vollständig fest liegendes Ziegelpslaster) veilegt. Gips-Estrich oder gipshaltiger Beton ist als Unterboden nicht zu verwenden. Preis das qm fertig verlegt ungefähr 6—7 JL Die Verlegung erfolgt in ähnlicher Weise wie Terrazzo (s. S. 143), nachdem Fenster, Türen, Schwellbretter im Bau eingesetzt, auch die Heizungsanlagen und tunlichst die Malerarbeiten beendet sind. Auf Wunsch können auch farbige Friese, Wandsockel, Fußleisten, Hohlkehlen aus Torgament hergestellt werden.

Torgamentwerke G. m. b. H. in Leipzig; Berlin, Zinzendorferstr. 9.

Doloment, eine Art Steinholzmasse, wird über Beton auf netzartig aufgetragenen, 10 cm breiten Jsolierstreifen und lose dazwischen gelegten Jsolierpappfeldern fugenlos hergestellt. Näheres Deutsche Steinholzwerke Langguth & Platz, Charlottenburg, Kantstraße 34 b.

Oel-Xylopal (D. R.-P. 137 732 und 151168), gleichmäßig mit Oel durchtränkt, wird ebenfalls ohne Zusammenhang mit Wand und Unterboden in einem Stück verlegt (Xylopal-Werke Hamburg).

Terralithböden, ebenfalls fugenlos, werden hergestellt von

C. u. E. Mahla in Nürnberg.

Ter ranova-E st r ich,Heliolith,Mineralith, Tor fit, Lapiditkork, Papyrolith, Lapidon, Tylolith- u. a. Fußboden siehe Zentralblatt der Bauverwaltung 1904, S. 510 u. 511, wo sich näheres auch über die Bewährung der sämtlichen vorgenannten Fußboden- oder Estricharten findet.

Hartasphalt-Estrich, aus einem Gemisch von italienischem Abruzzenasphalt — Majella — mit gewöhnlichem Gußasphalt bestehend, s. ebenda.

Anleitung zum Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

JC

Jl

Preis

ortsüblich

D. Estriche

(aufgestrichene Bodenbeläge).

Lehm-Estrich 15 cm stark, den Lehm zu bereiten, aufzubringen und dreimal tüchtig festzustampfen, das qm

Lehm 0,20 cbm zu 6 ^........

dem Maurer oder dem Lehmer.......

20

30

zusammen das qm .

50

40

Desgl. 30 cm stark, im übrigen wie vor anzufertigen, das qm

Lehm 0,40 cbm............

dem Maurer oder dem Lehmer.......

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

dl. J    oft.    J,

Lehm-Estrich mitTeergalle zu streichen das qm einschl.Material

Tennenbodeu von reinem Lehm, Ochsenblut und Hammerschlag mit Zusatz von Teer festzuschlagen und ohne Risse und Unebenheiten kunstgerecht herzustellen, das qm einschl. sämtlicher Materialien...........

08

1 20

to

Asphalt-Estrich 1,3 cm stark, auf Rollpflaster in gleichmäßiger Stärke ohne jegliche Risse und Sprünge herzustellen, das qm

Rollpflaster nach pos. 4, Seite 148.....

Asphalt-Estrich, Material und Arbeit.....

zusammen das qm .

CO

Desgl. 2 cm stark, im übrigen wie vor anzufertigen, das qm

Rollpflaster wie vor..........

Asphalt-Estrich............

zusammen das qm .

0010    001 I

00 O ICO    00 (M I I

<N ItO    <N CO |<0

Asphalt-Estrich 1,3 cm stark, auf 12 cm hoher Beton-Unterlage, im übrigen wie vor herzustellen, das qm

Beton-Unterlage............

Asphalt-Estrich............

zusammen das qm .

SIS I

00

Desgl. 2 cm stark, im übrigen wie vor herzustellen, das qm

Beton-Unterlage............

Asphalt-Estrich ............

zusammen das qm .

co

Asphalt-Trottoir auf 15 cm starker Beton-Unterlage, 2 cm Asphalt-Estrich, das qm

Beton..............

Asphalt-Estrich ...........

zusammen das qm .

Desgl. mit 2,5 cm Asphalt-Estrich, im übrigen wie vor, das qm

Kalk-Zement-Estrich etwa 2,5 cm stark auf fester Unterlage in Mischung von 1 Teil Sand, 1 Teil Kalk, 1 Teil Zement und kleinen Ziegelstückchen gehörig durchgearbeitet und gleichmäßig aufzutragen, nach dem Erhärten abzuschleifen und mit heißem Leinölfirnis zu bestreichen, für Material und Arbeit, ausschl. Unterlage, das qm .

Zement-Estrich etwa 2,5 cm stark auf fester (gemauerter) Unterlage, als Rollpflaster oder Beton in Mischung von 1 Teil Sand und 1 Teil Zement zwischen Richtbrettern abteilungsweise herzustellen und abzubügeln, für Material und Arbeit, ausschl. Unterlage, das qrn.....

CO 001 03 at

tc

I glg I

Zement-Trottoir auf 12 cm starker Beton-Unterlage, 0,5 cm Zement-Estrich, das qm

Beton...............

Zement-Estrich nach pos. 12 . . ......

Oi

¹

Gute englische Eisenfarbe muß mindestens 90—95°/o Eisenoxyd enthalten. Beimengungen von roter Erde sind schädlich und hindern das Abbinden des Zementes. Vorherige chemische Untersuchung der Farbe ist daher sehr zu empfehlen.

Kap. x. Türen und Tore.

Türen und Tore haben den Zweck, Durchgangsösfnungen einen sicheren und geeigneten Verschluß zu geben. Schon durch ihr äußeres Ansehen sollen dieselben auf die Bestimmung des abgeschlossenen Raumes Hinweisen. Ob der Durchgang durch Türen oder Tore ein leichter und bequemer oder ein erschwerter und umständlicher sein soll, bängt von dem besonderen Zweck ab, und hiernach wird vornehmlich auch die Herstellung in Bezug auf Größe, Material und auf Arbeit bestimmt.

Türen an größeren Räumen, in denen sich eine größere Zahl von Menschen gleichzeitig aufzuhalten pflegt, als Schulklassen, Gerichtssäle rc. müssen bei angemessener Breite nach außen aufschlagen und dürfen zur Vermeidung einer Begegnung von Menschenströmen nicht einander gegenüber liegen. Dieses gilt für alle äußeren Türen, sowie für diejenigen inneren, welche zu den betreffenden Räumen gehören oder von den Besuchern beim Verlassen derselben passiert werden müssen. Zweck dieser Anordnung ist vornehmlich Sicherung gegen Feuersgefahr.

Türen und Tore werden in Holz und in Eisen angefertigt. Die hölzernen sind die gewöhnlicheren. Sie können nach Größe und Form der Bestellung entsprechend vom Tischler in kurzer Zeit angefertigt werden, sind verhältnismäßig leicht und bequem zu öffnen und zu schließen und erheblich billiger, als eiserne Türen oder Tore. Die letzteren finden vornehmlich da Verwendung, wo ein fester Verschluß zur Sicherheit gegen Diebstahl oder Feuersgefahr bedingt wird.

Türen von Holz werden ein- oder zweiflügelig als innere oder äußere Türen hergestellt. In letzterem Falle meist aus Eichenholz, weil dieses den Witterungseinflüssen besser widersteht, als Tannen- oder Kiefernholz.

Einflügelige innere Türen für kleine Räume, gewöhnlich 0,70 bis 0,80 m im Lichten breit, 1,80—2 m im Lichten hoch, für Wohnräume 0,90—1,10 m im Lichten breit, 2—2,20 m im Lichten hoch. Geringste Breite bei zweiflügeligen Türen mit gleichen Flügeltüren gewöhnlich nicht unter 1,35 m. Bei ungleicher Breite der Türflügel kann die Breite der zweiflügeligen Türen herab bis zu 1,20 m genommen werden.

Türdübel aus 10—12 cm starkem Kreuzholz, keilförmig gestaltet, werden bei massiven Wänden in den Türöffnungen zur Befestigung des Türfutters und der Bekleidungen eingemauert. Die Länge der Türdübel muß genau den Wandstärken entsprechen. Ueber die Türöffnungen werden dann Ueberlagsbohlen gelegt, welche aber durch genügend starke Bögen entlastet werden müssen. Türdübel sowohl wie Ueberlags-

platten sind nur aus ganz trockenem, nicht schwindendem Holze, am besten Eichenholz, zu fertigen, da sie sonst oft noch nach Jahr und

32

Tag im Mauerwerk lose werden. Der zwischen dem Entlastungsbogen und der Ueberlagsbohle liegende Teil des Mauer-3 Werks, die „Uebermauerung" der Bohle, wird erst nachträglich hergestellt, wenn das Mauerwerk sich gesetzt hat; es genügt, diese Uebermauerung auf jeder Wandseite V2 Stein stark herzustellen; dazwischen

]_bleibt je nach der Stärke der Wand ein

Hohlraum. Da die Uebermauerung lediglich auf der Ueberlagsbohle ruht, so tritt gewöhnlich einige Zeit nach der Ingebrauchnahme des Gebäudes durch Zusammentrocknen des Holzes der Bohle eine leichte Senkung ein und es entsteht unmittelbar unter dem Entlastungsbogen ein sich in den Wand-verputz fortsetzender Riß. Sind nun die Holztüren außer mit Bekleidungen auch mit Verdachungen (Bekrönungen) versehen, so werden solche Risse vollständig verdeckt. Wo dies — wie meist in Geschäftshäusern — nicht der Fall, bleiben die Risse sichtbar und sind nachträglich nur schwer zu beseitigen. An das zu erwartende Eintreten dieses U edelst a n d e s denke man daher schon beim Beginnder Maurerarbeiten eines Gebäudes. Wo es die Inanspruchnahme bezw. Tragkraft der Entlastungsbögen zuläßt, ordnet man dieselben deshalb nur mit 4 cm Pfeilhöhe (scheitrecht) an; alsdann braucht man keine Uebermauerung: die später anzubringenden Holzbekleidungen verdecken beiderseits den verbleibenden niedrigen Zwischenraum. Ob solche flachgewölbte Bögen hergestellt werden können, hängt nicht bloß von der Last, welche dieselben aufzunehmen haben, sondern auch von der Güte der Ziegel und des Mörtels, sowie von der Zuverlässigkeit und dem Geschick der Maurer ab. (Geringste zulässige Höhe solcher Bögen V/z Stein, Zementzusatz zum Mörtel.)

Liegen die Türöffnungen in massiven Wänden von über 0,38 m Stärke oder sollen in denselben verhältnismäßig schwere Türen, die starken Halt erfordern, eingestellt werden, so kommen statt der Türdübel zweckmäßige Kreuzholzzargen zur Anwendung. Es sind dies Türstöcke aus vollem Holze, be-

±31

bündig mauerfest eingestellt werden.

Die Anwendung von Türzargen (in 12—38 cm starken Wänden von B o h l e n z a r g e n) ist im allgemeinen mehr zu empfehlen, als die von Türdübeln und Ueberlagsbohlen, aber auch bei Zargen muß man darauf sehen, daß nur trockenes Holz verwendet und daß bei dem Einmauern mit Sorgfalt verfahren wird, damit das Türgerüst nicht etwa später lose wird. Bezüglich der Uebermauerung bezw. der Anordnung der Entlastungsbögen ist das im vorigen Absatz Gesagte entsprechend zu berücksichtigen.

T ü r f u t t e r nennt man die Bekleidung der inneren Türlaibungen. Dasselbe wird bis zu 30 cm Tiefe gewöhnlich aus glatten Borden, bei größerer Tiefe aus gestemmten Rahmen mit eingelegten Füllungen hergestellt.

Unter Türbekleiduug versteht mau den Holzrahmen, durch welchen die lichte Öffnung einer Tür wandseitig umsäumt wird. Bei inneren Türen meist beiderseitige Türbekleidung, und zwar glatt oder profiliert (gekehlt). Breite der Türbekleidung nicht unter ¹/s und nicht über Ve der Türweite.

Türverdachungen, meist aus Fries und Gesims bestehend, werden vielfach über den mit Bekleidung versehenen Türen angeordnet. Solche sind durch je 2 oder mehrere hinreichende kräftige Bankeisen an der Wand sorgfältig zu befestigen.

Schwell breit (Fußbrett) aus Eichenholz wird auf dem Boden zwischen die Türöffnung eingestemmt und dient der Tür zugleich als unterer Anschlag.

Lattentüren bestehen aus einer Reihe senkrechter Latten von 2—3 cm Dicke und 3—6 cm Breite, welche in Abständen von 2—5 cm auseinander gestellt und auf Querriegel und Strebe festgenagelt tverden.

Dieselben werden zum Verschluß von nur untergeordneten Türöffnungen, so z. B. für Keller- und Speicherräume angebracht, bei welchen ein fester, diebessicherer Verschluß nicht unbedingt erforderlich ist, welche es im Gegenteil wünschenswert machen, daß die Luft gut durch-siehen und man durch die Räume hindurchsehen kann. Dergleichen Türen echlagen deshalb auch nie in einen Futterrahmen oder in einen Mauerfalz zin, werden vielmehr frei gegen die Mauer- oder Holzwand aufgelegt.

Brettertüren für Dachböden, Keller-, Scheunen-und Stallverschlüsse werden entweder mit stumpf verleimten oder mit gespundeten, mit Nut und Feder zusammengesetzten Borden und entweder mit aufgenagelten oder mit eingeschobenen Quer- und Strebeleisten (Bugleisten) hergestellt. Da die Fuge zwischen je 2 Brettern selten dicht bleibt, sondern sich infolge des Schwindens des Holzes mit der Zeit zu einer merklichen Spalte ausdehnt, so werden bei besserer Anordnung sowohl die Fugen der Außen- wie der Innenseite der Brettertür mit Deckleisten versehen. Die Deckleisten der Fugen dürfen stets nur auf einem Brett genagelt sein; die Nagelköpfe sind zu versenken und zu verkitten.

Einfache verdoppelte Türe.

Jalousie artige verdoppelte Türe.

Einfache verdoppelte Türen bestehen aus zwei Brettlagen, die in gekreuzter Faserrichtung aufeinandergelegt und durch Holzschrauben miteinander befestigt werden. Sind sehr dauerhaft, aber ziemlich schwer und wenig elegant.

Jalousieartige verdoppelte Türen bestehen aus einer glatten gespundeten Holztafel (Blindtüre genannt) und einer zweiten darauf aufgenagelten, aus Rahmen und dazwischen befindlichen Jalousiebrettchen hergestellten Holztafel.

nn

O/

Zoz

/ 0/

Gestemmte Türen werden aus 3 bis 5 cm starken und 10—15 cm breiten Rahmeustücken mit ein-geichobenen und überschobenen Füllungen zusammengesetzt. Die Füllungen werden in Tafeln verleimt und müssen sich in den Nuten der Rahmhölzer frei bewegen können. Die Kehlstöße zwischen Rahmen und Füllungen sollen nirgends aufgeleimt werden, sind vielmehr mit dem Rahmholz aus dem Ganzen herzustellen oder aus einem besonderen Holzstück zwischen Rahmen und Füllung einzufügen.

Bei Herstellung gestemmter Türen muß die Zusammensetzung der einzelnen Holzteile mit der größten Schärfe und auf das Sorgfältigste erfolgen, damit keine Verwerfungen, Risse oder Fugen an den Türen entstehen können. Einslückelungen sind nicht zu dulden. Alle sichtbar bleibenden Flächen müssen glatt und vollkommen fluchtrecht gehobelt und rein abgezogen werden, so daß die einzelnen Hobelstöße nirgends sichtbar bleiben. Mit besonderer Sorgfalt und Regelmäßigkeit sind die Keblstöße auszuhobeln. Die Wasserschenkel und die äußere Schlagleiste der dem Wetter ausgesetzten (äußeren) Türen werden mit den Rahmhölzern, an denen sie sitzen, zweckmäßig aus einem Stück hergestellt, dagegen können die Schlagleisien an inneren Türen aufgeleimt und mit Holzschrauben befestigt werden.

Rauch- und feuersichere Türen¹) sollen dazu dienen, die von ihnen abzuschließenden Oeffnungen gegen Durchzug von Rauch und

Flammen im Falle eines Schadenfeners zu schützen; sie erhalten deshalb auch in der Regel solide, hinreichend kräftige Vorrichtungen zum selbsttätigen Verschluß. Eiserne Türen werfen sich bei starker, anhaltender Hitze und erfüllen alsdann diesen Zweck nicht mehr. Als am zweckmäßigsten bewährt haben sich beiderseits mit Eisenblech beschlagene Holztüren, die in massive Falze und gegen massive Schwellen schlagen.

Seit dem Jahre 1903 bat man mit doppelwandigen, aus Stahlblech gestanzten und gefalzten (D. R.-P.

Nr. 136 795) 'Metalltüren — mit oder ohne Kork- oder Asbesteinlage — ziemlich zufriedenstellende Feuersicherheit erzielt. Patenttüren, System Schwarze, v. d. Baupol. z. Berlin 19./12. 1903 genehmigt (IIIG. R.

1669), haben ein geringes Gewicht und schlagen exakt in die Rahmen ein.

Einflügelige Türen, 1,10 m hoch,

1,05 m breit, kosten ohne Rahmen 56—61 Jl., mit Nahmen 76—81 Jl..

Ausführliche Preislisten liefert die Fabrik von Carl Bauer zu Feuerbach-Stnttgart. (S. d. Abbildung.)

„A s b e st t ü r e n", welche aus einer größeren Anzahl von Asbestlagen zwischen perforierten Eisenblechen von EugenBerner in Nürnberg hergestellt werden, sind ebenfalls von der Berliner Baupolizei zugelassen "(30./6. 05, 895, III G. R.), nachdem sie sich bei Versuchsbränden bewährt haben. Auch diese sind leicht beweglich. Näheres ergibt der Prospekt dieser Firma. Der Preis beträgt für eine einflügelige Tür 80—100 Jl', bei sehr zahlreichen Asbesteinlagen mehr.

P a t e n t t ü r e n S y st e m K ü k e n, bei Brandfällen wohlbewährt und in Berlin baupolizeilich zugelassen, werden gefertigt von König, Küken & Co., Berlin N. 20, Koloniestraße 89/90, als ein aus Winkel-nnd Flacheisen zusammengenieteter Rahmen, in den die Patentplatten (Falzbleche mit Lufträumen, mit oder ohne Holzeinlage) eingenietet werden. Prospekte frei.

Schiebetüren werden in eleganten Wohnungen angebracht zur Beseitigung der vielerlei Uebelslände, welche durch das Aufschlagen der Türflügel in Bezug auf Raum, Beleuchtung, Oefen und benachbarte

Türen verursacht werden. Sie finden ferner Verwendung, wenn man die Türöffnungen mit Portieren, Vorhängen rc. teilweise zu verhängen und einen Durchblick durch eine längere Zimmerflucht frei zu lassen wünscht. Ausführung nur möglich bei genügend dicker und von Rauchröhren freier Mauer. Einen wichtigen Teil der Schiebetüren bildet der Beschlag. Gewöhnlich wird die Tür oben mit Bügel auf Rollen aufgehängt, die auf einer Flachschiene laufen, und unten am Fußboden mit einem Flacheisen durch eine Nut geführt. Diese Art der Führung ergibt mit der Zeit einen geräuschvollen holperigen Gang, weil die Rollen bald ausleiern und das Oel in den Lagern harzig wird. Besser erscheint der patentierte G. Weikum'sche Beschlag, der statt der stark reibenden Rollen lose Kugeln aus Hartgummi oder Stahl benutzt, welche nur an drei Punkten die Laufschiene berühren.

Bezugsquelle: Kunstschlosserei von Peter Sipf, Frankfurt a. M. Schiebetürbeschläge auch für Speichertüren liefern u. a.: Bruno Mädler, Berlin SO, Köpenicker-straße 112, F. W. Killing, Delstern i. W.

süi) o

DL#

Gerades Band.

Kreuzband.

Aufsatz- oder Fischdand.

Beschlag der Türen bezweckt, dieselben beweglich zu machen und ihnen einen festen Verschluß zu geben. An gewöhnlichen Türen werden zu ersterem Zwecke eiserne Bänder (gerades Band oder Kreuzband) aufgenagelt oder besser ausgeschraubt und deren umgebogenes Ende in eiserne Haken eingehängt. Eine andere Art, die Türen einzuhängen und drehbar zu machen, ist die mittels Aufsatz- oder Fischbänder. Die Konstruktion der letzteren ist an jeder inneren Tür eines Wohnhauses leicht ersichtlich. Dieselben sind gewöhnlich zweiteilig. Einen gleichmäßigeren Gang der Tür und größere Festigkeit des Türbeschlages erreicht man durch Verwendung dreiteiliger Fischbänder.

Beschläge für Pendeltüren mit von Fisennes Doppelscharnierbändern liefert H. Simon & Cie., Berlin, Haidestraße 55 — 57. Prospekt umsonst und frei.

Türschlösser sollen die Tür in ihrem Lager festhalten, einen festen Verschluß gewähren und zugleich das Oeffnen derselben nach der einen oder anderen Seite leicht ermöglichen. Kastenschloß, so genannt, weil die einzelnen Teile eines Schlosses von einem kastenartigen Behälter umschlossen sind. Dasselbe wird nur auf einer Seite angebracht. Eingestecktes Schloß ist in die Tür eingestemmt und tritt an keiner Stelle der Türwand hervor.

Ein gutes Schloß muß mit einer kräftigen, nicht erlahmenden Feder versehen fein und einen leichten und genauen Gang haben. Alle zu den Schlössern gehörigen Schlüssel müssen geschmiedet, sauber abgefeilt und nachpoliert sein. Neuerdings fertigt man Türschlüssel auch aus Aluminium. Dieselben sind wegen ihres geringen Gewichtes beliebt, aber nicht sehr haltbar.

Schloßsicherungen von Schubert & Werth,

D.R.Patent

mm

Berlin C., Prenzlauerstr. 41, mit zwei Schrauben in ein gewöhnliches Türschloß befestigt, sind wegen erheblich vermehrter Diebssicherheit und wegen der Kleinheit der Schlüssel zu empfehlen. Preis für eine Tür einschl. zwei Schlüssel 6 JL

Beim Oelfarbeua n strich auf hölzernen Türen müssen die anzustreichenden Flächen vorerst von allen etwaigen Nanheiten und Unreinigkeiten sorgfältig befreit werden. Der Grundanstrich, gewöhnlich aus reinem Leinölfirnis mit geringem Farbenzusatz bestehend, muß dann mit einem steifen Pinsel so aufgetragen werden, daß er in alle Unebenheiten, Fugen und Ritzen einbringt. Der zweite und dritte Anstrich darf dann jedesmal erst nach erfolgtem vollständigen Abtrocknen des vorhergehenden erfolgen, weil der Anstrich sonst blasig wird und klebrig bleibt. Eiserne Beschläge, welche in Anstrich zu setzen sind, müssen zuvörderst von Schmutz und Rost gereinigt und dann mit Mennigfarbe grundiert werden. Weiteres über Anstrich auf Holz und Eisen s. S. 107 u. ff. Wer ein dauernd gutes Aussehen der Zimmertüren ins Auge faßt, stelle dem Tischler die Bedingung, daß die Ränder der Füllbretter vor dem Zusammensetzen mit der Farbe, welche die Tür später erhalten soll, grundiert werden, weil bei Austrocknen das Füllbrett schwindet und dann von dem anfangs im Falz liegenden Rand seitlich ein Teil sichtbar wird. — Einlegen von Zinkblättchen in die Gehrungen der Rahmstücke, um das Durchfallen des Lichtes beim Schwinden des Holzes an diesen Stellen zu vermeiden.

Selb st tätigeTür schließe r sollen ein sicheres, dabei möglichst geräuschloses Zuklinken des Türflügels^ bewirken. Die meisten derselben als Federapparat, Gewicht mit Schnur rc. zeigen den Uebelstand, daß die Tür entweder niemals ganz zugeht oder mit heftigem Schlage schnell zuschlägt und in letzterem Falle dann auch nicht ohne einige Kraft-anwendnng geöffnet werden kann. Diese Uebelstände sind nicht vorhanden bei Anwendung des pneumatischen T ü r z u s ch l ä g e r s von W. u. A. Opel in Frankfurt a. M., Vethmannstraße 5 Derselbe hemmt nicht nur das heftige Zuschlagen der Tür, sondern bewirkt auch ein absolut geräuschloses und vollständiges Zugehen der Tür. Preis je nach Größe 22—30 Jl. das Stück; auch Schubert & Werth, Berlin C., Prenzlauerstraße 41.

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

Reparaturen anTüren undToren können am Türgcstell, an der eigentlichen Türwand oder am Beschlag notwendig werden. Meistens ist nur der Anstrich zu erneuern, wobei es dann rötlich ist, die am meisten abgenutzten Stellen einmal besonders vorstreichen zu lassen. Türen, welche hell angestrichen sind, zeigen bei starker Benutzung in der Gegend des Türschlosses bald schmutzige Stellen, welche von dem Anfassen mit der Hand herrühren. Diese lassen sich leicht vermeiden, wenn man sog. Türschoner anbringt.

Ferner wird von der Berliner Gußstahlfabrik und Eisengießerei Berlin N , Prenzlauer Allee 41, ein selbsttätiger geräuschloser Türschließer (D. R.-P. 35 601) angefertigt, der sicher und sanft schließt und das Zuschlagen verhindert.

Fischband-Türschließer nach Düsbergs Patent ist ein gewöhnliches Fischband, welches aber die offene Tür von selbst schließt.

Generalvertrieb durch Adolf Otto Rolt, Frankfurt a. M.

Türschilder, emaillierte Firmenschilder, Zimmernummern liefert S. M. Hennes in Köln a. Rh.

Türschoner sind etwa 10 cm breite und 20—40 cm hohe Glasoder Porzellanplättchen, die genau an den Stellen der Tür, wo die Hand beim Zumachen anzugreifen pslegt, mittels Holzschrauben befestigt werden. Türschoner sind in jedem größeren Porzellan- und Glaswarengeschäft zu haben und kosten das Stück je nach der Größe 0,50—1 JO.

Schäden am Beschlag, der zum Drehen der Tür dient, also an den Bändern, Zapfen, Fischbändern rc. müssen möglichst sofort beseitigt werden, weil andernfalls leicht ein Versacken der Tür eintritt. Hierdurch leidet aber nicht bloß das Schloß, weil es keinen festen Schluß mehr findet, sondern auch das ganze Türgestell, da die Tür dann gewöhnlich mit einiger Kraft aufgerissen oder zugeschlagen wird.

Das Verkitten feiner Risse und schmaler Fugen, sowie kleiner Löcher im schadhaften Holze ist eine zweckmäßige Ausbesserung. Mit der Ausführung derselben muß aber so lange gewartet werden, bis das Holz gehörig ausgetrocknet ist, da bei einem weiteren Zusammenziehen desselben der Kitt nicht haftet. Dasselbe ist zu beobachten, wenn man größere Türfugen ausspänen will.

Zur Vertilgung des Holzwurms wird folgendes Mittel empfohlen („Das Grundeigentum" 1902, S. 106): Sobald man Holzwürmer bemerkt, ist, falls nicht den Schädlingen in ihrem Zerstörungswerk Einhalt getan wird, zu befürchten, daß mit der Zeit die Holzteile einfallen. Wo es möglich und nach dem Umfang des Holzwerks tunlich erscheint, lasse man in die gebohrten Löcher, die sich durch darin enthaltenes Holzmehl kenntlich zeigen, einige Tropfen von einer 1 Obigen Kreolinlösung bringen und dann die Oefsnungen mit gewöhnlichem Tischlerleim zuschmieren. Die Würmer verschwinden und verenden, sobald sie mit dem Medikament Bekanntschaft machen und wenn ihnen die erforderliche Luft geraubt wird.

Aeußere Türen sind am ehesten an den unteren Teilen schadhaft, weil vielfach mit den Füßen dagegen gestoßen wird und die unteren Teile dem Wetter am meisten ausgesetzt sind. Schnee und Eis müssen daher im Winter vor den Türen möglichst bald entfernt werden. Sollen die äußeren Türen in ihren unteren Teilen repariert werden, so kann man wohl querliegende Rahmstücke anschuhen und anflicken, bei den senkrechten Rahmstücken aber lohnt sich dies nicht; diese werden besser ganz durch neue ersetzt.

Anleitung znrn Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Pos.

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich •Ab ^    tJl ^

OO    O lO lO »o

(M re    00 ^ co

Ox

Dübel zur Aufnahme des Türfutters und der Türbekleidungen 10 und 13 ein stark und 25 cm (1 Stein) lang von Tannen- oder Kiefernholz, schwalbenschwanzförmig bearbeitet, vollkantig anzuliefern, das Stück

dem Zimmerer ............

aus Eichenholz .

Desgl. wie vor, 38 cm (2 Stein) lang anzuliefern, das Stück

aus Eichenholz .

Desgl. wie vor, 51 cm (3 Stein) lang, das Stück . .

aus Eichenholz .

Tür-Ueberlagsbohlen zur Herstellung des geraden Abschlusses und zur Befestigung von Futter und Bekleidung, 7 cm stark, von Tannen- oder Kiefernholz, 23 cm auf jedem Ende in die Laibung einbindend, anzuliefern, das qm dem Zimmerer............

aus Eichenholz .

Dübel und lleberlagsbohlen in den verschiedenen Türöffnungen nach Vorschrift fest einzumauern, die Tür dem Maurer durchschnittlich........

Kreuzholzzargen aus 12 zu 12 cm starken Stielen und Riegeln von Tannen- oder Kiefernholz anzuliefern, zuzurichten, zu verbinden und nach den verschiedenen Geschossen hinauf zu schaffen, das m

dem Zimmerer............

Desgl. lot-. und wagerecht aufzustellen und zu vermauern, das Stück

dem Maurer durchschnittlich........

Halbholzzargen aus 10 zu 25 cm starkem Halbholz anzuliefern und zuzurichten, das m

dem Zimmerer............

Bohlenzargen 7 zu 25 cm stark wie vor, das m . . .

Dreikantige Leisten zur festen Vermauerung der Halbholzzargen anzufertigen und an den Zargen zu befestigen, einschl, Material das m

dem Zimmerer............

Pos.

Bezrichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich «Ah. 4    ^

11

12

13

Halbholzzargen in die Türöffnung lot- und wagerecht aufzustellen und festzumauern, das Stück......

Türgewiinde von Sandstein, auf der Vorderseite archi-traviert, auf der Laibungsfläche glatt geschliffen, die sämtlichen anderen Seiten glatt bearbeitet, das m bei 15 cm Breite der Einfassung, 15—18 cm Stärke nach der Tiefe der Mauer

Material..............

für Bearbeitung dem Steinmetzen......

für Versetzen dem Steinmetzen oder Mauer . .

zusammen das m . Bei 20 cm Breite der Einfassung, 15—18 cm Stärke nach der Tiefe der Mauer

Material..............

dem Steinmetzen, wie vor........

dem Steinmetzen oder Maurer, wie vor .    . .    .

zusammen das m . Bei 30 cm Breite der Einfassung, 25—30 cm Stärke nach der Tiefe der Mauer

Material..............

dem Steinmetzen, wie vor........

für Versetzen dem Steinmetzen oder Maurer .    .

zusammen das m . Sind die Stürze bogenförmig, so wird für die größere Arbeit mit dem Einpassen und dem richtigen Fugenschnitt zur Berechnung des Arbeitslohnes die außen gemessene Rnndung des Bogens l¹/* —V/mal genommen.

Türöffnungen in verschiedenen Wandstärken (in massiven Wänden), die nötigen Dübel aus 10—12 cm starkem Eichenholz und Ueberlagsbohlen aus 6 cm starkem Tannenholz zuzurichten und anzuliefern, die Türe durchschnittlich

1 20

o © |

CO CO rH

ao

14

«*>l

1.0

Einflügelige glatte Brettertür 1 m breit, i,so m hoch (als Kellertür, Stalltür rc.) von 3 cm starken Tannen-

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

oft. 4

brettern auf Nut und Feder mit eingeschobenen Quer-und Strebeleisten anzufertigen und einzupassen; dazu vollständiger Beschlag, bestehend aus zwei ausgeschraubten starken Langbändern nebst Stützkloben, Kastenschloß nebst Klinkhaken, Schlüssel und Schlüsselschild rc.; und auf beiden Seiten mit Oelfarbe gut deckend anzustreichen

dem Tischler 1,80 qm zu 5 Jft......

dem Schlosser für Beschlag........

dem Anstreicher 3,60 qm.........

00 CO CD

zusammen in fertiger Arbeit

I I III

15

Glattes Futter 0,25 m tief nebst beiderseitiger Bekleidung für eine einflügelige Tür (1 m breit, 2,20 m hoch) von Tannenholz anzufertigen und mit 3maligem Oelanstrich zu versehen (— rund 3 qm Holzstäche)

dem Tischler.............

dem Anstreicher .    ...........

K) CD

zusammen .

b3

16

1,20'

Einflügelige glatte Brettertür, 1,20 m breit, 2,60 m mit 0,50 m hohem Oberlicht hoch, von 3 cm starken Tanuen-brettern auf Nut und Feder mit eingeschobenen Quer-und Strebeleisten anzufertigen und mit etwa 3 cm breiten Deckleisten zu benageln;

dazu vollständiger Beschlag, bestehend aus 2 ausgeschraubten starken Langbändern nebst Stützkloben, Kastenschloß nebst Klinkhaken, Schlüssel und Schlüsselschild rc.;

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

^    4

Preis

ortsüblich

und auf beiden Seiten mit Oelfarbe gut deckend anzustreichen

dem Tischler 3,12 qm §u 7 Jt......

dem Schlosser für Beschlagen und Anbringen .    .

dem Anstreicher............

zusammen in fertiger Arbeit .

H Ol Ist O CM    ICO

115 1g

Pos. 17.

Pos. 18

*a'

BB

17

\°

Einflügelige äußere Tür (als Stalltür rc.) 1,10 m breit, 2,60 m einschl. 0,60 m hohem eisernen Oberlicht hoch, in Eichenholz ans 3 cm starken Rahmen und 4 jalousieartig eingelegten Füllungen mit innenseitig 1,5 cm starkem Blindboden sauber anzufertigen; dazu Beschlag, bestehend in 2 ausgeschraubten starken Kreuzoder Winkelbändern nebst Stützhaken, einem starken überbauten Kastenschloß nebst Schließhaken, Drücker, hebender Falle, Schlüssel und Schlüsselschild: und auf beiden Seiten mit Oelfarbe 3 mal gut deckend anzustreichen

dem Schreiner 1,0.2 — 2,0 qm zu 12 Jh .    .

dem Schlosser einschl. für Oberlicht .... dem Anstreicher...........

^ CD »st <M t-h

zusammen in fertiger Arbeit .

Einflügelige gestemmte Haustür i m breit, 2,30 m mit 0,50 m hohem Oberlicht hoch, von 4 cm starkem gesundem Eichenholz mit 4 Füllungen, einfachen Rahmen und über-schobenem Kehlstoß anzufertigen und einzupassen; dazu Beschlag von 2 ausgeschraubten starken Kreuz- oder Winkelbändern nebst Stützhaken, einem starken überbauten Kastenschloß nebst Schließhaken, hebender Falle, Schlüssel und Schlüsselschild;

! I III

<—0.ao

^-1, 20

Zweiflügelige gestemmte Haustür, 1,20 m breit, 2,60 m einschl. eines 0,50 m hohen Oberlichtes hoch, von 5 cm starkem gesundem Eichenholz, auf einer Seite, rechts, mit doppeltem Rahmen und 6 überschobenen, 3 cm starken Füllungen anzufertigen und einzupassen; dazu Beschlag von 4 ausgeschraubten starken Türbändern nebst Stützhaken, Ober- und Unterkantenriegel und überbautem Kastenschloß nebst Schließhaken, Drückern und hebender Falle, Schlüssel und Schlüsselschild; und auf beiden Seiten 3 mal mit Oelfarbe gut deckend anzustreichen

dem Schreiner 3,12 qm zu 16 M rund .    .    .

dem Schlosser für vollständigen Beschlag einschl

Anbringen............

dem Anstreicher...........

50

25

zusammen .

Einflügelige gestemmte Zwei-Fülluugs-Tür, 0,80 m breit 1,90 m t. L. hoch, von 3 cm starken Rahmen und 2 cm starken Füllungen, ganz von Tannen- oder Kiefernholz mit 15 cm tiefem Futter, beiderseitiger einfach gekehlter Bekleidung und eichenem Schwellbrett anzufertigen und einzupassen;

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr Jl A

Preis ortsüblich Jt 4

und auf beiden Seiten mit Oelfarbe 3 mal gut deckend anzustreichen

dem Schreiner 2,30 qm p 10 ^......

dem Schlosser für Beschlag und Anschlagen.    .    .

dem Anstreicher............

23

12

zusammen in fertiger Arbeit .

40

Pos. 19.

Pos. 20.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

dazu Beschlag, bestehend aus 2 starken ausgeschraubten Aufsatzbändern und einem guten Kastenschloß mit Drücker, Schlüssel und Schlüsselschild anzuliefern und anzuschlagen; dann zu grundieren und 2 mal mit guter Oelfarbe anzustreichen

dem Tischler 1,5 qm zu 6 ^.......

dem Schlosser für vollständigen Beschlag. .    .    .

dem Anstreicher 5 qm..........

co

zusammen in fertiger Arbeit .

I ! II I

Pos. 21.

Pos. 23.

et'

<    0,90

0,95

21

Einflügelige gestemmte Drei-Füllnngs-Tür, 0,90 m breit, 2,20 m i. L. hoch, von 3 cm starken Rahmen und 2 cm starken Füllungen, wie Tür in pos. 20 anzufertigen, zu beschlagen und anzustreichen

dem Tischler rund 2 qm §u 7 M......

dem Schlosser............

dem Anstreicher rund 6 qm........

zusammen in fertiger Arbeit .

22

Desgl. mit 30 cm tiefem Futter, im übrigen wie vor

dem Tischler 2 qrn zu 8    ......

dem Schlosser.....• . . .    .

dem Anstreicher rund 7 qm......

GO CO

zusammen in fertiger Arbeit .

Einflügelige gestemmte Vier-Füllungs-Tür (Kreuztür), 0,95 m breit, 2,10 m hoch, von 3,5 cm starken Rahmen und 2 cm starken Füllungen, ganz von Tannen- oder Kiefernholz mit 15 cm tiefem Futter, beiderseitiger gekehlter, 13 cm breiter Bekleidung und eichenem Schwellbrett anzufertigen und einzupassen;

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

zJ{/

dazu Beschlag, bestehend aus zwei starken ausgeschraubten Aufsatzbändern und einem guten Kastenschloß mit Drücker, Schlüssel und Schlüsselschild anzuliefern und anzuschlagen; dann zu grundieren und 2 mal mit guter Oelfarbe anzustreichen

dem Tischler rund 2 qm zu 10 JV . . . . dem Schlosser für vollständigen Beschlag. . . dem Anstreicher rund 6 qm.......

zusammen in fertiger Arbeit .

O 00 00 I co <N    IcO

24 Einflügelige gestemmte Vier - Füllungs - Tür (Kreuztür)

mit 30 cm tiefem Futter, im übrigen tote vor

dem Tischler 2 qrn zu 9    ........

dem Schlosser wie vor..........

für Anstrich 7 qm...........

OD

zusammen in fertiger Arbeit .

25 Desgl. mit 45 cm tiefem Futter, fertig

CO 00

m oo

I I III I

Pos. 26.

Pos. 29.

ED

Or90->

-1.0

26

Einflügelige gestemmte Vier-Füllungs-Tür, of90 m breit, 2,20 m i. L. hoch, wie Tür in pos. 23 anzufertigen, zu beschlagen und anzustreichen, bei 15 cm tiefem Futter

dem Tischler rund 2 qm p 9 ^......

dem Schlosser............

dem Anstreicher rund 6 qm........

00

zusammen in fertiger Arbeit .

27 Dtsgl. bei 30 cm tiefem Futter, im übrigen tote vor dem Tischler rund 2 qm zu 10 Jl ...

dem Schlosser..........

dem Anstreicher rund 7 qm......

CM    O 05 CD I »O

CO    CM    ICO

INI I

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

JC

JC

Desgl. mit 45 cm tiefem Futter, fertig

Einflügelige gestemmte Sechs-Fiilluugs-Tiir, i m breit, 2,10 m i. L. hoch, von 4 cm starken Rahmen und 2 cm starken Füllungen, ganz von Tannen- oder Kiefernholz mit 15 cm tiefem Futter, beiderseitiger gekehlter, 13 cm breiter Bekleidung und eichenem Schwellbrett anzufertigen und einzupassen;

dazu Beschlag, bestehend aus 2 starken ausgeschraubten Aufsatzbändern und einem guten Kastenschloß mit Drücker, Schlüssel und Schlüsselschild anzuliefern und anzuschlagen; dann zu grundieren und 2 mal mit guter Oelfarbe anzustreichen

zusammen in fertiger Arbeit .

38

dem Tischler 2,10 qm p 10    ......

dem Schlosser für vollständigen Beschlag rc. . . . für Anstrich rund 6,5 qm........

CO

<M

05

Desgl. mit 30 cm tiefem Futter, im übrigen wie vor dem Tischler 2,10 qm zu 12 ^    . . . .

dem Schlosser wie vor. . . . . . . . für Anstrich rund 7,2 qm......

zusammen in fertiger Arbeit .

Desgl. mit 45 cm tiefem Futter, im übrigen wie vor dem Tischler 2,10 qm 14 Jt. .    .    .    .

dem Schlosser wie vor........

für Anstrich rund 8 qm.......

to    ^

05 CO    CO    O

g I    fe    T

zusammen in fertiger Arbeit .

2, so

OG

II

e=>

fl

sei 'S

fl I

SJ

(M ^

-tfl

*£« .

SS

Füllungen, ganz von Tannen- oder Kiefernholz mit 15 cm tiefem Futter, beiderseitiger gekehlter, 15 cm breiter Bekleidung und eichenem Schwellbrett anzufertigen und einzupassen;

dazu Beschlag, bestehend aus 6 ausgeschraubten Aufsatzbändern, langem und kurzem Kantenriegel, eingestecktem Schloß mit Messinggarnitur auf eisernen eingelassenen Schienen;

dann zu grundieren und 2 mal mit guter Oelfarbe anzustreichen

dem Tischler 3,25 qm gu 12 Jt.......

dem Schlosser für vollständigen Beschlag rc..    . .

für Anstrich 9,50 qm..........

zusammen in fertiger Arbeit .

051 tO CO GO I CO O <50

I I III

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich ^    4    ^    -4

33

Desgl. mit 30 cm tiefem Futter, im übrigen wie vor dem Tischler 3,25 qm zu 14 ^    ....

dem Schlosser..........

für Anstrich 10,50 qm........

zusammen in fertiger Arbeit .

—1| tO ^ uq CD o Ol

SISII

34

Desgl. mit 45 cm tiefem Futter im übrigen wie vor dem Tischler 3,25 qm zu 16 ^    ....

dem Schlosser..........

für Anstrich 11,50 qm.......

zusammen in fertiger Arbeit .

001 M bi W toi O O tO

I I III

35

1,30

Verdachung mit gestemmtem Fries über den Flügeltüren, nach besonderer Zeichnung von Tannen- oder Kiefernholz etwa 40 cm hoch und 20 cm ausladend anzufertigen und aufzusetzen

dem Tischler für Verdachung.......

dem Anstreicher desgl...........

zusammen für Verdachung .

SSI i

Verdachung mit gestemmtem Fries zu einflügeligen Türen etwa 40 cm hoch und 16 cm ausladend anzufertigen und anzubringen

dem Tischler für Verdachung.......

dem Anstreicher desgl...........

in i

41

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

oft. ^    oft ^

37

38

39

40

Glattes Türfutter aus 2,5 cm starkem Tannen- oder Kiefernholz anzufertigen und anzubringen, das qm . .

Gestemmtes Tiirfutter aus 3 cm starkem gekehlten Rahmen und 2 cm starken Füllungen von Tannen- oder Kiefernholz anzufertigen und anzubringen, das qm ... .

Beiderseitige Türbekleidung, 13—15 cm breit und einfach profiliert, aus 3,5 cm starkem Tannen- oder Kiefernholz herzustellen und anzubringen, das m (in der Türlaibung gemessen)................

Türschwelle aus 4 cm starkem Eichenholz anzufertigen und einzustemmen, das qm...........

50

Zweiflügeliges gestemmtes Haustor (Torweg) von Tannenholz 2 m breit, 3 m hoch, ohne Losholz und Oberlicht mit je 4 Füllungen an jedem Flügel und doppelten sog. überschobenen Rahmstücken anzufertigen und einzupassen;

dazu vollständiger Beschlag, bestehend aus 6 Kreuz- oder Winkelbändern nebst Schrauben und Haken, starkes Kastenschloß nebst Schließhaken, Drücker, hebender Falle, Schlüssel und Schlüsselschild rc. einschl. Anschlagen;

und auf beiden Seiten 3 mal mit Oelfarbe gut deckend anzustreichen

dem Tischler 6 qm zu 10 dem Schlosser .... dem Anstreicher ....

60

30

10

zusammen in fertiger Arbeit .

100

42

Zweiflügeliges gestemmtes Haustor (Torweg) von Tannenholz 2,50 m breit, 4 m einschl. Oberlicht hoch, mit doppelten 5 und 4 cm starken Rahmen und je 6 überschobenen 3 cm starken Füllungen, auf einer Seite, rechts, nebst doppelter Schlagleiste und profiliertem Latteiholz, das Oberlicht von Eichenholz anzufertigen und einzupassen;

dazu vollständiger Beschlag, bestehend aus 6 Winkelbändern nebst Schrauben, Zapfen und Pfannen, 2 Kantenriegeln und starkem überbauten Kastenschloß mit Schlüssel und Schlüsselschild;

und 3 mal mit Oelfarbe gut deckend anzustreichen,

dem Tischler 10 qm zu 12 oft.......

dem Schlosser für Beschlagen und Anbringen .    .

dem Anstreicher............

120

45

15

\Jd

Pos

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich A    A

t Ha

Pos. 43.

mm

i m\ 111

Tf

Z/I

//

<r

1,50

=J|u

1,50

43

Hölzernes Hoftor, zweiflügelig, int ganzen 3 m breit, und 1,70 m hoch, in kunstgerechter Zimmerung aus Tannen- oder Kiefernholz (besser natürlich Eichenholz, aber 50°/o teurer) mit eichener Schlagleiste herzustellen und zwar jeder Flügel aus 12 zu 12 cm starker Wende-und Schlagsäule, drei 8 zu 12 cm starken wagerechten Armen und einer Diagonalstrebe, die Außenseite mit 2,5 cm starken und gehobelten Brettern auf Nut und Feder gefugt, zu bekleiden;

hierzu Beschlag, bestehend im ganzen aus 12 ausgeschraubten Flacheisen nach Zeichnung, Halseisen, Zapfen und Pfanne, Schlüsselschloß mit Aufziehknopf rc.;

und auf beiden Seiten mit (brauner) Oelfarbe 2 mal gut deckend anzustreichen

K>    03

-q d    -q

to I    55"

o I    o

dem Tischler oder Zimmerer s 19 rn Verbandholz durchschn. zu 1,20 Jt — 22,80 { 5 gm Holzbekleidung zu 3    .    .    — 15,00

dem Schlosser............

dem Anstreicher 10,5 qm.........

zusammen in fertiger Arbeit .

Hölzernes Hos- oder Gartentor, zweiflügelig, im ganzen 3 m breit, 2 m hoch, bestehend aus 2 Stück 12 cm im □ starken Läufern, 6 Stück 8 zu 12 cm int □ starken Armen und 2 desgl. Streben (Schwertern), alles Holzwerk fest miteinander zu verbinden, die Läufer abzurunden, das Torgerüst selbst mit 2,5 cm starken Brettern zu bekleiden, die Bretter auf der Außenseite zu behobeln, zusammenzuspunden und festzunageln, eine Schlagleiste nebst einem Drehschwengel anzubringen, sowie den zum Anschlag des Tores erforderlichen, etwa 0,50 m langen Klotz von gutem kiefernem Holze in die Erde fest einzusetzen;

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

dann die Läufer oben und unten mit je 2 starken Zapfen und 2 Halseisen zu beschlagen, die nötigen Pfannen anzuliefern, ferner mit den erforderlichen Schrauben, Unterriegeln und mit Oesen und Haken für die Sturmstange zu beschlagen;

und mit (brauner) Oelfarbe beiderseitig 3 mal gut deckend anzustreichen

dem Zimmerer oder Schreiner 6 qm.....

dem Schlosser............

dem Anstreicher............

40

25

10

mithin das qm rund 12

zusammen .

75

45

3,60

~>n

TT

EU

!r--

JL

bu

ssS

**    s-3 --- ä

S-S I § g £ | gt

I 15211-5^15

ogSgWo ^gg£

t IlWilpäf

MSaSfSlll

g oo «1 § LN »sr

Ililtifl¹

S vE 7? | » SS or »

?. S-o A" §

S" |    §■* ®SB3

öS' ^

g>|i:rs

3 - o 3 ^ 2. ^ _ V'

B&f§ § -

u p:    T h 3 cy vt>

Pas.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

JL

Preis ortsüblich ^ A

und auf der äußeren Seite 2 mal mit Oelfarbe gut deckend anzustreichen

dem Zimmerer oder Tischler 10,80 qm zu 7 JL . dem Schlosser für vollständigen Beschlag.    . . .

dem Anstreicher etwa 11 qm.......

75

60

35

40

zusammen in fertiger Arbeit .

120

46

Zweiflügeliges Scheunentor 3,20 m i. L. weit, 3,70 m hoch, von 3 cm starken, 13 cm breiten, astfreien Tannenbrettern mit 9 zu 12 cm starken (Eichen-) Rahmen nebst versetzten Verstrebungen und Fugenleisten, mit besonderer Lauftür sauber anzufertigen und einzupassen einschl. der Lieferung der eichenen Vorlegestange;

dazu Beschlag, bestehend aus 6 langen Bändern mit 6 Stützkloben, zur Vorlegestange durchgehender Bolzen mit Schraubenmutter, 2 Einlegewinkel mit Vorstecknägeln an Kettchen, sowie Beschlag für die Lauftür;

dann auf der äußeren Seite mit Oelfarbe anzustreichen

dem Zimmerer oder Tischler 11,84 qm .    .    .

dem Schlosser für vollständigen Beschlag .    . .

Anstrich (auf äußerer Seite)

80

40

10

zusammen in fertiger Arbeit .

130

47

Zweiflügeliges Einfahrtstor (zu einer Spritzen-Remise) 2,50 m i. L. breit, 3 m hoch, von 2,5 cm starken, trockenen, 13 cm breiten übersalzten tatmenen Brettern, 20 cm breitem gestemmtem Rahmwerk mit versetzten Strebeleisten und äußerer, 3 cm starker (eichener) Schlagleiste sauber zu fertigen und einzupassen;

dazu Beschlag, bestehend aus 4 lang durchgehenden starken utld aufzuschraubenden Bändern mit 4 Stützkloben, zu dem linken Torflügel einem langen Ober- und einem kurzen Unterriegel auf Blech, einem zweitourigen starken Schlüsselschloß mit eisernem Schild und Schlüssel rc.;

dann das Tor beiderseitig mit einem 3 maligen gut deckenden (braunen) Oelfarbe-Anstrich zu versehen

dem Zimmerer oder Tischler 7,50 qm . .

dem Schlosser..........

dem Anstreicher..........

60

28

12

zusammen in fertiger Arbeit . mithin das qm rund .

100

Eiserne Türen und Tore.

Eiserne Türen und Tore werden entweder ganz aus starken Eisenblechen mit aufgenieteter Rahmverstärkung und Verstrebungen hergestellt, so zu Türen an Kasfenlokalen, Archiven rc. oder als durchbrochene Türen oder Tore in Spalierform aus dünnen Eisenstäben von entweder rundem oder quadratischem Querschnitt. Die Eisenteile werden gewöhnlich nach dem Gewicht bezahlt und kostet bei einfacher Ausstattung das kg in fertiger Arbeit etwa 0,90 Jl

Das Gewicht von guß- und schmiedeisernen Platten von 1 bis 30 mm Stärke, ferner das Gewicht von Band- und Stangeneisen, sowie von Quadrat- und Rundeisen s. K. XIII, Eiserne Säulen und Träger. Desgl. Anstrich auf Eisen s. S. 128. Für den Anstrich an Spaliertoren die äußere Fläche jedes Eisenstabes und Bandeisens berechnen zu wollen, wäre eine mühsame Arbeit. Dieselben werden daher zweckmäßig flottweg nach Breite und Höhe gemessen, und je nach der Weite der Stäbe auseinander wird dann der Preis für das qm zweiseitig gestrichenes Tor bestimmt. Ist verziertes Gitterwerk vorhanden, so steigt wegen der schwierigen Arbeit auch der Preis des Anstrichs.

Anleitung >»»> ymtnsdilruvit.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

- //

- //

Eiserne Türen rrnd Tore.

Eiserne Abschlußtiir (an Vorratsräumen, Archiven rc.) von starkem Eisenblech mit aufgenieteten Verstärkungskreuzen und durch Bandeisen eingefaßten Rändern, mit starkem Kastenschloß nebst Schlüssel, schwerem Riegel und besonderem Vorlegeschloß

dem Schlosser einschl. Einsetzen, das kg . . .

Tür mit Eisenblech beschlagen, äußerlich in einfacher Ausführung, das qm...........

Desgl. eine Tür äußerlich mit starkem gescanntem Eisenblech zu bekleiden und dieses durch versenkte Schrauben aufzuschrauben, ba«3 qm...........

Desgl. eine Tür aus doppelter Brettlage mit Eisenblech-Zwischenlage zu versehen..........

90

12

Reinigungstürcheu zu russischen Schornsteinen von Gußeisen mit Schieber

dem Schlosser............

dem Maurer fürs Einsetzen........

50

zusammen .

Desgl. von Schmiedeisen, dem Schlosser . .

2,50 bis

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

<Jl. ^    Oft Jf

Pos. 7.

Pos. 8.

II

(£)

i^i.

i;so

Schmiedeisernes Spaliertor, i. ß. 3 m breit, i,80 m hoch, bestehend aus zwei 35 mm im sH starken Eck- oder Wendestäben und zwei desgl. Mittel- oder Schlagstäben mit Schlagleisten, 16 Stück 15 mm im □ starken, mit Bajonettspitzen versehenen Quadrateisenstäben und 18 Zwischenstäben 0,75 m hoch, jeder Torflügel mit 4 wagerechten und 4 kreuzweis übereinandergelegten, 5 zu 35 mm starken Doppelbandeisen armiert, nebst allem Zubehör als: Pfannen, Halseisen, Riegel, Verschluß, Sperrstange rc. in sauberer Arbeit anzuliefern, aufzustellen und gangbar zu machen, wog etwa 228 kg. Die Eck- oder Wendestäbe sollen unten mit gehärteten Spitzen in desgl. Pfannen laufen, oben im Führungsband;

dem Schlosser 220 kg in fertiger Arbeit zu 90 4 Alle Eisenflächen zu grundieren und 2 mal mit Oelfarbe gut deckend zu streichen, dem Anstreicher rund 5,40 qm

zusammen . mithin das qm .

198

202

38

Schmiedeisernes Spaliertiirchen, i. L. i,25m breit, i,80m hoch, bestehend aus einer 35 mm im □ starken Wende-und einer desgl. Schlagsäule mit Schlagleiste, 6 Stück 15 mm im □ starken, mit Bajonetlspitzen versehenen Quadrateisenstäben und 7 Zwischenstäbchen, 0,75 m hoch mit 4 wagerechten und zwei kreuzweis übereinandergelegten, 5 zu 35 mm starken Doppelbandeisen armiert, mit zugehörigem Beschlag etwa 90 kg schwer;

dem Schlosser 90 kg in fertiger Arbeit zu 90 ^ . dein Anstreicher............

81

zusammen . mithin das qm rund .

83

37

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

12

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

141    ^    tz//'    ^

Pos. 9.

Pos. 10.

xzzz

ZU

ft

1)60

JL

zx

w

—A-ZZZ

Mo

<-

>b*

Schmiedeisernes Spaliertor, 2,90 m breit, i,eo m hoch mit zwei 30 mm im □ starten Schlag- und zwei desgl. Wendesäulen, 14 Stück 13 mm starken und mit Bajonettspitzen versehenen Qnadrateisenstäben, jeder Torflügel mit 3 wagerechten und 2 krenzweis übereinander gelegten, 5 zu 30 mm starken Doppelbandeisen armiert, nebst allem Zubehör, als: Pfannen, Halsbänder, Riegel, Verschluß, Sperrstange re. in sauberer Arbeit anzuliefern, aufzustellen und gangbar zu machen, wiegt etwa 120 kg, daher das qm rund 30 kg.

dem Schlosser 120 kg in fertiger Arbeit zu 90 ^ .

Alle Eisenflächen zu grundieren, und 2 mal mit Oelfarbe gut deckend zu streichen,

dem Anstreicher rund 4 qm........

108

zusammen . mithin das qm rund .

112

28

10

Schmiedeisernes Spaliertürchen, i m breit, i,60 m hoch, mit zwei 30 mm im □ starken Eckstäben, acht Stück 13 mm im □ starken und mit Bajonettspitzen versehenen Zwischenstäben, ferner mit Querverspannung durch 2 an der unteren Hälfte andreaskrenzförrnig aufgenietete, 5 zu 30 mm starken Doppelschienen und 3 desgl. wagerechte Doppelschienen, eine Schiene unten, eine in der halben Höhe und eine oben, mit zugehörigem Beschlag, alles fertig hergestellt und eingepaßt, wiegt etwa 70 kg;

dem Schlosser 70 kg in fertiger Arbeit zu 90    .

63

Alle Eisenflächen zu grundieren und 2 mal mit Graphitfarbe gut deckend zu streichen und mit Silberbronze ab-znpndern

dem Anstreicher für 1,60 qm

11

zusammen . mithin das qm rund .

Türen und Tore für Drahtzäune s. Kap. XXIV.

65

40

05 O H (M CO    lO co t-

T_i CM CM CM CM CM CM CM <M

Schlosser-Uepavatuvru an Türen und Toren.

Ein verrostetes Schloß abzunehmen, im Innern zu reinigen, zu ölen, gangbar zu machen und wieder anzuschlagen .

Einen neuen Stubenschlüssel anzufertigen.....

Desgl. einen größeren Haus- oder Torschlüssel

Ein Paar neue Türdrücker von Eisen an gewöhnlichen Stubentüren anzuliefern und einzusetzen.....

Desgl. von Messing.............

Ein Schließkloben zu gewöhnlichen Stubentüren anzuliefern und anzuschlagen...........

Ein starker Schließkloben desgl. zu Haustüren und Toren

Ein Schiebriegel nebst Gleitblech zu gewöhnlichen Stubentüren anzuliefern und anzubringen.......

Ein starker desgl. zu Haustüren und Toren    . . . .

lluterkantenriegel31,5 cm lang anzuliefern und anzuschlagen Oberkantenriegel 50 cm lang wie vor    . . . .

Desgl. 65 cm lang .    . .    .........

Desgl. 80 cm lang...........

O    I o    o    o    o    o

GO    I >Q    <M    >Q    GO    >Q

CM <M CO CO

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

tsfi    tdt. ^

11

Eiserne Tür i. L. 1 m breit und 2,10 m hoch von 4 mm starkem Eisenblech mit aufgenieteten Rahmstücken nebst Winkelrahmen, Beschlag von 3 starken Aufsatzbändern, aufgefetztem Schloß mit Eisendrücker nach Angabe zu fertigen, einzusetzen und zu befestigen; dann auf beiden Seiten mit Mennige zu grundieren und 3 mal mit Oelfarbe zu streichen

dem Schlosser............

dem Anstreicher............

<M CO 'th iC CO

GO

zusammen .

Tischler-Reparaturen au Tureu und Toren.

Aufgehendes Rahmstück an einer gestemmten Zimmertür neu zu liefern und auszuwechseln das m.....

Mittel- oder Querstück daselbst, wie vor, das qm . . .

Zimmertür zu leimen und zu verkeilen......

Glattes Türfutter von Tannen- oder Kiefernholz anzufertigen und zu befestigen, das qm.......

Gestemmtes Türfntter aus Tannen- oder Kiefernholz, nach Art der zugehörigen Tür geteilt, anzufertigen und anzuschlagen, das qrn...........

Neue Türbelleidung glatt und von Tannen- oder Kiefernholz, das qm..............

Desgl. profiliert, im übrigen wie vor, das qm ... .

CO ^ I o co [t—

lO

00

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

Jl

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Ein desgl. etwa 18—24 cm lang zu einer Flügeltür wie vor

Ein neues Einsteckschloß zu einer einflügeligen Stubentür mit allem Zubehör anzuliefern und anzuschlagen. . .

Ein neues Einsteckschloß desgl. zu einer Flügeltür wie vor

Ein neues Kastenschloß zu einer einflügeligen Tür mit eisernem Drücker, Nachtriegel, Schlüssel- und Schlüsselschild anzuliefern und anzuschlagen.......

Ein desgl. wie vor, aber mit Messingdrücker . . . .

Ein desgl. wie pos. 33, aber besonders schweres Kastenschloß zu einem Torweg...........

Ein langer Haken zum Zuhalten der Tür (Kellertür oder Torflügel) mit 2 Kloben (Springstange) je nach Länge und Stärke 1—3 Jt oder nach dem Gewicht bezahlt 1—4 kg schwer, das kg...........

Anstrich ans Türen nnd Tore.

Holzflächen an Türen und Toren 2 mal mit Harzölfarbe anzustreichen, das qm...........

Desgl. mit heißem Teer einmal, das qm.....

Desgl. mit schwedischer Farbe einmal, das qm. . . .

Desgl zu grundieren und 2 mal mit Oelsarbe zu streichen, das qm................

Desgl. wie vor und außerdem zu lackieren, das qrn . .

Holzflächen zu grundieren, 2 mal mit Oelsarbe zu streichen holzartig in Oel zu masern und mit Kopallack zu lackieren, das qrn ................

Im Anstrich schadhafte Türen zu reinigen, die Fugen und Nagellöcher zu verkitten, die abgerissenen und sonstigen schlechten Stellen einmal vorzustreichen und die Tür einmal mit neuem Anstrich zu versehen, das qrn . . .

Eisenflächen an eisernen Türen mit Mennige zu grundieren und 2 mal mit Oelsarbe gut deckend zu streichen, das qm

Desgl. zu grundieren und 3 mal wie vor zu streichen, das qm

Ueber Anstrich s. S. 120 u. ff.

CO ■'tfl

IS

^ to OOxO

00

¹

Vergl. auch „Zentralbl. d. Bauverwaltung" 1906, S. 190, 191 u. 197—199.

Kap. xi. Fenster und Fensterladen.

Fenster sind durchsichtige Verschlüsse an Lichtöffnungen. Die Größe derselben wird durch die Größe des zu erhellenden Raumes, durch ihre Lage und Anzahl bedingt. Material und Ausstattung der Fenster ist von der Bestimmung und der bezweckten äußeren Erscheinung des Raumes abhängig, an welchem sie angebracht werden sollen.

Fenster lassen sich je nach ihrer Herstellung entweder nach außen oder nach innen öffnen. Ersteres ist für Kinder gefährlich, weil diese beim Gegenlegen gegen das Fenster leicht herausfallen können. Auch lassen sich die Scheiben auf der Außenseite schlecht reinigen und können keine Blumen rc. vor das Fenster gestellt werden. Fenster, welche nach außen aufschlagen, haben außerdem den Nachteil, daß die geöffneten Flügel den Witterungseinslüssen, wie Regen, Wind, Sonnenschein rc. stark ausgesetzt sind, infolge dessen das Holz sich zusammenzieht oder aufquillt.

, Anlage

lichte Höhe

Bei F e n st e r n mit Holz-rahmen wird dieser gewöhnlich aus Eichenholz hergestellt, weil Tannenoder Kiefernholz gegen Witterungseinflüsse nicht widerstandsfähig genug ist und auch die Rahmslücke wegen der geringeren Festigkeit des Tannenoder Kiefernholzes zn breit ausfallen müßten.

- Anlage

Bezugsquelle: Eisenacher Fenster-Fabrik zu Eisenach. Großes Lager fertiger Fenster; Preisliste gratis. Bei der Bestellung ist die Angabe der lichten Breite und lichten Höhe erforderlich (gemäß Abbildung).

IIIIh- -Üc'hteBieite —

Schon bei Ausführung d e s R o h b a u e s ist auf eine sorgfältige und zur Aufnahme des Fensters nebst allem Zubehör geeignete Herstellung der Fensteröffnungen, des Anschlags (d. h. derjenigen Fläche, auf der die Seitenteile des Blindrahmens befestigt werden) und der Fensternische n Vorbedacht zu nehmen.

Insbesondere muß, wenn zusammenlegbare innere Läden angebracht werden sollen, der Anschlag genügend breit hergestellt werden. Sollen Rolljalousien oder Rollläden angebracht werden, so ist die Fensternische um so viel zu erhöhen, daß in derselben der erforderliche Raum zur Aufnähme des Rollkastens oberhalb des „Fenstersturzes" (Werkstück oder Mauerbogen u. s. w., welcher die Fensteröffnung oben abschließt) verbleibt. Vergl. unter Rollläden, Nolljalousien.

Bei Anwendung von Brettchenjalousien legt man zweckmäßigerweise zwischen Anschlag und Blindrahmen des Fensters einen eisernen Führungsrahmen ein.

Alle Verband stücke der Holzfenster müssen auf das genaueste zusammengepaßt sein und darf zu denselben nur trockenes und durchaus gesundes Holz genommen werden. Die Blindrahmen werden an Ziegelmauerwerk durch kräftige Bankeisen in Abständen von 70—80 cm, an Hausteinen durch einzubleiende Schraubcndübel befestigt. Die Blind-und Flügelrahmen sind mit Schlitzzapfen und Holznägeln an den Ecken zu verbinden: die äußeren Schlagleisten und Wasserschenkel sollen mit dem Fensterrahmen aus einem Stück bestehen, ebenso Rinne und Blindrahmen über dem Fensterbrett. Die inneren Schlagleisten können dagegen aufgeleimt und mit Holzschrauben befestigt werden.

Wetter- oder Wasserschenkel heißt der untere (wagerechte) Schenkel jedes Fensterflügels, weil er den Zweck hat, das von außen anschlagende und an den Glasscheiben herabfließende Wasser von den Fugen, welche der bewegliche Flügel und der feste Futterrahmen miteinander bildet, abzuleiten. Zu diesem Zwecke erhält der Wasserschenkel eine über den Futterrahmen merklich vortretende und mit Wassernase versehene Querschnittsform. Vergleiche die Abbildung a und b auf Seite 185, aus welchen auch hervorgeht, in welcher Weise das untere Rahmstück des Blindrahmens sich an die Fenstersohlbank anschließt; besieht letztere aus Ziegelmauerwerk, so versieht man dieselbe (Fig. a) mit einer Abdeckung aus Zinkblech Nr. 13, deren oberes Ende zugleich die von außen sichtbaren Teile des unteren Blindrahmstücks bedeckt. Wird die Fenstersohlbank durch einen Werkstein gebildet, so erhält derselbe die in Fig. b angedeutete Querschnittsform, wodurch das Regenwasser nach außen abgeleitet wird. (Vergl. auch S. 184 unter Fensterbrett.)

Die Fensterbeschläge müssen aus gutem, zähem Eisen dauerhaft, sauber und genau gearbeitet, rein abgefeilt oder abgedreht sein und mit aller Schonung der Holzrahmen gut festsitzend an die Fensterflügel angebracht werden. Beschläge für die Bewegung der Fensterflügel sind das Winkelbaud, das Fischband und das Kreuzband. Beschläge für den Verschluß sind u. a.: Vorreiber, Riegel-, Basquille- und Espagnoletteverschluß.

Exakte Fenster- und Türbeschläge liefert Franz Spengler, Berlin, alte Jacobsstraße 6; Lüneburger Eisenwerk, Lüneburg; C. Müller, Berlin C., Wallstraße 17.

Luftflügel, ferner Glasjalousien bringt man vielfach in Fenstern an, um auch, wenn letztere geschlossen sind, die Lüftung des betreffenden Raumes bewirken zu können.

Fensterverschlüsse für Lüstungsflügel mit horizontaler Drehachse: B. Löffler, Geldschrankfabrik, Frankfurt a. M.; Gebr. Regner, Dresden, Pfotenhauerstr. Nr. 68. Glasjalousien: W. Hanisch & Co., Berlin, Oranienburgerstraße 65; Meyer & Co., Berlin, Brunnenstr. 7.

Schiebefenster, zum Auf- und Abwärtsziehen und zum Auslegen der Flügel eingerichtet (auch als Doppelfenster), werden in Kontorgebäuden, Warenhäusern, Villen und wegen der damit verbundenen bequemen Lüftungsweise auch in Schulen und Krankenhäusern bisweilen ausgeführt. Näheres über Stumpf's Reform - Schiebefenster (D. R.-P. 128 824) s. Prospekt von Richard Biel, Hamburg, Adolfsbrücke 9.

Ein gutes Fenster mutz dichten und doch leichten Schluß haben; es darf sich weder spannen noch zu viel Spielraum haben. Bei größeren Lieferungen werden Probefenfter angefertigt.

Eiserne Fenster sind im allgemeinen dauerhafter als hölzerne und lassen mehr Licht durch als die letzteren mit ihren verhältnismätzig sehr breiten Rahmen. Auch kommen die eisernen Fenster durch Feuchtigkeit nicht zum Verquellen und gewähren daher immer festen Schluß. Der größte Vorteil der gußeisernen vor den schmiedeisernen Fenstern besteht in der Billigkeit, weil bei ersteren nach einem Modell Tausende Stück angefertigt werden können. Bei Holz und Schmiedeisen muß jedes einzelne Fenster für sich angefertigt werden. Gußeiserne Fenster können aber nicht so dünn wie schmiedeiserne gemacht werden und springen leicht, wenn die Fensterflügel fest zugeschlagen werden. Man wird daher gußeiserne Fenster bei festem, unverrückbarem Fenstergestell zweckmäßig zur Anwendung bringen, dagegen verdient bei beweglichen Fenstern und solchen, die eine genaue Arbeit erheischen, das Schmiedeisen den Vorzug. In Ställen finden eiserne Fenster noch um so mehr Verwendung, weil Holz durch die Einwirkung der Stalldünste bald verfault.

Gußeiserne Fenster: Jsselburger Hütte in Jsselburg am Niederrhein (5000 Fenstermodelle vorhanden); Tongerhütte bei Magdeburg. Schmiedeiserne Fenster auch für Wohnräume: Hirsch, Gattermann & Böttcher in Braunschweig.

Gutes Fensterglas muß durchaus eben, von gleicher Dicke und von einerlei Färbung sein. In den besseren Sorten dürfen auch keinerlei Blasen, Buckeln, Schlieren u. dergl. sich befinden. Die Kanten der Fensterscheiben dürfen nicht ausgesprungen, sondern müssen scharf geschnitten sein. Die Verglasung muß mit besonderer Sorgfalt derart ausgeführt werden, daß das Aufschlagswasser auf die Außenflächen vollkommen sicher abgeleitet wird.

Die Glastafeln werden auf einer gleichmäßig starken Kittunterlage eingesetzt und mit verzinkten Eisenstiften befestigt. Die Falze werden bann voll und fest mit Kitt ausgestrichen. Die Glastafeln sind vorerst so genau in die Oeffnungen einzupassen, daß sie nach jeder Richtung noch etwa 2 mm Spielraum haben, denn zu straff eingesetzt, springen sie leicht.

Bei der Abnahme der eingesetzten Scheiben und Glastafeln werden dieselben durch vorsichtiges Anklopfen geprüft.

Der Fen st erlitt muß aus gleichen Teilen Bleiweiß und Kreide bestehen, mit reinem Leinölfirnis bereitet und gut durchgearbeitet sein und darf nach dem Erhärten nicht spröde werden.

Altertümliche Verglasungen, bemalte Butzenscheiben, Kunstglasereieu verschiedenster Art mit figürlichen Kompositionen, rankenden Spruchbändern rc. fertigt u. a.:

Die Hannoversche Glasmalerei von Joh. Lübeck in Verden; Dr. Heinrich Gibt« mann & Cie. in Linnich; Lonis Jessel in Berlin NW.; I. Schmidt in Berlin W, Wilhelmstr. 54; Ferd. Müller, Quedlinburg; Kgl. Sächsische Hof-Glasmalerei Türke in Zittau; A. Wagner in Saarbrücken; Franz König in Köln; Arnold Müller in Frankfurt a. M.

Doppelfenster sollen einen möglichst festen Verschluß zusichern. Die zwischen dem äußeren und inneren Fenster befindliche Luftschicht wirkt als schlechter Wärmeleiter und verhindert die rasche Abkühlung. Die Wirkung der Doppelfenster ist um so größer, je dichter beide Fenster gearbeitet sind. Doppelfenster mit der äußeren Mauersläche bündig zu stellen, ist für das Ansehen der Fassade nicht gerade günstig; gefälliger und zweckmäßiger sind solche Doppelfenster, deren sämtliche Flügel nach dem Innern der Zimmer sich öffnen; das äußere Fenster wird alsdann am Fensteranschlag befestigt, während das andere Fenster in der Nische liegt.

Einfall-Lichter mit balbprismatischen Linsen werfen das Tageslicht etwa 15 m weit und sind daher zweckmäßig zur Erhellung von Räumen, die sehr tief liegen, also Kellerräumen, die unter dem Straßen-Niveau liegen rc.

Bezugsadresse: Gebr. Bredehorst in Bremen.

Tageslicht-Reflektoren, schräg gestellte Spiegel, welche bor den Fenstern angebracht werden, dienen zu demselben Zweck.

Zu beziehen u. a. durch: W. Hanisch & Co., Berlin NO., Orcmienburger-straße 65; N. Ninon, Aachen; Gebr. Klencke, Eisengießerei, Hemelingen bei Bremen; Gebr. von Streit Nachfolger, Berlin SW., Alexandrinenstraße 22.

WMa

äh

ME

Fig. a.

m Wasserschenkel. n Fensterbrett.

o unteres Rahmstück des Blindrahmens.

das Ueberlaufröhrchen angebracht wird.

Fen st erbrett (Lattei-brett) dient zur Abdeckung der Fensterbrüstungnach dem Innern zu und zugleich um das von den Scheiben ablaufende Schwitzwasser ableiten zu können. Daher gibt man dem Fensterbrett meist nach dem Innern zu einiges Gefälle oder legt in demselben zweckmäßigerweise Rinnen an, die ihr Wasser dann in einen meist in der Mitte angebrachten Blechkasten abgeben, oder man kann, was kostspieliger ist, sich aber in herrschaftlichen Räumen eignet, dem Unterschenkel des Fensterrahmens einen rinnenartigen Ansatz geben, in dem Fig. a u. b zeigen Beispiele

Fensterbrüstung nennt man den unmittelbar 'unter dem Fenster befindlichen Mauerteil, auf welchem das Fenster ruht; innen versieht man die Fensterbrüstungen vielerortsmitHolzbekleidung. Diese Holztäfelung wird entweder aus glatten und verleimten Brettern, oder, was das gewöhnlichere, aus gestemmten Rahmen mit eingeschobenen Füllungen her-

solcher Anordnungen, welche indessen nur empfohlen werden können, wo auf eine regelmäßige Entleerung des Wasserkastens mit Sicherheit zu rechnen ist. Andernfalls ist es besser, das im Innern an den Fenstern sich ansammelnde Wasser durch eine kleine Bleirinne (in Abb. c punktiert) nach außen abzuleiten; bei starkem Wind kann man ein solches Ableitungsröhrchen, welches, um das Einfrieren zu verhindern, so steil als möglich angeordnet wird, durch einen Korkstöpsel schließen.

•?

V/////.

////,

Fig. b.

11*

Wh

-=§o}ilhan.

Fig. c.

gestellt. In den Wohnra'umen beträgt der Abstand des Fensters über dem Fußboden, die sog. Brüstungshöhe, 80—95 cm. Im unteren Stockwerk werden die Fensterbrüstungen eher etwas höher und in den oberen Stockwerken eher etwas niedriger gemacht.

Gegen das Beschlagen (Anlaufen) der Schaufenster wird die Anwendung von Chlorkalzium empfohlen. Man nehme für jedes Auslagefenster je nach Größe 2 oder 3 flache Schalen, ungefähr so groß wie eine Untertasse, fülle dieselben halb mit Chlorkalzium und stelle sie in das Auslagesenster. Das Chlorkalzium saugt mit großer Begierde alles Wasser an sich. Es ist jedoch rätlich, die Schalen alle 2 bis 3 Tage durch frische zu ersetzen; das gebrauchte Chlorkalzium kann bei mäßiger Wärme getrocknet und dann wieder verwendet werden. Preis: das kg 80 4 bei jedem Drogisten.

Ein wirksameres Mittel gegen das Beschlagen (Anlaufen) der Schaufenster besteht darin, die letzteren so einzurichten, daß von außen ein starker Luftstrom in die Schaufenster-Kojen hineinziehen kann. Gewöhnlich wird zu diesem Zweck am unteren Ende der Scheiben eine Leiste eingeschaltet, welche mit möglichst vielen Oeffnungen versehen ist. Diese Einrichtung ist aber nur für kleinere Kojen von dem gewünschten Erfolg, weil für die größeren Schaufenster der Luftzug zu klein ist. Für letztere wird eine bessere Wirkung dadurch erzielt, daß man außerdem an den oberen Teilen der Schaufenster eine 15—20 cm hohe Oeffnung anbringt. Ist nun kein Anlaufen der Fenster zu befürchten, dann wird der Rollladen einfach so weit heruntergelassen, daß die obere Spalte ganz verdeckt ist; ist aber das Fenster angelaufen, so wird durch Heraufziehen des Ladens die obere Oeffnung frei gemacht.

Versenkbare Schaufenster und Türen fertigt F. Witte, Berlin SW., Leipzigcrstr. 59

Ausbesserungen an Fenstern werden meist an den unteren Teilen derselben nötig, weil diese am meisten vom Wetter zu leiden haben. Fenster müssen vor allem dichtschließend sein. Kann Regen und Schnee durchdringen, dann tritt bald Fäulnis an dem unteren Teil der Fenster-stücke ein, besonders an den Ecken, selbst wenn diese auch mit Metallplatten umlegt sind, auch ist vorzugsweise darauf zu achten, daß die Wasserschenkel nicht lose geworden oder angefault sind, weil alsdann die erforderliche rasche Ableitung des anschlagenden Regenwassers beeinträchtigt ist.

Ein häufiger Uebelstand an Fenstern macht sich durch V e r q u e l l e n derselben bemerkbar, besonders wenn dieselben aus Tannen- oder Kiefernholz hergestellt sind. Dieselben lassen sich dann schlecht schließen und werden aus Empfindlichkeit für Zugluft oft mit Gewalt in Verschluß gebracht. Dieser Uebelstand ließe sich sofort dadurch beseitigen, daß der Schlagrahmen etwas abgehobelt würde. Hiervon muß aber bestimmt abgeraten werden, weil bei eintretender trockener Witterung die Fensterflügel durch das Zusammenziehen des Holzes wieder leichteren Gang und festen Verschluß bekommen. Das Abhobeln bei einem Fenster, welches sich klemmt, wird also nur dann stattfinden dürfen, wenn man sich nach anhaltender trockener und warmer Witterung überzeugt hat, daß in Wirklichkeit zu viel Holz vorhanden ist.

Fensterläden (Schlagläden) dienen sowohl zur Deckung gegen Licht und Sonnenschein, als zur Sicherung gegen Einbruch. Die einfacheren sind die, welche aus geleimten oder mit Nut und Feder zusammengesetzten glatten Brettern bestehen. Auf diese Bretter werden die Quer-und Strebe(Bug-)leisten entweder aufgenagelt, aufgeschraubt oder in einen eingearbeiteten Falz eingeschoben. Zum Lichteinfall erhalten diese Schlagläden oben kleine Ausschnitte, gewöhnlich in runder oder in Herzform. Die bessere Art von Schlagläden wird ans gestemmten Rahmen mit eingeschobenen Füllungen hergestellt. Ueber diese gilt dasselbe, was in Kap. X von den gestemmten Türen gesagt ist. Jalousieläden werden

zweckmäßig so hergestellt, daß unten eine quadratische Füllung eingestemmt, der obere Teil aber mit sog. Schippen versehen wird. Diese Schippen können auch beweglich gemacht werden. Für die Berechnung des Anstrichs auf Jalousieläden ist zu bemerken, daß wegen der schräg gestellten Schippen jede Seitenfläche P/a mal zu nehmen ist.

Rollläden und Rolljalousien ausHolz kommen anstatt der früher gebräuchlichen hölzernen Schlagläden, welche, wenn außen angebracht, die Fassade verunzierten, in neuerer Zeit bei allen besseren Bauten zur Anwendung. In aufgezogenem Zustande befinden sie sich in einem über dem Fenster nach innen angebrachten Nollkasten und stören daher die Architektur in keiner Weise. Der Unterschied zwischen Rollläden und Rolljalousien besteht nur darin, daß diese noch mit Lichteinschnitten durch die einzelnen Stäbe versehen sind, damit bei herabgelassenem Laden die Räume nicht vollständig verdunkelt werden.

Da das nachträgliche Anbringen von Rollläden beider Art große Schwierigkeiten macht, so ist dringend zu empfehlen, daß schon beim Rohbau darauf Rücksicht genommen und der nötige Raum für die Nollkasten ausgespart wird (s. Seite 181). Bei Elagenfenstern üblicher Größe beansprucht der Kasten ungefähr 24—30 cm Höhe und Breite.

Diese Läden werden von verschiedenen Fabriken jetzt im Großbetrieb hergestellt und in sauberer und genauer Ausführung zu mäßigen Preisen geliefert.

Rollläden aus Holz bestehen aus wagrecht nebeneinander gesetzten, mit Falz übereinander greifenden Holzleisten, welche früher meist auf Leinwand geleimt wurden, neuerdings aber fast ausschließlich mit Gurten zusammengehalten werden. Rollläden auf Leinwand geleimt werden für Hausfassaden kaum noch verwendet, da sie mancherlei Nachteile haben und namentlich auch eine geregelte Gangart durch Quellen ungünstig beeinflussen wird. Die mit Gurtedurchzug ausgeführten Rollläden dagegen, welche fast ausschließlich mit eisernen Laufnuten geliefert werden, haben einen leichteren und sichereren Gang. — Das Neueste und wohl Solideste sind jedoch mit Stahlbändern durchzogene Rollläden, weil die Gurten sich mit der Zeit abnützen, während die vor Rost geschützten Stahlbänder eine viel größere Dauerhaftigkeit besitzen.

Rollläden und Rolljalousien aus Holz fertigen u. a : Heinrich Frecse. Berlin SO., Rungcstraße 18 a mit Filialen in: Frankfurt a. M., Fichardstraße 54, Breslau, Ring Nr. 2 u. Leipzig, Zeitzerstr. 40; ferner F. Lanzke & Cie. in Berlin, Schmidtstraße 3; Tillmann'sche Eisenbau-Aktiengesellschaft in Remscheid; C. F. R. Hanko in Unterbarmen; C. Leins & Cie. in Stuttgart; Württemb. Holzwaren-Manufaktur, Aktiengesellschaft vormals Bayer & Leibfried in Eßlingen, mit Zweigniederlassungen in Berlin SW 13, Alexandrinenstraße 110, Frankfurt a. M., Buchgasse 12 und Krögerstraße 10 und München, Reichenbachstraßc 27; Karl Schlußmann, Kastel-Mainz.

Nolljalousien, besonders beliebt, werden genau auf die gleiche Weise ausgeführt, nur sind hierbei die einzelnen Stäbe entweder an den Kanten geschlitzt oder durch die Mitte der Stäbe mit Lichteinschnitten versehen.

Nolljalousien aus Eisen sind bei der Anlieferung bedeutend teurer als Holzjalousieu, erfordern aber im allgemeinen weniger Reparaturen und sind von längerer Dauer. Zuerst versuchte man eiserne Nolljalousien durch glatte schmiedeiserne Platten, welche hintereinander hochgezogen wurden, herzustellen. Da das Aufziehen der schweren Platten aber mit vielen Umständen und Schwierigkeiten verbunden und außerdem der Preis ziemlich hoch war, so suchte man bald eine andere Konstruktion ausfindig zu machen und stellte die unter dem Namen 8-Jalousien in den Handel gekommenen eisernen Nolljalousien her. Die Stahlblech-Jalousien sind leicht in Gang zu bringen, machen beim Auf- und Niederziehen wenig Geräusch und sind von großer Diebes- und Feuersicherheit. Sie bestehen im wesentlichen aus der schmiedeiserncn Welle nebst Lager und Aufzugs-Vorrichtung. aus der eigentlichen Stahlblech-Rolljalousie mit den eisernen Führungsnuten und aus dem Verschluß. Die Aufzugsvorrichtung muß der Größe der zu bewältigenden Kraft entsprechend eingerichtet werden und kann entweder aus einer einfachen Gurtscheibe, aus Zahnradgetriebe, aus Wiukelgetriebe oder aus Federaufzug bestehen.

Rolljalousien aus Eisen fertigen n. a. die vorgenannten Firmen.

Zug-Jalousien bestehen aus lackierten Holzbrettchen (B rettchenjalousien) oder aus gewellten Stahlplättchen. Sie sind durch Gurte oder Kettchen miteinander verbunden und legen sich beim Aufziehen dicht hinter die sog. Schutzgallerie, welche von gepreßtem Zink in einfachster Form bis zur elegantesten Ausstattung hergestellt wird. Diese Zugjalousien lassen sich gegen Wind und Wetter fest verschließen, beliebig hoch aufziehen und durch Sperrhaken mit dem unteren Teile vor das Fenster hinausstellen.

Zug-Jalousien mit allen Erfordernissen zum Ansetzen fertig sind zu haben u. a. bei den auf voriger Seite unter Rollläden und Rolljalousien genannten Firmen.

Anleitung nun Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

JL

A. Fenster.

50

Fenstergewände von Sandstein, auf der Vorderseite archi-traviert, auf der Leibungsfläche glatt geschliffen, die sämtlichen anderen Seiten glatt bearbeitet, das m bei 15 cm Breite der Einfassung, 15—18 cm Stärke nach der Tiefe der Mauer

Material..............

für Bearbeitung dem Steinmetzen......

für Versetzen dem Steinmetzen oder Maurer . .

zusammen das m .

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Jt

Preis

ortsüblich

^    4

bei 20 cm Breite der Einfassung, 15—18 cm Stärke nach der Tiefe der Mauer

Material..............

dem Steinmetzen wie vor.........

dem Steinmetzen oder Maurer wie vor ... .

zusammen das m .

bei 30 cm Breite der Einfassung, 25—30 cm Stärke nach der Tiefe der Mauer

Material..............

für Bearbeitung dem Steinmetzen......

für Versetzen dem Steinmetzen oder Maurer . .

zusammen das m

Fenstersohlbank von Sandstein 1,10 m lang, etwa 15 cm breit, 10 cm hoch, das Stück

Material..............

dem Steinmetzen...........

für Versetzen dem Steinmetzen oder Maurer . .

zusammen das Stück, fertig verlegt .

Desgl. 1,90m lang, 25cm breit und 20cm hoch, das Stück

Material............. .

für Bearbeitung dem Steinmetzen......

für Versetzen dem Steinmetzen oder Maurer . .

zusammen das Stück .

Zinkabdeckung der Fenstersohlbänke von Zink Nr. 13 einschl. aller Nebenarbeit, in fertiger Arbeit das qm .

Fensterbriistung, zweiteilig und gestemmt, mit 3 cm starken Rahmen und 2 cm starken Füllungen aus Tannenholz herzustellen, dazu ein 3 cm starkes Fensterbrett aus Eichenholz nach näherer Angabe zu liefern und zu befestigen, das Stück............

Fenster-Einfassung (Fensterbank, Pfosten und Sturz) aus festem, wetterbeständigem Sandstein, nach näherer Angabe gearbeitet und geschliffen, auf die Baustelle zu liefern und mauerfest zu verlegen bezw. aufzustellen, das cbm etwa..............

ng i g

CO CO <M |t-

CO 03 t—I I CO

SIS II

© co CO

16

125

I—oi'o—I

oi‘o

I 0,40 I

Einflügeliges Fenster 0,40 m breit, 0,70 m hoch aus 3 cm starkem, gesundem Eichenholz anzufertigen und mit einfachem Glase zu verglasen und einzupassen;

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

dann mit 4 Scheinecken, 2 Stück ausgeschraubten Aufsatzbändern, Vorreiber und Aufziehknopf zu beschlagen;

und mit Oelfarbe auf beiden Seiten 2 mal gut deckend anzustreichen

dem Glaser oder Tischler rund 0,3 qm zu 8 ^ 50 4 dem Schlosser für Beschlagen und Anbringen .    .

dem Anstreicher............

00 to

ÜT | Ol

o 1 o

zusammen in fertiger Arbeit .

CO

|-0,60-|

Einflügeliges Fenster 0,60 m breit, 1,10 m hoch, von 3 cm starkem gesundem Eichenholz mit eichenen Sprossen und Wasserschenkel zu fertigen, ferner mit einfachem, gutem Glase zu verglasen und einzupassen;

dann mit 4 Scheinecken, 2 Stück ausgeschraubten Aufsatzbändern, 2 halben Vorreibern und Ausziehknopf rc. vollständig zu beschlagen;

und mit Oelfarbe auf beiden Seiten 2 mal gut deckend anzustreichen

dem Glaser oder Tischler 0,66 qm zu 8 ^ 50 ^ . dem Schlosser für Beschlag und Anbringen .    .    .

dem Anstreicher............

zusammen .

Ox

o

Bern. Für den Anstrich einer Seire des Fensters berechnet man die Hälfte der vollen Fläche.

Einflügeliges Fenster wie vor, aber statt von Eichenholz von 3 cm starkem Tannen- oder Kiefernholz

dem Tischler (Glaser) f. d. qm 5 ^

im übrigen wie vor, fertig für.......

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

MM.

llL-Jl

10

0,90

0,90

Vierfliigeliges Fenster 0,90 m breit, 1,70 m hoch von 3,5 cm starkem Eichenholz, im übrigen wie pos. 14 anzufertigen und einzupassen;

dann mit 16 Scheinecken. 8 ausgeschraubten Aufsatzbändern und Stützhaken, 3 Vorreibern und 4 Aufziehknöpfen rc. vollständig zu beschlagen; und anzustreichen

dem Glaser (Tischler) 1,5 qm zu 10    .    .    .

dem Schlosser für Beschlag und Anbringen. . dem Anstreicher . . . ........

I O O I ist ist

11

12

zusammen

mithin das qm rund .

Desgl. wie vor. aber statt von Eichenholz von 3,5 cm starkem Tannen- oder Kiefernholz

dem Glaser (Tischler) s. d. qm 6 ^ 50 4 im übrigen wie vor.

Vierflügeliges Doppelfenster (2 Fenster hintereinander) 1 m breit, 2 m hoch, das äußere von 4 cm starkem Eichenholz, das innere nebst Zwischenfutter von Kiefernholz nach spezieller Angabe zu fertigen und einzupassen;

dann mit 32 Scheinecken, 16 Anfsatzbändern, 4 Baskülen mit Messingoliven und Anschlagstift rc. vollständig zu beschlagen;

ferner zu grundieren und 2 mal mit Oelfarbe anzustreichen, außerdem die Außenseite des äußeren Fensters eichenholzartig in Oel zu lasieren

CO Ist

<M rH

dem Glaser (Tischler) 2 qm Doppelfenster zu 20 ^ dem Schlosser für vollständigen Beschlag. .    . .

dem Anstreicher etwa 5 qm........

zusammen das Doppelfenster (2 Fenster) . mithin das qm lichte Fensterfläche rund .

© © ist

ist <M

zo co

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

^ j.

13

Vierfliigeliges Doppelfenster wie vor, das äußere und innere Fenster ganz aus 4 cm starkem Tannen- oder Kiefernholz

dem Glaser (Tischler) das qm 12 M. im übrigen wie vor.

14

Vierfliigeliges Etagenfenster i m breit, 2 m hoch, von 4 cm starkem gesundem Eichenholz mit eichenen Sprossen, Wasserschenkel und Fensterbrett anzufertigen und mit gutem, weißem Glase zu verglasen;

dann mit 16 Scheinecken, 8 ausgeschraubten Aufsatzbändern und Stützhaken, 1 Basküle mit Messingolive und 1 doppelten Vorreiber für die Oberflügel rc. vollständig zu beschlagen;

ferner zu grundieren und 2 mal mit Oelsarbe gut deckend anzustreichen

CI 00 (N

dem Glaser (Tischler) 2 qm zu 11 vH . . . . dem Schlosser für vollständigen Beschlag. . . . dem Anstreicher............

zusammen das Fenster mithin das qm

15

cf

8<f

Le

1,20

I-1,20

Vierfliigeliges Etagen-Fenster 1,20 m breit, 2,30 m hoch von 4,5 cm starkem Eichenholz, im übrigen wie vor anzufertigen;

dann mit 16 Scheinecken, 10 Aufsatzbändern und Stütz-haken (2 an jedem oberen und 3 an jedem unteren Flügel), 2 Baskülen mit Messingoliven rc. vollständig zu beschlagen;

zusammen in fertiger Arbeit das qm .

17 Fensterbrett (Latteibrett) von Eichenholz, 3 cm stark, sauber gehobelt und mit Wasserrinne versehen zu fertigen und anzubringen;

dann 3 mal mit Oelfarbe anzustreichen

das qm dem Tischler..........

dem Anstreicher............

zusammen das qm .

Wasserkasten (unter dem Fensterbrett) von Zinkblech anzuliefern und anzubringen, das Stück......

Fensterbrüstung, glatt, von einfachen, mit Nut und Feder zusammengesetzten tannenen Borden

dem Tischler das qm..........

20 Desgl. gestemmt mit 3 cm starkem und etwa 13 cm breitem Rahmen und eingeschobenen Füllungen, das qrn .    . .

3 maliger Oelanstrich ..........

21 Fensterfutter für Fachwerkswände von etwa 20 cm breitem und glattem Futter, 13 cm äußerer und 5 cm breiter innerer Bekleidung anzufertigen und anzuschlagen; Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

CO mOO

t-H CO

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

,//

Jl

ferner zu grundieren und 2 mal mit Oelfarbe gut deckend anzustreichen, die Außenseite eichenholzartig in Oel zu lasieren und die Innenseite 2 mal zu lackieren

dem Glaser (Tischler) 2,76 qm 31t 12 ^ . . . . dem Schlosser für vollständigen Beschlag . . . . dem Anstreicher............

zusammen das Fenster . mithin das qm 16 ^ big . 16 Vierslügeliges Etagen-Fenster 1,50 m breit, 2,80 m hoch für herrschastliche W 0 hnhäuser mit festem profiliertem Losholz von 5 cm starkem Blendrahmen und äußerer profilierter Deckleiste, die Flügel 4,5 cm stark, mit doppelter, profilierter bezw. kannelierter Schlagsäule und Wasserschenkel, ganz von Eichenholz nach Zeichnung zu fertigen und vorzupassen;

dann mit Winkelbändern und Stützhaken, unterem Espag-nolette-Verschluß mit poliertem, feinem Messingdrücker, mittleren Messinghaken nebst Gleitblech und unterem und oberem Eisenhaken, ferner oben mit 2 Vorreibern und Ziehknopf zu beschlagen und mit l^fachem, weißem Glase zu verglasen; ferner zu grundieren und 2 mal innen weiß und außen eichenholzartig gut deckend mit Oelfarbe zu streichen bezw. zu lasieren und außerdem mit Kopallack zu lackieren dem Glaser (Tischler) 4,20 qm zu 15    .    .

dem Schlosser für vollständigen Beschlag .    . . .

dem Anstreicher............

CO O <N |c£> 1-CO tH l'tl rH

zusammen das Fenster . mithin das qm .

CO 10 zo I 01 CO H l oo C<l

I I III I

zusammen das qm . Fenster-Feststeller ist eine Vorrichtung, um ein Fenster in beliebiger Oeffnung offen halten zu können. Preis das

22

Stück 0,50 bis.............

General-Vertrieb durch Adolf Otto Rott, Frankfurt a. M.

23

dann zu grundieren und 2 mal mit Oelsarbe gut deckend anzustreichen, das qm

dem Tischler.............

dem Anstreicher . ....... .    . .    .

Schmiedeiserues Fenster in einem Kuh- oder Pferdestall, 0,80. 1,0 rn i. L. groß. um die Mittelachse drehbar, sauber zu fertigen, mit 6/4 starkem, halbweißem Glase zu verglasen; dann einmal mit Mennige zu grundieren und zweimal mit Oelfarbe zu streichen und mauerdicht einzusetzen,

12

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

di. ^    JMs,

das Stück einschl. Material .

24

Liegende Dachfenster aus verzinktem Schmiedeisen mit

o I >o \Q I (M

aufstehendem Rande auf einer Metallplatte liefert u. a. die Rothenfelder Blechwarenfabrik, Bad Rothenfelde bei Hannover, zum Fabrikpreis

innen 42,34, außen 60,50 cm weit, das Stück „    60,40,    „    90,65 „

„    70,45,    „ 100,70 „

C. Jünemann in Harburg liefert Patentdachfenster mit Aufstellvorrichtung. Preislisten umsonst und postfrei.

25

Hürtgen-Dachfenster mit Shedlüfter (D. R. P. Nr. 83 157), 37 cm breit, 55 cm in der äußeren Futterweite groß, aus verzinktem Eisenblech einschl. Zugvorrichtung, bestehend aus Gabel, Führungsrolle, 2 Leitrollen, 7 m Drahtseil, Stellkette, Stellstift frei jeder Bahnstation 22 bis ohne Zugvorrichtung.......17 bis

26

27

Desgl. Dachfenster wie vor, 55 cm breit, 55 cm hoch, ohne

Zugvorrichtnng...........23 bis

Desgl. wie vor, 48 cm breit, 78 cm hoch . . . 29 bis Desgl. wie vor, 60 cm breit, 80 cm hoch . . 30,50 bis Bei Ausführung ganz in Zinkblech das Stück 2 di. mehr. Näheres ergibt der Prospekt der Firma Hürtgen, Mönnig & Co., G. m. b. H., Köln-Lindenthal.

WWW    t-* to

fco O ^    CD 05

E-

Längsschnitt.

AufZugvorrichtung

mit senkrecht in der Achse des Fensters herabgeführtem Zugseil.

/■

r “t

mm

Jnnenansichl.

Aufzugvorrichtung mit seitlich heruntergeführtem Zugseil.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

rm

29

/X

Jz5?

7\

Gußeiserne Fenster aller Arten werden von der Jsselburger Hütte zu Jsselburg am Niederrhein geliefert; die obigen Zeichnungen haben folgende Maße und Preise:

Nr. 12345678

1,20 1,60 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

1,60 1,60 1,50 2,00 1,60 2,00 2,50

Breite m Höhe m .

Preis Jt 9 — 10,50 15,— 11,50 14,50 11,— 14,— 18,—

Dcsgl. vom Fürstlich Stollberg'schen Hüttenwerk Jlsenburg (s. Prospekte).

Bem.: Es können beliebig viele Scheiben zum Oeffnen eingerichtet werden.

30    Eisen-Vergitterung an Fenstern von 1—3 cm starkem

Quadrat- oder Rundeisen anzufertigen, einzustemmen und zu verbleien in fertiger Arbeit

80

dem Schlosser einschl. Einsetzen, das kg 60 *j bis dem Anstreicher das qm.........

Gewichts-Angaben von Quadrat- und Rundeisen vergl. Kap. XIII, Eiserne Säulen und Träger.

31    Fenster-Vergitterungen (Gitterbleche) liefert in jeder Dimen

sion und in den verschiedensten Mustern u. a. die Fabrik für gelochte Bleche Th. Schmidt & Herkenrath, Berlin 80., Wienerstraße 12. Musterbuch und Preisliste umsonst und frei.

32    Alte Fensterflügel mit neuen Rahmstücken zu versehen,

jedes Rahmstück bis zu 1 m Länge, dem Tischler einschl. Material................

35

B. Fensterladen (Schlagläden).

(einfache Art) 0,8m breit, 1,5m hoch von Tannen- oder Kiefern-holz auf Quer- und versetzten Strebeleisten von 2,5 cm starken Brettern glattgehobelt anzufer-tigen;

dann mit 2 starken, ausgeschraubten §

Langbändern nebst Stützkloben,

1 Vorreiber mit Fallhaken zum Offenhalten und sonstigem Zubehör vollständig zu beschlagen; und mit Oelfarbe auf beiden Seiten 3 mal zu streichen

dem Tischler 1,2 qm zu 4 ^ 50    .....

dem Schlosser für vollständigen Beschlag einschl.

Anbringen .............

dem Anstreicher............

zusammen in fertiger Arbeit . mithin das qm rund .

ft

CD

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich Jt. j,    *46 ji

33

34

Desgl. mit neuem Wasserschenkel, das Stück einschl. Material Desgl. mit neuer Fenstersprosse zu versehen, das Stück

36

V-

f?

k— i,o —>!

Zweiflügelige äußere Fensterläden (einfache Art) 1 m breit, 1,8 m hoch von Tannen- oder Kiefernholz auf Quer-und versetzten Strebeleisten von 3 cm starken Brettern glatt gehobelt mit äußerer eichener Schlagleiste zu fertigen;

zusammen Laden für ein Fenster mithin das qm rund

dann mit 2 Paar starken Langbändern nebst Stützkloben, 2 Vorreibern, 2 Fallhaken zum Offenhalten und sonstigem Zubehör vollständig zu beschlagen; und mit Oelfarbe auf beiden Seiten 3 mal gut anzustreichen

dem Tischler 1,8 qrn zu 5    ......

dem Schlosser für vollständigen Beschlag einschl. An

bringen............ . .

dem Anstreicher ...........

GO O

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

. //.

Jt

37

os'%

DHI

ZI

Zweiflügelige äußere Fensterläden, das Fenster 1,25 m breit, 2,5 m hoch, gestemmt von Tannen- oder Kiefernholz mit 3 cm starkem Rahmen und 2 cm starken Füllungen zu fertigen;

dann mit 4 Winkel- und 2 Kreuzbändern nebst Stützhaken, Scheinecken, Federfalle mit Zug- und Schließkloben, Riegel, Ring und sonstigem Zubehör vollständig zu beschlagen;

und mit Oelfarbe auf beiden Seiten gut deckend zu streichen

dem Tischler 3,5 qm gu 7 JO.......

dem Schlosser für vollständigen Beschlag, einschl

Anbringen............

dem Anstreicher...........

Th    o io

<M    rH

zusammen Laden für 1 Fenster

mithin das qm ritrtb .

i-¹-

to ©

P08.

Bezeichnung des Gegenstandes

A.

38

Preis Preis * ungefähr ortsüblich »JVC    1

zusammen in fertiger Arbeit mithin das qm rund

io

Zweiflügelige äußere Jalousieladen, das Fenster i m breit, 2 m hoch, von etwa 13 cm breiten Rahmen von Tannenoder Kiefernholz und etwa 10 cm breiten Jalousiebrettchen, diese von Eichenholz anzufertigen; ^ dann mit 4 Kloben, 4 Winkelbändern. 2 Riegeln, Anschlußeisen, Haken und Ring rc. vollständig zu beschlagen; und desgl. mit Oelfarbe 3 mal anzustreichen

dem Tischler 2,5 qm §u 8 ofC......

dem Schlosser für vollständigen Beschlag einschl

Anbringen............

dem Anstreicher (2.2,5) 1 ^3 — rund 6,5 qm .

zusammen in fertiger Arbeit mithin das qm rund

39 Alte JalousieWen mit neuen Jalousiebrettchen zu ver sehen, das Stück einschl. Material......

40 Zweiflügelige innere Fensterladen, 1 m breit, 2 m hoch, von Tannen- oder Kiefernholz mit 3 cm starken Rahmen, 2 cm starken Füllungen, jeden Flügel zum Zusammenklappen und Zurückschlagen eingerichtet, einschl. Wandfutter herzustellen;

dann mit vollständigem Beschlag, als Scharnieren, Aufsatzbändern, Klinkhaken und Schloß zu versehen und anzuschlagen;

und mit Oelfarbe gut deckend 3 mal anzustreichen

dem Tischler, einschl. Wandfutter, etwa 3,50 qm zu

9 M..............

dem Schlosser für Beschlag einschl. Anbringen . für Anstrich............

H CO »st P TH CO H 1*0 rH

g 1 si 1 1

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich di ^    dt j,

41

42

43

44

Glatte Fensterläden, aus verleimten Brettern auf Quer-und Strebeleisten bestehend, vom Beschläge loszutrennen, im Bretterbelage zu erneuern und den alten Beschlag neu aufzuschrauben, das qm ausschl. Anstrich

Gestemmte Fensterläden, ans Rahmen und Füllungen in den Rahmen zu erneuern, das qm.....

Ein des gl. Querrahmstück, wie vor........

Einflügelige eiserne Fensterläden, aus 2 mm starkem Eisenblech bestehend, mit durch Bandeisen eingefaßten Rändern und den nötigen Befestigungs- und Verschluß-teilen zu versehen, dann anzubringen und leicht gangbar zu machen

dem Schlosser für fertige Arbeit das qm . . .

Zweiflügelige eiserne Fensterläden, aus 3 mm starkem Eisenblech bestehend, in solider Ausstattung, die Füllungen mit Karniesleisten ausgelegt, einschl. Hakenverschlnß oder Ueberlegestange, den Laden auch anzubringen und leicht gangbar zu machen

dem Schlosser das qm..........

1 50

18

30

45

Holz-Rolljalonsien, Rollläden (f. S. 187), etwa 2,5—3 qm groß, an Etagenfenstern, von ausgesuchtem Stabholz auf besonders starkem Drillich anzufertigen;

dann mit Laufleisten. Rollen, Riemenscheiben, Gurten und Ausstellstangen zu versehen, nebst Verschlußvorrichtung und Schlüssel vollständig fertig geliefert, eingepaßt und gangbar gemacht, das Stück.........

mithin das qm 7 dL bis

CO b-

CO

CO

Eiserne Lanfuuten, das m*)..........

Eiserne Rolljalousie mit Beschlag, 2 Zapfen, Zapfenlager, Scheibenhülse, Gurtenhalter u. Anschlagschiene, das qm 10 bis

Brettchen-Vorhänge (Zug-Jalousien*)), Sorte a.: Ring-Konstruktion mit Leinen-Gurten, per qm des Fensters im Lichten, samt Anstrich, Beschläge eingeschlossen .    .

Desgl. Sorte !).: Rollen-Konstruktion mit Leinen-Gurten, per qm des Fensters im Lichten, samt Anstrich. . .

Beschläge per Garnitur und ganzes Fenster in normaler Größe.................

Desgl. Sorte c.: Walzen-Konstruktion mit Leinen-Gurten und Selbststeller, per qm des Fensters im Lichten, samt Anstrich................

Ox

s.

*) Preise von Bayer LLeibfried, Eßlingen a. N.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

tdh J)    cJL

51

IM    CO

tO    lO

Beschläge per Garnitur und ganzes Fenster in normaler

Größe.................

Desgl. Sorte d.: Stahlband-Konstruktion, mit Ketten und Selbststeller, per qm des Fensters im Lichten, samt

Anstrich................

Beschläge per Garnitur und ganzes Fenster in normaler

Größe................

Bemerkungen. Die Sorten a, b u. o können auf Verlangen auch mit Ketten gegen eine geringe Mehrberechnung gemacht werden. Bei Zugjalousien von mehr als 3 m Höhe und über 2 m Breite ist die Einholung von Kostenvoranschlägen erforderlich.

Besondere Vorrichtungen zu obigen Läden: Vorrichtung a. Die untere Schließvorrichtung per ganze Jalousie................

Vorrichtung b. Die Ausstellvorrichtung per ganze Jalousie

50

50

50

40

40

r?

IA

y Sinti

Cn

fl

fr

Qi

Glasjalousien A*) haben gegossene Klappen aus Kompositionsmetall. Preis per 1 Klappe für Rheinisches Doppelglas ohne Glas...........

Glasjalousien O*) haben besonders geformte, kräftige Klappen aus Messingguß, welche sich weiter und flacher übereinander legen, wie bei A, oben besser abschließen und infolge ihres größeren Eigengewichtes ev. auch ohne Feder funktionieren

Preis per Klappe für Doppelglas ohne Glas .    .

Für Spiegel- oder Rohglas ohne Glas ....

*) Aus dem Preisverzeichnis der Firma Rich. Behrends, Attendorn (Wests.).

12

42

58

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis ortsüblich M. 4

56

Verbindungs-Mechanismus für Doppelfenster kostet per 1 Garnitur extra.............

Zink-Galerien, sog. Lambrequins, unter dem Fensterstur; zur Garnierung der Brettchenjalousien anzuliefern und anzubringen, das m je nach Muster und Anstrich, 5 bis

2 25

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Glasscherben.

Neue Fensterscheibe von gewöhnlichem, sog. halbwcißem Fensterglase, etwa 30 cm auf jeder Seite lang einzusetzen und zu verkitten, dem Glaser einschließlich Material ...............

Desgl. von etwa 40 cm Seitenlange, wie vor ...    .

Desgl. von etwa 50 cm Seitenlange.......

Fenster mit gewöhnlichem, sog. halbweißem Glase zu verglasen und zu verkitten, das qm einschließlich Material...............

Desgl. mit sog. Spiegelscheiben das qm......

Oberlicht-Verglasung aus 5, 6 u. 7 mm starkem, bestem gegossenem Rohglas nach Zeichnung und Vorschrift herzustellen, mit allen Nebenarbeiten und einschl. Lieferung des Glases, Kittes, der verzinkten Eisenhester, Stifte und aller übrigen Materialien, das qm ....    6 bis

Desgl« aus 10 bis 13 mm starkem Rohglas, das qm 15 bis

Rohglas mit Drahteinlage, 6 bis 7 mm stark, das qm .

Desgl. 8—10 mm stark, das qm........

Weißes rheinisches einfaches Tafelglas, je nach der Größe der Scheiben, das qm

Ornamentglas, Schuppen- und Wellenglas, das qm 9 bis

Gemustertes Glas (matt), das qm . .

Mattes Glas, das qm......

Elektroglas und Glasprismen s. Kap. I, Seite 36.

4,50 bis

. . 8 bis

5 bis

00 CO    CD

t- ©j ©    !>•

tO    00    Ol

o    o    o

Ol

o

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

i/Ha 4

Preis

ortsüblich

4

Anstrich uns Fenster und Fensterläden.

Im Anstrich schadhafte Holzflttchen von Fenstern, Fensterläden, Fensterbrüstung rc. zu reinigen, in den Fugen auszukitten, an den schlechtesten Stellen einmal vorzustreichen und dann ganz mit erntn eiligem Oelanstrich zu versehen, das qm.............

o o

Ci____

Fenster und Fensterläden einmal zu grundieren und zweimal mit Oelsarbe zu streichen, das qm . . . .

Desgl. wie vor und zu lackieren, das qm.....

Fenster zu grundieren, außen 2 mal gelb zu streichen und eichenholzartig in Oel zu lasieren, innen 2 mal nach näherer Angabe gelb oder weiß zu streichen und zu lackieren, das qm

Desgl. zu grundieren, außen 2 mal gelb zu streichen und eichenholzartig in Oel zu lasieren, innen 2 mal nach näherer Angabe gelb oder weiß zu streichen, nach jedem Anstrich abzuschleifen, dann in Lackfarbe zu streichen und mit Kopallack zu lackieren, das qm.......

Rolljalousien zu grundieren, 2 mal mit gelber Oelfarbe zu streichen und eichenholzartig in Oel zu lasieren, das qm

Eisenflächen mit Mennige zu grundieren und mit Oelfarbe 2 mal gut deckend zu streichen, das qm......

B e m. Ueber Berechnung von Anstreicherarbeiten an

Fenstern s. S. 190.

Ueber Anstrich auf Holz s. S. 123.

Ueber Anstrich auf Eisen s. S. 125.

Kap. XII. Treppen in Host, Stein und Eisen.

Treppen dienen zur Vermittelung einer möglichst bequemen Ver-bindung zwischen den verschiedenen Stockwerken eines Gebäudes; dieselben werden aus Holz, Stein oder Eisen angefertigt. Hauptbedingungen einer guten Treppe sind: bequeme Steigung, ausreichende Breite, angemessen angebrachte Ruheplätze (Podeste), feste und feuersichere Konstruktion, sowie ein gefälliges Aussehen. In jedem größeren Gebäude werden schon in Rücksicht auf die Feuersgefahr wenigstens 2 Treppen angelegt.

Der wagerechte Teil, auf den der Fuß beim Steigen auftritt, heißt die T r i t t st u f e, der senkrechte Teil dazwischen die S e tz st u f e. Treppenstufen aus einem Stück bearbeitet nennt man B I o ck st u f ejt. Die Seitenmauern oder Seitenstücke, in welchen die Stufen ihr Auflager haben, nennt man Wangen. Der senkrechte Abstand der Oberkanten je zweier Trittstufen heißt die Steigung, die Breite, um welche 2 Stufen wagerecht voneinander abstehen, der Auftritt. In der nachstehenden Formel ist h die Steigung, a der Auftritt. Die Steigung wird je nach der Bedeutung der Treppe zu 15—18 cm, bei untergeordneten Treppen bis 20 cm angenommen, die Breite des Auftritts dann in der Weise berechnet, daß 2 Steigungen und 1 Auftritt gleich 63 cm sind, 2 h -f- a = 63. Beträgt also beispielsweise die Steigung 18 cm, so würde die Breite des Auftritts 63—2.18 — 27 betragen müßen. Ueber jeder Trittstufe und unter den Podesten muß eine freie Höhe von mindestens 2,2 m sein, was besonders bei Treppenausgängen zu Dachböden und bei Podesten über Kellereingängen zu beachten ist.

Vorschriften über Steigungsverhältnisse der Treppen, Anordnung der Stufen und Podeste auch mit Rücksicht auf den gleichmäßigen Verlauf der Handleisten vergl. Nachtrag zur Dienstanweisung für das Technische Bureau der Abteilung f. d. Bauwesen im Ministerium der öffentl. Arbeiten. Berlin 1890, Seite 29 u. ff.

Als sicher gangbar gilt eine Treppe nach der Berliner Bau-Pol.-Ordnung vom 15. August 1898 (§ 16 Ziff. 4), wenn der Auftritt der Stufen, in der Austragung gemessen, mindestens 0,26 m und die Steigung höchstens 0,18 m beträgt. Wendelstufen dürfen nach derselben Bau-Ordnung an der schmälsten Stelle, in der Austragung gemessen, nicht unter 0,10 m Auftrittbreite haben.

Treppengeländer haben den Zweck, das Begehen der Treppen gefahrlos zu machen, und zugleich beim Besteigen als Stütze zu dienen. Sie bestehen aus der Spindel, welche, an dem Antritt einer Treppe angebracht, dem Geländer als Stützpunkt dient und aus den Traillen und dem Handgriffe. Die Traillen müssen so eng zusammen stehen oder mit einer derartigen Querverbindung versehen sein, daß Kinder nicht bindurchfallen können, und der Handgriff muß der aufliegenden Hand überall eine bequeme und gleichmäßige Stütze bieten. Der Lauf des Handgriffs darf an keiner Stelle unterbrochen sein.

Hölzerne Treppen sind die am meisten gebräuchlichen, weil verhältnismäßig billig, überall bequem anzubringen und von leichter, gefälliger Form. Ihr Nachteil gegen die Treppen von Stein oder Eisen besteht in der geringeren Tragfähigkeit und unzureichenden Sicherheit bei Feuersgefahr. Gegen letztere bieten besonders Steintreppen mehr Schutz; dagegen sind diese schwerer, erfordern ein massives Treppenhaus mit starken Seitenmauern und sind daher im allgemeinen teurer als hölzerne Treppen.

Ji

gig. 2.

Ng. i.

Bei den hölzernen Treppen unterscheidet man solche mit e i n gest e m m t e n (Fig. 1) und mit aufgesattelten (Fig. 2) Trittstufen. Die Trittstnfen werden gewöhnlich aus Eichenholz, die Wangen und Setzstufen (Futterstufen) aus Tannen- oder Kiefernholz angefertigt. Das für die Holztreppen zu verwendende Holz muß vollkommen trocken, äst- und splintfrei sein. Die bei denselben vorkommenden Reparaturen bestehen meist im Auswechseln der ausgetretenen Trittstufen. Dieses kann unbeschadet der Festigkeit der Treppe bei einer, mehreren oder gleichzeitig bei allen Trittstufen vorgenommen werden. Wenn aber eine Wange und besonders die äußere (freitragende) nur an einer Stelle schadhaft ist, sei es, daß dort das Holz wurmstichig oder brüchig ist, so ist eine stellenweise Reparatur der Wange nicht zu empfehlen, letztere vielmehr in ihrer ganzen Länge durch eine neue zu ersetzen, wenn man es bei der Kostspieligkeit dieser Reparatur nicht vorziehen sollte, den ganzen Treppen^ lauf von Grund auf neu zu machen.

Steinerne Treppen sind am meisten als Kellertreppen und als sog. Freitreppen gebräuchlich. Bei letzteren, welche den Zugang von außen nach dem Innern eines Gebäudes vermitteln, muß zu den Treppenstufen, damit diese nicht zu bald ausgetreten werden, möglichst hartes und nicht zu glattes Steinmaterial, Basaltlava, Granit, Trachyt k, genommen werden, zumal da dieselben auch allen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Wo es eben angeht, sollte man wenigstens in unserem Klima die Anlage großer Freitreppen möglichst vermeiden, da ihre Benutzung bei Regen, Sturm und besonders bei Glatteis nicht ohne Gefahr sein kann. Gegen Ausgleiten bei Glatteis bieten die vielfach an Frei-« treppen angebrachten Seitenwangen unter Umständen einige Sicherheit. Der Eisbildung auf Treppenstufen an Freitreppen laßt sich durch Aufstreuen von Salz Vorbeugen; es bildet sich dann aus dem Feuchtigkeitsniederschlag Salzwasser, welches bekanntlich erst bei einem Kältegrad von 17,7 ⁰ C. gefriert, wenn es vollständig gesättigt ist.

Läuft die Freitreppe nach dem Hause auf ein Podest aus, so darf dieses nicht in gleicher Höhe mit dem Hausflur liegen, vielmehr muß eine Stufe noch zwischen die Haustür gelegt werden, damit das auf das Treppenpodest einfallende Regen- oder Schneewasser nicht in den Hausflur eindringen kann.

Im Innern der Gebäude sind steinerne Treppen überall da erforderlich, wo Feuersgefahr besonders in Betracht kommt, namentlich wo es sich um Zu- und Ausgänge von Versammlungsräumen, stark besuchten Geschäftsräumen u. s. w. handelt.

Feuerfeste Treppen werden aus in Ziegeln gemauerten Stufen auf ansteigenden Ziegelgewölben oder ebenen massiven Decken, oder aber aus Kunststeinstufen (mit Eiseueinlagen nach verschiedener Art) hergestellt, wobei zu bemerken ist, daß auch die Eisenträger der Podeste mit Betonmasse umhüllt oder feuersicher bekleidet sein müssen. Treppen letzterer Art haben sich im Feuer besser bewährt, als Granittreppen, weil diese, wenn sie in erhitztem Zustand von Wasserstrahlen getroffen werden, in ihren einzenen Werkstücken zerspringen und bisweilen ganz einstürzen. (Zum Schutz versieht man deshalb Granit-treppen wenigstens untererseits mit Mörtelverputz.) Die Konstruktion solcher Kunststeinstufen bezw. der Unterstützungen ist sehr mannigfaltig und entspricht meist einem der vielen Deckenkonstruktions-Systeme (s. Kapitel XIV).

Kun st st eintreppen liefern G. A. L. Schultz & Co., Berlin SO., Brückenstraße 13a; A. Borchmann u. Co., Charlottenburg, Hardenbergstraße 25; Friesecke, Berlin, Planufer 44, Kunststeinfabrik und Dampfziegelei zu Heinickendorf, Inhaber Robert Conrad; C. Hecht in Guben; B. Liebold & Co. in Holzminden.

Freitragende Treppen aus Eisenbeton oder aus Ziegelsteinen werden sich zwar statisch berechnen lassen, da aber eine genaue Berechnung umständlich und schwierig ist, so wird in zweifelhaften Fällen die Belastungsprobe zur Ermittelung der zulässigen freitragenden Länge vorzuziehen sein (Erl. d. Min. d. öffentl. Arb. vom -6. Mai 1904, IIL B. 2790).

Sind die Stufen einer steinernen Treppe ausgetreten, so daß die Oberfläche der Trittstufen wellenförmig erscheint, so muß man versuchen, ob sich dieselben nicht umwenden lassen, vorausgesetzt, daß noch genügende Steinstärke vorhanden ist. Auch kann man die ausgetretenen Sandsteinstufen abstemmen und dann mit harten Steinplatten belegen lassen. Man darf nur die entstehenden Kosten hierbei nicht unerwägt lassen. In vielen Fällen kommt man bei einem Kostenvergleich zu dem Ergebnis, daß es wirtschaftlich am vorteilhaftesten ist, die ausgetretenen Steinstufen ganz durch neue zu ersetzen, besonders wenn sich die alten Steine irgendwie noch zu einer anderen (Maurer-) Arbeit wieder verwenden lassen.

Kleine Löcher in Steintreppen lassen sch mit Steinkitt ausfüllen. Am besten geschieht dieses bei trockener, warmer Witterung und nachdem die schadhaften Stellen vorher gehörig von allem Schmutz und Staub gereinigt und dann mit heißem Del satt getränkt sind. Sollen Sandsteinstücke durch eiserne Klammern neu verbunden werden, so ist ein Vergießen der Klammerhaken mit Schwefel oder Blei dem Vergipsen vorzuziehen, da der Gips, wenn er feucht wird, sich ausdehnt und so den Sandstein auseinandersprengen kann.

S t e i n k i t t für Steinarbeiten aller Art erhält man durch Mischung von fein pulverisiertem Bleioryd mit so viel Glyzerin, bis eine ziemlich steife Masse entsteht. Dieser Kitt ist in Wasser unlöslich und wird nur durch scharfe Säuren angegriffen. Er findet namentlich da Anwendung, wo bisher das flüssige Blei das einzig empfehlenswerte Bindemittel bildete.

Steinkittmasse von Friedr. Meyer in Freiburg (Baden) das kg 2

Zum Ausbessern von Treppenstufen empfiehlt ferner die Zeitschrift „Neueste Erfindungen und Erfahrungen" eine Steinmasse, welche aus 2 Teilen Zement und 1 Teil feingesiebtem Flußsand, denen man eine entsprechende Menge Wasserglas zusetzt, hergestellt wird. Die Masse wird frisch bereitet oitf die zuvor mit Wasserglas befeuchteten abgetretenen Stellen aufgetragen und ihr dort die nötige Form gegeben. Die Masse soll in 6 Stunden vollkommen trocken und mit dem Stein fest verbunden sein.

Eiserne Treppen werden gewöhnlich aus glatten Blechen oder D-Trägern für die Wangen und aus glatten Blechen für die Setzstufen hergestellt. Zu den Trittstufen können dann geriffelte Bleche, Holzbohlen oder Steinplatten genommen werden.

Pat. feuersichere Treppen liefert das Eisenwerk Joly bei Wittenberg; schmied-eiserne Treppen mit und ohne Geländer u. a. Ed. Puls, Berlin SW., Tempelhofer-Ufer 6; Dregerhoff & Schmidt, Berlin SW., Tempelhofer-User 24.

Eiserne Wendeltreppen sind fast in allen größeren Eisenwerken fertig zu haben und werden nach der Stufe gehandelt. Ein früherer Uebelstand an den meisten Wendeltreppen bestand darin, daß die eisernen glatten oder auch geriffelten Trittstufen wegen ihrer zunehmenden Glätte höchst unbequem, um nicht zu sagen gefährlich bei der Benutzung sein konnten. Neuerdings werden nun die Trittstufen itrtö Podeste häufig mit Holzwerk, Zement oder Asphalt belegt.

Aufzüge (Fahrstühle) sind mechanische Vorrichtungen, welche dazu dienen, Personen oder Gegenstände in einem Gebäude von einer Etage in die andere zu heben oder abwärts gehen zu lassen. Dieselben müssen leicht, geräuschlos und vor allem sehr sicher funktionieren, daher bei Anlage von Personen-Fahrstühlen und zu Aufzügen für schwere Lasten nur erprobte und leistungsfähige Fabriken in Anspruch zu nehmen sind (s. unten).

Die Vorteile der Aufzüge gegenüber den Treppen bestehen in der leichteren und bequemeren Ausnutzung der oberen Stockwerke, in der Ersparnis an Zeit und Menschenkraft und in der besseren Kontrolle.

Die Arides Betriebes ist eine verschiedene, je nachdem der Aufzug für große oder kleine Lasten und für seltenen oder immerwährenden Gebrauch eingerichtet werden soll. Für kleine Lasten genügt Handbetrieb, für größere kommt Maschinenbetrieb mittels Wasser- oder Dampfkraft oder Elektrizität zur Anwendung. Die sicherheitliche Ueberwachung ist für Berlin durch die Polizeiverordnung betr. die Anlage und den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen) vom 6. Sept. 1898 geregelt. Abnahme und wiederkehrende Besichtigung durch eigens ernannte Sachverständige sind u. a. darin vorgeschrieben?)

Personen- und Lasten-Aufzüge werden ausgeführt durch C. W. Hasenklever Söhne, Düsseldorf; Unruh & Siebig, Leipzig-Reudnitz; C. Flohr, Berlin X., Chausseestraße 28b; Witte, Berlin SW., Leipzigerstr. 59; Hoppe, Berlin, Gartenstraße 9; Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Aktiengesellschaft, Berlin, Moabit und Dessau, Technisches Bureau: Berlin, Leipzigerstraße 19; L. Hegemann, Maschinenfabrik Ehrenfeld bei Köln; Gebr. Weismüller, Bockenheim; Maschinenbau-Aktiengesellschaft, vormals Beck & Henkel, Kassel; Wwe. Joh. Schuhmacher, Köln a. Rh.; Gebr. Burgdorf, Maschinenfabrik Altona; Friedr. Filler & Hinsch, Eimsbüttel - Hamburg; Schmidt, Kranz & Co., Nordhausen (Harz).

Anleitung zürn Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

JU

Preis

ortsüblich

Jt

A. Treppen von Holz.

Kellertreppe 0,80 m breit von 4,5 cm starken eichenen Trittstufen und Wangen, ohne Futterbretter, mit einfachem, hölzernem, festem Handgeländer anzufertigen, anzuliefern und fest mit Kreuzbankeisen zu befestigen, einschl. allem Material, die Stufe..........

Haupttreppe (einfache Art) 1 m breit, mit massiver Blockstufe im Erdgeschoß, die Wangen von 6 cm, die Trittstufen von 4 cm starkem Eichenholz, die Setzstufen (Futterbretter) von 2 cm starken Tannenbrettern, mit einem einfachen Handgeländer von gedrehten Traillen und Treppenpfosten von Eichenholz sauber zu bearbeiten, anzuliefern und mit den nötigen Bankeisen zu befestigen und durch Schraubenbolzen zu verspannen einschl. Wandleisten und Lieferung allen Materials, auch des Eisen-Zeugs;

dann zu grundieren und 2 mal mit guter Oelfarbe zu streichen, die Stufe

dem Zimmerer oder Tischler.......

dem Anstreicher............

10

zusammen die Stufe .

*) In den preuß. Provinzen sind nach dem i. I. 1900 i. Minist, f. Handel aufgest. Normalentwurf andere Fahrstuhlordnungen erlassen. Demnächstige Neuregelung steht bevor.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

JtV

3 Haupttreppe (bessere Art) 1,20 m breit, mit massiver Blockstufe im Erdgeschoß aus gekehltem Eichenholz, die Tritt-stufen 5 cm stark, die Setzstufen 2,5 cm stark, mit profilierter, 7 cm starker äußerer Wange und 5 cm starker Wandwange genau nach Zeichnung und Angabe zu fertigen und aufzustellen, einschließlich sämtlicher zur Befestigung erforderlichen Eisenteile, wie Bankeisen, Schlaudern rc.;

dann auf allen Seiten, auch unten, 2 mal mit heißem Leinöl zu tränken und zu firnissen, die Stufe (Steigung)

dem Zimmerer oder Tischler .......

dem Anstreicher............

zusammen die Stufe .

CO rH I »st

gg| I

B em. Die Podeste werden gewöhnlich für 2 Stufen

gerechnet.

4 Schiniedeisernes Geländer (zu vorstehender Treppe) aus runden Eisenstäben mit Gesenken nebst oberer Schiene für den Handgriff zu fertigen und aufzustellen;

das Handgeländer aus Eichenholz oval, profiliert und poliert (6,5 cm stark) zu fertigen und auf dem oberen Flacheisen mit Schrauben zu befestigen;

das schmiedciserne Geländer der Treppe mit Mennige zu grundieren, mit Oelfarbe nach Angabe zu streichen und zu bronzieren, das m

dem Schlosser............

dem Tischler.............

dem Anstreicher............

zusammen das m .

m CO rH I o

rH    1 CM

(Siehe auch pos. 30 u. ff.)

5 Treppengeländer, ganz aus Eichenholz und poliert, mit profilierten Traillen, bequemer Handleiste und profil liertem Antrittspfosten, einschl. Aufstellen und Befestigen, das m................

Oi

6    Einfache Treppe in Schuppen, Ställen rc. von Kiefern

holz 1 m breit, die Tritte 4 cm, die Wangen 5 cm, die Stoßbretter 2 cm stark, aus einer Seite gehobelt anzufertigen und aufzustellen, einschl. Material, die Stufe .

7    Dachbodentreppe (zum Einhängen) 0,70 m breit, von 3 cm

starken tannenen oder kiefernen Trittstufen und Wangen ohne Futterbretter und ohne Geländer anzufertigen und einzustellen, die Stufe ...........

CO

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

8 Leiter, 5 m lang, 0,40 m i. L. breit, von gerade gewachsenen Kiefern- oder Tannenbänmen mit fest eingedrehten Eichensprossen nach Ueblichkeit anznliefern nnd mit 6 Stechklammern zn befestigen

ini

dem Tischler.............

dem Schlosset............

zusammen .

9 Verschlag unter der Treppe von 3 cm starken, 13 cm breiten Tannenbrettern überfalzt und mit abgefasten Deckleisten zu fertigen, aufzustellen und zu befestigen;

und auf der äußeren (Flur-) Seite zu grundieren und 2 mal mit Oelfarbe zu streichen, das qm

dem Zimmerer oder Tischler........

dem Anstreicher............

zusammen das qm .

10    Alte Trittstufen einer 1 m breiten hölzernen Treppe be

hutsam abzunehmen und neue von 4 cm starkem Eichenholz aufzubringen,

<M

die Stufe einschl. allem Material......

11    Desgl. einer 1,5 m breiten hölzernen Treppe von 5 cm

starkem Eichenholz,

die Stufe wie vor...........

L. Treppen non Stern.

00

12 Treppenstufe der Haupttreppe aus Granit mit einfachem Profil, in den vorgeschriebenen Abmessungen, die obere Auftrittsstufe fein gestockt, die vordere Ansichtsflache geschliffen bezw. poliert, die unteren und hinteren Flächen rechtwinklig rauh bearbeitet anzuliefern, das m . . .

13 Treppenstufen von Basaltlava, Trachyt oder Granit ohne Profil, 25—30 cm breit, 15—18 cm hoch, vordere und obere Ansicht glatt und winkelrecht bearbeitet anzuliefern und genau wagerecht zu verlegen, außerdem die Fugen mit Steinkilt zu dichten, das m

Material.........

dem Steinmetzen für Bearbeitung . demselben oder Maurer für Verlegen

6 bis

00 "'s T—I

zusammen das m 12 bis

14 Podeste ans Basaltlava oder Granit je nach der Höhe der Stufen 15—20 cm stark wie vor, das qm

Material etwa......

dem Steinmetzen für Bearbeitung dem Maurer für Versetzen . .

15 bis

zusammen das qm 30 bis

02 CO Io

CM    N

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

A

Preis

ortsüblich

je.

15

Treppenstufen von Sandstein, von allen Seiten glatt bearbeitet. das m

Material..............

dem Steinmetzen für Bearbeitung......

demselben oder Maurer für Verlegen.....

zusammen das m .

^ <M tH IOC

I lee I

16

Podeste von Sandstein je nach der Höhe der Stufen 15 bis 20 cm stark wie vor, das qm

Material etwa............

dem Steinmetzen für Bearbeitung......

dem Maurer für Versetzen........

17

zusammen das qm .

Treppenstufen und Podeste s. aus S. 40, Nr. 12—21.

Treppenstufen re. loszunehmen und vor das Gebäude zu transportieren, das m...........

Ol b- Ist

18

Abdeckplatten von Sandstein für massive Treppenwangen 10—15 cm hoch mit Wassernase und Abwässerung versehen, die Ober- und Seitenflächen gut scharriert, die anderen Seiten einfach geflächt anzuliefern und mauerfest zu verlegen, das qm

Material ..............

dem Steinmetzen für Bearbeitung......

demselben oder Maurer für Verlegen.....

zusammen das qm .

l IS I s

19

20

21

22

Plattenbelag auf Fluren und Podesten, 4—6 cm stark, aufzunehmen, die noch brauchbaren Platten auszusuchen und zu reinigen, auch den Schult beiseite zu schaffen, das qm .    . ...............

Desgl. 8—12 cm stark, wie vor, das qm.....

Podestbelagplatten (Fliesenbelag) s. S. 145.

Rollschicht aus Ziegelsteinen s. S. 149.

ist o

H Ol

23

24

25

26

Falz zum Hineinlegen der Stufen ineinander oder zum Befestigen eines Bodenbelags in die Stufen einzuarbeiten dem Steinmetzen das m.........

Schräge Schmiege zum Aufeinanderpaffen der Steinstufen dem Steinmetzen das m.........

Radabweiser von bestem Granit, etwa 40 cm Durä Messer, 1 m hoch, dabei 0,5 m in die Erde, der obere Teil wie ein abgerundeter Halbkegel bearbeitet, das Stück . .

Desgl. von Niedermendiger Basaltlava, 1 m über der Erde hoch, unten 25 cm stark,

viereckig..............

rund oder rechteckig..........

Ist

o -1

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

r/Z.

27

28

29

C. Eiserne Wendeltreppen.

Eiserne Wendeltreppen mit eisernen vollgegossenen oder durchbrochenen Trittstufen, aber ohne Setzstufen kosten mit 1 Traille an der Bezugsquelle, die Stufe

bei etwa 1,3 m Durchmesser........

desgl. etwa 1,4 m Durchmesser.......

desgl. etwa 1,5 m Durchmesser.......

Desgl. mit durchbrochenen Setzstufen

bei etwa 1,5 m Durchmesser.......*

desgl. etwa 2 m Durchmesser.......

Eiserne Wendeltreppen mit Holzzellenbelag, durchbrochenen Setzstusen und 2 Traillen

bei etwa 1,8 m Durchmesser........

desgl. etwa 2 m Durchmesser.......

Wendeltreppen: Eisenhütte Prinz Rudolf in Dülmen.

v. Eiserne Treppengeländer.

CO xh HO    GO

i—< 1—I T—l    H N

O <M CO CO

SS¹

30

Fig. 2.

Ftg. 1.

<N

Schmiedeisernes Treppengeländer wie Fig. i, an massiv steinerner Treppe, jede Stufe 2 Eisen-Rundstäbe von 14 mm Durchmesser (1,20 kg das in) mit einem 25 mm breiten Flacheisen unter der Handlehne (Flacheisen zum Vernieten der Geländerstäbe und zum Befestigen des hölzernen Handgeländers) anzufertigen, das kg , . . dann die Geländerstäbe in die massive Treppe einzulassen und mit Blei zu vergießen, das Stück (etwa ¹I* kg Blei) ferner das Handgeländer nach Zeichnung oval profiliert aus durchaus astfreiem, gesundem Eichenholz ohne Splint

anzuliefern und zu polierm, das m.......

und das Treppengeländer (die volle Fläche einmal gerechnet, mit Mennige zu grundieren, mit Oelfarbe anzustreichen und zu bronzieren, das qm ......

Ol

Bei einer Treppe von 25 cm tiefem Auftritt und 0,90 m Geländerhöhe betragen die Kosten für dieses nach Fig. 1 hergestellte Treppengeländer das m rund . .    .

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

tdt.    ^

31

Desgl. wie Fig. 2, an massiver Steintreppe auf jeder Stufe ein Eisenrundstab, dieser verspannt durch zwei Querstäbe, mit eichenem Handqeländer auf Flacheisen befestigt das m rund............

16

32

Fig- 3.

33

Fg-4.

Schmied eisernes Treppengeländer nach Fig. 3 über der Treppenstufe 0,90 m hoch, das m rund.....

Desgl. nach Fig. 4 auf jeder Stufe ein Eisenstab mit 3 Querstäben und Handlehne 0,90 m über den Stufen hoch, das m rund.............

18

20

34

if

Fig. 5.

35

Fig. 6.

Schmiedeisernes Treppengeländer nach Fig. 5, in reicherer Ausstattung, 0,90 m hoch, das m rund . . . . .

Desgl. nach Fig. 6 in vornehmer Ausstattung, 0,90 m hoch, das m rund.............

35

Kap. XIII. Eiserne Säulen und Träger.

Eiserne Säulen und Träger finden zu den verschiedensten Bau-konstruktionen hauptsächlich da Verwendung, wo von dem Baumaterial bedeutende Tragfähigkeit, große Dauer und verhältnismäßig geringe Abmessungen verlangt werden. Die eisernen Säulen und Unterlagsplatten werden auf Druckfestigkeit beansprucht, die Träger auf Zug und Durchbiegung. Zn Unterlagsplatten lvird Gußeisen, zur Herstellung eiserner Säulen Guß- oder Schweiß- und Flußeisen, zu Trägern mir gewalztes Schweißeisen oder Flußeisen verwendet.

Ueber die Erfordernisse guten Gußeisens und Walzeisens veröl.

S. 31 und 32.

Gußeiserne Säulen gewähren den Vorteil, daß nach demselben Gußmodell leicht eine Anzahl von Säulen hergestellt werden kann, während z. B. jede einzelne schweißeiserne Säule eine verhältnismäßig umständliche Herstellungsarbeit erfordert. Mit Rücksicht ans das Vorkommn von Gußfehlern wird die Wandstärke zu den gußeisernen Säulen gewöhnlich etwas voller genommen als das Resultat der theoretischen Berechnung angibt. Es empfiehlt sich daher, die vorzuschreibende Wandstärke gußeiserner Säulen nicht geringer als 2 cm zu bemessen. Stehend gegossene Säulen fallen bei gleicher Vorschrift meist etwas leichter aus, als liegend gegossene. So z. B. beträgt das wirkliche Gewicht einer Hohlsäule von 12 cm äußerem Durchmesser und 2 cm Wandstärke, liegend gegossen 53 kg das m, stehend gegossen 49 kg. Gußeiserne Säulen sind, wenn nicht anders vereinbart, stehend zu gießen.

Ueber die Verwendung gußeiserner Säulen bei Reu- und Umbauten in Berlin hat das dortige Polizeipräsidium eine Vekanni-niachung erlassen (s. das Zentralblatt der Bauverwaltung 1884, Nr. 16, S. 162), nach welcher in Gebäuden, deren untere Geschosse zu Wobn-zwecken benutzt werden, gußeiserne Säulen, welche gegen die unniittelbare Einwirkung des Feuers nicht geschützt sind, unter den Tragwänden des Hauses ferner keine Verwendung finden dürfen. An Stelle derselben werden gestattet:

a)    Säulen aus Schmiedeisen;

b)    Säulen aus Gußeisen, sobald dieselben mit einem durch eine Luftschichte von der Säule isolierten, unentfernbaren Mantel aus Schmiedeisen umgeben sind;

c)    Pfeiler aus Klinkern in Zementmörtel.

Seitdem sind indessen weitere Erfahrungen gemacht worden, namentlich hat sich die sog. „glutsichere Ummantelung" von Eisenträgern mtb Säulen, welche aus Mörtelputz besteht, der an einem gut befestigten Drahtnetz haftet, bei Branden im allgemeiner: bewährt. Umhüllungen eiserner Stützen und Träger nach Monier- oder Rabitz-Art oder nach derjenigen der B u d d e's ch e n Drahtziegelwünde werden bei guter Ausführung und sorgfältiger Befestigung auch bei besonders gefährdeten Bauten für glutsicher erachtet. Dies schließt aber nicht aus, daß die fortschreitende Industrie mit Recht bemüht ist, noch wirksamere Schutzmittel herzustellen?) So hat die deutsche Feuertrotz-Gesellschaft Berlin 0., Köpenicker Straße Nr. 116, durch ihre sogenannte Sinter-Ummantelung bort 45—60 mm Stärke besonders günstige Ergebnisse hinüchtlich des selbst bei längerer Einwirkung hochgradiger Hitze zu gewährenden Schutzes erzielt. Brände der neueren Ze:t haben bewiesen, daß ungeschützte Eisenkonstruktionen in den Gluten ihrer Tragfähigkeit verlieren und im Zusammensinken sogar die Umfassungs-Wände eines Gebäudes, mit denen sie verankert sind, zum Einsturz bringen können. Demgenräß haben sich die Bestrebungen, solche Ummantelungen, wenn auch mit höheren Kosten, noch dauerhafter herzustellen vermehrt und man hat mittels Formsteinen und Platten aus gebranntem Ton eine Art massiver Umschließung hergestellr, die sich als besonders emvfehlenswert erweist. Patentierte Tonplatten für Ummantelungen von Säulen und sonstigen Eisenstlltzen stellt E. Cichholtz, Maurer- und Zimmermeister, Berlin N., Schwedenstr., Ecke der Schulstraße, her. Prospekte frei.

Säulen aus S ch w e r ß e i s e n oder F l u ß e i s e n biete:: gegenüber den gußeisernen größere Sicherheit der Tragfähigkeit. insbesondere bei einseitiger und wechselnder Belastung und da, wo Stöße und Erschütterungen von den Säulen aufgenommen werden müssen. Als ein Vorzug der schmiedeisernen Säulen ist zu erwähnen, daß sie bis zu mehr als 12 m Länge und daher durch mehrere Stockwerke hindurchreichend angefertigt werden können, ohne daß, wie bei gußeisernen Säulen, besondere Zwischenstücke, welche die Tragfähigkeit abschwächen, notwendig sind.

Gußeiserne Untertags platten werden, wo nötig, zur Uebertragung und Verteilung des Druckes unter Säulen und Trägerenden verlegt. Bezeichnet P die Last, welche in der Mitte einer Unterlagsplatte aufliegen soll und d die gleichförmig verteilte, f. d. qcm unter der Platte zuläsiige Druckspannung des gedrückten Körpers, so muß die Gleichung erfüllt werden P = d F, wenn F die Grundfläche der Platte in qcm ist.

*) Eingehendes über feuersichere Ummantelungen vgl. „Schutz der Eisenkonstruktionen gegen Feuer" von H. Hagen, Berlin 1904.

Gewicht eiserner Platten, das qm:

Stärke Gußeisen

Schmied-

eisen

Stärke Gußeisen

Schmied

eisen

Stärke

Gußeisen Schmied-

kg

kg

kg

kg

kg

kg

7,2

14,4

21,7

28,9

36,2

43,4

50,6

57,9

65,1

cr^o^oq ^ cq oq rq l> io' N o oo co" O CfT HNCOCO^OCOCD

10

11

12

13

14

15

16

17

18

72,4

80

87

94

102

109

116

123

130

76

19

137

148

85,5

93,6

101

20

22

23

108,4    24

116,6    25

172

180

156

172

180

188

195

125

26

187

203

132,2

140

27

28

211

218

Zulässige Beanspruchung der Danmaterratteu

f. b. qcm:

875 lis 1000¹) kg 875 „ 1000¹) ..

250 kg 500 „

500 .. 500 „ 1200 „ 100 .. 80

100 .. 60 .. 45 ..

ff

Flußeisen (und Schweiß-

eisen).......

Desgl.........

Desgl.........

Gußeisen......

Desgl.........

Desgl.........

Bombiertes Eiscnwellblech

Des l.........

Eis ndraht.....

Eichen- und Buchenholz

Desgl.........

Kiefernholz.....

Desgl.........

Granit.......

Niedermendiger Basaltlava .......

auf Zug , Druck „ Abscherung 600 „ 750 .. Zug „ Druck

„ Abscherung 200 „

.. Zug „ Druck .. Zug Zug

„ Druck r. Zug „ Druck

40

Sandsteine je nach der

15 bis 30²) kg 25 kg

auf Druck

Härte.......

Rüdersdorfer Kalkstein Kalksteinmauerwerk in Kalkmörtel ....

7 ..

12

14 bis 20²) kg

Gewöhnliches Ziegel-mauerwerkin Kalkmörtel Ziegelmauerwerk in Zementmörtel . . . .

Bestes Klinkermauerwerk in Zementmörtel . .

3 .. 6²) kg

2,5 (bis 5) kg

Mauerwerk aus porigen Steinen je nach der Festigkeit derselben Guter Baugrund je nach der Beschaffenheit (bergt S. 73)    ....

Diegewalzten T Präger, wie dieselben von den deutschen Walzwerken geliefert wurden, zeigten eine außerordentliche Verschiedenheit der Profile. Hm nun diesen wichtigen Baugegenstand einheitlich zu regeln, wurden auf Anregung des Aachener Bezirksverein deutscher Ingenieure im Jahre 1877 durch eine besondere Kommission sogenannte Deutsche Normal-Profile festgestellt, welche für den Gebrauch vorteilhaft sind. Bei der wachsenden Nachfrage werden solche nunmehr von allen größeren Walzwerken hergestellt. (S. Tabelle S. 232.) Bei nur geringer für die Konstruktion zur Verfügung stehender Höhe wendet man neuerdings vielfach die b r e i t f l a n f ch i g e n Differdinger S p e -zialträaer (System Grey) an. (S. Tabelle S. 234.) Bezugsquelle

C. E. Dellschau, Berlin C. 25.

Bei der Einmauerung v o n I-T r ä g e r n ist cs zweckmäßig, sowohl vor Kopf als an den Seiten derselben eine Kammer auszusparen, damit bei eintretendem Brand die Träger sich frei bewegen können. Denn andernfalls wird durch die Ausdehnung des Eisens das vor Kopf befindliche Mauerwerk hinausgedrückt, wodurch der Einsturz der tragenden Mauer erfolgen kann.

Für den Transport von Walz eisen auf Eisenbahnen gilt als Tarif für Waggonladungen von 200 Zentner (10 000 kg): IVio ■& für den Zentner und die Meile für Fracht und 6 I Expeditionsgebühr für je 1 Zentner. Für 1000 kg hat man daher (1,2 + 0,26 dl) Frachtunkosten in Mark, wenn dl in Meilen ausgedrückt ist.

Frachtstücke von mehr als 7 in Länge erfordern meist entweder Wagen von 400 Zentner Ladegewicht oder Schutzwagen, die für 1 km 15 kosten.

Genietete Träger werden aus Steg-, Winkeleisen und Platten durch Vernietung und Verbolzung hergestellt. Sie treten an Stelle der gewalzten Träger, sobald solche wegen zu großen Gewichtes oder bei zu großer Länge nicht . mehr aus einem Stück hergestellt werden können. Auch kommt in Betracht, daß bei hohen Profilen und großen Längen ein aus verschiedenen Eisenplatten, Winkeleisen 2C. , fest zusammengenieteter Träger eine größere statische Sicherheit besitzt, als ein aus einem Stück gewalzter Träger von

JL

gleichen Abmessungen.

T a b e 11 e n d e r T r ä g h e i t s m o m e n t e, W i d e r st andern o m e n t e und G e w i ch te genieteter Träger sind berechnet und übersichtlich zusammengestellt in dein Werke „Genietete Träger" von Regierungsrat Dr, H. Zimmerman tu Verlag von Ernst tu Korn, Berlin. Preis geb. 4 Jl.

B e i A u s f ü h r u n g g r ö ß e r e r E i s e n k o n st r u k t i o n e n müssen sämtliche Eisenteile, entsprechend den in den Zeichnungen angegebenen Dimensionen, aus dem Ganzen gewalzt bezw. geschmiedet oder gegossen fern. Sämtliche Verbandstücke müssen auf einer Zulage zusammengepaßt und durch Dorne und Schrauben miteinander verbunden werden, wobei keines der Stücke in eilte einseitige Spannung gedrängt werden darf. Die einzelnen Verbindungen müssen gelöst werden können, ohne daß die Stücke federn oder sich verschieben.

Die Nietlöcher und Schraubenlöcher in den Stäben sind zu bohren, diejenigen in Blechen und Platten dürfen auch gelocht werden, sofern das Material nicht Flußeisen oder Stahl ist. Belag-bleche aus Flußeisen können indessen ebenfalls gelocht werden. Alle Löcher in den zu verbindenden Teilen, welche für sich gebohrt oder gelocht werden, sind zunächst mit einem etwas geringeren Durchmesser herzustellen und erst nach der Zusammensetzung der Teile durch Aufreiben mit der Reibahle auf den richtigen, der Nietstärke entsprechenden Durchmesser zu bringen, sodaß sie vollständig glatte metallreine Wandungen erhalten. Die Verwendung der Rundfeile zur Bearbeitung der Löcher ist zu untersagen.

Das N i e t e i s e n soll eine feinsehnige Textur besitzen, in seinem Querschnitte gut kreisrund sein und darf im Aeußeren keine Walznähte enthalten, auch dürfen bei den anzustellenden Proben, nirgends Schweißfugen sich zeigen.

Nieteisen soll kalt gebogen und mit dem Hammer zusammengeschlagen eine Schleife mit einem lichten Durchmesser gleich dem Durchmesser des Rundeisens bilden können, ohne Spuren einer Trennung an der Biegungsstelle zu zeigen.

Ein Stück Niet-Rundeisen von einer Länge gleich dem doppelten Durchmesser muß in warmem, der Verwendung entsprechenden Zustande

bis auf ein Drittel der Länge sich zusammenstauchen lassen, ohne am Rande rissig zu werden. Bevor mit der Vernietung begonnen wird, sind die zu verbindenden Teile in den aufeinanderliegenden Flächen gehörig zu reinigen und mit Bleimennige zu streichen.

H — 0,5 d D = 1,S H R — D

t-r-U)— *\

h=¹ltd r — 0,5 d

h-,z

ÄS I

V/.

Voller Nietkopf.

Halbversenkter Nietkopf. Versenkter Nietkopf.

Die Niete sind in hellrot-warmem Zustande nach Befreiung von dem etwa ansitzenden Glühspan in die gehörig gereinigten Nietlöcher unter gutem Vorhalten (wo tunlich mit Nietwinden) einzuschlagen. Sie müssen die Löcher nach der Stauchung vollständig ausfüllen. Der zweite Kopf darf insbesondere erst gebildet werden, nachdem der Nietschaft scharf in das betreffende Loch hineingestaucht ist unb muß solange bearbeitet Werder:, bis die Glühhitze vorüber ist. Die fertiggestellten Nietköpfe sollen eine der obengezeichneten Formen haben (Bedingungen für fiskalische Ausführungen mnfangreicherer Eisenkonstruktionen).

Setz- und Schließkopf müssen zentrale Lage haben, gut und voll anliegend ausgeschlagen sein, und es darf dabei keine Vertiefung entstehen. Der etwa entstandene Bart ist sorgfältig zu entfernen. Die Nieiköpfe dürfen keinerlei Stille zeigen. Ein Verstemmen der Niete ist nicht gestattet.

Nack dem Vernieter: ist zu untersuchen, ob die Niete vollkommen festsitzen und nicht prellen. Alle nicht fest eingezogenen oder der: sonstigen obengenannten Bedingungen mcht entsprechenden Niete sind wieder herauszuschlagen und durch vorschriftsmäßige zu ersetzen. In keinem Falle ist ein Nachtreiben im kalten Zustande gestattet.

Dre Schrauben aewin de müssen nach der W h itworth-schen Skala rein ausgeschnitten sein. Die Muttern dürfen weder schlottern, noch zu festen Gang haben. Die Köpfe der Muttern müssen mit der ganzen Fläche aufliegen. Vorstehende Gewinde von Schraubenbolzen können zur Vermeidung des Losdrehens der Mutter rerstemmt oder vernietet werden.

No st ist dem Eisen sehr gefährlich, weil er die Masse desselben allmählich ganz zu zerstören vermag. Gegen diesen gefährlichen Feind kann man dasselbe dauernd nur durch Verzinkung schützen: letztere wird auf heißem Wege hergestellt, wobei das Zink mit dem Eisen eine enge Verbindung eingeht. Von geringerem Werte ist dagegen die Verzinnung, weil das Zinn mit dem Eisen keine Verbindung eingeht, sondern nur als umhüllende Decke (nach Art eines Anstrichs) einigen Schutz bietet.

Die Kostenberechnung sllr eiserne Säulen und Träger, sowie für die erforderlichen Unterlagsplatten, Bolzen und Zuganker erfolgt nach dem Gewicht, welches bei Aufstellung der Voranschläge, falls nicht bestimmte Gewichtsangaben zu Gebote stehen, rechnerisch aus dem Kubikinhalt ermittelt werden muß. Bei der Anlieferung werden aber die Eisenteile gewöhnlich nachgewogen, und dieses Gewicht ist dann unter Vorlage eines (amtlichen) Wiegescheins der Abrechnung zu Grunde zu legen. Die Ausrechnung des Kubikinhalts erfolgt meistens nach ccm und ist alsdann das Gewicht für 1 ccm Gußeisen mit 0,0072 kg und das Gewicht für 1 ccm Schmiedeisen mit 0,0078 kg in Ansatz zu bringen. Für Basis und Kapitäl einer Säule werden gewöhnlich, je nachdem dieselben mehr oder weniger ausladend sind, 4—6% des ermittelten Gewichts noch zugerechnet. Hat man auf diese Weise das Gewicht ziemlich genau ermittelt, dann darf man wohl ausbedingen, daß bei Ablieferung der bestellten Eisenwaren ein Mehrgewicht über 5 % der Gewichtsrechnung nicht bezahlt wird. Eisenteile mit einem Mindergewicht von 2% sind unbedingt zurückzuweisen. Eine genaue Uebereinstimmung des wirklichen Gewichts mit dem vorher durch Rechnung ermittelten trifft feiten zu.

Direkte Bezugsquellen für Profileisen sind:

„Borsigwerk" in Oberschlesien; „Burbacher Hütte" bei Saarbrücken; „Gutehoffnungshütte" in Oberhausen; „Lothringer Eisenwerke" in Ars sur Moselle; „Phönix", Aktiengesellschaft in Lahr b. Rnhrort; „Gewerkschaft Quint" in Quint b. Trier; „Aachener Hütten-Aktien-Gesellschaft"; Gebrüder Röchling in Völklingen; „Union", Aktiengesellschaft in Dortmund; „de Wendel'sche Eisenwerke" in Hayange; A. Druckenmüller in Berlin; I. C. Schultze & Sohn Nachfolger in Berlin; Nowka in Frankfurt a. O. rc.

Boi Bedarf an Eisenteilen, besonders eisernen Trägern und ll -Eisen. Unterlagsplatten, gußeisernen Säulen, eisernen Treppen 2C. ist für gewöhnliche Hochbauten ein direkter Bezug aus einem Eisenwerke nicht immer zu empfehlen, man zieht vielmehr vor, sich mit einer gut empfohlenen und leistungsfähigen Eisen-Großhandlung in Verbindung zu setzen, welche dem Besteller ausreichendes Lager, passende Montierungseinrichtungen und technische Anleitung bereit hält. Als solche Geschäfte sind u. a. zu nennen:

Jos. Hupfeld in Wiesbaden; Otto Neitsch in Halle a. d. S.; A. Druckenmüller in Berlin SW., Schönebergerstr. 15; Joh. Chr. Schultze & Sohn Nachfolger in Berlin X., Chausseestraße 24; Rössemann & Kühnemann in Berlin K, Gartenstr. 21; Hein, Lehmann & Co. in Berlin K, Chausseestraße 113; Schaubach & Gramer in Koblenz; „Tangerhütte" bei Magdeburg; I. Gollnow in Stettin; Julius Schäfer in Düsseldorf-Oberbilk; Heinrich Alet in Berlin W., Friedrichstraße 131B; Reinhold Bach Nachfolger in Berlin K, Chausseestraße 121 u. a. m.

Kerechmrng dev Sänle».

Die Beanspruchung aufrecht stehender Säulen auf Druck erfordert:

1.    gegen Zerknickung ein genügend großes Trägheitsmoment (J) des Querschnitts (Trägheitsmoment s. S. 223),

2.    gegen Aerdrückung des Materials einen genügend großen Flächeninhalt des Querschnitts (F).

ad 1. Tie 0' röße des erforderlichen Trägheitsmomentes für den tin Hochbau fast ausschließlich vorkommenden Belastungsfall — oberes und unteres Säulenende fest — beträgt bei ungefähr 6facher Sicherheit:

Pi PH Ph

für Holz.....

für Gußeisen . . . für Schmiedeisen . .

worin L die Höhe der Säule in m und P die Belastung in Tonnen (zu 1000 kg) bezeichnet.

ad 2. Die Größe des Querschnitts mutz derart bemessen sein, daß das qcm des Materials der Säule höchstens belastet wird (bergt. S. 216 und 217):

bei Gußeisen mit .... 500 kg bei Flußeisen mit .... 875 kg bei Eichen- und Buchenholz mit 80 kg bei Kiefernholz mit ...    60 kg

2/900 hij-

ti™

--<5,30--

V,g,c

r-

Sin. 2.

(HU

Fig. 1.

Beispiel Fig. 1. Eine gußeiserne Hohlsäule von 3,90 in Höhe sei belastet mit 21900 kg — 21,9 Tonnen. Gegen Zerknickt-

Beispiel Fig. 2. Eine gußeiserne Hohlsäule von 4,20 m Höhe sei belastet mit 87 000 kg — 87 Tonnen.

Gegen Zer knickt wer den ist ein Trägheitsmoment der Säule erforderlich von J = 6.4,20².87 — rund 9200 kg. Vielleicht genügt (s. Tabelle) eine Hohlsäule von 25 cm äußerem Durchmesser mit 20 mm Wandstärke, deren J — 9628 kg. Doch nein! denn gegen Zerdrücktwerden ist ein Querschnitt erforderlich von mindestens

87000

₀₅ = 174 qcm. Der Querschnitt dieser Säule beträgt aber nur F =    (25² — 21²) — 144 qcm; es muß also eine

größere Wandstärke genommen werden. Eine Säule von 25 cm äußerem Durchmesser und 25 mm Wandstärke hat einen Flächen-

i    87

500

werden ist ein Trägheitsmoment erforderlich von J = 6.3,9'. 21,9 — rund 2000 kg. Es genügt eine Hohlsäule von 16,5 cm äußerem Durchmesser und 15 mm Wandstärke, deren J — 2008 (siehe Tabelle Seite 224 und 225).

Gegen Zerdriicktwerden ist ein Querschnitt erforderlich von ₀₅ = 43,20 qcm; der Querschnitt der Säule

ist aber F = -^- (16,5²—13,5²) = 70,69 qcm, also völlig aus-reichend.

mindestens

21900

50 0

kg =

21,9

kg =

Inhalt F =    (25²—20²) = 177 qcm, würde also genügen. Das

Trägheitsmoment dieser Säule ist J = 11321.

Trägheitsmomente und Flächeninhalte für einige Querschnittsformen.

Trägheitsmoment

Q n e r s ch n i t t s f o r m

Querschnittsinhalt

bh³

12

bh

K-*

vir

X\

Ir

b⁴

r-

12

b²

1t    <— > -*i

-l-(bh³-b,h,³)

bh — b,h,

TteS^SSSj FXWS3

kl|t

I HsssLi

rm

-l

J'

4...

jL[h3 + b2(h_b)]

b (2h —b)

b a³

b„a„³ b,a, 3    *" B

ba — b„ a„ + b,a,

ii

77 ä⁴

ur⁴

64

tc d²

—j— — 77 r²

-Y —

t<r

-^(D^-d⁴) =

I (R4”r4)

~ (D² — d* =

7c (R² —r²)

Gußeiserne Kahl- und Uollsänlen,

gemalzte Träger als Stäken.*)

Hohle O Säulen von Gußeis eit

Aeußerer Durchmesser des Säulenschaftes

Gewicht Wand- f- d. m Säulenstarke schaft etwa

Quer

schnitts-

Fläche

Trägheits

moment

Hohle □ Pfeiler von Gußeisen

Aeußere

Seiten

länge

Gewicht Wand- f- d. m

kg

Quer-

. Säulen- schnittsstarke schaft etwa

Fläche

Trägheits

moment

b.h

Flächen

inhalt

Kleinstes Trägheits-Moment, bezogen auf die

horizontale Schwerlich se

ldl

Durch

messer

M Deutsches Normalprofil

Träghcits-

kg

Flächen

inhalt

moment

Nr.

Ouer-

schnitts-

fläche

Kleinstes

äquatoriales

Trägheits-

Moment

10

11

12

13

14

15

ist io

10

11

<M CO Th

CO

GO

05 O

T- CM

totoböbsbötobototototo

CO    bO    to    bO    H    W    M    K    M    M

O    GO    05    Qi    O    <0    GO    »q    05    m

to IO tO bO bo IO

"o* 'o* bn bn bi bi

JSÜS 8SS2S8S2U8 USSSg

40

45

49

54

59

64

50

57

63

69

75

82

88

373

518

696

911

1167

1467

427

601

817

1080

1395

1766

2199

94 2698 101 3267 107 3912 113 4637

<M CO Th HO O

CM CO

IO CO

OO

05 O i—( <M

to to to to to to to to to to to

633

879

1167

1547

10.12 10.15 10.18

12 . 12

120

150

180

144

1000

1250

1500

1728

60

75

1981

65

52

58

64

70

76

82

89

95

102

108

114

100

105

98 1994 106 2498 114 3082 122 3751 130 4511 137 5369

uO CO b- GO

tO (-*■ O CO

JO JO JO JO JO to üi üi oi b* b 'bi

94

102

110

118

126

134

81

64

72

80

2491

725

1020

1387

88    1833

96

104

112

120

128

136

144

125

135

145

155

165

175

12 . 14 12.16

14 . 14

14 . 16 14.18

2368

2999

3733

4580

5547

6641

7872

3385

4241

5232

6368

7659

9115

16 . 16 16.18 16.20

18.18

18.20 18.22

20.20 20.22 20.24

22.22

22.24

22.26

168

192

196

224

252

256

288

320

324

360

2016

2304

8201

8659

4116

5461

6144

6827

8748

9720

396    10692

400 13330 440 14667 480 16000

484 19521 528 21296 572 23071

50

64

201

322

10

79

491

10,5

87

597

11

95

719

11,5

104

859

oi    co    '■f¹    io    co    r-

1—1    1—1    t—I    r-1    T-1    i—I

T"L. ©i. oo_ <m_ -rfT    cd"    c/d    cd    c!    io“

T-l    T—I    T-(    CM    Ol    CM

21,4

27,4

35,4

43,7

54,5

66,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

113

123

133

143

154

165

177

189

201

214

227

241

254

269

284

1018

1198

1102

1630

1886

2170

2485

2833

3217

3638

4100

4604

5153

5750

6397

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

30

32

34

36

27,9

30,5

33,4

36,3

39,5

42,6

46,1

49,7

53,3

61,0

69,0

77,7

86,7

97

38    107

81,3

97,2

117

137

163

188

220

255

287

363

449

554

672

817

972

CO 00 OO 00

165 207 12788 172 217 14578 190 236 18673 203 254 23475

25

26

30

W W 03

198

264

210

276

246

324

21692

24748

39852

24.24 24.26 24.28

576 27648 624 29952 672 32256

19,5

299

7098

20

20,5

314

330

7854

8669

1160

1433

1722

26.26 26.28 26.30

676 38081 728 41011 780 43940

21

21,5

22

346

9517

363 10189 380 11499

2084

2470

3486

*) Ueber die Verwendung von I-Trägern als senkrechte Stützen vergl. auch die Bemerkung zur Tabelle über Differdinger Spezial-Träger S. 234.

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

15

¹

Letztere Beanspruchung (1000 kg) ist zulässig bei den Gliedern genau berechneter zusammengesetzter Konstruktionssysteme (Vf. d. Pol.-Pr. v. Berlin vom 3. März 1899).

Man geht in der Zulassung der Inanspruchnahme bei Flußeisen in gewissen Fällen bis zu 1200, sogar bis zu 1600 kg auf das qcm — bei Schweißeisen 10°/o weniger — z. B. bei solchen Bauteilen, deren Querschnittsgröße durch das Eigengewicht und den Schneedruck allein bedingt ist; hierbei ist vorausgesetzt, daß hinreichende Belastungsannahmen der statischen Berechnung zu Grunde gelegt werden. Näheres vergl. »Zentralbl. der Bauverw." 1897, S. 313, Vorschriften des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten über das Entwerfen von Bahnsteighallen und eisernen Binden.

²

Siehe die Anmerkung auf der vorigen Seite.

Berechnung von I-Triigern fnv ganz einfache Falle.

Bei allen Tragbalken, welche sich auf eine gewisse Länge frei tragen müssen, tritt eine Beanspruchung auf Biegung in der Weise ein, daß die oberen Flächenteilchen zusammengedrückt, die unteren Flächenteilchen auf Zug in Anspruch genommen werden. Die horizontale Faserschicht, welche durch den Schwerpunkt des Querschnitts, also bei einem I-Träger durch die Mitte hindurchgeht, nennt man die neutrale F a s e r s ch i ch t des Profils. Wird jedes der Druck- und Zug-Flächen^ teilchen des Profils mit dem Quadrate seines Abstandes von der neutralen Faserschicht multipliziert, so bildet die Sunlme dieser Produkte das Trägheitsmoment.

L-B—!

K—V—>

Dieses Trägheitsmoment, durch den Abstand der am stärksten gespannten Faserschicht, bei einem I-Träger also durch die halbe Trägerhöhe dividiert, gibt das Widerstandsmoment des Profils. Sind die Maße bei dieser Berechnung in cm genommen, so ist auch das Widerstandsmoment auf cm bezogen.

Für T-Träger erhält man aus den gegebenen Profilmaßen einen annähernden Wert für das Widerstandsmoment (gewöhnlich einfach mit W bezeichnet) durch die Formel BH³-bh³

Auf Seite 232 benndet sich eine Uebersicht der deutschen N o r m a l p ro f i l e unter Angabe der Höhen-, Breiten- und Stärkeabmessungen der einzelnen Trägerprofile, ferner ist der jedesmalige Wert W des Widerstandsmomentes in der sechsten Spalte daselbst angegeben. Da die Größe der Last, die von einem Träger aufgenommen werden kann, nicht nur von seinen Querschnittsabmessungen und der Güte und Festigkeit des Eisens, aus dem es hergestellt ist, abhängt, sondern, abgesehen von der Spannweite, besonders auch davon, ob der Träger auf einer oder mehreren Stützen frei aufliegt oder eingespannt ist und ob die Lasten gleichförmig verteilt sind oder an bestimmten Punkten angreifen, so sind nachfolgend einige der gewöhnlichsten Belastungsfälle zusammengestellt.

Die zulässige Spannung bei Walzeifen gegen das Zerreißen, welche nach der Tabelle auf S. 216 in der Regel 875 kg auf 1 qcm beträgt, ist in den nachfolgenden Formeln mit s bezeichnet. Bedeutet ferner P die Belastung eines Trägers in kg und 1 die freitragende Länge in cm, so läßt sich das Widerstandsmoment wie folgt berechnen:

Fall 1. Liegt der Träger mit beiden Enden frei auf und ist die Last gleichmäßig verteilt, so ist

8s

W=P1

P = 0,0131

Fall 2. Liegt der Träger mit beiden Enden frei auf und wirkt die Last (Einzellast) in der Mitte, so ist

w=r

4 s

Fall 3. Ist der Träger an einem Ende fest eingespannt (eingemauert und verankert), die Last aber gleichmäßig verteilt, so ist

w-S

Fall 4. Ist der Träger an einem Ende fest eingespannt, an dem freien Ende durch P belastet, so ist

*-----1- -

PI

W = -s-

Fall 5. Wirkt die Last dagegen in einem Punkte des Trägers, welcher diesen in zwei ungleiche Teile a und b teilt, so ist

P ab

A.

Fall 6. Ist die Last nicht über den ganzen Träger, sondern nur über den Teil a von einem Auflager aus verteilt, so ist R²a

r~E

2 Ps

worin R die Reaktion des linken Auflagers bedeutet und die Größe hat P (2b + a)

I I! !1!

R =

Fall 7. Ist die Last über einen mittleren Teil a verteilt, so ist

21

R /    . bR\

s V + 2I-)

P (2C+ b)

21 '

Fall 8. Ist die Last gleichmäßig verteilt, der Balken jedoch in der Mitte nochmals unterstützt durch eine Säule oder Zwischenmauer¹), so ist

w=p!

32 s

JL p- B = — P 16 ' 16

^--(Xs

hr

*---4----

Jy c'- >

Fall 9. Ist die Zwischenstütze nicht in der Mitte angebracht, so ist

W =

1,

(A

21

H=

Pl„

21

P 81,»+ 1,1, —1,»

81

P 8 l.»H-11,-1,*

81.

C = P —(A-l-B).

Der unter 1 aufgeführte Fall, bei dem ein Träger ct n beiden Enden frei aufliegt und feiner Länge nach gleichförmig b e I a st e t i st, kommt am häufigsten bor, daher ist die für Träger deutschen Normalprofrls bei Fall 1 zulässige höchste Gesamtbelastung P, für einige der am meisten vorkommenden Spannweiten berechnet, auf S. 230 und 231 zusammengestellt worden.

Beispiel: Die gewölbte Decke eines 6 m langen, 5,5 m breiten Zimmers ruht zur Hälfte auf dem Träger a—f und es soll das für denselben erforderliche Normalprofil ermittelt werden. 1 qm Decke einschließlich der darauf s,5o —Öls ruhenden Nutzlast wiegt 800 kg, dann ist 4; I P = 5,5.3.800 = 13200 kg. Es muß daher (bei 7I Fall 1) das Widerstandsmoment W mindestens

P1    18200.550

8.875

betragen', da nun dem Normalprofil Nr. 36, wie H'    j \||j    aus der ersten Spalte S. 231 zu ersehen, ein W —

1098 entspricht,sogenügt ein Träger vonNormal-W W    Profil Nr. 36. Der hier angestellten Berechnung

der Größe W hätte es indessen nicht bedurft, denn aus der Uebersicht auf S. 230 kann ohne weiteres ersehen werden, daß bei 5,5 m Spannweite 13 957 kg, also mehr als nie berechnete Gesamtlast P von einem Träger des Normalprofils Nr. 36 aufgenommen werden kann.

B e i f p i e l zu Fall 2. Ein Träger von 5,5 m freier Spannweite, an beiden Enden frei aufliegend, sei in der Mitte belastet mit einer

Einzellast P = 1200 kg, dann ist W = genügt Normalprofil Nr. 20 mit W = 216.

Bei gleichförmig verteilter Belastung könnte ein solcher Träger mehr als das Doppelte von P (— 1200), nämlich 2749 kg aufnehmen, wie aus der Uebersicht S. 230 u. 231 ohne weiteres zu entnehmen ist.

DieUebersichtstafeIS. 230 u. 231 kannauchfürdie Fälle 2,3, 4, 6benutztwerden,wennmandaszweifache,

i*

ma

IÄ

8s

1037

P.l 1200.550

4.875

3500

189. Es

Kap. XIII. Eiserne Siinlen und Träger.

bezw. vierfache, bezw. achtfache, bezw. das zwei- (1

a²

(I)

r) *)

fache Von der tats ächlichen La st in der Ueberfichtstafel aufsucht.

Ist eine gleichförmig verteilte Last und eine Einzellast gleichzeitig vorhanden, so verfährt man wie folgt.

Beispiel: Der Träger a—f (s. S. 228) von 5,5 m freier Spannweite, auf dem die Hälfte der gewölbten Decke des 6 m langen Raumes ruht, sei außerdem in seiner Mitte durch eine Säule mit der Last von 6000 kg beansprucht; es wirke:

(Fallt.) 1. das Gewölbe mit 5,50.3,0.800 . = 13200 kg (Fall 2). 2. die Einzellast von 6000 kg; derselben entspricht: 2.6000

oB gleichförmig verteilte Last

= 12000 „

zusammen . — 25200 kg

somit ist ein Träger von Normalprofil 45 erforderlich, da nach S. 231 dessen Tragfähigkeit für gleichförmig verteilte Last bei 5,5 m Spannweite 26142 kg betrügt.

Für die Belastungsfälle 6—9 ist der Wert von W nach den betreffenden Formeln zu berechnen; treten mehrere Einzellasten auf, so bedarf es besonderer Vorermittelungen, wie überhaupt vorstehende Angaben sich nur auf Berechnungen einfachster Art beziehen.

Bei Anfertigung von statischen Berechnungen, welche den Baugesuchen beizugeben sind, müssen die betreffenden, an verschiedenen Orten bestehenden baupolizeilichen Bestimmungen berücksichtigt werden.

Zum Gebrauch bei Anfertigung baupolizeilicher st a -t i s ch e r Berechnungen hat u. a. der Zivil-Ingenieur Heinrich F. B. Müller-Breslau „Die wichtigsten Resultate für die Berechnung eiserner Träger und Stützen" zusammengestellt und durch zahlreiche, der Praxis entlehnte Beispiele erläutert. Preis geb. 5 <M. Verlag von Baumgärtners Buchhandlung, Leipzig.

Börner, Statische Tabellen, Preis 3 M 50 4. Verlag der „Hütte".

Gleichfalls sind zu empfehlen: „Musterbuch für Eisen-fort ft mittönen" von C. Scharowsky. Dasselbe enthält für bestimmte, in der Ausführung häufig wiederkehrende Fälle die brauchbaren Anordnungen bildlich dargestellt und die erforderlichen Quer-fchnittsabmessungen unmittelbar angegeben. — „Ueber Eisenkon-struktion und W a l z e n p r o f i I." Broschüre von Dr. H. Z i m -

Geh. 1 oC

nt e r in a n n.

strukti 0 ne n" mit besonderer Anwendung auf den Hochbau von Professor E. Brandt. Geb. 24 M. Verlag von Ernst L Korn, Berlin.

Lehrbuch der Eisenkon-

Eigengewichte der Hochbankonstruktionen ttnd N u tz l a st vergl. Nachtrag zur Dienstanweisung f. d. Technische Büreau der Abt. f. d. Bauw. im Minist, d. öffentl. Arb. Berlin 1890, S. 55—70.

*) a =

— a (siehe die Abbildung zu Fall 5, S. 227.

co

Tragfähigkeit*) dev I-Träger

Gleichförmig verteilte die ein Träger, dessen beide Enden frei auf-

-eirischer Uormnl-Profrle.

Gesamtlast P in kg,

liegen (Fall 1, S. 226), aufzunehmen vermag.*)

wenn die freie Spann-

weite beträgt:

3,5 m

4,5 m

5,5 m

6,5 m

7,5 m

10 m

CD 00

1400

700

467

1820

400

350

301

280

254

233

216

200

187

175

155

140

910

607

520

455

2380

404

364

328

303

280

260

241

227

202

182

1190

793

680

595

588

476

433

392

366

340

317

297

294

238

OC0QDH05üitJu.05l0M

OQOt-Qoasoat-coOTH

wco'^io©a)05Hcoio

Ol Oi OiOOHrfik.oOJCOO'

1023

1283

1587

1937

2310

2753

3243

3748

4363

5040

880

770

616

540

512

474

440

411

385

341

308

1100

1360

1660

1980

2360

2780

3240

3740

4320

962

770

700

642

583

550

518

481

428

385

1190

1452

1731

2065

2432

2835

3268

3780

1058

1288

1540

1836

2162

2498

2910

3360

952

1162

1386

1652

1946

2264

2614

3024

866

794

732

680

635

595

529

476

1051

1260

1502

1771

2062

2380

2749

928

894

830

775

726

644

581

1155

1066

990

924

865

770

693

1376

1622

1874

2181

2520

1270

1180

1101

1032

918

826

1497

1390

1297

1216

1081

973

1744

2014

2326

1620

1512

1417

1249

1134

1870

2160

1745

1634

1455

1307

2016

1890

1680

1512

17220

19470

22190

24990

31220

38290

46130

8610

9735

5740

4920

4305

3826

6557

5620

4877

4186

11095

12495

15610

19145

23065

7397

6340

5547

4930

3444

3892

4438

3131

3576

4029

2870

3278

3699

8230

7140

6247

5442

4998

4542

4115

10407

12763

15378

8920

10940

13180

7805

9572

11532

6938

8308

10252

6244

5676

5203

7658

6962

6381

2649

3026

3410

3844'

4804

5890

2460

2810

3170

3570

4460

5470

2296

2623

2959

3332

4163

5105

8326

8387

7688

7097

6590

6151

2152

2438

2773

3124

3903

4783

5766

1913

1722

2093

2465

2721

3469

4154

5125

1947

2219

2499

3122

3829

4613

55230

65170

76860

89180

103040

27615

32565

38430

44573

51520

18410

21723

25622

29727

34347

15780 ;18620 21970 25480 29440

13807

16285

19215

22296

25760

12274

15448

17082

19818

22678

10646

13034

15372

17836

20608

10041

11849

13957

16214

18724

9205

8497

7890

7364

6903

6137

5323

10861

12811

14863

17173

10026

11824

13720

15853

9310

10980

12740

14720

8689

8142

7241

6517

10248

11891

13739

9607

8541

7686

11148

12680

9909

11339

8918

10304

4272    122800

45 143800 4772    167720

50 193900

61400

71900

83860

96900

40927

47927

55407

64633

35080

41080

27980

55400

30700

35950

41930

48450

27284

31957

37202

43098

24560

28760

32154

38780

22328

26142

30494

35254

20463

23962

27903

32316

18890

22120

25803

29830

17540

20540

23960

27700

16371

19171

22363

25853

15350

17975

20605

24225

13642

15978

16259

21544

12280

14380

16772

19390

q—_    *)(.Aber die Benutzung dieser Uebersicht s. S. 228, dritter Absatz u. s. w. Nachdem

875 als höchste zulässige Beanspruchung anstatt 750 zugelassen ist, hat sich das Traa-vermogen gegenüber der Tabelle in den früheren Auflagen dieses Buches um ein Sechstel erhöht.

oder P

*) Diese Belastung P ist aus der Gleichung berechnet: W ^ooo'w. Das Eigengewicht des Trägers ist, wie üblich, unberücksichtigt geblieben.

8 . 875

Normal-Profile für gemalzte I-Trager. *)

Be

zeichnung

Gewicht

Höhe

Flanschen

breite

Stegdicke

Flanschen-

für

dicke

das m

Wider

stands--

Moment

bezogen

aus

Nr.

mm

mm

mm

mm

kg

cm

80

42

90

46

10

100

50

11

110

54

12

120

58

13

130

62

14

140

66

15

150

70

16

160

74

17

170

78

18

180

82

19

190

86

20

200

90

21

210

94

22

220

98

23

230

102

24

240

106

26

260

113

28

280

119

30

300

125

32

320

131

34

340

137

36

360

143

38

380

149

40

400

155

4272

425

163

45

450

170

47V₂

475

178

50

500

185

oo cs £    03    oo    io ^    ©    ©    __©    co    ®    co ^    ^    ^    o    o>    ©    o    c?    y w    ^    ^    ^    ,w

7-1 'to    'co 7t».    Vi    'o    'to "ö»    1»    7-»    "rffc.    V|    Tt*-    7—    00    cn    to    ©    ©    "oo    ©    -J »—    GO    cn    to    ©

5,9

6,3

6,8

7,2

7,7

8,1

8,6

9,0

9,5

9,9

10,4

10,8

11,3

11,7

12,2

20,5

21,6

23,0

24,3

25,6

27,0

6.0

7,1

8,3

9,6

11,1

12,6

14,3

16,0

17,9

19,8

21,9

24,0

26,2

28,5

31,0

33,5

36.2

41,9

47,9

54,1

61,0

68,0

76,1

83,9

92.3

103,7

115,2

127,6

140,5

*) Kleinstes äquatoriales Trägheitsmoment s. S. 225.

20

26

34

44

55

68

83

99

118

139

162

187

Ci Ci

281

317

357

446

547

659

789

931

1098

1274

1472

1754

2054

2396

2770

Be-

Zeichnung

Nr.

GO 05 ot cc

Tr

005t0©0005^t0©

Be

zeichnung

Höhe

Nr.

mm

Normal-Profile für gewalzte U-Eisen.

Dimensionen

Wider-

Höhe

mm

30

40

50

65

80

100

120

140

160

180

200

220

260

300

Flanschen

breite

Stegdicke

Flanschen-

dicke

Gewicht

für das Moment bezogen

stands-

auf

mm

mm

mm

kg

cm

33

35

38

42

50

55

60

65

70

75

80

90

100

00® 00 00 ^^^05 05 Ü>Ü'Ü<C"

O»

lO

'üi

03 00 0_ H CO_ iO_ 00_ O^ 00_ C5_ O3 CO__ CD__ C5_ rfT tjT lo" t-~ OCT O* CO ist“ GO* r-T HO OS Ir- tO rtHHH0301WM,t

4^-

Normal-Profile für gewalzte

Dimensionen

Flanschen

breite

mm

Steg-    Flanschendicke    dicke

Quer

schnitt

Widerstandsfür das Moment bezogen

Gewicht

aus

mm

mm

qcm

kg

cm

CO^ißCDCOONi|tO

30

40

50

60

80

100

120

140

160

4,5

4,26

4,5

6,5

8.5

5,5

10

11

5,35

6,68

7,80

10,96

14,26

17,94

22,60

27,13

CO 03 03 1-^ CO H q_ O N CO* lO CO GO ^ t- £-|

‘s

eg

2    Oi CK.CK H^M^WCOCOCOCöWtOIOWKItO

rr>    C CK CK 0__^ Ok__^ OCO©iMOOCOQO^©Ck^

a    CdCdCdcd^Cd^CdCdCdCtiCdCdCdCdCdCti Cd Cd

gt    Cd Cd

L-

ff •

si:

°/₀6

cw 2- -4 O CK W ^ ^ ^ ^ W 05 W W CO K) K) io IO K) K) S C’CKCKOHÖ'K)OGOffliMCOCOGDH©CK^

cöo oooootomoooooooooooo

§3-

sr|

-Ä>

H»

L=S

b J2

OM ^ oocooocooooooococococooocototciototoio n vo OOOOOOOOOOOOOCDOO^aCiCurf^ <°T OOO. OOOÖOO'0000000.000

„S' o:

l*s

rs <-$

or

Flansch

breite

N«gmig.

rad.-t

*■ i

2. KWMKIKIKImhmmummmmm^hm

^ ^ ^ ^ ^    ^00 ^ ^    bO _bO ^    _0 ©

<5 o 'o'o'oK'bc'co'bo'o'to'o'H^ cc^'to Vq'oo'coVj'co or

S’*³

OK

OK

g->B

3 3 oococooocooocoootototototototototototo

O ~ ^^HCk^WKKCOCO<1*<IOCk^WK)mO rr ^ ckwokioohoqoockok)K)^©co^go

2 ou    OK    OK    OK

3 cc

3 to

uspmWjuviL

iz

r® to to to    h‘    l—‘■l—*■    i—*■    *—¹    t—‘    l—I    l—*    l—»■    I-*    i—I    I—k    i—>•1—11—1‘I—1

3 zx ^'-OCOH-<1©OK^^WCOK)K)^|-‘HOO G % h‘M05i^©OOÜkOOK(^0 Ck O CK K O ök O c?3    ^

fl

^ OOWKKlKtOKlKlMHHH-MMMHM V7 ₀ WMOO^^KIHOCOCO^ÄÜk^ÜOKJMOCO » ro On^GOi-^KlCOWWMf-^OKIMKWOKOK©

/~T^    ^ -W ^    ^ ' -W ^    ^

©ÜKOO^OWCOOKJÜK^^HHGOtOOlHGO

5?®

|-f

KIKKIKI^mmmhhmmmkm ä ©|MOOCOCO©OKÜI^Ü5KIH^OCOCOGO^ <» I - W©©CKOO-<ICOOKlH05COOW©OlO© k> ükcOHÜkOOCOGOMÜk^KI^QO^H^ÜkO

srg

=§ §,

v&S* OhiM^COOOOCki^^WWKIKImmmmh

S to H Oi M O 00-1 COKIOkOCkmcO©^K)0 2- CA ük^CDKIOOOOKIGO^^KJmKIGOOOkWOM •    >— OSOOkGOmGO^OOCO^^mO^CkKICk©©

J3, OK)-UOKHCO^©CDkCOH05KKDKI©0

5---

Cr?

ti WtOKM-iMOOCO^OOOO^HOCK^^OJW COOOÜ'MMctO^^^O 00 ^ ^ Ol cc> K> OK o K)MGCK^05«<ll0'K:JOC005C0i-t'<lt005'<l^ CO^tOGObOOOGC^-OKoo-q-^l^^lh-^Oh^OKCO

oociCN^oacooototototo

sc) O03CCrfxCDÜ«b0G0C2C0O y⁽ OJCOOÜ'COCOHCDOOJ^ OOOOOHtCülWtOÜlOW

to

to

1882

1680

CK W to H CO GO O © Kl O Q CK 00 H ^ rfk ül CK

to 060000 -:-q-q0505(ÄCrtOKÜiÜt^.^C0 03bDlsD to CKCKWOOiM-‘Hrfi.t-OO^tOO^O©K)GOÜ< Üi^COHWHtOGOKIQO^OOOCKCtOO©^

o

CQ    ^    rfx

2c •^OCKCKH^tO^COWCOWWtOlOtCtOtOlO ^ ÜI CK CK 0^01^0 GO ©fMOOCOGOH©CK^

F WWtöW“ö“WtdtdWWtötdWWD3tdW

rr    cd    cd

Stegstärke 1 Querschnitt

Gewicht

kg/m

Trägheitsmomente I Widerstandsmomente

W2

cm³

ir

cm³

I AV

D.i

G. E. Dellschau, Berlin C. 25

; Breitflanschige Differdinger Spezial-Träger

i    (System Grey).

°/o6

BS

ßimßiaj^

rad.-t

Sil

b Ja

Be

Normal-Profile für gleichschenklige ^-Winkeleisen.

Be

zeichnung

Höhe

Nr.

mm

15

Dimensionen

Flanschenbreite Querschnitt qcm

mm

Gewicht für das m

kg

©COQO-J050i^COI>0

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Ol ^ CO to to

0,81

1,44

3,24

4,41

6,51

8,96

11,8

15,0

18,6

22,6

25.0

29,5

34,4

39,8

0,6

1,1

2,5

3,5

5,1

7,0

9,2

11,7

14,5

17,6

19,5

23,0

26,9

31,0

53

-Profile für ungleichschenklige

Dimensionen

-Winkeleisen.

zeichnung

Höhe

Nr.

mm

Flanschenbreite

mm

Dicke

mm

Querschnitt

qcm

Gewicht für das m

kg

CO

30

20

45

30

60

40

75

50

100

65

120

80

150

100

■ CO Th Ist t- 05 O Ol

19,00

28,56

r-^ Ol b-- tJ^ 0_ CC_ CO-r-T oT co CO »-T rfT Ol

Normal-Profile für gewalzte I'-Ersen.

Be

Dimensionen

zeichnung

Höhe

Nr.

mm

Flanschenbreite

mm

Dicke

mm

Querschnitt

qcm

Gewicht für daß m

kg

O O 00 *1 C5 o< coto

20

20

30

30

40

50

60

70

80

90

100

40

50

60

70

80

90

100

CO Tf iO CO b- 00 05

rH Ol b- CO 05 CO CO 0_ GO-r-T of co“ ist b- o" CO* b- o“

05 t-- C5- Th- Ol oi- cO- cO- Ol

©“ r-T oT TfT co" oo cT co co

Band- und Stangeneisen.

(d Stärke, b Breite in mm).

10

11

12

Gewicht in kg für das m

24

0,19

0,37

0,56

0,75

0,93

1.12

1,31

1,49

1,68

2,05

2,24

26

0,20

0,41

0,61

0,81

1,01

1,21

1,42

1,62

1,82

2,23

2,43

28

0,22

0,44 0,65 0,87 1,09 1,31 1,53 1,74 1,96 2,18 2,40 2,61

30

32

0,23

0,21 0,47 0,50 0,70 0,75 0,93

1,01 1,17

1,25 1,40 1,49 1,63 1,74 1,87 1,99 2,10 2,24 2,33 2,49 2,57 2,74 2.80 2,99

34

0,27

0,53 0,79 1,06 1,32 1,59 1,85

2,12 2,38 2,65 2,91 3,17

36

0,28

0,56 0,84

1,12 1,40

1,68 1,9,6 2,24 2,52 2,80 3,08 3,36

38

0,30

0,59

0,89

1,18 1,48 1,77 2,07 2,37

2,66 2,96 3,25 3,55

40

0,31

0,62 0,93

1,24

1,56 1,87 2,18 2,49 2,80 3,11 3,42 3,73

42

0,33

0,65

0,98

1,31 1,63 1,96 2,29 2,61 2,94 3,27 3,59 3.92

44

0,34

0,69 1,03 1,37 1,71 2,05

2,40 2.74 3,08 3,42 3,77 4,11

46

0,36

0,72

1,07 1,43 1,79 2,15

2,51

2,S6

3,22 3,58 3,94 4,30

48

0,37

0,75

1,12 1,49 1,87 2,24 2,61 2,99 3,36 3,73 4,11 4,48

50

0,39

0,78 1,17 1,56 1,95 2,33 2,72 3,11 3,50 3.89 4,28 4.67

52

0,41

0,81

1,21 1,62

2,02 2,43 2.83 3,24 3,64 4,05 4,45 4,86

54

0,42

0,84 1,26

1,68

2,10 2,52 2,94 3,36 3,78 4,20 4,62 5,04

56

0,44

0,87 1,31 1,74 2.18 2,61 3,05 3,49 3,92 4,36 4,79 5,23

58

0,45

0.90

1,35

1,81

2,26

2,71

3,16

3,61

4,06

4,51

4,96

60

0,47

0,93

1,40

1,87

2,33

2,80

3,27

3,73

4,20

4,67

5,14

5,42

5,60

d Stärke resp

des

Quadrat- und Rundeisen, v in mm, G □ Gew. des Ouadrateisens, G Q Nnndcisens für das m in kg.

GO d

d GD GO

GO

5>

0,20

0,15 14

1,53

0,28

0,22

15

1,76

0,38

0,30

16

2,00

1,20 23 1,38 24 1,57 25

4,13

3,24

4,49

3,53

4,88

3,83

8^ 0,50

0,39

17

0,63

0,50

18

2,25

2,53

1,77

1,99

10

0,78

0,61 19

2,82

2,21

11

0,94

0,74

20

3,12

2,45

12

1,12

0,88

21

3,44

2,70

13

1,32

1,04

22

3,78

2,97

36 10,11

4,14

4,80

5,51

6,27

7.08

7,94

381 11,26 40 12,48 42 13,76 44 l 15,10 46 16,51 48 17,97 50 19,50 52 21,09 541 22,75

8,85

9,80

10,81

11,86

12,96

14,12

15,32

16,57

17,80

5i

58

60i

62

65

70

80

90

100

24,46

26,24

28,10

29,98

32,96

38,22

49,92

63.18

78,00

19.21 20,61 22,05 23,55 215,88 30,02

39.21 49,62 61.26

¹

Die Tragfähigkeit des Balkens Nr. 8 wird beinahe auf das anderthalbfache erhöht, wenn die Zwischenstütze gegen die Seitenstützen gesenkt wird um das Maß

p. F IgeTTj

15¹

Anleitung fnttt Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr ^    4

Preis

ortsüblich

Jt

Gußeisen zu Säulen je nach dem Modell das kg 16 4 bis

Schweißeisen oder Flußeisen von guter Qualität nach den vorgeschriebenen Profilen und Abmessungen, sowie nach Zeichnung und speziellen Bedingungen anzuliefern, aufzustellen und zu verbinden, dann sämtliche Außenflächen zu reinigen, mit Mennige zu grundieren und 2mal nach Angabe mit Oelfarbe zu streichen, einschl. aller Arbeiten und Stellung der Gerüste, das 100 kg................

Desgl. zu Trägern, Zugankern, Schraubenbolzen, Schienen, Bändern rc. das kg............

Alte Eisenbahnschienen in verschiedenem Profil, das kg .

Bohrlöcher in eisernen Platten, eisernen Säulen und Trägern, Eisenstärke etwa 30 mm, aus der Baustelle gebohrt, Durchmesser der Bohrlöcher: 10 mm 0,50 20 mm 0,70 ^, 30 mm..........

etwa

20

20

o    o

CO    1-H

Eiserne Träger und Unterlagsplatten vom Lager an der Baustelle bis zur Verwendungsstelle zu schaffen und festlagernd zu vermauern, im Keller und Erdgeschoß je 50 kg.............. .    .

Zulage für jede Stockwerkshöhe

Ol to

o o

Eiserne Säulen vom Lager an der Baustelle bis zur Verwendungsstelle zu schaffen und fest aufzustellen, einschl. aller etwa nötigen Befestigungsarbeiten, für 50 kg................

Zulage für jede Stockwerkshöhe......

Eisenflächen mit Mennige zu grundieren, und mit Del» färbe 2 mal gut deckend zu streichen, das qm ... .

Ol Ol

o o

Anstrich auf Eisen s. S. 125 u. 128.

Kap. xiv. Salkrndecken,

Gewölbe» Sterndecken und Ketonelsendecken.

A. Gerade Balkendecken.

Gerade Balkendecken bestehen ans horizontal verlegter Balkenlage und eingezogener Zwischendecke. Die erstere muß vollkommene Sicherheit gegen Durchbiegung bieten, also der auftretenden Belastung entsprechend tragsähig sein, während die Zwischendecke möglichst wenig den Schall durchlassen darf, daher gut eingebunden und ausreichend verhüllt sein muß.

Die für die Balkenlage zu liefernden Hölzer müssen außer Saftzeit gefällt, hinreichend ausgetrocknet, vollkommen splint- und borkenfrei, kernig, gerade gewachsen und frei von faulen und toten Aesten sein; auch dürfen sie weder wind- noch frostrissig sein und keine roten, blauen und dergleichen Flecken zeigen.

Alles Holzwerk mutz mindestens 25 cm von der inneren Wandung der Rauchröhren entfernt bleiben. Nach einer alten Zimmermannsregel gibt man dem Balken soviel Auflager, als er hoch ist. Das Um-kleiden der Balkenköpfe mit Lehm, Dachpappe, desgl. das Streichen derselben mit Steinkohlenteer hat sich vielfach als nachteilig erwiesen, weil die in dem Holz etwa noch befindliche Feuchtigkeit durch derartige Umhüllungen eingeschlossen wird und dann das Holz nach innen verfault. Besser ist die Anordnung, nach welcher für die Balken köpfe besondere Kammern ausgespart werden, so daß die Last dieselben bestreichen kann.

Mauerlatten unter die Balken zu verlegen, ist nicht gerade notwendig, weil die Latten leicht faulen und dadurch Ungleichheit der Auflager und Uebertragung der Fäulnis auf die Balkenköpfe eintreten kann. Die Mauerlatten dienen hauptsächlich zur Bequemlichkeit der Zimmerleute beim Abbinden auf dem Zimmerplatz und Verlegen der Balken auf der Baustelle. Bester als Mauerlatten sind kleine eiserne Dräger. Bei fiskalischen Bauten sind Mauerlatten nur unmittelbar unter den Dachbalkenlagen üblich. Die Maße für die Balkenlage läßt man vom Unternehmer zweckmäßig von den fertigen Mauern abnehmen und hat derselbe dann etwaige Abweichungen gegen die Entwurf-zeichnungen dem Bauherrn (Baumeister) sofort anzuzeigen.

Das Anbringen des E i s e n Z e u g s , wie Klammern, Anker 2c. wird am besten in den vereinbarten Arbeitspreisen mit einbegriffen und hierfür eine besondere Entschädigung nicht gewährt. Das gelieferte Eisenzeug wird nach Gewicht (bei fiskalischen Bauten durch besonderen Wageschein nachzuweisen) mit 50—80 £ das kg bezahlt.

Wird zur Balkenlage nickt gut ausgetrocknetes Holz verwendet oder drängt die Zeit, den Verputz schon früher auftragen zu lassen, als der Rohbau ausgetrocknet ist, so muß eine vollständige Bloslegung der Balkenköpfe mit Luftzutritt eingerichtet werden, damit eine Ausdünstung der Balkenköpfe nach der Längsrichtung erfolgen kann. Alle Qelfarbenanstriche an Fußböden und Wänden müssen dann so lange unterbleiben, bis die Austrocknung vollständig erfolgt ist.

Als sicheres Kennzeichen, daß in den Balkendecken Feuchtigkeit enthalten ist, kann gelten, wenn sich in den Zimmern ein dumpfiger Geruch bemerkbar macht oder über den Fußleisten gelbliche oder grau-fckmutzige Flecken sich zeigen, oder wenn auf dem mit Oelfarbe gestrichenen Fußboden sich kleine Wasserbläschen bilden. Bei dergleichen Anzeichen muß der Fußboden aufgenommen, die Fehlbodenfüllung entfernt und jeder einzelne Balken besonders an seinen Auflagern genau untersucht werden. Am besten ist, wenn das in Fäulnis bereits befindliche Holzwerk vollständig beseitigt und durch anderes gesundes ersetzt wird. Ist dieses"nicht angängig, und will man zu chemischen Mitteln greifen, denen (trotz aller Reklame) im allgemeinen nur geringer Wert beizumessen ist, so hüte man sich vor der Verwendung von ungereinigtem Kreosot wegen seines sehr scharfen und unangenehmen Geruchs, obschon es billig und verhältnismäßig wirksam ist.

Ta die Balken auf relative Festigkeit in Anspruch genommen werden, so kommen dieselben hochkantig zu stehen, weil die Tragfähigkeit mit der Höhe im quadratischen Verhältnis, mit der Breite aber nur in einfachem Verhältnis zunimmt. Am tragfähigsten erweist sich ein aus einem bestimmten Stamm herzustellender Holzbalken, wenn sein Querschnitt so bemessen wird, daß die Breite sich zur Höhe wie 5 :7 verhält.

Bei der üblichen Belastungsannahme von 400 kg für 1 qm Fußboden in Wohngebäuden pflegt man die Höhe der Balken aus 16 + 2.1 Zentimeter zu bemessen, wobei 1 die freie Spannweite (in Metern) bedeutet, vorausgesetzt, daß 2 benachbarte Balken 1 m von Mitte zu Mitte entfernt sind. Hiernach erhalten die Balken z. B. bei 5 m Spannweite

16 -f- 2.5 = 26 cm Höhe und .26 — 18 cm Breite.

Durch statische Berechnung ermittelt man Höhe und Breite der Balken wie folgt:

Bedeutet P die Belastung eines Balkens in kg und 1 die freitragende Länge in cm, so läßt sich das erforderliche Widerstandsmoment für einen Balken, der gleichmäßig belastet ist, nach der Formel berechnen:

C*>

-*•

k---5, so

Fig. 2.

W = ^ (Fall 1, s. S. 226). Die zulässige Inanspruchnahme eines qcm

(s) ist für Tannenholz 50, für Kiefernholz 60 und für Buchen- und Eichenholz 80. (S. 216 und 217.)

Beispiel z u F i g. U Angenommen die Balken liegen 4,5 m freitragend und 0,8 m von Mitte zu Mitte auseinander. Bei einer Belastung von 400 kg für 1 qm beträgt die dann auf einen Balken entfallende (gleichmäßig verteilte) Gesamtlast 4,6.0,8.400 — 1440 kg x und das Widerstandsmoment, auf cm bezogen,

1440.450

m- i-

8s

Sind die Balken von Kiefernholz, so ist s = 60 anzunehmen, mithin

1440.450 8.60

Es genügt ein Balken von 16 cm Breite und 23 cm Höhe, da dessen Wider st andsmoment

(»=!“■)

also reichlich groß ist. Für die üblichen Holzstärken finden sich die Widerstandsmomente S. 30 zusammengestellt.

Beispiel zu Fig. 2. Liegen die Balken 0,9 m von Mitte zu Mitte auseinander, 5,5 m freitragend bei rund 400 kg Belastung für 1 qm, fo beträgt die auf einen Balken entfallende Gesamtlast 5.5.09.400 = 1980 kg und das Widerstandsmoment für Kiefernholz und auf cm bezogen

=1350.

16.23.23

1410,

1980.550

— rund 1856.

6.60

Es genügt ein Balken von 18 cm Breite und 25 cm Höhe, da dessen Widerstandsmoment W = 1875, also genügend groß ist.

Beispiel zu Fig. 3. Ein Raum von 6 m Länge und 8 m Tiefe ist mit einer hölzernen Balkendecke zu überdecken, welche in der Mitte durch einen schmiedeisernen Träger unterstützt wird. Die Balken liegen 80 cm von Mitte zu Mitte auseinander. Die Belastung wird zu 500 kg das qm angenommen.

4L

Qd

4(~

8,0---^4

k--

IO o

- <£> "| —>

Fig. 3.

Fig. 4.

I. Welcher Balken-Querschnitt ist erforderlich?

Die Belastung eines 4 m langen Balkenfeldes ist 4,0.0,80.600 — 1600 kg, weshalb das Widerstandsmoment eines kiefernen Balkens

1600.400

1333 beträgt.

8.60

Es genügt annähernd ein Balkenquerschnitt von 18 zu 21 cm (s. S. 27). II. Welches Trägerprofil für den Unterzug?

Auf den Unterzug entfallen als Mittelstütze % der ganzen Deckenlast. Diese beträgt 8,0.6,0.500 = 24000 kg, weshalb das Widerstandsmoment für den Flußeisenträger

15000.600

= 1286.

8.875

Es genügt ein Normalträgerprofil Nr. 40 mit W — 1472. Bei nur ganz geringer Verminderung der Belastungsannahme würde ein Träger Nr. 38 mit W — 1274 genügen.

Steht nur eine geringe Konstruktionshöhe zur Verfügung, fo kann der Differdinger Träger Nr. 28 B, der bei nur 28 cm Höhe ein W — 1361 besitzt, verwendet werden. Dieser wiegt indessen das Meter ungefähr 11 kg mehr als jener deutschen Normalprofils Nr. 40.

Beispiel zu Fig. 4. Ein Raum von 10 m Länge und 7 m Tiefe ist mit einer hölzernen Balkendecke zu überdecken, welche durch einen schmiedeisernen Unterzug unterstützt wird, während dieser wieder auf einer gußeisernen Säule ruht. Die Balken liegen je 90 cm von Mitte zu Mitte entfernt. Die Belastung betrage: 500 kg das qm. Mithin ist die ganze Deckenlast 10,0.0,9.500 = 35 000 kg.

1. Die Balken. Die Belastung eines 3,5 m langen Balken-feldes ist 3,5.09.500 = 1575 kg. Daher das Widerstandsmoment W für Kiefernholz

1575.350 8.60

Es ist demnach ein Balkenquerschnitt von 16 zu 21 cm erforderlich, dessen Widerstandsmoment W = V₆bh² = 1176.

2. Der Unterzug. Beide Hälften desselben sind gleich geteilt und gleich belastet. Die Belastung der halben Decke beträgt

= 1148.

Hilgers, Bau-Unterhaltunc,. 8. Stuft.

16

-^- = 17500 kg. Hiervon entfallen auf den Träger als Mittelstütze ⁵/₈, mithin ⁵/₈. 17500 = 10937 kg. Demnach ist das Widerstandsmoment für Flußeisen W —

10937.500

= 781. Es ist zu ver-

8.875

wenden Normalprofil Nr. 32, welches ein Widerstandsmoment von 789 und ein Gewicht von 61 kg das m hat.

3. DieSäule. Die Höhe derselben sei 3,5 in. Die Belastung des 10 m langen Unterzuges beträgt 2.10937 — 21874 kg. Hierzu das Eigengewicht des Trägers mit 10.68 — 680 kg macht 22554 kg. Hiervon entfallen ⁵/₈ auf die Säule. Der Druck auf die Säule ist demnach 22554.%, ⁼ 14096 kg — rund 14,1 Tonnen; J — 6.3,52 14,1 — 1036. Es genügt eine Hohlsäule von 20 mm Wandstärke und 13 cm äußerem Durchmesser. Das Trägheitsmoment dieser Säule J = 1084 nach der Tabelle S. 202.

Zur Ermittelung des für Balken erforderlichen Rundholzes kann die Uebersicht S. 58 benutzt werden. Vergl. auch S. 26 und 27.

Gewichte gerader Balkendecken einschl. Nutzlaft.¹) Holzbalkendecke ausgestaakt und verschalt unter Wohnräumen

.    .    400 kg das qm

. . 500 „ „

. . 710 „ „    „

Holzbalkendecke ohne Staakung nur einfach gedielt...........

.    .    850 „    „

280 „ „

i.

Frei

tragende

Länge

tn

2.

3.

4.

Balkenstärke

Kubik-Jnhalt

in

der

Widerstands-

Moment

Balken

bezogen auf

4,0

4,4

18 zu 21 18 „ 23

4,5

18

24

4,7

5,0

5,3

5,5

5,6

5,8

6,0

6,3

6,5

18 „ 25 18 „ 26 21 „ 26 21 „ 27 21 „ 28

21    „ 30

22    „ 30 24 „ 30 26 „ 30

0,0378

0,0414

0,0432

0,0450

0,0468

0,0546

0,0567

0,0588

0,0630

0,0660

0,0720

0,0780

1323

1587

1728

1872

2028

2366

2551

2744

3150

3300

3600

3900

Bei den in Wohngebäuden gewöhnlich vorkommenden Belastungen bis zu 400 kg das qm und einem Balkenabstand von 1 m von Mitte Zu Mitte genügen die in Kolonne 2 angegebenen Balkenstärken.

Reparaturen an Balkenlagen sind meist mit großen . Kosten verbunden, da gewöhnlich auch das Mauerwerk durch die dabei nötigen Arbeiten Schaden leidet. Wo ganze Balkenlagen ausgewechselt werden müssen, ist zu überlegen, ob ein völliger Neubau dem Reparaturbau nicht vorzuziehen ist. Die Kosten würden sich ziemlich gleichbleiben, besonders wenn ein Teil der Abbruchsmaterialien wieder verwendet werden kann. Etwas günstiger liegen die Verhältnisse, wenn nur die Dachbalkenlage zu erneuern ist. Wenn hierbei behutsam verfahren wird, so ist für den übrigen Teil des Gebäudes weniger zu besorgen.

Sind die Balken im Holz noch gut, aber nur schwach, so braucht man nicht gleich mit Auswechselungen vorzugehen. Die Bautechnik kennt verschiedene Mittel, die Tragfähigkeit einer Balkenlage zu erhöhen. Dazu gehören zunächst Verschalung und Kreuzstaakung. Direkte Unterstützungen der Balkenlagen werden durch Säulen und Unterzüge vermittelt.

Sind nur die Balkenköpfe morsch und faul, so muß zunächst untersucht werden, ob diese Fäulnis bis in den Kern des Holzes vorgedrungen ist oder nicht. Im ersteren Falle werden die faulen Enden abgeschnitten und die Balken auf vorgekragte Holz- oder Eisenträger aufgelegt, in anderen Fällen genügt es

gewöhnlich, die Balkenköpfe mit beiderseits angebrachten, fest verschraubten Bohlstücken zu verstärken (Armieren).

Halber Windelboden. Staaken oder Schwarten werden in halber Höhe der Balken eingetrieben bezw. auf angenagelten Latten befestigt. Darüber kommt dann eine 3—5 cm starke Lage aus Strohlehm und hierauf, nachdem der Strohlehm ordentlich ausgetrocknet ist, bis Oberkante Balken trockenes Füllmaterial.

Ganzer Windelboden.

Halber Windelboden.

Ganzer Windelboden. Die Staaken werden mit Strohlehm umwickelt und 5—8 cm über Balkenunterkante eingetrieben. Demnächst wird dann der obere und untere Hohlraum mit Lehm ausgefüllt.

Beim Ausfüllen der Zwischendecken (sog. Fehlböden) muß dem Unternehmer besonders zur Pflicht gemacht werden, daß er hierzu nur trockenen, am besten geglühten Kiessand, trockene Koaks-asche, oft Schlacken verwenden darf. Bauschutt oder Bodenerde sind unter allen Umständen auszuschließen, weil darin stets Eier von Ungeziefer, oft aber auch gefährliche Krankheitskeime vorhanden sind. An vielen Orten findet man lediglich darum, weil dies nicht beachtet wird, in neuerbauten Häusern Wanzen, Käfer u. s. w.

Gestreckter Windelboden.

Oberhalb der Balken werden Spalt-latten oder Bretter „gestreckt" und ^    dann dicht aneinander getrieben und

festgenagelt. Die Umwickelung der Hölzer mit Strohlehm ist nicht notwendig. Auf den gestreckten Hölzern wird dann ein 6—8 cm hoher Lehmestrich aufgebracht, der in ähnlicher Weise zu behandeln und zu unterhalten ist, wie der Estrich einer Scheunentenne. Entstehen Risse, so sind diese sofort und sorgfältig zu dichten. Eine Decke mit gestrecktem Windelboden gewährt eine große Feuersicherheit und genügenden Schutz gegen das Durchdringen scharfer Dünste.

Rohrdecken von P. Stauß in Berlin SW., Treblinerstraße 2 und von P. Stauß und H. Ruff in Kottbus bestehen aus einem fertigen Rohrgewebe. Die parallel nebeneinander liegenden Rohrstengel desselben sind mittels feinen Drahtes auf stärkere, unterhalb der Stengel straff anliegende Drähte aufgebunden. Die stärkeren Drähte liegen quer zu den Rohrstengeln in Entfernungen von 20 cm; dieselben werden beim Anbringen des Gewebes festgenagelt. Man unterscheidet ein dichtes Rohrgewebe, welches aus schwachen, dicht aneinander gewebten Rohrstengeln und ein weites, welches aus stärkeren, weit gewebten Rohr-stengeln besteht. Das Rohrgewebe kommt in Rollen von 1—2,20 m Breite in den Handel und enthält jede Rolle etwa 20 qm.

nicht kreuzweiser —

Bei Herstellung dieser Art Decken werden auf die Unterkante der Balken der Quere nach Holzleisten 2,5 zu 3 cm stark mit etwa 7 cm langen Stiften aufgenagelt. Behufs richtiger Annagelung derselben markiert man zunächst ihre Lage auf den beiden Wandbalken durch Bleirisse. Dann schnürt man diese Teilung auf den übrigen Balken ab. Gegen diese Leisten heftet man nun zunächst das dichte Gewebe in sehr weitläufiger Nagelung mit dem starken Draht nach unten und bringt darunter in paralleler Stengellage das weite Gewebe, dessen Drähte in 12—16 cm weiten Zwischenräumen von Nagel zu Nagel an den Leisten befestigt werden. Selbstverständlich müssen die aufgerollten Doppellagen im Verbände liegen, d. h. die Stöße beider Rollen dürfen nicht übereinander treffen. Gegen diese angenagelte Rohrdecke wird nun der Zementmörtel ange-

worfen und zwar in 3 Lagen (Bewürfen), wobei darauf zu achten ist, daß jeder Bewurf gehörig „abgestorben" ist, ehe der nächste erfolgt, weil sonst der mit einem Wurf zu stark aufgetragene Mörtel durch fein eigenes Gewicht leicht abfallen könnte. Das Glattreiben der Deckenfläche darf nicht eher erfolgen, als bis der Mörtel so hart geworden ist, daß er Eindrücke mit dem Finger nicht mehr leicht zuläßt.

Deckenputz auf P l i e st e r l a t t e n. Unter die Balken werden die tannenen, rechteckig geschnittenen Pliesterlatten", 1 :25 cm stark, in 2,5 cm lichter Entfernung auf die flache Seite genagelt, wobei als Nägel 3,5 cm lange Drahtstifte mit glatten Köpfen zur Verwendung kommen. Auf diesen horizontal liegenden Latten-verfchlag wird der Verputz in drei Aufträgen aufgebracht. Der erste Auftrag besteht aus einem Gemisch von Kalkmörtel und Haferstroh und wird soweit durch die Latten durchgedrückt, daß sich oberhalb derselben Umkrampungen bilden, durch welche ein Herabfallen des Deckenputzes unmöglich gemacht wird. Der zweite Auftrag dient zum „Grademachen" des ersten und wird mit der Richtlatte ausgeführt. Der letzte Auftrag erhält nur Papierdicke. Diese Art Putz ist, gut gemacht, sehr haltbar und bewährt sich besonders bei der Anbringung von Stuckrosetten oder Leisten, welche bekanntlich von Rohrputz, sobald die Schalbretter schwinden, leicht abfallen.

Der gewöhnliche Stuck bezeichnet in Leimform aus G i p s -guß gefertigte Zierstücke, welche zur Dekoration von Wänden und Decken in Gesimsform oder als Voute und in der Mitte der Decke als Rosette in mannigfachster Ausbildung zur Verwendung kommen.

Das Befestigen von Stuckteilen geschieht bei massiver Unterlage mit Gips, dem etwas gelöschter Kalk zugesetzt wird, um das zu schnelle Erhärten und das Reißen zu verhindern. Die kleineren Stuckleisten werden an Wand und Decke gezogen, die größeren hängenden Stücke , wie Zapfen, erhabene Verzierungen u. f. w. mittels verzinkter, eiserner Dollen, Draht und Schrauben besonders befestigt; namentlich muß jedes schwere Stück durch wenigstens 3 Schrauben befestigt werden.

S t u ck m a r m o r ist ein mittels Gips unter Zusatz von Färbemitteln und Leim künstlich nachgeahmter Marmor, wobei die Farbe in verschiedenen Absätzen und Abtönungen je nach den: gewünschten Muster unter Zusatz von Alabaster- oder Marienglasstücken, Kupferfeilfpänen, Goldplättchen 2c. so hineingemischt wird, daß die Knetmasse eine dem natürlichen Marmor täuschend ähnliche Äderung erhält und diesem allgemein an Aussehen vollkommen gleicht. Um Stuckmarmor an Mauerwerk festbindend auftragen zu können, muß dasselbe vorerst einen möglichst rauhen Kalkputz erhalten, gegen welchen die Marmor-Knetmasse mit der Kelle partienweise aufgetragen und dann festgedrückt wird, worauf mau sie mit dem Putzbrett glättet. Nach' dem die Masse dauu erhärtet ist, wird sie ähnlich wie beim natürlichen Marmor mit Bimsstein abgeschliffen und zuletzt abpoliert. Auf diese Weise werden imitierte Marmorbekleidungen an Wänden, Pilastern und Säulen in beliebiger Nuance verhältnismäßig billig hergestellt, ohne in ihrer dekorativen Wirkung den natürlichen Marnwrtafeln nachzustehen. An gebogenen Flächen und da, wo reiche Gliederungen erforderlich sind, läßt sich der Stuckmarmor schwer anbringen, lveil hier das Aufträgen der Masse, das Abglätten und Abschleifen mit zu vielen Schwierigkeiten verbunden ist.

T r o ck e n st u ck besteht aus gehärteter Stuckmasse mit Leinwandeinlage, ist sehr leicht und verhältnismäßig billig. Denselben fertigen als Spezialität:

A. Kleefeld, Berlin, Gipsstraße 11; Jungermann, Berlin XXV., Luisenstraße 23; B. Schmidtmann, Leipzig; A. Heinert, Zwickau i S.; Adolf E. Pickenhaye, Breitingen b. Leipzig; G. Adler» Leipzig, Peterskirchhos 5; Hermann Umtier, Berlin SO., Köpnicker-straße 76; Wolkenrieder Gipsfabrik, Wolkenricd a. Harz.

G i p s d i e l e n sind in der Luft getrocknete, leichte, poröse Dielen aus Gips, Kalk, Binsen 2C. und werden als A u s f ü l I m a t e r i a I für die Balkenfache empfohlen, um einen soforttrockenenZwischen-b o d e n zu erhalten

Gipsdielen s. S. 23 und S. 42, pos. 47.

Terrast. Der von Gustav Lilienthal erfundene „Terrast" bildet einen freiliegenden Zementestrich, welcher über Balken oder Träger gelegt werden kann. Bei seiner Ausführung wird zuerst ein verzinktes Drahtgewebe mit 25 mm Maschenweite und 1,2 mm Drahtstärke durchhängend über die Balken oder Träger gelegt. Die Durchhängung beträgt ein Zehntel der Spannweite. Die Befestigung geschieht auf Balken mit je fünf breitköpfigen Nägeln, auf eisernen Trägern mit

Bindedraht. Ueber das Drahtnetz wird ein schwaches Papier gelegt. Hierauf wird Zementbeton, bestehend aus sieben Teilen Sand, einem Teil Zement, zu einem feuchten Pulver angerührt, aufgetragen und leicht eingestampft bis zur Höhe der Balken resp. Träger. Darüber wird eine 3 cm starke Estrichmasse aufgetragen, bestehend aus fünf Teilen Sand und einem Teil Zement. Diese obere Schicht wird nach Lehrleisten abgezogen und nach zwei bis drei Tagen, wenn der Estrich

so weit erhärtet ist, daß man darauf gehen kann, mit einer Zementschlemme abgerieben. Die Lehrleisten werden entfernt und die Rinnen mit Zementmörtel ausgefüllt und abgerieben. Nach einigen Wochen ist der Estrich vollkommen hart und beginnt bald auszutrocknen?)

Terrastböden und Decken werden u. a. hergestellt von Neugebauer & Schybilski, Berlin SW. 61; Denner & Funke, Kassel.

Anleitung fttm Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

JL

Jt

Ji

ist CD

A. Balkenlagen.

Tannen-, Kiefern-, Fichten- oder Lcirchen-Nundholz,

leichte Stämme, bis zu 20 cm Durchmesser an -zukaufen, das cbm

Desgl. 20—30 cm im Durchmesser, das cbm . . .    .

Desgl. 30 cm stark, das cbm.........

Eichen-Rundholz, mittelstarke Stämme anzukaufen, das cbm................

Desgl. schwere Stämme, das cbm........

Mauerlatten von 10 zu 12 cm starkem Eichenholz anzuliefern, zuzurichten, zusammenzuplatten, in die Balken zu verkämmen und wagerecht zu verlegen, das m

0,01 cbm Eichenholz zu 100 ^......

dem Zimmerer für Zurichten und Verlegen. . .

zusammen das m .

10 bis

ist

CD    tH

r-t    (M

o    o

-'s    L-

20

20

40

Balkenlagen in Ganz- oder Halbholz von verschiedenen Abmessungen kantig geschnitten an zu liefern von trockenem Tannen- oder gewöhnlichem Kiefernholz, das cbm................

Desgl. von Eichenholz das cbm.........

Desgl. in Ganz- oder Halbholz von verschiedenen Abmessungen zuzurichten, auf die Mauerlatten zu verkämmen, die nötigen Auswechselungen anzubringen und wagerecht zu verlegen, das m .......

45

100

35

*) Vergl. den Prospekt.

**) Die Preise je nach dem Ort sehr verschieden; Verfahren Mittelung des betr. Materialwerts s. S. 66—70.

genauen

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

: 4L

• /,

10

Balkenkopf zu beiden Seiten auf etwa 1—1,20 m Länge mit einem 6 cm starken und 21—26 cm hohen Bohlenstück zu armieren

Material einschl. Holzschrauben.......

dem Zimmerer . .    ..........

zusammen für 1 Balkenkopf .

to

GO    05    O

tH    rH    <M    (M

<M

<M

CO

<M

B. Grsenzeng zu Balkenlagen.

Eiserne Balkenanker, Giebelanker, Simsanker, Hängeeisen, Splintbolzen, Zug- und Kreuzanker, durchschnittlich das kg

Balkenanker, 800 mm lang, IO mm stark, 40 mm breit, mit 630 mm langen Splinten, einschl. Krammen und Nägel, Gewicht das m Eisen 3,11 kg, Gewicht des Ankers einschl. Splinte, Krammen und Nägel 5,25 kg, das Stück........ .......

Desgl. 800 mm lang, 13 mm stark, 52 mm breit, ebenso wie vor, Gewicht das m Eisen 5,26 kg, Gewicht des Ankers 8,75 kg das Stück..........

Znganker, 3,00 mm stark, 10 mm stark, 40 mm breit, mit 630 mm langem Splint, einschl. Krammen und Nägel, Gewicht das m Eisen 3,11 kg, Gewicht des Ankers 12,00 kg, das Stück.........

Ankerschienen, 1,00 m lang, 2 kg schwer, das Stück . .

Stichanker, 260 mm lang, das Stück .......

Desgl. 260 mm lang, die Spitze 78 mm lang, im Winkel gebogen, das Stück............

Spitzklammern, 260 mm lang, 6,5 mm stark, das Stück

Desgl. 10 mm stark.    . . . . . . . . .    . .    .

Desgl. 26 mm stark.............

Stützen, 20 mm im Quadrat stark, das m Eisen 3,11 kg schwer, das kg.......... .    . .    .

1 Schranbenbolzen, 40 cm lang, io mm Durchmesser (⁸/* “ englisch) mit mindestens 10 cm langem Gewinde, angeschweißtem Kopf, Mutter und 2 Unterlagsscheiben zu liefern...............

1 Desgl. 60 cm lang, im übrigen wie vor.....

50 bis

80

50

50

SO

50

60

55

60

70

55

90

10

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

t/fl    t/fl

24

25

26

C. Ansstaalrung und Derkeuputz.

Balkengefache mit eichenen Staakhölzern nach Vorschrift anszuschlagen, mit Strohlehm dicht zu umwickeln, die Gefache dicht aneinander zu treiben und die Felder mit trockenem Schutt auszufüllen, einschl. aller Materialien, über Balkenholz, das qm..........

Balkengefache wie vor herzustellen, aber statt mit trockenem Schutt mit Lehm auszufüllen, das qm......

Balkengefache mit Schwarten auszustaaken, die Schwarten vorher zu besäumen und in die Balkenfalze einzulassen.

80

dann auf diesen Deckeneinschub trockenes Lehmmaterial bis Oberkante Balken anzubringen, einschl. aller Materialien, über Holz gemessen, das qm

dem Zimmerer ............

dem Kleber (Lehmer) ..........

80

50

zusammen das qm .

30

27

Balkengesache mit 6—7 cm breiten, 3 cm starken eichenen Staakhölzern eingewickelt in Entfernung von 10—12 cm von Mitte zu Mitte zwischen die Balkennuten auszuschlagen, dann mit Schwemmsteinen auf der flachen Seite in Kalkmörtel dicht geschlossen zu belegen und oben mit trockenem Sand bis zur Balkengleiche auszufüllen, ohne Abzug der Balken einschl. allem Material, das qm

dem Zimmerer für Staakung .......

dem Maurer für Schwemmsteine, Plättung und obere Sandfüllung..........

80

20

zusammen das qm .

B em. Ueber Balken gemessen sind erforderlich für das qm 16 Stück Staakhölzer, etwa 65 cm lang, 30 Stück (25 .12.10 cm) Schwemmsteine mit Berücksichtigung von starkem Verhau. — Diese Decken haben gegen die aus Staakhölzern mit Strohlehm gefertigten den Vorzug, daß sie trockener und schneller herzustellen sind.

Balkendecke mit 2 cm starken Brettern z u verschalen, dann zu rohren und sauber zu putzen, das qm

dem Zimmerer einschl. Material das qm . .    .

Mörtel 0,20 hl............

dem Maurer (Tüncher) einschl. Rohr, Draht, Nägel rc. . ............

50

25

75

zusammen das qrn .

50

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

, fi

■ ZZ

29 Balkendecken mit Spalierlatten, vorerst die tannenen, rechteckig geschnittenen „Spalierlatten" 1 zu 2,5 cm stark in

2.5    cm lichter Entfernung auf die flache Seite mit

3.5    cm langen Drahtstiften (mit glatten Köpfen) aufzunageln, dann von unten ein Gemisch von Kalkmörtel und Haferstroh durch die Latten durchzudrücken, den zweiten Verputz mit der Richtlatte zu ebnen und dann mit dem Reibebrett glatt zu streichen, das qm

30 m Spalierlatten (Pliesterlatten)......

100 Stück 3,5 cm lange Drahtnägel.....

0,30 kl Kalkmörtel...........

0,5 kg Haferstroh.......... .

0,05 kg Kuhhaare...........

dem Pliesterer (Maurer).........

zusammen das qm .

30 Dtsgl. vorerst die Balken mit 2,5 cm starken Spalierlatten in Zwischenräumen von 2 cm zu benageln, die Latten mit Heuspeise zu bewerfen und dann die Decke mit Haarkalk nach dem Richtscheit glatt und eben abzuputzen, das qm

dem Maurer oder Pliesterer einschl. allem Material

toi ^ O I- ^ o Ü<|0 0'0 0 0’0’

31    Rohrdecke aus fertigem Rohrgewebe in 2 Lagen parallel

übereinander auf Holzleisten genagelt und mit Zementmörtel verputzt, das qm

5,5 m, 2,5 zu 3 cm starke Holzleisten einschl. Verschnitt zu 4 4...........

1 qm dichtes Gewebe einschl. Durchschnittsfracht .

1 qm weites Gewebe desgl.........

für Leisten- und Rohrnägel ........

0,06 hl Zement gu 9 M.........

Putzerlohn einschl. Annageln der Leisten . . . .

zusammen das qm .

32    Gestreckter Windelboden, hierzu die Lattstämme zu spalten,

auf die Balken dicht aneinander zu strecken und darüber eine etwa 6—8 cm hohe Lehmschicht aufzutragen und festzuschlagen

dem Maurer oder Lehmer das qm einschl. allem Material.............

(M ^ O iO ist IO (M (M (M O iO CO | CO

D. Fertige Balkendecken.

33 Gewöhnliche Balkendecken mit halbem Windelboden, Sandschüttung und Rohrdeckenputz kostet, bei 1 m Abstand der Balken von Mitte zu Mitte, das qm:

a) bei 18/21 cm starken, kiefernen Balken Balkenmaterial (cbm zu 45 °^)    ....

für Verlegen...........

Staakung mit Material und Sandschüttung Rohrdeckenputz mit Latten und Gewebe rc. . zusammen fertige Balkendecke (ohne Dielung) das qm .

<M I Ht-( ist

Üi| GO I Ot bst

olo 1 o o

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr ortsüblich

Preis

Jt

b)    bei 18/24 cm starken, kiefernen Balken, im übrigen wie bor, das qm

Balkenmaterial....... . . .

für Verlegen.......... .

Staakung und Rohrdeckenputz.....

zusammen fertige Balkendecke (ohne Dielung) das qm

c)    bei 20/26 cm starken, kiefernen Balken, im übrigen wie bor, das qm

Balkenmaterial..........

für Verlegen...........

Staakung und Rohrdeckenputz.....

zusammen fertige Balkendecke (ohne Dielung) das qm

Bem. Der Berechnung für das Balkenmaterial ist die Balkendecke über einem Zimmer von 5 m Länge und 5 m Breite zu Grund gelegt. Zu dieser Decke sind einschl. der beiden Wand- (Streich-) Balken 6 Balken, mithin 6.5,50 = 88 m Balkenholz erforderlich, d. i. das qm = 1,8 m.

60

60

80

70

2 80

50

34

35

36

37

38

39

E. Anstrich ans Dimmerdechen.

Zimmerdecke zu schlämmen und 2mal zu weitzen

dem Maurer oder Tüncher das qm ... .

Zimmerdecke, dunkel gewordene, zu schlämmen und 4—6mal zu weitzen, im ganzen.......

Desgl. weitz zu streichen, mit Gesims, Schlutzleiste und einigen farbigen Linien zu verzieren, im ganzen

Desgl. weitz zu streichen, mit Gesims, Schlutzleiste, Rosette, farbigem Fries und Linien zu verzieren, im ganzen..............

Zimmerdecke mit Stuck-Gesims, Leiste und Rosette, mit feinem Zinkweitz zu streichen, das qm . . .

Desgl. mit Stuck-Gesims, Leiste und Rosette, mit feinem Zinkweitz zu streichen, die Stuckverzierungen abzutönen und mit farbigen Linien zu umziehen, das qm................ .

15

30

15

80

20

B. Gewölbe.

Gewölbte Steindecken haben vor hölzernen Balkendecken den Vorzug, daß sie bedeutend dauerhafter sind und größere Feuersicherheit gewähren. Auch ist das Durchschlagen von scharfen Dünsten bei gewölbten Decken ausgeschlossen. Sie sind indessen meist teurer als hölzerne Decken, zumal sie starke Unterbauten und (wegen des seitlichen

Druckes) sichere massive Widerlager erfordern, und somit auch eine Verstärkung der Fundamente bedingen.

Alle inneren Gewölbe müssen erst nach erfolgter Ueber-dachung der Gebäude eingespannt werden, alsdann soll die Ausführung derselben ohne Unterbrechung und möglichst rasch erfolgen. Auf die Herstellung zentraler Lagerfugen ist- besondere Sorgfalt zu verwenden. Die Schichten sind gleichmäßig einzuteilen. Die Hintermauerung der Gewölbe wird Zweckmäßig erst nach Vollendung der letzteren und nach Lüftung der Lehrbögen hergestellt. Die weitere Auffüllung der Gewölbe darf erst nach vollständiger Austrocknung derselben erfolgen.

Die E i n r ü st u n g (Verschalung 2c.) unter einem Gewölbe darf nicht eher entfernt werden, bis dieses sich vollständig gesetzt hat. Die Beseitigung muß dann mit Vorsicht und möglichst gleichmäßig an allen Widerlagsteilen erfolgen. Gewölbe in Kalkmörtel brauchen zum Setzer etwa zwei bis drei Wochen, Gewölbe in Zement- oder Traßmörtel kürzere Zeit.

Gewölbe aus gewöhnlich en Bruchsteinen werden verhältnismäßig selten ausgeführt, weil solche eine unregelmäßige Form besitzen und sich daher die Herstellung einigermaßen zentral gerichteter regelmäßiger Lagerfugen, dieses Haupterfordernis für die Standfestigkeit eines Gewölbes, schwer ermöglichen läßt.

Gewölbe aus'sch ablonierten Werk st einen sind bei zulänglichen Gewölbe- und Widerlagsstärken von großer Dauer und gewähren ein elegantes Aussehen; wo das Gewölbe, wie z. B. bei Toreinfahrten, eine freie Stirnfläche erhält, muß der sichtbare Gewölbekranz aus besonders schön bearbeiteten und genau gefügten Steinen hergestellt werden.

G e w ö I b e a u s Z.i e g e I st e im e n kommen am häufigsten zur Anwendung, weil sie sich leichter und schneller als Werksteingewölbe herstellen lassen und auch gewöhnlich billiger sind als diese. Ziegelstein-gewölbe müssen mit gutem und reichlichem Mörtel hergestellt werden, während zu Gewölben aus zugerichteten Werksteinen nur wenig Mörtel erforderlich ist. Größere Gewölbe sind, sofern nicht besondere Belastungen ein anderes Material erfordern, aus porösen oder Lochsteinen, unter Verwendung von verlängertem Zementmörtel oder schnell bindendem Wasserkalk-Mörtel, herzustellen. (Nachtr. z. Dienstanw.)

Mehrfach werden Gewölbe auch aus Zementbeton hergestellt, welche bei geringen Stärken und wenig Stichhöhe eine außerordentlich große Festigkeit besitzen. Es dürste diese Art der Gewölbe in Zukunft mehr zur Anwendung kommen, nachdem sich bedeutende Fabriken wie Dyckerhoff u. Widmann, Biebrich a. Rh., und Feege u. Gotthard, Frankfurt a. M., mit deren Herstellung als Spezialität befassen.

Kappengewölbe (die gewöhnliche Form der gewölbten Steindecken) erhalten, wenn die Pfeilhöhe nicht unter ¹/s beträgt, bis 3,5 m Spannweite, eine Scheitelstärke von V2 @tem (12 cm); von da bis 5 m Spannweite ist die Scheitelstärke auf 1 Stein (25 cm) anzunehmen.

Nach Seite 7 des „Nachtrags zur Dienstanweisung u. s. w." sollen bei fiskal. Bauten flache Kappen von */* Stein Stärke in der Regel nicht über 2,50 m Spannweite erhalten. Bei größeren Spannweiten sind Verstärkungsgurte vorzusehen bezw. durchgängig größere Stärken zu wählen; außerdem ist ein besonders gutes Wölbmaterial und ein schnell abbindender Mörtel zu verwenden. Sind die Klappen zwischen eisernen Trägern einzuspannen, so müssen sie stets auf dem unteren Träger ausruhen und mit einer Pfeilhöhe von nicht unter ¹/s der Spannweite ausgeführt sein.

Zweckmäßig ist eine Verstärkung nach den Kämpfern zu, damit durch Belastung im Scheitel die Gewölbeschenkel.in der Bruchfuge rächt in die Höhe gedrückt werden. Gewölbe-Mauerung entweder nach Art der Tonnengewölbe, oder „auf Schwalbenschwanz" aus den Ecken heraus. Widerlagsstärke für die Kappen meist etwa V₅ bis V₄ der Spannweite, mindestens aber iy₂ Stein (38 cm), Letztere Erfahrungsregel ist indessen zunächst nur bei Kellermauern anwendbar, welche sich oberhalb im Erdgeschoß und den Stockwerken massiv fortsetzen; hierbei ist nämlich über dem Auflager hinreichende „Oberlast" vorhanden, welcher Umstand wesentlich die Standsicherheit des Ganzen bedingt. Bei Gurtbögen, mittels deren große Kellerflächen in solche Abteilungen zerlegt werden, welche sich möglichst billig und ohne weitere Schwierigkeiten mit flachen Kappen einwölben lassen, ist einseitiger Gewölbeschub zu vermeiden.

Die Widerlager können eingesalzt oder vorgekragt sein. Die letztere Ausführung ist Me bessere. Es sind daher bei der Ausmauerung die b^n betreffenden Anfalllinien der Gewölbe entsprechenden Lehrbögen aufzustellen und die Widerlager hiernach anzuarbeiten bezw. vorzukragen (evtl, mit verlängertem Zementmörtel).

Mauerstärke der Gurtbögen, wenn sie höchstens 3 m voneinander entfernt stehen, bei gewöhnlichen Bruchsteinen nicht unter 50 cm, bei Ziegelsteinen je nach der Belastung 1V₂ bis 2 Stein. Als Scheitelstärke der Gurtbögen bei mindestens ¹/₄ Pfeilhöhe genügt für gewöhnliche Belastungsverhältnisse bis 2 m Spannweite 1 Stein (25 cm), von 2 bis 3 m Spannweite iy₂ Stein, von 3 bis 4 rn Spannweite 2 Stein und von 4 bis 6 m Spannweite 2³/₂ Stein. Die Widerlagsstärke an Gurtbögen wird je nach größeren oder geringeren Belastungen der Widerlager (der vorhandenen Oberlast) V₅ bis Vg der Spannweite angenommen, zweckmäßig aber nicht unter 2 Stein (51 cm).

Der Nachtrag zur Dienstanweisung schreibt bezüglich der Gewölbe und Gurtbögenwiderlager ferner vor: Die für die Widerlager erforderlichen Stärken sind — soweit nötig — sorgfältig durch Rechnung zu ermitteln. Lassen sich die Widerlager nicht in einer solchen Stärke anordnen, daß die stets bis zum Erdboden zu verfolgende Drucklinie ausreichend von der Außenkante des Mauerwerks entfernt bleibt, so ist die Anbringung von Verankerungen vorzuschreiben. Die Stärke und Anzahl der Anker ist in solchen Fällen vor der Ausführung rechnerisch festzustellen.

Weit gespannte Gurtbögen, welche zusammen mit dem aufgehenden Mauerwerke aufgeführt werden, sind, auch wenn die Drucklinie rechnungsgemäß innerhalb des Mauerwerkes verbleibt, in verlängertem Zementmörtel oder in schnell abbindendem Wasserkalkmörtel einzuwölben und mit Ankern von ausreichender Stärke auszustatten, da die Lasten, welche den Verlauf der Drucklinie bestimmen, erst nach und nach aufgebracht werden und somit behufs Verhinderung von Rissen die vorgedachten Sicherungsmaßregeln geboten sind. Gewölbe, welche zur unmittelbaren Aufnahme der Dachdeckung dienen, und sonstige Gewölbe, deren Ausführung nur unter freiem Himmel erfolgen kann, sind zu vermeiden u. s. w. Es folgen obige Bestimmungen über Kappenweiten. Verankerung von Kappen, ferner unter 1. Bestimmungen über die Verankerung der Ecken von Gebäuden, die in allen Geschossen gewölbte Decken erhalten.

Böhmische Kappe unterscheidet sich von der sog. preußischen oder flachen Kappe dadurch, daß sie von allen 4 Seiten Widerlager

MI

_    gebraucht, die bei quadratischer

8    Grundfläche den Gesamtdruck

gj    gleichmäßig zu tragen haben.

^    Von der Kuppel unterscheidet

sie sich durch die flachere Wölbung. Denkt man sich eine gf    böhmische Kappe umgekehrt,

11    so würde sie in der Form

derjenigen eines an den Ecken zwischen 4 Wänden aufgehängten Tuches ähnlich sein. Am zweckmäßigsten findet die Verwendung böhmischer Kappen zur Ueberdeckung quadratischer Räume statt.

Das gewöhnliche Kreuzgewölbe besteht aus 4 Kreuzkappen, die in gewöhnlichen Fällen auf ¹/so—¹/₁₀ ihrer Länge ansteigen und den beiden Diagonalengraten (Gratbogen). Da das Kreuzgewölbe keiner Widerlagslinien, sondern nur Widerlagspunkte bedarf, so können seine Stirnmauern durch Bogen ersetzt werden, so daß es auf 4 einzelnen Pfeilern ruht. Teilt man die einzelnen Kappen eines Kreuzgewölbes durch Einziehen von neuen Graten in weitere kleine Kappen (Felder) ein und werden diese jede für sich eingewölbt, so entsteht das Sterngewölbe. Als Gewölbestärke genügt in den Kappen rundbogiger Kreuzgewölbe bei einer Spannweite bis zu 5 rn im Scheitel und am Kämpfer ¹/₂ Stein (12 cm);

von 5—10 m Spannweite sind die Kappen nach dem Kämpfer zu auf 1 Stein zu verstärken. Die Gewölbestärke der Gratbogen ist überall um mindestens ¹/₂ Stein stärker als die Kappen zu bemessen.

Reparaturen an Gewölben sind verhältnismäßig sehr schwierig auszuführen und erfordern genaue Kenntnis der Konstruktion und des statischen Zusammenhanges der verschiedenen Gewölbeteile.

Risse in den Gewölben mit Mauersteinstücken auszuzwicken, ist selten zweckmäßig, zumal da letztere nur zu leicht selbst dabei zerschlagen werden. Besser ist, solche Risse mit gut eingepaßten Holzstücken, oder wenn sie sehr lang sind, mit zugeschnittenen Holzdielen auszukeilen. Das Holz muß aber vorher gut ausgetrocknet und dann unmittelbar vor der Verwendung in Wasser eingetaucht werden, damit, wenn es eingetrieben ist, durch seine allmähliche Ausdehnung die Spannung im Gewölbe vermehrt wird. Bei Anwendung von Steifen dürfen diese nicht gegen den Putz gesetzt werden und auch nicht auf dem bloßen Erdreich stehen, weil besonders letzteres leicht nachgibt und dann das Gewölbe nachsinken könnte.

Bei den Gewölben muß, wie schon erwähnt, eine genaue statische Berechnung der Widerlager erfolgen, da namentlich bei größeren Spannweiten das Augenmaß oder die gewöhnlichen Mauerregeln nicht zutreffen; die meisten Einstürze von neuen Gebäuden kommen nach Ausführung der Gewölbe vor, namentlich weil die Widerlager zu schwach, die auf denselben ruhende senkrechte Last (Oberlast) zu gering war.

TaveUe xxbtv Eigengewichte von V² Klein — 13 cm starker Gewöike rinschl. Anffntternng vis znr Horizontalen.²)

1 cbm Ziegelmauerwerk ist 1600 kg, 1 cbm poröse ober Lochsteine 950 kg wiegend angenommen.

Gewicht das qm (in wagerechter Ebene gemessen)

Spann

weite

ll² Stichhöhe

V« Stichhöhe

Vs Stichhöhe

Vio Stichhöhe

r Poröse oder , Poröse oder Ziegel- Lochsteine    Siegel»    Lochsteine

steine    und Givs-    steine    und Gipsauffütterung    auffütterung

Ziegel

steine

kg

kg

kg

kg

kg

Poröse oder Lochsteine und Gipsauffütterung

Poröse oder Lochsteine

Ziegelsteine und Gips-auffütterung

kg

kg

kg

1,20

219

315

187

288

176

272

162

1,40

235

232

197

301

179

283

168

1,60

1,80

448

250

266

350

368

208

219

187

293

174

2,00

475

282

386

195

304

181

229

341

203

315

187

2,20

501

298

403

2,40

528

314

2,60

555

421

239

250

330

438

355

368

211

325

193

219

336

2,80

581

260

381

226

347

O CO

345

456

3,00

608

3,20

635

361

377

474

271

395

235

357

3,40

621

492

408

421

242

250

368

379

Dl <N

225

393

510

435

258

389

231

Die Art der Berechnung von Trägern und Stützen für .Kellerkappen in einfachen Fällen geht aus folgenden Beispielen hervor:

cv

Fig 2.

Fig. 1.

Beispiel zu Fi g. 1. Die Decke eines Kellers bestehe aus V₂ Stein starken, zwischen schmiedeifernen Trägern gewölbten Kappen von 2,6 m Spannweite. Die freitragende Länge der Träger sei 4,8 in. Welches ist das erforderliche Trägerprofil?

Das Gewicht der Kappe einschl. Nutzlast zu 750 kg das qm angenommen, ergibt für jeden Träger eine Gesamtlaft von 2,6.4,8.750 — 9360 kg, weshalb das erforderliche Widerstandsmoment

642.

9360.480

8.875

Es genügt demnach Normal-Trägerprofil Nr. 30, dessen W — 659 (Seite 210).

Der Druck auf jedes Auflager beträgt -⁹³^Q- — 4680 kg, weshalb die erforderliche Auflagerfläche unter Voraussetzung gewöhnlichenMauer-werks-^o — ßtztz qcm enthalten muß. Da die Flanschenbreite des

Trägers Nr. 30 rund 13 cm beträgt, so müßte der Träger ein 66 cm tiefes Auflager erhalten. Besser aber wird eine Platte untergelegt von 25 zu 30 cm (750 qcm.) Abmessung.

Beispiel zu Fig. 2. Die Decke eines Kellers bestehe aus V₂ Stein starken, zwischen schmiedeisernen Trägern gewölbten Kappen von 2,4 m Spannweite. Die 5 m langen Träger sind in der Mitte durch gemöllerte Pfeiler unterstützt.

I. Wie groß ist der Druck auf die Mittelstütze?

II. Welches Trägerprofil ist erforderlich?

— 5625 kg, weshalb der Pfeiler-querschnitt

Das Gewicht der Kappe einschl. Nutzlast zu 750 kg das qm angenommen, ergibt für jeden Träger eine Gesamtbelastung von 5,0.2,4.750 = 9000 kg. Der Druck auf die Mittelstütze beträgt ⁵/8 dieser Last, mithin 9000. derselben unter der Voraussetzung guten Ziegelmauerwerks in Zement

= 511 qcm betragen muß. Ein 1 Stein im Quadrat starker Pfeiler

5625

25.25 = 625 [qcm genügt. Die Gesamtlast auf jede freitragende Trägerhälfte beträgt 2,5.2,4.750 = 4500 kg. Mithin ist das Widerstandsmoment des Trägers für Schmiedeisen W =

Es genügt Normal-Profil Nr. 18, dessen W = 162.

4500.250

8.875

= 160,7.

¹

Genaue Angaben darüber für fiskal. Bauten s. Seite 65 und folgende, sowie Seite 68 des Nachtrags zur Dienstanweisung u. s. w.

²

Anderweite Berechnungen der Gewichte gewölbter Decken befinden sich auf S. 60 des Nachtrags zur Dienstanweisung u s. w.

Pos.

Anleitung imst Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

■ //.

Ji

Bruchstein-Gewölbe aus gewöhnlichen Bruchsteinen in verlängertem Zementmörtel genau nach dem vorgeschriebenen Bogenprofil mit zentralen Lagerfugen bedingungsmätzig anzufertigen, einschl. aller Ein- und Abrüstungs-Arbeit, das cbm

Bruchsteine, ausgesuchte, 1,25 cbm zu 8 dt . verlängerter Zementmörtel 3,30 bl ... . dem Maurer............

zusammen das cbm .

O CD CO IO i—I    ItM

i isg I

Werkstein-Gewölbe aus schablonierten Werksteinen, die Werksteine, in den vorgeschriebenen Stärken und Breiten mit glatt gespitzten Anstchts- bezw. Aufsatzflächen bearbeitet in verlängertem Zementmörtel genau nach dem vorgeschriebenen Bogenprofil mit zentralen Lagerfugen bedingungsmäßig einschl. aller Rüstungen herzustellen, das cbm Werksteine, schablonierte ........

verlängerter Zementmörtel, 1 hl.....

dem Maurer oder Steinsetzer......

zusammen das cbm .

Schiefes Werksteingewölbe bedingungsmäßig auszuführen, für Mehrarbeit an Abschrägungen, Auskragungen, schwierige Wölbung 2C., Zulage zu pos. 2................

Ziegel-Gewölbe von hartgebrannten Backsteinen in verlängertem Zementmörtel genau nach dem vorgeschriebenen Bogenprofil mit Zentralen Lagerfugen bedingungsmätzig anzufertigen, einschl. Einund Abrüsten des Gewölbes, das cbm

Ziegelsteine 400 Stück zu 3,5 ^.....

verlängerter Zementmörtel, 2,2 hl ... . dem Maurer einschl. Einrüsten 2C.....

zusammen das cbm .

iO »O I lO

1-1    (M

Schiefes Ziegelgewölbe bedingungsmätzig auszuführen, für Mehrarbeit Zulage zu pos; 4, das cbm . .

Kappengewölbe V₂ Stein stark von hartgebrannten Backsteinen in Kalkmörtel in regelrechtem Verbände einzuwölben, in plano (im Fußboden) gemessen, das qm

Ziegelsteine 56 Stück zu 3,5 Kalkmörtel 9,34 bl . . . dem Maurer......

zusammen das qm .

CD Ol I © CO I I

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

JC

jft

Desgl. einschl. Hintermnuerung V₂ Stein stark von hartgebrannten Backsteinen einzuwölben und mit dünnem Kalkmörtel auszugießen, dann abzugleichen und mit trockenem, humusfreiem Ausfüllmaterial auszufüllen, in plano gemessen, das qm

Ziegelsteine 80 Stück zu 3,5 $......

Kalkmörtel 0,60 hl..........

dem Maurer............

Ol

zusammen das qm .

Ol 1-0

©Oll© GO 1- I I »O

Kappengewölbe 1 Stein stark, im übrigen wie pos. 6 herzustellen, in plano gemessen, das qm

Ziegelsteine 120 Stück zu 3,5 ^.....

Kalkmörtel 0,70 hl..........

dem Maurer............

zusammen das qm .

CO Igo

lll gg

10

Desgl. einschl. Hintermanernng 1 Stein stark, im

übrigen wie pos. 7 herzustellen, in plano gemessen, das qm

Ziegelsteine 150 Stück zu 3,5 4 Kalkmörtel 0,90 hl .... . dem Maurer .......

zusammen das qm .

I©

O Ist Ol I 03 H CO I ¹

Kappengewölbe von Schwemmsteinen (Bimssandsteinen) Va Stein stark in Kalkmörtel und regelrechtem Verbände einzuwölben, in plano gemessen, das qm

Schwemmsteine 50 Stück zu 2,5 -H . .

Kalkmörtel 0,30 hl........

dem Maurer...... . . . .

zusammen das qm .

l—i I CO

mmol I (M W ^ I 1

Böhmische Kappe (Kreuzkappe) V₂ Stein stark von hartgebrannten Backsteinen nach Vorschrift einzuwölben, in plano gemessen, das qm

Ziegelsteine 56 Stück zu 3,5 $......

Kalkmörtel 0,40 hl..........

dem Maurer ............

oi

CJil I Ol CO ol I ^ CD

18 Tonnengewölbe nach der Korbbogenlinie gedrückt, 1 Stein stark, im übrigen wie vor, in plano gemessen, das qm

Ziegelsteine 148 Stück zu 3,5 H.....

Kalkmörtel 0,90 hl..........

dem Maurer............

,2

CD 05 O IO T—I 1-1 <01 I lO

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis' Preis ungefähr ortsüblich

tJl A    t/fl.

12 Desgl. einschl. Hintermauerung V₂ Stein stark von hartgebrannten Backsteinen einzuwölben, mit dünnem Kalkmörtel auszugießen und mit trockenem Ausfüllmaterial abzugleichen, in plano gemessen, das qm

Ziegelsteine 90 Stück zu 3,5 $ Kalkmörtel 0,64 hl ... . dem Maurer......

I 00

zusammen das qm .

B e m. Beim Einwölben der Kappen zwischen eisernen Trägern muß der Arbeitslohn etwa um V₄ erhöht werden.

Sg I | I

13    Kappengewölbe aus Backsteinen V, Stein stark einzu

schlagen, die guten Steine auszusuchen, zu reinigen und geschichtet aufzusetzen, in plano gemessen, das qm

14    Desgl. 1 Stein stark, im übrigen wie vor, in plano

gemessen, das qm............

15 Tonnengewölbe halbkreisförmig V₂ Stein stark von hartgebrannten Backsteinen in Kalkmörtel und in regelrechtem Verbände mit engen, zentralen Fugen einzuwölben, in plano gemessen, das qm

Ziegelsteine 82 Stück zu 3,5 *3......

Kalkmörtel 0,50 hl..........

dem Maurer............

zusammen das qm .

NI«®

00 o I IS

16 Desgl. 1 Stein stark, im übrigen wie vor, in plano gemessen, das qm

Ziegelsteine 165 Stück zu 3,5 H '.....

Kalkmörtel 1,0 hl..........

dem Maurer............

zusammen das qm .

lO t-H Tfl I r—I

00 (M O IO <M »O |»Q

17 Tonnengewölbe nach der Korbbogenlinie gedrückt, Vi Stein stark aus Backsteinen in Kalkmörtel nach Vorschrift herzustellen, in plano gemessen, das qm

Ziegelsteine 70 Stück zu 3,5 ^......

Kalkmörtel 0,45 hl..........

dem Maurer............

I to

zusammen das qm .

Ol h o

»st IO O IO »st »stk

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

dC jf    iM/ ^

19 Kreuzgewölbe, flaches, V₂ Stein stark aus hartgebrannten Backsteinen in Kalkmörtel und in regelrechtem Verbände nach Vorschrift herzustellen, in plano gemessen, das qm

Ziegelsteine 68 Stück zu 3,5 ^    ......

Kalkmörtel 0,50 hl ... .......

dem Maurer . ...........

zusammen das qm .

051 CO I tO

00 (M O IO

CO CD iQ I iO

20 Tesgl. aus Schwemmsteinen (Bimssandsteinen) V» Stein stark, im übrigen wie vor herzustellen, in plano gemessen, das qm

Schwemmsteine 60 Stück zu 2,5    . . . .

Kalkmörtel 0,40 hl . ...... . . .

dem Maurer............

zusammen das qm .

Zu den Schwemmsteinen in pos. 10 und pos. 20 ist die größere und gewöhnlichere Sorte: 25 cm lang, 12 cm breit und 10 cm stark angenommen.

21 Betondecken, feuersichere, zwischen eisernen Trägern, im Mittel 12 cm stark, nach Vorschrift anzufertigen, einschl. Vorhalten der Gerüste, Geräte und Lieferung aller Materialien, ausschl. der eisernen Träger, das qm...... . . .

Cn| CO

I I I gg

bis

O O iO iO

22 Gewölbe-Abdeckung mit einfacher Ziegelslachschicht in verlängertem Zementmörtel herzustellen, vorher das Gewölbe sorgfältig zu reinigen und anzunässen, die Ziegelsteine auf 1,2 cm hohem Mörtelbett zu verlegen und die Fugen mit dünnem Zementmörtel voll auszugießen und glatt zu verstreichen, das qm

Ziegelsteine 32 Stück zu 3 ^......

verlängerter Zementmörtel 0,17 hl zu 2 Jfi . dem Maurer............

zusammen das qm .

will

CD xh O IO 05 CO iQ | GO

23 Desgl. mit doppelter Ziegelflachschicht, im übrigen wie vor, das qm

Ziegelsteine 64 Stück zu 3    . . . ’ . . .

verlängerter Zementmörtel 0,34 hl zu 2 dl . dem Maurer . ........ . . .

zusammen das qm .

CO

Cnl CD 05 CD Ol O CD tC

24 Zementdecke über dem Gewölbe dicht aufliegend und glatt abgestrichen, 2 cm stark anzufertigen, das qm Zementmörtel 0,20 hl .... . . . . . dem Maurer .... . .    . .

tOl GO

oloo

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

- 4.

Preis

ortsüblich

4

25

Asphaltdecke über dem Gewölbe 1,5 cm stark von natürlichem Asphalt in kochendem Zustande in gleichmäßiger Stärke ohne Risse und Sprünge fest aufliegend und glatt herzustellen, das qm einschl. Material ...............

Desgl. 2 cm stark, im übrigen wie vor, das qm einschl. Material ........... .

Abdeckung der Gewölbe mit Asphaltfilz, die Asphalt-Filzplatten von mindestens 8 mm Stärke nach vorzulegender Probe anzuliefern und dachziegelartig mit 10 cm weiter Neberdeckung aufzulegen, dabei die Ränder mit heißem Asphaltteer aufeinander zu kleben und mit heißem Kloben abzubügeln, dann die ganze Abdeckung zweimal mit heißem Asphaltteer zu streichen und eine 10 cm starke Sandschicht aufzubringen, das qm . . . . . .

Verputz rntfr Fugeuverstrich auf massiv gervölbteu Decken.

Bei der Berechnung des Deckenputzes zu Gewölben wird auf flachen Gewölben V₃, bei Tonnengewölbe V₂ der in plano gemessenen Fläche hinzugesetzt. Verputz s. S. 105, Ausfugung s. S. 104.

50

26

27

28

Kappengewölbe in plano gemessen, mit Kalkmörtel glatt zu putzen, dann zu schlämmen und abzufärben, das qm

Mörtel etwa 0,23 hl .........

dem Maurer oder Tüncher.......

28

62

zusammen das qm .

90

29

Desgl. zu berappen und abzufärben, in plano gemessen, das qm

Mörtel 0,17 hl...........

dem Maurer oder Tüncher .......

20

40

zusammen das qm .

60

Kappengewölbe in plano gemessen, die Fugen mit Kalkmörtel sauber zu verstreichen, das qm

Mörtel 0,07 hl...........

dem Maurer oder Tüncher.......

08

52

Preis Preis ungefähr ortsüblich

Bezeichnung des Gegenstandes

Pos.

4 Jts 4

31 Desgl. die Fugen 2 cm tief auszukratzen und mit Zementmörtel zu verstreichen und sauber abzubügeln, das qm

Zementmörtel 0,1.0 bl ........ .

dem Maurer oder Tüncher.......

30

70

zusammen das qm .

32    Kappengewölbe in plano gemessen, einmal zu

schlämmen und zu Weißen, das qm einschl.

15

Material...............

33    Desgl. dunkel gewordene einmal zu schlämmen und

5—6 mal zu weißen, das qm (in plano) einschl.

25

Material...............

Anstrich auf Verputz siehe Kap. VIII, S. 127.

C. Massivdecken mit und ohne Eiseneinlage.

Decken aus Eisengerippe mit Zementmörtel- (M o nie r) oder Kalkmörtelumhüllung (Rabitz Umhüllung) besitzen größere Dauerhaftigkeit und Feuersicherheit, als solche aus bloßem Eisen und den Vorteil ergänzender Ausnutzung der Tragfähigkeit verschiedener Baustoffe gegenüber den bloß aus Zement oder Stein hergestellten, sie lassen sich leicht ans ziemlich weite Entfernungen frei spannen, sofern es sich bloß um einen oberen Raumabschluß handelt, also um eine Decke, die ohne Auflast nur sich selbst zu tragen hat.

Wo es sich indessen um solche, nicht nach Form und Fugenschniit gewölbte massive Decken handelt, die Wohnräume, Geschäfts-. Betriebs-, Lager- und Verkehrsräume, Wege oder Höfe aufnehmen, also entsprechend belastet werden, hat die wetteifernde Neuzeit mannigfaltige Konstruktionen mit und ohne Eiseneinlagen erdacht und zur Bewährung gebracht, teils aus Ziegeln, Formsteinen oder Schwemmsteinen, teils aus Zement- oder Gipsdielen, teils aus Stampfbeton, teils aus Formsteinen und Beton:

1. Decken aus Ziegel mit Eiseneinlage.

Die K l e r n e's ch e Decke besteht aus mit Zementmörtel verbundenen Schwemmsteinen, porigen Lochsteinen oder sonstigen Ziegeln

Kleine.

Fm i.

mit zwischen den (in der , Querrichtung zu den '///*'/, Eisenträgern durchgehen-den) Fugen hochkantig ein-gelegten, in den Mörtel gut eingebetteten jBand-eisen (vergl. Fig. 1).

Diese Deckenkonstruktion muß von geübten Arbeitern sorgfältig hergestellt werden; von oben gesehen müssen die Steine irrt Verband liegen. Man ordnet die Träger, zwischen welchen diese Konstruktion ausgeführt wird, in Wohngebäuden bei 12 cm Steinstärke in Abständen bis zu 1,90 m an. Bandeisen 25X2 mm stark. Patentinhaber: A. Stapf, Berlin W. 35, Lützowstraße 62. Erfinder: Baumeister

I. F. KI e i n e in Erbach im Rheingau. Preis 3—5 Mark für 1 qm.

Die Räbel'schen (vormals F. W. & M. Müller'sche) Decken stehen der Kleine'schen Konstruktion nahe, sie werden hergestellt aus eigenartig geformten Hohl- oder Vollsteinen mit und ohne Eiseneinlage.

Rct$beL

IE

rZlg. 2.

Die obenstehende Fig. 2 stellt eine solche aus 10 cm hohen Dreilochsteinen mit in jeder Fuge eingelegten Winkeleisen dar, über denen sich eine 7 cm hohe Auffüllung von Schlacke befindet, die ihrerseits eine 3 cm starke Betonschicht trägt, auf welcher der Estrich ruht, der aus Zement hergestellt ist. Der Mörtel für die tragenden Teile der Konstruktion besteht aus ein Raumteil Zement mit 3 Raumteilen Mauersand. Näbel, Baugeschäft, G. m. b. H., Berlin W. 30, Zieten-straße 21.

Die S ch ü r m a n n's ch e Decke wird aus besonderen Ziegeln, in Zementmörtel gebettet, wie die vorigen hergestellt und in der 3. oder 5. Steinfuge mit einer stehenden Wellblechschiene von 125X60 mm Stärke, welche gut eingebettet ist, versehen. Diese Schiene (Deutsches Reichspatent Nr. 80653) besteht aus einem Flacheisen mrt abwechselnd konkaven und konvexen Ausmuldungen und bietet bei der in Fig. 3a

Fig. 3a.

Stfmrmamv..

yy.

W Egöo'ö;poöoc im Querschnitt dargestellten Form dieser Ausmuldungen die erforderlichen Widerlager zu der im Längeuschuitt (Fig. 3) dargestellten gewölbeartigen Anordnung der Steine. An den Umfassungswänden wird, wo es erforderlich, zu besserem Anschluß der Decke eine Backstein-schicht vorgekragt oder eine Nut ausgespart. Die Eisenträger Pflegen in Entfernungen bis zu 1,50 in angeordnet zu werden. Patentinhaber: F. I. Schürmann, Münster i. W. Prospekt kostenfrei.

Die A n k e r d ü b e l d e ck e von Höschen und Pesch ke (Fig. 4) — Berlin SW. 61, Blücherstr. 1 — wird ans hohlen, besonders

Anker-Dübel- Decken/.

111 n ii ii 1111111 ii 111 n 11111111111 j 11111 n ii 111 n 111111 ili 1111 Hl | n

,    ,    . *    « ,    ¹    . i

Fig. 4.

geformten Ziegeln hergestellt, von denen diejenigen, welche den auf 36 cm Entfernung wiederkehrenden Rundeiseneinlagen zunächst liegen, Auskerbungen enthalten, die eine gute und vollständige Umhüllung dieser Einlagen mit Zementmörtel erleichtern. Der zwischen 2 solchen Ziegelschichten liegende jedesmalige dritte Hohlziegel hat die Querschnittsform des Schlußsteins eines scheitrechten Gewölbes und wird deshalb von seinen Nachbarn getragen. Preis 3,50—4,50 Mk. Nach Fig. 4 wird die weitere Anordnung beispielsweise derart getroffen, daß sich über der Ziegelschicht eine Schicht ans Schlackenbeton befindet, die einen Zementestrich aufnimmt.

Decken nach den Systemen Donath, Müller und Czarnikow siehe Zentralblatt der Bauverwaltung 1897, S. '49 bezw. 578.

2. Decken aus Ziegeln ohne Eiseneinlage.

Die F ö r st e r's ch e Decke besteht aus besonders geformten, durch Patent vor Nachahmung geschützten Steinen, die, wie im Längenschnitt (Fig. 5) angedeutet, so gestaltet sind, daß die oberen und unteren

Ug. 5.

Förster.

Hälften entgegengesetzte Widerlager aufweisen. Die Steine werden als gebrannte porige Lochsteine 25 cm lang, 13 cm breit und 10—13 cm stark hergestellt und ohne Eiseneinlage verwendet, mit 1,20 bis 2 m freier Spannweite. Preis 3—4 Mk. das qm. Erfinder: Stadt-baumeister Förster.

Decken nach den Systemen Kopp , Wingen, s. Zentralblatt der Bauverwaltung 1897, S. 578 und 579.

Ohne Eiseneinlage aus Formsteinen mit

abgesetzten zum Ineinandergreifen bestimmten    i—i tr—p    5—p    a—?    j-^5—t

Seitenflächen (Erfinder Kreisbauinspektor    £_j \_/    S_)    J)    )_$ (_$

oonona

Querschnittsformen Otte'scher Deckensteine.

E. Otte in Rastenburg; vergl. Zentralbl. d. Bauverw. 1904, S. 507) oder ähnlich werden ferner hergestellt: die Kämpferische Horizontaldecke (R. Wabel in Görlitz); die Formsteindecke sR. Schuricht, Großenhain in Sachsen); die Körting'sche Massivdecke (Schmid L Weimar, Charlottenburg, Savigny-platz 4); die Massivdecke (A. Dressel, Gera-Reuß); die Herkulesdecke (Kaufhold & Horn, Jena); die Gradlinige Massivdecke (H. Eggert, Bleckendorf bei Magdeburg) u. a. — Scheitrechte Gewölbe bilden: die Securadecke (Wayß L Freitag, Äkt.-Ges. m. b. H., Berlin, Altmoabit 94); die Patentdecken- und Wandbau-Gesellschast (Magdeburg); Pulda's Triumphdecke (Denner L Funke, Kassel) u. a.

3. Decken aus Gipsdielen, Zementdielen.

Auf Spannweiten unter 90 cm werden Zwischen Eisenträgern Hartgipsdielen auf die Unterflanschen gelegt und Füllmasse (3. B. Schlackenbeton) darüber gebracht.

Auf größere Weiten ist dies eine bewährte Konstruktion.

Spalte:

Fig. 6.

Die St0 lte'sche Decke (Fig. 6) wird aus 25 cm breiten, 8—10 cm starken Stegzementdielen (mit Hohlräumen und mit hochkantig gestellten Bandeiseneinlagen) hergestellt, indem die einzelnen Tafeln, welche — um sie bequem einschwenken zu können — nicht rechteckig, sondern rhomboidisch gestaltet sind, ohne Anwendung irgend einer Schalung, in Zementfuge aneinander geschoben werden. Der Anfang und das Ende eines Feldes werden durch Keilstücke geschlossen. Diese Decke kann zu jeder Jahreszeit hergestellt werden und ist sofort trocken. Spannweite dieser auch in Berlin polizeilich genehmigten Konstruktion in Wohngebäuden 1,8 m. Preis der Tafeln 10 cm stark etwa 5 Mk. das qm. Die Weyßer'sche Decke¹) ist der Stolte'schen nachgebildet.

Stegzementdielen liefert die Genthiner Baugesellschaft (Generalvertrieb Tietz & Hahn, Berlin SO, Brückenstr. 66.)

Außer diesen niedrigen Quarzsand-Zementdielen werden B i m s -stein-Zementdielen in größeren Stärken angefertigt, auf denen der Fußboden der oberen Räume ohne weiteres hergestellt werden kann (siehe Fig. 6 a). Sie lassen sich beliebig nageln, bohren und sägen. Diese

Statte/

Fig. 6a.

Decke ist wegen der großen Hohlräume sehr leicht und sofort trocken. Patentinhaber Stolte, Zementdielen-Gesellschaft m. b. H., Berlin W. 30, Hohenstaufenstraße 14.

Ueber H. Fröhliches eisenarmierte Betonrippenplatte s. Zentralbl. d. Bau-Verw.

1902, S. 576.

4. Decken aus Stampfbeton mit Eiseneinlage.

Die Könen ’fdje Plandecke (Fig. 7), eine auf je 25 cm Breite durch Rippen, — in deren unterem Teil wagrechte Zugeisen eingelegt sind — verstärkte tragfähige Betontafel, unter der Rohputz, Drahtputz, Gipsdielen, Tonplatten, Stuck oder Täfelung entweder auf Holzplatten a, welche bei der Herstellung muldenförmige Blechlehren aufzunehmen

Könen/,

\<€t/

Pland&ck&.

Fig. 7.

pflegen, genagelt oder mittels Eisendraht befestigt werden. Freie Spannweite bis 3,5 m. Kosten 5,60 bis 6 Mk. das qm. Die Könen'sche Plandecke wird auf mit in den Betonkörper eingelegten Lagerhölzern (von schwalbenschwanzförmigem Querschnitt) gefertigt von der Aktien -gesellschaftfürBeton-undMonierbau, Berlin W., Potsdamerstraße 10/11. Spannweite 2—3 m, Preis 6—6,25 Mk.

Die N a s s e' s ch e M o n i erd e ck e, eine 6—8 cm starke Zementbetonpatte mit eigenartig gestalteten Eiseneinlagen. Diese Einlagen können auch, wie sonst üblich und hier dargestellt ist, aus Rundeisen, die durch Querstäbe verbunden sind, bestehen. Ueber dieser tragenden

Platte wird nach der Anordnung, wie sie Fig. 8 zeigt, eine Schlackenbetonschicht aufgebracht, welche die Lagerhölzer des Holzfußbodens aufnimmt oder einen Asphaltbelag trägt. Bei genügend hoher Lage der Monierplatte kann letztere aber auch unmittelbar zur Aufnahme eines Estrichs dienen. Patentinhaber Warnebold u. Nasse, Berlin SW. 11, Anhaltstr. 8.

Nasse _ [Monier].

Mg- 8.

Die Betonplatte von Höschen und Peschke wird in ähnlicher Weise gebildet wie die vorige, nämlich aus einer je nach der freien Spannweite 6—10 cm starken tragenden Zementbetonplatte mit Rundeiseneinlagen. Auch diese Platte kann, wie Fig. 9 zeigt, un-

II iiiiimi ilii'in iimm ImniijiisiTiillJiiilHllilHlimm

Höschen u. Peschke Beton.

IZZiZZ mL

Fig. d.

mittelbar zur Aufnahme eines Estrichs dienen oder sie wird, wenn sie z. B. auf den Unterflanschen der Träger ruht, mit einer genügend hohen Schicht gewalzter oder gestampfter Betonschlacke bedeckt, in welche die den Holzfußboden tragenden Lagerhölzer nach Art der vorigen Abbildung eingebettet sind.

Ein Vorzug der beiden zuletzt beschriebenen Deckenarten liegt darin, daß ein Linoleumbelag genügt, um einen bequem begehbaren Fußboden herzustellen; hierbei ist große Feuersicherheit, sowie Sicherheit gegen Schwammbildung und Infektion vorhanden.

Eine ebenso sinnreich erdachte als bewährte Konstruktion ist die Könen siche eingespannte Voutenplatte, ein Betonkörper mit Einlage von geschwungenen Rundeisen (vergl. Fig. 10), welche

Fig. 10.    jÄ

Kösim/, VautMsUatte'.

Konstruktion auf erhebliche Spannweiten (3—6 in) hergestellt werden kann. Näheres in den Prospekten der erwähnten Aktiengesellschaft für

Beton- und Monierbau, Berlin W., Potsdamerstr. 10/11; Preis 6—12 cm stark für 250 kg Nutzlast das qm 5,00—7,50 Mk., 7—15,5 cm stark, für 500 kg Nutzlast, das qm 5,50—8,50 Mk.

Terra st-Decken über Balkenlagen siehe Seite 246.

Betondecken mit Einlage von Streckmetall (vergl. S. 266). In der Unterkante des herzustellenden Fußbodens wird, wie bei Fig. 11,

jT?

Ug. ii.

eine Bretterschalung hergestellt. Die Unterkante der Betondecke kann entweder mit dem oberen oder mit dem unteren Flansch des Trägers abschneiden. Darauf wird das Streckmetall horizontal derart gelegt, daß die Längsrichtung der Maschen mit der Richtung der Träger einen rechten Winkel bildet und ist darauf zu achten, daß das Streckmetall ungefähr 10 mm oberhalb der Unterkante der herzustellenden Betondecke angeordnet wird. Alsdann wird

UZ

Streckmetalldecke.

der Beton aufgetragen, zu dessen Herstellung sich folgendes Mischungsverhältnis empfiehlt: 1 Teil Portland-Zement bester Qualität, 2 Teile Flußsaud, 3 Teile kleiner Schotter. Nach Herstellung der Betondecke muß dieselbe während 8 bis 14 Tagen täglich hinreichend mit Wasser benetzt werden; es darf eine volle Belastung erst 3 bis 4 Wochen nach Fertigstellung der Decke stattfinden.

5. Die Kohlmetzdecke.

An Stelle der sonst üblichen I-Eisenträger (vergl. Baugewerkszeitung 1905 Nr. 27 S. 316) werden Steineisenbalken verlegt, nämlich eiserne Gitterträger, die mit besonders geformten porösen Hohlsteinen

Kohlmetz. -Decke,.

1111

Fig. 12.

in Zementmörtel (oder in den oberen Teilen mit bestem Beton) ummauert und alsdann entsprechend verputzt sind. Zwischen diesen Steineisenbalken kann jedes beliebige Deckenmaterial, z. B. Hohlsteine in wagrechten oder schiefgewölbten Kappen oder Stolte'sche Zementdielen-Beton-Kappen verwendet werden.

Die Hohlsteine umfassen auch den Unterflansch des Gitterträgers, so daß der Verputz ohne weiteres haftet. Das Eigengewicht der Kohl-metz-Decke ist bei ausschließlicher Verwendung poröser Hohlsteine verhältnismäßig gering; es soll bei 4,5 m Spannweite 120—150 kg betragen.

7Cohlrrmtx,Dech&..

Fig. 13

Erfinder Architekt Wilhelm Kohlmetz in Frankfurt a. O. Die Ausführung der Decken bewirken die Kohlmetzwerke Berlin C 25, Dirksenstraße 25; statische Berechnung kostenlos. Neuerdings wird diese Deckenkonstruktion durch teilweise Verwendung von Beton (s. Fig. 13) statt der Formziegel in wesentlich veränderter Weise hergestellt.

D. Trägerwellblech-Decke.

Trägerwellblech-Decke findet mit Vorteil Verwendung, wenn das Eigengewicht der Decke verhältnismäßig klein, raumbeengende Unterbauten möglichst vermieden und eine große Feuersicherheit erzielt werden soll. Auch ist dieselbe fast undurchdringlich für Luft und aufsteigende Dünste, was bei Stallräumen mit darüber liegenden Futterböden und bei oberhalb der Fabrikräume oder Durchfahrten gelegenen Wohnungen sehr wichtig ist. Das Konstruktionsmaterial ist das Träger-wellblech, ein Eisenblech bester Qualität, welches in seiner Wellen-linien-Form eine relativ große Tragfähigkeit besitzt. Dasselbe unterscheidet sich von dem viel als Dachbelag 2c. verwendeten flachgewellten Wellblech dadurch, daß die Wellentiefe wenigstens gleich der Wellenbreite oder noch tiefer ist; je höher dieser Steg, desto größer auch die Widerstandsfähigkeit gegen Durchbiegen.

Decken aus bombiertem, d. h. nach Form der Kappengewölbe gebogenem Trägerwellblech sind leichter und daher billiger, wie die aus ebenem Trägerwellblech, weil letztere Anordnung durchschnittlich 150 bis 200 kg größeres Eigengewicht hat und daher unter Annahme derselben Nutzlast schwerere Unterstützungen erfordert. Das bombierte Träger-Wellblech wird in statischer Hinsicht wie ein Gewölbe beansprucht, daher, das Profil desselben von der Belastung, der Spannweite und der Stichhöhe des Bogens abhängig ist.

Die Platten werden bis zu 3,6 m Breite angefertigt. Bei der Verbindung der Platten untereinander wird die Anfangswelle jeder folgenden Trägerwellplatte in die Endwelle der vorhergehenden eingepaßt und, wenn erforderlich, vernietet.

Bezugsquellen für Trägerwellblech sind u. a.:

Jakob Hilgers in Rheinbrohl (Rheinprovinz); Arnold Georg in Neuwied; L. Fr. Buderus, Walzwerk Germania bei Neuwied; Wilh. Tillmanns in Remscheid; Pfeiffer L Druckenmüller in Berlin, Schönebergerstr. 15; Otto Neitsch in Halle a. S.; L. Bernhard & Cie. in Berlin NW 40, Heidestr. 55; Breest & Cie. in Berlin N. 20, Wollankstr. 54—56; Hein, Lehmann & Co., Akt.-Ges., Reinickendorf bei Berlin; Wolf, Heiter & Lonrbi, Berlin SW 68, Lindenstr. 5; Tillmann'sche Eisenbau-Aktien-Gesellschaft in Remscheid.

¹

Näheres über diese und andere Konstruktionen findet man zusammengestellt in der Zeitschrift „Schutz der Eisenkonstruktion gegen Feuer" von H. Hagen, Berlin 1904, Verl, von I. Springer.

Kap. xv. Dachdeckungen. Dachrinnen. Abfallrohre. Schneefange. Dachfahnen.

A. Dachdeckungen.

Die Wahl der Dach deckungsart richtet sich nach dem Neigungswinkel der Dachflächen und nach dem Maß der (für die aufzuwendenden Kosten) zu erzielenden Dauerhaftigkeit. Zweckentsprechende Ausführung, Dauerhaftigkeit bei möglichst billigem Herstellungspreis und die Rücksicht auf leichte Ausführbarkeit der Unterhaltungsarbeiten kommen dabei in erster Linie in Betracht. Für den Preis der Eindeckung ist hauptsächlich derjenige des Deckmaterials und die größere oder geringere Entfernung, aus welcher dasselbe bezogen werden muß, bestimmend.

Dach-Reparaturen müssen ohne Zeitverlust ausgeführt werden. Jeder Tag der Verzögerung kann neue und größere Schäden nach sich ziehen. Diesem Umstand wird namentlich an kleineren Orten mit Recht schon bei der Errichtung bort Neubauten dadurch Rechnung getragen, daß man nur ortsübliche Bedachung zur Ausführung wählt, um für die Unterhaltungsarbeiten geeignete Arbeitskräfte zur Hand zu haben. Die gebräuchlichste Dachdeckung ist meist auch dem Klima des Landes vorzugsweise angemessen.

Läßt ein Dach Regen durch, so ist zu vermuten, daß dieses vorzugsweise an Stellen der Fall ist, welche mit Wandflächen in Berührung stehen. Man hat daher zunächst alle Anschlüsse an Schornsteinkasten, Dachfenster, Giebelwände, Brandmauern 2c. zu untersuchen.

Gewöhnliche Ziegeldächer, die gewöhnlichen flachen Dachziegel, sog. Biberschwänze haben (Erlaß d. Herrn Ministers d. öff. Arb. v. 4. Dez. 1889) 365 mm Länge, 155 mm Breite, 12 mm Dicke, wobei die zulässige Abweichung nach der Länge und Breite 5 und nach der Stärke 3 mm betragen darf. Nach der Art der Eindeckung unterscheidet man:

Das einfache oder Spließdach (Fig. 1). Lattenweite 200 mm. Die Ziegel liegen in einfachen Reihen, nur am First und an der Traufe doppelt übereinander gelegt. Die Trauflatte wird etwas stärker als die übrigen Latten angefertigt. Für 1 qm sind 35 Dachziegel erforderlich. Das Eindecken geschieht von der Traufe nach dem First hinauf in der Weise, daß die nächstfolgenden höheren Schichten auf die Fugen der unmittelbar darunter liegenden Dachsteine verlegt werden. Zur Verhütung des Eindringens von Feuchtigkeit dienen die fog. Spließen, dünne Blättchen von Kernholz, etwa 5—7 cm breit und

3—4 mm dick. Die Dachfirst wird mit Hohlziegeln abgedeckt.

Das Doppeldach (Fig. 2). Lattenweite 140 mm* Die einzelnen Reihen überdecken sich um beinahe ²/s der Ziegellänge, sodaß ein solches Dach sehr dicht wird und die Spließe eher entbehrt werden können. Trausreihe und Firstreihe erhalten je zwei Reihen Dachsteine. Für 1 qm sind 50 Dachziegel erforderlich.

Fig. l.

Fig. 2.

Fig. 3.

Das Kronen- oder Ritterdach (Fig. 3). Lattenweite 250 mm. Auf jede Latte kommen zwei Ziegelreihen zu liegen. Latten sind schwer belastet, daher nicht unter 4 zu 7 mm stark zu nehmen. Hierüber decken sich überall wenigstens zwei Ziegelschichten; unmittelbar auf den Latten liegen die Steine sogar vierfach übereinander. Für 1 qm sind 55 Dachziegel erforderlich.

Schlesische Dachstein-Fabriken G. Sturm in Freiwaldau.

Die mit Flachziegeln gedeckten Dächer, gleichviel ob sie als einfaches (Fig. 3), Doppel- oder als Kronendach gedeckt sind, gewähren absolute Wasserdichtigkeit nur dann, wenn die Dachsteine, wie man es nennt, böhmisch eingedeckt, d. h. förmlich in Kalk eingemauert werden, sodaß die Stoßfugen in Kalk liegen und die Steine, wo sie einander überdecken, ebenfalls in Kalk gelegt werden. Will man einen recht dichten Fugenschluß erzielen, so werden außerdem die Schmalseiten, mit denen je 2 Ziegel zusammenstoßen, glatt gerieben. Die Dachdeckung nach sog. böhmischer Art ist der gewöhnlichen, die mau die trockene Eindeckungsweise nennen könnte, bei weitem vorzuziehen. Die Mehrausgabe für Kalk und Arbeitslohn wird durch die viel längere Dauer und größere Dichtigkeit reichlich ausgewogen. Zum Verstreichen der Dachsteine muß ein möglichst fetter Kalkmörtel genommen und dieser mit feingesiebtem Sande zubereitet werden, damit die Steine möglichst eng aneinander verlegt werden können. Dem Mörtel werden häufig noch Faserstoffe oder Kälberhaare beigemischt, um ihn möglichst zäh zu machen und dadurch den dichten Schluß der Dachsteine miteinander zu vergrößern.

Die Firsten der Flachziegeldächer werden mit Hohlziegel eingedeckt, in neuerer Zeit auch vielfach mit Zink- oder Zementhauben. Nur gegen Windstöße mehr Halt zu geben, wird der Hohlraum unter den. Hohlziegeln (Firstziegeln) gewöhnlich mit einem Konkret, bestehend aus

Mörtel und Ziegelbrocken, ausgefüllt. Um ferner die Stoßfugen der Firstziegel der unmittelbaren Wirkung des Windes zu entziehen, werden die Schmalseiten derselben der Wetterseite zugekehrt.

Beim Eindecken der Ziegeldächer muß man darauf sehen, daß die besseren Ziegel auf die West- und Nordseite, die geringeren auf die Ost-und Südseite zu liegen kommen. Glasierte Ziegel sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und machen das Regenwasser weniger schmutzig als gewöhnliche Dachziegel. Auch haben die gewöhnlichen unglasierten Dachziegel den Nachteil, daß sie bei eintretendem Regen erst einen großen Teil der Niederschläge in sich aufsaugen und dann erst das Negenwasser ablaufen lassen. Ein solches Dach bleibt daher auch nach Aufhören des Regens noch lange feucht und zeigt sich dann in Futter- m\b Getreidescheunen oder direkt über Dachkammern, die bewohnt werden, von nachteiligster Wirkung.

Das Pfannendach ist leichter als Doppel- und Kronendach. Die Dachpfannen sind im Querschnitt wellenförmig gestaltet, so daß ein Pfannendach aus zahlreichen Rinnen besteht, deren jede außer dem allgemeinen Gefälle des Daches noch ein Quergefälle besitzt. Infolge hiervon wird das Wasser nach der Traufe bezw. der Dachrinne auf einem Dachpfannendach schneller abgeführt, als dieses auf den ebenen Flächen des Biberschwanzdaches möglich ist. Dachpfannen werden, wenn nur auf Latten, entweder mit untergelegten Spließen oder ohne dieselben eingedeckt. In beiden Fällen wird aber alles von der Unterseite mit Haarkalk stark verstrichen. Die Pfannen müssen durchaus gerade fein und eine saubere Form haben, damit sie dicht zusammenschließen. Das Einlegen von Strohwippen in den Seitenfugen der Dachpfannen ist nicht empfehlenswert, weil feuergefährlich. Die Eindeckung der Pfannen ohne untergelegte Schalung ist überhaupt nicht gerade empfehlenswert und nur in mildem Klima zulässig. Zur Herstellung eines solid enPfannendaches ist vielmehr, um auch das Durchtreiben des Wirbelschnees zu verhindern, eine „gestülpte Schalung" (2,5 ein stark mit 5 cm Ueberdeckung der Bretter) herzustellen. Darauf werden zunächst „Strecklatten" — eine über jedem Sparren demselben entlang — alsdann die Dachlatten (4.6 cm stark) aufgenagelt, auf welche letzteren die Pfannen verlegt werden. Zur Eindeckung der First dienen besondere Firstpfannen. Die Firstdeckung wird mit Haarkalk oder Zementmörtel verstrichen, während der übrige Teil des Daches ohne Mörtel gedeckt wird. An den Giebeln werden „Windbretter" mit Deckleisten, an den Traufen „Bundlatten" angebracht; letztere sind mit Einschnitten versehen, welche die Luft in den Raum zwischen Pfannen und Schalung eintreten lassen. Im nordischen Klima empfiehlt sich die Anwendung solcher sorgfältig hergestellter Pfannendächer vor anderen Dacharten, auch wählt man hier vorzugsweise

18

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aust.'

nur die einfache Form des Satteldaches unter möglichster Vermeidung von Kehlen und Diagonalgraten. — Bedarf an Dachpfannen siehe Seite 56 bei 28.

Das Falzziegeldach ist verhältnismäßig leicht und von gutem Schluß. Die Falzziegel sind meist etwa 44 cm lang und 24 cm z====j7^l a 11 A P7J[== breit, so daß aus 1 qm Dachfläche etwa s Ir li i 16 Stück Falzziegel gebraucht werden. Lattenweise je nach Größe der Flachziegel 31 bis 34 cm.

Falzziegel zum Beispiel aus der Dampfziegelei Fechenmllhle bei Hanau (G. K n o b l a u ch) erfordern eine genaue Lattung von 337 mm von Oberkante zu Oberkante gemessen. Da die Ziegel am unteren Ende des Daches vorspringen, so ist die unterste Lattenreihe mit doppelt hohen Latten zu versehen. Die Einteilung für die Latten geschieht von dem Firste aus nach unten, aber beim Aufnageln von unten nach oben. Die scharfen Leisten und event, verschiedenen Verzierungen an den Falzziegeln geben dem Falzziegeldach ein gemustertes und belebtes Aussehen. Ein einfaches Mittel, Falzziegel und überhaupt gebrannte Dachsteine haltbarer und undurchdringlicher gegen Nässe zu machen, besitzt man in dem Steinkohlenteer, mit welchem der Stein an seiner Oberfläche bestrichen wird. Zu den Falzziegeln, die in verschiedenen Formen fabriziert werden, passend und sich mit denselben eindeckend, ohne daß ein Verspeißen nötig wäre, liefern die Ziegeleien meist auch gußeiserne Dachfenster in verschiedenen Größen.

Als Ersatz für aus Ton gebrannte Dachziegel hat man auch solche aus Papiermasse, Magnesit, von Hochofenschlacke gefertigter Eindeckmasse u. dergl. hergestellt; sie sind auch zur Verwendung gekommen, aber noch nicht zu allgemein anerkannter Bewährung gelangt. Umfangreichere. Verwendung weisen aus Zement hergestellte Dachsteine und Dachplatten auf; sie sind meist nur 13 mm stark, nehmen weniger Wasser auf und geben daher ein leichteres Dach, indessen sind auch hier die gemachten Erfahrungen noch nicht zu einem völlig bestimmenden Abschluß gelangt.

Asbe st schiefer platten werden auf Schalung oder auf Lattung in ähnlicher Weise wie gewöhnlicher Dachschiefer verlegt und mit Nägeln befestigt.

Adressen für Falzziegel u. a.: E. von Müller in Eisenberg, Rheinpfalz; A. Rasch in Bad Oeynhausen; L. Betteger L Co. in Torgau; Siegersdorfer Werke in Siegers-dors, Schlesien; Ullersdorfer Werke in Ullersdorf, Kr. Sorau; Leon Coutourier in Forbach, Lothringen; van Boom & van Gaselt in Kaldenkirchen, Rheinland; F. C. Engel, Berin, Schiffbauerdamm; VereinigteSplauer und DommitzscherTonwerke inDommitzsch a.d. Elbe; Schlesische Dachstein- und Falzziegelfabriken G. Sturm, Akt.-Ges. in Freiwaldau.

Ludowici-Falzziegel (wohlbewährt) liefert Fritz Lang in Würzburg; Glasdachziegel und Glassalzziegel liefert die Akt.-Ges. vorm. Friedr. Siemens in Dresden.

Zement-Dachplatten werden angefertigt von Windscheid & Goncke in Unkel a. Rh. und von der Oberkasseler Zementfabrik bei Bonn.

werden. Die Schalbretter sind in gleichmäßigen Breiten bis zu 20 cm dicht schließend und gesäumt aufzubringen.

Das Schieferdach in deutscher Eindeckungsart wird auf Schalung hergestellt. Vorteilhaft ist es, auf der letzteren zunächst einfache Dachpappe zu verlegen.

Gute Schalung erfordert, daß die Borde aus gesundem, fehlerfreiem Holze geschnitten und gut ausgetrocknet sind. Die Schmalbretter sind bei Schalung den Breitbrettern vor-zuziehen, weil die mit ersteren ausge-

führten Verschalungen irrt ganzen dichter    ^

“7

z

Jedes Brett erhält in der Breite auf jedem Sparren 2 Eisennägel von mindestens 7 cm Länge. Die Schieferreihen bilden zum First in schräger Richtung aufsteigende Linien. Zu den unteren Reihen werden meist die größeren, zu den oberen die kleineren Platten verwendet.

G u t e r D a ch s ch i e f e r muß frei von Quarz, Talk und Kohlenstoff und frei von Eisenoxyd und Schwefelkies sein. Heiß ins Wasser geworfen, darf er nicht springen, er muß angeschlagen einen hellen Ton von sich geben und darf mit Säuren begossen nicht aufbrausen.

Leiter haken werden auf Schieferdächern angebracht, um bei notwendigen Reparaturen überall bequem und sicher arbeiten zu können. Die erforderliche Anzahl derselben richtet sich nach der Neigung des Daches. Für gewöhnlich kann man auf je 25 qm Dachfläche 6 Leiterhaken rechnen. Ein guter Leiterhaken muß mindestens ¹/₂ kg wiegen.

Das Schieferdach in englischer Deckung bietet den Vorteil, daß die Latten frei und luftig liegen und daher die Feuchtigkeit weniger festhalten und fortleiten können, als dicht nebeneinander gelegte Brettschalung. Die Lattenweite ist etwas geringer als die Hälfte der Tafellänge. Neuerdings pflegt man indessen auch englische Dachschiefer auf Schalung zu verlegen. Die Größe der englischen Schiefertafeln und damit der Bedarf an Stückzahl für das qm wechseln in sehr weiten Grenzen. Die Platten von 63 cm Länge und 36 cm Breite sind die gebräuchlichsten.

Besonderer Wert ist bei allen Dachdeckungen darauf zu legen, daß die A n s ch I u ß st e l l e n a n M a u e r w e r k, Schornsteinen und dergl., sowie die Dachkehlen ordnungsmäßig und dauernd wasserdicht hergestellt werden; bei deutschem Schieferdach werden, wenn gewandte Schieferdecker zur Hand, die Kehlen durch eingelegte Brettstreifen ausgerundet und sorgfältig mit kleinen Stücken ausgeschiefert; auch wendet man beim Anschluß an Mauern ein ähnliches Verfahren an, indem man die Schalung nach dem Stein sanft erhöht und die Anschlußfuge mit Haarkalk verstreicht. Wenn tunlich, läßt mart unmittelbar darüber eine Ziegelschicht 2 cm zum Schutz vortreten. — Bei anderen als

18*

den deutschen Schieferdeckungen dichtet man die Kehlen und Wandanschlüsse durch Blei- oder Zinkblech. (Beschreibung der Zinkblechanschlüsse s. S. 254 pos. 54.)

Das Teerpappendach erfordert geringe Dachneigung, kaum größer als etwa 1 :15 eines Pultdaches, weil sonst die Harzteile der Dachpappe durch starken Regen ausgewaschen werden können. Die Pappe wird auf Schalung aufgenagelt, die Lagen mit etwa 8 cm breiten Streifen übereinandergreifend. Besser ist die sog. Leistendeckung, wobei senkrecht zur Dachfirst dreieckige Holzleisten in Abständen, die ungefähr gleich der Breite der Pappenrollen sind, auf die Schalung genagelt werden. Jene müssen dann mit ihren Breiten über die Holzleisten ganz übergreifen. Unterhaltungskosten etwa 4 Pfg. pro qm und Jahr.

Ruberoidpappe, in verschiedenen Stärken hergestellt, ist mit teer- und asphaltfreier Masse getränkter und überzogener Filz, der sich zur Dachdeckung namentlich in den Tropen eignet, weil ein Erweichen und Abtropfen des undurchlässigen Stoffes auch bei großer Hitze nicht stattfindet. Einfache Eindeckung kostet 1,50 Mk. das qm. Als harte Bedachung zwar dem einfachen Pappdach gleich zu erachten, ist diese Pappe indessen leicht brennbar.

A n st r i ch mit a b d e st i I l i e r t e m Teer wird bei Pappdächern notwendig, sobald die Pappfläche ein graues, fahles Aussehen bekommt und der letzte Teer-Ueberzug zu fehlen beginnt. Das Bestreichen mit Teer darf nur bei ganz trockenem und warmem Wetter und auf der vollkommen trockenen und staubfreien Dachfläche stattfinden. Das früher übliche Befanden ist aber nicht erforderlich, sondern schädlich, da sich durch die Vornahme dieser Arbeit eine dicke Kruste bildet, welche die Zerstörung der Pappe dadurch begünstigt, daß die Teeranstriche nicht mehr in dieselbe eindringen können. Pappdächer sind unter Voraussetzung der guten Herstellung und namentlich der Berücksichtigung des Schwindens der Brettschalung am dauerhaftesten, wenn sie in jedem Jahre einen Teeranstrich ohne Besandung erhalten. Derselbe dringt in die Pappe ein, macht sie unempfindlich gegen die Witternngseinflüsse und erhält sie elastisch, so daß bei Temperaturwechsel keine Risse entstehen können.

Das Doppelklebe Pappdach stellt eine Verbesserung des einfachen Teerpappdaches dar; es besteht aus 2 mit verwechselten Stößen übereinander geklebten Lagen Teerpappe, von denen die unterste auf gesäumter Schalung liegt. Die obere Lage ist aus etwas schwächerer, sog. Klebepappe hergestellt. Preis 1,50 bis 1,80 Mk. das qm ausschl. Schalung. Soll ein vorhandenes einfaches Teerpappdach mit Klebelage versehen werden, so müssen die etwa vorhandenen Leisten vorher entfernt werden.

Imprägnierte wasserdichte Leinen st offe finden zur Bedachung Verwendung wie Asphalt-Dachpappen, sind aber erheblich

stärker und steifer wie diese, sodaß es dabei einer Verschalung nicht unbedingt bedarf. Die Fabrik von Weber-Falkenberg in Köln fertigt imprägnierte wasserdichte Leinenstoffe für Bedachung in Rollen bort 30—100 in Länge bei 100—140 cm Breite. Das Gewicht beträgt 1,2 bis 1,4 kg das qm, Preis das qm 1,50 bis 1,75 Mk. Prospekte umsonst uub frei. Diese Leinenstoffe sind weniger leicht brennbar, als die Dachpappen. Näheres über die Art der Deckung im Prospekt, der von der Fabrik frei bezogen werden kann.

Das Holz-Zementdach wird in neuerer Zeit vielfach ausgeführt, weil die Dachfläche sehr geringe Neigung, nur etwa 1 :24 erfordert und daher an Dachkonstruktion erheblich gespart und an benutzbarem Dachraum viel gewonnen werden kann. Der letztere erhält zugleich eine möglichst gleichmäßige Temperatur, so daß im Sommer    ^/

Zementdächer gewähren eine un-bedingte Sicherheit bei Feuer, 535055 Sturm und Hagelschlag und sind verhältnismäßig billig, da Reparaturen an denselben selten nötig werden. Ein Quadratmeter || des Daches ist etwa 180 kg ^ schwer, es muß daher von genügender Festigkeit sein. Namentlich ist die Stärke der Sparren nicht unter 13 zu 20 cm zu wählen und darf ihre Entfernung von Mitte zu Mitte 80 cm nicht übersteigen. Die DaÄ-fchalung muß gespundet, 3— 3,5 cm stark und dichtschließend verlegt sein. Auf diese wird eilte etwa 1 cm hohe Sandschicht aufgetragen und dann Rollenpapier in verschiedenen Lagen aufgezogen. Die Zwischenschichten zwischen den einzelnen Papierlagen werden mit Holzzement ausgestrichen und die oberste Papierlage mit einem schwachen Ueberzug von Holzzement überdeckt. Auf diese Holzzementdecke kommt dann schließlich eine 6—8 cm hohe Kiesschüttung. Dem Kies muß aber etwas Ton beigemischt werden, damit derselbe sich zu einer Art von Estrich fest bindet, ohne aber dadurch an Wasser-Durchlässigkeit erheblich zu verlieren. Der Holzzement hat mit Zement gar nichts gemein, ist vielmehr eine harzige Masse, welche durch Mischung (bezw. chemische Verbindung) von Steinkohlenteer, Steinkohlenpech und Schwefel oder (fürs Gedächtnis), kurzweg gesagt, aus „Pech und Schwefel" dargestellt wird.

Holz-Zementdächer werden angefertigt n. a. von L. Haurwitz & Co. in Berlin N 39, Sellerstr. 12/13 und Stettin; Aktiengesellschaft für Asphaltierung und Dachbedeckung, vormals Johann Jeserich, Berlin-Charlottenburg; Albert Damcke & Co., Berlin NW 87, Beusselstr. 3; Büscher und Hoffmann in Eberswalde und Halle a. S.; A. Lutter & Co.,

Charlottenburg, Berlinerstr. 56; W. Quandt in Rixdorf; Bauartikel-Fabrik A. Siebet, Düsseldors-Rath; A. W. Andernach, Beuel a. Rh.; Carl Samuel Häusler in Hirschberg i. Schl, und Breslau; C. F. Beer in Köln; Otto Preuß in Königsberg i. Pr.; W. Schlüsselburg in Stendal; H. Büttinghausen in Kessenich bei Bonn; Mattar u. Gaßmus in Biebrich rc.

Das Zinkdach muß bor allem so hergestellt werden, daß sich die Blechtafeln leicht nach allen Richtungen hin räumlich ausdehnen können,

<i

weil Zinkblech der Aus-dehnung und Zusammen-<|§iJJj|P ziehung durch Hitze und unterworfen ist. Die Eindeckung dieser Dächer geschieht meistens aus Schalung, die aber sorgfältiger als sonst verlegt werden muß, weil bei etwa vorstehenden Kanten und Ecken das Zink leicht durchbricht. Wo die Zinktafeln gestoßen werden, ordnet man Holzleisten mit Zinkkappen an (Leistendach).

Wellblech-Dach verbindet mit großer Leichtigkeit eine bedeutende Tragfähigkeit, infolgedessen die Dachbinder verhältnismäßig schwach sein können. Eine Bretterverschalung ist bei dieser Art Bedachung nicht notwendig. Das Wellblechdach ist bei richtiger Konstruktion vollständig wasserdicht und bei Einhaltung eines Neigungswinkels von 30° auch tropfsicher gegen Kondensationswasser.

Die geraden Wellbleche wendet man für Sattel-, Pult-und Sheddächer an, wobei die Dachbinder aus Eisen oder Holz hergestellt sein können. Normal.zu den Dachbindern werden aus diese eiserne, winkelförmige Haften befestigt und auf diese die Blechtafeln mittels angelöteter Krampen angehängt. Die bombierten, d. i. nach Form eines Gewölbes gebogenen Wellbleche können bis zu 25 in und mehr freitragend konstruiert werden. Gerades Wellblech fertig montiert kostet das qm etwa 5 Mk., bombiertes etwa 7—12 Mk. Bezugsquellen für alle Arten Wellblech s. S. 241.

Verzinkte (patentierte) Metall-Dachplatten, welche wie Falzziegel auf Lattung eingedeckt werden, liefern S ch ö I l er und Reinshagen, Schleiden (Eifel), von wo Preisliste zu beziehen ist. Diese Bedachung hat ein sehr geringes Gewicht.

Dachsen st er werden zur Erleuchtung des Dachraumes angebracht. Wo zugleich eine Lüftung des letzteren nicht erforderlich ist, werden in einfachster Weise an Stelle einiger Dachsteine Glasscheiben eingesetzt. Soll aber Licht und Luft zugleich geschaffen werden, so müssen die Dachfenster znm Oeffnen eingerichtet sein. Diese sind entweder in senkrechten Aufsätzen mit Giebeldachungen enthalten oder werden bündig zur Dachfläche als sog. liegende Dachsen st er angelegt. Die Hauptsache bei letzteren ist, daß an der Umrahmung ein fester Anschluß an die Dachfläche möglich gemacht wird. Da dieses bei Holzrahmen

schwierig ist, schon deshalb, weil das Holz je nach der Witterung sich ausdehnt oder sich zusammenzieht, so werden liegende Dachfenster gewöhnlich von Eisen angefertigt.

Hürtgen's Dachfenster mit Shedlüfter s. S. 194 u. ff. Bezugsquellen dieser anderer Dachfenster siehe ebenda.

Glasdachziegel und Glasfalzziegel, welche ohne weiteres zum Zweck der Erhellung des Dachraumes zwischen die Ziegel eingelegt werden können, auch Glasplatten in jeder beliebigen Form liefert u. a. die Aktiengesellschaft für Glasindustrie vorm. F r i e d r. Siemens in Dresden.

Anleitung rum Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

r/Z

A. Dachdeckungerr.

Holzberechnung s. S. 57 u. f., sowie S. 100, pos. 5.

45

100

35

Tannen- oder gewöhnliches Kiefernholz zur Herstellung des Dachgespärres baukantig geschnitten anzuliefern, das cbm...........

Desgl. von Eichenholz, im übrigen wie vor, das cbm

Verbandholz zum Dachgespürre von Tannen- oder gewöhnlichem Kiefernholz auf die Zulage zu bringen, nach Zeichnung und näherer Anweisung kunstgerecht zu verbinden und zu richten, einschl. der Lieferung der erforderlichen Holz- und eisernen Sparrennägel und Anbringung des nötigen Eisenzeuges dem Zimmerer das m.........

Sichtbar bleibende Flächen der Dachschalung zu behobeln und auf Erfordern die Kanten derselben sauber abzufasen;

dann zu grundieren und mit Oelfarbe nach näherer Weisung anzustreichen, das qm

dem Zimmerer...........

dem Anstreicher....... . . . .

50

70

zusammen das qm .

20

Sichtbar bleibende Flächen der Dachschalung sauber zu behobeln und wie vor anzustreichen, das qm

dem Zimmerer...........

dem Anstreicher.......... .

40

zusammen das qm .

Füllung zwischen den vortretenden Sparren von

3 cm starken, tannenen oder kiefernen Brettern gehobelt anzufertigen, unter der Schalung zu befestigen und nach näherer Angabe mit profilierten Leisten einzufassen;

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

tjfh    1^

dann zu grundieren und 3 mal mit Oelfarbe anzustreichen, das qm

dem Zimmerer...........

dem Anstreicher....... . . . .

20

80

zusammen das qm .

10

11

Sparren- und Pfettenköpfe zu behobeln und nach gegebener Schablone sauber zu profilieren, das Stück

Sparren zuzurichten und auf das Dach zu schaffen, vorher den alten Sparren herauszunehmen und den neuen einzuziehen

dem Zimmerer ausschl. Holz, das m . . .

Stirnbretter an den Sparrenköpfen von 3—3,5 cm

starken Tannenborden 25—30 cm hoch zu liefern und zu befestigen, einschl. Befestigungsmaterial, das m................

Sparrenköpfe mit den Aufschieblingen abzuschneiden und neue anzuplatten, von verschiedener Länge ausschl. Holz

dem Zimmerer im Durchschnitt das Stück .

Neue Aufschieblinge statt der alten aufzunageln

dem Zimmerer das m ausschl. Holz . . . .

50

40

80

30

iL/

___! L_

Dachfenstergerüst 0,80 m weit, 1,10 m hoch, mit gehobelten oder gekehlten Sohlbänken, Gewänden und Stürzen, mit den Sparren zu verbinden, auf die Seitenwände zu errichten und das Ganze aufzustellen

dem Zimmerer einschl. allem Material je nach Größe 15 Jl bi§>........

20

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

CO

^    IO

rH    r-t

Fledermausdachfenster 1 m i. L. weit, 3—5 m lang auf die Sparren auzukämmen, die senkrechten Stiele aufzustellen, das Rahmstück nach der geschweiften Schablone aus 2—3 Stücken herzurichten und zu befestigen und die Ecken, welche keine Fenster erhalten, mit Brettern zu verkleiden dem Zimmerer einschl. Material, das Stück

Desgl. für jede 20 cm Mehrweite, Zulage . . . .

Dachluke etwa 1 m breit, 2 m hoch mit gekehltem Gesims anzufertigen und mit den Sparren aufzustellen

dem Zimmerer einschl. Material, das Stück

12

co    t-

rH    r-l

00

to ro * o

<M

<M

CO

<M

Desgl. für jede 20 cm Mehrweite, Zulage ....

Dach schalung von 2,5 cm starken, schmal aufgetrennten tannenen Brettern anzufertigen, aufzubringen und zu befestigen

dem Dachdecker oder Zimmerer, das gm . . .

Desgl. von 3 cm starken Brettern, im übrigen wie vor, das qm

Dachrnhme bei stehendem Dachstuhl herauszunehmen und neue einzuziehen

dem Zimmerer das m ausschl. Holz ....

Desgl. bei bei liegendem Dachstuhl, das m . . . .

Kehl- und Hahnbalken herauszunehmen und neue einzuziehen

dem Zimmerer ausschl. Holz, das m , . . .

Eiserner Dachstuhl:

Für je 1000 kg fertig montierter Dachkonstruktion aus Schweiß- oder Flußeisen rechnet man überschläglich

Verzinktes Schmiedeisen für Oberlichtkonstruktion 2C. angeliefert und angebracht, jedoch ohne Anstrich, je 1000 kg etwa.......

Gußeisen von hellgrauem, feinkörnigem Gefüge und fehlerfrei in den zeichnungsmäßigen Formen herzustellen, vorschriftsmäßig zu bearbeiten, anzuliefern und aufzustellen, die Flächen der Auflagersteine nachzuarbeiten, die Ankerbolzen einzulassen, die Lagerfugen mit Zement zu vergießen, einjchl. Vorhaltung aller Arbeitsmaschinen, Werkzeuge und Geräte, je 1000 kg etwa ..........

800-350

400-450

80

20

80

50

40

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

^    4    Jt.    j,

25

26

Spließdach bei 200 mm weiter Lattung mit Mörtel verstrichen, das qm Dachfläche

6 m Latten, 4/6,5 cm stark einschl. Nägel und

Aufbringen............

85 Stück Dachsteine (Biberschwänze) zu 5    .

0,17 hl Kalkmörtel..........

35 Stück Dachspließe.........

35 Dachsteine einzudecken, das Tausend 10 Jl zusammen das qm .

Doppeldach bei 140 mm weiter Lattung mit Mörtel verstrichen, das qm Dachfläche

6,6 m Latten 4/8 cm stark einschl. Nägel uni)

Aufbringen............

50 Dachsteine zu 5 -H....... . .

0,20 hl Kalkmörtel ..........

50 Dachsteine einzudecken, das Tausend 9 M zusammen das qm .

05 h* K) -q CK Qi O Qi CK

§1

o O lO lO h iQ iM ^

27

Doppeldach, desgl. ganz in Mörtel 0,30 hl Kalkmörtel . . . im übrigen wie vor . .

o ^ CK o

28

29

30

zusammen das qm .

Dachfläche der Firste, Borde und Wimpern mit 2,5 cm starken Tannenbrettern zu verschalen und mit gutem Schiefer einzudecken, einschl. allem Material, das qm......... . . .

Desgl. übertretende Dachfläche der Wimpern und Borde mit abgehobelten Brettern von gleicher Breite zu verschalen, das qm........

Das Kronendach bei 250 mm weiter Lattung, mit Mörtel verstrichen, das qm Dachfläche ungefähr 4 m Latten, 4/8 cm stark, einschl. Nägel und

Aufbringen............

55 Dachsteine............

0,24 hl Kalkmörtel..........

55 Dachsteine einzudecken, das Tausend 10 Jl zusammen das qm .

ft

<M

051 C 05 -I —-I OlOiQOO

31

Desgl. böhmisch, ganz in Mörtel

0,36 hl Kalkmörtel..........

55 Dachsteine einzudecken, das Tausend 13 Jl im übrigen wie vor.........

Zusammen das qm .

n.

Firststeine in vollem Kalk aufzulegen, das Stück

1 Firststein ..........

0,07 hl Kalkmörtel........

für Eindecken..........

zusammen das Stück ,

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

JL

CO ^ CO CO

IC

co

Kalkleiste gut dicht ernzudecken, das m.....

Dachziegel (Biberschwänze) abzunehmen, zu reinigen und aufzustellen, das Tausend . . . «

Desgl. umzudecken, dabei zu reinigen, neu mit den Fugen in Kalkmörtel zu legen und von innen zu verstreichen, auch die unbrauchbaren Dachsteine durch neue zu ersetzen, das Tausend.....

co

10

CO

co

Das Falzziegeldach bei 31 cm weiter Lattung, das qm Dachfläche

3,2 m Latten einschl. Nägel und Aufbringen .

16 Stück Falzziegel zu 10 ^......

dem Dachdecker........ . . -

000

zusammen das qm .

co

Dachfirst auf Falzziegeldach mit dazu passenden Firststeinen einzudecken, das m

3 Stück Firststeine zu 40 $.......

0,06 hl Haarkalkmörtel gu 1 i.....

dem Dachdecker...........

O co ^ (M O <M

zusammen das m .

©I

GO

CO

Giebelkante des Falzziegeldaches mit besonders geformten Steinen einzudecken, das m

3 Stück Giebelkantensteine zu 40    . . . .

0,03 hl Haarkalkmörtel 311 1 M......

dem Dachdecker...........

OCON (M O <M

zusammen das m .

co

CO

Pfannendach in Kalkmörtel, das qm (ausschließlich Schalung und Lattung)

16 große Pfannen das Stück 6 ^.....

0,11 hl Haarkalkmörtel zu 1 -K......

dem Dachdecker...........

zusammen das qm .

Dachfirst auf Pfannendach mit Firstpfanne einzudecken, das m

3,3 Stück Firstpfanne zu 25 *3    .

0,07 hl Haarkalkmörtel zu 1 Je dem Dachdecker ......

toooo O H w

zusammen das m .

Haarkalkmörtel zur Dachdeckung erfordert das hl O,4O hl gelöschten Weitzkalk zu 1,30    . .

0,08 cbm Sand zu 3 Ji.......

0,60 kg Kälberhaare 31X 40 $    . ... .

zusammen das hl .

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich jt 4    Jt/ ^

CO

tM

Teerpappdach auf Schalung über dreieckige Holzleisten (gewöhnlich 6 cm breit und 4 cm hoch) regelrecht herzustellen, das qm

rauhe gesäumte Schalung 2,5 cm stark zu

liefern und aufzunageln.......

Eindeckung mit Teerpappe einschl. Ueberzug von Stein- oder Holzkohlenteer, einschl. Material zusammen das qm .

Doppelklebepappdach

rauhe gesäumte Schalung wie vor, das qm . Eine Lage starke Teerpappe aufzubringen und aufzunageln, darauf eine Lage Klebepappe festzukleben, die Nähte mit Asphaltkitt nach-zustreichen und das Dach mit Asphaltlack zu überziehen einschl. allen Materials das qm zusammen das qm .

Holzzementdach erfordert ungefähr 0,75 kg Papier lzu 26 Jt je 50 kg), 3,5 kg Holzzement (zu 10 Jt je 50 kg), 20 Stück breitköpfige Nägel 2c. und kostet ausschl. gespundeter Schalung, jedoch einschl. Beschotterung, das qm...........

Zinkdach als sog. Falzdach aus Zinkblech Nr. 13 mit hochstehendem Doppelfalz und verlöteten Quernuten aus fertiger Schalung vorschriftsmäßig herzustellen dem Klempner für fertige Arbeit das qm . .

Desgl. aus Zinkblech Nr. 12 ... ......

Desgl. aus Zinkblech Nr. 11.........

Gestanzte und gegossene Bau-Ornamente aus

Zinkblech, Kupfer, Blei 2C. besonders für Man-sardendächer liefert nach Musterbuch und besonderen Entwürfen die Stolberger Zinkwarenfabrik, Eschweiler-Vahnhof (Rheinpreußen), Georg Viktor Lynen.

O IO lO |iO

IO

tM

co l—

tM TM

GO

tM

öi ^ O co

Die Zinkornamentenfabrik, Gießerei und Presserei von Gebr. Söhlmann in Hannover fertigt jede Art Ornamente, Gesimse in Zink, Kupfer u. s. w. Preislisten umsonst. Musterbuch 2,50 Jt. Ferd. Thielemann, Berlin SW., Ritterstr. 46.

Zinkdach als sog. Leistendach aus Zinkblech Nr. 13 auf fertiger Schalung vorschriftsmäßig herzustellen dem Klempner für fertige Arbeit einschl. Material, das qm.........

Desgl. aus Zinkblech Nr. 12.........

Desgl. aus Zinkblech Nr. 11.........

O O I CO CO

___q irr*

■M

Hl

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

^    4    Jt> 4

51

52

Schieferdach bort bestem, englischen Schrefer nach Vorschrift herzustellen, einschl. allem Material, je nachdem ans Lattung oder Schalung, das qm . .

Schieferdach von deutschem Schiefer, vorher die Dachfläche mit trockenen, halbreinen Tannenborden nach Vorschrift zu verschalen, mit Dachpappe einzudecken und dann mit Schiefer guter Qualität mit ⁵A Ueberdeckung einzudecken und dabei jeden Stein mit 3 Stück verzinkten Nägeln zu befestigen, das qm

Schalung..............

Schieferdeckung...........

ot

00    ^

io    IO

zusammen das qm

Dachhaken verzinkt und mindestens V₂ kg schwer zu liefern und auf Bleiunterlage einzudecken, das Stück Dachanschlüsse an Mauern und Schornsteine (Aufkastelungen) aus Zinkblech Nr. 12 (das qm 5,26 kg schwer), der nachstehenden Vorschrift entsprechend anzuliefern, zu verarbeiten, mit besonderen Deckblechen zu sichern und letztere in den Fugen zu befestigen, samt dem erforderlichen Aufkratzen und Wiederverstreichen der letzteren, das qm mit Zink bekleideter Oberfläche, einschl. Lieferung aller Materialien und Befestigungsstücke . . .

H <N l'rH

O O I I    o

GO (M I 1_<£>_

Ausführungs-Vorschrift.

Der auf der Dachschalung liegende Teil des Zinkbleches ist überall wenigstens 25 om, die senkrecht stehenden Teile dieses Bleches an der schmälsten Stelle wenigstens 20 cm breit herzustellen. Die aufrecht stehenden, nach Bedarf abgetreppten Teile erhalten am oberen Rande Umbiegungen, welche von besonderen Deckblechen a a übergriffen werden, die den oberen Abschluß bilden und jene Bleche festhalten.

Die Befestigung der Deckbleche (Kappen) erfolgt mittels verzinkter Eisenhaken, welche in die Fugen des Mauerwerks eingetrieben werden. In der zwischen der Hinterwand des Schornsteins und der ansteigenden Dachfläche sich bildenden Kehle ist durch abgeschrägte Brettstücke, welche in zweckentsprechender Weise auf der Schalung aufgenagelt werden, für Abfluß des Wassers nach beiden Seiten Verzinkter (Sifenfmfen. Sorge zu tragen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

55

56

57

58

59

60

Bleiplatten zu Dachkehlen re. wie vor, das qm ernschl. Material.............. .

Dachkehlen von Zinkblech Nr. 14 und zwar 0,50 m breit anzuliefern und sorgfältig einzudecken, das m

Desgl. aus Zinkblech Nr. 12, das m......

Desgl. aus 0,40—0,50 m breiten Bleistreifen, das m

Dachfenster in gußeisernen Rahmen, 40 zu 50 cm groß mit gußeisernen Flügeln und Sprossen, mit schmiedeisernem Stützhaken zum Oeffnen und allem sonstigen Zubehör und mit Anstrich versehen anzuliefern, einzusetzen und mit Tafelblei wasserdicht einzubinden, das Stück........

Liegendes Dachfenster aus Zinkblech (von PH. Jakob in Mainz) 38 X 62, 50 X 75, 65 X 83 m groß, ohne Glas 7,50, 8,50, 11 bis..........

CO CO 00

ß. Dachrinnen, Abfallrohre und Schneefänge.

Dachrinnen werden in verschiedenster Weise an der Dachtraufe eines Gebäudes angebracht. Will man dieselben an einfachen Wohngebäuden nicht an der ganzen Länge anbringen, so können sie doch über den Eingängen und besonders Uber den Freitreppen nicht gut entbehrt werden; bei untergeordneten Wirtschaftsgebäuden mit weit überstehenden Dächern sind sie nicht gerade notwendig; man muß nur dafür sorgen, daß das abtränfelnde Regenwasser auf dem Boden nicht nach dem Gebäudesockel zu läuft und dort in die Fundamente eindringt. Hiergegen schützt am besten ein gegen das Gebäude etwas ansteigendes Steinpflaster, selbst wenn dasselbe nur 0,5 in breit sein kann. Nach dem Hofe zu wird dieses Pflaster zweckmäßig von einer Rinne umsäumt. Die Befestigung der Dachrinnen geschieht, wenn dieselben nach außen zu liegen kommen, durch Rinneisen (Kändeleisen). Dieselben sind zweckmäßig in Entfernung von 0,5—0,8 m anzubringen. Bei überstehenden Dachsparren werden sie an diese angenagelt. Bei Rinneisen, welche nicht auf Sparren treffen, ist ein Bohlstück hinter das Stirnbrett derart zu nageln, daß die Holzschrauben in ganzer Länge in vollem Holze sitzen. Die Rinnen müssen mit genügendem Gefälle und zureichendem Querschnitt angelegt werden. Gefälle etwa 0,8—1 crn für jedes m der Länge; Breite für kleinere Gebäude meist 16—20 cm, für größere 20—25 cm. Geringste Tiefe an der Vorderseite 7 bezw. 10 ein. Die vordere Kante der Rinne muß immer tiefer als die hintere liegen, damit bei eintretenden Verstopfungen oder bei starken Regengüssen das Wasser stets nach außen und nicht nach dem Dache zu abläuft. Die durch Temperatur-Einwirkung mögliche Ausdehnung und Zusammenziehung des Zinkblechs ist bei Herstellung der Rinnen besonders zu berücksichtigen, daher erforderlich, daß alle wesentlichen Verbindungen nicht durch Lötungen, sondern durch ineinander greifende Falzungen hergestellt werden.

Als Material für die Rinnen, Abdeckungen, Verkleidungen 2c. wird gewöhnlich Zinkblech Nr. 13 gewählt.

Die Rinneisen werden aus verzinktem oder gut mit Asphaltlack gestrichenem Schmiedeisen mit rechteckigem Querschnitt gefertigt.

Normalbestimmungen für die Konstruktion der Dachrinnen vom 31. Mai 1887 sind irrt Sonderabdruck zu beziehen von ErnstLKorn, Berlin. Preis 0,50 Mk.

Abfallrohre sollen das Wasser aus den Dachrinnen nach unten abführen und wird dann dieses entweder in einem Regenfaß aufgefangen, um zu wirtschaftlichen Zwecken verwendet zu werden, oder das Wasser wird in offenen, gewöhnlich gepflasterten Rinnen abgeleitet. Bei städtischen Gebäuden findet meist eine Ableitung des Wassers nach einem unterirdischen Kanal statt, und wird dann die Verbindung des Abfallrohres mit diesem Kanal durch ein gußeisernes Zwischenstück hergestellt. Die lichte Weite der Abfallrohre muß nach der Größe der Dachfläche bemessen werden; bei gewöhnlichen Wohngebäuden beträgt diese 13 cm. Das Material ist Zinkblech Nr. 10 bis Nr. 14. Größere Rinnen und Röhren Nr. 15 und 16. Gewicht von Zinkblech s. S. 36. Befestigung der Abfallrohre geschieht durch sog. Sch ell eis en (Rohrschellen).

Schneefänge sind 20—25 cm hohe, in etwa 0,50 m Entfernung von der Dachtraufe senkrecht zur Dachfläche ausgestellte Schutzwände und werden aus 3 cm starken Borden, aus Schmiedeisen oder auch als Gitter aus verzinktem Eisendraht hergestellt. Die Befestigung erfolgt durch Stützeisen. Hierbei ist zu beachten, daß die Stellen, an denen das Deckungsmaterial des Daches zum Zwecke des Befestigens der Stützeisen durchbrochen werden muß, durch Um- und Unterlegen von Kappen aus Weichblei und durch sorgfältige Verlötung derselben mit den Stützeisen gedichtet werden.

Die Schneefänge haben den Zweck, eine Beschädigung der Rinnen durch herabgleitende feste Schneemassen, bezw. deren Abstürzen nach der Straße möglichst zu verhindern, dürfen dabei aber ein Abfließen des Regen- oder Schneewassers nach der Rinne nicht beeinträchtigen.

Ihre Unordnung ist bei flachen Dächern (etwa bis zu 25 Grad), bei welchen ein plötzliches Abrutschen der Schneemassen nicht zu befürchten steht, oder bei besonders steilen Dachneigungen (etwa über 65 Grad) welche die Ablagerung größerer Schneemassen überhaupt nicht zulassen, nicht erforderlich.

Pos.

GO

CO

ist

Anleitung fitsst Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich 4    ^ U

,/z

B. Dachrinnen» Alrfallrohre und Schneefänge.

Dachrinnen (Dachkändel) 13 cm Breit, im Mittel 8 cm tief, von Zink Nr. 13 anzufertigen, im Gefälle zu legen und zu befestigen, einschl. der erforderlichen Kändeleisen (Rinneisen) dem Klempner einschl. attettt Material, das m .    .

Dachrinnen 13 cm Breit, von innen und außen 3 mal mit

De Isar Be anzustreichen, das m........

Dachrinnen 13 cm Breit abnehmen, Ausputzen, Ausrichten derselben, Vornahme der nötigen Reparaturen (Löten der Nähte), jedoch ohne Anwendung von neuen Materialien,

das m................

Kandeleisen (Rinneisen) zu pos. 1 mit Federn von gutem starkem Schmiedeisen zu liefern und zu Befestigen, das Stück Kastenrinne für Frontwände aus Zink Nr. 13, etwa 50 cm im Umfang groß nach dem Gefälle anzulegen, einschl. der erforderlichen Rinneisen und Zapfen

dem Klempner einschl. allem Material, das m . . Desgl. etwa 60 cm im Umfang groß, das m ....

Kastenrinne 20 cm weit, 18 cm im Mittel hoch von Zink Nr. 14 nach spezieller Zeichnung und Angabe zu fertigen und nach dem Gefälle zu verlegen, einschl. der verzinkten Rinneisen und Anbringen der letzteren in höchstens 70 cm Entfernung;

dazu die vordere Rinnenverkleidung mit oberem Wulst, alles einschl. Material, Anbringen und Befestigen, das m Absallrohre von 7,5 cm Durchmesser von Zinkblech Nr. 12 zu liefern und anzubringen, einschl. Oelfarbenanstrich, das m Desgl. 9 cm i. L. weit, von Zinkblech Nr. 13 (Quadratmeter 5,90 kg schwer) zu liefern und zu befestigen, einschl. Herstellung der Schwanenhälse, Auslaufkniestücke, Befestigen der Rohrschellen und sonstiger Nebenarbeiten

dem Klempner das m..........

Abfallrohre 10 cm i. L. weit aus Zink Nr. 13 mit Einlauf und Abguß wie vor anzufertigen und in nötiger Entfernung mit gut verzinntem Rohreisen zu befestigen Desgl. 15 cm weit, im übrigen wie vor, das m . . . Abfallrohre von außen 3malmitDelsarbe anzustreichen, das m Abfallrohre abzunehmen, zu reinigen und wieder zu

befestigen, das m............

Schelleisen (Rohrschellen, Rohrhalter) mit Scharnieren, Stift und Schraube zu liefern und in die Mauer zu befestigen,

das Stück...............

Schneefang aus 3 cm starkem Tannenbord einschl. der Befestigungseisen zu liefern, anzustreichen und anzubringen, das m Schneefanggitter, eiserne, verzinkte, einschl. der Befestigungseisen zu liefern und auf Zinkunterlage zu befestigen, das m

CO

CO

to

CM 00

to

GD    tO .    GO

O    O I    O

000

CO <M ist

C. Dachfahnen.

Fahnen st an gen werden am besten aus einem schlanken Tannenmast hergestellt, wenn man in Hinsicht auf die Gefahr des Brechens es nicht vorziehen sollte, die Stangen aus Hohleisen anfertigen zu lassen. Werden hölzerne Fahnenstangen auf dem Dache eingebunden, so kann man die Stabilität derselben erhöhen, wenn der untere Teil derselben bis auf etwa ¹/₃ der über das Dach hinausreichenden Höhe mit Bandeisen armiert wird. Am oberen wie am unteren Ende werden dann die Armierungsschienen durch ein eisernes Band umfaßt und mit diesem zugleich an dem Mast mittels Holzschrauben befestigt.

In Berlin sind ausschließlich eiserne Fahnenstangen polizeilich zulässig; die Herstellung derselben erfolgt durch Ineinanderschieben mehrerer Eisenrohre (Gasrohre) von abnehmender Stärke.

Anstrich auf Fahnen st äugen wird zweckmäßig in zwei verschiedenen Farben und in Spiralwindung ausgeführt. Durch den Wechsel der Farben erhält der Mast ein lebhafteres Aussehen und durch das aufsteigende (gestrichene) Spiralband erscheint die Fahnenstange länger.

Fahnen- und Flaggentuch soll in seinem Gewebe so konstruiert sein, daß der Wind durchstreichen, sich also in den Fahnen nicht festsetzen kann. Die Tuchlappen (am besten Marine-Schiffs-flaggentuch) müssen möglichst aus einem Stück bestehen, weil die Naht am ersten vom Wind aufgerissen wird. Gute Fahnen haben daher eine Naht nur beim Farbenwechsel.

Dekorationen ans Fahnen werden in dauerhaftester Weise durch Einweben oder Aufsticken hergestellt. Weil dies aber sehr teuer, ist ein Bemalen mit Oelfarbe das gewöhnliche Verfahren. Es darf aber nur Oelfarbe bester Qualität genommen werden, welche nicht bricht und abblättert, sondern weich und geschmeidig bleibt.

Die Deutsche Kaiserflagge (laut Allerhöchstem Erlaß vom 15. Okt. 1871) ist gold-gelb, abwechselnd mit dem schwarzen, rot bewehrten Reichsadler und der Reichskrone bestreut; darauf liegt das Eiserne Kreuz eingesetzt, dessen Arme die Ränder der Standarte berühren. Auf der Mitte des Kreuzes ruht, von der Kette des schwarzen Adlerordens umschlungen, das Wappen des Kaisers; dasselbe zeigt einen goldenen, von der Kette des schwarzen Adlerordens umschlungenen Schild, worin der Reichsadler. Auf dem Schilde ruht die Reichskrone.

Die Deutsche Kronprinzliche Flagge ist gold-gelb, mit Reichsadlern bestreut und mit dem Eisernen Kreuz belegt, dessen Arme die Ränder der Standarte berühren. Auf der Mitte des Kreuzes ruht das kleinere Wappen des Kronprinzen. Dasselbe zeigt den von der Kette des schwarzen Adlerordens umschlungenen Wappen-schild des Kronprinzen, welcher mit einer roten Borde eingefaßt und mit der Kronprinz-lichen Krone bedeckt ist.

Die Deutsche Kriegsflagge (für Forts, Militär- und Regierungsgebäude) ist weiß, durch ein schwarzes Kreuz in vier Felder geteilt. Auf der Mitte des Kreuzes ruht auf einer weißen Scheibe der heraldische Preußische Adler; das obere Feld rechts (Union) zeigt auf schwarz-weiß-rotem Grunde das Union-Kreuz.

19

H i l g e r s, Bau-Nnterhaltung. 8. Aufl.

Die Preußische Kriegsflagge (für preußische Forts, Kasernen, Militär-und Regierungsgebäude) trögt aus weißem Felde in der Mitte den heraldischen Preußischen Adler und in der oberen Ecke zunächst dem Flaggenstock das Eiserne Kreuz.

National-Flaggen:

Preußen: schwarz-weiß-schwarz oder schwarz-weiß.

Bayern: weiß-blau-weiß oder weiß-blau.

Württemberg: schwarz-rot-schwarz oder schwarz-rot.

Sachsen: grün-weiß-grün oder grün-weiß.

Baden: rot-gelb-rot oder rot-gelb.

Hessen: rot-weiß-rot oder rot-weiß.

Oldenburg: blau-rot-blau oder blau-rot.

Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz: blau-gelb-rot.

Elsaß: gelb-rot-gelb oder gelb-rot.

Lothringen: rot-weiß-rot oder rot-weiß.

Braunschweig:' blau-gelb-blau oder blau-gelb.

Sachsen-Weimar: schwarz-grün-gelb.

Fahnen mit allem Zubehör ausschl. Mast fertigen bei einfachen Ansprüchen gewöhnlich alle Tapezierer und Zimmer-Dekorateure. Macht man größere Ansprüche, besonders auf stilgerechte Zeichnung und hierzu passender Dekoration, so empfiehlt es sich, die Fahne mit genauer Angabe des Gewünschten und eventuell nach vorzulegender Zeichnung aus einer bekannten Fahnenfabrik zu beziehen.

Fahnen, Flaggen, Banner und Wimpel fertigen u. a.:

M. Schmidt in Berlin, Friedrichstr. 55; W. Bernau in Berlin, Wilhelmstr. 88; I. Haller in Stettin; I. A. Hietel in Leipzig; Bonner Fahnenfabrik in Bonn; Hannoversche Fahnenfabrik Franz Reinecke in Hannover; Hugo Baruch & Co., Berlin SW, Alte Jakobstr. 24; P.Bessert-Nettelbeck in Berlin SW 12, Markgrafenstr.27a; W.A.Falger in Münster (Westfalen).

Kap. XVI.

Schornsteine. Oefen. Zentralheizungen. Ventilation.

A. Schornsteine.

Schorn st eine haben den Zweck, einer Feuerungsanlage den erforderlichen Zug zu geben und die in dem Ofen entstehenden Rauchgase 2C. ins Freie abzuführen. Der Luftzug in einem Schornstein ist nur die Wirkung von dem Gewichtsunterschied zwischen der äußeren kalten Luft und der erwärmten im Schornstein. Je größer die Menge warmer Luft im Verhältnis zu der äußeren kalten ist, desto besser zieht der Schornstein. Man kann also den Zug auf zweierlei Art vermehren; entweder durch Erhöhung der Schornsteine oder durch Steigerung der Temperaturdifferenz.

Man unterscheidet, abgesehen von den Fabrikschornsteinen, weite, sog. besteigbare und enge, sog. russische Schornsteine. Die besteigbaren müssen mindestens eine lichte Weite von 42 cm haben. Die russischen Schornsteine werden nicht unter 13 cm und nicht über 21 cm

i. L. gemacht. Schornsteine müssen entweder auf dem Grund und Boden, auf welchem das Gebäude steht, oder aus hinlänglich sicheren Gewölben fundamentierk werden und mit ihren äußeren Wandungen wenigstens 10 cm von allem Holzwerk entfernt bleiben. Zur Unterstützung der Schornsteine können nach Umstünden auch hinlänglich sichere, massive Ueberkragungen oder Eisenkonstruktionen zugelassen werden.

Russische Schorn st eine werden nur mit gebrannten .Steinen, mit wenigstens ¹/₂ jSteirt starken Wangen im gehörigen Verbände und mit Kalk- oder Lehmmörtel aufgeführt. Jede russische Schornsteinröhre muß unten, wo sie anfängt und über dem obersten Dachboden und nach Umständen auch in der Mitte behufs Reinigung mit eisernen, genau in die Falze schlagenden Türen oder mit Schiebern von Eisen versehen werden. In Gebäuden, welche eine große Feuersicherheit gewähren sollen, als Schulen, Krankenhäuser, Gefängnisse 2C. pflegt man innerhalb des Dachbodens keine Reinigungstür am Schornstein anzubringen; die Reinigung der Schornsteine wird dann vom Dache aus durch Anordnung von Laufbrettern ermöglicht.

Die R e i n i g u n g d e r engen, sog. r u s s i s ch e n K a m i n e geschieht in der Weise, daß ein aus zwei umgekehrten Besen bestehender .Kreuzbesen oder eine Bürste von der Form des Querschnittes der Röhren, an einer Leine befestigt, auf- und niedergezogen wird, nachdem die Leine mit Hilfe einer eisernen Kugel als Gewicht heruntergelassen worden ist.

Glanzrutz, kristallisierter Ruß, setzt sich leicht in Schornsteinen an, die der kalten Luft sehr ausgesetzt sind und zu wenig Luftzug haben, ist leicht entzündbar und Ursache zu dem oft vorkommenden sog. S ch o r n st e i n b r a n d.

Glanzruß in russischen Kaminen läßt sich nur durch Ausbrennen beseitigen und darf solches nur bei gänzlicher Windstille und vormittags, womöglich bei schneebedeckten Dächern oder bei nasser Witterung vorgenommen werden.

Das Anzünden des Glanzrußes geschieht mit einem leicht und in Heller Flamme brennenden Stosse, als Stroh, Hobel-späne 2C. an der unteren Oeffnung des Kamins, wobei ein Kaminfeger oder Maurer an der oberen Mündung der Röhre die Flamme überwachen muß, um nötigenfalls mit Wasser oder einem nassen Sandsack das Feuer in der Röhre zu ersticken.

Vor dem Ausbrennen eines Kamins sind die Nachbarn hiervon rechtzeitig in Kenntnis zu setzen und aufzufordern, die Oeff-nungen ihrer Gebäude, durch welche Funken eindringen könnten, zu verschließen und überhaupt die nötige Sorgfalt zur Verhütung einer Feuersgefahr aufzuwenden.

Die besteigbarenSchornsteine, gewöhnlich 45 zu 45 cm

i. L. weit, werden vorzugsweise für Küchen angelegt. Sie beginnen jedesmal über dem zugehörigen Herde, müssen aber von unten auf durch einen vollen Pfeilervorsprung sundamentiert werden. Die Dampf-oder Wrasenklappe dient hierbei gleichzeitig als Einsteigetür des Schornsteinfegers.

Beim Reinigen besteigbarer Schornsteine werden dieselben im Innern bis zum Dach hinaus bestiegen und muß der darin befindliche Ruß überall, besonders auch in den Ecken mit der eisernen Scharre oder Kratze, ohne jedoch den Schornstein zu beschädigen, gehörig abgekratzt und dann mit einem stumpfen Besen sauber abgekehrt werden.

Das Einrauchen der Schorn st eine gibt zu häufigen Klagen Veranlassung. Der Grund hiervon ist aber in den wenigsten Fällen in der Anlage des Schornsteins selbst zu suchen. Besonders bei neu angelegten Schornsteinen wäre es voreilig, das Einrauchen derselben ohne weiteres einer vermeintlichen mangelhaften Ausführung zuschreiben zu wollen.

Ein Ofen raucht, wenn die Abkühlung der Rauchgase durch den Schornstein behindert wird. Dieses kann der Fall sein bei andauerndem Sonnenschein, weil dann die durch die Sonnenstrahlen veranlaßte allgemeine Temperaturerhöhung der äußeren Luft dem Zuge nachteilig ist. Es raucht ferner, wenn Schnee und Regen in die nicht gehörig geschützte Schornsteinmündung eindringt, da hierdurch der Schornstein bei der Verdunstung des Wassers so kalt werden kann, daß die Temperatur im Schornstein gegenüber der Temperatur der äußeren Luft zu niedrig wird. Ein Einrauchen kann ferner durch ungünstige Wind ström ungen stattfinden. Am meisten aber kommt das Einrauchen in der ersten Zeit bei neuangelegten Schornsteinen vor. Der neu gemauerte Schornstein enthält immer eine große Menge von mechanisch in den Baumaterialien festgehaltenem Wasser, welches bei der Verdunstung eine große Menge Wärme bindet. Hierdurch wird die Luft im Schornstein bedeutend abgekühlt und dadurch gegen die Außenluft spezifisch schwerer gemacht, fodaß die Rauchgase nach der Feuerungsstelle zurückgedrückt werden. Auch fehlt in russischen Röhren der erforderliche Zug, wenn in ein und dasselbe Rauchrohr Oefen in verschiedenen Etagen übereinander eingeführt find. In ein und demselben Schornstein von 15 cm auf 15 cm Weite können nur 3 in derselben Etage liegende Zimmerfeuerungen oder eine Küchenfeuerung Aufnahme finden; bei ersteren ist aber noch zu beachten, daß die Rohr-Zuführungen nicht in gleicher Höhe in den Schornstein einmünden dürfen.

Auch die zu geringe Höhe eines Schornsteins ist nicht selten die Ursache des Hausrauches, wie man wohl in Küchen, die sich in einem niederen Anbau oder in der obersten Etage befinden, leicht beobachten kann. Das freie Aufsetzen von Tonröhren ist dann wohl zweckmäßig, weniger aber sind eiserne Röhren zur Erhöhung von Schornsteinen zu empfehlen, weil bei kalter Witterung der warme Rauch in dem eisernen Rohre sich sehr schnell abkühlt und dann eher herunter-gedrückt als hochgezogen wird.

Steht ein Ofen nicht unmittelbar am Schornstein, so darf die oft lange Leitungsröhre nicht horizontal, muß vielmehr unbeschadet des schlechteren Aussehens in möglichst steigender Richtung nach dem Schornstein angebracht werden. Dem: bei horizontaler Lage des Rauchrohres wird eine wesentliche Verminderung des Zuges im Schornstein deshalb eintreten müssen, weil der heiße Rauch das natürliche Bestreben hat, sich aufwärts, keineswegs aber sich seitwärts zu bewegen.

Auch in der Konstruktion der Oefen und Herde liegt nicht selten die Ursache des Einrauchens und zwar sind es bei letzteren die kleinen Nummern der allgemein eingeführten komplizierten Tafelherde; in denselben sind oft die Züge zu eng bemessen, auch zu fcharfeckig angelegt, fodaß der Rauch über alle Ecken und Kanten nur schwer hinweg kann. Ein so konstruierter Herd erfordert einen starken Zug irrt Schornstein, wird also gewöhnlich nur in den unteren Etagen hoher Häuser zweckmäßig Verwendung finden.

Wird in einem Gebäude mit inneren Fachwänden ein Ofenrohr in eine mit Isolierschicht versehene Schornsteinwand eingesetzt, so muß

der Ofensetzer beim Einschieben desselben genau darauf achten, daß das Rohr auch wirklich in den Schornstein einmündet und etwa nicht bloß bis zum Punkte a durchgesteckt wird. In letzterem Falle füllt der Rauch zuerst den Zwischenraum zwischen Schornstein und Wand und stößt dann in den Ofen zurück, bis schließlich bei besonders scharfem Heizen oder sonstigen Umständen sich das Holz

der Fachwand entzündet und Brand ausbricht.

Einige Abhilfe gegen das Einrauchen wird durch Schornstein-Kappen oder Aufsätze geboten. Namentlich in großen Städten, wo hohe Giebelwände, enge Höfe 2c. den Rauchabzug behindern, kann man dieselben kaum entbehren.

Schornstein-Aufsätze sollen gleichsam als Exhaustoren aus Aufsaugung der unter ihnen befindlichen Luft hinwirken. Dieselben werden beweglich und unbeweglich hergestellt. Erstere haben den Nachteil, daß infolge von Witterungseinflüssen oder durch Einrußen der Dreh-Mechanismus bald lahm wird und die Beweglichkeit mit der Zeit ganz aufhört.

Universal-Windhut (Fig. 1), Patent von Alex. Huber in Köln, Gereonsmühlengasse 9, von einfacher Konstruktion und ohne Mechanik. Derselbe ist aus starkem Eisenblech und als unbeweglicher Windhut hergestellt. Durch die trichterförmige Doppelhaube an demselben wird der von beliebiger Richtung ankommende Wind behindert, in das Kaminrohr einzudringen. Der Preis beträgt je nach lichtem Querschnitt des Schornsteins 20—30 Mk. das Stück.

><

IT

Fig. 2.

Fig 1.

Ng. 3.

WoIperts Rauch- und Luftsauger (Fig. 2), Eisenwerk Kaiserslautern in Kaiserslautern, sind Kaminhüte und so konstruiert, daß Wind, Regen und Sonnenstrahlen bei keiner Richtung in die Steigröhre gelangen können. Es entsteht vielmehr bei Sonnenschein sowohl, wie bei jedem Winde eine Luftverdünnung im mittleren Teile des Apparates, dem sog. Saugkessel, und die Folge davon ist, daß Rauch oder Luft in der Steigröhre sich emporbewegen, gewissermaßen emporgesaugt werden. Es wird also durch Anwendung eines solchen Apparates bei Schornsteinen, wo es infolge gewisser atmosphärischer Zustände im Hause raucht, dieser Uebelstand oft beseitigt, überhaupt der Zug des Schornsteins verbessert. Diese Apparate werden bis zu 90 mm Durchmesser des Rohres in Kupfer, von 100 bis einschl. 500 mm Rohrdurchmesser in Gußeisen und in jeder Größe in Blech angefertigt.

Gleiche Wirkung haben die Exakt-Deflektoren von I. K e i d e l in Berlin W., Linkstr. 22. Dieselben sind aus Zinkblech hergestellt und kosten für gewöhnliche Schornsteine 20—30 Mk.

Patentierte rotierende archimedische Schrauben-Ventilatoren (s. Fig. 3). Diese Ventilatoren saugen mittels einer archimedischen Schraube, welche entweder durch eine Windfahne oder durch mechanische Kraft in rotierende Bewegung gesetzt wird, verdorbene Luft aus Räumen ab und befördern als Schornsteinaufsätze den Zug in den Kaminen, da eine rückstoßende Luftschicht niemals in den Schorn-stein eindringen kann.

Ruß- und Funkenfänger werden in größeren Städten an Schornsteinen vielfach er-forderlich, um die Belästigung der Nachbarschaft r\ A durch Rauch und Ruß möglichst herabzumindern.

Uv

11

Ruß- und Funkenfäuger.

Aufsätze von nebenstehender Form werden von Bernhard Löffler, Kassenschrankfabrikant in Frankfurt a. M., hergestellt. Die Wirkung dieser einfachen Vorrichtung (vergl. Deutsche Bauzeitung 1891, S. 556) beruht darauf, daß sich der Ruß in einer Haube auf einer geneigten Fläche absetzt und durch ein Rohr in einen im Dachraum oder sonst an geeigneter Stelle untergebrachten Sammelbehälter geführt wird. Die Querschnitte für den Rauchaustritt werden so bemessen, daß eine Beeinträchtigung des Zuges vermieden wird.

Räucherkammern sind kleine, in unmittelbarer Nähe eines Schornsteins angelegte Räume, in welchen frei aufgehängte Fleischwaren geräuchert werden sollen. Da eine gute Räucherung nur durch einen an sich schon abgekühlten Rauch erzielt werden kann, so soll man den Rauch nur aus weiten Küchenschornsteinen, niemals aber aus engen Schornsteinen in die Räucherkammer einströmen lassen. Bei heißem Rauch tropft das Fett aus und die Fleischware verdirbt. Räucherkammern dürfen nur so angelegt werden, daß sie von 4 massiven Wänden umgeben und oben mit einem Gewölbe geschlossen sind. Als Material sllr die Wände einer massiven Räucherkammer empfehlen sich sehr die hohlen Backsteine, weil dieselben einesteils leichter sind als die vollen Backsteine und andernteils die daraus errichteten Wände vermöge der darin befindlichen Luftschichten eine viel geringere Wärmeleitungsfähigkeit besitzen. Die Türen oder Fenster (Luken) müssen von Eisen oder mit Blech beschlagen sein. Desgleichen sollen die Tragestangen nicht von Holz, sondern von Eisen sein. Der Fußboden ist zu pflastern oder muß mit einem wenigstens 6 cm starken Lehmschlag oder Gipsguß auf Lehm- oder Sandunterlage belegt fein.

Zur Raucherzeugung für Räucherkammern wird nur Holz zu gebrauchen sein; vielfach wird Reisig, namentlich vom Wachholderstrauch, empfohlen. Jedenfalls sind Kohlen nicht geeignet. Wo dieses Brennmaterial in den Feuerungen verwendet wird, darf das zugehörige Schornsteinrohr in die Räucherkammer nicht eingeführt, sondern muß vor derselben eine besondere Feuerung (Schmauchkammer) angelegt werden. Die Räucherkammer wird dann passend im Kellergeschoß untergebracht und ist hier um so zweckmäßiger, als die kühle Temperatur im Keller für die Aufbewahrung des Fleisches viel dienlicher ist, als der heiße Dachboden.

Fabrikschornfteine bedingen, um je nach Größe und Anzahl der Dampfkessel den nötigen Zug hervorzubringen, eine spezielle Vorberechnung zur Feststellung des lichten Querschnitts und der erforderlichen Höhe, wobei das anzuwendende Material (ob Stein oder Eisen) noch besonders zu berücksichtigen ist.

Nach den Angaben von L. R a m d o h r in Gotha erfolgt die Berechnung der erforderlichen Lichtweite nach der Größe der Rostflächen sämtlicher Feuerungen, welche in den Schornstein einmünden sollen, und zwar dergestalt, daß der kleinste Querschnitt des Schornsteins nahezu der freien Rostfläche gleich ist. Unter der freien Rostfläche ist die Summe sämtlicher Rostspalten zu verstehen. Diese freie Rostfläche beträgt:

der

— Vs—V» gesamten = i/s—Vö Rostfläche

für Braunkohlen je nach der Art derselben — ¹/e—XU „ Steinkohlen „

„ Holz    „    „

Je niedriger ein Schornstein ist, um so reichlicher ist sein Querschnitt zu bemessen. Bei sehr hohem Schornsteine darf man ohne Nachteil die Weite etwas kleiner wählen, wie vorstehend angegeben. Es bleibt aber in keinem Falle ein Fehler, nahezu an der freien Rostfläche festzuhalten, um so mehr, als sehr häufig noch nachträglich diese oder jene Feuerungsanlage dem Schornsteine angehängt werden soll.

Die Höhe der Schornsteine soll selbst für fehr kleine Dampfkesselanlagen womöglich nicht unter 15—16 m betragen. Wird der Schornstein von benachbarten Höhenzügen, Gebäuden usw. beherrscht, so muß er entsprechend höher gebaut werden. Für größere Feuerungsanlagen, wenn dieselben nahe am Schornsteine sich befinden, werden bei genügendem Querschnitte 30—35 m Höhe meist genügen. Liegen aber die Feuerungen in weiterer Entfernung vom Schornsteine, so wird man letzteren bis zu 50 oder 60 m hoch machen müssen, mit Rücksicht auf die unterwegs stattfindende Abkühlung der Rauchgase aber den Querschnitt auf ³/₅—V₃ der freien Rostfläche ermäßigen dürfen.

Nach Reiche, Anlage und Betrieb der Dampfkessel, 3. Stuft, ist, wenn d den Durchmesser der Schornsteinmündung in Metern, E die Rostfläche der Kesselanlage in Quadratmetern, B die in einer Stunde verzehrte Brennstoffmenge in Kilogramm bezeichnen, die Schornsteinhöhe in Metern zu bemessen auf

d = 0,00277 (~y + 6d

und der obere lichte Durchmesser auf d = 0,l B°'⁴.

Die Zunahme der Schornsteinweite nach unten wird zweckmäßig auf 1,6—2 cm für jedes Meter der Höhe angenommen.

Schorn st ein-Ventilatoren kommen zur Anwendung, wenn der Zug der Schornsteine nicht genügt, um die auf dem Rost entwickelten Verbrennungsprodukte mit der erforderlichen Geschwindigkeit durch die Feuerkanäle von gegebener Größe fortzubewegen.

Die Schornstein-Ventilatoren von Gebr. Körting, Aktiengesellschaft Körtingsdorf bei Hannover, werden direkt in den vorhandenen Schornstein aufgestellt und bringen* für gewöhnlich durch Benutzung von Kesseldampf den erforderlichen Zug hervor. Unter besonderen Verhältnissen können die Apparate auch so eingerichtet werden, sodaß sie ohne Benutzung von Dampf den gewünschten Zug erzeugen. Näheres s. Prospekt.

Was die Form des Schorn st einquerschnitts anlangt, so ist unzweifelhaft die kreisrunde die angemessenste und natürlichste; auch bietet sie den besten Widerstand gegen Winddruck. Sie ist aber wegen der erforderlichen vielen Nummern von Formsteinen auch die. teuerste, und häufig genug fehlt es an Zeit, diese zu beschaffen. Da bietet nun das Achteck eine sehr willkommene Aushilfe, und jede auf Schornsteinlieferung rechnende Ziegelei sollte stets genügenden Vorrat der einzigen hierzu erforderlichen Formsteinsorte haben.

Das Material für Dampfschorn st eine besteht aus Stein, gewöhnlich Backstein, oder aus Eisen. Für Backstein-Kamine dürfen nur die besten hartgebrannten Steine verwendet werden. Die eisernen Schornsteine (meist nur Schornsteinaufsätze) bestehen aus Gußeisen oder werden aus gewalzten Eisenblechen zusammengenietet. Die letzteren stehen gegen steinerne (gemauerte) Schornsteine deshalb im

Nachteil, weil sie weniger stabil sind und schnell abkühlen. Durch die Abkühlung wird aber der Zug sehr vermindert, weil derselbe ja bekanntlich durch den Temperaturunterschied der äußeren kalten und inneren heißen Luft bewirkt wird.

Berechnung der Standfestigkeit der Fabrik-Schornsteine vergl. Erlaß d. Minist, der öffentl. Arbeiten und für Handel und Gewerbe vom 30. April 1902, Ministerialblatt S. 93.

Um eiserne Scho ruft eine gegen Abkühlung % u schützen, hat man Wohl zwei Rohre ineinander gesteckt und den Raum zwischen dem inneren Hauptrohr und der Ummantelung mit einem Jsoliermaterial (Asbest, Schlackenwolle re.) ausgefüllt.

Für größere Feuerungs- (Dampfkessel-) Anlagen läßt sich ein verhältnismäßig geringer K o h l e n v e r b r a u ch erzielen, wenn man das Feuer möglichst gleichmäßig unterhält. Hierzu ist nötig, daß das Brennmaterial stets öfter und in kleineren Portionen aufgeworfen und möglichst gleichmäßig über den Rost verteilt wird, sodaß es diesen vollständig bedeckt. Die auf dem Roste befindliche brennende Kohle wird hierbei nach hinten geschoben und die frische Kohle vorn aufgeworfen, sodaß die sich daraus entwickelnden Gase samt dem Rauche über die hinten liegenden glühenden Kohlen streichen müssen und somit verbrennen. Hierdurch wird man das Rauchen der Feuerung fast vollständig vermeiden. Viele Heizer haben die Gewohnheit, die Kohle von Zeit zu Zeit anzunässen, indem sie glauben, daß durch die Verbrennung der aus dem kalten Wasser sich entwickelnden Gase eine erhöhte Temperatur erzielt werde; diese Meinung ist aber unrichtig, denn durch diese Manipulation wird die Temperatur gerade vermindert.

Dampfkesselanlagen, Schornsteinbau: Sülze & Schröder in Hannover; H. R. Heinicke, Chemnitz, Berlin NW und Düsseldorf; Wilhelm Eckhardt & Ernst Hotop G. m. b. H.. Köln und Berlin W 30; Otto Bauer & Komp., Dortmund; Ernst & Eckhardt, Ziviling., ebenda; Munscheid & Seenicke, ebenda.

Roststäbe: Rud. Eusebius, Luckenwalde.

Anleitung zum Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

zJi

- //.

Schornsteine.

Einfache russische Röhren nach Fig. 1 im Mauerwerk auszusparen, dieselben inwendig mit Lehmmörtel abzufilzen und die nötigen Reinigungslöcher anzulegen; als Zulage zum aufgehenden Ziegelmauerwerk

60

dem Maurer das m . . .

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr ^    4

Preis

ortsüblich

Zweifach russische Röhren

nach Fig. 2 im Mauerwerk auszusparen wie vor, als Zulage

dem Maurer das m

Dreifach russische Röhren

nach Fig. 3 im Mauerwerk auszusparen wie vor als Zulage

dem Maurer das m

Besteigbare Schornsteine im Mauerwerk auszusparen wie vor, als Zulage

dem Maurer das m .........

80

Einfach russisches Rohr, freistehend, 13 zu 20 cm

weit, alle 4 Wangen V₂ Stein stark, von hartgebrannten Ziegelsteinen in regelrechtem Verbände auszumauern, das Rohr inwendig mit Lehm-mörtel abzufilzen, den Schornsteinkasten im Aeutzeren bis unter Dach zu berappen und über Dach mit Zementmörtel sauber auszufugen, auf je 1 m Höhe.

Ziegelsteine 60 Stück zu 4 ^    ......

Mörtel, 0,45 hl...........

dem Maurer............

2 40

60

zusammen das m .

Desgl. auf 3 Seiten frei, im übrigen wie vor aufzuführen, auf je 1 m Höhe

Ziegelsteine, 45 Stück........

Mörtel, 0,30 hl ... ........

dem Maurer............

80

40

50

zusammen das m .

Desgl. ans 2 Seiten frei, im übrigen wie vor, das m

Ziegelsteine, 30 Stück.........

Mörtel, 0,20 hl....... . . . .

dem Maurer ............

zusammen das m .

Zweifach russisches Rohr, freistehend, 12 zu 29 cm

weit, alle 4 Wangen 7a Stein stark, im übrigen wie pos. 5' aufzuführen, auf je 1 m Höhe

Ziegelsteine, 100 Stück.........

Mörtel, 0,70 hl...........

dem Maurer............

zusammen das m .

70

20

30

50

13 Desgl. auf 2 Seiten frei, im übrigen wie vor, auf je 1 m Höhe

Ziegelsteine, 75 Stück .........

Mörtel, 0,55 hl...........

dem Maurer............

zusammen das m .

14 Reiuigungstürchen von Gußeisen zu den russischen Rauchröhren mit zugehörigem Rahmen und Verputzleisten anzuliefern und in die Schornsteine fest einzumauern, das Stück

dem Schlosser............

dem Maurer............

zusammen das Stück .

15 Schornstein - Reiuigungstürchen von Schmiedeisen

0,20 m breit, 0,20 m i. L. hoch, von starkem Eisenblech mit aufgesetzten, rundum laufenden Rahmen aus Flacheisen nebst zwei Bändern und zwei Kloben einschl. Schließvorrichtung anzuliefern, anzustreichen und einzusetzen, das Stück . . . .

Fabrik in Schornstein- und Kaminschiebern G. Gerwin u. Joest in Hilden, Rheinland.

CO

(M |o

- ir

l ISS

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

^    ^    v/f& a

9 Desgl. auf 3 Selten frei, ttrt üBngen wie vor auf je 1 m Höhe

Ziegelsteine, 75 Stück........ .

Mörtel, 0,55 hl...........

dem Maurer............

zusammen das m .

10 Zweifach russisches Rohr, auf 2 Seiten frei, im

übrigen wie vor, aus je 1 m Höhe

Ziegelsteine, 55 Stück.........

Mörtel, 0,30 hl...........

dem Maurer............

o| to

<M

| O O IO

zusammen das m .

11 Dreifach russisches Rohr, freistehend, 13 zu 20 cm weit, alle 4 Wangen V₂ Stein stark, im übrigen wie pos. 5 aufzuführen, auf je 1 m Höhe

Ziegelsteine, 140 Stück........

Mörtel, 1 hl............

dem Maurer............

to

0 0,10

(M cd ¹ |go

zusammen das m .

12 Desgl. auf 3 Seiten frei, im übrigen wie vor, aus

je 1 m Höhe

Ziegelsteine, 100 Stück Mörtel 0,75 hl . . dem Maurer

oi | co o o| I o o

zusammen das m .

^ th co loo

818 I

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich vMs    *M/    4

16

Besteigbarer Schornstein, freistehend, 45 zu 45 cm weit, sämtliche Wangen 1 Stein stark, von hartgebrannten Ziegelsteinen in regelrechtem Verbände in Kalkmörtel auszumauern, den Schornsteinkasten inwendig mit Lehmmörtel abzufilzen, im Aeußeren bis unter Dach zu berappen und über Dach mit Zementmörtel sauber auszufugen, auf je 1 m Höhe

Ziegelsteine, 280 Stück.........

Mörtel, 2,30 hl...........

dem Maurer............

zusammen das m .

to

©

17

Besteigbarer Schornstein, freistehend, 45 zu 45 cm

weit, alle Wangen je V₂ Stein stark, im übrigen wie vor aufzuführen

Ziegelsteine, 120 ^>tück........

Mörtel, 1 hl............

dem Maurer............

18

zusammen das m .

Desgl. auf 3 Seiten frei, im übrigen wie vor,

Ziegelsteine, 85 Stück.........

Mörtel, 0,70 hl...........

dem Maurer............

00 © <§3 | 1

CO TH <N

zusammen das m .

co

© I © IO ^ I co Ir-

19

Desgl. auf 2 Seiten frei, im übrigen wie vor, auf je 1 m Höhe

Ziegelsteine, 50 Stück.........

Mörtel, 0,40 hl...........

dem Maurer............

tc

co es

o ©

zusammen das m .

IS

20

Einsteigetür (Vorlegetür) zum besteigbaren Schornstein von starkem Eisenblech anzufertigen, mit 2 über die Tür reichenden Bändern. 1 Kettel zu beschlagen, auch die Mauerkreuzhaken, Krampe und Vorstecker dazu zu liefern und gutschließend anzubringen

dem Schlosser dem Maurer

ÜT OT

o o

zusammen .

©

T“¹

Gemauerte Schornsteinköpfe von einfach russischen Schornfteinröhren mittels Tafelblei (Rollenblei) von etwa 0,50 m Breite (das qm nicht unter 18,5 kg schwer) vorschriftsmäßig einzubinden und zu dichten, das Stück

1,76.0,50 — 0,88 qm Tafelblei einschl. Stichanker und Lötmaterial zu 10 Jl . . . . dem Dachdecker ...........

GO <M

o o

GO <M

zusammen das Stück .

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

- 45

iAt>.

to

to

Desgl. von doppelten russischen Röhren mittels Tafelblei (Rollenblei) von etwa 0,60 m Breite im übrigen wie vor einzubinden und zu dichten, das Stück

2,64.0,60 —1,58 qm Tafelblei einschl. Stich-anker und Lötmaterial 31t 10 Ji . . . . dein Dachdecker...........

15 80 4 20

zusammen das Stück .

20

to

OS

Desgl. von dreifach russischen Röhren wie vor das Stück

3,62.0,60 — 2,11 qm Tafelblei einschl. Stichanker und Lötmaterial .......

dem Dachdecker............

21

10

5 90

zusammen das Stück .

27

to

Schornsteinköpfe mit Tafelblei (Rollenblei), das qm nicht unter 18,5 kg schwer, vorschriftsmäßig einzubinden und zu dichten, das qm

Tafelblei einschl. Stichanker und Lötmaterial,

1 qm zu.............

dem Dachdecker oder Maurer......

10

zusammen das qm .

13

Desgl. Schornsteinanschlüsse von Zinkblech (das qm nicht unter 5,19 kg schwer) genau nach der Ausführungsvorschrift kunstgerecht herzustellen einschl. Lieferung der Deckbleche, der verzinkten Heft-haken u. s. w.

dem Klempner, das qm . . ......

Schornsteindeckplatten (etwa 12—15 cm stark) mit Wassernase und Abwässerung glatt und winkelrecht bearbeitet anzuliefern und mauerfest aufzulegen, das qm ohne Abzug der Schornsteinöffnungen

dem Steinhauer . . . ........

dem Maurer............

zusammen das qm .

12

Saugkopf von Eisenblech, mit Schutzschirm in Form eines abgestumpften Kegels auf etwa I m langem, 25 cm weitem Standrohr anzuliefern, mit Granitölfarbe 3 mal anzustreichen und in die obere Mündung der russischen Rauchröhre dicht schließend einzupassen, das Stück ..........

GO 05

Desgl. von Eisenblech wie vor, aber Standrohr von Ton und etwa 20 cm weit, das Stück . . . . .

25

Deflektor von Gußeisen mit gekrümmtem unterem Schirm, oberem Umhüllungsmantel und umgekehrt eingehängtem hohlem Kegel auf etwa 1 m langem Standrohr

bei etwa 15 cm Weite

„ n 20    „    „    ....... .    .

Preis    Preis

Bezeichnung des Gegenstandes

Pos.

ungefähr ortsüblich

jMs J    dl.    ^

O    r-l

CO    CO

CO

Rauch- und Luftsauger nach Dr. Wolperts System aus Gußeisen, bei 15 cm Durchmesser, das Stück Desgl. bei 20 cm Durchmesser das Stück . . . . .

Für jeden cm Mehrweite ist der Preis um je 1 dl höher anzusetzen.

Lüftungsklappen (an Ventilationsröhren in Wohn-räumen, Schulzimmern) jalousieartig von starkem Eisenblech mit schmiedeisernen Rahmen, Verschluß und Stellstange anzufertigen, mit Diamantfarbe 3 mal deckend anzustreichen und einzusetzen, das Stück

20

25

B. Oefen.

Ofen im gewöhnlichen Sinne ist ein Behälter mit Feuerstelle zum Zwecke der Beheizung desjenigen Raumes (Zimmers usw.) in dem er aufgestellt ist, während eine Zentralheizung die gemeinsame Erwärmung einer Anzahl von Räumen usw. bewirkt, ohne daß die Wärmequelle in einem derselben aufgestellt ist.

Die Größe eines Ofens ohne weiteres nach der Größe des zu erwärmenden Raumes bestimmen zu wollen, ist nicht für alle Fälle anzuraten, da die Erwärmung eines Raumes noch von mancherlei Nebenumständen abhängig ist. Bei der Bestimmung der Größe eines Ofens ist noch zg berücksichtigen, ob die zu erwärmenden Räume mehr oder weniger fest gegen äußere Witterungseinflüsse geschützt, also ob sie massiv oder aus Fachwerk hergestellt sind, ferner ob sie ganz frei oder Zwischen erwärmten Räumen (wie z. B. vielfach Speisezimmer neben Küchen) liegen, ob sie von unten oder oben Gegenwärme, viel oder wenige Türen und Fensteröffnungen haben und schließlich, ob die letzteren mit Doppelfenstern versehen sind oder nicht. Die Haupterfordernisse, welche an einen guten Ofen gestellt werden müssen, sind: Spa rsamerVerb rauch von Brennmaterialien, Schutz für die Gesundheit, Regulierbarkeit, gefälliges Aeußere und leichte Bedienung.

Damit die gewöhnlichen eisernen Oefen und Kochherde gut brennen und möglichst wenig Rauch und Ruß nach dem Schornsteine auswerfen, ist folgendes zu beachten:

Vor dem Anmachen des Ofens müssen alle ausgebrannten Rückstände der früheren Feuerung entfernt werden. Auch muß der Aschenkasten leer sein und allemal ausgeschüttet werden, sobald er während des Feuerns bis zur Hüfte mit Asche gefüllt ist.

Beim Anmachen des Feuers sind nur etwa zwei Dritteile des Rostes mit Kohlen zu bedecken; der vordere Teil des Rostes ist mit dem Anmacheholz und darüber einigen Kohlenstückchen zu belegen. Die Verwendung von mit Petroleum getränktem Holz zum Feueranmachen ist sehr gefährlich und daher streng zu verbieten.

Ist die Kohle entzündet, so ist sie möglichst gleichmäßig auf dem Roste auszubreiten.

Während des Feuerns ist die Feuertür zuzuhalten und dafür zu forsten, daß die zur Unterhaltung des Feuers nötige Verbrennungsluft vorwiegend nur von unten her in das Brennmaterial eintritt. Soll das Feuer abgeschwächt werden, wird die Feuertür geöffnet und unten die Zugklappe zugemacht.

AIs Brennmaterialien finden in Deutschland zumeist Verwendung: Steinkohlen, Braunkohlen, Torf und Holz.

Steinkohlen sind die Ueberreste von vorweltlichen Wäldern, welche vor Jahrtausenden durch große Erdumwälzungen in die Erde eingesunken sind und nun als mineralisch gewordener Brennstoff bergmännisch wieder zu Tage gefördert werden.

Man unterscheidet nach der Stllckgröße: Stückkohle, Nußkohle, Grieskohle (Staubkohle), nach der Beschaffenheit: An-thrazitkohle (magere Kohle), Flamm kohle (Winterkohle), Halbfette Kohle.

Die Anthrazitkohle hat einen sehr geringen Aschengehalt. Beim Verbrennen zeigt sie wesentlich anderes Verhalten, wie die Flamm-und Gaskohle. Während diese nach ihrer Entzündung unter Aufblähung aus ihrem Innern brennbare Gase entwickeln und mit leuchtender, stark rußender Flamme brennen, behalten die glühenden Stücke der Anthrazitkohle ihre Form und verbrennen nur am Umfange mit einer schwachen bläulichen Flamme, ohne alle R u ß b i l d u n g. Infolgedessen halten sie das Feuer lange an und machen nur ein Nachlegen in größeren Zwischenpausen notwendig, entwickeln bei ihrer Verbrennung aber eine stärkere Hitze, als Gas- und Flammkohle. Infolge dieser angenehmen Eigenschaften ist die Anthrazitkohle als Hausbrand sehr beliebt. Zu industriellen Zwecken geeigneter ist

die F I a m m k o h I e (Winterkohle), weil sie eine flotte und langgestreckte Flamme abwirft und daher weitgedehnte Heizflächen, wie z. B. bei Dampfkesseln, bestreichen kann.

Die. Halbfette Kohle steht in allen wesentlichen Eigenschaften der Flammkohle sehr nahe, unterscheidet sich aber von dieser dadurch, daß der Grus in lebhaftem Feuer zusammenbackt.

Braunkohlen sind gleichfalls Ueberreste vorweltlicher Wälder, aber jüngeren Alters wie Steinkohlen, dieselben verbreiten beim Erhitzen einen unangenehmen Geruch und hinterlassen viel Asche.

Koks (Coaks) ist der Rückstand der Stein- und Braunkohlen, wenn denselben durch Destillation die flüchtigen Gase und erdharzigen Bestandteile entzogen werden, wie dies z. B. in Gasanstalten geschieht. Der Koks bildet eisenschwarze, metallisch glänzende Stücke und übertrifft die Steinkohle nicht unbedeutend an Heizkraft.

Grude nennt man die aus Braunkohlen hergestellten Koks. Dieselben werden nur feucht verwendet.

Als Tors (Wurzelerde) bezeichnet man die Ueberreste von vermoderten Pflanzen, die in sumpfiger Gegend gestanden haben. Derselbe wird mit dem Spaten abgestochen, in Ziegelform gebracht und dann abgetrocknet. Guter Torf zeigt beim Ausbrechen ein verworrenes, aber dichtes Gefüge von allen möglichen Pflanzenteilen und hat nur geringe Erdbeimifchung.

Die Mittelwerte der Heizkraft stehen ziemlich in gleichem Verhältnis mit der Menge von Kohlenstoff, welche in gleichen Gewichtsmengen der Brennmaterialien enthalten sind. Zur Beurteilung dienen folgende Angaben:

.    .    90    kg    Kohlenstoff

60—80 „

100    kg    Koks    enthalten etwa

100    „    Steinkohlen .    .    .

100 „ böhmische Braunkohle 100    „    Torf    (lufttrocken)

100    „    Holz    (lufttrocken)

Ofenfundamente und Ausbohlungen siehe unter dem Abschnitt über Kachelöfen.

Gr ferne Oefen

haben vor den tönernen (Kachel-) Oefen den Vorteil, daß durch sie mit Leichtigkeit ein beliebiger Wärmegrad erzielt werden kann und daß das Feuer sich noch zu anderen, sowohl wirtschaftlichen als gewerblichen Zwecken bequem benutzen läßt. Gegen Kachelöfen aber stehen eiserne Oefen hauptsächlich dadurch im Nachteil, daß sie die Wärme sehr rasch abgeben, daher eine aufmerksame Wartung erfordern. Auch ist die intensive Wärmeausstrahlung bei den eisernen Oefen oft unangenehnl.

Die eisernen Oefen zerfallen in zwei Gruppen, nämlich in Einzelbrandöfen und Dauerbrandöfen.

Einzelbrandöfen können in der Regel mit jedem Brennmaterial gefeuert werden.

Hffb

Der einfache Säulenofen oder Kanonenofen (Fig. 1) besteht im wesentlichen nur aus einem geraden Zylinderrohr mit eingesetztem Feuertopf. Um an Heizfläche zu gewinnen und ein zu rasches Fortziehen der heißen Rauchgase zu verhindern, wird ein möglichst langes Rauchrohr angebracht und dieses in verschiedenen Windungen auf- und niedergeführt. Da durch eiserne Oefen infolge ihrer starken Wärmeausstrahlung leicht die Zimmerluft austrocknet, so empfiehlt es sich, eine Schale mit Wasser auf den Ofen aufzusetzen.

F'g. l.

Fig. 2.

Diese Oefen sind mehr und mehr außer Gebrauch gekommen, denn sie nehmen eine mäßige Menge

20

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

Brennmaterial auf, welches bei verhältnismäßig hoher Wärme-entwickelung ziemlich rasch verbrennt. Daher muß bald neues aufgeschüttet oder aufgelegt werden.

Zur Vermeidung dieses Uebelstandes hat man Füllöfen hergestellt, welche so viel Kohlen aufnehmen, als zur Erwärmung des Zimmers in 5—8 Stunden erforderlich ist. Um die Hitze dämpfen und an Brennmaterialverbrauch sparen zu können, sind dieselben mit luftdichtem Türverschluß nebst einer verschraubbaren Luftöffnung versehen, wodurch die Verbrennung so geregelt werden kann, wie es das verlangte Maß an Zimmerwärme erfordert.

Solche Regulier-Fü Höfen (Fig. 2) haben eine große Verbreitung gefunden, weil sie mit den Kachelöfen die Annehmlichkeit einer gleichmäßigeren Heizung teilen und sich doch leicht und rasch erwärmen. Die Feuerbllchse ist nämlich innen mit einer Chamotte-Ausmanerung versehen, welche die Bestimmung hat, die Wärme aufzunehmen und gleichmäßig abzugeben.

Regulier-Füllöfen sind in allen großen Eisenhandlungen zu haben. Während man dieselben früher meist mit quadratischer Grundform der Untersätze herstellte, zieht man jetzt die Form eines länglichen Vierecks vor, damit der Ofen nicht so weit in das Zimmer hineinragt. Auf dem Untersatz, in dem sich die Feuerung befindet, erhebt sich ein säulen- oder pfeilerartiger, mit Bekrönung versehener Aufsatz. Nachdem der Ofen mit Kohlen gefüllt ist, erfolgt das Anzünden von oben; ist ein Teil des Brennmaterials in Glut, so wird der Ofen geschlossen und der Luftzutritt nur nach Bedarf reguliert. Da in den Füllösen eine vollständige Verbrennung des Holzmaterials stattfindet, so erhält man eine erhebliche Brennmaterial-Ersparnis, die unter günstigen Verhältnissen gegenüber anderen eisernen Oefen bis zu 40°/o steigen kann. Der Gewinn geht allerdings zum Teil wieder verloren, wenn man in Betracht zieht, daß zur Beschickung von Füllöfen nur bessere und aussortierte gesiebte Kohlen — am zweckmäßigsten nuß- und faustgroße Stücke — benutzt werden können, weil sog. Kohlengries sehr leicht zusammenbackt und dann den Durchgang der Luft verhindert.

Sie vorerwähnten Oefen zeigen zwar gegen die Kanonenösen und ähnliche Fabrikate wesentliche Verbesserungen, doch wird bei ihnen die Wärmeausstrahlung vielfach noch unangenehm bemerkbar; um dies zu vermeiden, hat man solche Oefen hergestellt, die mit einem Blechmantel versehen sind und deren Kern einen Füll-Regulierofen bildet; so entstehen:

Füll-Regulier-Mantel-Oefen, deren Einrichtung so getroffen ist, daß die zu erwärmende Luft unten zwischen den Mantel und Kern des Ofens eintritt und nachdem sie sich in diesem Zwischenraum ansteigend erwärmt hat, durch den durchbrochenen Ofendeckel in das Zimmer ausströmt.

Wird die unten einströmende Luft dem Innern des Zimmers entnommen, so entsteht ein K r e i s I a u f der Zimmerluft (Zirkulationsheizung); wird sie von außen oder vom Gange her durch einen Kanal oder ein Rohr besonders zugeführt, so wird ein Luftwechsel bewirkt (Ventilationsheizung). Im letzteren Falle erhält der Ofen in der Regel einen bis auf den Boden reichenden „Ventilationssockel", in welchen ein Luftkanal unten oder seitlich eingeführt wird.

Füüregulier-Mantelöfen.

Bewährte Füllregnlier-Mantelöfen liefert n. a. E. Sturm in Würzburg in verschiedenen Größen zu nachstehenden Preisen in der Fabrik:

LrrUregrrtter-Marrlelöferr

(für Zirkulationsheizung)

mm

■n

Mftungs-FMreguttev-Mantelöferr

(mit Ventilationssockel)

Su

behei

zender

Raum

Durch

messer

Höhe Gewicht

des Ofens

I kg

Preis    Zu Durch-

einschl.    bebei- messer

Wasser- zender schale Raum des Ofens

Höhe

Ge-

wicht

Preis

einschl.

Wasserschale

Ji

kg

80

40

140

155

120

40

155

175

O Ol

45

170

205

50

195

275

325

55

210

370

425

60

240

460

500

60

255

500

72.50

82.50 93,00

118,50

149,00

179,00

189,00

115

140

210

280

350

420

40

45

50

55

60

60

150

160

180

205

IO o

CO »O

175

200

280

360

460

500

92,50-102,50 102,50—112,50 127,50 — 137,50 159,00-169,00 189,00-199,00 199,00-209,00

Alle diese Oefen können sowohl als Füllregulieröfen mit Nußkohlen, wie als gewöhnliche Oefen mit jedem andern Brennmaterial geheizt werden. Für Geschäftsräume, Wartezimmer, Schulzimmer, Krankensäle u. dergl., sowie Turnhallen sind diese Oefen wohl geeignet.

Oefen ähnlicher Art (Zimmerschachtöfen, Pfälzer Oefen u.s.w.) fertigt u. a. das Eisenwerk Kaiserslautern zu Kaiserslautern, Käuffer & Comp, in Mainz. Regulier- und Mantelöfen Gebr. Wurmbach in Frankfurt a. M.-Bockenheim.

Eiserne Zirkulier-Oefen (Regulier-Füllöfen) mit sehr hohem Nutzeffekt für Werkstätten rc. (Patent Nr. 1136) werden von der Maschinenfabrik Hohenzollern in

80 cm Durchmesser für 5000 cbm Inhalt, Preis in der Fabrik 380 JL 65 „

Düsseldorf hergestellt. Zur Erwärmung eines Raumes auf 10° Celsius ist erforderlich ein Ofen von

290 „ 185 „ 125 „

„ 3500    „

„ 2000 „ „ 1000 „

50 „

35 „

Bei der Verwendung von Ventilationsöfen sind nicht allein die erforderlichen Luftzufllhrungskanäle oder Rohre herzustellen, sondern man muß auch dafür sorgen, daß die verbrauchte Luft abziehen kann. Da die erwärmte Luft nach oben steigt, so drängt sie allmählich die ursprünglich vorhandene Zimmerluft nach unten und man führt letztere daher am Fußboden durch eine Dunstesse ab.

Bei neuen Gebäuden wird die Dunstesse am zweckmäßigsten unmittelbar neben dem Feuerungsrohr angelegt, bei bestehenden Gebäuden kann dieselbe leichter in einer Ecke des Zimmers diagonal angemauert werden. Eine solche Dunstesse, welche einen Querschnitt von rund 0,06 qm erhalten muß, wird mit zwei nach dem Zimmer zugekehrten verschließbaren Oeffnungen von je 0,04 qm versehen, von denen die eine etwa 0,30 m über dem Fußboden, die andere etwa 0,30 m unter der Decke angebracht wird. Im Winter bleibt die obere Oeffnung geschlossen und die Lüftung erfolgt durch Aufsaugen der am Fußboden sich hinziehenden abgängigen Luftschicht vermittelst der unteren Oeff-nung in der vorangegebenen Weise. Die obere Oeffnung steht mit den Zwecken der Heizung nicht im Zusammenhang; sie dient zur Lüftung des Zimmers in derjenigen Jahreszeit, während welcher nicht geheizt wird (Sommerventilation). Näheres siehe am Schlußabschnitt dieses Kapitels.

Eine weitere Ausbildung der Mantelöfen behufs Beseitigung der Uebelstände der Wärmeausstrahlung besteht darin, daß man zwei oder mehrere Mäntel übereinander anordnet. So besteht z. B. der früher weit verbreitet gewesene Meidinger Ofen aus einem kräftigen, gußeisernen, mittels abnehmbaren Deckels oben verschlossenen Rundofen, der von zwei unten und oben offenen Eisenblechmänteln umgeben ist. Dieser Ofen erfordert eine sehr aufmerksame Bedienung und kann nur mit griesfreien Koks oder Anthrazitkohlen in Nuß- bis Eigröße geheizt werden.

Meidinger Oefen in drei Ausstattungen für Fabrikräume, Zimmer, Salons fertigt das Eisenwerk Kaiserslautern.

Oefen von Möhr lin in Stuttgart sind mit mehreren Mänteln versehen, innerhalb welcher nicht nur der mit Korb- oder Flachrost versehene Verbrennungsraum, sondern auch ein die Feuergase zunächst aufnehmender Heizzylinder mit 3 Stutzen untergebracht ist. Durch seitliche Zuführung von Lust zum Brennraum ist der Ofen so hergestellt, daß jeder Brennstoff: Stein-, Braunkohle, Koks, Holz und Torf darin verwendet werden kann. Für Schulräume, Krankensäle, große Geschäftszimmer u. s. w. haben sich diese Oefen vielfach bewährt.

Nr.

Sanitätsöfen von E. Möhrlin in Stuttgart haben in der Fabrik folgende Preise:

auf Zimmertemperatur für Kirchen, bei Turnhallen, Lüftung Zirkulation Vestibüle rc.

mit

Durchmesser des Ofenmantels

Höhe

Preis in Mark das Stück in der Fabrik etwa

bis 125 tt 225 ft 325 tt 425

bis 170 „ 300 „ 450 „ 580

bis 275 „ 500 „ 700 „ 900

54

56

58

60

etwa 1,5

105

120

140

155

2,2

Eine Vorrichtung für Frischluftzuführung für einen Ofen 5 Patent-Dauerbrandöfen von Kreide! & Comp., Berlin W., Zehlendorf.

Dauerbrandöfen. Je zahlreicher und verwickelter die Rauchabführungskanäle u. s. w. sind, die man in einem Ofen anordnen kann, desto enger müssen dieselben bemessen werden, will man nicht auf eine schlanke, entsprechende. Form desselben verzichten; enge Röhren verstopfen sich aber bald bei der den fetteren Brennstoffen eigenen Rußbildung, daher hat sich die neueste Zeit besonders in der Ausbildung solcher Oefen betätigt, welche lediglich mit nußgroßen, gesiebten oder gewaschenen Anthrazitkohlen oder mit zerkleinerten Koks geheizt werden können. Da bei diesem Brennstoff die Schlackenbildung verschwindend ist, so sind diese Oefen auch als Dauerbrandöfen, d. i. für dauernden Brand während eines ganzen Winters eingerichtet. Die bewährtesten dieser Art sind die vielverbreiteten Lönholdöfen, sowie die Junker- und Ruh-Oefen.

Amerikanische Oefen bieten den Vorteil, daß sie nur einmal angeheizt zu werden brauchen, um dann gewünschtenfalls für den ganzen Winter durchzubrennen. Werden alle Oeffnungen und namentlich die Aschlade fest geschlossen, dann glimmt der Ofen ununterbrochen fort und man hat nur nötig, durch die Oeffnungen unter den kleinen Fenstern mit dem Stocher etwas Luft zu machen, um das Brennmaterial sofort wieder in volle Glut zu bringen. Der Ofen verlangt Anthrazitkohle oder ganz magere Stückkohle in Nußgröße, die nicht rußt und beim Brennen nicht auseinanderblättert, weil dadurch das allmähliche Nachrutschen im Magazin gestört wird Auch können prima Gaskoks in Nußgröße benutzt werden. Beim Bedienen des Ofens muß unbedingt achtgegeben werden, daß die Aschlade niemals ganz voll wird, weil sonst der Rost leicht verbrennen kann.

Bezugsquelle: Ferd. Hansen. Flensburg.

Lönhold-Oefen, von den Eisenwerken Hugo Buderus in Hirzenhain und Berlin 80 26, Elisabethuser 5/6, gefertigt, zeigen bei gefälligen Formen wesentliche Verbesserungen gegenüber den vorgenannten, z. B. sind sie mit weniger Klappen versehen und deshalb dauerhafter. Hinsichtlich des Brennmaterials und der

Dauerheizung verhalten sie sich wie amerikanische Oefen. Vorteilhaft ist es, Anthrazitkohle und Koks, beide in Nußform zu mischen, weil mit Koks allein, namentlich bei kleinen Oefen, das Feuer leicht ausgeht. Lönhold-Ofen Excelsior s. S. 311, Fig. 2. Lönhold-Oefen dürfen laut polizeilicher Genehmigung in Kachelöfen geleitet werden.

Ein Lönhold-Ofen von geschmackvoller Form kostet in Berlin etwa:

reich vernickelt

bei einer Heizkraft

schwarz

teilweise vernickelt

von cbm

Ji

JL

Ji

1200

525

875

760

600

250

360

320

300

130

190

200

115

150

175

140

150

105

145

135

100

75

110

100

60—90

55-75

90—100

75-95

Junker & Ruh in Karlsruhe fertigen Oefen ähnlicher Art von reicher und geschmackvoller Form, aber von weniger einfacher Einrichtung; bei einigermaßen aufmerksamer Bedienung und bei Verwendung von Anthrazitkohlen (oder sonstigen Magerkohlen) in Nußform bewähren sich diese Oefen aufs trefflichste. Entsprechend der sehr feinen, sorgfältigen Ausführung sind die Preise etwas höher, als die der entsprechenden Lönhold-Oefen.

Cabe's Potent-Kaminöfeu (s. S. 311, Fig. 3) weicht von den vorigen insofern ab, als die Richtung der Feuerluft nicht senkrecht, sondern wagrecht ist; dieselbe muß von vorn durch den stehenden Rost eintreten, der wagrechte Boden ist nicht durchbrochen, kann aber umgekippt werden. Brennmaterial nur Anthrazit von 10—22 mm Korngröße. Die vordere Oeffnung des Ofens ist ungeschützt, da ein Zurücktreten der Luft ausgeschlossen (cfr. Zentralbl. der Bauverw. 1896, S. 445). Die strahlende Wärme gelangt zu möglichst voller Verwendung.

Runde Cade-Oefen (Zimmer- und Werkstattöfen) kosten:

No.

Gewicht Höhe

Durch

messer

Hcizeffckt

Preis

schwarz vernickelt

kg

je.

je.

als Werkstatt-Ofen

je.

54

100

26

100

74

115

30

200

95

135

34

300

120

155

38

400

54.— 67.-121.— 138.—

70.— 87.— 153.— 178.-

43.— 50.-105.— 122.—

Viereckige Zimmeröfen mit ca. 200 cbm Heizeffekt kosten bei Ausführung in Nickel auf schwarzen Einlagen 120^, mit emaillierten Einlagen 125 — 150 Ji (Preise in der Fabrik ohne Emballage). Renaissance-und Rokoko Oefen siehe diePreisliste der Fabrik.

Die Cadeöfen werden fabriziert von der Eisengießerei-Aktiengesellschaft vormals Keyling & Thomas, Berlin N 31, Ackerstr. 129.

Wegen seiner hohen Heizwirkung und weil er nur wenig Platz einnimmt, hat sich dieser Ofen rasch eingebürgert. Für Vorsatzöfen vor Kachelöfen in Berlin polizeilich zugelassen¹).

iS

MW»

Ei!

Hi

ES

ix

RiiK;

d⁹

Fig. 1. Irischer Ofen.

•m-

Fig. 3. Runder Cadeofen.

Fig. 2. Lönhold-Ofen.

Irische Dauerbrandöfen. (Fig. l) sind von solcher Einrichtung, daß sie sich für jedes Brennmaterial eignen und doch einen ununterbrochenen Brand zulassen. Die einfachste Art besteht aus Chamotteeinsatz und Blechmantel, Regulierungsvorrichtung und Aschenkasten. Die Füllung erfolgt von oben.

Erwärmt ca.: 130    170    220    270    320    370    430    480    540    600 cbm

10

27

33

33

Preis in schwarz: 42.— 48.- 55.— 66.— 77.— 88.— 100.— 120.- 135.— 150.—Jt

EE55

Oscar Winter in Hannover fertigt besonders beliebt gewordene verbesserte Irische Oefen: die sog. „Patent-Germanen", die sich sowohl zum dauernden, wie zum zeit-weisen Brand eignen. Jedes Brennmaterial, wie Kohle, Koks, Holz, Torf u. s. w., kann verwendet werden, doch empfehlen sich für den dauernden Brand nicht backende, magere Kohle,

Braunkohle, Koks, Briketts. Sowohl der Füll-, wie der Feuerungsraum ist mit starken Chamottesteinen (Phönixsteinen) ausgemauert, wodurch größere Dauerhaftigkeit und gleichmäßigere Wärmeabgabe erzielt wird.

Preise der runden Germanen (f. Fia. 1, Seite 311): Nr.: 41    42    43    44    45

46    47

48

Erwärmt cbm: — Brutto-Gewicht: 43

—    —    —    —    —    —    — cbm

48    60    65    90    105    143    154 kg

Preis in:

Ausstattung I Gußteile schwarz,

Schild vernickelt,

Glanzblechmantel . 23.— 26.— 30.— 34.— 44.— 47.— 63.—    70.— JO.

Ausstattung II.

35.— 41.— 45.— 57.— 62.— 78.—

86.- „

Gußteile teils vernickelt sonst wie vor. .    . 33,

Ausstattung III Gußteile und Mantel elegant und farbig

emailliert .... 42.— 46.— 53.— 59.— 72.— 78.- 96.— 107.— „ Ausstattung IV Gußteile schwarz,

Schild vernickelt,

.    . 29.— 32.— 38.— 42.— 53.— 57 — 74.—    81.— „

Mantel schwarz emailliert . .

Ausstattung V Gußteile teils vernickelt,

98.- „

Zahlreiche auch viereckige Oefen ähnlicher Konstruktion mit Kocheinrichtung und reich nach modernem Geschmack verziert, weist das Musterbuch der Fabrik nach.

Während die bisher erwähnten Oefen lediglich zur Heizung dienen nnb namentlich die zuletzt bezeichneten Sorten nur für reicher ausgestattete Räume bestimmt sind, empfiehlt sich für kleine Wohnungen vielfach die Verwendung von Zimmerkochöfen (Koch- und Heiz-Oefen), welche zugleich als Herde dienen können.

.    . 38.— 41.— 47.— 53.— 68.— 71.— 89.—

Mantel schwarz emailliert .    .

jll

II

'!!

mm

Preisgekrönte Zimmerkochöfen mit und ohne Aufsatz und Ventilationskasten zum Preise von 34—80 JO. fertigt das Eisenwerk Kaiserslautern.

Wo in einem Gebäude ein Schornstein fehlt und ein solcher auch nicht angebracht werden kann, läßt sich eine Heizung von erheblicher Wirkung nicht herstellen. Petroleum-öfen, welche keiner Ableitung der Verbrennungsgase bedürfen, sind nur aushilfsweise zu empfehlen z. B.:

Grube's Petrol - Regenerativ - Heiz- und Kochofen ohne Abzugsrohr; er ist tragbar und kann überall aufgestellt werden. Die Angabe des Lieferanten, daß er dunstfrei sei, ist nicht wörtlich zu nehmen, da selbstverständlich durch alle derartige Oefen eine gewisse Verschlechterung der Luft eintrit. — Preis: schwarz 32.—, vernickelt JO. 38.—; Petroleumverbrauch etwa für 2 ^ in der Stunde. Zu beziehen von Grube's Eisenwerk, Alt-Kahlstedt bei Hamburg. Gasheizöfen s. S. 313 u. 314.

Grudeöfen, zugleich zum Kochen und Heizen dienend, werden

mit Braunkohlenkoks (Grude) — geheizt.

welche nur feucht verwendet werden

Der Grudeofen wird von dem durchbrochenen Rost bis zu der durch Stäbe gebildeten Kochfläche etwa zu ⁷/s mit klarer Braunkohlen- oder Holzasche gefüllt, dann wird Braunkohlenkoks dünn übergestreut, dieser mit Spiritus angefeuchtet und entzündet. Die Türen des Ofens werden nun geschlossen und nur die Zugtür bleibt auf. Die in Glut geratene Masse wird wiederum ganz dünn bestreut und muß hiermit fortgefahren werden, bis nach Verlauf einer Stunde die ganze Fläche glühend geworden ist, was dann durch Aufstreuen von Braunkohlenkoks unterhalten wird. Soll der Ofen nicht gebraucht werden, so wird eine Schaufel voll Koks auf einen Fleck gestreut und die kleine Zugtür geschlossen; auf diese Weise wird die Glut erhalten und nur eine sehr mäßige Hitze erzielt. Um den Ofen auch während der Nacht in Brand zu erhalten, werden in eine oder zwei Ecken einige Schaufeln Koks gestreut und ist dann morgens nur der Koks mit einer kleinen Kratze auseinander zu ziehen, um sofort genügende Hitze zum Kochen zu haben. Soll der Ofen lediglich zum Heizen verwandt werden, so bleibt die untere Klappe geschlossen, wodurch eine Zirkulation der Lust erzielt wird. Einen großen Vorteil gewähren diese Oefen dadurch, daß sie, wenn einmal in Brand gesetzt, Tag und Nacht hindurch brennen, wodurch sowohl das lästige Feueranmachen und der Holzverbrauch vermieden werden, als auch stets ein warmes Zimmer erhalten bleibt.

Bezugsquellen: Grudeöfenfabrik von Kurt Erdmann, Berlin C., Königsgraben 18 am Bahnhof Alexanderplatz; A. Wends, Braunschweig u. a.

Kochherde.

Es gibt Kachel-Kochherde und eiserne Kochherde. Kachel-Herde sind wegen ihrer Sauberkeit und aus dem Grunde beliebt, weil sie möglichst kalt bleiben, da die Kacheln schlechte Wärmeleiter sind und eiserne Herde namentlich in den Sommermonaten eine lästige Hitze ausstrahlen. Abgesehen von Groß-Berlin trifft man Kachelherde überall dort an, wo glatte weiße Ofenkacheln fabriziert werden. Die ausgemauerten event mit Kacheln bekleideten Küchenherde nehmen mehr Raum in Anspruch und erwärmen den Küchenraum während des Winters oft nicht in genügendem Maße. Um diesem Uebelstand abzuhelfen, verwendet man sogenannte Küchenwärmer, das sind röhrenartige Aufsätze von Eisenblech, welche einen aufsteigenden und einen absteigenden Feuerzug enthalten; sie werden aus eine Kochöffnung gestellt. (Zu haben in jeder Eisenhandlung. Preis 4—10 Mk.)

Sowohl eiserne wie auch Kachel-Herde werden entweder allein für Kohlenfeuer, oder allein für Gas, oder aber als Doppelherd für Gas- und Kohlenfeuer errichtet und haben sowohl Gas- wie Kohlenbratöfen, Wärmschrank, Warmwasserblasen etc. etc.

Herdfabrik Senking in Hildesheim und Herdfabrik Gebr. Küppenbusch, A.-G. in Schalke (Westfalen); Gebr. Röder in Darmstadt (Sparkochherde); Winkler, Nachf. Büttner & Nebe, Berlin SW., Kommandantenstr. 13 (Kochherde und eiserne Oefen).

Ter Gas-Kochherd ist mit einem Back- und Bratofen versehen, hat eine gefällige Form und ist so konstruiert, daß je nach der Größe des augenblicklich zu gebrauchenden kleinen oder großen Topfes oder der Pfanne auch der genau dazu passende Brenner Verwendung finden kann. Jeder Brenner hat für sich seine besondere Regulierung, fodatz zu der Größe des Topfes auch nur das dazu erforderliche Quantum Gas verbrennt. Gaskochherde finden mit Recht immer weitere Verbreitung. Sie verbinden den Vorteil, zu jeder Zeit rasch die erforderliche Hitze erzeugen zu können, mit der Möglichkeit, das Feuer und damit den Stoffverbrauch auf das nötige Maß zu beschränken und gewähren große Reinlichkeit.

Im unteren Raum kann man, ohne mit dem andern Teil in Berührung zu kommen, backen, braten, schmoren, sowie die fertigen Speisen warm halten und aufbewahren. Die Wärme kann sehr genau reguliert werden.

Die Aufstellung von Gasherden unb Gasheizöfen erfordert eine Ableitung der Verbrennungsgase in einem Schornstein oder durch ein Metallrohr über Dach. Wenn bei kleinen „Gaskochern" (Aufsätze zum Gaskochen auf bestehende Feuerherde), wie solche in vielen Haushaltungen verwendet werden, eine ähnliche Ableitung nicht vorhanden ist, so wird die Luft verdorben und das Hauptverbrennungsergebnis, der Wasserdampf, schlägt sich in mehr oder minder großen Mengen an Decken, Wänden, im Winter namentlich auch an Fensterscheiben nieder. Deshalb ist jedenfalls für ausreichende Lüftung zu sorgen, soll den schädlichen Einwirkungen der Feuchtigkeit sowohl auf die Gesundheit der in der Küche sich aufhaltenden Personen, wie auf die Beschaffenheit der Wände und Decken der Küchen, Küchenflure u. f. w., woselbst andernfalls leicht Pilzbildungen hervortreten, vorgebeugt werden.

Ueber Gasheizungen in Kirchen vergl. Zentralbl. d. Bauverw. 1907, S. 153 u. ff.

Gas-Badeöfen und Gasheizösen: Butzke L Co., A. - G. Berlin 8, Ritterstr. 12; Gebr. Hammer, Berlin W, Mohrenstr. 21; H. Kikow & Co., Berlin 0; Jerusalemerstr. 28; Aktien-Gesellschaft Schaffer & Walker, Berlin SW., Lindenstr. 18, Friedr. Siemens, Dresden, Nossenerstr. 1 u. s. w.

Kachelofen

werden von glasierten oder unglasierten, weißeli, halbweißen oder bunten Kacheln in einfachster Form bis zur reichsten Ausstattung in den verschiedensten Abmessungen hergestellt. Sie haben den Vorteil, daß sie die Wärme langsam und gleichmäßig abgeben, wenig Bedienung erfordern und das Brennmaterial fast vollkommen für die Erwärmung der Stubenluft ausnutzen.

Die G r ö ß e der Kachelöfen in Wohnräumen wird gewöhnlich so bemessen, daß, um 100 cbm Raum zu erwärmen, 7—8 qm Kachel-fläche des Ofens Wärme ausstrahlen müssen. Gesimse, Verdachungen und Bekrönungen und dergl. rechnen dabei nicht mit, sie sind ohne Heizwert. Nach einer anderen Erfahrungsregel nimmt man an, daß bei 9—10 Kacheln Höhe der Ofenumfang ¹/₁₀ bis ¹/₇ des Zimmerumfangs beträgt, je nach der Lage desselben und ob es z. B. an einer oder mehreren Seiten frei liegt, dem herrschenden Winde mehr oder weniger ausgesetzt ist u. s. w. Die Kacheln find 20 zu 23 cm groß.

Die Oefen werden mit horizontalen Feuerdecken aus Chamotteplatten in einem Stück — aber nicht aus Dachsteinen, die auf Flacheisen ruhen — und mit lotrechten Rauchzügen, die aus doppelten Dachsteinen hergestellt, versehen.

Die Chamotteplatten der Feuerdecken bezw. der liegenden Züge sind mindestens 4 cm stark und ruhen auf dem inneren Mauerwerk des Ofens auf der Ofen-Ausfütterung, aber nicht auf Flacheisen.

Ofeneisen innerhalb des Ofens sind tunlichst zu vermeiden, da durch die Ausdehnung erhitzter Ofeneisen Kachelöfen leicht auseinandergetrieben werden. Der Ofenfnß ist mit eingelegten Luftschichten derart zu versehen, daß ein Durchbrennen nach unten und ein Uebergreifen des Feuers auf die Balkenlagen mit Sicherheit verhütet wird.

Ueber Ausbohlungen und Ofenfundamente bestimmt der Nachtrag zur Dienstanweisung u. s. w. S. 28 folgendes:

„Unter Oefen und Kochmaschinen dürfen die Dielenbeläge nicht durchgeführt werden; vielmehr sind für dieselben besondere, von der Dielung unabhängige Unterbauten zu schaffen. Sofern die bezüglichen baupolizeilichen Bestimmungen nichts anderes vorschreiben, müssen zu dem Zwecke in Räumen mit Balkenlagen auf oder zwischen den Balken hinlänglich starke Ausbohlungen angebracht werden, während in unterwölbten oder solchen Räumen, unter denen sich feuerfeste massive Decken anderer Art oder unmittelbar der Erdboden vorfinden, besondere Fundamente auszumauern sind."

„Kachelöfen oder Kochmaschinen aus Kacheln werden auf den so geschaffenen Unterbauten — und zwar in gedielten Räumen unter Anwendung eines hölzernen Rahmens, gegen welchen der später zu verlegende Fußboden anstößt — unmittelbar aufgebaut, während für eiserne Oefen und Herde auf den Ausbohrungen u. s. w. zunächst große Steinplatten oder Fliesen — in Räumen mit Balkenlagen unter Einbringung eines entsprechend starken Lehmzuschlages über den Balken u. s. w. — zu verlegen und aus diesen dann die Oefen aufzustellen sind. Eine Bekleidung der unter dem Ofen befindlichen Holzteile genügt in keinem Falle."

Kachelöfen und Kochherde fertigt die Kunsttöpferei von E. Schöffel, Berlin X, Lindowerstr. 10/11.

Gußeiserne Heizkasten werden zur schnelleren Erwärmung der Zimmer öfters in den Kachelöfen angebracht. Hierbei ist aber darauf zu sehen, daß der Kasten, dessen Eisenteile sich bei Erhitzung stark ausdehnen, so angebracht wird, daß demselben der hierzu erforderliche Spielraum frei bleibt, damit ein Auseinandertreiben der Ofenkacheln vermieden wird. Daher wird der gußeiserne Heizkasten gewöhnlich aus einzelnen Platten zusammengesetzt, welche in den angegossenen 9Zutm der Grund- und Deckplatte eingepaßt werden und diesen eine freie Bewegung erlauben. Zur Vermehrung der Heizfläche des Ofens werden auch Wohl statt dessen Röhren von Ton oder Eisen senkrecht durch den Ofen geführt, deren Inneres oben und unten mit der Zimmerluft in Verbindung steht. Fertige E i n f a tz ö f e n für Kachelöfen sind fast in allen Ofenhandlungen zu haben, auch z. B. Rippenheizkörper nach Art der irischen Oefen. Sie haben großenteils den Nachteil, daß der Feuerungsranm und Aschenkasten im Verhältnis zu den großen Kachelöfen und zu den Anforderungen, denen genügt werden soll, zu klein ist. Wo man mit Briketts oder magerer Steinkohle heizt, tritt dieser Nachteil weniger hervor, mehr dagegen, wo wie z. B. auf dem Land, in Förstereien mit Holz geheizt wird.

Zum schnellen Erwärmen der Zimmer werden eiserne Einzel-brand-E i n s ä tz e und eiserne Dauerbrand-Einsätze in Kachelöfen angebracht. Die Einzelbrand-Einsätze müssen inwendig mit Chamotte-platten ausgesetzt sein. Die Dauerbrand-Einsätze sind für jedes Brennmaterial zu haben, wie z. B. irische Einsätze, oder für kleinkörnigen Anthrazit, wie z. B. Cade-Einsätze und für großkörnigen Anthrazit, wie z. B. Lönhold-Einsätze. Cade-Einsätze (Brennmaterial wie bei Cadeöfen s. S. 311) werden ohne Verpackung frei Fabrik berechnet.

Kachelofen - Einsätze Heizessekt mit Falltür

Preis

cbm

tyft

Rund

Nr. I

100

Viereckig

l-H I—I M 1 M

er g= ^ i—<

200

300

400

200

300

61.—

67.—

86.—

102.—

71.—

100.—

Kachel-Oefen ohne Heiz-Einsätze werden je nach dem Brennmaterial mit und ohne Rost gebaut. Für Holz-, Torf- und Braunkohlenbrikett-Feuerung empfehlen sich Oefen ohne Rostfeuerung, wohingegen Braun- und Steinkohlenfeuerung sich für Oefen mit Rostfeuerung eignet.

Kachel-Oefen werden sowohl mit unglasierten Ornamenten (Garnituren) als auch mit glasierten Ornamenten gesetzt.

Eisenkacheln werden verziert von der Größe der Tonkacheln gefertigt. Dieselben können an einzelnen Stellen der Kachelöfen statt jener eingesetzt werden zur Beförderung der rascheren Wärmeverbreitung oder um dem Zerspringen durch die Hitze vorzubeugen. Sie sind im allgemeinen nicht zu empfehlen.

Luftdicht schließende Türen werden an Kachelöfen angebracht, um ein Ausströmen des Kohlendunstes in das Zimmer zu verhüten. Die besseren derselben sind diejenigen, welche mittels genau aufeinander passender Ränder luftdicht schließen. Fester Verschluß wird durch einen übergelegten Bügel, in dessen Mitte sich eine Schraube befindet, oder durch eine Hebelvorrichtung bewirkt. Besser als Balkentüren sind Kittfalz-Türen. Bei.Anwendung luftdicht schließender Ofentüren sind Ofenklappen durchaus unnötig und ist die Anbringung der letzteren auch fast überall gesetzlich verboten. Die luftdicht schließenden Türen dürfen übrigens beim Heizen erst dann geschlossen werden, wenn das Heizmaterial völlig niedergebrannt und überall nur noch ein Glühen zu bemerken ist. Bei den luftdicht schließenden Türen mit geschliffenen Rändern sind die letzteren öfters von Schmutz und Sandkörnern zu reinigen damit das Zuschrauben nicht erschwert und ein durchaus fester Verschluß immer ermöglicht wird.

Beim Anheizen der Kachelöfen ist darauf zu achten, daß der Verbrennungsprozeß möglichst schnell vor sich geht, damit die Gluthitze bald zur Wirkung kommt. Denn die Erwärmung der Kacheln rührt vornehmlich von der Glut, weniger aber von der Flamme der Brennmaterialien her. Den Ofen zu verschließen, wenn noch Feuer brennt, ist unrichtig, da das Brennmaterial erst voll zum Glühen gebracht sein muß, wenn es als Heizkörper irrt Innern des Kachelofens wirken und voll ausgenutzt werden soll. In Neubauten sind vor Benutzung der Kachelöfen unter allen Umständen erst die Schornsteine trocken zu feuern, da sonst Ofenexplosionen stattfinden.

Sind an einem Kachelofen die Fugen undicht geworden, so müssen diese neu verstrichen werden. Hierzu wird zweckmäßig ein Kitt aus geschlemmter Kreide und geschlagenem Eiweiß verwendet. Bei Verwendung dieses Kittes bleiben die Fugen schön weiß und trotz starker Erhitzung vollkommen geschlossen, sogar unmittelbar um die Heizöffnung, wo sie starker Hitze ausgesetzt sind.

Sind die Kacheln aber durch das Feuer weit auseinander getrieben oder gesprungen, haben sich Heizzüge im Innern gegeneinander verschoben, oder steht der Ofen nicht mehr in lotrechter Richtung, so ist mit Reparaturarbeiten gewöhnlich nicht viel geholfen. Am besten ist, den Ofen gleich ganz umzusetzen. Alte Kacheln erhalten dadurch wieder gleichmäßig dichten Schluß und, wo neue Kacheln erforderlich, läßt sich dann besonders auch die Auswahl aus Farbengleichheit besser treffen, als dieses bei Flickarbeit der Fall sein kann.

ElektrischeHeizung von Wohnräumen weist Prospekt von Siemens und Halske, Berlin SW., Markgrafenstr. 94, nach.

K acköferr

werden entweder isoliert für sich oder in Verbindung mit bestehenden Gebäuden errichtet. Der Herd (Plattform) des Backofens wird zweckmäßig nach hinten ewas steigend angelegt, weil dann die Verbrennung des Heizmaterials schneller vor sich geht und man auch das Gebäck besser überschauen kann. Bei einfachster Ausstattung eines alleinstehenden Backofens wird derselbe oben mit Lehmmörtel in Bogenlinie abgeglichen. Besser ist, wenn die obere Lehmdecke in Form eines Satteldaches glatt gestrichen und dann mit Dachpfannen oder Biberschwänzen belegt wird. Die Grundfläche eines ländlichen Backofens soll nach ministeriellern Erlaß vom 9. Januar 1871 für einen Scheffel Mehl (55 Liter) 1,2 qm betragen. Die bestgewählte Grundrißform eines Backofenherdes ist eine Ei-Linie, welche aus der Umzeichnung zweier sich in einem Punkte berührenden Kreise gebildet wird, deren Durchmesser sich wie 1 :2 verhält.

In Berlin werden die Backöfen neuerdings meist so eingerichtet, daß die Heizöffnung im Kellergeschoß liegt, bisweilen mit besonderem Zugang, während der Backraum sich in gleicher Höhe mit der im Erdgeschoß befindlichen Backstube befindet.

Das Brennmaterial (Stückholz oder Reisig) wird durch das Mundloch in den Backofen eingebracht, auf der Plattform ausgebreitet und dann bei mäßiger Luftzufllhrung langsam verbrannt. Nachdem der nötige Hitzegrad erreicht ist, werden die verkohlten Rückstände herausgezogen, und es wird der Teig auf einer flachen Holzschaufel eingeschoben, welcher nun durch Strahlung der im Ofenmauerwerk aufgespeicherten Wärme an allen Seiten gleichmäßig ausbackt.

Zur Bestimmung der Herdgröße kann nachstehende Tafel dienen.

Mehlquantum

Herdfläche

Anzahl

der

Scheffel

Liter

Ganze Länge Größte Breite

Höhe

im Scheitel

55

80

1,00

110

1,20

0,50

0,60

1,50

1,00

1,80

1,20

165

1,40

0,70

2,10

1,40

1,60

220

1,80

0,80

0,90

2,40

2,70

1,60

1,80

275    2,00

1,00

3,00

2,00

330

2,40

1,20

3,60

2,40

o o _p _p o o

Wird der Backofen in einem besonderen Back hause eingebaut, so muß der Vorraum, von welchem aus der Ösen beschickt wird, wenigstens so tief angelegt werden, als die Herdfläche lang ist, damit der Bäcker beim Ausholen des Gebäcks mit der Schiebstange nicht gegen die vordere Giebelwand stößt. Ein Backhaus soll möglichst gleichmäßiges und helles Licht besitzen und stets reinlich gehalten sein. Massiv gewölbte Decke ist der hölzernen vorzuziehen. Jedenfalls muß die letztere gut berohrt und ordentlich verputzt werden.

¹

Denselben Vorzug genießen außer den Cadeöfen die Lönhold-Oefen und Hirzenhainer Irischen Dauerbrandöfen, sowie die „Patent-Germania-Oefen", der Kaminofen Nr. 55 der Firma Oskar Winter zu Hannover und der Dauerbrandofen Nr. 28 der Hüttenwerke zu Warstein i. Wests., doch darf alsdann, wie bei jenen Systemen, nur mit Koks oder Anthrazit geheizt werden und muß eine diesbezügliche Aufschrift dauernd und sicher angebracht sein.

Anleitung nun Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

tAV. J. j{

Eiserne Oefen.

1    Gewöhnlicher Säulenofen mit vollständigem Beschlag

anzuliefern und auf Unterlagen aufzusetzen

»st o co ^ co

bei etwa 30 cm Durchmesser......

„    „    35 „    „    ......

„    „    40 „    „    ......

2    Säulenofen, geschliffen, gegen pos. 1 überall um

etwa 8—10 Ji teurer.

3    Regulier-Füllöfen mit vollständigem Beschlag anzu

liefern, die Feuerbüchse mit feuerfesten Steinen auszulegen und aufzustellen,

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

etwa 1,50 m hoch, ungefähr 70 kg wiegend, zu 0,50 „    150 „

„    350 „

Meidingerffcher Füllofen einschl. allem Zubehör, als: Füllungstrichter, Fülleimer, Schippe re. kostet ab Kaiserslautern

Nr. A (kleinste Sorte) ........

„ B (mittlere Sorte) ........

„ C (größte Sorte).........

Amerikanischer Ofen mit Illumination und Ventilation, vom Händler bezogen, das Stück etwa hoch, cm 170 175 180 190 200 210

„ 2 ., „

„ 2,50 „    „

„ 0,50 ,,

" 0,50 „

55

70

100

Ji 140 160 180 200 250 300

10

Füllregulier-Mantelöfen mit und ohne Ventilation für Nußkohlen s. S. 307.

Möhrlinffche Sanitütsöfen für jedes Brennmaterial s. S. 309.

Lönholdöfen für Anthrazit und Koks in Nußform s. S. 310.

Kleiner eiserner Kochherd, transportabel, etwa 1,0 m lang, 0,70 m breit von starkem Eisenblech und schmiedeisernem Rahmen mit Brat- und Wärmeofen, dem nötigen Beschläge, Rauchröhre von 1V₂ nun starkem Eisenblech anzuliefern und fertig aufzustellen..............

Mittelgroßer eiserner Kochherd, transportabel etwa 1,20 m lang, 0,75 m breit, 0,70 m hoch von Schmiedeisenblech mit Gußplatte, 3 Kochlöchern mit je 4 Einlage-Ringen, mit 1 Bratofen, 1 Wärmekasten, 1 kupfernes Wasserschiff und Messinggallerie

90

130

«■^"Tsn

11

Pos. 10.

Großer eiserner Kochherd, transportabel, etwa 2,10 m lang, 1 m breit, mit 2 Brat- und 2 Dörröfen, .1 kupfernes Wasserschiff mit Ablaßhahn und der erforderlichen Nauchröhre anzuliefern und fertig aufzustellen..............

Pos. 9.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

JC

<M    CO    lO    CD t-

T—I    T—t 1-H rH    T—I TH

00

CD

to

Hennebergs Wasserbad-Koch apparat für Kasernen, Krankenhäuser, Gefängnisse, Volksküchen 2c.: Rietschel & Henneberg in Berlin. Prospekte umsonst und postsrei.

Eisernen Ofen zu setzen und zu schwärzen, dem

Maurer das Stück............

Eiserne Kochmaschine desgl. das Stück.....

Ofenrohr genietet oder auch gefalzt bei Lieferung

größerer Längen, das kg.........

Desgl. bei Ersatz einzelner Stücke einschl. Einpassen und Einsetzen an das vorhandene Ofenrohr das kg

Desgl. für Kniestücke, das kg . . ......

Kaminbüchse zum Bekleiden des Ofenrohres an der Schornsteinwand nebst Messingrosette anzuliefern

und auszusetzen.............

Vorlegebleche vor Oesen zur Verhütung von Anbrennen des Fußbodens durch herausfallende glühende Kohlen, zum Ausnageln aus den Fußboden, am Rande mit Nagellöchern versehen, einschl. Zuschneiden aus Maß und Befestigen, das kg

Tönerne Oefen.

Kachelöfen fein weiß und gut glasiert, 8V₂ Kacheln im Grunde lang, 2V- Kacheln breit, 9 Schichten Kacheln einschl. Sockel hoch, hierzu noch Untergesims, Fries und Aussatz, mit zweckmäßigen Zügen zu setzen, mit luftdicht verschließbarer Feuerungs- und Aschsalltür, ferner mit Rost und Rauchrohr zu versehen und vor der Feuerung auf der Fußbodendielung ein Sicherheitsblech anzubringen, einschl. aller Materialien......

Für jede Kachel Mehrbreite .........

Für jede Kachel Mehrhöhe.........

Desgl. hellgrau (f. Fig. S. 321 post 20) und gut glasiert, 47* Kacheln im Grunde lang, 2V₂ Kacheln breit, 10 Schichten Kacheln einschl. Sockel, Fries und Gesimsschicht hoch, mit zweckmäßigen Zügen zu setzen, den Ofen mit luftdicht verschließbarer Feuerungs- und Aschfalltür, Rost und Rauchrohr und gußeisernem Wärmerohr zu versehen, alle sonst nötigen Materialien, als Steine, Lehm 2c. zu liefern, vor der Feuerung auf der Futzboden-dielung ein Sicherheitsblech anzubringen 2C.    . .

Kachelöfen hellgrau und gut glasiert, 4 Kacheln im Grunde lang, 2V₂ Kacheln breit, 10 Schichten Kacheln einschl. Sockel, Fries und Sims hoch, im

übrigen wie pos. 20    ...........

Desgl. (für Schlafstube) 37₂ Kacheln lang, 2V2 Kacheln breit, 9 Schichten Kacheln hoch, im übrigen wie pos. 20.......... .    .    .    .

to

160

20

10

110

100

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Jt y«j

Preis

ortsüblich

Jt

Pos. 20.

23    Desgl. halbweiß (f. Fig. pos. 23) und gut glasiert,

3V₂ Kacheln im Grunde lang, 2V₂ Kacheln breit, 9 Schichten Kacheln einschl. Sockel hoch, hierzu noch mit Untergesims, Fries und Aufsatz, wie vor zu setzen und mit den nötigen Ofen-Armaturen zu

O 00 lO o o

versehen, einschl. Materialien........

Für jede Kachel Mehrbreite.........

Für jede Kachel Mehrhöhe.........

Für Anlage einer Wärmeröhre mit messingener Vortüre, mehr ..............

1 Holzkasten aus Chamottesteinen, mehr ....

1 gußeiserner Heizkasten, mehr........

Marmorkamine für herrschaftliche Wohn-räume: Emil Wille in Berlin, Kochstr. 71.

24    Kochherd (Bratofen) aus feinen weißen

250

Kacheln, 9 Kacheln lang, 5 Kacheln breit, mit Kochplatte, emailliertem Wasserkasten, eisernem Bratofen, eisernem Kasserolfutter, eisernen Heiz-und Aschfalltüren, eiserner Tür zur Wärmeröhre, Gutzplatten, Schienen, Hürde, messingbezogenes Eisenband, einschl. einer drei Schichten hohen Wand-! bekleidung je nach Arbeit und Ausstattung Jt 200 bis

25    Kochherd für einfache Haushaltungen 2C., 1,6 m lang,

1,1 m breit, aus Ziegeln mit Verblendung von braunen Kacheln, mit Kochplatte mit 3 oder 4 Ringlöchern, starken Heiz- und Aschfalltüren in gemeinschaftlichem Rahmen, mit Rost, Herdband — Htlgers, Bau-Unterhaltung. 8. Ausl?

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

JK,

Preis

ortsüblich

26

27

28

29

30

besser Herd ring — und mit den nötigen Schiebern ausgeführt, darunter ein Bratofen, darüber ein Zinkmantel mit Aufsatzbrett angebracht und das Wrasenrohr mit Kappe von starkem Eisenblech und mit Stellstange versehen . Waschkesselfeuerung von etwa 1,50 qm Grundfläche und etwa 1 m hoch, in Ziegel und Lehmmörtel nach Vorschrift auszumauern, dann nach Einsetzen des Waschkessels oben mit Zementmörtel glatt abzugleichen, die äußeren Wandseiten sauber zu fugen und die Feuerung mit Rost, Aschfall- und eiserner Tür, alles gut gearbeitet, zu versehen, einschl. allem Material, aber ausschl. Waschkessel zum Nachweis Kupferner Waschkessel, Bordkessel, 0,80—1 m i. L. oberen Durchmesser weit und etwa 0,50—0,60 m tief, mit angeschweißtem oberen Rand anzuliefern,

je nach Gewicht zum Nachweis.......

Ländlichen Backofen anzulegen, dazu die Grund-, Stirn- und Widerlagsmauern aufzuführen, den Herd mit feuerfesten Backofensteinen zu pflastern, den Ofen mit dichten Fugen in Lehmmörtel zu wölben, die nötigen Zugröhren über dem Gewölbe, ferner die erforderlichen Gucklöcher mit eisernen Schiebern und das Mundloch mit eiserner Tür anzulegen, das Gewölbe mit Lehm zu Verfüllen und außerdem abzudecken, den Rauchfang aufzuführen und alles gehörig zu putzen, vollständig fertig zur Benutzung einschl. aller Materialien das qm bebaute Grundfläche, über

Terrain gemessen . ...........

Ländliche Backofen, im Aeußeren 2,5 m breit und einschl. Vorgelege 3 m lang, mit eiförmiger Herdfläche, diese 1,8 m lang, 1,20 m an der weitesten Stelle breit, der Herd mit feuerfesten steinen gepflastert, mit 8 über dem Gewölbe nach dem Rauchfang sich hinziehenden Rauchröhren, fertig hergestellt einschl. Lieferung aller Materialien 3.2,5 — 7,5 qm gu 16 M ♦ . . . . . . Ländliches Backhaus (f. S. 323) mit eingebautem Backofen, das Backhaus im ganzen 2,25 m lang und 2,52 m breit, der Vorraum vor dem Backofen i. L. 2 m breit, 2 m tief und 2,5 m bis zur Decke hoch, die Fundamente aus Bruchsteinen, das aufgehende Mauerwerk 1 Stein (25 cm) stark, aus Ziegelsteinen, von außen gefugt und im Innern glatt verputzt und abgeschlämmt, mit hochkantigem Ziegelsteinpflaster und hölzerner, verputzter Balkendecke, einfachem Satteldach, Dachschalung und Schiefereindeckung, 2 Fenster und 1 Tür mit vorgelegter Sandsteinstufe, einschl. Backofen mithin das qm bebauter Grundfläche rund .

90

30-40

50-70

16

120

800

Ländliches Backhaus (zu pos. 30, S. 322).

...

l”

'XXXZVxAZ.<5A%8>

XAAxXXXXXX

y\/\z

i=

Iltis

2,0

t I-

ilSlili! '

C. Zentralheizungen, Ventilation,

bearbeitet durch die Firma I. L. Bacon.

Zentralheizungen kommen zur Anwendung, wenn ein Gebäude von einer Stelle aus mit Wärme zu versorgen ist. Sind Gruppen von mehreren Gebäuden oder ganze Stadtteile von einem Punkt aus zu Heizen, so wird aus der Zentralheizung eine „Distrikts-Heizung".

Die höheren Anlagekosten der Zentralheizung gegenüber der Ofenheizung werden ausgeglichen durch Bequemlichkeit und Sauberkeit der Bedienung sowie durch Ersparnis an Brennmaterial.

In der Anweisung über die Herstellung und Unterhaltung der Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen hat der Minister der öffentlichen Arbeiten zu Berlin am 24. März 1901 erlassen¹):

Danach soll die Ausführung bei staatlichen Gebäuden auf Grund eines Wettbewerbs erfolgen zwischen 3—5 Bewerbern, denen das Programm, die Zeichnungen und eine sorgfältige Berechnung der Wärmeverluste vorher zuzustellen ist.

22° C.

Als Wärmegrade sind in der Regel vorzuschreiben:

. . 20° . . 18°

Für Krankenzimmer.......

„ Geschäfts- und Wohnräume . . .

„ Säle, Hörsäle und Hafträume .    .

„ Sammlungs- und Ausstellungsräume. Flure,

. . 10—18° „

Gänge und Treppenhäuser je nach ihrer Benutzung und dem in ihnen stattfindenden Verkehr

An Luftwechsel für Kopf und Stunde ist in der Regel der Berechnung zu Grunde

zu legen in:

Schlafzellen für Gefangene von......10 cbm

Für Flure und Treppenhäuser ist in der Regel stündlich ein halb- bis einmaliger Luftwechsel vorzusehen. Behufs Berechnung des Luftwechsels ist die höchste Außentemperatur im allgemeinen anzunehmen zu:

+ 25° C. wenn der Luftwechsel durch die Anlage sowohl im Winter als im Sommer erzielt werden soll;

+ 10° C. wenn nur während der Heizperiode volle Lüftung verlangt wird (Krankenhäuser. Schulen, Gerichtssäle, Versammlungssäle, Kassenräume rc.);

Obis5°C. wenn im Winter die volle Lüftung nur durchschnittlich erzielt zu werden braucht (Wohnräume, gering besetzte Bureauräume rc.).

Sofern die Räume nicht gleichzeitig durch die einzuführende Luft erwärmt werden (Luftheizung) ist der Berechnung der Kanalanlage stets die höchste Außentemperatur zu Grunde zu legen. Die niedrigste Außentemperatur ist maßgebend für die Größenverhältnisse der zur Erwärmung der Zuluft bestimmten Heizkörper. Soll der volle Luftwechsel auch in den kältesten Wintertagen erzielt werden, oder wird die Erwärmung der Räume an den Luftwechsel geknüpft, so ist die Temperatur gleich der niedrigsten Außentemperatur, für welche die Heizungsanlage bestimmt ist, anzunehmen.

Im allgemeinen ist mit Ausnahme der Luftheizung eine Beschränkung des Luftwechsels bei starker Kälte zulässig und für die Lüftungsanlage eine niedrigste Außentemperatur von etwa — 5° C. anzunehmen.

Die stündlichen Wärmeverluste sind bei Dauerbetrieb der Heizung für 1° C.

Temperaturunterschied und 1 qm Fläche wie folgt zu berechnen:

Bei vollem Ziegelmauerwerk von 0,12 Stärke 2,40 Wärmeeinheiten

Bei Kalksteinwänden 10°/o mehr.

1,70

1,30

1,10

0,90

0,80

0,65

1,90

1,70

1,55

1,40

1,30

1,20

Bei Drahtputzwänden von 4—6 cm Stärke 3,00 Wärmeeinheiten

„ Balkenlagen mit halbem Winkelboden

als Fußboden . ......

als Decke.........

„ Gewölben mit massivem Fußboden. . 1,00 „ Gewölben mit Dielung darüber:

als Fußboden.......

als Decke.........

„ hölzernen über dem Erdreich hohl verlegten Fußböden......

„ desgl. in Asphalt verlegt.....

„ massiven Fußböden über dem Erdreich 1,40 „ einfachen Fenstern und Glasfüllungen in Türen. . . doppelten . . .

„ einfachen Oberlichtern „ doppelten „

„ Türen.....

2,40

0,35

0,50

0,45

0,70

0,80

1,00

5,00

2,30

5,30

2,40

2,00

U. s. w.

u. s. w.

AIs Träger der Wärme dienen: 1) die Luft oder 2) erhitztes Wasser oder 3) Dampf. — Die Zentralheizungen zerfallen hiernach in Luftheizungen, Wasserheizungen und Dampfheizungen. Für die Wahl des anzuwendenden Systems sind entscheidend die Bestimmung der zu heizenden Räume, die Entfernung der letzteren von dem Wärme-Erzeuger in wagerechter und senkrechter Richtung, der zu erwartende Grad der Sorgfalt der Bedienung, und besonders die Anlagekosten.

Luftheizung kommt in neuerer Zeit nur noch für große Säle, Kapellen, kleinere Kirchen, Turnhallen etc. in Betracht, überhaupt für solche Räume, in denen wegen öfterer, länger dauernder Betriebsunterbrechungen Wasser- und Dampfheizungsanlagen der Gefahr des Einfrierens besonders ausgesetzt sein würden.

Die Entfernung, auf welche sich die Wirksamkeit einer Luftheizungsanlage in horizontaler Richtung ausdehnen läßt, ist gering.

Wenn schon die Anlagekosten sllr den eigentlichen Heizapparat verhältnismäßig niedrige sind, so muß beim Vergleich mit anderen Heizungsarten doch auch berücksichtigt werden, daß durch die Anlage der erforderlichen Kanäle für warme und kalte Luft, für Luftsauger zur Bekrönung der Absaugekanäle etc. nicht unerhebliche Nebenkosten entstehen. Die Betriebskosten der Luftheizung stellen sich dagegen höher, als die der Wasser- und Dampfheizung, da mit der abziehenden, warmen Luft eine große Wärmemenge verloren geht. Luftheizungen mit ausschließlichem Umlauf einer und derselben Lustmenge (Zirkulationsheizungen), bei denen dieser Verlust vermieden ist, werden wegen der eintretenden Luftverschlechterung nur noch selten ausgeführt.

Die Wasserheizungen sind entweder 1) Heißwasserheizungen oder 2) Warmwasserheizungen, je nachdem das Wasser auf 150—1600 Celsius und darüber, oder nur auf 85—110⁰ Celsius erwärmt wird. Erreicht die Temperatur 100—110⁰ Cels., so handelt es sich um das Warmwasser-Mitteld ruck - System, erreicht sie nur 85—90⁰ C., so handelt es sich um das Warmwasser - N i e d e r d r u ck - System.

Die Heißwasser -(Perkins-) Heizungen zerfallen in solche a) mit Hochdruck und b) mit Mitteldruck. Die ersteren kommen nur für industrielle Zwecke zur Verwendung, wobei die Wassertemperatur bis auf 200⁰ C. gesteigert wird (Trockenanlagen, Verdampfungs-Einrichtungen etc.), während die Heißwasser-Mitteldruck-Heizung (150 bis 160 o C.) früher häufig für Wohnräume, Säle, Kirchen etc. angewendet wurde, in neuerer Zeit aber wegen ihrer beschränkten Regulierfähigkeit, wegen der hohen Temperatur der Heizflächen und der Gefahr des Einfrierens bei Betriebsunterbrechungen nur noch selten angewendet wird.

Alle Heißwasserheizungen sind geschlossene Systeme aus stark-wandigen, schmiedeisernen Rohren von 22 mm Lichtweite und 34 mm äußerem Durchmesser (Perkins-Rohre), die in Form von glatten Rohrsträngen oder als Spiralen verlegt werden. Auch der Wärme-Erzeuger (die „Feuerschlange") besteht aus Perkins-Rohren.

Der Ausdehnung des Wassers infolge der Erwärmung wird Rechnung getragen durch den sogenannten Expansionsapparat, der entweder aus einem Reservoir mit darin angebrachtem Sicherheitsventil und Rücksaugeventil besteht, oder aus sogenannten Expansions-Rohren von 60—70 mm Lichtweite, in denen Luft enthalten ist, welche durch das bei der Erwärmung hineintretende Wasser wie in einem Windkessel zusammengedrückt wird. Durch das Rücksaugeventil zieht sich das in den Expansionsapparat vorgedrungene Wasser beim Erkalten der Anlage wieder in die Leitungen zurück.

Von den Warmwasserheizungen ist das Mitteldrucksystem eine geschlossene, das Niederdrucksystem eine offene Anlage.

Die Warm Wasser-Mitteldruckheizung ergibt ca. 20 Prozent geringere Anlagekosten als die Warmwasser-Niederdruck-Heizung, verdient dieser aber gegebenen Falles im wesentlichen nur aus Ersparnis-Gründen vorgezogen zu werden. Diese Ersparnis hat ihren Grund darin, daß bei höherer Wassertemperatur kleinere Heizflächen ausreichen. Als Wärme-Erzeuger dienen in beiden Fällen Kessel, welche entweder aus Schmiedeisen oder in neuerer Zeit aus Gußeisen hergestellt werden (sog. Glieder-Kessel). Die schmiedeisernen Kessel, welche meist zylindrische Form haben, werden wie Dampfkessel eingemauert, während die gußeisernen freistehend sind, also einer besonderen Einmauerung nicht bedürfen. Wegen der geringen Platz-beanspruchung, der leichten Einbringbarkeit in einzelnen Stücken und der bequemen Bedienung bei verhältnismäßig guter Ausnutzung des Brennmaterials (Koks) sind die gußeisernen Kessel seit einigen Jahren sehr in Aufnahme gekommen. Die Verbrennung in den Kesseln wird bei modernen Anlagen automatisch reguliert, so daß es möglich ist, die Temperatur des Wassers stundenlang ohne besondere Beaufsichtigung konstant zu erhalten. Die Verbrennungs-Regulatoren regeln den Luftzutritt zum Feuer und wirken entweder durch die verschiedene Ausdehnung von Metallen bei der Erwärmung, oder durch den steigenden Druck einer eingeschlossenen kleinen Wassermenge auf eine Membran. Dieses eingeschlossene Wasser wird durch ein hindurchgeführtes Rohr der Heizung erwärmt.

Von dem Kessel führt ein aus schmiedeisernen Rohren von verschiedener Weite bestehendes Verteilungs-System das warme Wasser zu senkrechten Steigesträngen, welche zu den übereinander in den verschiedenen Geschossen stehenden Heizkörper-Gruppen gehen. Aus letzteren gelangt das Wasser nach Abgabe eines Teiles seiner Wärme durch senkrechte Fallstränge zu einem Rücklauf-System, durch welches es zum Kessel zurückgeführt wird.

Es findet also ein dauernder Kreislauf statt, wobei sich das Wasser mit geringer Geschwindigkeit bewegt. (In neuester Zeit sind die sog. Schnellumlauf-Heizungen eingeführt worden, Systeme von Reck in Kopenhagen, Brückner in Wien, bei denen durch besondere Einrichtungen die Geschwindigkeit der Wasserbewegung außerordentlich erhöht wird. Doch finden diese Systeme nur in besonderen Fällen Anwendung und namentlich bei größeren Anlagen.)

Die Ausdehnung des Wassers bedingt die Anordnung von sog. Expansions-Apparaten, welche bei der Warmwasser-Niederdruck-Heizung nur aus einem einfachen Reservoir bestehen, während bei der Warm-wasser-Mitteldruck-Heizung in diesem Reservoir ein Sicherheitsventil mit Rücksaugeventil angebracht ist. Durch letztere Einrichtung ist erst die Erwärmung des Wassers über den Siedepunkt möglich.

Als Heizkörper dienen bei den Warmwasser-Heizungen entweder gußeiserne Rippenkörper (billigste Ausführung!) oder gußeiserne

Radiatoren und Plattenheizkörper, oder schmiedeiserne Rohrregister, oder schmiedeiserne Zylinder-Oefen (teuerste Ausführung!).

Für bessere Anlagen kommen jetzt meist Radiatoren zur Anwendung, welche auch inbezug auf leichte Reinhaltung der heizenden Flächen am meisten den Ansprüchen der Hygiene genügen.

Jeder Heizkörper erhält ein Absperr- und Regulierventil (besser deren zwei!), durch welches die Zimmertemperatur in beliebigen Grenzen gehalten werden kann. Die Einrichtung wird jetzt meist so getroffen, daß auch bei geschlossenem Ventil noch ein schwacher Wasserumlauf stattfindet, um das Einfrieren bei starker Kälte und offenstehenden Fenstern zu verhüten.

Die Warniwasser-Niederdruck-Heizung kommt in ihrer Wirkung der Heizung durch Kachelöfen am nächsten und ist deshalb das beste System der Zentralheizung. Die Anlagekosten sind dabei aber auch die höchsten.

Die Ausdehnungsfähigkeit der Warmwasser-Heizungen in hori-' zontaler Richtung ist groß, wenn auch vorteilhaft nicht über 80—90 m, so daß bei großen Gebäuden mehrere Heizstellen nötig werden. Die Betriebskosten sind am geringsten bei gut konstruierten Warmwasser-Niederdruck-Heizungen, ein wenig höher bei Mitteldruck-Heizungen. Die Bedienung ist einfach und bequem. Die Wärme-Aufspeicherung ist bedeutend.

Die Dampfheizungen zerfallen in Heizungen: 1. mit Abdampf, 2. mit direktem Dampf von Hochdruck kesseln, und 3. in sogenannte Niederdruck- Dampfheizungen mit eigenem Niederdruckdampfkessel.

Abdampf Heizungen werden fast ausschließlich zur Erwärmung von Fabrikräumen benutzt, wo der Dampf der Betriebsmaschine, nachdem er seine Arbeit verrichtet hat, kostenlos zur Verfügung steht.

Reicht dieser Dampf, der ca. 0,3 Atm. Spannung hat, nicht aus, so wird der fehlende Rest durch Kesseldampf ersetzt, dem man durch ein Reduzierventil die Spannung des Abdampfes gibt.

Ein Sicherheitsventil verhütet, daß in der Anlage eine höhere Spannung als 0,3 Atm. eintritt, um schädlichen Gegendruck auf die Maschine zu vermeiden.

Der Dampf geht durch eine Verteilungs-Leitung nach den'Steigesträngen, von denen die Heizkörper versorgt werden. Jeder Heizkörper ist durch Ventile absperrbar. Von den Heizkörpern gehen Fallstränge zu einer Kondensleitung, aus welcher die Luft und der nicht kondensierte Dampf ins Freie entweichen können, während das heiße Kon-denswasser meist in den Kessel zurückgedrückt wird, nachdem es von seinem Gehalt an Del sorgfältig gereinigt ist.

Als Heizkörper dienen ausschließlich gußeiserne Rippenrohre oder Rippen-EIemente.

D i e Heizungen mit direktem Dampf von Hochdruck-Kesseln kommen zur Anwendung, wo es sich darum handelt, die Wärme auf sehr große Entfernungen zu übertragen, also namentlich bei Gebäude-Gruppen. In einem einzelnen Gebäude wird man nur dann dieses System verwenden, wenn ein Hochdruck-Kessel schon für andere Zwecke notwendig wird.

In allen Fällen reduziert man aber in den Gebäuden selbst den Dampfdruck auf ganz niedrige Spannungen (0,10—0,20 Atm.), sobald es sich um die Erwärmung von Wohnräumen handelt. Für Fabrik- und Lagerräume wird häufig ein höherer Druck (1,0—1,5 Atm.) zugelassen. Indes nimmt mit der höheren Spannung auch die Temperatur der Heizflächen zu, wodurch wiederum hygienische Nachteile durch Zersetzung des auf den Heizflächen sich ablagernden Staubes, Trockenheit der Luft etc. entstehen. Ueberdies ist die Regulierbarkeit der Heizflächen-Temperatur durch Ventile um so unvollkommener, je höher die Spannung wird, da die Geschwindigkeit des Dampfes eine zu große ist, um durch teilweises Schließen der Ventile eine wesentliche Herabminderung der Heizflächentemperatur zu erreichen. Man vermeidet diese Uebelstände durch Kombination der Dampfwasserheizung mit anderen Systemen, und erhält so die Dampf-Luft-Heizung und die Dampf-Warmwasser-Heizung.

Bei der Dampf-Luftheizung bringt man in einer Heizkammer Heizflächen unter, welche vom Dampf mit reduziertem Druck durchströmt werden und die Heizluft auf 40 ⁰ bis höchstens 50⁰ C. vorwärmen. Die Regelung der Lufttemperatur entsprechend dem durch die Außentemperatur bedingten Bedarf erfolgt dann durch Zuführung kalter Luft mittels Mischklappen.

Bei der Dampf-Warmwasserheizung ist eine Reduktion des Dampfdruckes nur soweit nötig, als es für die dauernde Dichthaltung der Leitungen wünschenswert scheint. Man läßt den Dampf durch Kupferschlangen oder ähnliche Vorrichtungen gehen, welche in einem Wasserkessel liegen. Der Wasserinhalt des letzteren wird dadurch in derselben Weise erwärmt, wie bei der Warmwasserheizung durch direktes Feuer. Die sonstige Einrichtung der Anlage ist dieselbe, wie die oben beschriebene einer Warmwasser-Heizung.

Wo es sich neben der Heizung auch um umfangreiche Lüftungsanlagen für ein Gebäude handelt, kann man die Dampf-Luftheizung zur Anwärmung der einzuführenden Luft benutzen, die Dampf-Warmwasserheizung zur Erwärmung der Räume. Die Anlagekosten werden hierdurch erheblich geringer, als wenn man durch Warmwasser-Heiz-flächen die Luft vorwärmen wollte.

Die Dampfheizung läßt sich mit der Wasserheizung auch noch in anderer Weise verbinden, wenn es sich darum handelt, Räume einerseits in nicht zu langer Zeit anheizen zu können, andererseits aber auch die

Zimmertemperatur möglichst lange gleichmäßig zu erhalten. Man erhält dann dasjenige System der Dampf-Wasser Heizung, bei welchem in den Räumen Zylinder-Oefen ausgestellt werden, deren oberer Teil als Dampf-Heizfläche wirkt, während der untere, mit Wasser gefüllte Teil als Wasser-Heizfläche benutzt wird. Das Verhältnis der Größe dieser und jener Heizflächen wird durch die geforderte Anheizzeit bedingt.

Für die Heizungen mit direktem Dampf kommen als Heizkörper Radiatoren, Platten-Heizkörper, Rippen-Elemente, Rippenrohre und Rohrschlangen zur Verwendung.

Niederdruck-Dampfheizung ist ein System, das sich seit ungefähr 20 Jahren sowohl für Wohnhäuser als öffentliche Gebäude aller Art vorzugsweise eingebürgert hat, da es sich bei guter Ausführung in seiner Wirkung der Warmwasser-Heizung am meisten nähert, ohne ihre hohen Anlagekosten zu beanspruchen. Die Betriebskosten sind nahezu .gleich. Bei diesem System wird der Dampf in — kon-zessionsfreien — Kesseln erzeugt, die mit einer Spannung von 0,10 Atm. bis 0,15 Atm. arbeiten. Die Kessel sind entweder aus Schmiedeisen hergestellt und werden eingemauert, oder man verwendet gußeiserne freistehende Kessel (Gliederkessel).

In der Mehrzahl der Fälle wird Koks wegen seiner rauchschwachen Verbrennung als Heizmaterial benutzt und in Fllllfeuerungen verbrannt, so daß große Brennmaterial-Mengen auf einmal eingebracht werden können. Dadurch ist die Bedienung sehr vereinfacht. Meist wird nicht mehr als einmal täglich Brennmaterial aufgeschüttet. Hierzu trägt außerdem eine automatische Regulierung des Dampfdrucks und der Verbrennung viel bei. Von den hierfür gebräuchlichen Regulatoren gibt es sehr zahlreiche Konstruktionen, die aber im Prinzip darin übereinstimmen, daß durch den steigenden oder nachlassenden Dampfdruck Klappen bewegt werden, die den Luftzutritt zum Feuer und somit den Zug des Schornsteins je nach Bedarf einschränken oder vermehren. An dem Dampferzeuger muß nach gesetzlicher Vorschrift ein Standrohr angebracht werden, welches den Dampf entweichen läßt, wenn seine Spannung 0,50 Atmosphären erreicht hat. Eine Verteilungsleitung führt den Dampf den Heizkörpern zu, die aus Radiatoren, Platten-Elementen, Rohrschlangen, Rippen-Elementen oder Rippen-Rohren bestehen. Das Niederschlagswasser geht, aus den Heizkörpern durch eine Kondensleitung wieder zum Kessel zurück, so daß ein steter Kreislauf stattfindet. Die Luft des ganzen Systems wird meist durch eine besondere Luftleitung abgeführt. Einzelne Firmen sammeln indes die Luft auf, um sie durch besondere Vorrichtungen immer wieder in die Leitungen zurückzuführen. Die Luft soll dadurch sauerstoffarm und die Rostbildung im System verhindert werden. Man läßt auch die Luft in den Heizkörpern sich mit Dampf mischen, um dadurch niedrigere Temperatur der Heizkörper und feinere Regulierbarkeit zu erzielen. („Luftumwälz-Verfahren".)

Jeder einzelne Heizkörper ist regulierbar resp. abstellbar durch ein Ventil von besonderer Einrichtung. In einem Ventilkörper befinden sich 2 Abschlußvorrichtungen, von denen die eine dazu dient, den Dampfdurchtritt ein für alle Male so zu regeln, daß der Heizkörper nicht mehr Dampf bekommt, als er zu kondensieren vermag, während die andere Abschlußvorrichtung zum beliebigen Regeln der Heizwirkung resp. zum Absperren dient. Diese sogenannten „Präzisions-Regulierventile" bedingen, daß der unterste Teil des Heizkörpers nur noch wenig Dampf bekommt und daher wenig wirkt. In neuester Zeit ist man deshalb dazu übergegangen, sog. „Kondenswasser-Stauer" zu verwenden, welche durch eine enge Oeffnung dem Kondenswasser einen so allmählichen Austritt gestatten, daß ein stärkeres Nachtreten von Dampf in die Kondensleitung verhindert wird. Dadurch wird neben der vollen Ausnutzung der Heizflächen auch noch erreicht, daß Schläge und Stöße in den Leitungen nicht auftreten, welche durch Dampf veranlaßt werden könnten, der in die Kondensleitung gelangt.

Bei Anlage von Zentralheizungen ist nicht bloß der Preis entscheidend, sondern es ist rätlich, sich nur an erfahrene Spezialisten zu wenden und demjenigen Entwurf den Vorzug zu geben, der durch reichliche Heizflächen die größere Sicherheit eines guten Erfolges gibt. Zentralheizungen werden u. a. von folgenden, alphabetisch geordneten Firmen ausgeführt:

Arndt, Mildner L Evers, A.-G. Hannover; I. L. Bacon, Berlin SO, Köpenicker-straße 110, Frankfurt a. M. und Elberfeld; Bechem & Post G. rn. b. H., Hagen i. W.; de Dietrich & Co., Niederbronn i. Elf.; Eisenwerk Kaiserslautern, Kaiserslautern i. Pf.; Fischer & Stiehl, Essen; I. L. Fries & Sohn, Frankfurt a.M.; David Grove. Berlin SW, Friedrichstr. 24; Carl Grönhagen, Stralsund; Joh. Haag, A.-G. Augsburg u. Berlin SW, Mittenwalderstr. 56; W. Heiser & Co., Dresden; Hallesche Maschinen- und Dampskessel-Armaturen-Fabrik Dicker & Werneburg, Halle a. S.; Janeck & Vetter, Berlin SW, Teltowerstr. 17; Emil Kelling. Berlin W, Königin Augustastr. 7 und Dresden; Gebr. Körting A.-G., Hannover und Berlin NW, Altmoabit 3; Fritz Käferle, Hannover; Käuffer & Co., Mainz; Herm. Lieban, Magdeburg; Rud. Otto Meyer, G. m. b. H., Hamburg, Berlin SW, Wartenburgstr. 20 und München; Maschinenfabrik Wiesbaden, G. m. b. H., Wiesbaden; Gebr. Mickeleit, Cöln a. Rh.; Naruhn & Petsch, Berlin SW, Alexandrinenstr. 26; Nürnberger Zeutralheizungs - Fabrik Gustav Meyer, Nürnberg; Nürnberger Zentralheizungs-Fabrik Rösicke & Sohn, Nürnberg: Bernhard Oelrichs, Frankfurt a. M.; Pflaum & Gerlach, Schöneberg b. Berlin, Maxstr. 8; Rietschel & Henneberg, G.m.b.H., Berlin S, Brandenburgstr. 81 nnd Dresden; Fr. Wilhelm Raven, Leipzig; H. Recknagel, München; Schaffer & Walcker, A.-G , Berlin SW, Lindenstr. 18/19; Schwabe & Reutti, Berlin; Gebr. Sulzer, Ludwigshafen a. Rh.; E. Sturm, Würzburg; Walz & Windscheid, Düsseldorf; W. Zimmerstädt, Elberfeld.

I). Ventilation.²)

Die Luft der Atmosphäre besteht aus 21 Raumteilen Sauerstoff und 79 Raumteilen Stickstoff mit Beimengungen von Wasserdampf und Kohlensäure. Der Wassergehalt schwankt innerhalb weiter Grenzen, der Kohlensäuregehalt beträgt im Mittel 0,3—0,4 %₀. Der Zweck jeder Lüftungs-Anlage besteht darin, die Jnnenluft bewohnter Räume in einem Zustande zu erhalten, der obiger Zusammensetzung möglichst nahe bleibt.

Ursachen der Luftverschlechterung.

Die Raumluft wird in ihrer Beschaffenheit ungünstig verändert:

1.    Durch die bei Ausatmung und Ausdünstung der Menschen sich ausscheidenden, organischen Produkte in Gas- oder Dunstform, denen eine gewisse Giftigkeit zugeschrieben wird. Ihre Menge ist zur Zeit noch nicht genau bestimmbar.

2.    Durch die Ausscheidung von Wasserdampf durch Lunge und Haut der Bewohner. Das Maß dieser Ausscheidung ändert sich nach Alter, Ernährung und Beschäftigung.

Der normale Feuchtigkeitsgehalt der Luft beträgt irrt Winter durchschnittlich gegen 50 %, irrt Sommer bis zu 70 % der absoluten Sättigung. Zum Messen der relativen Feuchtigkeit genügt für gewöhnliche Zwecke das Hygrometer von Dr. O. Koppe, oder dasjenige von W. Lambrecht in Göttingen.

3.    Durch die Ausscheidung von Kohlensäure bei der Atmung. Bekanntlich wird durch den Lebensprozeß der Sauerstoff der Atmungsluft in Kohlensäure umgewandelt. Starke Anhäufung von Kohlensäure in der Zimmerluft wird der menschlichen Gesundheit nachteilig und gefährlich. Da der Kohlensänregehalt der Luft ungefähr proportional ist dem Gehalt an organischen Produkten (vergl. ad. 1), so nahm v. Pettenkofer an, daß die Kohlensäure als Maßstab für die Luftverunreinigung zu benutzen fei³) und erklärte, daß der Grenzwert von 1 Raumteil Kohlensäure auf 1000 Teile Luft bei ständigem Aufenthalt in einem Raume nicht zu überschreiten sei. Meßinstrumente für annähernde Bestimmung des Kohlensäuregehalts der Luft sind der W o l p e r t'sche Luftprüfer (wird von der Thüringischen Glasinstrumentenfabrik in Ilmenau in zwei Sorten — zu 6 und große Sorte zu 15 Mark — angefertigt) und der Luftprüfer von Dr. Blockmann (Fabrikant I. C. Schloesser in Königsberg i. Pr. Preis 12 Mk.).

4.    Durch die Kohlensäureentwicklung bei der Beleuchtung mit Gas, Petroleum, Kerzen u. s. w.; eine brennende Stearinkerze erzeugt ungefähr 11,3 1 Kohlensäure in der Stunde.

Nach Fischer entwickelt:

1 cbm Leuchtgas bei der Verbrennung — 0,57 cbm Kohlensäure von 0 ° C,

„ 0°(L

= 1/57 „

1 kg Petroleum „    „

Reine Verbrennungskohlensäure, bei der schädliche Beimengungen fehlen, verschlechtert die Luft keineswegs in gleichem Maße, wie die Ausatmungskohlensäure.

5. Durch die Wärme-Erzeugung der Menschen und der Beleuchtung.

Erstere beträgt nach v. Pettenkofer für Erwachsene ca. 100 Wärmeeinheiten; für Kinder ca. 50 Wärmeeinheiten stündlich.

Für letztere lassen sich nach Wedding folgende Angaben machen:

1 Argand-Brenner von 20 Kerzen entwickelt ca. 1000 Wärmeeinheiten stündlich 1 Auer-Brenner

500

Über die zuträglichste Jnnentemperatur in Krankenzimmern Geschäftsräumen, Gängen usw. vgl. die ministerielle Vorschrift.

862

41,5

222

Zur Ermittelung des Wärmegrades dienen die Thermometer von Weingeist oder Quecksilber. Der Schmelzpunkt des Eises ist stets mit Null bezeichnet, der Siedepunkt des Wassers bei der Skala-Einteilung nach Celsius mit 100 und nach Reanmur mit 80. Die Grade verhalten sich demnach ihrer Größe nach wie 5:4 und es sind z. B. 20 Grad nach Celsius gleich 16 Grad nach Reanmur.

Soll der Wärmegrad eines Zimmers in verschiedenen Höhen ermittelt werden, so findet man die Unterschiede viel zu gering, wenn man mit einem einzigen Thermometer innerhalb weniger Minuten in Kopshöhe, am Fußboden und an der Decke messen wollte. In sehr schneller Folge kann man wohl die Temperatur von kaltem und warmem Wasser messen, in der Luft dauert es aber wohl eine halbe Stunde, bis sich ein gewöhnliches Thermometer auf die richtige Temperatur eingestellt hat.

Auch soll man die Thermometer zum Zwecke einer genauen Prüfung der Lufttemperatur nicht dicht an den Wänden aufhängen und am wenigsten an den Außenwänden, welche mit der Außentemperatur in unmittelbarer Verbindung stehen. Selbstverständlich darf die Hand nicht an die Quecksilberfüllung oder den Weingeist fassen, auch muß rechtzeitig abgelesen werden und ohne das Thermometer dem Gesicht lange nahe zu halten.

Natürliche und künstliche Lüftung.

Die Durchlässigkeit der Baumaterialien für Luft, sowie die nicht ganz zu vermeidende Undichtigkeit der Fenster und Türen in unseren Wohnungen vermitteln einen langsamen Austausch zwischen Raumluft und Außenluft, der zunächst durch die Gewichtsdifferenz kälterer und wärmerer Luft entsteht, soweit nicht Luftbewegung und Luftdruck in Frage kommen.

Als n a t ü r l i ch e L ü f t-u n g wird diese sich von selbst vollziehende Erneuerung der Jnnenluft bezeichnet; der Austausch geht um so rascher von statten, je größer der Wärmeunterschied zwischen Außen- und Jnnenluft ist und scheint bei 19° Celsius Unterschied einer st ü n d l i ch einmaligen vollständigen Lufterneuerung zu entsprechen.

Durch Oeffnen der Fenster und Türen kann dieses Maß der natürlichen Lüftung erheblich gesteigert werden, indessen erzielte Pettenkofer bei nur 4° Celsius Wärmeunterschied auch bei andauernd geöffnetem Fenster im ganzen nur gegen ³/₅ Lufterneuerung in der Stunde. Im Winter braucht bekanntlich ein Fenster nur ganz kurze Zeit geöffnet zu werden, um ein Zimmer zu durchlüften, im Sommer dagegen reichen manchmal mehrere Stunden nicht aus?)

„K ü n st l i ch e Lüftung" entsteht, wenn durch besondere Vorrichtungen bezweckt wird:

1.    Die Zuführung frischer Luft.

2.    Die Abführung der verdorbenen Luft.

Eines ohne das andere ist praktisch nicht denkbar.

Lüftungsanlagen können diesen doppelten Zweck durch

entsprechende Anordnung von Zuführungs- resp. Absaugungs-Kanälen unter Benutzung des Wärmeunterschiedes zwischen Jnnenluft und Außenluft (bis zu einem gewissen Grade) erfüllen.

„Pulsions- oder Druck-Lüftungen" nennt man solche Anlagen, bei denen die Bewegung der Zuluft durch Ventilatoren mit mechanischem Antrieb bewirkt wird. Aspirations- oder Säuglüftungen heißen solche, bei denen die. Bewegung der Abluft durch deren besondere Erwärmung oder durch Exhaustoren mit Kraftbetrieb veranlaßt wird. Mechanisch getriebene Ventilatoren oder Exhaustoren werden dann nötig, wenn ein bestimmter Luftwechsel auch in den Fällen erzielt werden soll, in denen der Wärmeunterschied zwischen Zuoder Abluft und Außenluft — 0° ist, oder wenn es sich um die Bewegung so beträchtlicher Luftmengen handelt, daß sie auch bei Benutzung künstlich erzeugter Temperaturdifferenzen (durch Nachwärmung der Zu- oder Abluft) alle großer Kanäle bedürften.

G r ö ß e d e s L u f t w e ch s e I s.

Nach R i e t f ch e I ist folgender Luftbedarf pro Kopf und Stunde

anzunehmen:

a)    In Krankenräumen für Erwachsene — 75 cbm,

„    „    „ Kinder    — 35 „

b)    „ Schulräumen für Kinder bis zu 10 Jahren — 10 — 17 cbm,

„ über 10 Jahre =15 — 25    „

c)    „ Aufenthaltsräumen:

bei bestimmter Anzahl der Anwesenden = 20—25 cbm,

„ unbestimmter Anzahl der Anwesenden = 1—2facher Luftwechsel,

d)    „ Treppenhäusern und Korridoren:

= X/2 — 1 „ „

= 3-5    „

Obere und untere Grenze der Lüftung.

Je geringer die in Berechnung gezogene Temperatur-Differenz zwischen Innen- und Außenluft ist, desto größer werden die sich als

bei starker Benutzung — 3—4 fach er Luftwechsel,

„ schwacher

e)    „ Küchen und Aborten

*) Th. Oehmcke, S. 20.

v = 0,5 \J

erforderlich ergebenden Kanalquerschnitte einer Lüftungsanlage. Sind aus einem Raum stündlich — Q cbm Luft abzuführen, welche die Temperatur — F haben, und ist die höchste Außentemperatur für den verlangten Effekt = t, so ist die Geschwindigkeit — v pro Stunde in geputzten Kanälen (ohne viele Biegungen) nach Wolpert:

2g~h (F-t)

273 + t '

während der Kanal-Querschnitt F in qm wird:

F =

3600 . v •

In diesen Formeln bedeutet: g = 9,81 m — Beschleunigung durch die Schwere, h — Höhe des Kanals bis zur Mündung in Metern,

F — die Zimmertemperatur in ⁰ C., t — die Außentemperatur.

Je größer der Wärmeunterfchied zwischen Innen- und Außenluft ist, d. h. je kälter die Außenluft wird, desto größer werden die zur Vorwärmung der frischen Luft erforderlichen Heizflächen.

Um also einerseits nicht zu große Kanäle, andererseits nicht zu große Heizflächen zu bekommen, muß man die Temperaturen, innerhalb welcher eine Lüftungsanlage ihren vollen Effekt geben soll, entsprechend begrenzen.

Als höchste Grenze für die Luftabsaugung gilt eine Außentemperatur von +25° C., wenn der bestimmte Luftwechsel auch im Sommer ohne Exhaustoren erreicht werden soll. (Vergl. bezügl. Angaben der ministeriellen Anweisung.) Als niedrigste Grenze für die volle Luftzuführung ist im allgemeinen eine Außentemperatur von —5° C. anzunehmen. Bei kälterer Außentemperatur muß dann eine entsprechende Einschränkung des Luftwechsels stattfinden.

Luftentnahme.

Luftreinigung.

a. Die einfachste Art der Luftreinigung besteht in der Anordnung sogenannter Staubkammern. Die Luft tritt durch die Luftentnahme-Oeffnung in einen nicht zu kleinen Raum, den sie mit so geringer Geschwindigkeit durchstreicht, daß sie Zeit hat, die mitgerissenen Staubteilchen sich absetzen zu lassen. Dieser Raum — die Staubkammer —

Die Zuluft ist naturgemäß an einer von Staub, Rauch und Ruß freien, dem Winde nicht zu sehr ausgesetzten Stelle zu entnehmen. Zweckmäßig ist ferner, die Luftentnahme an zwei, nach entgegengesetzten Seiten des Gebäudes liegenden Stellen anzuordnen, um die saugende Wirkung des Windes aufzuheben. Die Lufteintritts-Oeffnungen sind durch Drahtgitter gegen das Eindringen von kleinen Tieren, Blättern etc. zu schützen. Jede Luftentnahmestelle muß durch Schieber oder Klappen verschließbar sein.

muß möglichst glatt geputzte oder mit Fliesen belegte Umfassungsflächeu haben, damit sie leicht gereinigt werden können. Ferner dürfen die Staubkammern durchaus nicht anderen Zwecken dienen, z. B. nicht als Aufbewahrungsorte benutzt werden.

b.    Filter. Eine vollständigere Reinigung wird erzielt, wenn man in den Staubkammern Filterflächen anbringt, welche meist aus aufgespannten, engmaschigen Geweben bestehen, durch welche die Luft hindurchgeht, oder an welchen sie entlang streicht (Streif-Filter). Haupt-erfordernis bei Verwendung von Filterflächen ist die in regelmäßigen Zwischenräumen erfolgende Reinigung derselben, damit nicht eine Verstopfung der Gewebe und eine Zersetzung des angesammelten Staubes stattfinden kann.

c.    Waschen der Luft. Noch vollständiger als durch bloße Filtrierung wird die Luft durch Waschen von Staub befreit. Dies geschieht entweder durch Berieselung der Filterflächen oder durch Führung der Luft durch einen Regen von Wasserstaub. Nachteilig hierbei ist, daß sich die Luft zu sehr mit Wasser sättigt, dessen Entfernung umständlich ist.

Luftbefeuchtung.

Die gebräuchlichste Art der Luftbefeuchtung an einer Zentralstelle besteht in der Anordnung sogenannter Verdunstungsschalen, welche über den Luftanwärmungs-Apparaten aufgestellt werden. Diese flachen Schalen von entsprechend großer Oberfläche sind so zu bemessen, daß ein Sättigungsgrad von ca. 50% dauernd erreicht wird.

Bei Dampfheizung erwärmt man das Wasser der Schalen durch eingelegte Kupferschlangen, oder man läßt Wasserdampf direkt in die Luft eintreten. Letzteres ist allerdings weniger empfehlenswert. Die Regulierung der Luftbefeuchtung kann auch automatisch durch Hygrometer mit elektrischem Kontakt (Apparat von R i e t s ch e I) stattfinden. Bei der lokalen Luftbefeuchtung werden auf den örtlichen Heizkörpern flache Schalen zur Wasserverdampfung angebracht.

Luftvorwärmung.

Nachdem die Luft die Staubkammern oder Filterräume passiert hat, muß sie vorgewärmt werden. Diese Vorwärmung kann entweder 1) zentral oder 2) lokal erfolgen.

Bei der zentralen Luftvorwärmung tritt die Luft aus der Staubkammer in eine Heizkammer ein, in welcher sie höchstens auf die Temperatur derjenigen Räume erwärmt wird, welchen sie zugeführt werden soll. Durch Mischklappen ist es möglich, die gewünschte Lufttemperatur dauernd zu erhalten. Aus der Heizkammer, in welcher gleichzeitig die Befeuchtung stattfindet, verteilt sich die Luft durch Horizontalkanäle zu den senkrechten Kanälen, welche zu den einzelnen Räumen aufsteigen, um dort ungefähr in Kopfhöhe auszumünden. Die Mündung wird in geeigneter Weise regelbar verschlossen.

Bei der lokalen Luftvorwärmung verteilt sich die Luft, ohne eine Heizkammer zu passieren, genau wie bei der zentralen, um dann in unmittelbarer Nähe der örtlichen Heizkörper anszutreten, an denen sie in geeigneter Weife vorgewärmt wird.

Eine zwar einfache, aber nicht ganz einwandfreie Art der Luftzuführung besteht darin, in den Fensterbrüstungen Oeffnungen nach außen anzulegen, die außen vergittert, innen mit Verschlußklappen versehen werden. Durch diese Oeffnungen tritt die Luft in einen flachen, nur oben offenen Kasten, vor dem ein Heizkörper in der Fensternische steht. Die eintretende kalte Luft mischt sich dann, nach oben austretend, mit der vom Heizkörper aufsteigenden heißen Luft. Diese Art der Luft-zuführnng wird meist nur in bestehenden Gebäuden angebracht, sonst aber vermieden, da sie sehr von dem Einfluß des Windes abhängig ist.

Luftabsührung.

Die verbrauchte Luft wird im allgemeinen durch senkrechte Kanäle abgeführt, die zweckmäßig in warmen Innenwänden liegen und bis über Dach geführt werden. Dort werden sie in geeigneter Weise gegen das Einstoßen des Windes durch windablenkende Mauerköpfe oder sogen. Deslektoren geschützt. Diese Absauge-Kanäle münden in den zu lüftenden Räumen zweimal aus, und zwar sowohl über dem Fußboden, als auch unterhalb der Decke, um die Luft nach Erfordernis mehr aus dem unteren oder dem oberen Teil des Raumes entfernen zu können. Wie aus der oben angeführten Formel zur Berechnung von Abluftkanälen hervorgeht, ist die Wirkung der letzteren von dem Wärmeunterschied zwischen Innen- und Außenluft abhängig (Winterlüftung, Sommer-lüftung).

Aspirationsschächte.

Soll eine Lüftungsanlage auch dann noch die volle Wirkung üben, wenn diese Temperaturdifferenz — 0 ist, und steht Betriebskraft für Exhaustoren nicht zur Verfügung, so führt man die Abluftkanäle im Keller oder auf dem Dachboden durch Sammelkanäle zu einem Saugschacht, der meist im Winter durch die Abhitze der Zentralheizungs-Apparate, im Sommer durch eine besondere Feuerung geheizt wird. Man läßt die Rauchgase durch ein eisernes Rohr gehen, das in der Mitte des Schachtes aufzustellen ist. In großen Gebäuden werden vorteilhaft mehrere solcher Schächte anzulegen sein, wenn auch für die Zentralheizung mehrere Feuerstellen sich ergeben.

Lüftungsanlagen werden von den meisten, vorher genannten Firmen der Zentralheizungsbranche geliefert (s. Seite 331).

Glasjalousien.

Bei vielen Räumen behilft man sich gewohnheitsmäßig leider immer noch mit der bloßen natürlichen Lüftung, der man durch Oeffnen

22

Hilgers, Bau-Unlerhaltung. 8. Aufl.

der Fenster nachhilft. Empfehlenswerter beim Mangel anderer LüftungsVorrichtungen ist, in den obersten Teilen der Fenster — bei Doppelfenstern doppelte — Glasjalousien anzubringen, weil durch sie namentlich bei niedrigerer Außenwärme ein mehr oder weniger kräftiger Luftwechsel unter Vermeidung zu stark abkühlender Luftströme erfolgen kann. Auch im Sommer, wenn Außen- und Jnnenwärme am Tage fast gleich sind, können so angebrachte Glasjalousien zur zweckmäßigen Lufterneuerung besonders dann beitragen, wenn sie zur Nachtzeit geöffnet, die vorwiegend unter der Zimmerdecke sich ansammelnde verbrauchte Luft entweichen und frische, kühlere einströmen lassen.

Zur Entlüft ungvonAborten dienen über Dach geführte Metallrohre oder möglichst neben Schornsteinen angeordnete gemauerte Rohre.

¹

Verlag von Ernst & Sohn, Berlin W 66, Wilhelmstr. 90.

²

Bergl. H. Rietschel. Leitfaden zum Berechnen von Lüftungsanlagen 1902. Verlag von I. Springer, Berlin.

³

Durchschnittswert für die Ausscheidung von Kohlensäure für eine kräftige Person stündlich 20 1. Vergl. Th. Oe hmcke: Ueber Lust und Lüftung der Wohnung und verwandte Fragen in „Gesundheits-Ingenieur" 1904.

Kap. XVII. Blitzableiter. Saustelegraph. Telephon.

A. Blitzableiter.

Blitzableiter wurden erst im Jahre 1747 burd) Franklin nach dessen eigener Erfahrung und Untersuchung eingeführt. Zu der Ueberzeugung gekommen, daß der Blitz elektrisch sei und durch gute Leiter die Elektrizität ohne Nachteil für die in der Nähe befindlichen Körper fortgeleitet werden könne, kam Franklin auf die Idee, Bauwerke, sowie andere Gegenstände durch derartige Leitungen vor den zerstörenden Wirkungen des Blitzes zu schützen. Im allgemeinen nimmt man an, daß die Schutzzone des Blitzableiters ein Kreis sei,'dessen Durchmesser gleich der iy₂—2maligen Länge der Auffangstange (von der Spitze bis zum Befestigungspunkte gemessen) ist. Dieses trifft aber nach den neuesten Erfahrungen auch nicht ganz zu, da erwiesen ist, daß die gespannte Elektrizität zuweilen überspringt und nicht einem langen, wenn auch guten Leiter folgt.

Für die einem Gebäude drohende Blitzgefahr ist nicht allein die erhöhte Lage, sondern unter Umständen in weit höherem Maße die Leitungsfähigkeit des Untergrundes und namentlich der Umstand von Einfluß, ob die Fundamente dem Grundwasser nahe kommen oder andere gut leitende Bauteile, als metallene Wasserleitungsröhren, in großer Ausdehnung von den oberen Geschossen in das Erdreich hinabgehen.

Die Blitzgefahr ist nach statistischen Feststellungen für Gebäude auf dem flachen Lande größer als für diejenigen in den Städten. Auch ist ermittelt, daß die Gefahr für Ortschaften nahe der Meeresküste größer ist als für solche, die weiter davon entfernt liegen, und daß für ganz Deutschland die Blitzgefahr im Zunehmen ist. Nach Prof. Weber hat sie für die Provinz Sachsen in dem Jahrzehnt 1874- 83 nur 90% zugenommen gegenüber dem Jahrzehnt 1864—73. Für die Provinz Schleswig-Holstein wurden durch Prof. Karsten in Kiel ähnliche Ergebnisse festgestellt. In der neuesten Zeit hat man noch eine erheblich größere Vermehrung der Blitzgefahr beobachtet.

Die einzelnen Teile eines Blitzableiters sind die Blitzableiterspitze, die Auffangestange, die Leitung und die Erdplatte. Der Blitzableiter ist nur dann als ein guter anzusehen, wenn alle diese Teile in

22*

gut leitender Verbindung untereinander stehen, wenn ferner die Erdplatte einen möglichst geringen Uebergangswiderstand zum Boden besitzt. Am besten ist es, wenn sie vollständig im Grundwasser liegt.

Die Auffangespitze wird mit der Auffangestange vereinigt, wenn die erstere nicht mit einer anderen Metallkonstruktion (Turmkreuz, Wetterfahne, Zierspitze 2c.) verbunden ist. Die Auffange st an ge besteht aus verzinktem Gasrohr von 2,6—5 cm Durchmesser, 4—5 m lang, auf welche die Spitze ausgeschraubt wird.

Die Verbindung mit der Ableitung erfolgt durch Verschraubung und Verlötung. Häufig werden in neuerer Zeit auch besondere Auffangespitzen weggelassen und die Stangen selbst oben zugespitzt; die gewöhnliche Spitze besteht aber aus Rundkupfer von 20 mm Durchmesser und 120—300 mm Länge, die oben zugespitzt, vergoldet und mit einem Platinhut versehen ist.

Es sind zu unterscheiden 1. diejenigen Leitungen, welche zur Verbindung mehrerer auf einem Gebäude stehenden Auffangestangen dienen (Verbindungsleitungen), 2. solche, welche zur Erdleitung bestimmt sind (Ableitung oder Erdleitung).

Zu den Leitungen verwendet man meistens Kupfer oder Eisen massiv (rund oder von rechteckigem Querschnitt) oder in Form von Seilen aus mehreren Drähten (meistens 7 Stück). Massive Leitungen sollen von Kupfer 6 bezw. 8 mm, von Eisen 8 bezw. 10 mm Durchmesser haben (für Verbindungen bezw. Erdleitung), für Seile sollen die Gesamtquerschnitte bei Kupfer 30 bezw. 60 qmm, bei Eisen 60 bezw. 110 qmm betragen; hiernach verwendet man Kupferseile aus 7 Drähten ä 2,4 bezw. 3,3 mm Durchm., Eisenseile von 7 Drähten ä 3,3 bezw. 4,5 mm Durchm.

Kupfer ist vorzuziehen, weil es an der Luft nicht so leicht oxydiert als Eisen und man damit leichter den Architekturformen folgen kann; Eisen oxydiert trotz guter Verzinkung bald und ist dann der Blitzableiter ganz oder teilweise unbrauchbar.

Erdplatten von ¹/₂ bis 1 qm Fläche werden aus Kupfer oder Eisen gefertigt (massive Platten oder Drahtnetze), entsprechend dem zur Ableitung verwendeten Material; auch im Anschluß an kupferne Leitungen verwendet man Eisenplatten, wenn diese in Brunnen gelegt werden müssen, aus welchen Trinkwasser entnommen wird.

Die Auffangestangen werden derart aufgestellt und im Dach-verbande befestigt, daß alle höchstgelegenen Punkte des Gebäudes im iy₂—2fachen Schutzkreise einer Stange liegen, also in gleicher Höhe etwa 15—16 m voneinander. Mehrere Stangen verbindet man durch (schwache) Verbindungsleitungen miteinander, auf je 2 bis 3 Stangen kommt eine (stärkere) Ableitung mit Erdplatte. Die Leitungen Werder: mittels Stützen mit Klemmhaken, die nicht isoliert zu werden brauchen und im Abstande von etwa 2 m gejetzt werden, befestigt.

An diese äußere Anlage sind alle im Innern des Gebäudes vorhandenen größeren Metallmassen (Gas- und Wasserleitungen, eiserne Treppen, Säulen, Träger, große Maschinen u. s. w.) durch Verbindungsleitungen anzuschließen.

Die Erdplatten sind möglichst in Brunnen, in fließendes Wasser oder in die Erde bis zum Grundwasser zu legen. Ist dies nicht möglich, so müssen die Erdplatten an solche Stellen eingegraben werden, an denen Regenwasser oder Verbrauchswasser sich sammelt, auch wird in solchen Fällen die Erdplatte vorteilhaft in eine Koksschicht eingebettet, die die Flüssigkeit lange festhält.

Jeder Blitzableiter muß sogleich nach der Herstellung und später wenigstens alle zwei Jahre einer elektrischen Prüfung unterzogen werden. Durch diese ist festzustellen, ob die einzelnen Teile des Blitzableiters den durchaus erforderlichen metallischen Zusammenhang besitzen und ob der Uebergangswiderstand der einzelnen Erdplatten zum Boden nicht zu groß ist. Eine solche Prüfung kann nur von einem unterrichteten Techniker mittels der zu diesem Zwecke besonders konstruierten Instrumente (Galvanometer, Meßbrücke 2c.) ausgeführt werden und wolle man sich deswegen an solche Firmen oder Techniker wenden, die dazu von Landesbehörden autorisiert bezw. geprüft sind.

Da bei jeder Blitzableiter-Anlage eines Gebäudes verschiedenes zu beachten ist, was von einem gewöhnlichen, wenn auch sonst tüchtigen Schlossermeister oder Mechaniker leicht unberücksichtigt bleiben könnte, als Lage und Umgebung eines Gebäudes, Bestandteile desselben, Grundwasserhöhe 2c., so wendet man sich am besten an ein Spezial-Geschäft für Blitzableitungs-Anlagen. Für dieses ist dann ein mit den Hauptmaßen versehener Grundriß des Daches und ein einfacher Aufriß des Gebäudes sehr erwünscht, um auf Grund dieser Zeichnungen alle Erfordernisse an Ableitungs- und Auffangestangen genau bestimmen zu können. Ferner ist eine Angabe zu machen über den Stand (Tiefe) des Grundwassers, über die Bedachungsart der Gebäude, vorhandene Brunnen, Metallkonstruktionen innerhalb der Gebäude u. s. w.

Blitzableitungsanlagen fertigen u. a.:

Aktiengesellschaft Mix und Genest in Berlin SW., Bülowstr. 67; Nippold in Frankfurt a. M.; Felten & Guilleaume in Mühlheim a. Rh.; Franz Hesse in Essen a. d. Ruhr; Herm. Ulfert in Berlin, Schönhauser Allee 68; Xaver Kirchhofs in Berlin, Chausseestr. 77; G. Wehr in Berlin, Ritterstr. 49; Heinr. Berghausen in Köln a. Rh.; Gebr. Mittelstraß in Magdeburg; Fischer & Komp, in Heidelberg; Karl Koniecki in Wiesbaden; Fr. Dienenthal in Siegen.

„Plan, Ausführung

Literatur: „DieBlitzgefah r", Mitteilungen und Ratschläge, betr. die Anlage von Blitzableitern für Gebäude. Herausgegeben im Aufträge des elektrischen Vereins. Berlin. Verlag von Julius Springer. 1886. Preis 60 Pfg. und Veranschlagung der Blitzableiter" von Dr. O. von Ritgen in Wiesbaden, in D i n g l e r s polytech. Journal 1887, Bd. 265, S. 145 ff.

Pos.

Anleitung zürn Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

4

Preis

ortsüblich

JO

A. Klitzavlerter.

Auffangstangen bis 4 m Höhe, von schmiedeisernen verzinkten Röhren, mit solider Kupferspitze und spitzem Platinaaufsatz fertig aufgestellt

a)    auf Dachfirsten, das Stück......

b)    auf Türmen das Stück    \

c)    auf Fabrikschornsteinen, das Stück |    '    '

d)    als Fahnenstangen bis 7 m Höhe und 10—12 cm Stärke mit Platinaspitze, vergoldetem Knopfe, Ring, Seil und Anstrich

Blitzableiterspitzen, etwa 120—300 mm lang, von Kupfer mit spitzem Platinaaufsatz auf das Ende des Turmkreuzes aufgeschraubt oder auf einer

JL 4.50 bis

Leitung aus Kupferseil von 7 Drähten, 3,3 mm, einschl. der erforderlichen Stützen und kupfernen Verbindungen, fertig angebracht

a)    an Häusern, Fabrikgebäuden ac., das m

b)    an Kirchen, Türmen und Fabrikschornsteinen ............. .

Nebenleitung aus Kupferseil von 7 Drähten ä 2,4 mm einschl. der erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsstücke fertig angebracht, das m

JL 1.50 bis

Eiserne Schutzrohre bei etwa 2 m Höhe über dem Boden zu liefern und zu befestigen, das Stück . .

Die Anlage eines Blitzableiters mit 5 Auffangestangen, ausgeführt auf dem Seminargebäude in Montabaur (940 qm bebaute Grundfläche, 18 m bis zur Dachfirst hoch) hat erfordert:

120 m 7 drähtiges Kupferseil von 10 mm Durchmesser zu 2,50 JL.......

60 m Bodenleitung von Kupfer, 2 mm dick, 35 mm breit, zu 2,40 JL.......

1 Kupferplatte, 2 mm dick, und 1,4 qm Oberfläche ..............

5 Auffangestangen, je 3 m über Dach konisch auslaufend mit Verankerung und mit im Feuer echt vergoldeter Kupferspitze zu 50 M

100 Stück Seilträger geteert zu 0,70 JL . .

Diese Anlage hat gekostet einschl. Grabenarbeit,

Gerüststellung, Montage und einschl. aller hierzu

notwendigen Materialien vollständig fertig 850 Ji

Wetterfahne befestigt

JL 150 bis

25—30

40

200

22

2 75

300

144

40

250

75

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

^ jtt, 4

In dem Vertrage war der Unternehmer insbesondere verpflichtet: für sorgfältige Verlötung der Verbindungsstellen und Ueberziehen derselben mit einem schützenden Ueberzug; für sichere Anlage der Bodenleitung und sorgfältige Versenkung der Kupferplatte. Diese mutzte mindestens 1 m Lief unter dem niedrigsten Wasserstande zu liegen kommen.

Die Anlage eines Blitzableiters und 8 Aufsangestangen an dem Landgerichtsgefängnis zu Wiesbaden (etwa 1200 qm bebaute Grundfläche und 18 m hoch) hat erfordert:

495

50

360

180 m Leitung einschl. Bodenleitung, bestehend aus einem 12drähtigen Kupferseil von

10 mm Durchmesser zu 2,75 Jl.....

2 Schutzrohre an dem unteren Ende der beiden Abteilungen einschl. der nötigen Rohrhaken und Bleikapseln zur Abdeckung der oberen Rohröffnungen gu 4 J . . . 2 Kupferplatten zu 0,80 m im Quadrat groß, 3 mm dick, durch Lötung mit der Erdleitung

verbunden gu 25 J.........

8 Stück Auffangestangen, je 3,70 m lang, aus je 3 übereinander geschobenen fchmiedeiser-nen Röhren von 3, 4 und 5 cm lichter Weite bestehend, mit im Feuer vergoldetem Kupferkegel und Platinaspitze versehen, einschl. aller Nebenarbeiten und Befestigungsteile, das Stück 45 JL..........

Diese Blitzableiter-Anlage hat gekostet einschl. Grabenarbeit, Aufnahme und Wiederherstellung des Traufpflasters, Gerüststellung, Montage ac. rund

1000 oft

Die im Innern der Auffangestangen herabgeführten 12drähtigen Kupferseile wurden untereinander durch eine ebenso starke Leitung verbunden unb von den beiden äußersten Ausfangestangen am Gebäude so tief unter Terrain geführt, daß die kupfernen Verteilungsplatten an den Enden der Erdleitung in eine genügend wasserhaltige Bodenschicht zu liegen kamen.

B. Elektrischer Haustelegraph.

Elektrischer Haustelegraph ermöglicht von bestimmten, mit Druck- oder Zugvorrichtung versehenen Stellen aus auch nach den entfernteren Teilen eines Gebäudes hörbare Zeichen zu geben. Die Anordnung der auszuwählenden Apparate hängt hauptsächlich von den

Lokalverhältnissen ab. Die äußere Ausstattung kann je nach den Ansprüchen verschieden hergestellt werden.

Die wesentlichsten Bestandteile einer elektrischen Hausleitung bestehen aus einer Anzeigevorrichtung (Tableau) nebst Klingel, der eigentlichen Leitung nebst Druckknöpfen und der Batterie.

Dem Tableau gibt man zweckmäßig einen solchen Platz, daß die gerufenen Personen immer bald zur Stelle sein und die angezogene Nummer ohne Schwierigkeit ablesen können. Dieselbe muß daher gute Beleuchtung haben und darf der bequemen Abstellung wegen nicht zu hoch gehängt werden. Werden in kurzer Entfernung zwei oder mehrere Klingeln erforderlich, so gibt man ihnen Glocken von verschiedenem Ton oder verschiedenartigem Signal, z. B. mit runder Schale, mit Schalmeiglocke 2c.

Zu den Leitungen werden in der Regel mit Baumwolle doppelt umsponnene Kupferdrähte von 0,9—1 mm Stärke verwendet, die in den verschiedensten Farben fabriziert werden. Dieselben sind sehr leistungsfähig und haben eine große Biegsamkeit. Die Umspinnung ist für trockene Räume gewachst. Besser sind paraffinierte und imprägnierte, oder Guttaperchadrähte. An feuchten Wänden bedient man sich geteerter Guttaperchadrähte, die gleichfalls mit Baumwolle umsponnen sind. Die Drähte werden an der Wand vermittelst verzinkter Hakenstifte befestigt, wobei der Draht unter den Haken gelegt wird. Laufen die Drähte über Metallkörper, so wird ihre Isolierung meist durch Unterlegen von Holz oder Guttapercha-Papier gesichert. Dauer der Kupferdrähte mindestens 10 Jahre. Um Reparaturen an den Leitungsdrähten schnell und sicher ausführen zu können, ist es zweckmäßig, dieselben nicht zu verkleiden, also auch nicht unter die Tapete zu legen. Ist die Wand mit Tapete beklebt, so gibt man den Leitungsdrähten die Farbe der Tapete, damit dieselben möglichst wenig ins Auge fallen. Bei Wanddurchführungen werden gewöhnlich Jsolier-rohre (asphaltierte Papierrohre) verwendet.

Die Batterie besteht meist aus sogenannten Leclanche-Elementen, die unter der Bezeichnung „Beutel-Element" fabriziert werden, oder in neuerer Zeit aus Trockenelementen. Zu einer Haus-anlage sind 4—5 Elemente nötig. Bei dem Zusammensetzen der Elemente ist darauf zu achten, daß das Glas nur zu drei Viertel angefüllt und kein schlechter Salmiak (am besten chemisch reiner) genommen wird. Beim Unterhalten von Leelanche-Elementen empfiehlt es sich, statt des bloßen Nachfüllens mit Wasser die Kohlenkörper und Zinkstäbe oder Ringe herauszunehmen und in reinem, weichem (Fluß-, Regen-) Wasser auszuwaschen, bezw. vom Schmutz zu säubern. Es ist jedoch darauf zu achten, daß die Metallfassungen (Klemmen) nicht naß und noch weniger mit Salmiak beschüttet werden, da hierdurch die Endpole oxydieren und die Leitungsfähigkeit vermindert wird. Bei Sicherheitsleitungen, d. h. bei solchen, wo die eingeschalteten Apparate ununterbrochen längere Zeit in Tätigkeit bleiben sollen, werden Meidinger Elemente (Kupfer-Zink-Elemente) verwendet. Die Flüssigkeit im Standglafe wird mit Bittersalz gesättigt und der Ballon mit Kupfervitriolstückchen gefüllt. Eine Batterie bleibt etwa 20 Monate konstant und wird am besten in unbewohnten Kammern, jedoch frostfrei und natürlich nicht zu entlegen, aufgestellt, damit nicht unnötigerweise Leitungsdraht verschwendet wird.

Von vielen Firmen sind auch Haustelegraphenapparate mit Leitungsdraht zum S e I b st i n st a l l i e r e n zu beziehen. Letzteres empfiehlt sich auf dem Lande, da andernfalls die Kosten für Montage (Reise, Aufenthalt, Zeitversäumnis des Monteurs) unverhältnismäßig hoch werden, was sich bei erforderlichen Reparaturen wiederholt.

Anleitung zum Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Pos.

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

^    .*j    xAl ^

<N

iO

05

B. Elektrischer Narrstelegraph.

Läuteapparate (elektrische Schellen), Durchmesser der

Glocke 4—6 cm, das Stück........

Desgl. 7—9 cm, das Stück.........

Desgl. 10 cm, das Stück..........

Desgl. 12 cm, das Stück..........

Druckknöpfe aus Holz, gedreht und poliert, mit 1 Drücker, das Stück je nach Ausführung 30 $ bis Zugrosetten für Schellenzüge, das Stück . . . . Druckknöpfe von Metall, bronziert, für Vorplätze

mit 1 Drücker, das Stück.........

Desgl. für Haustüren und Tore mit 1 Drücker,

das Stück ...............

Zugapparate für Haustüren in    Messingschalen auf

Zinkring befestigt............

Desgl. in Rotguß............

Zugapparate für Eingangstüren in Kupfer oder

Naturbronze..............

Desgl. vernickelt oder antik Silber ......

Desgl. auf schwarzer Platte mit Naturbronzeknopf

und Rosette..............

| Leclanchc-Elemente, Glas 25 cm hoch, Tonzelle zur Hälfte glasiert, gezogene Zinke .......

1,50-2

2— 3

3— 4 4,50-5

1—3

6-7

7,50-9,50

lO

CD

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

10

11

01 CO ^

Kleine Leclanchc-Elemente, Glas 16 cm hoch, mit

einer Polklemme............

Meidinger'sche Elemente ohne Füllung, Höhe des Glases ohne Ballon etwa 23 cm . . . . . . Kleine Meidinger'sche Elemente ohne Füllung, Hohe

des Glases ohne Ballon etwa 17 cm.....

Zeichen-Apparate (Tableau) mit elektr. Abstellung,

mit 2—5 Zeichen, das Zeichen.......

Desgl. mit 6—10 Zeichen, das Zeichen.....

Desgl. mit 11—20 Zeichen, das Zeichen.....

Desgl. mit 21 und mehr Zeichen, das Zeichen . . Sicherheitskontakte für Türen und Fenster, das Stück

Ausschalter, das Stück ...........

Leitungsdraht mit Anlage und sämtlichem Material,

bei Leitungen unter 50 m, das m......

Desgl. bei Leitungen von über 50 m, das m . . . Kontakt-Thermometer, durch welches man imstande ist, jede Temperaturveränderung zu kontrollieren; daher für Gebäude geeignet, wo es daraus ankommt, fortwährend eine gleiche Temperatur in den Zimmern zu haben . Auch als Feuer-Alarm-

Apparat vielfach in Gebrauch, kostet.....

Briefkasten mit selbsttätigem elektrischem Einwurfs-' melder, jeden Einwurf nach hohen Stockwerken oder entfernt gelegenen Häusern, Bureaux ac.

sofort anzeigend, das Stück........

Elektrische Türschlösser, je nach Größe, das Stück . Haustelegraph, in einer Wohnung eingerichtet, welche aus 8 zusammengelegenen Zimmern besteht, einschl. Montierung, kostet ungefähr

1 Tableau mit 8 Nummern p 7 J . . .

1 Glocke von 9 cm Durchmesser.....

8 Druckknöpfe für die 8 Zimmer zu 0,90 Jl

1 Zugknops an der Eingangstür.....

1 Batterie mit 3 Leelanch^-Elementen zu 5 Jl 179 m umsponnener Kupserdraht zu 20    .

zusammen .

00

to

ist ^ 00 (M tH

14—16

18

30—50

Cn

05

ist ist T—I CO

125

o    o    o

GO    Ist    io

tc tO    I to Ol I

OÜI    I o o I

05

mithin für ein Zimmer rund 17 Jl Haustelegraph desgl. in einer zusammenhängenden, aus 12 Zimmern bestehenden Wohnung eingerichtet, erfordert einschl. Montierung:

1 Tableau mit 12 Nummern %\x 7 Jl . . . 1 Glocke von 10 cm Durchmesser . . . .

12 Druckknöpfe zu 0,90 Jl.......

1 Zugknopf an der Eingangstür.....

1 Batterie mit 3 Leelanchc-Elementen zu 5 Jl 256 m umsponnener Kupserdraht zu 20    .

, zusammen .

84

12

10

15

51

176

mithin für ein Zimmer rund 15 Jl

Pos .

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

Liegen die Zimmer weit auseinander oder in verschiedenen Etagen, so werden die Kosten für ein Zimmer verhältnismäßig höher, weil an Leitungsdraht mehr gebraucht wird und öftere Wanddurchbrechungen notwendig sind.

Den unter pos. 18 und 19 angeführten Anlagen liegt die Bedingung zu Grunde, daß in dem vereinbarten Preis von 125 Jl bezw. 176 Jl die Beseitigung aller an Fußböden, Wänden und Decken entstehenden Schäden mit einbegriffen und eine zweijährige Garantie zu leisten sei. Nach Ablauf der ausbedungenen Garantiezeit wird für die Unterhaltung des Haustelegraphen dem Verfertiger gewöhnlich ein bestimmter Jahresbetrag bezahlt.

Wohnt derselbe im Orte, so wird man mit 3 Jl für das Element und Jahr sich verständigen können.

Für die in pos. 18 und 19 angeführten Anlagen betragen die vereinbarten Unterhaltungskosten je 9 Jl das Jahr.

Nähere Preisangaben siehe in den Prospekten und Preisverzeichnissen der Fabriken.

C. Telephonanlagen.

TeIephon-(Fernsprech-)Anlagen haben in neuerer Zeit nicht' nur in den Städten eine immer größere Verbreitung gefunden, sondern auch auf dem Lande, besonders für größere Betriebe, wie Fabriken, Güter etc. Sie ermöglichen es, daß räumlich voneinander entfernte Personen ohne jede fremde Vermittelung untereinander verkehren. Als Anruf dient ein Läutewerk, bei kleineren Entfernungen durch Batteriestrom in Tätigkeit gesetzt, bei größeren durch Jnduktionsstrom.

das heißt, jede

Handelt es sich in einem und demselben Gebäude um mehrere Stationen (Sprechstellen, die je nach Wahl miteinander verkehren sollen), so werden ebensoviel durch Guttapercha isolierte Drähte gelegt und das Sprechen wird vermittelst Linienwähler geregelt, beliebige Station kann eine andere beliebige Station ohne jede Vermittelungsperson anrufen, indem sie auf dem Linienwähler diejenige Verbindung herstellt, deren sie bedarf. Für Anlage in getrennten Gebäuden eignet sich dagegen in der Regel der Zentrumschalter. Dabei ist eine Person zur Herstellung der Verbindungen nötig.

Die Kosten der Telephon-Anlagen bemessen sich nach der Zahl und Entfernung der Sprechstellen, deren Anbringungsweise, dem System ihrer Verbindung und je nachdem die Leitung ober-oder unterirdisch geführt werden soll. Freileitungen werden am besten aus verzinktem Eisen-Draht von 3 mm Stärke oder Phosphorbronze-

Draht von 1—2 mm Dicke ausgeführt. Zu den inneren Hausleitungen wird umsponnener Guttaperchadraht verwendet. Preis das m 8—10 .

Da die Telephonapparate für die verschiedenen Zwecke im Preise voneinander sehr abweichen, so ist bei Bestellung nicht nur die Entfernung der Sprechstellen anzugeben, sondern auch, ob die Apparate zum Anbringen an die Wand, zum Aufstellen auf den Schreibtisch 2c. verlangt werden.

Wegen näherer Informationen wende man sich am besten an eine größere Jnstallationsfirma, z. B. Aktien-Gesellschast MixL Gene st, Berlin W. 57, Bülowstr. 67. Deutsche Haustelephon-Gesellschaft Berlin C 2, an der Spandauer Brücke 14; Paul Hardegen, Berlin SW 68, Ritterstr 49.

Anleitung znrn Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

Jl

Jl

Haustelephonanlage von 200 m Länge mit sieben Sprachstellen (für eine Fabrik) und allgemeiner Linienwählerverbindung ¹)

7 Haustelephon-Wandstationen für Batterieruf, das Stück 25 JL..........

7    Wandlinienwähler, 6 Stöpsellöcher (Büchsen),

das Stück 10,50 jl.........

42 Linienwählerbezeichnungen, das Stück 0,25 JL 11 Elemente, nasse, D. R.-G.--M., das Stück 2,25 JL 11 Halter hierzu, das Stück 0,30 JL ... .

8    Verbindungsklemmen, das Stück 0,30 JL . .

9    Abzweigungsdosen, das Stück 1 JL. . . . .

1800 m bestisolierten Draht, das Meter 0,10 jl Div. Kleinmaterialien.........

Hierzu kommt die Montage, welche mit 1,50 JL pro Monteurstunde gerechnet wird, sowie die übliche Ortszulage (Berlin 4,00 JL).

175

73 50 10 50 24 75

180

15

30

40

Kosten von Freileitungen.

Kieferne Stangen mit Kupfervitriol imprägniert, 8,5 m lang, 15 cm am Kopf stark, frei Verwendungsstelle anzuliefern; dann die Stangen am Kopfende abzuschrägen, die Stirnflächen 2mal zu teeren und zu befanden; und fest in den Boden einzustellen, das Stück

die Stange.............

oben abschrägen und teeren......

fest einstellen........... .

10

90

zusammen das Stück .

10

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

,/L

Preis ortsüblich ^    4

Desgl. die Stangen 7 m lang, im übrigen wie vor, das Stück...............

Diese Leitungsstangen werden in einer durchschnittlichen Entfernung von 60 zu 60 m aufgestellt, so daß z. B. für eine freie Leitung von 10 km im ganzen etwa 166 Stangen erforderlich sind.

Kieferne Strebehölzer, 4—5 m lang, 15 cm stark, frei Verwendungsstelle anzuliefern und mittels 15 cm langen Holzschrauben fest mit den Leitungsstangen und mittels Ankerhaken fest mit den Ankerpfählen zu verbinden, das Stück

Strebenholz, 4—5 m lang.......

Holzschraube, 15 cm lang, mit vierkantigem

Kopf..............

Ankerhaken........... . .

Arbeitslohn ............

50

10

05

85

zusammen in fertiger Arbeit .

50

Eisenbindedraht, 2 mm stark, das kg

70

¹

Wandlinienwähler kosten für je eine Büchse 1,75 JL mehr oder weniger-Ein Tischlinienwähler zu 6 Büchsen kostet 18,20 JL (für je eine Büchse 2,50 JL mehr oder weniger).

Kap. xviii. Beleuchtung.

Jede künstliche Beleuchtung muß ein ruhiges Licht geben, soll indessen das Auge nicht erhitzen und darf dabei weder blendend noch zu spärlich sein. Durch die Einwirkung der dem Lichte entströmenden Hitze sind Austrocknung der Augen, Erhitzung des Kopfes mit Blutandrang und Kopfschmerz häufig merkbare Folgen. Da das Zerstreute Tageslicht dem Auge niemals schädlich ist, so wird bei jeder künstlichen Beleuchtung eine dem Tageslicht ähnliche Lichtverteilung anzustreben sein. In einem beim hygienischen Kongreß in Berlin 1883 gehaltenen Vortrag legte Prof. Dr. Ferd. Fischer aus Hannover dar, daß die Verunreinigung der Luft vielfach durch Produkte unvollkommener Verbrennung entstehe. Diese komme — mit Ausnahme der elektrischen Beleuchtung — bei allen Leuchtarten zustande und sei bei Leuchtgas stärker, als bei Petroleum oder Solaröl. Ein weiterer der Gasbeleuchtung anhaftender Mangel sei die Verminderung des Sauerstoffgehaltes und die Vermehrung des Wassergehaltes der Luft. Unvermeidlich bei allen Beleuchtungsarten fei die Erzeugung von Wärme, welche — nach den auf dem elektrischen Kongresse zu Paris gemachten Angaben — bei gleicher Lichtentwickelung beim elektrischen Bogenlicht 57 Wärmeeinheiten, beim Glllhlicht 300, bei Regenerativbrennern 1500, bei Paraffin, Rüb- und Solaröl 12 000 Wärmeeinheiten und bei Leuchtgas noch weit mehr betrage. Deshalb sei das Gaslicht von allen Beleuchtungsarten der Gesundheit am wenigsten zuträglich, und sei es erheblich teurer, als z. B. Erd- und Solaröl. Wo es dagegen auf eine möglichst glänzende Beleuchtung ankomme, bleibe die Wahl nur zwischen dem elektrischen Lichte und der Regenerativgasbeleuchtung. Die Bestrebungen namentlich der beiden letzten Jahrzehnte sind inzwischen mit Erfolg dahin gegangen, verschiedene Arten von Glllhlicht auszubilden, welche mit vermehrter Ausnutzung der Leuchtkraft geringere Wärme-entwickelung verbinden.

Die Kosten verschiedener Beleuchtungsmaterialien hat seinerzeit Dr. Erismann miteinander verglichen und zwar gereinigtes Petroleum, Lampenöl, Stearinkerzen und Leuchtgas. Als Zu erzeugende Lichtstärke nahm er das Licht von sechs Stearinkerzen an. Das Petroleum wurde zu 44 Pfg. das kg, Lampenöl zu 80 Pfg., Stearinkerzen zu 1,80 Mk. und 1000 engl. Kubikfuß Gas zu 7 Mk. gerechnet. Die Kosten für eine 24stllndige Beleuchtung, deren Stärke durch einen Lichtmesser reguliert wurde, betrugen bei gereinigten: Petroleum und Flachbrenner 22 Pfg., bei Rundbrenner 31 Pfg., bei Lampenöl 70,5 Pfg., bei Leuchtgas 62,3 Pfg. und bei Stearinkerzen

2,99 Mk. Da das Petroleum jetzt weit wohlfeiler zu haben ist, bietet die gewöhnliche Petroleumlampe eine billigere Beleuchtung als Stearinkerzen und Oellampen; indessen wird sie durch verschiedene Arten des Glllhlichtes hinsichtlich der Kostenschonung zum Teil überholt. Die Kosten für eine Vrennstunde unter Annahme einer Leuchtkraft von 100 Kerzen berechnet der Ing. C. Kuhn in München¹):

3,2 Pfg.,

Preßgas .

Acetylengas Acetylen-Glühlicht    . . 3,0    „

Spiritus-Glühlicht    . . 5,0

5,4    „

Elektrisches Glühlicht . 12,4 Pfg.,

5,8    „

„ Bogenlicht . 10,0 Elektrische Nernst-Lampe 8,0 Auer'sches Gasglühlicht. 5,0    „

Petroleum

Lukas-Lampe .... 5,0

Das von stärkeren Quellen ausgehende Licht darf nicht ungedämpft oder ungebrochen in die Augen fallen; in diesem Sinne unterscheidet man halbzerstreute Beleuchtung, bei der die Lichtquellen von durchscheinenden Mattglasreflektoren umgeben sind und ganz z erst r e u t e Beleuchtung, bei der das Licht durch undurchsichtige Reflektoren an die Decke geworfen wird und nur auf indirektem Wege ins Auge gelangt. Das elektrische Bogenlicht kommt in Jnnenräumen meist in dieser Form vor und soll nach den im Jahre 1905 angestellten „Münchener Versuchen" (München und Berlin, Druck und Verlag von B. Oldenburg) für Schulen und Hörsäle das Beste sein, wenn die Lichtquellen möglichst ruhig leuchten, wogegen sich für h a l b -Zer st reute Beleuchtung die elektrischen Bogenlampen in Dreischaltung wegen des Zuckens als nicht so empfehlenswert erwiesen, wie Gasglühlichtquellen.

Was die Veränderung der Luftbeschaffenheit anlangt (insbesondere der Kohlensäuregehalt, vergl. S. 332), so ergab das Bogenlicht erhebliche Vorzüge: die Veränderung war nur unbedeutend; in nicht ventilierten Sälen konnte dagegen das Gasglühlicht sofort durch den Geruch wahrgenommen werden: die Zunahme an Kohlensäuregehalt der Luft und an Wärme war merklich höher. Doch liegt kein hygienisches Bedenken gegen die Verwendung von Gasglühlicht auch zur zerstreuten Jntensivbeleuchtung in Zeichensälen vor, sofern die Beleuchtungskörper-nahe der Decke liegen und für zweckmäßigen Abzug der Verbrennungsprodukte gesorgt wird. Die Kosten der elektrischen Beleuchtung stellen sich beträchtlich höher; sie berechnen sich auf das 1,5—2,8fache.

A. Petroleum-Beleuchtung.

Petroleum-Beleucht urig ist die am meisten gebräuchliche, weil sie ein schön Helles und ruhiges Licht abgibt und dabei verhältnismäßig billig ist. Petroleum (Erdöl, Steinöl) ist eine fast wasserhelle, entzündliche Flüssigkeit, welche aus flüssigem Kohlenwasserstoff besteht.

In der leichten Entzündbarkeit des Petroleums liegt der wohl einzige, dabei aber sehr gewichtige Nachteil, den die Petroleumbeleuchtung vor der früher allgemein verbreiteten Oelbeleuchtung besitzt. In manchen Familien wird daher der letzteren auch heute noch der Vorzug gegeben, obwohl die Verwendung von Oellampen wesentlich teurer ist als der Verbrauch von Petroleum, abgesehen davon, daß das Petroleumlicht Heller und durchsichtiger ist als das gewöhnliche Oellicht. Bei Petroleumbeleuchtung empfiehlt es sich, besonders in Kinderzimmern, Werkstätten, Küchen 2c. zur Vermeidung von Unglücksfällen, die durch Umwerfen der Tischlampe entstehen können, möglichst Hängelampen zu verwenden.

Petroleumlampen erfordern nach den Mitteilungen der Jllustr. Zg. f. Blechindustrie eine sorgfältige Behandlung und vor allem eine große Reinhaltung, wenn sie hell und geruchfrei brennen sollen. Eine Hauptrolle spielen dabei der Docht und der Zylinder.

Ein guter Docht muß ganz trocken, st au b - und sch mutzfrei sein. Dochte, die feucht oder verstaubt sind, vermögen keine schöne Leuchtflamme zu erzeugen, sondern sie verkohlen und sind die Ursache der Meinung, der Docht sinke im Brenner zurück. Die Meinung, der feuchte Docht werde, wenn er eine Zeitlang in Petroleum getaucht ist, heller brennen, ist eine irrige, ein sonst guter, reiner, aber feucht gewordener Docht kann nur durch vollständiges Austrocknen, am schnellsten durch Plätten mit recht heißem Plätteisen, wieder brauchbar gemacht werden.

Es kommt öfters vor, daß gute, neue Lampen durchaus nicht brennen wollen; dies kommt daher, daß der Brenner mit Docht auf einen Petroleumbehälter geschraubt wurde, auf den kurze Zeit vorher die Glaskappe ausgekittet worden ist. Dadurch wird der Docht feucht, und wenn er einige Zeit in der Lampe bleibt, wird sich an demselben Schimmel bilden, welcher sich, wenn man den Brenner von dem Petroleumbehälter abschraubt, durch den schlechten Geruch, den er verbreitet, leicht bemerklich macht. Auf dem besten neuen Brenner mit solchem Docht wird sich keine Leuchtflamme entwickeln und kann hier nur durch Entfernung des schlechten und Einziehen eines guten, neuen Dochtes geholfen werden.

Der Docht muß ferner in den Brenner genau einpassen, darf also nicht zu breit sein, daß er sich nicht gleichmäßig anfand abwinden läßt, und am wenigsten zu schmal, sodaß die Brennerritze nicht ganz ausgefüllt wird, weil hierdurch leicht eine Entzündung des Petroleums und Explosion des Petroleumbehälters eintreten kann. Die Flamme bleibt immer nur der Größe des Brenners, bezw. des Dochtes entsprechend und kann durch übermäßiges Aufwinden des Dochtes mit Gewalt gesteigert werden.

Man muß daher beim Einkäufe einer Petroleumlampe die gewünschte Lichtstärke angeben, da es bis jetzt noch nicht gelungen ist, einen Petroleumbrenner herzustellen, welcher sich, unbeschadet der zu verlangenden guten Eigenschaft beim Brennen, nach Belieben für kleine, schwach leuchtende und dann wieder für eine große, fehr hell leuchtende Flamme einstellen ließe.

Ein zweiter, nicht weniger wichtiger Teil der Petroleumlampe ist der Zylinder. Viele glauben, wenn derselbe nur fest in der Krone sitze, dann sei er der Lampe angepaßt und müsse seinen Zweck erfüllen. Aber mit dem Festsitzen allein ist es nicht getan und am wenigsten bei Rundbrennern. Ein brauchbarer Zylinder muß der Einrichtung des Rundbrenners genau angepaßt sein. Diese ist aber sehr verschieden. Für den Zylinder kommt hierbei der verschiedene Höhenabstand von der Grundfläche des Zylinderhalters (der Krone) bis zum oberen Ende der Brandröhren (Brennermündung) als Hauptsache in Betracht. Dieser Höhenstellung am Rundbrenner muß auch die des Einkniffs am Zylinder entsprechen. Ein Bauchzylinder darf nicht auf den für einen Einkniffzylinder eingerichteten Rundbrenner gesetzt werden, weil in diesem, infolge mangelhafter Luftzuführung, keine vollständige Verbrennung des Petroleums stattfindet. Es würde zu weit führen, alle die verschiedenen Rundbrennersorten, die gegenwärtig im Handel vorkommen, hier näher zu beschreiben; jedenfalls aber ist anzuraten, keine anderen Zylinder zu kaufen, als solche, welche von der betreffenden Lampenfabrik zu den verschiedenen Lampen geliefert werden.

Das Springen gläserner Lampen Zylinder wird verhütet, wenn man dieselben in lauem Wasser allmählich bis zum Sieden des letzteren erhitzt, das Sieden des Wassers fünf Minuten lang unterhält und dann dieZylinder in Wasser allmählich wieder erkalten läßt.

Alte Petroleumlampen, die längere Zeit außer Gebrauch gesetzt waren, müssen vor ihrer Wiederverwendung gründlich gereinigt werden Zunächst ist das alte Petroleum wegzugießen und der alte Docht herauszunehmen und wegzuwerfen. Von den Rundbrennern ist der Mantel abzuschrauben und dieser sowohl, als der Brenner sorgfältigst zu reinigen. Wenn sich außer dem Brenner in der Ummantelung eine schwarze, harzige Masse gebildet hat, so ist dieselbe in Wasser, dem eine Portion Pottasche zugesetzt wurde, auszukochen, bis der Schmutz leicht entfernt werden kann. Ist der Brenner selbst aber beschädigt, also der Ausbesserung bedürftig, so ist es am vorteilhaftesten, weil billiger, denselben durch einen neuen ersetzen zu lassen. Befindet sich innen oder außen am Oelglase verharztes Petroleum, so ist dieses mittels warmen Wassers, in welchem eine reichliche Menge Soda aufgelöst wurde, zu reinigen. Auch mattierte Tulpen, Kugeln 2c. können mit warmer Sodalauge gereinigt und wie neu hergestellt werden.

In neuerer Zeit hat man auch Petroleum-Glühlampen hergestellt, doch sind diese noch nicht allgemein in Gebrauch.

patentierte Petroleum-Gasfackeln zur Beleuchtung bei nächtlichen Außenarbeiten und Bauten liefert W. Hanisch & Cie., Berlin XW, Schiffbauerdamm 25.

23

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

B. Gas-Beleuchtung.

Die Erzeugung des Gases in allgemein üblicher Weise erfolgt durch trockene Destillation von Steinkohlen in tönernen Retorten, welche in gewölbte, feuerfeste Oefen eingesetzt sind. Die Reinigung des Gases erfolgt durch Kondensation, durch Waschung und durch chemische Behandlung mit präpariertem Eisenoxyd.

Die flüssigen Nebenprodukte, Teer und Ammoniakwasser, werden gewöhnlich in einer unter den Kondensationsapparaten befindlichen, wasserdicht gemauerten Grube gesammelt, dann in geschlossene Behälter gepumpt und zu anderweitiger Verwertung fortgeschafft.

Das erzeugte Gas wird, nachdem es den Fabrik-Gasmesser durchlaufen, in einem eisernen Gasbehälter gesammelt, der in einem unter dem Boden befindlichen, wasserdicht gemauerten und mit Wasser gefüllten Bassin eingesenkt ist und mittels eiserner Säulen und Rollen senkrecht auf- und abgeführt werden kann. Von diesem Gasbehälter wird das Gas in die Hauptröhrenleitung und von dieser nach den einzelnen Verbrauchsstellen geleitet.

1 cbm Gas wiegt etwa halb soviel als 1 cbm Luft, infolgedessen das Gas das Bestreben hat, nach oben zu strömen, sodaß bei einer Gasleitung an dem höchsten Punkte der Leitung der stärkste Gasdruck vorhanden ist.

Gasleitung in einem Gebäude wird in der Regel aus schmiedeisernen Röhren hergestellt. Dieselben müssen von gutem, biegsamem Eisen sein und werden durch sog. Fittings, das sind kleine, mit dem Gasgewinde versehene Verbindungs st ücke, miteinander verbunden. Die letzteren sind meist auch aus Schmiedeisen gefertigt, doch kommen solche auch aus Gußeisen, die sog. amerikanischen, zur Verwendung. Bleiröhren sollten zu Gasleitungen nicht verwendet werden, da das Material zu weich und daher leicht Beschädigungen ausgesetzt ist. Nach der Fertigstellung wird die ganze Leitung zweckmäßig mit Mennige oder Schellack grundiert und dann mit Oelfarbe gestrichen.

Vor dem Gasmesser muß ein messingener Hauptabsperrschieber angebracht werden, und erhält in größeren Gebäuden zweckmäßig auch noch jedes Stockwerk einen besonderen A b st e l l h a h n.

Gasmesser ist eine Trommel von Eisenblech, in der sich eine ziemlich verwickelte, um eine horizontale Achse drehbare Vorrichtung befindet. Beim Gebrauch wird die Trommel bis über die Hälfte mit Wasser gefüllt und das Gas-Zuleitungsrohr geöffnet. Da das Gas unter einem gewissen Druck steht, die Flüssigkeit selbst aber nicht verdrängt werden kann, so sucht es sich in dem Gasmesser auszudehnen und setzt dadurch die Trommel in umdrehende Bewegung. Die Zahl der gemachten Umdrehungen kann dann auf dem Zeigerwerk, welches

oben auf der Trommel angebracht ist, abgelesen und auf diese Weise der Gasverbrauch jederzeit kontrolliert werden. Die Gasmesser sind an der tiefsten Stelle der Rohrleitung und, damit das Wasser nicht einfriert, in mäßig warmem Raume aufzustellen. Will man sicher gehen, daß die Gasuhr nicht einfriert, wird dieselbe statt mit Wasser mit Glyzerin angefüllt.

Im Verkehr werden öfters Gasmesser vorgefunden, welche u n -Zureichend g e st e m p e l t sind oder der Stempelung überhaupt entbehren. Vornehmlich ist dieses der Fall, wenn Gasmesser haben ausgebessert werden müssen und dann, nachdem durch die Instandsetzung die Verletzung eines oder mehrerer der anfänglich vorhandenen Äich-stempel bedingt war, ohne Wiederholung der Aichung aufs neue in den Verkehr gelangen. Durch den Gebrauch derartiger Gasmesser werden die Abonnenten unter Umständen nicht unerheblich geschädigt. Im Vorteil der letzteren liegt es daher, wenn die Vergütung für den VerbrauchanGasstetsnurnachgehöriggestempelten Gasmessern berechnet wird.

Die Stempelung eines Gasmessers kann nur dann für zureichend erachtet werden, wenn jeder Eingriff in das Innere des Umschluß-gehäuses ohne Verletzung eines Aichstempels unmöglich ist.

Gasbrenner ist von wesentlichem Einfluß auf die Ausnutzung und die Leuchtkraft des Gases. Für den Nutzeffekt der Brenner sind vorzugsweise Größe und Form derselben bestimmend. Die gewöhnlich in Gebrauch befindlichen Brenner sind Schnittbrenner oder Rundbrenner. Aus ersteren kann das Gas ohne weiteres frei an der Luft brennen, während die letzteren sämtlich einen Zylinder erfordern, um der Flamme die nötige Luft zur Verbrennung zuzuführen. Rundbrenner geben das Licht bedeutend ruhiger ab und sind daher für die Augen angenehmer als die Schnittbrenner. Auch sind sie in Bezug auf die Lichtentwickelung den letzteren vorzuziehen. Bei jedem guten Rundbrenner muß der Kopf, in welchem sich die Löcher für den Austritt des Gases befinden, aus Speckstein oder Porzellan bestehen, und nicht aus Metall, weil letzteres als guter Wärmeleiter der Flamme beständig Wärme entzieht, wodurch die Leuchtkraft vermindert wird. Am günstigsten wirken die Negenerativbrenner, bei welchen die zutretende Luft durch die Flamme vorgewärmt wird, sodaß die Flamme in heißer Luft brennt und dadurch wesentlich Heller leuchtet.

Vt bis

20 Pfg. das cbm die Stunde 3—4 Pfg. und — die tägliche Brennzeit auf durchschnittlich 3 Stunden gerechnet — das Jahr 45—60 Mk. für jede Flamme.

Der gewöhnliche Verbrauch einer (Steinkohlen-)Gasflamme ist cbm die Stunde, macht bei einem mittleren Gaspreis von

Gas-Kontrolleure zur bequemen Kontrolle der Gasleitungen auf Dichtheit: E. & P. Rotsieper, Zivil-Ingenieur in Ronsdorf (Rheinprovinz).

23*

Zur Regelung des Drucks in Gasleitungen dient eine nach Patent Behl hergestellte Brenner-Einrichtung, durch welche die einzelnen Gasflammen auch bei beträchtlichen Schwankungen des Druckes in der Leitung an Größe und Licht st ä r k e unverändert erhalten werden. Auch wenn an einer Leitungsfolge eine größere Anzahl Flammen plötzlich zugedreht wird, brennen die übrigen stetig ohne Blaken und Flackern. Preis bei gewöhnlichen Brennern durchschnittlich 1,75 Mk. das Stück.

Bezugsadresse: Gastechniker F. W. Ball in Magdeburg.

Da bei der B e d i e n u n g d e r G a s h ä h n e und Lampen» züge 2C. bei den Hausbewohnern nicht 'selten Unkenntnisse zu Tage treten, welche nach Umständen große Gefährlichkeiten im Gefolge haben können, so hat hieraus der Vorstand des städtischen Gas- und Wasserwerks zu Wiesbaden Veranlassung genommen, den Hausbewohnern mit nachstehender Anweisung zur Bedienung der Gaseinrichtungen an die Hand zu gehen.

Anweisung zum Gebrauch der häuslichen Gaseinrichtungen

von Baurat Winter in Wiesbaden.

1. Bedienung des Haupthahns.

Der Haupthahn ist derjenige Hahn, welcher die ganze Gasleitung des betreffenden Abonnenten abschließt. Statt eines einzigen können auch mehrere vorhanden sein, z. B. einer im Keller am Gasmesser und ein zweiter in dem betreffenden Stockwerk. In diesem Falle ist in dem Nachfolgenden unter „Haupthahn" der zunächst befindliche Abschlußhahn zu verstehen.

Mit der Bedienung des Haupthahns ist eine bestimmte Person

zu betrauen.

Der Haupthahn muß über Nacht geschlossen sein, doch darf das Zudrehen er st dann erfolgen, nachdem sämtliche Brennerhähne (Hähne an den einzelnen Brennern) geschlossen sind. Der Haupthahn wird abends aufgedreht, bevor irgend ein Brennerhahn geöffnet worden ist.

2. Anzünden der Flammen.

Erst nachdem der Haupthahn offen, werden die Brennerhähne aufgedreht und das Gas sofort angezündet. Brennt die Fla m m e dabei blau, so befindet sich etwas Luft in der Leitung und wird dies bald verschwinden. Brennt dieselbe jedoch gar n i ch t, so ist der Brennerhahn sofort wieder zu schließen, und wenn das gleiche auch bei den anderen Brennerhähnen stattfindet, nach dem Haupthahn zu sehen. Ist derselbe in Ordnung und ebenso der am Gasmesser befindliche Abschlußhahn, so liegt der Fehler meist im Gasmesser und ist alsdann die Verwaltung des Gaswerkes zu benachrichtigen.

3.    Verhaltungsmaßregeln b e i Gasgeruch.

Riecht man bei dem Betreten eines geschlossenen Raumes Gas,

so sind sofort die Fenster zu öffnen. Unter keinen Umständen darf man zuvor Licht darin anmachen oder eine Verbindung mit einem Lokale herstellen, in welchem Flammen brennen. Erst nach Verlauf einiger Minuten nach dem Oeffnen der Fenster kann der Raum vorsichtig mit einem womöglich abgeschlossenen Lichte (Laterne) betreten werden, doch ist dasselbe niehochzuhalten, weil trotz der geöffneten Fenster an der Decke noch eine explosive Gasmischung zurückbleiben kann. In Anbetracht der Gefährlichkeit einer Explosion ist es für den Laien meist rätlicher, ein Lokal, in welchem sich starker Gasgeruch bemerkbar macht, überhaupt nicht mit Licht zu betreten, sondern den Haupthahn zu schließen und einem erfahrenen Installateur die Untersuchung und Beseitigung des Mißstandes zuzuweisen.

4.    Aufsuchung der Ursache des Gasgeruchs.

Kann die Ursache des Gasgeruchs nicht sofort in einem offenstehenden Breunerhahn, oder in dem Mangel an Wasser in einer Wasserzuglampe oder einer leicht erkennbaren Undichtigkeit der Beleuchtungseinrichtungen oder der Leitungen erkannt werden, so ist der Haupthahn zu schließen und zu beobachten, ob auch dann noch der Geruch anhält. Verliert sich derselbe, so ist der Fehler an der eigenen Leitung und schickt man dann am besten nach dem Installateur. Verliert sich dagegen der Geruch nicht, so kommt das Gas in der Regel von einem tiefer gelegenen Orte. Alsdann sind die Gaseinrichtungen in den unteren Stockwerken ebenfalls zu untersuchen. Ergibt auch dies kein Resultat, so kommt der Gasgeruch von der Straße und ist die Verwaltung des Gaswerks schleunigst davon in Kenntnis zu setzen.

5. BedienungderLampenzüge.

Bei einer Wasserzuglampe ist stets darauf zu achten, daß genügend Wasser bei dem t i e f st e n Stand der Lampe vorhanden ist.

Bei einer Lampe mit Stopfbüchsenzug, welche im allgemeinen größere Sicherheit gegen Gasentweichung bietet, als eine solche mit Wasserzug, muß die Stopfbüchse stets dicht abschließen, weshalb es sich empfiehlt, die betreffende Schraube, welche sich an der Stelle, wo das bewegliche Rohr das feste verläßt, befindet, von Zeit zu Zeit ein wenig anzuziehen. Geht das Zugrohr zu schwer, so läßt sich durch Abputzen und Einschmieren desselben mit ein wenig Fett rasch ein leichter Gang herstellen.

6. Bedienung der Brennerhähne.

Ist ein Brennerhahn nur schwer zu drehen, so kann dem in einfacher Weise dadurch abgeholfen werden, daß man bei geschlossenem Haupthahn den betreffenden Hahn mittels eines Schraubenziehers löst,

ihn herausnimmt, reinigt und mit etwas Fett einschmiert. Beizn leichtem Gang des Brennerhahns kann Gas entweichen und ist in diesem Fall die Schraube etwas anzuziehen.

7.    Bedienung der Brenner.

Gibt ein Brenner eine ungleichmäßige, einseitige oder gezackte Flamme, so ist derselbe zu reinigen. Dies geschieht bei den Schnittbrennern, indem man durch den Schlitz ein steifes Stück Papier (Kartenblatt) hindurchzieht und bei den Brennern mit Löchern, indem man diese Löcher mit einer Nadel ausputzt.

8.    Beseitigung des Sausens.

Das Sausen kann in etwas durch Kleinerstellung des Haupthahns gemildert werden. Doch ist die Wirkung auf die Dauer nicht sicher und ist es vorzuziehen, an der Gasuhr einen Regulator anzubringen. Am zweckmäßigsten ist es aber, unter jedem Brenner einen kleinen, selbsttätig wirkenden Regulator anzubringen, der, wie auch die Regulatoren für ganze Leitungen, gleichzeitig unnötigen Gasverbrauch verhindert.

9. Beseitigung des Zuckens.

Ursache des Zuckens ist Wasser in einem Teile der Leitung. Dieses Wasser ist alsdann aus den in der Leitung etwa vorhandenen Wasser-s ä ck e n (Hähnen) abzulassen. Kennt man die Stellen nicht, an welchen sich im Laufe der Zeit Wasser ansammeln kann oder weiß man nicht mit der Entfernung des Wassers umzugehen, so ist der Installateur zu benachrichtigen.

10. Verhalten bei ausgebrochenem Feuer.

Bricht ein Brand aus, während die Gasflammen noch brennen, fo ist es nicht zweckmäßig, den Haupthahn sofort zu schließen, du die hierdurch entstehende Dunkelheit sowohl die Rettung als die Bekämpfung des Feuers wesentlich erschweren würde. Erst wenn befürchtet werden muß, daß das Feuer die Gasleitungen bald erreichen wird, ist der Haupthahn zu schließen.

Anleitung xnnr Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

e //.

. //

Rohrhaken, Rohrschellen, Verbindungsstücke, überhaupt alle nötigen Befestigungs- und Dichtungs-rnaterialien zu den Gasleitungen liefern und anbringen, als Zulage zu pos. 1, durchschnittlich das m................

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

oft    oft. ^

CO

O*

05

co

I - und -j--SLücke mit Dollen zu liefern, zu befestigen und zu dichten, das Stück durchschnittlich . . . Schmiedeiserne Röhren, in Abmessungen bort 10 bis 40 mm l. W. nad) der Druckprobe mit Mennige oder Schellack zu grundieren und mitOel-farbe zu streichen, das m durchschnittlich * Hauptabsperrschieber an dem Gasmesser mit beiderseitigen Flanschen 50 mm weit Zu liefern und

anzubringen, das Stück.......

Abstellhahn für die einzelnen Stockwerke, 39

weit wie vor, das Stück . ......

Desgl. 31 mm weit, das Stück......

Gegenflanschen, 65 mm mit Gewinden, Dichtung und Schrauben zu liefern und anzubringen,- das ^tück

Gasmesserverbindungen von schmiedeisernen Röhren zu fertigen, anzuschließen und zu dichten 2C. einschließlich von Bogen und Knie und der etwa erforderlichen schmiedeisernen Trageisen, das Stück

mm

Die Einrichtung einer Gasleitung in einem vierstöckigen Gebäude von etwa 250 qm Grundfläche, ausgeführt im Jahre 1886 in Wiesbaden, hat gekostet:

a)    Für Einführung eines neuen 51 mm

weiten Zuleitungsrohres born Stratzenrohr in das Gebäude, Ausführung der hierbei erforderlich gewesenen Erd- und Pflasterarbeiten . ...........

b)    Lieferung und Einstellung des Gasometers,

sowie des Haupthahns.......

c)    12 m 51 mm weites, schmiedeisernes Gasrohr born Gasometer bis zur Decke irn Erdgeschoß angeliefert und verlegt zu 3 Jl

7 Bogen- und Winkelstücke eingezogen, durchschnittlich zu 1,50 Jl......

d)    8,30 m 31 mm weites Gasrohr vom Erd

geschoß bis zur Decke der I. Etage zu 2,40 JH.............

2 s - Stücke eingezogen zu 1,13 Ji . .

e)    23,50 m 31 mm weites Gasrohr von der

I.    Etage bis zur Decke der II. Etage

zu 2,10 Jl...........

8 "p Stücke eingezogen zu 0,85 Ji .

f)    31,50 m 19 mm weites Gasrohr von der

II.    Etage bis zur Decke der III. Etagr. zu 1,ü0 cJl ...........

7 's- Stücke und 2 Bogenstücke ein gezogen zu 0,60 oft..........

60

100

to to o

H o o

05 CO

CD CO O Ol

tö tcf

U ebertrag .

336 80

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

Ji

Ji

Uebertrag

g) 44 m 13 mm weites Gasrohr in der dritten

Etage zu 1,25 Jl-..........

7 's-Stücke und 5 Bogenstücke eingezogen durchschnittlich (12) zu 0,55 Jl ....

Gesamtkosten der Gaseinrichtung    399

oder rund .    400

336

56

80

25

60

65

Gasmesser einschl. Muttern und Hülsen:

Anzahl d. Flammen Kaufpreis Ji- .    . .

Füllung m. Glyzerin Ji .

Gasmessermiete das Jahr,    .

32

4,50

5 10 38 50

9 16

20 30 72 95

28 42

4,80 6

9 10,50

40

120

59

15,60

60

150

85

20,40

£ cS

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Wand arm, fest und ohne Rohr 2 Jl, desgl. mit einfacher Bewegung, Spitzhahn re. 3,80 Jl, desgl.

mit doppelter Bewegung.........

Httngearm mit Kugelbewegung, Spitzhahn und Knie Doppelarm mit Kugelbewegung, Spitzhahn und Knieen, mit 0,3 m langem, 9 mm weitem Hängerohr, 0,3 m Flammenweite, 6 mm Rohr und

messingenem Mittelstück.........

Argand- oder Suggstcher Brenner zu liefern und

festzuschrauben, das Stück........

Schnittbrenner von Speckstein, das Stück . . .

Einsatzbrenner, das Stück........

Blacker von Eisen, das Stück.......

Gummischlauch, das m..........

Porzellanbrenner mit Halter, das Stück . . . Laterne von Gußeisen, sechseckig ohne Glas . .

Desgl. viereckig ohne Glas........

Schlauch-, Abschluß-, Spitz-, Kugel- oder Doppel

das Stück . .

der

10

15

12

1—2

70

30

15

20

60

Der Zweck, ben Gasverbrauch durch Glllhlicht besser auszunutzen, wird in bisher nicht übertroffener Weise erreicht durch Dr. Auers patentiertes Gasglühlicht, das an jedem Gasauslaß angebracht werden kann; es besteht aus einem (Bunsen-)Brenner von 5 sehr feinen Ausströmungsöffnungen mit darüber befindlicher Brennerkrone. In letzterer mischt sich das Gas mit einströmender Luft und verbrennt oberhalb mit fast lichtloser Flamme, über der ein sackförmiger, aus Baumwollengewebe hergestellter Glühkörper hängt. Dieser Glühkörper

(Strumpf) ist mit einer Mischung von Zirkonerde mit anderen Edelerden getränkt. Das Ganze ist von einem Glaszylinder umgeben. Das Licht ist erheblich Heller, als bei offenen Schnittbrennern, sowie stets ruhig und wohltuend und erzeugt weniger Wärme, während der Gasverbrauch kaum die Hälfte beträgt. Es kann als feststehend angenommen werden, daß durch Verwendung Auer 'scheu Gasglllhlichtes bei der Beleuchtung von Jnnenräumen, in denen die Dauer der Glühkörper nicht durch Erschütterungen, Luftzug und Staub beeinträchtigt wird, eine Herabsetzung der Ausgaben für Beleuchtung auf etwa die Hälfte des bei den älteren Brennersormen aufzuwendenden Betrages ermöglicht wird.

Sofern dagegen die bezeichneten Vorbedingungen nicht erfüllt sind, insbesondere bei Außenbeleuchtung, wird nach den bisherigen Erfahrungen der durch die bessere Ausnutzung des Gases erzielte Vorteil * im allgemeinen durch die vermehrten Kosten für Ersatz der Glühkörper, sowie durch die verminderte Betriebssicherheit der Brenner ausgewogen (Erlaß d. Minist, der öffentl. Arbeiten vom 26. Dezember 1895, Zentralblatt der Bauverwaltung 1896, S. 9).

In neuerer Zeit wird Gasglllhlicht auch in nach unten gerichteten Leuchtkörpern verwendet. Näheres in den Prospekten der Fabriken. Eine sorgfältige Regulierung des Luftzutritts verhindert störende Geräusche.

C. Acetylenbeleuchtung.

Acetylenlicht wird erzeugt beim Verbrennendes Acetylens, eines Gases, welches entsteht, wenn man Kalziumkarbid mit Wasser vereingt.

Tritt Kalziumkarbid mit Wasser zusammen, so zersetzt es sich sofort und sehr willig unter kräftiger Wärmeentwicklung zu Kalkhydrat und Acetylen, indem der Kohlenstoff des Kalziumkarbids (Ca C2) sich mit dem Wasserstoff des Wassers (2 82 O) zu Acetylen (C2H2) und das Kalzium (Ca) sich mit dem Rest des Wassers zu (Ca OH₂) verbindet.

mittels Elektrizität

einem gemeinsamen

Dieses Karbid wird hergestellt, indem sein gemahlener Kalk mit fein gemahlener Kohle Schmelzprozeß unterworfen wird. 100 kg Kalziumkarbid kosten als Rohprodukt 30—40 Jt. 1 kg des Karbids gibt etwa 300 1 Acetylengas. Die verschiedenen Apparate, in denen das Gas durch Behandlung jenes Rohproduktes mit Wasser erzeugt wird, haben alle den Zweck, die Gasentwicklung einzuleiten, zu regeln und das Gas zu reinigen. Das Acetylen enthält nämlich als Beimischung namentlich 3 Gase: Ammoniak, Schwefelwasserstoff und Phosphorwasserstoff. Erstere beiden Stoffe werden beseitigt, indem man das entwickelte Acetylen durch Eisenvitriol und Kalkmilch leitet. Größere Schwierigkeiten bietet der Phosphorwasserstoff, dessen Beseitigung aber wegen seiner Giftigkeit und Entzündlichkeit dringend erforderlich ist; man verwendet dazu Kupfervitriol und andere Mittel, deren Zusammensetzung zum Teil Geheimnis der betreffenden Lieferanten ist.

Die Vorzüge der Acetylenbeleuchtung bestehen in der wohltuenden Farbe des Lichtes, welche der des Sonnenlichtes ähnlich erscheint und in dem Umstande, daß Gasentwickelungsapparate von beliebiger Größe zu haben sind, welche nach Bedarf auch in einzeln gelegenen Gebäuden, Villen, Fabriken, ja in einzelnen Räumen ohne große Nebenkosten Verwendung finden können. Die Firma Hera, internationale Gesellschaft, Berlin, Leipziger Straße 94, fertigt auch Straßenlaternen, m deren Fuß sich ein eigens zur Speisung der Laternenflamme dienender Gasentwicklungsapparat befindet. Wie das gewöhnliche Leuchtgas kann auch das Acetylengas zur G I ü h l i ch t erzeugung verwendet werden, wodurch erhebliche Kostenersparnis erzielt wird. S. die Kostenvergleichung S. 351.

Preise zylindrischer in ihrem Füllungsraum auf 8 Stunden berechneter Entwickler:

Acetyleuapparate („Spezial").

Die Acetylenverordnung vom 1. Okt. 1905 bestimmt für sämtliche Bundesstaaten u. a., daß die Herstellung und Aufbewahrung von Acetylengas nicht in oder unter Räumen erfolgen darf, die zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Die Gasbehälter und Gasentwickler dürfen nur in Räumen aufgestellt werden, welche mit leichter Bedachung versehen und von Wohnräumen, von Scheunen oder von Ställen durch eine Brandmauer oder durch einen Abstand von wenigstens 5 m getrennt sind. Ueber die Einrichtung, Beleuchtung und Entlüftung der Appa-ratenräume, sowie über die Konstruktion der Apparate werden nähere Vorschriften gegeben. Der Raum muß übrigens heizbar (nur durch Dampf oder Wasserheizung) und gut gelüftet sein, darf aber nicht etwa mit einem Schornsteinrohr in Verbindung stehen. Der Entwickler darf keine Kupferteile enthalten und muß so eingerichtet sein, daß ein Ueberdruck von mehr als einer Atmosphäre nicht darin entstehen kann.

Im Apparatenraum selbst dürfen nicht mehr als 1000 kg Karbid gelagert werden. Mengen von mehr als 1000k§Karbid dürfen in Räumen gelagert werden, die von anderen durch massive, mindestens 30 cm überragende Brandmauern oder massive öffnungslose Gewölbe getrennt sind.

Acetylenerzeugungsapparate liefern u. a. auch:

Deutsche Acetylengasgesellschaft, Berlin SW, Alte Jakobstr. 120: F. Butzke & Co., Berlin S 42, Ritterstr. 12; Friemann L Wolfs, Zwickau i. S.; A. Reißer, Böblingen; v. Scheidt, Ing., Charlottenburg, Pestalozzistr. 38; Schneeweis <L Engel, Hanau (Main); Gesellschaft für Acetylen-Gaslicht, Basel (Schweiz). — Fabriken von Carbid: Aktiengesellschaft für Fabrikation von Kohlen - Elektroden, Ratibor; Elektrochemische Werke, Bitterfeld; Conradty, Nürnberg; Schweizeriscke Kalzium-Karbidsabrik, Luterbach, Solothurn (Direktor Prof. Dr. A. Rossel).

I). Elektrische Beleuchtung.

Elektrische Beleuchtung findet in neuerer Zeit immer mehr und mehr Verwendung, nachdem die Vorzüge derselben vor allen anderen Lichtarten durch den Gebrauch genügend erprobt und erkannt sind.

Das elektrische Licht erwärmt in geschlossenen Räumen kanm merklich die Luft, verändert auch die Zusammensetzung derselben nicht und liefert keine für Menschen, Tiere und Pflanzen schädlichen Zersetzungsprodukte, alles Eigenschaften, welche weder dem Gaslicht, noch dem Fettgaslicht innewohnen. Auch ist bei dem heutigen Stande der Elektrotechnik der dem elektrischen Licht noch oft gemachte Vorwurf der Betriebsunsicherheit nicht begründet, am wenigsten unter Hinweis aus die Gasbeleuchtung, welche ja auch nicht unbedingt zuverlässig ist, wie aus dem Platzen der Rohre, aus der Gas-Explosionsgefahr, aus dem Einfrieren der Leitung, dem Versagen der Gasuhr 2c. leicht bewiesen werden kann. Hierzu kommt noch der Umstand, daß die elektrische Beleuchtung gegen Feuersicherheit bei sachgemäßer Ausführung die größte Garantie bietet, und haben bereits mehrere FeuerversicherungsGesellschaften, z. B. die Magdeburger, für Fabriken mit elektrischer Beleuchtung ermäßigte Prämien eingeführt. Die Kosten des elektrischen Lichtes sind nach festgestellten Kostenberechnungen nicht höher, als diejenigen des Gaslichtes von gleicher Helligkeit.

Man unterscheide bei der elektrischen Beleuchtung:

1.    das Glühlicht, in der Farbe und Helligkeit dem gewöhnlichen Gaslicht ähnlich, kommt zweckmäßig zur Beleuchtung von geschlossenen Räumen da zur Anwendung, wo eine gleichmäßige, ruhige Beleuchtung und möglichste Teilung des Lichtes gewünscht wird;

2.    das Bogenlicht, silberweiß, dem Mondlicht ähnlich, findet am besten dort Verwendung, wo eine weitgehende Teilung des Lichtes nicht erforderlich ist, vielmehr große Räume (freie Plätze, Fabrikräume, Bahnhofshallen usw.) von einem oder wenigen Punkten beleuchtet werden sollen?)

Zur Ermittlung des Lichtbedarfs rechnet man im allgemeinen bei Glühlicht eine 10—16kerzige Lampe für jeden Arbeitsplatz eines Fabrikraumes oder in Wohnräumen für je 8 qm eine solche Lampe, bei Bogenlicht als Hofbeleuchtung für 2000 qm eine Lampe von 8 Ampere, in Bahnhofshallen für 1400 qm und in Fabriken für 200 qm eine solche Lampe.

Zu jeder elektrischen Beleuchtungsanlage bedarf man einer Betriebskraft. Steht solche nicht schon zur Verfügung (wie bisweilen bei

*) Neuerdings wird das Bogenlicht auch unter Verwendung von Edelerden gefärbt (siehe unter Effektbogenlampe).

Fabriken), so verwendet man als Betriebsmaschine einen Dampf-, Gasoder Petroleummotor. Derselbe muß ebenso wie die Dynamomaschine in einem trockenen Hellen Raum aufgestellt und leicht zugänglich für die Kontrolle sein. Ein Haupterfordernis für die ganze Anlage ist es, daß der Motor sich gut reguliert. Die Treibriemen sollen von bester Beschaffenheit und möglichst gleichmäßiger Dicke sein.

Dampfmaschinen für elektrische Anlagen liefern u. a.: L. Schwarzkopf in Berlin X Chausseestr. 17/18; Garett Smith & Comp, in Magdeburg-Buckau; R. Wolf in Magdeburg-Buckau, Maschinenfabrik und Kesselschmiede; K. & Th. Möller in Brackwede; Simonis & Lanz in Frankfurt a. M.-Sachsenhausen; PH Swiderski, Maschinenfabrik in Leipzig; Gustav Jacobi L Comp in Leipzig; Scharrer L Groß in Nürnberg; Aktiengesellschaft Görlitzer Maschinenbauanstalt und Eisengießerei in Görlitz; G. Kuhn in Stuttgart-Berg.

Gas- und Petroleummotore u. a.: Schwarzkopf in Berlin X, Chausseestr. 17/18; Fries Sohn in Frankfurt a. M.; Gebr. Körting in Hannover; Moritz Hille in Dresden; Gasmotorenfabrik in Köln-Deutz; Maschinenbau-Gesellschaft München; H. Kropf in Düsseldorf.

Fertige Treibriemen: Wilh. Heinr. Philippi in Offenbach a. M. Eine elektrische Beleuchtungsanlage besteht aus:

1.    der Dynamomaschine mit Riemenspannvorrichtung;

2.    der Schalttafel mit Spannungsregulator, Spannungsmesser (Voltmeter), Strommesser (Amperemeter), Erdschlußanzeiger zur Kontrolle der Güte der Leitungen, Schalthebeln und den Sicherheits-Schmelzapparaten;

3.    dem Leitungsnetz, entweder unterirdisch als isolierte Kabel, oder oberirdisch als blanke Kupserdrähte auf Porzellan-isolatoren. Als Leitungsmaterial ist chemisch reiner Kupferdraht zu verwenden;

4.    den Beleuchtungskörpern, wie Hängelampen, Wandarmen, Kronen;

5.    den Glüh- oder Bogenlampen.

Dynamomaschinen beruhen in ihrer Einrichtung darauf, daß in bestimmter Weise miteinander verbundene Metallleiter in dem Wirkungskreis von Magneten (magnetisches Feld) in bestimmter Richtung bewegt werden, wodurch in jenen Ströme (durch Induktion) hervorgerufen werden, die dann durch geeignete Vorrichtungen weitergeleitet werden können.

Zur Erregung der Elektromagnet^ welche die permanenten Magnete vorteilhaft ersetzen, dient bei Gleichstrommaschinen ein geringer Teil des in der Maschine erzeugten Stromes.

L e i st u n g. Hebt eine Kraft 1 kg um 1 m, so bewirkt sie eine Arbeit von einem Meter-Kilogramm (mkg), vermag eine Kraftmaschine (Motor) diese Arbeit in einer Sekunde zu verrichten, so ist ihre Leistung 1 mkg in der Sekunde. Aehnlich wie das Meter-Kilogramm das Einheitsmaß mechanischer Leistung bildet, so ist das Volt-Ampere (Watt) das Einheitsmaß elektrischer Leistung.

Ein Volt (V) ist diejenige elektrische Spannung, welche einem D a n i e loschen Element (Kupfer in konzentriertem Kupfervitriol und Zink in verdünnter Schwefelsäure) innewohnt.

Ein Ampere (A) ist diejenige Strom st ärke (Elektrizitätsmenge), welche 10,4 cbcm Knallgas unter normalen Verhältnissen durch Scheidung von Wasser zu entwickeln vermag.

Wenn z. B. eine Dynamomaschine einen Strom von 65 V Spannung und 100 A Stärke zu erzeugen vermag, so beziffert sich ihre Leistung auf 6500 Voltampere oder Watt.

736 Voltampere ohne Verlust in mechanische Arbeitskraft umgesetzt, ergeben eine Pferdestärke — 75 mkg in der Sekunde.

Wenn es auch theoretisch gleichgiltig zu sein scheint, ob z. B. eine elektrische Arbeit von 6600 Voltampere durch einen Strom von 6,5 V Spannung und 1000 A Stärke bewirkt wird, oder durch einen solchen von 65 V Spannung bei 100 A Stärke, so kommt es doch bei Beleuchtungsanlagen darauf an, daß die zu wählende Dynamomaschine einen Strom von ganz bestimmter, sich gleichbleibender Spannung (z. B. bei Glühlichtanlagen mit Parallelschaltung in der Regel 66 oder 100 oder 110 V) liefert.

Die Höhe der Betriebsspannung ist vom Spannungsbedarf der zu verwendenden Lampen, namentlich aber auch davon abhängig, ob dieselben parallel oder hintereinander geschaltet sind.

Parallelschaltung der Lampen findet dann statt, wenn jede einzelne Lampenleitung für sich eine Schließung des Stromkreises vermittelt.

Parallelschaltung.

Dynamo.

Lampe.

Eine vorhandene Anzahl gleicher Lampen kann dabei vermehrt werden, ohne die Betriebsspannung zu ändern, die Stromstärke und damit die Größe der Dynamo muß dagegen entsprechend der Lampenzahl wachsen.

»XXX X-X XXX

Hintereinanderschaltung.

Hintereinanderschaltung findet statt, wenn der Strom ungeteilt nacheinander sämtliche Lampen durchläuft. Für n-Lampen ist bei dieser Schaltung das n-fache der Spannung erforderlich, deren es bei einer Lampe bedarf.

Es versteht sich von selbst, daß auch einzelne Beleuchtungsgruppen, jede aus mehreren hintereinandergeschalteten Lampen bestehend, nebeneinandergeschaltet werden können; man spricht dann von gemischter Schaltung.

Verzeichnisse nebst Preisangabe von Dynamomaschinen verschiedener Fabriken, z. B. von Siemens & Halske für Bogenlampen oder Glühlampen, sowie für beide zusammen in Parallelschaltung, für Bogenlampen in Hintereinanderschaltung, für parallel geschaltete Gruppen hintereinandergeschalteter Bogenlampen sind von den Fabriken frei zu beziehen.

Gasdynamos, zugleich die Betriebsmaschine bildend, werden von Gebr. K ö r t i n g in Hannover in folgenden Größen gefertigt. Die Preise verstehen sich ab Fabrik:

Nummer

12    3    4

Leistung in Volt......

Leistung in Ampere . .    .

Minuten-Umdrehungen . .

A«, Länge......

« E Brette......

® g Höbe......

S K Preis mit Präz.-Motor ®    „    „ Klinken- „    „

Preis des Nebenschlußregulators „

O lO

110

120

175

225

CO 00 iH

Gleichstrom Maschinen ergeben einen Strom von sich gleichbleibender Richtung.

W e ch s e l st r o m Maschinen einen solchen, dessen Richtung im Leiter bei jeder Umdrehung mehrmals umkehrt, indem der positive und negative Pol in ganz kurzen Zeiträumen wechseln. Eine Magnetnadel wird durch einen Gleich ström in parallele, durch einen Wechsel-strom in senkrechte Lage zum vorbeigefllhrten Stromleiter

gezwungen.

D r e h st r o m wird durch das Zusammenwirken mehrerer in verschiedenen Phasen befindlicher Wechselströme gebildet, welche man so gruppieren kann, daß sie eine Magnetnadel in andauernde Drehung versetzen (Drehfeld).

Haupt st rommaschine ist eine solche, deren Schenkelerregung (Magneterregung) vom Hauptstrom direkt bewirkt wird.

Nebenschlußmaschine ist eine solche, deren Schenkelerregung durch einen von den Polen direkt abgezweigten Nebenstrom bewirkt wird.

C o m p o u n d m a s ch i n e ist eine solche, deren Schenkelerregung durch Ströme von beiden Seiten erregt wird. (Nebenschluß- und Compoundmaschinen können in der Spannung reguliert werden dadurch, daß man den erregenden Nebenstrom durch vorgeschaltete Widerstände stärkt oder schwächt.)

Vorstehende Unterschiede haben nur auf Gleichstrommaschinen

Bezug.

Wechselstrommaschinen bedürfen für den Elektromagneten einer besonderen Erregermaschine. Es gibt verschiedene Patente auf Wechsel st rom-Akkumulatorenbatterien.

Die Glühlampe besteht aus einer luftdicht verschlossenen, luftleeren Glasglocke, welche im Innern einen mit den Stromzuleitungsdrähten verbundenen Bügel aus dünner, verkohlter Bambusfaser enthält; letzterer erglüht infolge des Widerstandes, welchen er dem Durchgänge des elektrischen Stromes entgegensetzt, und strahlt dadurch ruhiges, mildes und dem Auge wohltuendes Licht aus.

Der mit Gewinde versehene Lampensockel wird in die Fassung geschraubt, welche die Verbindung der von der Elektrizitätsquelle kommenden Drähte mit denen der Lampe direkt oder unter Vermittelung eines Umschalters herstellt. Mit Hilfe des letzteren kann jede Lampe, wie durch Drehung eines Hahnes, entzündet oder verlöscht werden.

Nach Bedarf lassen sich auch für Gruppen von Lampen Ausschalter anordnen.

Eine solche Lampe pflegt etwa 800 Brennstunden auszuhalten und muß dann durch eine neue ersetzt werden. Die Dauer ist eine um so längere, je genauer die Spannung, sowie die Stärke des Beleuchtungsstroms während des Betriebes dem vorgeschriebenen Maß entspricht. Schon Abweichungen von 5% der Spannung stören die Wirkung der Glühlampen und führen deren frühzeitigen Verbrauch herbei. Nachfolgend aufgeführte Glühlampen

Nummer

iA

ii

IV

VI

VIII

Lichtstärke in Normalkerzen

10

10

16

16

16

16

25

25

25

25

35

35

35

Normal-Spannung in Volt

25

50

100

65

120 100

65

50

120

100

65

50

120

100

65

Mittlere Stromstärke in Ampere

0,70 0,56 0,39

0,54

0,48 0,57

0,80

1,04

0,73

0,87

1,251,50

0,95

1,141,62

werden zum Preise von 0,50 Mk. das Stück in Berlin (ausschl. Verpackung) von SiemensLHalske, Akt.-Ges., Berlin SW, Askanischer Platz 3, geliefert. Bunte Glühlampen zu 1,50—2 Mk.

Die Nernstlampe besteht in ihrem Glühkörper aus einem kleinen Stäbchen aus Metalloxyd, das ist ein sogenannter Leiter zweiter Klasse, welcher erst nach Vorwärmung bei eintretender weißer Glut den elektrischen Strom zu leiten vermag. Bei der int Handel befindlichen Nernstlampe wird der Glühkörper durch eine sinnreiche Vorrichtung born Strom selbst vorgewärmt, welche automatisch ausgeschaltet wird, sobald der Glühkörper den Strom leitet. Die wesentlichsten Teile der Nernstlampe sind der Brenner, der Widerstand und der Sockel.

Der Brenner ist derjenige Teil der Lampe, der regelmäßiger Abnützung unterworfen ist. Der W i d e r st a n d hat den Zweck, bei Spannungsschwanknngen den Leuchtkörper vor Ueberlastung zu schützen, gegen welche die Lampe sehr empfindlich ist. Es ist erforderlich, daß Brenner und Widerstand so gewählt werden, daß die Summe der Spannung für beide Teile nicht niedriger ist, als die höchste in der Lichtanlage auftretende Betriebsspannung. Die Sockel sind nur für solche Brenner und Widerstände verwendbar, die mit derselben Stromstärke bezeichnet sind, wie der Sockel selbst. Die Lampe wird für Gleich-und Wechselstrom hergestellt. Bei Gleichstromlampen muß die vor-schriebene Stromrichtung streng eingehalten werden. Im allgemeinen wird die Lampe in zwei Ausführungen hergestellt, die eine zur Verwendung in gewöhnlichen Edison-Fassungen, die andere zum direkten Anschluß an Leitungen; die erstere in Lichtstärken bis 34 NK, letztere in Stärken bis 260 NK. Die günstigsten Resultate mit Nernstlampen werden bei hohen Betriebsspannungen (220 Volt) erzielt. Die Stromersparnis beträgt gegenüber einer älteren Edisonlampe ungefähr 50%.

Bei der Osmiumlampe ist der erfolgreiche Versuch gemacht worden, die bei dem Gasglühlicht sich so vorzüglich bewährenden seltenen Erden auch beim elektrischen Licht als Leuchtträger zu benützen und besteht derselbe bei der Osmiumlampe aus dem schwer schmelzbaren Osmiummetall, welches in luftleerem Raum zum Glühen gebracht wird. Bis jetzt wird sie nur für geringere Spannungen — höchstens 50 Volt — geeignet hergestellt, weshalb es bei den heute gebräuchlichen Betriebsspannungen von 110 bezw. 220 Volt erforderlich ist, zwei bis drei, bezw. vier bis sechs Osmiumlampen in Serie zu schalten, was, abgesehen von der ungünstigen Ausnützung der Lampen, sich in vielen Fällen nicht praktisch durchführen läßt. Die Versuche, Osmiumlampen auch für höhere Spannungen direkt verwendbar herzustellen, sind indessen noch nicht abgeschlossen. Sie eignen sich hauptsächlich zur Verwendung bei Schaufensterbeleuchtungen, größeren Lüsters etc. — Eine Hauptbedingung ist, daß die Lampe stets in senkrechter Lage, Glühfaden nach unten, montiert werden muß. Die Stromersparnis beträgt bei der Osmiumlampe ca. 50—56%.

Bogenlichtlampen beruhen darauf, daß bei Durchleitung eines elektrischen Stroms zwei Kohlenstäbe, deren Spitzen sich berühren, durch einen elektrischen Lichtbogen (Davy'scher Lichtbogen) verbunden werden, wenn man diese Spitzen um einige mm voneinander entfernt. Die Lichtstärke dieser Lampen, deren Konstruktion eine sehr mannigfaltige sein kann, hängt hauptsächlich von der Stärke des Stroms ab, mit dem sie gespeist wird.

Die neueste farbige oder „Effektbogenlampe" — Flammenbogenlampe — unterscheidet sich von den gewöhnlichen lediglich dadurch, daß bei ihr die Kohlen mit Substanzen getränkt werden, welche im Flammenbogen verdampfen und in Dampfform kein kontinuierliches Spektrum, sondern leuchtende farbige Strahlen aussenden. Als geeignete Substanzen gelten Bariumoxyd, Strontiumoxyd, Fluorkalzium. Um einen besseren Lichteffekt zu erzielen, werden bei den neuen Lampen die Kohlen nicht übereinander, sondern schräg nach unten gegeneinander laufend angeordnet. Bei gleicher Stromstärke gibt eine Gleichstrom-Flammenbogenlampe ein farbiges Licht bis zu zweieinhalbfacher, eine Wechselstrom-Flammenbogenlampe bis zu vierfacher Lichtstärke im Vergleich zu Bogenlampen mit gewöhnlichen Kohlen. Die Verwendung von Flammenbogenlampen ist hauptsächlich auf Außenräume oder besonders gut ventilierte Jnnenräume zu beschränken, weil beim Abbrennen der Kohlenstifte geringe Mengen salpetriger Säuredämpfe entstehen, die in geschlossenen Räumen bald durch ihren Geruch lästig werden.

an sich

Akkumulatoren sind Batterien, deren Elemente aus je 2 Bleioxydplatten in verdünnter Schwefelsäure bestehen. Leitet man einen elektrischen Strom (Ladestrom) durch eine solche wirkungslose — Batterie, so wird diejenige Platte eines jeden Elementes, in welche der positive Strom zunächst eintritt, leicht oxydiert, während die andere Platte reduziert wird. Hört der Ladestrom auf und setzt matt die Pole der Batterie in leitende Verbindung, so gleicht sich jene chemische Wirkung wieder aus unter Hervorrufung eines umgekehrt gerichteten Stroms, der — abgesehen vom Umsetzungsverlust (etwa 25%) — gleiche Arbeitskraft besitzt. Diese elektrische Arbeitskraft bleibt aufgespeichert, wenn die leitende Verbindung der Pole nicht sogleich hergestellt wird, und kann zu beliebiger Zeit innerhalb gewisser Grenzen der Stromstärke nach Bedarf abgezogen werden.

Da die Spannung eines Akkumulatorenelementes kurz nach Beginn der Entladung eine bestimmte Höhe (von etwa 1,9 Volt) annimmt, welche bis kurz vor Schluß der Entladung gleichmäßig andauert, auch die Batterien geringe Abnutzung zu erleiden scheinen, so kann eine solche Batterie in eine Beleuchtungsanlage eingeschaltet werden, ohne daß die Betriebskosten erheblich wachsen. Man erreicht aber dadurch besonders folgende Vorteile:

1.    Zeit und Umfang des Betriebes der Beleuchtungsanlage ist von der Größe und Arbeitszeit der Betriebsmaschinen bis zu gewissem Grade unabhängig;

2.    der Vorrat an elektrischer Energie wird aus der Batterie nach Bedarf für wenige oder viele Lampen — also sparsam — entnommen;

24

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

3. die Beleuchtung ist wegen des ganz ruhigen Lichtes eine bessere.

Beispiele zu 1. Der Betrieb einer Beleuchtungsanlage kann von einer sür industrielle oder sonstige Zwecke bestimmten Dampfmaschine zu beliebiger Zeit als Nebenarbeit verrichtet werden. Wird eine Betriebsmaschine eigens für die Beleuchtungsanlage beschafft, fo kann dieselbe während des Tages auf Vorrat arbeiten und wenn nötig auch noch gleichzeitig mit den Akkumulatoren abends zur Wirksamkeit gelangen; die Dynamomaschine wird in diesem Falle besser ausgenutzt, die ganze Maschinenanlage kann kleiner werden.

Die Akkumulatorenbatterie muß in einem trockenen und behufs Kontrolle leicht zugänglichen Raum aufgestellt werden. Die Zahl der Elemente richtet sich nach der erforderlichen Höhe der Betriebsspannung

— 60

110

(sind z. B. 110 Y Spannung erforderlich, so bedarf man

1,0

hintereinandergeschalteter Elemente), die Größe der Platten wächst mit dem Bedarf an Stromstärke, welche aufgenommen resp. abgegeben werden muß. Jene Aufnahmefähigkeit, „K a p a z i t ä t", findet sich in den betreffenden Verzeichnissen in Amperestunden angegeben.

Zusammenstellungen über Preis, Größe, Kapazität und Entladestrom im Prospekt der Akkumulatoren-Fabrik zu Hagen i. W.

Eine elektrische Beleuchtungsanlage muß außerordentlich sorgfältig ausgeführt sein, um den Bedingungen der Feuersicherheit zu entsprechen; es ist dringend davon abzuraten, bei Uebertragung der Einrichtung für eine elektrische Beleuchtungsanlage lediglich auf einen billigen Preis zu sehen. Allerdings kann bei einer solchen Anlage gespart werden, aber oft auf Kosten der Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit. Es ist sehr zu empfehlen, die Herstellung einer elektrischen Beleuchtungsanlage nur erfahrenen und zuverlässigen Firmen zu übertragen, auch wenn dieselben etwas teurer sein sollten; der Preisunterschied wird durch' größere Sicherheit in: Betriebe und geringere Betriebskosten wieder ausgeglichen. Es sind hierbei zu beachten:

1.    Die Sicherheitsvorschriften für die Errichtung elektrischer Stark st rom-Anlagen,

2.    die Sicherheitsvorschriften für elektrische Hochspannungs-Anlagen, herausgegeben vom Verband Deutscher Elektrotechniker. Berlin 1903, Julius Springer. München, R. O l d e n b o u r g. Gültig vom 1. Januar 1904 ab.

Seit dem 1. Oktober 1896 sind ferner beim Verband Deutscher Privat-Feuerversicherungs-Gesellschaften in Anwendung gedruckte

3.    Vorsichtsbedingungen für elektrischeLicht-und Kraftanlagen.

Nach ministerieller Anordnung sollen obige Sicherheitsvorschriften (1 u. 2) bei Errichtung staatlicher elektrischer Anlagen, sowie bei Handhabung staatlicher Aufsichtsrechte als Richtschnur dienen. Die Vorsichtsbedingungen (3) bleiben, soweit sie nicht durch jene Sicherheitsvorschriften (1 u. 2) aufgehoben sind, in Kraft.

Einrichtungen für elektrisches Licht fertigen u. a.:

Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin; Elektrotechnische Fabrik Wilhelm Reißer in Stuttgart; Siemens L Halste in Berlin; Max Schorch & Comp, in Rheydt; Julius Böddingham in Düsseldorf; I. L. Huber in Hamburg; Spieker & Comp, in Köln; Helios in Ehrenfeld; S. Schuckert in Nürnberg; Heuvely, Herzberg L Comp, in Berlin; Hartmann & Braun, Elektrotechnische Fabrik in Bockenheim-Frankfurt a. M.

Zirfa mm ««stell »rirg

der Kosten der ausgeführten elektrischen Beleuchtungsanlage in einer Villa mit 90 Glühlampen nach den jetzigen Preisen.

G e g e n st a n d

JO.

Anzahl

Einzel

preis

Betrag

JC.

Summa

JO.

1.    Dynamomaschine mit Nebenschluß

wickelung mit Zubehör . . . Riemenspannvorrichtung mit 4 Gleitbolzen, 8 Fundamentbolzen und

1 Schlüssel.......

Nebeuschlußregulator .    .    .    .    .

Ampöremeter.......

Voltmeter.........

Schalttafel mit Schaltvorrichtungen Hauptausschalter mit Bleisicherung

2.    Akkumulatorenbatterie von 60 Ele

menten Tudor - Akkumulatoren

Nr. 3........

Verpackung.......

Reservegläser.......

Schaltbrett.......

Schalttafel Nr. la.....

Umschalter für 25 Ampere . . Doppelzellenschalter 18/50    .    .

Bottich, Krug, Aräometer, je .

Holzgestell.......

Montage der Batterie etwa. .

1 Stück

650

25

50

30

30

80

20

885

© tH

00

CO

1110

52

21

30

100

20

100

31

70

150

1684

60

3. Leitungsmaterial lt. Auszug . Ausschalter und Bleisicherungen lt

Auszug.......

Glühlampenfassungen mit Hahn Glühlampen.......

I o II I

552

78

90

45

765

40

Gegen st and

Anzahl

Einzel

preis

Summa

JC.

M.

Uebertrag .

3335

4.    Montage, rund.......

5.    Verpackung, rund......

6.    Transport, rund......

7.    Motorischer Teil:

Zwillings-Gasmotor Deutzer System 6 PS inkl. Verpackung, exkl. Fracht ab Deutz fertig montiert Gasleitungen, Zündleitung, Ausblasleitung fertig montiert .    .

Kühlwasser-Anlage......

Riemen.........

1 Stück

4100

^ CO 05 CO o

OO

400

60

200

5505

I II I

Gesamttosten .

(Nicht mit einbegriffen sind die Lieferung verzierter Beleuchtungskörper, sowie dieLeistung von Maurerarbeiten und die Beihilfe beim Heben und Aufbringen.)

9500

Auszug zu 3:

Leitungsmaterial.

Blanker Kupferdraht 5 mm ...    17    kg

Große Jsolierknöpfe ....

Mittlere Kreuzungsknöpfe . .

Schmale Holzleisten, 3 cm breit Breite Holzleisten 5 cm breit .

Hartgummirohr zu Durchführungen    50    „

Einführungstullen......50    Stück

Einführungstrichter.....

Isolierband.......

Isolier- und Befestigungsmaterial

Ausschalter u. Bleisicherungen Ausschalter, einpolig ....

Bleisicherungen, doppelpolig. .

4 Stück

50

50

to m. Qt yx Ox —3 CO MtOlOm^WWOOO

25

440 m

HO „

400 m

30 Stück

30

CO O t- <M <M 03 O CD CO (M H CO CO

o , © I >0 lO © © O O I lOOOOlO co I h I ONONOio I I oo io o i> Iw

552

78

¹

Vergl. hierzu auch „Deutsche Bauzeitung" 1901, S. 449 u. ff.

Kap. xix. Master- und Kanalanlagen.

A. Wasserleitung außerhalb des Hauses.

Eine Wasserleitung bietet die Annehmlichkeit, zu jeder Zeit und an beliebiger Stelle ohne weiteres die zum Gebrauche notwendige Wassermenge entnehmen zu können.

Die Ermittelung des notwendigen Wasserbedarfs wird nie mit bestimmter Sicherheit durchzuführen sein, da der Wasserverbrauch, abgesehen von örtlichen Verhältnissen, sich mit den Zeiten, Sitten und Gewohnheiten vielfach ändern kann. Bei einer vor-anschläglichen Bedarfsermittelung muß daher weniger Wert auf die augenblicklichen Bedürfnisse gelegt werden, als vielmehr auf die Erfahrungen, welche man an anderen Orten bei ungefähr gleichen Verhältnissen gemacht hat. In dieser Beziehung ist fast überall beobachtet worden, daß mit der Bequemlichkeit des Wasserbezugs auch die verbrauchten Mengen wachsen.

Nach den Erfahrungen aus größeren Städten sind auf den Kopf und Tag etwa 80—100 Liter erforderlich, wobei der Betrieb gewerblicher Anlagen nicht in Berücksichtigung gezogen ist. Auf dem Platten Lande werden unter Zurechnung des Wasserverbrauchs zu landwirtschaftlichen Zwecken etwa 300—500 Liter Wasser auf den Kopf und Tag verbraucht. Für Haushaltungszwecke allein genügen 20—40 Liter.

Ist die Verbrauchsmenge an Wasser in 24 Stunden ermittelt, so müssen die Quellen oder Sammelbehälter, aus denen die Wasserleitung gespeist werden soll, auf ihre Reichhaltigkeit untersucht werden, und zwar muß dieses bei trockener Jahreszeit durch längere direkteVersuche geschehen. Wassermessungen, die einigemale, etwa im Frühjahr, nach vorausgegangenen Regentagen, vorgenommen werden, bieten keinen sicheren Anhalt, und auch auf alle bergmännischtechnischen Vermutungen soll man keinen besonderen Wert legen. Erst Wasser, dann Wasserleitung, aber keine Wasserleitung anlegen, wenn man bloß die Aussicht hat, daß bei den „weiter noch vorzunehmenden Schürfarbeiten" sich Wasser in zureichender Menge einstellen wird.

Sind die Vorfragen über die Größe der erforderlichen Wassermenge und über den zureichenden Wasservorrat in den vorhandenen Quellen oder Sammelbehältern erledigt, so ist Bestimmung zu treffen über die Art, wie die Leitung geführt werden muß, um das Wasser mit gehörigem Druck nach seinen Verbrauchsstellen bringen zu können. Dies ist ohne weiteres möglich, wenn die Brunnenkammer entsprechend hoch gegen die Verbrauchsstellen gelegen ist, wobei aber der durch Krümmung und durch Reibung in den Rohrsträngen entstehende Druckverlust zu berücksichtigen ist. Liegen die Wasserbehälter aber tiefer oder gleich hoch mit den Verbrauchsstellen, so muß das Wasser nach einem hochgelegenen Reservoir (Wasserturm) gepumpt werden, um von hier aus mit genügendem Druck in die Rohrstränge abzufließen.

Die Brunnenkammer (Brunnenstube, Quellenhaus) ist in einfachster Form ein brunnenartiger, wasserdicht gemauerter Behälter, welcher oben durch ein Gewölbe geschlossen ist. In der Hauptsache ist bei der Anlage der Brunnenkammer darauf zu achten, daß Fußböden, Wände und Decken derselben in vollkommen wasserdichter Mauerung ausgeführt werden, derart, daß ein Eindringen von trübem und verunreinigtem Wasser nicht stattfinden kann. Um das Wasser vor der Einwirkung des Frostes und der Sonnenhitze zu schützen, muß sich über dem Deckengewölbe eine Erdschichte von mindestens 1 m Höhe befinden. Die Brunnenkammer nimmt die Quellenleitungen auf und gibt das aufgesammelte Wasser an die Rohrleitung (die eigentliche Wasserleitung) ab. Um zu verhüten, daß die Brunnenkammer mit Wasser vollgefüllt und dadurch die Decke bedroht werden könnte, muß in derselben unter der Kämpferlinie ein Ueberlaufsrohr angebracht werden.

Am besten geeignet für Druckleitungen sind gußeiserne Muffenröhren. Dieselben werden in feststehenden Formen stehend gegossen. Vor ihrer Verlegung werden sie mittels einer hydraulischen Presse auf 15—20 Atmosphären geprüft und dann in heißen Mineralteer getaucht, dem etwas Teeröl zugesetzt ist. Das letztere macht den spröden und von den Röhren leicht abspringenden Mineralteer elastischer. Zweck des Teerens ist hauptsächlich Schutz gegen Rostbildung. Am Wasser entstehen hierdurch erfahrungsgemäß keine Veränderungen.

Die Formstücke: Krümmer, Ansatzkreuzstücke u. dergl. werden etwas stärker gegossen und in derselben Weise geprüft und geteert, wie die geraden Muffenröhren.

Die Schieber werden mit keilförmigem Doppelverschluß hergestellt, wobei das Schiebergehäuse nicht mehr rechteckig, sondern der größeren Festigkeit halber elliptisch angeordnet ist. Schieber werden gewöhnlich an allen Abzweigungen eingeschaltet, um bei erforderlichen Ausbesserungen u. dergl. jeden einzelnen Rohrstrang für sich abstellen und wasserfrei machen zu können.

Der Röhren st rang muß möglichst gleichförmig mit dem Gefälle, welches der beabsichtigten Geschwindigkeit entspricht, verlegt werden, nur sanfte Biegungen enthalten und immer unter der Frostlinie (also wenigstens 1 m bis 1,25 m unter Boden-Oberfläche) liegen. Eine Rohrleitung, welche abwechselnd steigt und fällt, zeigt die Uebel-stände, daß die Gase, welche im Wasser selbst entstehen, sich an den höchsten Stellen der Leitung, hingegen Sand und andere feste Stoffe, welche es

mit sich führt, sich an den tiefsten Stellen der Leitung absetzen. Man hat deshalb dafür zu sorgen, daß sowohl die Luft an einzelnen höchsten Stellen entweichen, als auch die niedergeschlagenen erdigen Stoffe an den tiefsten Punkten der Rohrleitung entfernt werden können. Zu ersterem Zwecke dienen die sog. Luftventile, welche häufig selbstwirkend ausgeführt werden, zum Beseitigen der erdigen Stoffe an den tiefsten Stellen die A b I a ß h ä h n e. Zweckdienlicher als diese sind die sog. Schlammkästen (Schlammfänge), in welchen, weil das Profil durch sie erweitert wird, eine geringere Geschwindigkeit als in den Röhren stattfindet, wobei das Wasser seine erdigen Bestandteile zum Teil zurückläßt. Diese Schlammfänge müssen von Zeit zu Zeit gereinigt werden.

Das ReinigenderRöhren erfolgt zweckmäßig mit Kratzen und Bürsten, bevor die Ablagerungen erhärtet sind. Der aufgerührte Schlamm wird dann von dem nachfließenden Wasser weiter gespült. Um die an langen und leicht biegsamen Eisenstangen befestigten Drahtbürsten oder Kratzer einzuführen, versieht man die Röhren in angemessenen Entfernungen mit Fahrlöchern, die beim Betriebe durch Verschraubungen verschlossen sind.

Anleitung zum Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

oft

Preis

ortsüblich

₄

A. Wasserleitung außerhalb des Kaufes.

Kostenanschlag 1

zu einer Wasserleitung mit gußeisernen Röhren (ganze Länge 600 m). Wasserleitung nach dem Dorfe Kettenbach im Reg.-Bezirk Wiesbaden, ausgeführt im Jahre 1882, wird aus einer Quelle gespeist, die etwa 12 m über der Talsohle von Kettenbach hoch und von diesem Orte etwa 600 m entfernt liegt. Die Ergiebigkeit der Quelle war, um ein zuverlässiges Resultat zu gewinnen, nach vorangegangener längerer Trockenheit im August nachgemessen und für den Bedarf des Ortes als ausreichend befunden worden.

=24000 1

An Wassermenge für 24 Stunden für den Ort Kettenbach wurde verlangt: für rund 400 Seelen je 60 1 desgl. für etwa 30 Pferde, das Stück 50 1 — 1500 1 desgl. für etwa 100 Schweine, das St. 20 1 — 2000 1 desgl. für etwa 160 Rinder, das St. 40 1 — 6400 I Mithin der Wasserbedarf für 24 Stunden —33900 1 oder rund 34 cbm.

Der Wasser vor rat aus der angegebenen Quelle beträgt für 24 Stunden . . . = 36000 1 oder 36 cbm.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

JL

JL

Es fließen also direkt aus der Quelle noch 3 cbm in 24 Stunden mehr zu, als unter gewöhnlichen Verhältnissen gebraucht werden, sodaß, wenn diese unverändert blieben, eine besondere Brunnenkammer (Sammelbehälter, Reservoir) nicht brauchte vorgesehen zu werden.

In Vorbedacht aber auf Brand und in Erwägung, daß durch lang anhaltende Dürre oder durch etwa mögliche geognostische Veränderungen an der Quelle selbst diese nachlassen könnte, wurde eine besondere Brunnenkammer vorgesehen und diese, etwa 20 m von der Quelle entfernt, an gut geschütztem und schattigem Orte angelegt.

Die Brunnenkammer wurde i. L. 4 m lang, 2 m breit und 2 m hoch abgemessen und das Ablaufrohr für die Wasserleitung auf 0,20 m über dem Boden, desgl. ein Ueberlaufsrohr zur Sicherung des Deckengewölbes 0,26 m unter diesem angebracht, sodaß in der Brunnenkammer jederzeit ein Reservevorrat von 4,0.2,0.1,80 — 14,4 cbm Wasser sich befindet.

Als Material für Fundament und Umfassungswände wurde Bruchstein, für Sohl- und Deckengewölbe Ziegelsteine genommen. Außerdem wurden alle Innenflächen mit Zementmörtel glatt verputzt.

Unmittelbar neben der Brunnenkammer wurde in besonderem Schacht ein Absperrventil eingestellt, um beim Reinigen des Rohrstrangs oder bei notwendigen Ausbesserungen die Wasserleitung ganz abstellen zu können.

Die Kosten für diese 600 m lange und aus gußeisernen Mussenröhren hergestellte Wasserleitung waren folgende:

a)    20 m Graben zum Einführen der Quelle

in die Brunnenkammer, im Mittel 1 m tief, 0,40 m in der Sohle und etwa 1 m oben breit auszuheben, 0,50 m hoch mit möglichst gleich großen Schrottelsteinen auszufüllen, diese mit trockenem Reisig und dann mit Moos leicht zuzudecken und dann den Graben wieder mit Erde aufzufüllen, für fertige Arbeit einschl. Beschaffung und Beifuhr des Materials, das m 2 Jl.............

b)    Für Herstellung der Brunnenkammer und des Ventilschachtes, erstere 5 m lang, 3 m breit, die Fundamente und Umfassungs-

Uebertrag .

40

40

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Jl.

Preis

ortsüblich

Jl

Uebertrag .

wände in Bruchsteinen, die Sohle und das Deckengewölbe aus hartgebrannten Ziegelsteinen, im Inneren mit Zementmörtel verputzt, ferner für Beschaffen und Verlegen der Sandsteindeckplatten, Hinterfüllen und Eindichten der Brunnenkammer 2C. nach Zeichnung und zum Nachweis der speziellen Berechnung . . . *

c)    Für Herstellung von 24 Stück gemauerter

Einsteigeschächte für die (siehe pos. g) 24 eisernen Spundrohre mit Schlammkasten, 0,80 m i. L. weit und durchschnittlich 1 m tief und dieselben mit Steinkranz und gußeisernem, 15 mm starkem Deckel in Falz zu belegen, einschl. allen Materials zum Nachweis..........

d)    600 m Graben von der Brunnenkammer

bis zu den 3 Brunnenstöcken im Dorfe Kettenbach, im Mittel 1 m tief, 0,40 m unten an der Sohle und etwa 1 m oben breit auszuheben, die Baumstöcke und Wurzeln, welche sich etwa in der Linie befinden, zu beseitigen, die Grabensohle nach dem Gefälle einzurichten und zu ebenen und den Graben nach Einlegen der Rohrleitung wieder zu Verfüllen rc., einschl. aller Nebenarbeit, das m 60 $    .

e)    600 m gußeiserne Muffenröhren von

0,04 m Lichtweite und 3 m Baulänge, innen und außen dauerhaft asphaltiert und auf 15 Atmosphären Druck geprüft anzuliefern, einschließlich Fracht das m 2 Jl 50 4...........

40

800

900

360

1500

f)    600 m gußeiserne Muffenröhren in den Leitungsgraben einzulegen, nach dem Gefälle zu richten und mit Werg und Blei fest zu verbinden, das m 80 4 * . . .

g)    24 Stück eiserne Spundrohre mit Schlamm

kasten, eisernem Deckel und Gummiverdichtung nebst Zubehör zum Reinigen der Rohrleitung anzuliefern und auf je 25 m Entfernung in den Rohrstrang fest einzufügen, das Stück 10 Jl.......

h)    3 Stück gußeiserne 's-Rohre für die Ab

zweigungen nach den 3 Brunnenstöcken anzuliefern und in den Rohrstrang fest einzufügen, das Stück 5 1......

480

240

15

Pos.

Bezeichnung des Gegenstalldes

Preis ungefähr M 4

Preis

ortsüblich

Uebertrag .

i) 20 m 31 mm weites Bleirohr von 7 mm Wandstärke für die näheren Zuleitungen nach den 3 Brunnenstöcken anzuliefern und anzubringen, das m 5 Ji......

k)    3 gußeiserne Brunnenstöcke je 1,60 m hoch,

nebst 3 je 25 mm weiten drehbaren Ventilhähnen ganz von Messing anzuliefern und zur Wasserentnahme an den angegebenen Stellen im Orte Kettenbach auszustellen, einschl. eiserner Wasserschale, Sandsteinbodenplatte und sonstigem Zubehör, das Stück 150 Ji......

l)    1 Wasser-Abschlußhahn, 60 mm weit, mit Metallgarnitur und allem Zubehör, als Spindel und Handrad vollständig fertig anzuliefern und in den Ventilschacht (unmittelbar neben der Brunnenkammer) fest an die Leitung einzufügen . . . .

m) Für Anstrich der 3 Vrunnenstöcke, Regulierung der Ausstellungsorte, Herstellung von Pflaster an denselben, für Rinnenanlagen, Bauaufsicht 2C., schließlich für un-vorherzusehende Arbeiten und Abrundung Gesamtkosten der Wasserleitung .

Zu dem vorstehenden Anschlage muß bemerkt werden, daß die innere Anlage der unter b angeführten Brunnenkammer für die Wasserleitung des Ortes Kettenbach in dieser einfachen Form, als einfacher Wasserbehälter hergestellt werden konnte, weil das hier zufließende Quellwasser hell und klar und frei von jeber Trübung ist.

Ist dieses aber nicht der Fall, so müssen in die entsprechend größer anzulegende Brunnenkammer ein oder mehrere Klärbecken eingebaut werden, aus welchen das Wasser, von einem zum anderen abfallend, eventl. auch durch Beimischung von Reagentien oder durch Filtrieren abgeklärt wird, um zuletzt in dem verlangten, reinen Zustande in die Leitung abzufließen.

4335

100

450

50

265

5200

Kostenanschlag II

zu einer Wasserleitung mit Steingut-Röhren

(ganze Länge 450 rn).

Eine wesentlich einfachere und billigere Wasserleitung, wie solche nicht selten zur Versorgung eines einzelnen Gehöfts verlangt wird, läßt sich in der Weise Herstellen, daß die Quelle durch einen

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

M.

Schrottel-(Rassel-)Kanal in einen gemauerten runden Brunnenschacht eingeführt und von diesem ohne weiteres durch eine Leitung aus Steingutröhren (vorausgesetzt, daß kein bedeutender Wasserdruck vorhanden ist) nach der Ablaufstelle abgeleitet wird. In die Leitung wird etwa alle 25 m ein Steingutspundrohr eingeschaltet, welches je nach dem Werte der Anlage nach Umständen nicht in besonderem gemauertem ^-pundschacht zu liegen braucht, sondern einfach aufgegraben wird, wenn die Leitung gereinigt werden soll. Diese gemauerten Schächte für die Spundrohre machen einen nämlich nicht unbedeutenden Teil der ganzen Kostensumme aus, da sie durchschnittlich 1 m tief herunterzuführen sind und in einer Entfernung von nicht über 25 m voneinander angelegt werden sollen. Bei weiteren Entfernungen der Spundkammern lassen sich die Rohre schlecht reinigen. Da an dem Brunnenschacht dieser einfachen Wasserleitung sich kein Absperrventil befindet, so darf auch an dem Ablausrohr kein Ventilhahn angebracht werden. Das Wasser läuft frei in einen Brunnensarg aus, der aus Gußeisen oder von Sandstein sein kann.

Eine solche einfache Wasserleitung, angelegt im Jahre 1885 für die Königl. Försterei Steinbach im Reg.-Bez. Wiesbaden, hat erfordert und gekostet:

a)    10 m Graben zum Einführen der Quelle

20

in den Brunnenschacht auszuheben und mit Schrottelsteinen auszufüllen 2C., wie pos₄ a, s. S. 376, gu 2 i......

50

b)    Brunnenschacht 1—1,20 m tief in gewöhnlicher runder Form von 0,80 m Durchmesser, 1 Stein (25 cm) stark von guten Mauersteinen und mit offenen Stoßfugen soweit die Quelle zutritt, sonst mit vollem Mörtel herzustellen und oben mit einer eisernen Deckplatte abzudecken, einschl. Nebenarbeit und Material zum Nachweis

270

c)    450 m Graben von dem Brunnenschacht bis zum Auslaufstock durchschnittlich 0,90 m tief, an der Sohle 0,40 m und oben 1 m breit auszuheben, die Baumwurzeln, welche sich in der Linie befinden, zu beseitigen, die Grabensohle nach dem Gefälle einzurichten und zu ebnen und den Graben nachher wieder zu Verfüllen, das m 0,60 M

d)    450 m 50 mm weite Steingut-Massen -röhren, gut gebrannt und im Innern glasiert, anzuliefern, nach dem Gefälle genau zu verlegen, dann wasserdicht mit

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr JU j,

Preis

ortsüblich

oft

Uebertrag .

Asphaltkitt zu dichten und lagerfest zu unterstopfen, das m l i......

e)    18 Steingut-Spundrohre mit Deckel anzuliefern und auf je 25 m Entfernung in die Leitung einzuschalten, das Stück 2 Ji

f)    für das eiserne Zuleitungs(Grund-)rohr

nach dem Brunnenstock, für den Brunnenstock mit Ablaufrohr, Aufstellen desselben, Befestigen am Brunnensarg, Anstrich 2C. zum Nachweis..........

g)    Brunnensarg von Gußeisen, 1 m lang,

0,45 m breit, 0,60 m hoch mit Ueberlaufs-rohr und 2 flachen Quereisen (zum Aufstellen von Krügen, Eimern re.) anzuliefern, innen mit Asphaltlack, außen mit Mennige und dann Oelfarbe anzustreichen, etwa 300 kg schwer (zum Nachweis des Gewichts) zu 40 ^........

h)    1 Sieb an dem Ablaufrohr in der

Brunnenkammer von Blei oder Steingut anzubringen.......... .

i)    Für Untermauerung des Brunnensarges, Pflasterarbeiten, Rinnenanlagen an dem Standort desselben, für andere nicht vorherzusehende Arbeiten und zur Abrundung

Gesamtkosten der Wasserleitung .

340

450

36

15

120

37

1000 I —

B. Wasserleitung im Innern des Hauses.

An die Hauptwasserleitung schließen sich die Hausleitungen, zu denen gußeiserne oder Bleiröhren verwendet werden können, und zwar empfiehlt sich bei 13—30 mm weiten Leitungen die Anwendung von Bleiröhren, bei Zweigleitungen von mehr als 30 mm lichter Weite die Anwendung von gußeisernen Röhren. Die Bleiröhren müssen aus doppelt gereinigtem Blei von genügender Zähigkeit bestehen und gleichmäßige Wandstärke haben. Die gute Qualität des Materials der Bleiröhren ist daran zu erkennen, daß sich letztere durch hölzerne Kegel von 30° Centriwinkel, wie solche beim Aufkelchen von Bleiröhren behufs Verlötung derselben benutzt werden, bis auf den doppelten lichten Durchmesser auftreiben lassen, ohne daß sie dabei rissig werden.

Alle Leitungsrohre und Ausflußstellen sind so anzulegen, daß sie gegen Einfrieren und Beschädigungen von außen gesichert sind und ohne Schwierigkeit aufgedeckt und untersucht werden können. Die Leitungsrohre werden daher zweckmäßig an die inneren Wandseiten gelegt, wobei das Versenken der Röhren in Mauern, oder Ueberputzen derselben nach Möglichkeit zu vermeiden ist. Ist das letztere, wie vielfach in Rücksicht auf das Aussehen, aber doch wünschenswert, so sind die Röhren zum Schutze gegen die Einwirkung des Kalkmörtels mit Filz zu umkleiden.

Eingefrorene Wasserleitung im Hause wieder in Lauf zu bringen, wenn man auf wärmende Sonnenstrahlen nicht warten will, läßt sich nicht anders, als durch Auftauen der eingefrorenen Röhren bewerkstelligen.

Will man hierbei sicher gehen und namentlich das Aufplatzen der Eisenröhren vermeiden, so muß man zunächst zu ermitteln suchen, wo und bis zu welcher Stelle das Wasser in der Leitung gefroren ist.

Besonders ist zu beachten, daß mit dem Auftauen (Anwärmen) der eingefrorenen Rohre von unten nach oben vorgegangen wird.

Zunächst ist daher an unterster Stelle des Hauses der Einlauf zu untersuchen. Oeffnet man den Entleerungshahn bei offenem Haupthahn und es strömt hier das Wasser nicht unter größerem Drucke oder gar nicht aus, so ist der Einlauf ganz oder teilweise zugefroren.

Ist der Einlauf frostfrei und die Hausleitung zugefroren, so geht man mit Benutzung einiger Lampen langsam in die Höhe und zwar vorerst nicht weiter, als bis zum ersten Zapfhahn. Dieser muß zunächst volles Wasser geben, ehe man mit dem Auftauen weiter nach oben vorrücken darf. Gibt der erste Zapfhahn Wasser, dann gehts in derselben Weise höher bis zur 2. Etage u. s. f., bis die ganze Wasserleitung wieder in Betrieb gebracht ist. Läßt man die Flammen der Lampen auf die Mitte eines eingefrorenen Rohrstückes einwirken, so erfolgt sicher das Platzen des Rohres.

Hausleitungen, welche nicht genügend gegen Kälte geschützt sind und daher leicht einfrieren, werden bei Frostwetter zweckmäßig nur für kurze Zeit im Tage (am besten während der wärmeren Mittagszeit) in Betrieb genommen, im übrigen aber wasserfrei gehalten. Wo es auf den Verbrauch von einigen cbm Wasser mehr nicht ankommt, läßt sich das Zufrieren der Röhren auch dadurch vermeiden, daß man das Wasser Tag und Nacht in dünnem Strahl durchlaufen läßt. Sicher, aber teuer.

Werden Bleiröhren unterhalb der Fußbodendielung verlegt, so empfiehlt es sich, dieselben, um sie vor äußeren Beschädigungen zu bewahren, mit Mantelröhren zu versehen.

Als Minimal-Gewicht für Bleiröhren kann gelten:

^ H M    ff    M    30    „    ff    ff    ff    ff

Die Zapfhähne und alle Abschlußvorrichtungen müssen so beschaffen sein, daß durch dieselben keine Rückschläge auf die Rohrleitungen hervorgerufen werden. Es dürfen demnach nur sog. Ventil-

Hähne oder Niederschraubhähne angewendet werden, die sich durch Drehung von links nach rechts schließen bezw. durch Drehung von rechts nach links öffnen.

Der Haupt-Absperrhahn ist in möglichst tiefer Lage, am besten in einem frostfreien Keller anzubringen. Ist letzteres, wie z. B. bei Grundstücken, wo vor dem Gebäude bereits Leitungen für Gärten ac. abgezweigt sind, nicht möglich, so muß dieser Absperrhahn in einem gemauerten, gut und sicher abgedeckten Schacht angebracht werden, in welchem gleichzeitig der Wassermesser, und zwar vor demselben, seine Aufstellung findet.

Außer dem Haupt-Absperrhahn wird zweckmäßig vor jeder Abzweigung noch ein besonderer Absperrhahn mit Entleerungs-Vorrichtung angebracht, um jede Zweigleitung nötigenfalls von den übrigen Rohrsträngen absperren und entleeren zu können. Zweckmäßig ist es, die einzelnen Absperrhähne durch Schilder und entsprechende Aufschriften zu bezeichnen.

Die Ermittelung des Wasserverbrauchs geschieht nach dem Wassermesser oder auf Grund besonderer Vereinbarung.

Beträgt der Wasserpreis das cbm 20 Pfg., so beträgt erfahrungsmäßig der Wasserzins den Monat

für ein kleines Haus mit 4 Wohnräumen . . . 1,— M „ „ mittleres Haus mit 6 Wohnräumen . . 1,50 „

2,- „

„    „ Haus mit 9 Wohnräumen

„    „ großes Haus mit 12 und mehr Wohnräumen 3,— „

Bewohnte Souterrains und Speicherräume sind auch als Wohn-räume zu rechnen.

Für M i e t e d e s W a s s e r m e s s e r s bis zu 24 mm Durchgang werden durchschnittlich 6 Mk. das Jahr bezahlt. Bei größeren Abmessungen entsprechend mehr und zwar etwa 15% der Anschaffungsund Einsetzungskosten.

Der Wassermesser muß in einem frostfreien Raume und so angebracht werden, daß er nicht äußerlich beschädigt werden kann. Daher sind Wassermesser nicht in der Nähe von Türen oder Fenstern anzubringen und erforderlichenfalls durch hölzerne Kasten gegen die Einwirkungen des Frostes und vor Beschädigungen zu schützen. Wassermesser, D.-R.-P. Nr. 1243 von H. Meinecke jr. in Breslau, Gabitzstraße 90 a, ganz in Bronze ausgeführt, in den Größen von 7—250 mm Rohrweite, gibt die durchgeflossene Wassermenge bei 2—100 m Druck bis auf 2% genau an.

Zur Sicherung gegen Feuersgefahr empfiehlt es sich, Gebäude, für welche eine Wasserleitung mit ausreichendem Druck zugänglich gemacht werden kann, mit der erforderlichen Zahl von Feuerhähnen nebst den zugehörigen Hanfschläuchen derart auszustatten, daß nach jedem Raume Wasser in hinlänglicher Menge unter genügendem

Druck abgegeben werden kann. Dementsprechend sind insbesondere an den Endigungen der Treppen im Dachboden, jedoch innerhalb der massiven Ummantelung derselben, sofern hier noch genügender Druck der Leitung vorhanden ist, Feuerhähne anzuordnen. Sehr empfehlenswert ist die Aufstellung von Eimern bei den Zapfstellen, um sofort einer Brandgefahr entgegentreten zu können.

Auf Herstellung von Feuerhähnen wird man auch dann Bedacht nehmen müssen, wenn das Gebäude eine eigene Wasserleitung erhält.

Versicherungen gegen Wasserleitungsschäden und Instandhaltung der Wasserleitungsanlagen übernimmt die Frankfurter Versicherungsgesellschaft gegen Wasserleitungsschäden in Frankfurt a. M.

Bei Veranschlagung von Wasserleitungsanlagen im Innern eines Gebäudes lassen sich die entstehenden Kosten für alle Dichtungs- und Befestigungsmittel, als Weißstrick, Blei, Lötzinn, Kitt, Rohrhaken u. s. w. im voraus schwer feststellen, und es empfiehlt sich daher, in der Verdingung die Bestimmung aufzunehmen, daß in den von den Unternehmern abzugebenden Preisen für Lieferung der erforderlichen Rohre, Formstücke, Hähne, Schieber u. s. w. alle Nebenmaterialien und Nebenarbeiten, auch die Erd-, Ramm- und Maurerarbeiten, sowie das Vorhalten aller Gerüste einbegriffen fein müssen.

Anleitung znin Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Pos

Preis Preis ungefähr ortsüblich

idt.    ^

to

CO xh io CO

00

B. Wasserleitung itu Innern des Dauses.

Wassermesserleitung aus Gußrohr, 50 mm Lichtweite einschl. Verlegen, Blei und Dichtungsmaterial Feuerung, Vorhalten der Werkzeuge, Verschnitt

das m............. . .

Zuflußrohrleitungen, 15 mm Lichtweite, aus besten geschwefelten, gleichwandigen Bleiröhren einschl der nötigen Rohrhaken, wie vor, das m . . . Desgl. 20 mm weit, im übrigen wie vor, das m . Desgl. 25 mm weit, im übrigen wie vor, das m . Abzweigleitungen, 10 mm weit, im übrigen wie vor

das m...............

Desgl. 12 mm weit, wie vor, das m.....

Fallrohrleitungen, 30 mm Lichtweite, aus Bleiröhren von den Reservoirs nach den Klosetts, Pissoirs 2C.

das m . . .............

Zuflußrohr von Gußeisen anzuliefern und zu verlegen einschl. Blei- und Dichtungsmaterial, Vorhalten der Werkzeuge und Verschnitt, das m inkl. Fassonstücke:

Cn

CO

O I O    Ol

I (M    IQ I

CT«

o

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr JV A

Prers

ortsüblich

38 mm Durchmesser i. L

50

63    „

75

100

Abflußrohr von Gußeisen wie vor anzuliefern und zu verlegen, das m

63 mm Durchmesser i. L. .......

Ol o

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

150    „    „    „    .......

290    „    „    „    .......

Durchgangsventile, 10 mm weit, zu liefern und in

die Leitung einzusetzen, das Stück.....

Desgl. 12 mm weit, das Stück.......

Desgl. 15 mm weit, das Stück........

Desgl. 25 mm weit, das Stück.......

Desgl. 30 mm weit, das Stück........

Zapfventile, für Ausguß, 15 mm weit, für die Ausgußsteine und Wasserbecken, das Stück mit Wandscheibe ................

Windkessel, 15 mm weit, 0,5 m lang, mit Laufhahn

zu liefern, das Stück..........

Desgl. 25 mm weit, das Stück........

Spülapparate, vorschriftsmäßige für Klosetts und Pissoirs zu liefern, mit der Leitung zu verbinden und gebrauchsfähig zu machen, das Stück . . . Spülstein (für Küche und Waschküche), etwa 1 m lang, 0,70 m breit, mit Ablaufloch, innen geschliffen und außen charriert, anzuliefern und

aufzustellen..............

Reservoir, eisernes, mit Einlaufkasten für 100 Liter Inhalt zu liefern, zum Nachweis des Gewichts . Filzbekleidung der Röhren zum Schutz gegen Frost, das m Küchenausgüsse, gußeiserne, innen emailliert, einschl.

Anbringen, das Stück..........

Seiher von Messing, an die Ablaufröhre am Spülstein zu liefern und zu befestigen, das Stück . . Niederfchraub-Durchlaufhahn einschl. Lötung und Material:

CO CO CO CD C5

^ Ist CO

13—15

30

40

10 I 13

19    | 25 mm

3,75    |    4,00    |    6,0    | 11,5 ^

Haupthahn mit Entleerung einschl. Einfügen in die Leitung und Lötmaterial:

13 | 19 | 25 | 31 | 38 mm 8,00|10,00| 13 | 25 | 49

Mit Gehäuse u. Steigeschlüssel 12,00113,501 18 | 30 | 41 «41

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

JC

,//

26

Niederschraub-Auslaufhahn (Ventilzapfhahn):

10 | 13 | 19 | 25 | 31 | 38 mm 3 | 3,50} 5,00! fl | 20 | 26 | 5,501 7,50| 14 | 25 | 32 ^

Mit Schlauchverschraubung

Kostenanschlag I

über Anschluß einer Wasserleitung. Der im Jahre 1885 ausgeführte Anschluß eines Schleusenwärterhauses in Limburg an die vorhandene städtische Wasserleitung (Entfernung etwa 60 m) hat gekostet:

1 Anboyrgarnitur 19 mm Durchmesser am

Haupthahn............

1 Hahn-Einbau-Garnitur.......

63 m 19 mm Bleirohr vom Hauptrohr bis in den Keller einschl. Grundarbeit fertig zu 4^

1    Haupthahn 19 mm im Schleusenwärterhaus 10 m 15 nun Bleirohr im Hause zu 3 Jl . .

2    Zapfhähne 13

Schlafstube zu 5,50 Jl........

Kleinere Nebenarbeiten, rund ......

zum Gebrauch fertig, zusammen .

Kostenanschlag.

Das Oberförstergehöst in Diez (Reg.-Bez. Wiesbaden) hat im Jahre 1899 Anschluß an die städtische Wasserleitung erhalten. Es wurden 3 Zapfstellen angelegt und zwar in der Waschküche, in der Küche des Erdgeschosses und auf dem Flur im ersten Stock. Die Arberten und Kosten waren folgende:

a)    Leitung vom Straßenrohr bis zur Waschküche:

28 m Grundarbeit, 1,50 m tief zu 0,60 Jl . . 28 m Pflaster etwa 1 m breit aufreißen und

wieder zupflastern zu 0,50 Jl.....

38 m ³A" (28 mm) Bleirohrleitung, innen geschwefelt, von dem Hauptstrang der Straße bis zur Waschküche, zu 3,30 Jl . . 1 Haupthahn V₄" (19 mm) in der Waschküche

1 Entleerungshahn daselbst.......

1 Zapfhahn V₂" (13 mm) daselbst . . . .

b)    Leitung von der Waschküche im Untergeschoß bis in die Küche des Erdgeschosses:

10 m 7₄" (19 mm) Bleirohrleitung zu 3,30 Jl 1 Zapfhahn V₂" (13 mm) in der Küche . . . Spülstein ist vorhanden.

c)    Leitung von der Küche im Erdgeschoß nach dem Flur im ersten Stock:

10 m Bleirohrleitung V₂" (13 mm) zu 2,80 Jl

U ebertrag .

mm

in Küche und obere

00 I O

252

30

11

24

350

O O I O I (M

(M QO <M b-05

CO »o CO

to

OD

206 95

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl

25

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

tJfC

Preis

ortsüblich

Jft

Uebertrag .

206

1 Zapfhahn 7a" (13 mm).......

1 Ausgußbecken glatt von Gußeisen, innen emailliert, außen goudroniert, mit hoher Rückwand und festem Sieb zu liefern und unter dem Zapfhahn auf dem Flur anzubringen 1 Syphon unter dem Ausgußbecken mit

Schlammschraube anzubringen.....

15 m Ablaufröhren an den Syphon unter dem Ausgußbecken anzubringen und an das Ablaufrohr des Küchen-Spülsteins anzuschließen zu 3,50 Jl.........

Für unvorhergesehene Ausgaben zum Nachweis . .

Summa .

Die Einrichtung der Wasserzuleitung von dem Straßenrohr nach dem Oberförstergehöft in Montabaur (Reg-Bez. Wiesbaden) hat (1888) erfordert und gekostet:

11,30 in 19 mm (7.") Bleirohr, einschl. Verlegen zu 3,60 Jl..........

4,90 m 12 mm ('/„") Bleirohr und desgl. zu 3 ^

1    Absperrhahn 19 mm im Keller, zur Entleerung

2    Zapfhahne 9 mm (³/₄") mit Spitze zu 6,30 Jl

5 m Graben Ausschachtung und wieder zufüllen zu 0,65 Jl ..........

etwa 2,50 m Mauer-Durchbruch gix 3 Jl . .

Summa .

12

52

22

304

40 68 14 70

12 60

3 25 7 50

GO

IG

CO

CO h- GO 05

Feuerleitung im Innern eines Gebäudes. Gußrohrleitung von 80 mm Lichtweite zu liefern und fertig zu verlegen einschl. der erforderlichen Formstücke und Nebenmaterialien, das m.....

Desgl. 50 mm weit, einschl. der erforderlichen Ueber-gangs- und Formstücke zu den Steig- und Abzweigleitungen für die Wandhydranten, einschl. der

nötigen Rohrhaken, das m...... . . .

Normalhydrant einschl. Anschluß an die Leitung,

das Stück . ..............

Wandhydrant 50 mm einschl. Schlauchverschraubung, jedoch ausschl. Schlauch und Strahlrohr, das Stück Durchgangs-Ventile, vorschriftsmäßige, 50 mm lichter Durchmesser, zu liefern und in die Hhdranten-Abzweigsleitungen einzusetzen, das Stück . . . Windkessel 50 mm einschl. Verbindung mit den

Steigleitungen, baß Stück . ........

Hanfschläuche 50 mm weit, mit eingebundenen Gewinden, das m . .... ........

Strahlrohr mit- Hahn, das Stück .......

Hydrantenkasten zu pos. 3 cmf, Tannenholz mit Einrichtung zum Auswickeln von Schläuchen, je nach Ausstattung, das Stück..........

CO

! I 00 I

CO io CO IO

30—50 —

C. Badeeinrichtungen.

Badeeinrichtungen werden zweckmäßig in der Nähe des Schlaf- oder Ankleidezimmers, und wenn man es einrichten kann, in einem nach der Sonnenseite belegenen Zimmer angelegt. Bei starker Benutzung der Badezimmer in öffentlichen Gebäuden müssen dieselben massiv unterwölbt werden. Den Fußboden macht man zweckmäßig von Stein, da ein hölzerner Boden von der Nässe zu sehr leiden würde und dadurch leicht Holzschwamm entstehen könnte. Auch die Wände eines Badezimmers werden am besten bis auf etwa 1,50 m Höhe mit Steinplatten bekleidet. Hierzu eignen sich die kleinen holländischen Wandplättchen von 13 cm Seitenlänge und bei feinerer Ausstattung die schönen weißen Kacheln, wie sie zu den sog. Berliner Kachelöfen verwendet werden. Der Preis für letztere Art Wandbekleidung ist allerdings etwas hoch. Mettlacher Platten können auch wohl zu Wandbekleidungen verwendet werden, es wird aber dabei bemerkt, daß bei der Rauheit der Seitenflächen die Fugen weniger linienscharf und dichtschließend hergestellt werden können. Da der steinerne Fußboden sehr kalt ist, so müssen auf diesen entweder Teppiche oder Lattenpodeste aufgelegt werden. Die letzteren sind für gewöhnliche Badeeinrichtungen sehr zweckmäßig, da der Fußboden nach Wegschieben derselben immer leicht gereinigt werden kann.

Einrichtungen von Volksbädern, Arbeiterbädern, Schul- und Mannschaftsbädern liefert H. Schafstädt, Metallwarenfabrik in Gießen.

Metallwannen werden ans Zinkblech, Kupferblech und emailliertenr Gußeisen hergestellt. Für Krankenbäder, welche oft mit den verschiedenartigsten Einrichtungen zurechtgemacht werden, sind die letzteren aber mit Vorsicht zu verwenden, da infolge von scharfen Beizungen die Emaille leicht abspringt und dann die rauhe Eisenfläche zu Tage tritt.

Da es umständlich und auch zeitraubend ist, wenn das zum Baden erforderliche heiße Wasser von besonderem Feuerherd, der nicht selten ein oder zwei Stockwerke tiefer als das Badezimmer liegt, abgehoben und der Badewanne zugetragen werden muß,! verdienen als praktische Badeeinrichtung für Familien die Wannen-Badeapparate erwähnt zu werden, welche von verschiedenen Firmen in verschiedener

25*

Zusammenstellung gefertigt werden. Bei allen diesen Apparaten befindet sich in unmittelbarer Verbindung mit der Wanne eine eigene Heizvorrichtung und diese in so kleinen Abmessungen, daß die Badewanne mit dem Heizofen auch in beschränktem Raume überall noch aufzustellen ist. Vor dem Gebrauch eines solchen Badeapparates wird man aber nicht versäumen dürfen, sich über den technischen Zusammenhang des Heizofens mit der Badewanne zu unterrichten, um fast bei allen als wichtige Vorschrift zu entnehmen, daß das Feuer im Ofen erloschen oder ein Absperrventil in dem mit Wasser gefüllten Heizraum geschlossen ist.

Direkte Bezugsquellen: Nicol. Kölsch in Wiesbaden; Holle in Berlin SW 22, Solmsstr. 13; D. Grove in Berlin SW, Friedrichstr. 24; Fr. Gerecke, Berlin 8 42, Wassertorstr. 14; Sanitätswerke (MoosdorfLHochhäusler), Berlin S,Kommandcmtenstr. 60; O. Hohns, Berlin S, Kommandantenstr. 53. — Aachener Badeöfen: I. G. Houben Sohn Karl in Aachen.

In größeren öffentlichen Badeanstalten finden sich außer den gewöhnlichen Wasserbädern meist noch zur Benutzung:

Das sog. römisch-irische Bad, als heilbringend erprobt bei vielen Erkältungskrankheiten, bei gichtischen, rheumatischen und Haut-leiden und auch allgemein beliebt wegen seiner energischen Erregung der Hauttätigkeit, ist ein H e i ß I u f t b a d. Aus dem Auskleidezimmer (Apodyterium), in welchem sich zur Benutzung nach beendetem Baden ein Ruhebett befindet, geht der Badende zunächst in ein etwa auf 40° C. erwärmtes Gemach (Tepidarium), und aus diesem in einen durch Einführung heißer Luft auf 50—60° C. erhitzten Schwitzraum (Sudatorium), in welchem zweckmäßig zur augenblicklichen Erfrischung Wandbecken mit beständigem kalten Zulauf angebracht sind. Ist der Schwitztour Genüge geschehen, tritt der Badende in das Abkühlungs-, zugleich Abwaschzimmer (Lavacruni). um hier von der Gelegenheit zu kalten Vollbädern und mannigfaltigen kalten und warmen Douchen nach Belieben Gebrauch zu macheu. Aus dem LaVacrum geht man schließlich in sein Auskleidezimmer zurück, um auf dem Ruhebett sich eine Weile behaglich auszuruhen und dann wohlgestärkt die Anstalt zu verlassen.

Das sog. russische Bad, besonders geeignet für Rheuma-tismen und Nervenleiden, ist ein D a m p f b a d. Die heißen Wasserdämpfe werden aus dem Dampfkessel direkt in den Bade(Dampf-)raum geleitet. An den Wänden oder in der Mitte des Raumes pflegen Liege-stufen angebracht zu sein, welche man nach und nach ersteigt, um die nach oben wachsenden Temperaturgrade des Dampfes auf sich einwirken zu lassen. Ist die Schwitztour hinreichend besorgt, begibt man sich in das nahegelegene Abkühlungs-, zugleich Abwaschzimmer (Lavacrum), um hier von denselben Einrichtungen Gebrauch zu machen, als wenn man auf römisch-irische Art gebadet hätte.

Pos.

to

OT ^ CO

CO

CD

CD

io    CO

TH    1—1

Anleitung MM Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis ortsüblich Jt j,

C. Ladeeinrichtungen.

Gußeiserne Badewanne, innen emailliert mit Ueber-

schlußrohr...............

Badewanne aus starkem Zink mit Holzboden, Ventil und Ueberlauf, Einfluß von unten, braun und

weiß lackiert, 60 ^ bis..........

Zinkwanne transportabel, mit Gasheizungs-Apparat

Desgl. ganz in Kupfer......... . .

Zinkwanne mit kupfernem getriebenem Heizofen von Holke, je nach Ausstattung 120 Ji bis ... . Heizofen allein, einschl. Verbindungsrohr und Verschraubungen, fertig, um an jede Badewanne angebracht zu werden, je nach Ausstattung 70 Ji bis Braufevorrichtung aus Kupfer 12 Ji bis ... . Badeschild aus Marmor oder Messing mit 3 eingelassenen Schalen und 3 Stück Hähnen mit der

Bezeichnung Kalt, Warm, Brause......

Waschtoilette mit 1 Waschbecken in einer Schieferplatte auf 2 gußeisernen Konsolen nebst Abflußventil, Niederschraubhahn und Geruchsverschluß . Waschtoilette, poliert und mit Mahagoni fourniert, mit Marmorplatte und einem englischen Waschbecken, mit 2 Ventilen für Zu- und Abfluß und

Wasserleitung 120 ^ bis.........

Waschbecken von Gußeisen 12 Ji bt§......

Desgl. von Fayence 8 ^ bis........

Vade-Appnrate für warme und kalte Bäder, heizbare Badewannen mit und ohne Douche-Apparate liefern u. a.: Jos. Blank in Heidelberg; C. Cohn in Berlin, Leipzigerstraße 88; Deutsche Wasserwerksgesellschaft in Höchst a. M.; Gustav Herrschet in Bernburg a. S.; Emil Schulz & Cie. in Berlin 8., Prinzenstraße 18; E. W. Lanz in Nürnberg. Wandbekleidung mit fein weißen und gut glasierten Ofenkacheln, 20 zu 23 cm, in Zementmörtel genau und sauber herzustellen, einschl. Liefern der sämtlichen Materialien, auch der erforderlichen Eckkacheln und Deckleisten, sowie Beiputzen der oberen

Wandflächen, das qm..........

Desgl. mit halbweißen oder bunten Kacheln (zu 50 J> ) im übrigen wie vor herzustellen, das qm . Desgl. mit holländischen Wandplättchen (zu 10

wie vor herzustellen, das qm........

Desgl. mit Mettlacher Platten (einfaches Muster)

wie vor herzustellen, das qm........

Desgl. mit deutschem Schiefer (sauerländischem, rheinischem, Lahn- oder Moselschiefer) einschl.

Schalung, das qm............

Fußbodenbeläge aus Holz oder Stein zc. (s. S. 151—153).

CO

<M

—I

O Ol ©

140

60

45

300

18

30

26

20

10

14

Hausentwässerung (Hauskanalisation) besteht in der Ableitung sämtlicher Abwässer eines bebauten Grundstücks mittels unterirdisch liegender Ton- oder Eisenröhren in den hierfür bestimmten Straßen-kanal. Vorbedingung ist das Vorhandensein einer Wasserleitung im Hause.

AIs hygienische Forderungen an eine gute Hausentwässerung sind zu bezeichnen:

1.    Schleunigste Entfernung aller flüssigen und halbflüssigen Sch mutz st off e aus den Wohnungen.

2.    Reichlicher Eintritt frischer Luft in das Hausröhrensystem, um die aus Schmutz-resten möglicherweise entstehenden Fäulnisgase zu verdrängen, ohne daß dieselben in die Hausräume gelangen können.

3.    Verhindern ngderausihrerZersetzungent-stehenden Gase (Kanalgase), in die Wohnungen zurückzukehren.

ad 1. Die Rohrleitung betreffend, so sind eiserne Röhren den Ton- und Steingutröhren vorzuziehen. Senkrechte Röhren zwischen 5 und 10 cm, liegende nicht über 15 cm weit, da die Weite behufs Steigerung der Geschwindigkeit nicht zu groß sein darf. Das Gefälle möglichst gleichmäßig.

ad 2. Jedes Fallrohr muß in voller Lichtweite und möglichst ohne Krümmung bis über Dach hochgeführt werden, auch tunlichst mit Luftsauger versehen sein. Durch diese einfache Maßregel werden Spannungen in den Röhren vermieden und die schlechten Gase in denselben können über Dach frei austreten. Noch besser und energischer werden die Röhren durch Luft ausgereinigt, wenn zugleich das untere Ende des Hauptkanals durch ein sog. Lufteinlaßrohr mit der äußeren Luft in Verbindung gebracht wird.

Die obersten Punkte der Syphonkrllmmer sind mit dem emporgeführten Fallrohr behufs Lüftung und zur Verhütung der Entleerung des Wasserverschlusses in Verbindung zu setzen.

Die Gefahr der Luftspannung in dem Fallrohr kann aber doch eintreten, wenn Klosetts oder dergl. in den oberen Stockwerken entleert werden, indem dann durch den herabstürzenden Klosettinhalt die schlechte Luft im Fallrohr nach unten gedrückt und möglicherweise durch den Wasserverschluß des tiefer gelegenen Klosetts hindurch in das Haus gepreßt wird. Ferner sammelt sich in den Zweigröhren, welche die Verbindung der Klosetts mit dem Fallrohr herstellen, leicht schlechte Luft an, ohne einen Ausweg nach auswärts zu finden. Unter diesen Umständen ist es angezeigt, alle Wasserverschlüsse des Hauses nochmals für sich zu ventilieren, indem neben dem Fallrohr ein besonderes Lüftungsrohr angebracht wird.

Nach der Polizei-Verordnung über Hausentwässerungsanlagen für die Stadt Köln (Verlag du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung, 1887, Köln, mit 6 Tafeln, Preis 2,50 Mk.) muß in Köln neben dem Fallrohr ein besonderes Lüftungsrohr angelegt werden, wenn Zuflüsse von m ehr als zwei Stockwerken in ein Fallrohr einmünden. Dieses Lüftungsrohr ist mit den höchsten Punkten aller Syphonkrümmer zu verbinden.

ad 3. Um zu verhindern, daß das Straßen-Kanalgas in den Hauskanal eintritt, wird an dem unteren Ende des Hauskanals und zwar am besten zwischen dem Lufteinlaßrohr und dem Straßenkanal ein Wasserverschluß (Syphon) eingeschaltet. Diese Maßregel, durch welche die Ventilation der Hausröhren unabhängig von derjenigen der Straßenkanäle gemacht wird, gewährt offenbar die größte Sicherheit gegen das Eintreten von Kanalgasen in die Häuser.

In den meisten größeren Städten sind polizeiliche Vorschriften über Abzugröhren, Entlüftung, Anbringung von Geruchverschlüssen, Herstellung von Sammelgruben (Gullys), Revisionsschachten u. s. w. vorhanden, welche genau zu beachten sind.

Anleitung zum Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

JC

CO -3 Ci QX 14^

Beispiel eines Kostenanschlages für eine Hausentwässerung")

ohne Zementlieferung und ohne Verputz- und Malerarbeit.

1,90 cbm Erde auszuheben, nach dem Verlegen der Rohrleitungen wieder einzufüllen und festzustampfen, ohne jeglichen Transport. (Sollte steiniger oder felsiger Boden vorkommen, so findet besondere Preisvereinbarirng statt.) Das cbm zu 3,00 ^

1 qm Pflaster im Keller aufzubrechen und nach dem Verfüllen der Rohrgräben wiederherzustellen . .

1,24 cbm Mauerwerk aus Ringofensteinen herzustellen einschl. Verfugen der Innenseiten mit Zementmörtel, das cbm zu 26,00 Jl.....

1 lfd. m Mauerdurchbruch herzustellen einschl. Beimauern ................

5 Deckendurchbrüche herzustellen ä 2,50 Jl ... .

1 Dachdurchbruch herzustellen........

1    kompl. Hofsinkkasten aus Ton mit gußeisernem

Aufsatz zu liefern und einzubauen......

2    Steigeeisen zu liefern und einzumauern, das Stück

0,80 Jl................

32

12

40

Uebertrag .    103

ES I

*) Ausgeführt zu Gießen 1906.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich Jt 4    Jl 4

Uebertrag .

1 gußeiserner Deckel zu liefern und zu verlegen ♦ .

103 24

10

10

11

12

13

3,50 lfd. m gußeisernes vXH - Rohr 70 mm weit

zu verlegen, das m zu 3,80 Jl.......

5 lfd. m desgl. wie vor 100 mm weit, das m 4,80 Jl 9 „    „

12 „ „

„ das m 5,80 Jl „ das m 7,00 Jl

13 50

24

14

15

16

17

52 20

84

12

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

125    „

150 „

1 Anschlußstück Eisen an Tonrohr, 150 mm weit . . 1 Putzkasten 125 mm weit, zu liefern und zu

montieren...............

1 desgl. 150 mm weit, wie vor........

1 Ventilationsstutzen 125/175 zu liefern und zu

montieren ...............

1 Waschküchensinkkasten komplett mit 100 mm Durchgang zu liefern und zu montieren.....

1    Hochwasserverschluß kompl. wie vor ......

3 Stück weiße Fayence-Klosetts mit poliertem Sitz,

Spülkasten mit mess. Kette und Griff, ohne Bleirohr, zu liefern und zu montieren.....

3 Stück Küchennusgüsse ohne Rückwand zu liefern

und zu montieren, das Stück 12,00 Jl.....

8 lfd. m Bleirohr 40 mm weit, zu liefern und zu

montieren, das m zu 4,00 Jl........

3 Stück Bleisyphon 40 mm zu liefern und zu

montieren, das Stück zu 4,00 Jl...... .

3 Stück verzinkte Eisenstützen wie vor, das Stück zu 1,40 Jl ..............

3 Stück Gossensteine od. Wandbecken anzuschließen (je 2 Lötstellen), das Stück zu 1,80 Jt . . . . 3 Stück Rohrschellen 50 mm für Syphon etc. zu liefern und einzugipsen, das Stück zu 0,75 Jl ... ,

2    lfd. m Dunstrohre mit Haube und Eindeckplatte

aus Zink zu liefern und einzudecken 175 mm weit, das m zu 3,00 Jl .. ..........

21

16

11

20

48

20

20

10

40

95

36]

<M    <M

CO    tH

20

40

25

Zusammen .

Der Ausführende verpflichtet sich, die Anlage fix und fertig nach den Vorschriften des Tiefbauamtes herzustellen für den Preis von Jl 533,64 — jedoch ohne Zement- und Weißbinderarbeiten — und übernimmt für die Güte der Arbeiten und Lieferungen 2 Jahre Garantie.

533

64

Kanalisationsanlagen in Städten: I. L. Bacon in Berlin 0 27, Holzmarktstr. 11 (Port. 27); Brodnitz & Seidel in Berlin, Weddingplatz; Cyclop, Mehlis L Behrens in Berlin X,Pankstr. 15; Flügge LZizold, Ingenieure in Hamburg; C. Mennicke, Berlin 81^, Wilhelmstr. 128; Lingen & Baumgart in Königsberg i. Pr.; Kullmann & Lina in Frankfurt a. M.; N. Kölsch in Wiesbaden.

Kap. xx. Rohrleitungen.

Holzröhren am besten aus Kiefern- oder Lärchenholz. Eichenholz gibt dem Wasser schlechten Geschmack. Länge der Rohrstücke 4—6 m, Stärke der Wandung gleich dem Durchmesser des Bohrlochs. Dauer der Leitung 10—20 Jahre, selten länger, da die Holzröhren durch das fließende Wasser,

Berührung mit Pflanzenstoffen 2C. bald angegriffen werden. Verbindung der Holzröhren nach Fig. 1 zeigt eine Röhre mit Neigung 1: 5 konisch zugeschärft und in entsprechende Höhlung der anderen geschoben. Dann Beschlag mittels eines starken Eisenringes. Beim Quellen des Holzes schieben sich dieKegelflächen häufig auseinander, daher bessere Einrichtung nach Fig. 2, wenn die Holzröhren stumpf ^    ^

gegeneinander gestoßen und die Ver-bindung durch eine in die Mitte der Rohrwand eingetriebene eiserne Büchse von etwa 15 cm Länge hergestellt wird.

Abzweigungen bei Holzröhren am besten durch eingeschobene Gußstücke, welche in die Holzröhren verkeilt werden (Fig. 3).

Gußeiserne Röhren sind bei größeren Wasserleitungen fast ausschließlich im Gebrauch. Sie besitzen vor allen anderen die größte Festigkeit und sind absolut wasserdicht.

Emaillierte eiserne Röhren sind solche, welche im Innern mit einem porzellanartigen Ueberzug, der den Röhren in erhitztem Zustande eingebrannt wird, versehen sind. Durch diese Emaille soll vermieden werden, daß Flüssigkeiten mit dem Eisen in Berührung kommen, damit sie in ihrer chemischen Zusammensetzung unverändert bleiben. Emaillierte eiserne Röhren finden daher bei Trinkwasserleitungen, in Laboratorien, Mineralwasser- und chemischen Fabriken 2C. hauptsächlich Verwendung.

' "i

Mg. 1.

rr~

Fig. 2.

F'g 3.

Muffen Verbindung (Fig. 4) die gebräuchlichste. Jede Röhre erhält an einer Seite einen weiten Hals, in welchen das Ende der folgenden Röhre hineingefchoben wird. Die Dichtung der Muffen geschieht durch eingetriebene, mit Holzteer getränkte Stricke (Werg) und einem davor gegossenen und gestemmten Bleiring. Der Werg wird zur Verhinderung des Blei-Durchfließens eingestemmt. Statt Blei kann man auch einen Eisenkitt nehmen; letzteres gibt jedoch eine sehr steife Verbindung. Die Dichtung mit Blei ist sicherer und gibt dem Rohrstrang eine gewisse Beweglichkeit. Soll später der Blitzableiter angeschlossen werden, so ist unbedingt Metalldichtung erforderlich.

Fig. 5.

Fig. 4.

Flanschenverbindung (Fig. 5) ist umständlicher und verhindert jede Bewegung des Rohrstranges. Daher können leicht Bruche vorkommen. Die Flanschenröhren haben an beiden Enden einen vorstehenden Rand, worin sich der Weite der Röhren entsprechend 4—8 Schraubenlöcher zum Durchziehen der Schraubenbolzen befinden. Der Rand der Flanschen ist meistens durch eine flach-konische Fläche begrenzt, zwischen welcher Scheiben von geteertem Leder oder besser von Blei eingelegt werden, sodaß die eigentlichen Flanschenränder sich nicht unmittelbar berühren.

B I e i r ö h r e n , in der Regel nur von verhältnismäßig kleinem Durchmesser, werden hauptsächlich zu Verteilungen gebraucht, besonders schon deshalb, weil sie sich leicht biegen lassen und daher überall bequem hingeleitet werden können. Ob und unter welchen Umständen das Wasser metallische Bestandteile aus bleiernen Leitungen aufnimmt, ist mit vollständiger Sicherheit noch nicht ermittelt. Die Befürchtung aber, daß es der Fall sein könnte, hat Anlaß zur Herstellung von Zinn-röhren gegeben, welche von außen mit einem Bleimantel umhüllt sind. Da diese vollständige Sicherheit gegen irgendwelche Vergiftung des Wassers bieten, so möchte es sich empfehlen, sie statt der Bleiröhren für Saugrohre bei Pumpen, Wasserzuleitungen in Häusern 2c. überall da zu nehmen, wo es auf den Preisunterschied nicht wesentlich ankommt.

GlasterteTonröhren (Steingutröhren) werden aus sorgfältig durchgearbeitetem Ton hergestellt, der ziemlich steif verwendet werden muß, wenn das Rohr seine Form behalten soll. Ein kreisrunder Querschnitt, überall gleiche Wandstärke und Heller Klang sind die

äußeren Kennzeichen guter Tonröhren. Auch dürfen dieselben nicht spröde sein, müssen vielmehr eine gewisse Elastizität besitzen, um den mannigfachen auf sie einwirkenden Stößen beim Transport, Verlegen 2c. Widerstand leisten zu können.

Die am meisten angewendete Art des Verdichtens der Musfenverbindungen an Ton- und Steingutröhren besteht in einer Umwickelung des stumpfen Rohrendes mit Teer- oder Oelstricken und einer Umkleidung der ganzen Verbindungsstelle mit fettem Ton. Außerdem wird die Verbindung auch durch Verwendung von Teerstricken mit Zementguß oder bloß durch Ausfüllen der Muffenringe mit Asphalt, Schellack oder ähnlichen Mitteln hergestellt. Bei dem letzteren Verfahren müssen die Röhren und Dichtungsmittel angewärmt bezw. geschmolzen werden.

Tonröhren sind zwar 40—50% billiger als die gußeisernen Röhren, können aber nur zu fast druckfreien Wasserleitungen benutzt werden, weil die- Verbindung der Röhren untereinander selten druckfest hergestellt werden kann und weil sie weder Hahn noch Ventilverschlüsse vertragen können.

Lager von glasierten Tonröhren und Formstücken unterhalten u. a.:

O. Bartels in Berlin SW, Hornstr. 96; Tonwarensabrik der Magdeburger Bau-und Kredit-Bank in Magdeburg; Tonröhrenfabrik in Köln a. Rh., Seidmachergäßchen 2; A. Rasch in Bad Oeynhausen; W. Richter & Comp, in Bitterfeld; Deutsche Tonröhren-und Chamottefabrik, Berlin 0, Mühlenstr. 34 und Münsterberg i. Schl.; I. Hersel in Ullersdorf bei Naumburg am Queis re. rc.

Zementröhren haben gegenüber den Tonröhren den Vorzug, daß sie eine größere Widerstandsfähigkeit gegen äußeren Druck besitzen, besonders wegen ihrer mit der unteren Fläche des Rohres eben laufenden Muffenverbindung, und daß sie länger sind als Tonrohre, also mit weniger Stößen verlegt werden können.

Ferner bieten Zementröhren den Vorteil, daß sie vermöge !ii ihrer glatten, ungezogenen Wandungen und genau schlie- wffeg ßenden Muffen eine völlig ebene, innere Fläche und an den Muffenverbindungen keinerlei Vertiefungen bilden, in die sich Schlamm oder Unrat ansetzen kann. Sie können daher nach Umständen mit einem verhältnismäßig sehr geringen Gefälle verlegt werden. Zementröhren von runden und eiförmigen Profilen an Stelle gemauerter Kanäle bieten noch den Vorteil, daß sie ungemein rasch verlegt werden können und daß sie vollständig dicht sind.

Monier röhren, starkwandige Eisenzement-Röhren, rund, von 200 bis 2000 mm Weite, eiförmig von ²⁰⁰/30o mm bis ¹³³³/2ooo mm

Weite liefert die Aktiengesellschaft für Monierbauten in Berlin, Pots-damerstraße 10/11. Diese Röhren, „Dammröhren" genannt, sind frei Bahnhof Niedersachswerfen zu folgenden Preisen zu haben:

Lichtweite Ouerschnittsfläche Wandstärke in qcm

in cm

ca. mm

Gewicht ca. kg pro lfd. m

Preis

pro lfd. m

M.

707

45

105

7.—

1257

45

135

9.—

1964

50

185

2827

52

230

3848

5027

6362

7854

11310

13273

17672

55

60

64

68

75

85

90

280

340

420

460

675

800

950

12.— 15.— 18.— 21.— 24 — 28.— 40.— 48.— 54.—

Gußeiserne Muifeuröhren.

(Deutsche Rohr-Normalien.)

Innerer Durchmesser . . Normal-Wandstärke .    .

Nutzlänge.....

Gewicht ohne Muffe das m

40

50

60

70

80

90 mm

8,5    8,5

2    2 u. 2,5    2

mit

8,75 10,57 13,26 15,20 18,24 20,29 kg 10,09 12,14 15,00 16,65 19,94 22,19 „

Preis einschl. Muffen das m bis 18 ^ für 100 kg ... .

Innerer Durchmesser .... Normal-Wandstärke ....

Nutzlänge........

Gewicht ohne Muffe das m. .

1,83    2,20    2,70

3-

3,60    4,—

100    125    150    175    200    300 mm

9,5    10    10,5    11    13    „

3 U. 3,5 311.4    3 II. 4    4

mit

22,34    29,10    36,44    44,36

24,41    31,65    39,74    48,36

52,86    92,68 kg

57,06    99,13 „

Preis einschl. Muffen das m bis 18 für 100 kg.....

4,50    5,70    7,20    8,70    11,30    18,— ^

Gußeiserne Flau scheurohreu.

...    40    50    60    70    80    90    mm

.    .    .    .    142    160    175    185    200    215    „

,    .    .    .    10,64    12,98    15,24    17,34    20,80    23,20    kg

Innerer Durchmesser . .

Flanschendurchmesser . .

Gewicht das m . . . .

Baulänge......

5,-

Preis das m bei 24 ^ für 100 kg 2,55    3,10    3,56    4,16

100    125    150    175    200    225    mm

230    260    290    320    350    370

25,65    33,27    41,57    50,33    60,00    69,30 kg

Jnnerer Durchmesser Flanschendurchmess er Gewicht das m . .

Baulänge....

Preis das m bei 24 für 100 kg 6,25    7^98    10,—    12,—    14/40    16,65 JL

Eisenhüttenwerk Tangerhütte in Tangerhütte; Königin Marienhütte in Neusalz a. O. Rud. Böcking & Co. in Halbergerhütte b. Saarbrücken; Budde & Göhde in Berlin. jj

Kleiröhrerr.

2,2    3,8    6,3    7,5    11,0    12,8 kg

Innerer Durchmesser.....

Aeußerer Durchmesser.....

Gewicht das m.......

Kosten das m bei 250pro 100 kg Grundpreis ¹).......

Innerer Durchmesser.....

Aeußerer Durchmesser.....

Gewicht das m kg......

Kosten das m bei 250^. pro 100 kg Grundpreis.......

0,91    0,73    1,12    0,82    1,34    1,76    2,18 kg

2,50 2,10    3,10    2,40 3,70    4,50 5,60 oft

Die Verbindung wird meist durch messingene Zwischenstücke mit Verschraubung hergestellt und kostet gegen 20—30°/o mehr. Für Verlegen wird- für das Meter je nach dem Durchmesser 0,50—1 oft bezahlt.

Glasierte Ton- und Kterngntröhren. '

...    50    75    100    125 150 175 200 225 250 300 mm

Lichte Weite . .

8    10    15    18    22    28    33    40    46    65 kg

Gewicht das m .    . .    .

Gerade Röhren das m Baulänge kosten..... 0,50 0,65 0,80 0,95 1,20 1,45 1,70 1,90 2,30 3,20 ^

Bogen, Knie oder einfacher

Abzweig das Stück .    . 0,65 0,90 1,10 1,25 1,55 1,85 2,30 2,60 3,10 4,20 oft

Ton muffen röhren genau nach Richtung und Gefälle in der vorgeschriebenen (frostfreien) Tiefe zu verlegen, dann durch Einlegen eines geteerten Hanfstricks in die Muffe, durch Ausgießen und Umhüllen desselben mit Zementmörtel (1 Teil Zement und 1 Teil Sand) zu dichten, die Rohre vorsichtig zu hinterfllllen, einschl. Transport derselben vom Lager zur Verwendungsstelle, Lieferung des Dichtungsmaterials 2C., das m je nach Lichtweite der Rohre 0,50—1 Mk.

9. 10

Figur

der

arL

• • • lttjckorZ-chnOWgz qnn nrckckvU-gmtzijrrK ............njilitjfß orrnnI

•oq

•ichghl »/«OQ «mSisa

Kreuzstücke, schwarz......

do. verzinkt 50°/o höher.

Gerade Müssen, schwarz.....

do» verzinkt 50o/₀ höher. Reduktions-Mufsen, schwarz . . .

•oq

'achgh o/o0Q Mikioa

kavalchj '3pnj@=JL

•oq

•achgtz o/o0Q jjmSasa

Knie- oder Winkelstücke, schwarz

♦aq

verzinkt 50°/o höher im Preis.

Bogenstücke, schwarz . .

. . das Stück Jt

Bei genau vorgeschriebenen Längen sind die Röhren 10°/o höher zu berechnen.

verzinkt

^ ff ff

Röhren in unbestimmten Längen von etwa 4—5 m mit Gewinden

das m dC

und Müsse, schwarz

Innerer Durchmesser

IO

SB

engl. Zoll Millimeter

S* \Wm

00 4^

co

4^ CO 00    05

05

05

4-    CO    to

-31    05    4^

to

GO

to

OO

05    4-

O Qi

£ 05

CO

CO

Qi

*rr-.rlioasSim;pia-WM qtm -svW

H- I

!-«■    i—^    CO    4^    4^

QD    tQ    CO    4^    IO

ü<

IC

O GO 00 I—»■

05

to

GO

_03_

to    4-

co    co

01

oo

ic

4x

to

05 CO 05 GO

05

CO

to

4X

co to

O    05    o    00

^    00 O O O

§.

OT cs O* QT

IC

Ol

05

4> O    Ot    O    Ot    I—*•

OO    co    00    o    O

co

o -I

CO to

Dvaiuvöhveu

werden bis zu 100 mm lichter Weite, gewöhnlich 30 cm lang, bei größerer Lichtweite 50 cm angefertigt. Von den 30 cm langen Drainröhren sind für das m einschl. Bruch

3,5 Stück zu rechnen.

Draingraben auszuheben mit 50 cm oberer und 12 cm Sohlenbreite, durchschnittlich i m tief und in gleichmäßigem Sohlengefälle kostet das m etwa 0,18

Drainröhren richtig zu legen und an den Zusammenläufen gut zu verbinden, das m 0,10

Povtlaud-Zerueutvöhveu aus dev Zemeulruaveufadvilr tum Dycketchojf § Midmauu in Kiedvich a. Rh.

Kanalisierungs- und Wasserleitungs-Röhren Kanalisierungs- und Wasserleitungs-Röhren

Preis das m JM*.

Preis

tas m M. ^

Lichtweite Länge Gewicht kg

das m

Lichtweite Länge Gewicht kg

das m

75

100

0,80

17

1,00

23

120

150

27,5

33

175

200

48,5

64

225

74

250

89

300

125,5

350

160

400

197'

450

236

500

277

600

371

700

483

800

604

900

795

1000

200/300

944

98

HHHW(MC07H^i0Ot>05Hi|cs>C0

85    250/375

—    300/450

10    350/525

25    400/600

50    500/750

80    600/900

_    Iteilig

30    600/900

sw«,

j" 700/1050

⁷⁵ 700/1050 40    4 teilig

—    800/1200

25    ¹'leitie

50 800/1200 OK    4 teilig

⁰⁰ 900/1350

1 teilig

1000/1500 05    1 teilig

Iteilig

138

166

219

CO rft ist CO b-

1,25

1,00

1,25

1,00

1,25

636

770

799

947

1004

60

80

0,80

0,70

1198

1382

O    I    CO    I    CO    I    T-i    ^

H    I    tH    I    tH    I    <M    <M

istgiOOOO | »st | ist | »st »st

B em.: Pro Stück Einlaß in Röhren wird ein Zuschlag von 1,80—2,65^ berechnet.

Zementröhren genau nach Richtung und Gefälle zu verlegen, jeden Stoß durch Unterlegen eines Backsteins zu sichern, die Rohrenden vorher anzufeuchten, dann durch Einbringen von Zementmörtel und Umlegen eines Wulstes von Zementmörtel zu di ch t e n, nach Lichtweite der Röhren das m 0,80—2 Mk.

Bei 0,30 m weiten Zementröhren ist in Limburg für vorstehende Arbeit für das m 1 Mk. bezahlt worden.

Kap. xxi. Krunnen und Pumpen.

Brunnen in einfachster Form sind diejenigen, deren Ausfluß bis an die Oberfläche des Erdbodens heranreicht. Wo die Ausschließung eines Brunnens, wie meistens der Fall, durch Ausgraben nötig wird, muß man nur so tief herabgehen, als für die-Beschaffung des gewünschten Wassers in Bezug auf Menge und Güte erforderlich ist.

Die Wassermenge eines Brunnens wird wenigstens annähernd gemessen, indem man den Brunnen während 24 Stunden unberührt stehen läßt, dann ihn vollständig ausschöpft und die Zeit beobachtet, in welcher das Wasser wieder bis zur früheren Höhe gestiegen ist. Gewöhnlich wird die Ausschachtung eines 1—1,50 m weiten Brunnens so tief heruntergeführt, daß das Wasser mindestens 1 m hoch im Schachte steht.

Tadelloses Trinkwasser muß hell und klar, frei von jeder Trübung und geruchlos sein. Es darf im allgemeinen nur wenige feste Bestandteile und durchaus keine der Fäulnis fähigen Stoffe enthalten. Der erquickende Geschmack des Wassers ist durch den Gehalt von Sauerstoff und Kohlensäure bedingt. Die Kalksalze, welche zuweilen in bedeutenden Mengen im Brunnenwasser auftreten, geben demselben eine dem Geschmack widerstehende, unangenehme Härte und machen es oft völlig ungenießbar. Natur und Verhältnis der fremdartigen Stoffe, mit denen das Brunnenwasser versetzt ist, hängen hauptsächlich von der Art der Erdschichten ab, die es bis zu seinem Eintritt in den Brunnenkessel zu durchlaufen hat.

Durchläuft das versickernde Meteorwasser ausschließlich Kiesoder Sandschichten, so wird man in Anbetracht der filtrierenden Eigenschaften des Sandes an diesen Stellen ohne weiteres auf gutes Trinkwasser rechnen können. Anders ist die Sache schon, wenn das ans den atmosphärischen Niederschlägen durch Versickerung sich ansammelnde Grundwasser Ablagerungen oder Gesteinschichten, wie etwa kalk- und mergelhaltige, hat durchlaufen müssen, durch welche dem Wasser verunreinigende oder gar schädliche Beimischungen zugeführt werden.

Trifft das Wasser auf seinem Wege gewisse Mineralien von bestimmter Beschaffenheit in großer Menge, so tritt dasselbe als sogen. Mineralwasser auf, dessen Bezeichnung je nach dem Charakter der gelösten Stoffe verschieden ist.

Trinkwasser rasch auf seine Güte zu prüfen, besteht nach Hager in folgendem: Man kocht ¹/₂ Sit. desselben in einer gut glasierten Porzellanschale 10 Minuten lang und beobachtet, ob sich dasselbe beim Erkalten und in der Ruhe nach ¹/₄—¹/₂ Stunde stark trübt. In diesem Falle sind voraussichtlich viele Kalk- und Magnesiasalze vorhanden, welche das Wasser zum Genusse zwar nicht untauglich, aber sehr hart machen, sodaß es sich zum Kochen von Fleisch und Hülsenfrllchten nicht eignet, indem die Erdsalze mit dem Eiweiß der letzteren unlösliche Verbindungen eingehen. Oder man gießt 50 g Wasser in ein weißes Becherglas und fügt eine wässerige Lösung von Gerbsäure (1 :4) hinzu. Erfolgt binnen 5—6 Stunden keine Trübung, so kann man dasselbe als tauglich bezeichnen; tritt aber schon innerhalb einer Stunde Trübung ein, so enthält es außer Kalk auch organische Substanzen.

Abgesehen von der vorstehend beschriebenen Prüfung ist bei jeder Neu-Anlage eines Brunnens und auch da, wo vorhandene Brunnen mit den Sinnen wahrzunehmende Veränderungen des Wassers zeigen, oder wo Krankheitsfälle (Typhus) auf eine schlechte Beschaffenheit des Wassers schließen lassen, eine Analyse des Wassers durch einen Chemiker vorzunehmen. Zu diesem Zwecke sind Wasserproben zu entnehmen und beachte man dabei nachstehende Vorschriften über Entnahme von Wasserproben.

Es sind mindestens 2 Flaschen zu 1 Lit. Inhalt zu entnehmen. Die Flaschen müssen aus weißem Glase bestehen, vorher gut mit heißem Wasser gespült und durch Wärme getrocknet sein. Alsdann sind bei der Entnahme die Flaschen mit dem zu probierenden Wasser zu füllen, mit neuen Korken zu verstöpseln und zu versiegeln. Die Flaschen sind mit einer Aufschrift, enthaltend die genaue Bezeichnung und den Tag der Entnahme, zu bekleben. Außerdem ist ein Fragebogen mit nachstehendem Inhalt auszufüllen und beizufügen. Bei Entnahme des Wassers aus Kessel- oder Bohrbrunnen sind dieselben bei Neuanlagen mindestens 3 Tage, sonst 1 Tag abzupumpen, wobei zugleich der Zufluß des Wassers zu messen ist.

Fragebogen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Das Wasser i)t entnommen

Laufende Nummer

Laufbrunnen, Wasser« leitung, Orr Pump.

brunnen,

Fluß,

Bohrloch

Tag

2C.

aus einer Tiefe von m

Ursprung der Quelle, Lage des Brunnens. Bei Neuanlagen von Brunnen und

Tiefbohrungen sind die durchsenkten Bodenschichten speziell anzugeben resp. Bohrprofil beizufügen

cm

Sonstige Angaben der Beschaffenbeit des Wassers, etwaige Ursachen der schon mit den Sinnen wahrzunehmenden schlechten Beschaffenheit, schädliche Zuflüsse der nächsten Um» gebung, Angabe der vorliegenden Erfahrungen (epidemische Krankheiten)

Etwaige Mittel, welche zur Verbesserung der schleckten Beschaffenheit des Wassers angewendet

sind

uaßttnjaamags

Die Grenzwerte der bei einer Analyse gefundenen Bestandteile sind in 100 000 Teilen:

50 Teile,

Abdampfrückstand .

32°,

Gesamthärte .    .

15°

2 bis 3 Teile,

0,5 bis 1,5 Teile,

Bleibende Härte .

Chlor.....

Salpetersäure . .

zur Oxydation erforderliches übermangansaures Kali .    0,6 bis höchstens 1 Teil.

Salpetrige Säure und Ammoniak dürfen nicht vorhanden sein.

Der Analyse hat sich auch noch eine bakteriologische Untersuchung anzuschließen, deren Ergebnis von großem Einfluß auf die Brauchbarkeit des Wassers ist.

jeder Art, worunter auch der

Die Reinhaltung des Wassers, besonders wenn es zum Trinken bestimmt ist, in Quellen, Brunnenschächten 2C. bedingt vor allem, daß verunreinigende Zuflüsse Zutritt von Tagewasser gehört — vollständig ferngehalten werden. Man wird daher bei allen Brunnenanlagen zunächst darauf zu achten haben, daß diese nicht in der Nähe von Abtritts-, Dung- oder Jauchegruben angelegt werden.

Verunreinigung des Brunnenwassers, besonders auf Wirtschaftshöfen, rührt vielfach von der Einsickerung aus nahegelegenen Abtritts- oder Dunggruben her, und es hat keinen Zweck, sich mit der Reinigung des Brunnens zu befassen, ehe nicht die genannten Gruben auf ihre Dichtigkeit genau untersucht sind. Eine Untersuchung der Dungstätten hat gewiß etwas sehr Widerliches an sich, ist aber bei allen Baurevisionen stets um so notwendiger, als von ihrem Befund in mancher Beziehung Gesundheit und Leben abhängig ist.

Klärung trüben Wassers kann durch Abkochen, durch Beimengung von Reagentien oder durch Filtrieren herbeigeführt werden. Das letztere ist das gewöhnlichste und auch beste Verfahren, weil durch die Filtrationen auf einfach mechanischem Wege nur die verunreinigenden Bestandteile aus dem Wasser entfernt werden, eine chemische Veränderung desselben aber nicht eintritt. Die Filtration besteht in der Durchführung des Wassers durch poröse Stoffe: Sand, Kies, Kohle, Muscheln 2C. Ein einfacher Filter läßt sich in der Weise leicht herstellen, daß man einen Bottich mit durchlöchertem Boden zunächst mit Steinpackung, dann mit grobem Kies, hierauf mit feinem Kies, alsdann mit grobem Sand und endlich mit feinem Sand schichtweise anfüllt. Das oben aufgegossene Wasser muß alsdann das feinere Filtriermaterial zuerst durchlaufen, und in diesem werden sich die Unreinigkeiten hauptsächlich ablagern. Deshalb ist dieses Material von Zeit zu Zeit herauszuschaffen und durch reinen Sand zu ersetzen. Zu beachten ist noch, daß das Wasser um so reiner wird, je feiner die filtrierenden Stoffe sind, daß aber bei sehr feinem Material die Filtration sehr lange währt. Zweckmäßig wählt man zur obersten Schicht nicht staubförmigen Sand, sondern solchen von ¹/₂ bis 1 mm Korngröße.

Filtrierapparate der verschiedensten Art fertigen u. a.:

I. Arnold & Schirmer, Berlin SW; M. Friedrich & Comp, Leipzig; G. Fulda, Berlin SW, Wilhelmstr. 34.

Kleinfilter (Schnellfilter) nach Ingenieur Piefkes System, bestimmt für den einzelnen Haushalt, setzt sich zusammen aus einer Anzahl übereinander liegender, durchlochter Metallpfannen, zwischen denen flache Filterkörper eingelegt sind. Hierzu werden entweder Cellulosescheiben oder Scheiben aus gepreßtem, eigenartig behandeltem Asbestfaserstoff verwendet. Die ersteren werden benutzt, wenn es nicht darauf ankommt, keimfreies Wasser zu erhalten, wohl aber eine größere Ergiebigkeit erzielt werden soll. Asbestscheiben haben ein engeres Gefüge und filtern deshalb langsamer, sind aber imstande, stark trübes Wasser völlig klar abzugeben. Näheres s. Zentralblatt der Bauverwaltung 1887, S. 113.

Piefke'sche Kleinfilter sind zu beziehen von Arnold & Schirmer, Berlin SW.

Zum Reinigen von Trinkwasser auf chemischem Wege empfehlen Prof. Almen in Upsala und Prof. Th. H u s e -mann einen Zusatz von Eisenchloridlösung und Kalk. Man setzt 1 Lit. Wasser 3 ccm einer fünfprozentigen Eisenchloridlösung und eine dem Härtegrade umgekehrt proportionale Menge (etwa 50 ccm) Kalkwasser Zu. Der entstehende braune Niederschlag, aus basischem Eisensalz und Eisenoxydhydrat bestehend, wird nach dem Absetzen durch ein Leinwandoder Sandfilter entfernt* mit demselben werden neben den schwebenden noch 40—80% der gelösten organischen Substanzen beseitigt.

Eisenhaltiges Wasser. Obgleich die Beimengung von Eisen das Trinkwasser nicht zu einem schädlichen macht, so ist doch schon das unappetitliche Aussehen desselben die Veranlassung, daß derartiges Wasser für nicht brauchbar erklärt wird. Das Eisen läßt sich auf leichte Weise aus dem Wasser entfernen. Eisenhaltiges Wasser sieht beim Pumpen kristallklar aus, nimmt nach einiger Zeit (2—4 Stunden) eine bläuliche (opalisierende) Färbung an. Später nach ca. 10—15 Stunden wird dasselbe gelblich und zeigt einen ockerartigen Niederschlag. Diese Erscheinung wird dadurch hervorgerufen, daß im Verlauf der angegebenen Zeiten das Wasser sich mit dem Sauerstoff der Luft mischt und dieses alsdann sich mit dem im Wasser befindlichen Eisen zu Oxyd verbindet und zu Boden sinkt. Zur Reinigung derartigen Wassers ist es nötig, diesen Vorgang zu beschleunigen. Um dies zu erreichen, muß man das Wasser auf schnellem Wege in innige Verbindung mit der Luft bringen, was man dadurch bewirkt, daß man das zu enteisenende Wasser in einem Regenfall mittels einer Brause 2 m hoch durch die Luft fallen läßt. Man kann auch denselben Zweck erreichen, wenn man

das Wasser über Koks rieseln läßt. Durch diese Maßnahmen wird der Zeitraum der obigen Vorgänge von ca. 20 Stunden auf 1—2 Stunden verkürzt. Nachdem das Eisen sich niedergeschlagen hat, läßt es sich durch einen groben Kiesfilter abscheiden. Eine zweckmäßige Vorrichtung für Abscheidung von Eisen für Kleinbetrieb (Schulen, Kasernen u.s.w.) ist in nachstehender Abbildung dargestellt, bei welcher mittels einer Pumpe

Bhause

Hfl

1!

jipi

I

1

fl

Ir

Pi!

||l

fasset

Überlaufrohr

■Rv^i

El

m

sj

Rem-

m§

IgSip

Wässert

Sä

nfr

Enreis enungspumpe D. R. G. M. (Ausführung für Bohrbrunnen).

sowohl Wasser durch die Regenbrause auf den Filter gefördert und durch dieselbe Bewegung der Pumpe Reinwasser herausgepumpt wird.

Bei Kesselbrunnen bedarf es der Anlage eines besonderen Reinigungskessels neben dem eigentlichen Brunnenkessel. Diese Vorrichtung liefert je nach Größe 2—8 cbm pro Tag.

preise von Gutersenurigspurnperr und Zubehör.

Zylinderweite........

Weite des Sauge- und Druckrohres

mm

78

90

40

50

1 Pumpwerk für Kesselbrnnnen, bestehend aus Antriebbock nebst 2 Schwungrädern, gekröpfter Welle, Zahnradübersetzung, 2 LkSrägern und daran gehängter Doppelpumpe, mit Windkessel und 2 Druckstutzen (1 für Brause- und 1 für die Wasserförderung zu Tage) .........

Marke

67 K

68 K

Jt

605,00

.612,00

Marke

67 B

68 B

1 Pumpwerk für Nohrbruuneu, wie vor, nur mit gußeisernem Tiefzylinder zum Einbauen in das Bohrrohr . . . .

Tiefzylinder aus Metall als Zulage........

Steigerohr einschl. Gestänge, das m ....... .

Kupferne Schlangenbrause, das m.........

Jt.

615,00

18,00

8,90

19,70

625,00

26,00

10,20

24,60

Riffelblech mit Mannloch und Entlüftungsbogen als Brunnenabdeckung

mit den Trägern der Pumpe verbunden, je nach Größe, das kg .    0,55 — 0,65 Jt

1,00

Filterblech, perforiert und verzinkt, das kg........

Anstatt des perforierten Bleches kann auch ein durchlöcherter Holzboden verwendet werden.

Siebe zum Aussieben des Filtersandes in 3 Maschenweiten, 50—60 cm

groß auf Holzrahmen, das Stück...........

Gußbogen für das Entlüftungsrohr, das Stück........

4,00

3,00

Bezugsquelle: Pumpenfabrik E. Bieske, Königsberg i/Pr.

Vergl. „Zentralblatt der Bauverwaltung" Nr. 37 vom 13. Mai 1899 und „Gesundheitsingenieur" Nr. 13 vom 15. Juli 1899.

Zur Erhaltung eines guten Trinkwassers in Brunnen mit hölzernen und eisernen Röhren wird folgendes einfache Verfahren namentlich für die Bewohner des Landes empfohlen, da es dort häufig an gutem Trinkwasser fehlt und man nicht immer den Brunnenmacher zur Hand hat. Man nimmt gut gebrannte, recht blättrig poröse Holzkohle, bindet mittels Bindfaden etwa 20 größere Stücke zusammen in ein Bündel, macht deren drei und beschwert jedes mit einem natürlichen Stück Steinsalz von 2 kg Gewicht und läßt diese drei Bündel an drei verschiedenen Punkten des Brunnenkreises in das Wasser bis auf den Grund. Nach drei Tagen ist das Wasser kristallklar und von bester Beschaffenheit. Dies Verfahren wiederhole man irrt Lause des Jahres drei- bis viermal, versäume es aber niemals im Frühjahr. Das Salz braucht nicht jedesmal angewandt zu werden, ein- bis zweimal genügen; man beschwert die Kohlenbünde statt des Steinsalzes mit Kieselsteinen oder porösen Ziegeln. Die Kohlenbllndel saugen sich auf diese Weise voll Salpeter, Kalk, Gips, organische Ueber-reste u. s. w., sodaß dieselben das Gewicht der Steinkohlen erhalten; sie können immerhin einige Jahre im Brunnen verbleiben, da sie stets mehr oder weniger als Filter dienen und wenigstens das Aufsteigen des Bodensatzes beim Pumpen verhindern.

Das E i n s e n k e n von Brunnen geschieht am besten in den Monaten August, September und Oktober. Die beim Beginne der Anlage eines Senkbrunnens auszuhebende Schachtgrube ist bis auf die zum Senken geeignete Bodenschicht hinabzuführen, für einen Senkbrunnen unter gewöhnlichen Verhältnissen etwa 3 m tief.

Diese Schachtgrube muß so geräumig gemacht werden, daß überall zwischen äußerer Mauer und der Erdwand noch ein mindestens 8—12 cm weiter Zwischenraum bleibt, der während des Einsenkens stets mit fcharfkörnigem Mauersand gefüllt zu erhalten ist.

Wenn die Bodenschichten das Senken eines Brunnenkessels nicht gestatten, so ist ein Schacht von der erforderlichen Weite bis auf die vorgeschriebene Tiefe abzuteufen und soweit wie nötig regelrecht auszubauen und zu verzimmern, um dann mit dem Fundieren und Ausmauern des Brunnenmantels von unten auf beginnen zu können.

Soll der Brunnen als Sammelbrunnen dienen, so ist das untere Mantelmauerwerk bis auf eine näher anzugebende Höhe mir offenen Stoßfugen herzustellen, während für die Lagerfugen voller (am besten Traß- oder Zement-)Mörtel anzuwenden ist. Der Zwischenraum zwischen äußerer (gemauerter) Brunnenwand und Erdwand wird unten, soweit das Wasser zutritt, mit grobem Kies oder Steinschotter, oben mit dicht gestampftem Lehmboden hinterfüllt.

Soll dagegen der Brunnen als Q u e l l e n b r u n n e n dienen, in welchem Falle das Wasser nicht seitlich, sondern ausschließlich aus der Brunnensohle hereintritt, so wird das Kesselmauerwerk mit durchweg vollen Stoß- und Lagerfugen ausgeführt und außerdem noch zur besseren Abhaltung des aus den oberen Schichten zudringenden Sickeroder Tagewassers außerhalb mit Traß- oder Zementmörtel verputzt.

Die Wandstärke des Mantel mauer Werks kann bei einer Lichtweite bis 1,6 m für Ziegelmauerwerk 25 cm (1 Stein) und für Bruchsteinmauerwerk 45 cm, bei einer Lichtweite von 1,5—2,5 m für Ziegelmauerwerk 38 cm (iy₂ Stein) und für Bruchsteinmauerwerk 50—55 cm betragen. Das Mantelmauerwerk wird auf einen eichenen Brunnenkranz aufgelegt.

Der Brunnenkranz wird aus mehreren Ringen hergestellt, deren einzelne Felgen verbandsmäßig übereinander zu nageln sind. Die Lichtweite des Brunnenkranzes muß der des Brunnenkessels entsprechen und seine Kranzweite wenigstens 2 cm mehr betragen als die Mauerstärke des Brunnenkessels. Beträgt die Lichtweite des letzteren mehr als 1,5 m, so werden die Stöße der Felgen außer der Nagelung zweckmäßig noch mit je zwei Schraubenbolzen verbunden.

Auf den Brunnenkranz wird bann der Brnnnenkessel (meist ans Ziegelsteinen) so hoch ausgemauert, bis er durch seine Schwere und die ausgelegten Gewichte (lose Steine ans breitgelegter Bretternnter-lage) allmählich einsinkt, wenn man den Brunnenschacht an der Sohle durch Sandbohrer oder andere Bohrapparate, bei Steingerölle durch Handbagger, vertieft und untergräbt. Ueber dem Brunnen wird ein Gerüst für die Arbeiter zum Einstellen des Bohrers angebracht. Das Mauerwerk muß häufiger abgelotet und der über dem Boden freistehende Manerkörper unter Umständen mit Latten und Ketten zusammengehalten werden.

Eine andere Art von Brnnnen-Ansführnngen ist diejenige der Bohrbrnnnen. Dieselben werden mit Vorteil da angewendet, wo steiniger Untergrund nicht zu erwarten ist, wo aber die oberen, Wasser führenden Schichten verunreinigt sind oder wo reichliches Wasser in den oberen Schichten nicht zu erlangen ist. Die Ausführung dieser Brunnen geschieht mit schmiedeisernen patentgeschweißten Röhren, welche mit Gewinden zum Jneinanderschranben versehen sind. Diese Röhren werden, indem man dieselben belastet und in denselben den Boden herausbohrt, in die Erde gesenkt. Sobald eine wasserführende Sandschicht angetroffen und durchbohrt ist, wird in das Bohrrohr ein Filter eingesetzt. Derselbe besteht ans einem durchlöcherten, kupfernen Rohr von gewöhnlich 3,0 m Länge mit 3—4 Verstärknngsrippen, welche das Zusammendrücken des Rohres verhindern sollen und ist mit gröberer oder feinerer Knpfergaze, je nach Beschaffenheit der Sandschicht, nmlötet. Dieser Filter erhält an seinem oberen Ende ein gewöhnlich ans verzinktem Eisenblech hergestelltes Verlängernngsrohr von 5—10 m Länge. Nachdem der Filter mit dem Ansatzrohr in das Bohrloch eingesetzt ist, wird das Bohrrohr soweit gehoben, daß der Filter in der Sandschicht freisteht und das Wasser durch die mit Knpfergaze geschützten Löcher in den Filter eintreten und in dem Bohrrohr hochsteigen kann.

Hierauf wird eine Pumpe in das Bohrloch eingehängt und so lange in Tätigkeit gesetzt, bis ganz klares Wasser herauskommt. Ergibt sich hierbei und bei weiterem Pumpen, daß das Wasser nicht reichlich genug ist, oder wird bei der chemischen Untersuchung des erbohrten Wassers dasselbe für schlecht befunden, so wird der Filter wieder herausgezogen und das Bohrloch weiter vertieft, bis eine andere wasserführende Sandschicht erreicht ist, welche ein besseres Resultat ergibt. Dadurch, daß die Bohrröhren durch die über und unter den Sandschichten liegenden Tonschichten hindurch getrieben werden müssen, bildet sich ein so fester Abschluß, daß die oberen, etwa schlechtes Wasser führenden Schichten vollständig abgeschlossen werden und eine Verunreinigung der unteren Schichten nicht eintreten kann. Sollte eine Röhrentonr bei dem Bohren durch die Reibung an den Wandungen so festgehalten werden, daß dieselbe nicht weiter zu treiben ist, so ist in die erste Röhrentour eine zweite mit geringerem Durchmesser einzubauen und mit derselben das Bohrloch weiter zu vertiefen. Im allgemeinen kann man annehmen, daß in denjenigen Gegenden, in welchen nach der geologischen Beschaffenheit die Tiefbohrungen überhaupt mit gutem Erfolg ausgeführt zu werden pflegen, die Teufe von 50 m unter Tage mit einer 165 mm, die von 100 m unter Tage mit einer 114 mm außen weiten Röhrentour erreicht werden kann.

Tiefbohrungen zur Wasserförderung und die dazu gehörigen Pumpen werden ausgeführt von:

Ad. Altmann L Comp., Maschinenfabrik in Berlin X; E. Bieske in Königsberg i. Pr.; Fr. Poepke in Stettin u. s. w.

Die einfachste Vorrichtung, Wasser aus einem Brunnen zu heben, besteht in der Anlage eines Ziehbrunnens.

Der Ziehbrunnen (Sodbrunnen) besteht im wesentlichen aus Welle mit Kurbel zum Drehen und Kette oder Seil mit Eimer. Welle gewöhnlich aus Holz, da Eisen zu schwer sein würde, und mit Kette versehen, weil Seil von geringerer Haltbarkeit ist. Ist der Brunnen sehr tief, sodaß zum Aufwinden des gefüllten Eimers ganz besondere Kraftanstrengung erforderlich ist, dann läßt sich diese dadurch, daß an der Kurbel ein sog. Vorgelege (zwei ineinandergreifende Zahnräder), angebracht wird, entsprechend vermindern. Sperrhaken ist notwendig, damit die Kurbel beim Loslassen oder Ausruhen nicht rückwärts schlagen kann. Zum Schutz gegen Witterungseinflüsse, Beschmutzen 2C. wird der Ziehbrunnen mit einem gewöhnlich aus Holz gezimmerten Gehäuse versehen, an dem zweckmäßig nur soviel Oeff-nung mit Tür freigelassen wird, als zum Ein- und Auslegen des Eimers erforderlich ist. Die Höhe des Brunnenmauerwerks über dem Boden wolle man nicht unter 60 cm bemessen, damit Kinder nicht ohne weiteres in den Brunnenschacht hineinsehen können. Ziehbrunnen werden zweckmäßig da angelegt, wo der Brunnen sehr tief ist oder wo die einsame Lage des Brunnens, wie z. B. bei vielen Förstergehöften, einen Wasserschöpf-Apparat bedingt, welcher nicht versagt und wenn schadhaft geworden, von jedem erwachsenen Hausbewohner leicht wieder in den Stand gebracht werden kann.

Neuerdings werden anstatt der hölzernen Windevorrichtungen auch solche aus Eisen konstruiert. Dieselben haben einen drehbaren Ausleger und eine Windetrommel mit Sperrklinke, so daß die Bedienung dieser Vorrichtung auch durch schwächere Personen leicht bewirkt werden kann.

Bezugsquelle: Pumpenfabrik E. Bieske, Königsberg i. Pr. Preis 48 JL

3rsfifcar nach allen Richtung.

\.'j'SperrkIi,£$

__________

üri

II

EiH

____________l'L\ i

Pumpen find mechanische Vorrichtungen, durch welche Flüssigkeiten hoch gehoben und zu einer bestimmten Ausgußöffnung hingeleitet werden sollen. Die Anwendung derselben zum Heben von Flüssigkeiten gründet sich auf das Gesetz, daß Wasser in einem luftleeren Rohre, wenn man letzteres mit dem unten offenen Ende in das Wasser taucht, vermittelst des Druckes der äußeren Atmosphäre (— 1 kg pro qcm) 10 m in die Höhe steigt. Diese theoretische Saughöhe von 10 m wird aber durch den sog. schädlichen Raum (d. h. durch den Raum zwischen dem tiefsten Kolbenstande und dem Säugventil) und durch kleine, nicht zu vermeidende Undichtigkeiten nachteilig beeinflußt, so daß in der Praxis die größte Saughöhe, vom Wasserspiegel aus gerechnet, nur etwa auf 7 m anzunehmen ist.

Bei größeren Brunnentiefen werden zwischen dem Sockel des Pumpenständers und dem eigentlichen Pumpwerk gußeiserne Steig-Rohrstücke in solcher Länge eingeschaltet, daß das Pumpwerk, nämlich Zylinder mit Kolben und Ventilen, innerhalb der praktischen größten Saughöhe, also etwa 6—7 in über der Sohle des Brunnens angebracht wird. Mit Anwendung dieser EinschaltungsRohrstücke lassen sich Pumpen für Brunnentiefen bis zu 15 m Herstellen. Bei noch größeren Tiefen besteht die Pumpenanlage 2C. aus einem etwa 6 m über der Sohle des Brunnens angebrachten Pumpwerke und aus einer oben auf dem Brunnen befindlichen Antrieb-Vorrichtung, durch welche das Pumpwerk mittels eines frei arbeitenden Gestänges in Bewegung gesetzt und das Wasser in besonderen Steigröhren zu Tage gefördert wird.

Gestänge, welche nicht im Steigrohr, sondern frei arbeiten, müssen bei größeren Tiefen in Abständen von etwa 4 m mit Geradführungen versehen werden. Ebenso müssen die Pumpwerke und Steigröhren im Brunnenschächte durch Querhölzer (Brnnnenhölzer) befestigt werden, um Schwankungen zu vermeiden.

Diese erforderliche Kraft zum Betriebe einer Pumpe hängt von der zu fördernden Menge und der Förderhöhe ab. Nebenstehende Tabelle gibt die erforderliche Kraftleistung in Sekunden-Meterkilogrammen an und läßt ersehen, wieviel Menschen mindestens zum Betriebe einer Pumpe erforderlich sind oder wieviel Wasser ein Mensch aus einem Brunnen von bestimmter Tiefe fördern kann.

Um das Ablaufen des Wassers aus den Saugröhren zu verhindern, namentlich bei großen Sanghöhen und langen Leitungen, empfiehlt sich die Anwendung der Saugkörbe mit Fußventil. Die Entfernung derselben von der Sohle des Brunnens muß mindestens 15 cm betragen.

Zur Vermeidung des Einfrierens wird in das Steigrohr etwa 1 m unter der Erdoberfläche ein Loch oder ein Abstellhahn angebracht, durch welchen nach jedesmaligem Aufhören mit Pumpen das über dem Zylinder stehende und der Frosteinwirkung ausgesetzte Wasser ablaufen kann.

Die Leistungsfähigkeit der Pumpen berechnet sich aus dem Kolbenhub und dem Kolbendurchmesser, wobei die praktische L e i st u n g um 10—15 % geringer als die theoretisch ermittelte Leistungsfähigkeit anzunehmen ist. Bei Handbetrieb kann die Hubzahl auf durchschnittlich 45 in der Minute angenommen werden.

Bezugsadressen für Pumpen aller Art für Hand- und Kraftbetrieb sind u. a.:

Gebr. Körting Akt.-Ges., Körtingsdorf bei Hannover: Wasser- und Dampfstrahl-vumpenrc.; Klein, Schanzlin & Becker in Frankenthal, Rheinpfalz: Dampfpumpen rc.; Kommandit-Gesellschaft für Pumpen- und Maschinenfabrikation W. Garvens in Hannover, Filialen: Berlin. Wien, Antwerpen; C. W. Julius Blanke L Comp. in Merseburg; Menk & Hambrock, Altona (Hamburg); Hammelrath Schwenzer, Pumpenfabrik in Düsseldorf und Berlin SW, Besselstr. 6; Ernst Straub in Konstanz a. B., Berlin S 16 und Chemnitz i. S.: Baupumpen; E. Bieske in Königsberg i. Pr.: Tiefpumpen, speziell für Bohrbrunnen u. s. w.

Tabelle über Krtriebskraft zur Wasserförderung. berechnet in Kekunden-R'eterkilogramm.

1 cbin in der Stunde — 16,67 liter in der Minute.

Förderhöhen in Metern.

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 12 I 14 I 16 I 18 I 20 I 22 I 24 I 26 I 28 I 30

©©©oooooooooooooo

©io©iooir20ic©in>0irooiooioo

HHHHHQIOIOIOICOCQCOCOCO^^ j_. ©©0©©©©©000©00©0© Q

oooooooooooooooo© «

vvvvvvvvvvvvvvvvv

C0©Dl^fiCDC0©Dl^<DC0©Ol^CDC0© +-H H H H H Ol Ol OIOIOICOCOCOCOCO^ 'L

t-co©©©©©© rZoooooooo CDCOk©kt^CO^©t^'^g t^co^©c^^©t^co co oo os rH cov io <d co' c ^ w »d cd co ©s H co' L

_rH rH rH t-I t-I rH j_> DlOlDlDlOlCOCOCO «

©0©00000 enOOOOOOOO "£ OiDOlOOlOOlO ^lOOiOOiOOiD© COt*Q©01COiOCOwDHDl^)stt*COO o

__rH ,-h    ~i 1—1 H    HDIOIDIDIDIDICO

CO t— © CO © © © © «*-* OOOOOOOO K

cooocot— ©cot— CO t— ©COt— ©COt— <u

vvvvvvv    VVVVVVVV    H

CO GO C5 © Dl CO ^ <ul^-GOOi-iDl^tiiD© Q _t-I rH rH 1-H H — Dl Dl CM Dl CM Dl o

HO

©©©©©©©© -.©©©©©©©©

VVVVVVVV ***    vvvvvvvv

TjliOCDfGODOHoCOHiictCDtHOODO S

rH rH    rH H t—I rH rH rH tH Dl

co t- ©ico r- © co co n ©o©©©©©© co^ th ©Ico o io co h s co h io cox Ov co d-v § co xh" uoliD cot^cdaT^ ©rncM'ccfHt'ioioco hl

I    o    rH    rH    tH    r—<    rH    rH    rH    iH    -r-

©iO©CO©iC©iD® »D>©^0©U0©u0© CH © t— iO Dl © 1— iQ Dl t- iO Dl © t- iO Dl ©

vvvvvvvv    vvvvvvvvl

COCOxhiOCOCOt-CO DOHDlDlCO^iO

rH H tH rH rH rH r—I

°<V&09°09'8 — 'an I '8% m<-p^ |*aa^¹ ’Sit

P.

Motor.

345,600

158.400

230.400 1166,400

© © © © ©_ iT^ lT^

Ol HO co' ov

© © © ©

CO H CO Ö5

<$ TH o ©"

© © © © © ©^ © © i{5 iß O Ist

Mensch ohne Motor . . „ am Hebel. . . „ an der Kurbel . Pferd am Göpel . . .

£wo£S3£S s5m8S§8?S?'ow?

V V V    V V    V V V ,    •    vvvvvvvvvvvv

(MW^^»OCDCs)^^COa500H!M(MCOÜOCOCs)

________S___r-.^rHT-THrHDl^liQCD

CO(MOCOt-ifl1iffl O Q0> ifl CO M O 00 t* O GO Q CO©iO©CDCMCO''^IOiQr-it-CO<©iOOCDCOOL-CO

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

(N(Mm^^iOiO0hl-(X)OOff)OlOHHCOiOCs)CO -    __________H H H (M CQ ^ >Q

OOQOOOOO o ö ooooooooooo

OiOOiOOiOOiCOiCOiCOiOOiOOOOOO

ei (N CCV co“ T|s T|iV iß ’isl CD CD f-" t-“ GO" CO¹ oT oT «O <D O O CD

_________H (M w iQ

s— COOr-ICOtOCDCC©Dlt— iDt-OOl^-COOOOO (ßO>ct^WhHiOO^X(M0OiOQCOt*OCOist

VVVVVVVVVV    VVVVVVVV    V    V    V

H(M(M(MMCCl^^iOistir5CDCs!t-D-trCOOiCCOH

_______________H (M CO ^

co r—    ©    CO    t-    O    CO    t-    ©COt-©COt-©COt-©©©©

co co    ov    in    co    q    cov    co    q    co    0    os    co    cd©cocdco.©^coco

H H (MV (N W oT C0V CO ^ ^ Tji* ist lO O CO CD CO“ p“ Cp" co'

OiOOiOOiOOictOiOOistOiOOiOO q (N    Iß    t-v Os    (N    »si    h    Ov    Ol    iT5    tr    O    (N iO t; O

H rH    H    H    (N    (N    W    <?J    C0V    cd    CO    CO“    ^    rj? lO

t-co©t-co©c-^i©t-co©t-HH©t-co cd o o o

CO CO Ov H COv O 00v q H COv iO CO 00 O H M 0 O CO^ D; OÖ"r^rH‘r-TrH-rHrH"C<r(>rC^C^C>rC<rCOkCO"co"CD'0‘COkCD

CO(MOQOhiOCO(MOCDL'-istCO(MOXt-COOt-CO

cc^^i©ic^<^t'^cq^a^©c^T-^o^coHtfkC^ir^©^co©<<©<cq^

H (M Ol CO

© o o © © © © © ©“ »o © iO* H H Ol Ol

cbm I liter

die

die

Std. M>n.

am Pumpenschwengel.

1 Pferdekraft — 75 Sekunden-Meterkilogramm.

N iö oo h ^ h c w «o 05 n ist oq h ^ I» q q c © ©

H th H N N ©I (W 50 w' 50    ^ ^ IÄ kst ist © DJ QO gj ©

zu

iy-d

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. l.

Druckpumpen (s. Fig. 1) werden entweder ohne Saugrohre oder mit diesen als Saug-, und Druckpumpen hergestellt. Wird der Kolben in dem Kolbenrohr hochgezogen, so entsteht unter ihm ein luftverdünnter Raum, infolgedessen das Säugventil über dem Saugrohr sich öffnen muß und das Wasser Zutritt erhält. Geht der Kolben (Fig. 1) abwärts, so schließt sich durch den Wasserdruck das Säugventil, dagegen öffnet sich das Druckventil, und das im Zylinder enthaltene Wasser wird in das Ausflußrohr gepreßt.

Säugpumpen (s. Fig. 2) bestehen aus Kolbenrohr und darunter angesetztem Saugrohr. Der Kolben ist mit einem Klappen-ventil versehen, durch welches das aufgesaugte Wasser beim Niederdrücken des Kolbens hindurchgeht. Gleichzeitig schließt sich dann das Säugventil, welches an der Verbindungsstelle zwischen Kolbenrohr mxb Saugrohr angebracht ist. Wird der Kolben (s. Fig. 2) hochgezogen, so kommt das über demselben befindliche Wasser zum Ausfluß, während wegen der eintretenden Luftverdllnnung unter dem Kolben gleichzeitig das Säugventil sich öffnet und Wasser in dem Saugrohr in die Höhe gezogen wird.

Windkessel (s. Fig. 3) bei Pumpen mit Druckrohren haben den Zweck, das Wasser in einem möglichst gleichmäßigen Strahle zu liefern. Die Windkessel sind teils mit komprimierter Luft, teils mit Wasser angefüllt, so daß der Ausfluß des Wassers unter dem Druck der Luft erfolgt. Von der Größe dieses Luftdruckes ist dann ferner die Entfernung abhängig, bis zu welcher das Wasser angespritzt werden kann.

Schutz gegen Einrostenan eisernenPumpen bietet das Bower-Barff-Daumesnil-Verfahren, nach welchem eiserne Pumpen und Röhren mit sog. Jnoxydation versehen werden. Bei inoxydierten Pumpen bleibt das Wasser rein und wird nicht durch die sonstwo auf den Eisenflächen stattfindende Rostbildung gefärbt.

Jnoxydierte Pumpen nebst Zubehör werden hergestellt und verkauft nur von der Kommandit-Gesellschaft für Pumpen- und Maschinenfabrikation W. Garveus in Hannover, vertreten Berlin W, Mauerstr. 61/62.

Amerikanische Rammpumpe, sog. Abessinier-Brunnen, macht es möglich, ohne größere Erdarbeiten 2c. Trink- und Speisewasser zu erlangen. Dieselbe besteht im wesentlichen aus einer Röhre von Schmiedeisen, welche aus einzelnen Stücken zusammengesetzt wird. Das untere, spitz zulaufende Ende ist auf etwa 0,5 m Länge siebartig mit kleinen Löchern versehen. Sobald die Brunnenröhre bis auf die wasserhaltige Tiefe eingerammt ist, wird eine Säugpumpe aufgesetzt und durch kurze Zeit dauerndes Pumpen der Sand, Erde und Schmutz rund um das durchlochte Ende des Brunnens heraufgepumpt und dadurch ein abgeschlossenes Reservoir gebildet.

e3I

31

hub

Nach kurzem Pumpen enthält das Wasser immer weniger Erdteile, bis es nach und nach ganz rein wird. Diese Abessinier-Brunnen sind besonders für vorübergehende Zwecke sehr geeignet, da sie, an und für sich leicht fortzuschaffen, überall rasch in die Erde gebracht und ebenso schnell wieder herausgezogen werden können.

Jauche- und Schlempe-Pumpe ist mit großem Vorteil da zu verwenden, wo Flüssigkeiten, mit dicken Bestandteilen vermischt, aufgepumpt werden sollen. Diese Pumpe besteht im wesentlichen aus einer aufrecht stehenden Leitungsröhre, durch welche eine Kette ohne Ende mit daran befindlichen Tellern vermittelst einer Kurbel-vorrichtung hochgezogen wird. Dieselbe kann nicht einfrieren, da das Wasser beim Stillstehen sofort abläuft, und kann sich nicht verstopfen, weil durch die Kettenteller auch die dickflüssigsten Bestandteile hochgeführt werden können.

Der Pulsometer (siehe hierzu Fig.

Seite 414) ist ein aus zwei eng. zusammengekuppelten Pumpenzylindern bestehender Apparat, durch welchen Wasser und beliebig andere Flüssigkeiten direkt durch Dampf ohne Anwendung mechanischer Bewegungsteile hochgepumpt werden können. Der Dampf kommt bei seinem Eintritt in den Pulsometer in direkte Berührung mit dem Wasser und wirkt mittels seines Druckes als treibende Kraft, wobei die nachfolgende Kondensation als saugende Kraft mitarbeitet, so daß durch diese Abwechselung von Druck- und Saugkraft ununterbrochen ein Wasserstrahl

hochgeworfen wird. Wo Dampf vorhanden, bietet der Pulsometer große Vorteile, weil er nur aus einem einzelnen festen Körper von verhältnismäßig kleiner Abmessung und geringem Gewicht besteht, daher überall leicht angebracht werden kann. Bei Bestellung eines Pulsometers sind anzugeben die gewünschte Leistung pro Minute oder Stunde, ferner die Gesamtförderhöhe vom Wasserspiegel bis zum Ausguß und außerdem der mittlere Dampfdruck im Kessel, wenn solcher vorhanden oder bei erhitzten Flüssigkeiten die Temperatur derselben.

Pulsometer von großer Dauerhaftigkeit und Leistung, von dauerhafter Betriebssicherheit und solider Ausführung werden als Spezialität angefertigt von der Deutsch-Englischen Pulsometer-Fabrik (M. Neuhaus), Berlin NW, Alt-Moabit 104. Weitere Bezugsadressen sind: W. Joh. Schuhmacher in Köln a. Rh.; Hase in Dresden; Emil Walther in Dresden; Gebr. Körting, Kommandit-Gesellschaft in Körtingsdorf bei Hannover; Karl Vogel in Chemnitz; Karl Sichler in Berlins, Wilhelmstr. 46 rc.

In größeren industriellen oder landwirtschaftlichen Gebäuden, welche bedeutende Wassermengen verbrauchen, reicht der gewöhnliche Handbetrieb zum Pumpen nicht aus. An dessen Stelle wird dann Zweckmäßig eine Dampfmaschine oder Windmotor in Betrieb gesetzt. Jede Dampfmaschine erfordert einen Dampfentwickler (Dampfkessel). Wenn Dampfkessel und Maschine zusammen ein ganzes bilden und ohne Benutzung von Mauerwerk überall gleich betriebsfertig ausgestellt werden können, so nennt man diese Maschinen Lokomobilen. Zur Inbetriebsetzung von Dampfkesseln, gleichviel ob dieselben lokomobil oder feststehend sind, ist die Genehmigung der nach den Landesgesetzen zuständigen Behörde erforderlich. Bei feststehenden Kesseln ist der Antrag auf Genehmigung bei anderer Aufstellung des Kessels jedesmal zu wiederholen. Die beweglichen Dampfkessel (Lokomobilen) können dagegen auf Grund der nach § 24 der Gewerbeordnung einmal erteilten Genehmigung an jedem beliebigen Orte aufgestellt und in Betrieb gesetzt werden, ohne daß es einer wiederholten Genehmigung bedarf; für den Gebrauch derselben sind aber die an einzelnen Orten erlassenen Vorschriften genau zu beachten.

Ueber das Verfahren bei der Errichtung oder Veränderung von Dampfkessel-Anlagen s. Anweisung des Ministers für Handel und Gewerbe, betr. die Genehmigung und Untersuchung der Dampfkessel vom 9. März 1900.

Diese und die sonstigen einschlägigen Bestimmungen siehe die Gewerbe-Ordnung mit den gesamten Ausführungsbestimmungen für das Deutsche Reich und Preußen. Erläutert von Dr. F. Hoffmann, fünfte Auflage, S. 685—740, Berlin 1906. C. Heymanns Verlag; in Leinwand gebunden 4

Windmotoren setzen vor allem die Anlage eines besonderen Wasserbehälters voraus, weil bei der Unbeständigkeit des Windes immer eine zulängliche Wassermenge auf Vorrat gepumpt werden muß. Hierin besteht der Nachteil der Windmotoren gegenüber den Dampfmaschinen, welche man bekanntlich beliebig zu jeder Zeit in Betrieb setzen kann. Die Vorteile eines Windmotors fallen aber besonders ins Auge, wenn man bedenkt, daß bei fast allen Betriebsarten nicht die erste Anlage, sondern die immer wiederkehrenden Auslagen für den Betrieb den Ausschlag geben. Nach den bisherigen Ermittelungen und Beobachtungen kann man mit ziemlicher Sicherheit auf durchschnittlich 250 betriebsfähige Tage im Jahre rechnen. Legt man daher einen Wasserbehälter von dem Inhalt der dreifachen täglichen Verbrauchsmenge an, so ist man gegen alle Vorkommnisse bei Wasserversorgungen geschützt. Die Stärke der Windräder richtet sich nach dem Durchmesser des Rades; das letztere beginnt mit 3,5 m und kann bis zu 12 m Durchmesser groß angefertigt werden. Die Kraftentwickelung beträgt je nach der Größe V₂—8 Pferdekräfte. Die Preise der Windmotoren betragen 500 bis 5000 oC

Bezugsquellen für Windmotoren u. a>:

G. R. Herzog in Dresden, Friedrichstr. 18; Louis Kühn in Dresden; Karl Reinsch in Dresden; Oskar Friedländer in Hamburg; Wilhelm Momma in Wetzlar; Ad. Altmann, Berlin X, Ackerstr. 68; Adolph Pieper in Mörs a.Rh.; Friedr. Filler u. Hinsch, Eimsbüttel-Hamburg.

¹

Berechnet nach dem Gewicht aus dem — nach der Konjunktur wechselnden — Grundpreis unter Zurechnung eines festen Ueberpreises, der vom Röhrenprofil abhängt. Ausführliche Preisliste ist zu beziehen von der Vertretung des Deutschen Trägerblech-und Kupferrohr-Verbandes, Berlin, Dirksenstr. 47.

Anleitung xnnr Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

- //.

■ //

A. p. nimmt.

K o st e n a n s ch l a g.

Der Kostenanschlag eines gemauerten Brunnens muß enthalten:

A.    Ausgrabung (Einsenkung) des Brunnenschachtes;

B.    Brunnenkranz und Brunnenhölzer (Kreuz-hölzer);

0. Gemauerter Brunnenkessel;

I). Brunnen-Abdeckung.

Vorbem. Von dem Unternehmer sind sämtliche zur Ausführung nötigen Geräte, Hebezeuge, Gerüste, Lehrbögen, Schachtzimmerungen u. s. w. zu beschaffen, zu unterhalten und wieder zu beseitigen, sowie" nach und von der Baustelle zu schaffen und ist die Vergütung hierfür, sowie für alle sonstigen Nebenlei st un gen in den bedungenen (auch nachstehenden) Preisen einbegriffen.

Zu diesen Nebenleistungen gehört vornehmlich auch, daß während des Senkens des Brunnenkessels der Zwischenraum zwischen Mantelmauerwerk und Erdwand stets mit Mauersand gefüllt, und die Schachtgrube durch Auspumpen 2C., soweit es während des Ausschachtens und der Mantelmauerung erforderlich ist, trocken gehalten wird.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

Jf Jt A

A.    Ausgraben des Brunnenschachtes.

1    1 Brunnenschacht auszugraben bis mindestens 1,20 m

unter den niedrigsten Grundwasserstand und nötigenfalls bei einfallendem Erdreich die notwendige Verzimmerung einzubringen und den ausgehobenen Boden nach vorschriftsmäßiger Hinterfüllung des Mantelmauerwerks nach Anweisung zu verkarren, kostet bei einer Weite des Brunnenschachtes von 1,8—2,0 m Durchmesser,

OCDiO CM CM CO

i n gewöhnlichem, mittelfe st em Boden

für die ersten 5 m Tiefe, das m.....

für die zweiten 5 m Tiefe, das m . . . . für die dritten 5 m Tiefe, das m.....

B.    Brunnenkranz und Brunnenhölzer.

2    Brunnenkranz, bestehend aus 3 Stück 3—6 cm

240

starken splintfreien kernigen Eichenbohlen (Buchenbohlen) mit gehöriger Versetzung der Stöße durch Schraubenbolzen ordentlich zu einem ganzen verbunden, anzuliefern und wagerecht in den Brunnen zu verlegen, einschl. der etwa erforderlichen Schutzlatten und Bankeisen zum Befestigen desselben, das cbm (unter Berücksichtigung des sehr bedeutenden Verschnitts)......

B e m. Bei Brunnen geringerer Tiefe, welche nicht gesenkt werden, genügen Brunnenkränze aus 2 Ringen.

3    Eichene Brunnenhölzer, 10/10 cm bis 15/15 cm (je

nach Weite des Brunnens) stark zu liefern und nach Anweisung in den Brunnenmantel zur Befestigung der Pumpenrohre fest einzumauern, d. m B e m. Die Brunnenhölzer dienen zur Befestigung der Pumpenrohre und werden gewöhnlich in Abständen von 4 zu 4 m eingemauert. Die Länge derselben wird nach der Lichtweite des Brunnens bemessen, sodaß zum Beispiel für 1,30 m weiten und

17 m tiefen Brunnen ™ . 1,30 — rund 5,5 m etwa 12 zu 12 starke Brunnenhölzer erforderlich sind.

C. Gemauerte Brunnenkessel.

4 Brunnenkessel aus Ziegelsteinen in der vorgeschriebenen Lichtweite und Mauerstärke bis zur Höhe der Wasserlinie mit offenen Stoßfugen, darüber voll in Kalkmörtel (besser ist Tratz- oder Zementmörtel) bedingungsmäßig herzustellen, das cbm Mauersteine 400 Stück zu 3 ^    . . . . .

Kalkmörtel 2 hl...........

dem Maurer............

zusammen das cbm .

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

^ Jl    Jj

Desgl. 1,10 m i. L. weit, 1 Stein (25 cm) stark, ent-hält das m (1,90² —l,10²j-₄- . 1,0 = 1,07 cbm

Mauerwerk. Mithin erforderlich das m

Mauersteine 428 Stück zu 3 -H . . . . ,

Kalkmörtel 2,16 hl..........

dem Maurer............

zusammen das m .

(M (M CO IQO

T—I    I H

SS 111

Brunnenkessel aus Ziegelsteinen 1,30 m i. L. weit,

1 Stein (25 cm) stark, enthält das m (1,80²—1,80²)

. 1,0 — 1,22 cbm Mauerwerk. Mithin erforderlich das m

Mauersteine 480 Stück zu 3    .....

Kalkmörtel 2,40 hl..........

dem Maurer............

CO to £

zusammen das m . Desgl. 1,50 m t. L. weit, 1 Stein (25 cm) stark, ent-hält das m (2,0:—1,50")    . 1,0 = 1,38 cbm

Mauerwerk. Mithin erforderlich das m

Mauersteine 550 Stück zu 3 -H.....

Kalkmörtel 2,75 hl..........

dem Maurer............

§1

© »st »st »st <M

zusammen das m .

Brunnenkessel aus Bruchsteinen in der vorgeschriebenen Lichtweite und Mauerstärke mit radial gerichteten Stoßfugen von ausgesuchten, möglichst gleich großen.Bruchsteinen verbandsmäßig und gut verzwickt in Kalkmörtel auszumauern, das cbm

Bruchsteine 1,3 cbm zu 4 Ji......

Kalkmörtel 3,3 hl..........

dem Maurer............

CO

(M

ö.

»st CO (M

O O O !M CO iO

zusammen das cbm . Desgl. 1,10 m i. L. weit, 40 cm stark, enthält auf 1 m Tiefe (1,90*—1,10²) 3j^~ . 1,0 = 1,88 cbm

Mauerwerk. Mithin erforderlich das m

Mauersteine 2,44 cbm gu 4 Jt.....

Kalkmörtel 6,2 hl..........

dem Maurer............

zusammen das m . Desgl. 1,30 m i. L. weit, 45 cm stark, enthält auf 1 m Tiefe (2,20*—130*) ~ . 1,0 = 2,47 cbm

Mauerwerk. Mithin erforderlich das m

Bruchsteine 3,21 cbm zu 4 ^......

Kalkmörtel 8,15 hl..........

dem Maurer............

tc

zusammen das m .

IC

Hilgers, Bau-Unterhaltunq. 8 Aufl.

IC

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

jj

Preis

ortsüblich

11

Desgl. 1,50 m i. L. weit, 50 cm stark, enthält auf 1 m Tiefe (2,50*—1,50») ³'^ . 1,0 = 3,15 cbm

Mauerwerk. Mithin erforderlich das m

Bruchsteine 4,08 cbm zu 4 M......

Kalkmörtel 10,36 hl.........

dem Maurer und zur Abrundung . . . .

zusammen das m .

16 32 10 36 7 82

34 50

12

13

14

15

D. Brunnen-Abdeckung.

Werkstein-Geviert aus Werkstein, 15—18 cm hoch, 20—25 cm breit, mit Falz für die Abdeckplatte anzuliefern und zu verlegen, einschl. Klammern und Verbleiung, je nach Steinart und Abmessung, das m 6 Jt bt£ . . . . .........

Brunnendeckel aus Werkstein, 6—8 cm stark, oben scharriert oder glatt, Unterseite rauh anzuliefern, mit Ring zum Aufheben zu versehen und in den Falz des Steingevierts passend auszulegen, das qm

Des gl. aus Eichen- oder Buchenholz, bestehend aus 2 sich kreuzenden und mit Holzschrauben befestigten Holzlagen, je 3 cm stark anzuliefern, zu teeren und auszulegen, das qm.........

Desgl. aus Gußeisen, 3—5 mm stark, mit geriffelter Oberfläche und Vorrichtung zum Aufheben zu versehen, anzuliefern und in den etwa 5 cm breiten Falz des Steingevierts aufzulegen, das qm

3 mm stark (21,7 kg zu 80 ^) rund . . . . 5 mm stark (36,2 kg zu 80 ^) rund . . .

17

29

Kostenanschlag

zu einem 1 m i. L. weiten gemauerten Brunnen, 12 m tief, 1 Stein (25 cm) stark.

16

Brunnenschacht auszugraben, 1,80 m i. L. weit in mittelfestem Boden bis mindestens 1,20 m unter dem niedrigsten Grundwasserstand re. nach pos. 1 S. 416.

für die ersten 5 m zu 20 Jt . für die zweiten 5 m gu 26 Jl . für die beiden letzten m zu 35 Jt

100

130

70

Erdaushub zusammen .

300

(1,56²—1,0²) ^ . 0,12 — 0,14 cbm Brunnenkranz, 1 rn

i. L. weit, 28 cm breit und 12 cm hoch, bestehend in 4—6 Felgen von 4 cm Holzstärke, aus gesundem Buchen- oder Eichenholz anzufertigen und wagerecht in die Schachtgrube einzulegen, in Rücksicht auf den sehr bedeutenden Verschnitt und einschl. sämtlicher Bolzen 2C., das cbm 240 Jt ... .

33 60

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

tJl. Jj    tJi.

18

19

Y = 3 Stück zu 1 m lang, zusammen 3 m eichene Brunnen Hölzer (Kreuzhölzer) 12 zu 12 cm stark zu liefern und zur Befestigung der Pumpenrohre in das Mantelmauerwerk fest einzumauern,

das m 2 A . .............

Brunnenteffel, 1 m i. L. weit und 25 cm stark, aus Ziegeln in Kalkmörtel von unten bis zur Wasserlinie mit offenen Stoßfugen, darüber in vollem Mörtel und gut verzwickt verbandsmätzig auszumauern, für je 1 m Höhe (1,50²—1,0*) —^ . 1,0 — 0,98

oder rund 1 cbm, mithin

Ziegelsteine 400 Stück zu 3 ^......

Zementmörtel 2,10 hl (zum Nachweis) . . . dem Maurer............

00 to to

20

21

22

zusammen das m . Mithin 12 m 1 m i. L. weiten Brunnen-k e s s e l in Ziegelsteinen und Kalkmörtel auszumauern zu 17 Ji .............

Abdeckung des Brunnenschachtes:

2 Stück Werksteine 15/20 cm zu 1,20 m lang . 2 Stück Werksteine 15/20 cm zu 0,80 m lang .

zusammen .

204

2 40 1 60

4 m Werkstein-Geviert, 0,80 m, i. L. 15 cm hoch, 20 cm breit mit 3 cm breitem Falz für die steinerne Abdeckplatte anzuliefern und fest zu verlegen, einschl. der erforderlichen Verklammerung 311 8 Ji . ............- . .

0,83 . 0,83 — 0,69 qm Deckplatte aus Werkstein, 6 cm stark, oben und an den Seiten glatt, unten rauh anzuliefern und fest aufzulegen, das qm 6 1 . .

Für Verebnen, Umpflasterung, Rinne am Brunnen 2C. und zur Abrundung....... . . .

32

4 14

zusammen .

Gesamtkosten der 12 m tiefen Brunnenanlage . .

20 26 24 40

600

Hohrtrrmrnen.

Einheitspreise.

Die erreichten Teufen, sowie die verwendeten Rohrlängen werden zum Nachweis gestellt, a) Arbeitslohn.

1 m (angefangene m für voll gerechnet) ein Bohrloch abzuteufen unter Verwendung der nachstehend bezeichneten Bohrröhren einschl. aller Nebenarbeiten, Beseitigung aller Hindernisse, Entnahme von Bohrproben, Einbauen eines Filters bei Erreichung einer wasserführenden Sandschicht und

27*

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

■ //

JL

Anstellung eines Pumpenversuches von dreitägiger Dauer, Entnahme von Wasserproben und Führung eines Bohrregisters, auch einschl. aller Transportkosten bis zur nächsten Bahnstation und zurück bei Gestellung sämtlicher Arbeitskräfte

a)    bis 50 m unter Tage........

b)    in 50 bis 100 m unter Tage.....

(Siehe auch unter Versuchsbohrung.)

00 fcO

b) Material.

24

1 m schmiedeisernes patentgeschweißtes Bohrrohr,

mit Außen- und Innengewinde zum Jneinander-schrauben versehen, in Baulängen zu liefern, un-verzinkt,

aj von 216 nun Weite

b)    „ 165 „

c)    „    114    „

25

26

1 m kupferner Rippenfilter in Baulängen von 3 m aus gelochtem Kupferblech zusammengenietet, verlötet und mit doppelt gewebter Kupfergaze umlötet, passend

a)    für 216 mm Röhren........

b)    „ 165    „    ........

c)    „    114    „    ........

1 m schmiedeisernes, patentgeschweißtes, verzinktes Ansatzrohr zu obigem Filter passend und mit demselben durch Verschraubung verbunden,

a)    für 216 mm Röhren........

b)    „ 165    „    . .......

c)    „ 114    „    ........

O GO O M H H

IO '’ti CO

—’ <M 05

<N rH

Hiernach würde ein Bohrloch kosten:

Bei 40 m Teufe mit 216 mm Röhren ausgebaut:

1000 Ji 1080 „

40 m Arbeitslohn gu 25 Ji . . . 36 „ 216 mm Rohr zu 30 Ji . „ Filter zu 55 JI . . . . „ Ansatzrohr zu 21 JI . . .

CO io

10 10

2350

Bei 40 m Teufe mit 165 mm Röhren ausgebaut: 40 m Arbeitslohn zu 25 JI . .    1000 Ji

36 „ 165 mm Rohr gu 18 Ji .    648 „

135 „ 60 „

Ü1 00

„ Filter 311 55 Ji . . . „ Ansatzrohr zu 12 Ji . .

1843

Bei 80 m Teufe mit 114 mm Röhren ausgebaut:

1250 Ji 1050 „ 760 „ 105 „ 45 „

80 m Arbeitslohn bis 50 m zu 28 Ji 30 „

„ von 50—80 m zu 35 Ji

üt 00

3200

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr JO- 4)

Preis

ortsüblich

JO

Dem Unternehmer kann ebensowenig für ein bestimmt zu erreichendes Wasserquantum, wie für die Güte des Wassers eine Garantie auferlegt werden. Wohl aber empfiehlt es sich, in den Vertrag die Haftbarkeit aufzunehmen, daß Bohrlöcher, welche infolge sich entgegenstellender, nicht überwind-licher Hindernisse, oder infolge Störungen bei dem Bohrbetrieb, die kontraktlich .festgesetzten Teufen nicht erreichen, auch nicht bezahlt werden, daß vielmehr der Bohrunternehmer berechtigt und verpflichtet ist, sogleich ein anderes Bohrloch bis zur Erreichung des Zweckes, oder erforderlichenfalls bis zur Erreichung der kontraktlichen Teufe abzustoßen.

Bemerkung. Mit den vorstehend berechneten Preisen wird man unter allen Umständen auskommen; an vielen Orten werden sich die Kosten aber erheblich geringer stellen.

Im Reg.-Bez. Potsdam wurden Versuchsbohrungen für Brunnen auf Forstgehöften unter folgenden Bedingungen vergeben:

1.    Der Unternehmer hat hinreichend weite Rohre zu verwenden,

2.    die Rohre bleiben stecken, bis entschieden ist, ob ein Bohrbrunnen oder ein Kesselbrunnen endgiltig ausgeführt wird,

3.    es wird eine provisorische Pumpe eingesetzt,

4.    die Vergütung für Hin- und Rücktransport der Rohre, Geräte, Pumpen u. s. w. erfolgt besonders und zwar auf Grund vorheriger Vereinbarung,

5.    es wird zunächst nicht weiter als 40 m abgeteuft, falls nicht inzwischen Wasser er-bohrt ist.

„ 13 „ „ 18 „ „ 23 „ „ 28 „ „ 33 „

Die Kosten für die Versuchsbohrung stellten sich unter diesen Bedingungen: in Tiefe von 0 bis 10 m für je 1 m zu 8 Jl „    10    „    20    „    „

B. Pumpen.

Ziehbrunnen (s. S. 408) auf dem gemauerten und über dem Boden hochgeführten Brunnenschacht in gesundem Verbandholz mit Bretterverschalung und gut schließender Tür anzufertigen, dabei alles Holzwerk zu teeren und das Brunnenhäuschen mit aller erforderlichen Ausrüstung, als Welle mit Ringbeschlag an beiden Seiten, eiserner Kurbel und Kette mit Eimer zu versehen, zum Nachweis

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

- //.

Ji

28

29

Desgl. wie bor, aber außerdem mit eisernem Vorgelege (Triebrad) an der Kurbel zu versehen, zum

Nachweis ...............

Eiserne Säugpumpe^ (Säulenpumpe), freistehend, etwa 2 m hoch, mit Schwengel, Kolben, Ventilen 2C. vollständig eingerichtet und fertig aufgestellt kostet einschl. 3 maligem Oelfarbenanstrich je nach Muster 100 ^ bis.......... . . . .

120

150

30

Hierzu kommen noch:

a)    für Anlieferung und Aufstellung einer gußeisernen Muschel..........

b)    für Anbringen eines Eishahns zum Ablassen des Wassers aus dem Pumpenstock im Winter

c)    für Steig- und Saugrohr, 5—8 cm i. L. weit,

das m 5 Ji hi§>...........

d)    20 kg (zum Nachweis des Gewichts) Guß-

platte, angenommen 0,50 zu 0,50 m groß, 10 mm dick, für die Einsteigeöffnung in der ^andsteinplatte (Abdeckplatte) über dem Brunnen, das kg 0,40 Ji.......

Eine derartige einfache Hofpumpe kostet bei etwa 6 m langem Saugrohr einschl. Durchschnittsfracht und Aufstellung 180—200 Ji.

Eiserne Pumpe, angeliefert und aufgestellt im Jahre 1889 auf dem Förster-Gehöft zu Möttau, Reg.-Bez. Wiesbaden, hat laut Rechnung an Ausrüstung erfordert und gekostet:

1 Säulenpumpe, 1,75 m hoch, mit allem Eisenwerk, Gestänge, Befestigungseisen und

Zylinder.............

1 Kolben mit Lederung und Ventilen . . . 5,75 m Steigrohr, 50 mm weit, aus Schmiedeisen, innen und außen galvanisiert, mit Flanschenverbindung, sowie auf 65 mm erweiterten Stücken an dem Kolbenstangenschloß und mit Gestängeführung versehen, fertig

eingepaßt das m p 5 i.......

7 m galvanisiertes Saugrohr, 50 mm weit

zu 3,50 Ji............

1 Winterhahn............

1 Saugsatz mit Säugventil.......

1 gußeiserne Brunnenplatte mit Fuß, Einsteigeöffnung und Deckel, oben gerippt, etwa 1 qm groß und etwa 100 kg schwer . . . 1 gußeiserner Brunnentrog m. Füßen, Zubereisen und Ueberlaufsrohr, 1 m lang, 0,58 m breit und 0,45 m tief angeliefert und aufgestellt, 145 kg Gewicht 26 JI je 100 kg . Für Transport der Pumpe nebst Zubehör und für fertiges Aufstellen........

15

I ° 1 »st

»st

CO

»st    ©    o    ©

t>»    »st    »st    »st

00    TH    1-1    l>

<M    <N

<M

Für fertige eiserne Pumpe ,

210

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

Jtfy J{    dt 4

V~~]

31

(!

Eiserne Säugpumpe, aufgestellt auf der Oberförsterei Rod, Reg.-Bez. Wiesbaden, für einen Brunnenschacht von 6,50 m Tiefe, mit Gußzylinder, Saugrohr von Blei, Schwengel von Schmiedeisen, Muschel und Deckplatte von Gußeisen, hat gekostet: 1 Pumpenstock von Gußeisen mit Auslauf, 1,9 m hoch, 95 kg schwer zu 49 -H . . . . 1 Schwengel mit Kopf von Schmiedeisen,

23 kg zu 80 ^    ..........

1 Zylinder von Schmiedeisen, 22 kg zu 60 *3 1 Brunnenrahmen mit Deckel von Gußeisen, 75 kg zu 40 4..........

1    Muschel von Gußeisen, 24 kg zu 49 -H

2    Schrauben zu 20 4........

1 Winterhahn von Messing.......

1 C'imerstange mit Stiefel, 8 kg zu 80 ^    .

6 m Steigrohr von Blei, 45 mm i. L. weit und

5 mm Wandstärke (zu 8,8 kg) = 52,8 kg zu 70 4 1,5 m Abfallrohr von der Muschel, 4 kg zu 70 4 1 Pumpenstock mit Muschel mit Diamantfarbe

zu streichen............

Transport- und Aufstellungskosten rund . .

zusammen in fertiger Arbeit .

32 Eiserne Pumpe, ausgestellt im Jahre 1886 auf dem Schulhofe zu Höchst a. M. 2,20 m hoch, 15 cm äußerer Durchmesser, mit starkem, eisernem Schwengel, Kolben, Stiefel, Fußventil 2c., 9 m steigendes Bleirohr, Muschel nebst allem Zubehör 2c., auch die äußeren sichtbaren Teile einmal mit Mennige grundiert und zweimal mit Oel-farbe gestrichen, zum Gebrauche fertig, hat gekostet laut Rechnung.............

I t—¹ CO H-i l—    ^

I 1— O CO 00    02

tc    o<

O O    C'

I CO O I O CO o 1    I CD 02 00

CO <M CO

30 13

200

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

tJL

Preis ortsüblich JO. 4

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Ueber die I n ft a n d h a l t u n g dieser Pumpe wurde nachstehender Vertrag abgeschlossen:

§ 1. Der Pumpenmacher 2C. übernimmt die ständige Unterhaltung der im Hofe am neuen Schulgebäude zu Höchst a. M. befindlichen eisernen Pumpe in der Weise, daß er dieselbe zu allen Jahreszeiten ständig und leicht gangbar erhält. Zu diesem Zwecke hat derselbe die regelmäßige Einölung der Achsen und Lager, ferner die zeitweise neue Lederung des Kolbens, die Instandhaltung der Ventile und der Dichtungen, die erforderlichen Lötungen, Anziehung und Ergänzung der Schrauben 2c. im Bedürfnisfalle unverzüglich zu besorgen und die Pumpe im Winter gegen Frosteinwirtung sicher zu schützen.

§ 2. Größere Reparaturen, wie gänzliche Erneuerung des Bleirohres und der Steigrohre, das Auswechseln ganzer Teile, wie Einsetzen eines neuen Ventils an Stelle des ganz unbrauchbar gewordenen 2c., sind, wenn deren Ausführung vorher beantragt und genehmigt ist, in der Verbindlichkeit (§ 1) des Unternehmers nicht einbegriffen.

§ 3. Für den sorgfältigen Vollzug dieses Vertrages erhält der Unternehmer jährlich 10 JL Gegenseitige Kündigung 14 tägig.

Eiserner Röhren- oder Abessinier-Brunnen als freistehende Säugpumpe mit verstellbarem Deckel und Schwengel, 3 m langem, schmiedeisernem Rohr und einer Stahl-Rammspitze von 0,75 m Länge

kostet bei 32 mm Rohrweite ........

Eiserner Röhren- oder Abessinier-Brunnen wie vor

bei 38 mm Rohrweite..........

Desgl. bei 51 mm Rohrweite........

Schmiedeisernes Rohr 38 mm weit, das m . . . . Stahlranrnrspitze 38 mm weit, das Stück . . . .

Schraubspitze 38 mm weit, das Stück......

Rammapparat, vollständig zum Einrammen der Röhrenbrunnen, bestehend aus 1 Dreifuß mit 2 Rollenzügen einschl. Rammbär für 38 mm weite

Brunnen 150 bis...........

Eiferne Jauche- und Schlempepumpe, bestehend aus 3—4 m langem, etwa 50 mm weitem Rohr mit durchgezogener (Teller-)Kette ohne Ende, Triebrad

pnit Ausguß 60 Jl 6t§..........

Pulsometer, Pumpapparat, durch einfache Dampfzuführung direkt in Betrieb zu setzen, je nach der Größe 300 Jl .........'.    . .

60

70

100

15

18

iiiii

200

80

Kap. xxil. Aborte. Klosetts. Dung statten.

Aborte werden leider oftmals als ein Gegenstand ganz untergeordneter Bedeutung, als Nebensache betrachtet, während ihnen in Hinsicht rhres Einflusses auf die Gesundheit der Hausbewohner und ihres Wertes für die Landwirtschaft stets die größte Aufmerksamkeit zugewendet werden müßte.

In Anbetracht des Umstandes, daß die menschlichen Auswurfstoffe im Zustand der Fäulnis die schlimmsten Verbreiter und Träger gefährlicher, ansteckender Krankheiten sind, müssen die Aborte möglichst geruchlos und giftfrei gemacht, und muß die Fäulnis der Fäkalstoffe bis zu deren Fortschaffung bezw. Verwendung (ohne Schädigung ihres Dungwertes^ aufgehalten werden. Der Zersetzungsprozeß geht bei den Fäkalstoffen besonders schnell vor sich, wenn die atmosphärische Luft zutreten kann und Wärme darauf einwirkt und besteht darin, daß die. Exkremente in einfache Verbinduttgen, Kohlensäure, Wasser, Ammoniak und Schwefelwasserstoff zerfallen. Der widerliche Geruch, der aus den Aborten aufsteigt, rührt namentlich von dem in den Fäkalstoffen enthaltenen Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium her und kann besonders bei warmer Witterung so stark auftreten, daß die Atmosphäre int Innern eines Hauses durch denselben geradezu vergiftet wird.

Bureau für gesundheitliche Anlagen: M. Friedrich & Glaus in Leipzig, Weststr. 27.

Ta durch die Mischung der Exkremente mit Flüssigkeiten der Zersetzungsprozeß befördert wird, so wird bei der Anlage von Abtrittsgruben vielfach auf eine möglichste Trennung derselben Rücksicht genommen. Das gebräuchlichste Verfahren besteht darin, daß neben der Abortgrube eine besondere Uringrube mit bedeutend tieferer Sohlenlage angelegt und die Verbindung beider Gruben durch Röhren vermittelt wird. In einfacherer Weise läßt sich eine Ausscheidung der flüssigen von den festen Bestandteilen erreichen, wenn man die Sohle der Abortsgrube stark abfallen läßt und in die Grube einfach eine Scheidemauer von Ziegelsteinen mit offenen Stoßfugen einmauert.

Abtrittsgruben müssen vollkommen wasserdicht sein, so daß eine Durchtränkung des Bodens nicht stattfinden kann und eine Verdunstung der Fäkalmassen möglichst verhindert wird, letzteres, um die Luft nicht zu verpesten und weil dieselben durch das Verdunsten (Entweichen von Stickstoff und Ammonium) an Dungkraft bedeutend verlieren.

Abtrittsgruben lassen sich nun in verschiedener Weise wasserdicht Herstellen. Vor allem mutz von der Vermauerung alles Steinmaterial ausgeschlossen bleiben, welches sich stark wassersaugend (hygroskopisch) zeigt, weil selbst der beste Zementverputz durch die ätzende Kraft der Latrinenstoffe leicht abbröckelt, so daß dann die Dichtigkeit der Grube lediglich von der eigenen Widerstandsfähigkeit des Gesteins abhängig ist. Am besten sind hartgebrannte Ziegelsteine (Klinker), besonders wenn sie in Zementmörtel oder wenigstens in verlängertem Zementmörtel vermauert werden.

Die Umfassungsmauern der Abtrittsgruben werden in hartgebrannten Backsteinen mindestens iy₂ Stein (38 cm) stark in Zement- oder Tratzmörtel hergestellt, wobei es sich empfiehlt, die inneren Ecken derselben etwas abzurunden. Bei Verwendung von Bruchsteinen Mauern nicht unter 45 cm stark und außerdem noch an den Innenseiten Verblendung ¹/₂ Stein stark von Backsteinen in Zementoder Tratzmörtel. Die Mauern der Abtrittsgruben sollen mit den Gebäuden nicht zusammenhängen, sondern müssen für sich aufgeführt werden, d. h. die Gruben müssen ihre eigenen Umfassungsmauern erhalten und von den Umfassungsmauern der nächsten Gebäude mim destens 0,20 m entfernt angelegt werden. Der Zwischenraum wird zweckmäßig mit fettem Lehm verfllllt.

Die Sohle einer A b t r i t t s g r u b e aus nur einer Ziegelflachschicht oder einer Rollschicht Herstellen zu wollen, muß als fehlerhaft bezeichnet werden, weil dann bis auf den Unterboden gerade durchgehende Stoßfugen entstehen, durch welche die Flüssigkeit leicht durchsickern kann. Auf die Haltbarkeit des Zementllberzugs muß man hierbei niemals rechnen, denn, wie schon bemerkt, der Latrinenstoff entwickelt eine sehr bedeutende Aetzkraft, welcher selbst der beste Zementverputz auf die Dauer nicht widerstehen kann.

Soll die Sohle einer Abtrittsgrube wasserdicht hergestellt werden, so sind w e n i g st e n s zwei übereinanderliegende Flachschichten mit verwechselten Fugen (ode): besser eine Rollschicht mit darübergelegter Flachschicht) erforderlich. Ist der Boden stark wasserhaltig, so ist anzuraten, denselben zunächst noch durch eingestampfte Bruchstein- oder Ziegelsteinstücke zu verdichten und diese Steinlage mit einem starken Mörtelguß zu überziehen.

Die Innenwände einschl. Gewölbe und Sohle einer Abtrittsgrube werden zweckmäßig mit gutem Zementmörtel, besser noch mit Asphalt glatt verputzt, wozu die Fugen vorher gehörig auszukratzen sind.

Das Gewölbe über den Abtrittsgruben wird am besten mit hartgebrannten Backsteinen in Zement- oder Tratzmörtel hergestellt und zwar in einem Bogen, dessen Pfeil mindestens V₄ der Spannweite des Gewölbes beträgt. Zweckmäßig wird dann das Gewölbe oberhalb noch mit einem 1,5 cm starken, glatt abzustreichenden Zementputz versehen

und hierauf noch etwa 15 cm hoch mit toniger oder lehmiger Erde überdeckt.

In dem Gewölbe ist ein E i n st e i g e s ch a ch t von 0,68.0,68 in lichter Weite anzubringen, der luftdicht verschlossen werden muß.

Deckplatten zum Verschluß von Abtrittsgruben sollen nur von Stein oder Eisen gefertigt werden. Holz wirft sich und fault leicht. Will man die Deckplatte doch ans Holz herstellen (was aber an vielen Orten polizeilich verboten ist), so wird diese am zweckmäßigsten aus zwei sich kreuzenden Holzlagen und aus Eichenholz angefertigt.

Abtritte und die dazu gehörigen Gruben sind tunlichst an der Nord- und Ostseite der Gebäude anzulegen. Jedes Haus muß zweckmäßig seine besondere Abtrittsgrube erhalten, damit nicht Krankheiten, die in einem Hause herrschen, durch Vermittelung der Abtrittsröhre ans Nachbarhäuser übertragen werden können.

Abfallröhren für Aborte werden aus Steingut oder Gußeisen hergestellt. Tie Röhren erhalten, wenn von Steingut, die lichte Weite von 20—25 cm, wenn von Gußeisen eine solche von 18—20 cm. Letztere haben den Nachteil, daß sie schnell oxydieren. Hiergegen schützt auch gewöhnlich der Asphaltanstrich nicht, weil der Asphaltüberzug infolge von Temperaturwechsel leicht spröde wird und dann abblättert. Besser sind die Steingutröhren. Die Verbindung derselben geschieht durch Muffenverbindung und Dichten mit Zementmörtel oder fettem Ton. Das Hauptrohr wird zweckmäßig senkrecht in den Grubenhals hinabgeführt und darf zur Verhütung von Verstopfungen nicht zu eng sein. Auch ist es ratsam, an zugänglicher Stelle einen Wasserverschluß anzubringen. Bei Abtrittsfallröhren ohne ausreichende Spülung wird freilich der Wasserverschluß mehr oder weniger durch einen Kotverschluß ersetzt, welcher aber trotz seiner Unvollkommenheit der freien Einmündung des Fallrohrs in die Grube immer noch vorzuziehen ist.

Ableitung der Dünste aus der Grube bis über Dach läßt sich durch ein b e s o n d e r e s D u n st r o h r von Metall oder Steingut bewerkstelligen, dessen unteres Ende nur ein wenig unter den Scheitel des Gewölbes der Grube herabreichen muß, damit die Grubengase leichter durch dieses Dunstrohr ins Freie, als durch das tiefer anzulegende Fallrohr hinaus in die Abtrittszelle aufsteigen können. Damit in dem Dunstrohr wirksamer Zug entsteht, wird dasselbe zweckmäßig mit einem regelmäßig geheizten Kamin (Kllchenschornstein) in Verbindung gesetzt, weil hierdurch die ansaugende Wirkung wesentlich erhöht wird. Läßt sich eine derartige Anordnung nicht treffen, so führt man das Dunstrohr jedenfalls über Dach und versieht es auch wohl mit einem Windhut, der zugleich als Luftsauger wirkt. (Vergl. Kap. XVI, Schornsteinaufs ätze.) Unrichtig ist es aber, vom Abort-gemach aus ein Lüftungsrohr anzulegen, da hierdurch, zumal wenn die

Abzugsöffnung noch durch Lampen- oder Gaslicht erwärmt wird, die in dem Fallrohr enthaltenen Gase künstlich in den Abtrittsraum herauf-gesaugt werden.

Alex. Huber in Köln, Gereonsmühleugasse 9, fertigt Univcrsal-Windhüte mit doppelter Wirkung (gleichzeitiger Luft-Ein- und Ausströmung) zum Fernhalten der Latrinengase aus den Hausräumen. Prospekte frei Genaue Angabe der erforderlichen Anordnung.

Abtrittsitze erhalten gewöhnlich eine Tiefe von 0,50 m und eine Höhe von 0,47 m. Die Sitzöffnung (Brille) zweckmäßig ein Oval von 0,31 hi Länge und 0,23 m Breite. Entfernung des untersten Scheitelpunktes der Brille von der Vorderkante Sitzbrett 6 cm. Die Abtrittsitze müssen dicht gearbeitet und mit dicht schließenden Deckeln versehen sein.

Abtritt mit Wasserspülung (Waterklosett) wird diejenige Abtrittseinrichtung genannt, bei welcher unter Zuführung von Wasser das Kotbecken nach jeder Sitzung durch den im Klosett befindlichen Mechanismus sofort gereinigt werden kann. Bei einer früher sehr verbreitet gewesenen Konstruktion ist der Boden am unteren Ende des Kotbeckens beweglich und durch Verbindung mit Gegengewicht so eingerichtet, daß er bei einem gewissen Druck durch die Exkremente selbsttätig niederklappt und die Masse durch das Fallrohr in den unteren Sammelraum gleiten läßt, nachdem dies aber erfolgt und er von seiner Last befreit ist, wieder in seine normale Lage zurückkehrt.

Diese Sitzbecken mit von unten her sich schließender Bodenklappe genügen aber insofern nicht allen Anforderungen, als an dieser Klappe Kotteilchen haften bleiben, die schwer zu ent-W fernen sind und namentlich einen unangenehmen Anblick bieten. Neuerdings werden Klosettsitze von der Art, wie nebenstehende Figur im Durchschnitt zeigt, bevorzugt. Diese Art wird meist freistehend — ohne Holzvertäfelung, nur mit poliertem Sitzbrett — in Verbindung mit einem Spülkasten (s. Fig. Seite 433) verwendet. Sie bedarf einer kräftigen Spülung, durch deren Stoßwirkung die Fäkalien mit einmal vollständig aus dem Becken geschwemmt werden. Zur Regulierung dieser Wirkung und zu der des Wasserverbrauchs leistet der etwa 2 m übet dem Fußboden anzubringende Spülkasten in Verbindung mit seinem genügend weiten Spülrohr gute Dienste.

Verschiedenartig ist auch die Vorrichtung, welche zum Oefsnen und zum Verschließen der Wasserzuleitung in Anwendung gebracht wird; entweder kann die Wasserröhre durch eine Aufziehvorrichtung nach Belieben geöffnet oder geschlossen werden, oder das Wasser erhält durch Niederdrücken des beweglichen Abtrittsitzes zu den Kotbecken Zutritt.

Wo ein Spülkasten verwendet wird, was in manchen Städten schon zur Schonung des Wasserverbrauchs polizeilich vorgeschrieben ist, dient in der Regel eine leichte Kette mit Handgriff dazu, um durch einen Zug mit der Hand die Spülung unter einmaliger Entleerung des Spülkastens zu bewirken.

In größeren Städten, wo zwar Wasserleitung, aber noch keine Schwemmkanalisation vorhanden ist, sind in den besseren Wohnungen die Abtritte fast durchweg mit Wasserspülung versehen. Abgesehen von der Reinlichkeit sind derartige Abtritte auch der Gesundheit am dienlichsten, da bei den Abtritten mit gerade durchgehenden Abfallröhren leicht Zugluft aufsteigt und hierdurch wohl Unterleibskrankheiten entstehen können. Wo Abtritte mit gerade durchgehenden Abfallröhren vorhanden sind, kann man sich nun einigermaßen helfen, indem man einen besonderen Klosett-einsatz einstellt. Derselbe besteht aus einem nach unten konisch zulaufenden Klosettbecken mit Klappenverschluß und ist oben an der Sitzöffnung mit einem Holzrahmen versehen, durch welchen der Klosetteinsatz eine feste und sichere Lage auf dem vorhandenen alten Abtrittsitz erhält.

Klosetteinsätze sind in jedem größeren Wasserleitungsgeschäft vorrätig und lassen sich ohne Zuhilfenahme eines Arbeiters leicht einstellen; sie kosten je nach Ausstattung 20—50 dl das Stück.

Adressen siehe bei Kanalanlagen.

Bei den mannigfachen Uebelständen, welche die Benutzung einer Abtrittsgrube namentlich an den Plätzen mit sich führt, wo Trinkbrunnen in der Nähe sind, indem selbst bei solidester Ausführung der Grube eine Verunreinigung des Bodens durch Austreten von Jauche mit der Zeit doch eintreten kann, erscheint die Anwendung eines Kot Wagens (Fäkalwagen) an Stelle einer Abtrittsgrube namentlich für ländliche Wirtschaften (Förster-Gehöfte 2c.) wohl empfehlenswert.

Die kleine Arbeit, welche durch das öftere Aus- und Einfahren des Kotwagens erfolgt, wird der ökonomisch denkende Landwirt sich schon gefallen lassen, indem er berücksichtigt, daß die Kotmassen durch langes Liegenlassen an Dungkraft bedeutend verlieren und daß die. Reinhaltung der Brunnen als die notwendigste Vorbedingung für die Erhaltung der Gesundheit und des Lebens zu betrachten ist.

Bei Anlage von Abtritten, welche mit beweglichen Fäkalkasten eingerichtet werden sollen, ist darauf zu sehen, daß die Kotwagen direkt von außen und zwar auf möglichst ebenem und bequemem Wege unter den Abtrittsitz eingeschoben werden können.

Der Kot wagen (Fäkalwagen) wird oft aus Eichenholz hergestellt, wobei die Ecken des Kastens der festeren Verbindung halber zu Verblatten und statt der gewöhnlichen schmiedeisernen Nägel Holzschrauben zu verwenden sind. Tannen- oder Kiefernholz ist in Anbetracht der ätzenden Kraft des Kotes zu wenig widerstandsfähig und fault bald durch. Am dauerhaftesten sind eiserne Kotwagen. Beim Unterstellen des Kotwagens ist derselbe, soweit als die Benutzung des Abtritts es erfordert, zuzudecken und zwar am besten mit Eisenplatten, weil diese fester aufliegen als Holz und auch von längerer Dauer sind. Soll vor dem Standort des Kotwagens eine Tür angebracht werden, so wird diese zweckmäßig mit offenen Jalousien angefertigt, damit die schlechten Dünste nach außen leichten Ausweg finden mtö nicht in das Innere des Hauses eindringen.

An Stelle der Kotwagen, die nur auf dem Lande int eigenen Gehöfte zur Verwendung kommen können, werden in Städten auch Tonnen benutzt und derartige Abortanlagen nach dem sog. Heidelberger Tonnensystem ausgeführt. Die Vorteile bestehen in Reinhaltung des Bodens und der Luft, bequeme und geruchlose Entfernung, sowie ökonomische Verwertung der Exkremente 2c.

Abortanlagen nach dem Heidelberger Tonnensystem fertigen u. a.: P Hoffmanu, Ingenieur in Berlin X. Linienstr. 148; Gebr. Schmitt in Weimar; KuÜmann & Lina in Frankfurt a. M.; Müllenbach & Zillessen in Hamburg; Aktiengesellschaft Schaffer u. Walcker, Berlin SW, Lindenstr. 18.

Dunggrube wird zweckmäßig so angelegt, daß weder Wasser von außen herein noch Jauche von innen nach außen dringen kann. Um das erstere zu verhindern, werden die Umfassungsmauern gewöhnlich 0,4 bis 0,5 in über den Boden hochgeführt und an den Langseiten der Gruben Gräben gezogen oder besser gepflasterte Rinnen angelegt, so daß nur das direkt von oben einfallende Regenwasser in die Grube gelangen kann. Damit die Jauche nicht durch die Seitenwände oder Grubensohlen durchdringen kann, muß die Dunggrube vollkommen wasserdicht angelegt werden. Was über die wasserdichte Herstellung von Abortgruben gesagt ist, findet auch auf Dunggruben Anwendung.

Da der Dünger vor einer zu raschen Ausdünstung und dem Auswaschen durch Regen geschützt werden muß, so werden die Dunggruben gerne an Stellen geigt, wo sie in etwas durch direkte Sonnenstrahlen gedeckt sind.

Zur Ansammlung der flüssigen Bestandteile des Dunges wird meist eine besondere Jauchengrube angelegt. Form derselben ist zwar beliebig, doch zieht man die zylinderförmige Gestalt vor und mauert sie deshalb gewöhnlich wie einen Brunnenkessel. Die äußeren Mauerwände der Jauchengrube werden mit fettem Lehm verstampft und die inneren mit Zementmörtel verstrichen.

Zur Beseitigung des üblen Geruches der A b -t r it ts-,Dünger-,Jauche - und Sch m u tz w a s s e r g r u b e n, welche besonders bei eintretender Sommerhitze notwendig ist, wird vorzugsweise Eisenvitriol empfohlen und wird hierzu eine Menge

von etwa 3 kg für eine Grube von 1 cbm erforderlich. Bei Anwendung einer geruchlos entleerenden Pumpe wird zur Desinfizierung des dicken Bodensatzes eine geringere Menge genügen. Die nach der Größe der Grube berechnete Menge von Eisenvitriol wird mehrere Stunden vor dem Gebrauch in Kübeln oder dergleichen mit wenigstens der sechsfachen Gewichtsmenge Wasser übergössen und durch oftmaliges Umrühren völlig aufgelöst. Erwärmen des Wassers befördert letzteres. Auch eine größere Menge Wasser erleichtert die Auflösung und Vermischung des Eisenvitriols und ist besonders da zu empfehlen, wo die letztere durch Anwesenheit von vielen festen Stoffen in einer Grube erschwert wird. Vergl. übrigens die Schlußbemerkung auf Seite 78.

Bei Gruben mit flüssigem Inhalte gießt man die erforderliche Eisenvitriollösung auf einmal ein und rührt um. Die Wirkung ist augenblicklich und die Entleerung der Grube kann unmittelbar nach dem Eingießen vorgenommen werden.

Zur Desinfizierung fester Stoffe in den Gruben muß Eisenvitriollösung nach und nach aufgegossen werden, weil sonst keine vollständige Vermischung mit dem ganzen Grubeninhalt stattfindet. In solchem Falle begießt man mit einem Teile der Lösung die ganze Oberfläche der festen Masse und vermengt sie hierauf durch Umdrehen mit einer Schaufel oder durch Umrühren mit einer Stange, an deren Ende ein Brett befestigt ist. Die desinfizierte Schicht wird sodann ausgeleert und mit dem übrigen Grubeninhalt auf dieselbe Art verfahren.

Durch die Vermischung mit Eisenvitriol wird der Grubeninhalt schwarz gefärbt, verliert aber nicht feine Dungkraft, übertrifft vielmehr den gewöhnlichen Dünger, welcher, im natürlichen Zustande verwendet, durch den Einfluß von Luft und Sonne an seinen kräftigsten Bestandteilen verliert.

Zu jeder Zeit können die übelriechenden und schädlichen Ausdünstungen der Abtritte und Nachtgeschirre entfernt werden, wenn von Zeit zu Zeit eine genügende Menge der obigen Eisenvitriollösung, in Abtritten etwa ein Ebner voll, eingegossen wird. Der Preis des Eisenvitriols ist ein geringer. In jedem Drogengeschäft sind zu haben: Chlorkalk das kg 40—50 Z,

Rohe Karbolsäure das kg 50—60 Z, Eisenvitriol das kg 20 Z.

Ueber die Prinzipien und die Grenzen der Reinigung von fauligen und fäulnisfähigen Sch mutz wassern vergl. die so betitelte Abhandlung von Dr. I. König, Professor in Münster. Berlin, I. Springer, 60 Seiten. Preis 1,40 JL. Ferner über Reinigung der Schmutztvasser und Verunreinigung der Gewässer s. Zentralblatt der Bauverw. Jahrg. 1885, S. 455 und Jahrg. 1887, S. 239.

Abwasser-Reinigungsverfahren F. A. Robert Müller & Comp., Chemische Fabrik in Schönebeck a. E.

Wagen und Apparate mit direktem Dampf zur Desinfektion baut Joh. Schmäht, Maschinenfabrik in Mombach-Mainz.

Eiserne Pissoirhäuschen für öffentliche Plätze, Fabriken 2c. fertigt u. a. K u 11 m a n n & Lina in Frankfurt a. M. Wasserleitung muß vorhanden sein. Der ganze innere Raum bildet eine dicht zementierte Pfanne, die durch Grillagen abgedeckt ist und durch den unteren Spülkranz bespült und rein gehalten wird. Bis zur Höhe von etwa 0,90 m sind die Wände im Innern dicht mit Schiefer bekleidet, die auf der ganzen Fläche gleichmäßig vom Wasser bespült werden. Diese Pissoirhäuschen nehmen verhältnismäßig wenig Raum ein. Preis in Eisen- und Schieferausfütterung je nach Größe 500—600 Jl.

Freistehende Bedürfnisanstalten jeden Systems aus Wellblech liefert die Tillmann'sche Eisenbau-Aktien-Gesellschast in Remscheid.

Mi

Patent-Oelsyphon.

mit dem Del mittels eines dicken Quastes oder Lappens abgerieben und gleichzeitig wird auf den Syphon etwas Oel gegeben; im Winter alle 1—2 Wochen.

Oelsyphons je nach Größe für 3—15 Stände kosten 15—25 Jt. Ein weißemailliertes Stahlschnabelbecken mit feinem Oelsyphon 36 Jt, dasselbe in Fayence 42 Jt., Bedienungszange 2,50 Jl..

O e I p i s s o i r s haben sich in öffentlichen Bedürfnisanstalten, in Schulen, Kasernen und Krankenhäusern u. s. w. bei nicht zu hohen Kosten gut bewährt. Dabei fallen Wasserleitung und -Spülung weg. Statt dessen werden die von Urin benetzten sichtbaren Flächen mit Desinfektionsöl (Pissoiröl) gestrichen. Zur Verhinderung der Geruchsbildung innerhalb der Abzugsröhren dient ein vorgelegtes Oelsyphon (s. nebenstehendeFig.). Da das dort hineingegossene Pissoiröl leichter ist, so schwimmt es oben und verhindert den Austritt des Uringeruchs und der Kanalgase. Bei- den Syphons von H. Steinfurth (Broich b. Mülheim a. d. Ruhr) werden die sichtbaren Flächen (Becken, Rinne, Rück- und Querwände) wöchentlich 1—2 mal

Das Pissoir öl wird abgegeben in Blechbüchsen, von 5, 10 und 50 kg, sowie in Fässern von ca. 200 kg Inhalt und kostet frei Bahnhof Broich:

Bei Entnahme von

dunkles Oel

Helles Oel

34 4 30 „

% = 27,50 Jt °l o = 27,00 „

Aehnliche Anlagen liefern Roßmann & Kühnemann in Reinickendorf bei Berlin.

10 kg ä 50 „ ..

1 Faß ca. 200 kg

2    „    „ 400 „

41 ^

36 „

°/o — 34,50 Jt.

Müllgruben (Kehricht-Abfallgruben) müssen vollkommen wasserdicht und feuersicher hergestellt und von jeder Nachbargrenze mindestens 3 m entfernt angelegt werden. In Höfen unter 300 qm freier Fläche erscheint die Anlage derartiger Müllgruben aus gesundheitlichen Rücksichten nicht zulässig und sind dort die Abfälle in geeigneter: Gefäßen aufzubewahren; letztere müssen mindestens jeden dritten Tag abgefahren werden. Die Müllgruben sind mindestens alle 3 Monate zu entleeren.

M ü l I k a st e n aus M o n i e r m a s s e mit Eisengestell fertigt auf Bestellung die Aktiengesellschaft für Monierbauten und deren Vertretung in allen größeren Städten.

Anleitung xnrn Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

. //

Klosetts und Aborte.

140

Imperial-Klosett mit freistehendem Fayencekörper, poliertem Mahagonisitz, innen emailliertem Spülkasten mit Schwimmkugelhahn und Stützen, Zugvorrichtung u. Bronzeplatte, vernickelter messingener Spülleitung einschl. Aufstellen und Verbinden mit Zu- und Abflußleitung..........

r"

Desgl. in etwas einfacherer Ausstattung einschl. Spülkasten (Tornado-Klosett):

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis ungefähr *A0. J,

Preis

ortsüblich

„ 1285 a: Sitz-Stützen........

„ 1236: Gummimuffe........

„    837: Zug............

„    970: Blei-Abflußrohr.......

Sonstiges kleines Zubehör, Montage 2C.    .    .

Summa .

34

18

13

12

90

ssssi 11 i

10

Desgl. in einfacherer Ausstattung.......

Patent-Waterklosetts *) I. Klasse mit doppeltem Ge-ruchverschlutz, Fayence-Becken, gußeisernem Container und verzinnter Wasserschale, Ventil, Hahn mit Hebel und Gewicht, eingelassener Messingschale und Zug mit Griff, einschl. Aufstellen und Verbinden mit dem Zu- und Abflußrohr, Lötzinn, Kitt und Feuerung

a)    mit poliertem Eichensitz 100 ^ bis . . .

b)    mit massivem Mahagonisitz 120 Jt bis . .

Desgl. II. Klasse mit 100 mm doppeltem Geruchverschluß, engl. Fayence-Becken, Klosetthahn mit Hebel und Gewicht, eingelassener Messingschale und Zug, einschl. Aufstellen 2C. wie vor

a)    mit poliertem Kienholzsitz......

b)    mit poliertem Eichenholzsitz.....

Patent-Waterklosetts III. Klasse mit gußeisernem Becken und Geruchverschluß, sonst wre oben, mit poliertem Kienholzsitz, 30 Jl ......

Geruchverschlüsse aus Walzblei mit Messingschraube, 100 mm Durchmesser..........

Desgl. 50 mm Durchmesser.........

Desgl. 40 mm Durchmesser.........

Freistehendes Zungenklosett, Frankfurter (et. M.) Modell, mit gewöhnl. Spülapparat, Zug, Eichenholzsitz, am Ort komplett.........

Abtrittsitz aus 4 cm starken (tannenen) Brettern gespundet, in den sichtbaren Flächen gehobelt, mit verdoppeltem Deckel anzufertigen und zu befestigen, einschl. der etwa erforderlichen Leisten, Nägel, Bretter 2c. das Stück........

60-75

130

150

60

75

45

48

Ol | Ol o I

*) In dieser Ausführung jetzt fast nicht mehr gangbar.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

zjf{/

Jt

12

00

<M

to

CM    00 Tt<

CM    <M <M

ot

co

(M

Desgl. int Mittel 0,60/0,90 m groß, aus 3 cm starkem, trockenem Eichenholz zu fertigen, die Oeffnung sauber auszuschneiden, dazu das Holzgerüst zum Auflagern des Sitzes herzustellen und mit 2 cm starken, sauber behobelten Stotzbrettern zu bekleiden, ferner Deckel aus Eichenholz mit abgedrehtem Knopf und den Abtrittsitz mit heitzem

Leinöl zu tränken, der Sitz........

Abtrittsröhre aus Gußeisen mit einem Trichter, 1 m lang, zum Einsetzen in die gutzeisernen Abfallrohre zu liefern und mit Oelfarbe anzustreichen,

das Stück...............

Desgl. aus Steingut, glasiert, mit einem Trichter,

die Röhre 16 cm weit, das Stück......

Ventilationsröhren zur Ableitung der Dünste aus Zinkblech Nr. 13 mit den nötigen Knie- und Bogenstücken 12 cm weit zu liefern und zu befestigen, das m . Abtrittstrichter von gewöhnlichem Steingut in die. Muffe des Trichterrohres einzupassen, mit Teer-strick und Kitt zu dichten und schlutzfest unter dem Brillenloch zu befestigen, das Stück einschl. Einsetzen

Desgl aus Fayence...........

Desgl. von Gußeisen, im Innern emailliert . . . Pissoirbecken aus Fayence zu liefern und zu befestigen, das Stück je nach Grötze und Ausstattung

12 JC bis...............

Geschliffene Schieferplatten 2 cm stark für die Pissoirscheidewände und zur Bekleidung der Spritzwand anzuliefern, die erforderlichen Löcher zum Anbringen der Befestigungseisen und des Spülrohrs über der Spritzwand einzubohren, das qm

einschl. Durchschnittsfracht.........

Schieferplatten im Pissoirraum regelrecht in Zement zu versetzen, zu befestigen und zu verdichten, das qm einschl. Material, ausschl. Platten . . . Bleirohr für Pissoirstände 2 cm i. L. weit anzuliefern und anzubringen, das m......

Desgl. 3 cm i. L. weit, das m........

Klosettbecken, Pissoirstände u. s. w. aus gebrannter Tonmasse, nicht porös, liefern auch Tagford's Werke in Natingen. Prospekt umsonst und frei. Torfmull-Streuklosett geruchlos, billige Desinfektion liefern CH. Cleucker & Co., Braunschweig, sowie Rud. Grevenberg u. Co., Hemelingen bei Bremen. Prospekt umsonst und frei.

Pissoireinrichtung mit Schieferwandbekleidung, 1,25'm hoch mit Spülrohr und Futzbodenentwässerung 25 bis

Üt

CM

<M (M CO

■s

GO

<M

Kap. xxiil Innere Stalleinrichlnngen.

Innere Stalleinrichtungen erfordern, wenn sie zweckmäßig ausgeführt werden fallen, genaue Kenntnisse der Gewohnheiten und Bedürfnisse der einzustellenden Tiere und haben den Zweck, sowohl die Stallanlage im allgemeinen, wie die Standplätze im besonderen den Wirtschaftsverhältnissen entsprechend und zweckmäßig auszurüsten.

Ueber Entwürfe von Stallbauten vergl. die Druckschrift: „Behandlung von Entwürfen und Bauausführungen für die Königl. preußischen Domänen", herausgegeben vom Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Paul Parey, Berlin 1905. 24 S. in Fol. mit 15 Tafeln. Preis geb. 4<i. - Vergl. auch Zentralblatt der Bauverwaltung 1906, S. 141.

D i e Abmessungen der Standplätze bei gewöhnlichen Stallanlagen sind nach folgenden Sätzen zu bestimmen.

Bei Anlage von Pferde st allen:

Standbreite bei Aufstellung nur eines Pferdes 2,0 m, desgl. zur Unterbringung von zwei Pferden 3,5 m, desgl. bei gemeinschaftlicher Aufstellung von mehr als zwei Pferden gewöhnlichen Schlages für den Kopf 1,6 m.

Standbreite für sehr große und starke Arbeitspferde, sowie Kutschpferde 2,0 in.

In Rindviehställen:

Standbreite bei Aufstellung einer einzelnen Kuh 1,6 in, desgl. bei Aufstellung von zwei Kühen 2,5—2,8 in, desgl. bei gemeinschaftlicher Aufstellung von mehr als zwei Kühen gewöhnlichen Schlages für das Haupt 1—1,2 in.

Standbreite bei großem Vieh für eine Kuh bis 1,3 in, desgl. für Ochsen das Stück 1,3—1,4 in, desgl. für Jungvieh das Stück 0,9 in.

In Schafställen:

1 Jährling braucht an Grundfläche etwa 0,5—0,6 qm,

1 Hammel desgl. 0,6—0,7 qm,

1 Mutterschaf desgl. 0,7—0,8 qm,

1 Bock in besonderer Abteilung etwa 1 qm.

I n Schweine st allen:

1 Ferkel braucht an Grundfläche etwa 0,6—0,6 qm,

1 klein Fasel desgl. 0,8 qm,

1 groß Fasel desgl. 1 qm,

1 Mastschwein 1,6—2 qm.

Werden mehr als zwei Mastschweine in einem Stalle gemästet, so reichen für ein Stück aus 1,2—1,6 qm,

1 Zuchtsau braucht an Grundfläche 3,9 qm,

1 Eber 3,4—3,9 qm.

Ferner wird an Raum erfordert:

Für 1 Schock Garben-Winterfrucht (Weizen oder Korn), etwa 1020 kg schwer, 9,0—9,6 cbm,

für 1 Schock Sommerfrucht (Hafer oder Gerste), etwa 720 kg schwer, 5,7 cbm,

für 50 kg Heu, locker 0,9—1,0 cbm, fest zusammengedrückt 0,7—0,9 cbm, 1 ha Ackerland erträgt bei mittlerer Ernte 7—8 Schock Garben Frucht, erfordert also durchschnittlich 50 cbm Raum.

1 haWiese erträgt etwa 50—60 Ztr. Heu und 20—30 Ztr. Grummet, zusammen durchschnittlich 80 Ztr. (4000 kg) Dürrfutter und

erfordert demnach -⁴^° . 0,9 = 70 cbm Raum.

Infolge der vorgeschrittenen Modellier- und Gießkunst, welche eine Verarbeitung des Gußeisens zu allen möglichen Formen mit Leichtigkeit bewältigt, wird eine große Anzahl von Stallgegenständen, welche früher fast nur aus Holz oder Stein hergestellt wurden, wie z. B. Krippen, Raufen, Stallfenster 2C., in neuerer Zeit vielfach aus Guß-und Schmiedeisen hergestellt. Diese eisernen Stallutensilien finden mit Vorliebe hauptsächlich deshalb Verwendung, weil sie mit großer Zweckmäßigkeit eine lange Dauer verbinden und verhältnismäßig nicht teurer sind, als solche von Holz oder Stein.

Stalleinrichtungen aus Eisen nebst allem Zubehör in Stein und Holz liefern und montieren u. a.:

Otto Neitsch in Halle a. S ; Jakob Ravens Söhne in Berlin, Stralauerstr. 28; Fr. Metz in Frankfurt a. M.; Eisenhütten- und Emaillierwerk Tangerhütte; Eisenwerk Lauchhammer; Rud. Böcking & Komp., Hallbergerhütte bei Saarbrücken; A. Benver, Berlin NW 40, Lehrterstr. 15/16; Richardswerk in Köln a. Rh. m rc.

Fußböden in Ställen sollen mit Rücksicht auf die bessere Reinhaltung und Lüftung derselben aus festem Material bestehen und so beschaffen sein, daß sie gegen Jauche unempfindlich sind und auch keine Fugen bilden, welche das Versickern der Jauche in den Boden begünstigen. Auch wird durch mürbes Fußbodenmaterial der Uringeruch festgehalten und der Erfolg der Ventilation dadurch erheblich vermindert, abgesehen davon, daß die üblen Dünste den Augen und Lungen der Tiere sehr schädlich sind.

Von den verschiedenen Fußbodenarten sind die aus runden Feld-st e i n e n hergestellten in Ställen die gebräuchlichsten. Hierzu müssen aber möglichst gleich große und glattflächige Steine genommen werden^ weil die ungleichmäßigen und runden Feldsteine nicht so dichtschließend gesetzt werden können, als es zur Reinhaltung des Stallbodens wünschenswert ist. Durch das Auskehren des Stalles werden die Sandfugen zwischen den Feldsteinen aufgerissen und das Abfließen der Jauche wird dann um so mehr behindert, je weniger Gefälle in dem Feldstein-boden vorhanden ist. Die Fugen zwischen den Feldsteinen mit irgend einem Mörtel ausgießen zu wollen, geht nicht an, weil die Steine zu glatt sind und der Mörtel durch den Ammoniakgehalt der Jauche auch bald zerstört sein würde.

Besser als. Feldsteine sind hart gebrannte Back st eine (Klinker), besonders wenn diese in verlängertem Zementmörtel dicht schließend verlegt und die Fugen mit Zementmörtel vergossen werden. In besseren Pferdeställen pflegt man auch Wohl die vordere Hälfte des-Standfußbodens in einer Länge von etwa 1 m aus eichenen Klötzen oder Bohlen herzustellen, weil die Pferde auf massiven Fußböden leicht müde werden und ihre Hufe leiden.

Ein sehr beliebter Stallfußboden ist der aus Zement-Estrich. Er entspricht allerdings allen Anforderungen, die man an einen guten Stallboden stellen darf. Er ist reinlich und dicht und bietet für Ungeziefer und Ansteckungsstoffe wenig Gelegenheit, sich festzusetzen. Auch braucht ein Zement-Fußboden wenig Gefälle und kann leicht ausgebessert werden. Zu berücksichtigen ist aber, daß ein Zementboden ziemlich glatt ist, und daher z. B. in Kuhställen für tragende Kühe gefährlich werden kann.

Anleitung zum Veranschlagen von Zementfußböden s. S. 153.

In Schafställen muß der Fußboden wenigstens 15 cm über dem äußeren Boden liegen; er wird niemals gepflastert, sondern nur einige Zentimeter hoch mit Sand angefüllt. Beim Hinausschaffen des Düngers wird der vom Urin durchsetzte Sand mit entfernt und durch neuen ersetzt.

Stallwände im Innern zu verputzen erscheint zweckmäßig, schon um das Mauerwerk der zerstörenden Einwirkung der Stalldllnste nicht ganz preiszugeben. Außerdem liegt es im Interesse einer stets angenehm berührenden Reinlichkeit, wenn die Wände leicht gesäubert werden können, wie dieses besonders bei glattem Wandverputz der Fall ist. Der Rapputz ist billiger und dabei an und für sich widerstandsfähiger als der glatte Putz, kann aber nicht in Ställen empfohlen werden, wo viel Staub erzeugt wird und derselbe möglichst wenig an den Wänden hängen bleiben soll. Vor allem nur kein Rapputz in Krankenställen, weil schlechte Miasmen und ausgeworfene Krankheitsstoffe von den berappten Wänden schwer wegzubringen sind. Auch

dürfen in Krankenställen die Wände oder sonstige Bauteile nicht mit Teerfarben gestrichen sein, weil auf diese wegen ihrer Klebrigkeit sich leicht Ansteckungsstoffe ansetzen können.

Stalldecken werden in besseren Stallanlagen meist durch Einwölbung mit Back st einen massiv hergestellt. Die Widerlager der Gewölbekappen werden bei kleineren Abmessungen durch alte Eisenbahnschienen, sonst durch schmiedeiserne I-Träger gebildet, die entweder direkt auf gußeisernen Säulen oder zunächst noch auf eisernen Unterzügen aufliegen. Die große Zweckmäßigkeit dieser gewölbten Decken ist in technischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht schon in die Augen springend, wenn man nur ihre Dauer und Feuersicherheit in Betracht zieht. Die Vorzüge derselben vor einer hölzernen Balkendecke bestehen aber außerdem noch darin, daß diese Anordnung von der Grundfläche des Stalles weniger Raum erfordert, weil die gußeisernen Säulen verhältnismäßig nur geringen Durchmesser haben und weiter voneinander, als Holzfäulen gestellt werden können. Ferner ist nicht zu befürchten, daß die Stalldünste durch die massive Decke durchdringen und in den gewöhnlich oberhalb der Ställe gelegenen Futterboden gelangen könnten. Da derartige massive Decken kostspieliges Material erfordern, außerdem starke Umfassungswände bedingen, welche wiederum breite Fundamentmauern notwendig machen, so sind sie nicht unerheblich teurer als gerade Balkendecken und lassen sich nur da rechtfertigen, wo es sich um sichere Unterbringung eines äußerst wertvollen Viehstandes handelt und die Erträge aus den Ställen diesen kostspieligen Anlagen entsprechen.

Bei kleineren oder wenig ertragreichen großen Gütern stehen aber die Anlagekosten von massiv gewölbten Decken meist nicht im richtigen Verhältnis zu den zu erzielenden Vorteilen. Eine Balkendecke mit gestrecktem Windelboden gewährt in entern zweckmäßig ventilierten Salle auch schon eine verhältnismäßig lange Dauer, große Feuersicherheit und genügenden Schutz gegen das Durchdringen der Stalldünste und kostet dabei kaum die Hälfte einer massiven Decke. Liegen Getreideböden über den Stallungen, so empfiehlt es sich, die vorher zu rohrende Decke zwischen den Balkenfeldern mit verlängertem Zementmörtel zu verputzen. Die Umwickelung der Staakhölzer ist zu vermeiden, die oberhalb der Balken zu streckenden Hölzer (Spaltlatten oder Bretter) müssen dicht aneinandergetrieben und festgenagelt werden. Auf diese wird dann ein 6—8 cm starker Lehm-Estrich aufgetragen, der in ähnlicher Weise wie der Estrich einer Scheunentenne zu behandeln und zu unterhalten ist.

Stalltüren werden am zweckmäßigsten nach außen und in einen Falz schlagend angebracht. Zu untergeordneten Ställen genügen gewöhnlich Türen aus gespundeten Brettern mit eingeschobenen oder aufgenagelten Leisten, während bei besseren Stallungen meist einfach oder jalousieartig verdoppelte Türen Anwendung finden.

Werden die äußeren Türen als Schiebetüren angeordnet, so sind dieselben, um den Bewegungsmechanismus gegen Witterungseinflüsse zu schützen, zweckmäßig an der Innenseite der Mauerwand anzulegen, andernfalls müssen die außen angebrachten Schiebetüren durch ein besonderes kleines Dach nach Möglichkeit geschützt werden.

Da breitere Türflügel sicherer in den Rollen laufen, als gleich hohe schmale, so empfiehlt es sich, solche Stalltüren selbst bei einer Breite von 1,40—1,60 m i. L. einflügelig zu machen. Bei Stall-Schiebetüren ist von der Anlage einer unteren Führungsnute wegen der unvermeidlichen Verunreinigung durch hineinfallenden Schmutz und Staub in dieselbe und der hierdurch entstehenden Bewegungshindernisse Abstand zu nehmen. Es genügt für die Führung, da die Türen bei richtiger Aufhängung vermöge ihrer eigenen Schwere senkrecht herabhängen, die Anbringung festsitzender Dorne im Fußboden etwa in der Verlängerung der Türleitungen und eine an der unteren Türkante befestigte Gleitschiene, deren umgebogene Enden zugleich ein zu weites Vor- oder Zurückschieben der Tür verhindern.

Anstrich der Stalltüren gewöhnlich mit Oelfarbe, schon um denselben ein gefälliges Aeußere zu geben. Will man aber größeren Wert auf die Erhaltung des Holzes legen, so empfiehlt sich ein Anstrich mit Karbolineum oder Holzteer. Letzterer macht wegen seines der Holzfarbe ähnlichen Farbtones auch keinen ungefälligen Eindruck.

Die Hauptsache beim Anstreichen mit Oelfarbe, Karbolineum, Holz- oder Steinkohlenteer ist, darauf zu achten, daß alles Holzwerk gut ausgetrocknet ist. Denn je mehr Saft im Holze noch enthalten ist und je mehr dem Auslaugen desselben durch eine umhüllende, undurchdringliche Decke gewehrt wird, um so rascher tritt eine allmähliche Vermoderung und Zersetzung der Holzfaser ein. Ueberhaupt achte man darauf, daß der Anstrich nur bei trockener Witterung ausgeführt und nicht zu bald der Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Stallfenster müssen so hergestellt werden, daß der Stall zwar Helles, aber niemals blendendes Licht erhält. Namentlich sollen die Augen der Tiere vom Sonnenlicht nicht unmittelbar getroffen werden. Stallfenster werden in neuerer Zeit meist aus Eisen angefertigt, da Holz den ätzenden Dünsten nicht lange zu widerstehen vermag und bei feuchtwarmer Witterung auch leicht ausquillt, wodurch dann überall Undichtigkeiten an den Fenstern entstehen. Bei den eisernen Fenstern wird meistens nur der untere Teil verglast, während der obere aus Eisenblech hergestellt und um eine horizontale Achse drehbar eingerichtet wird. Diese Fenster haben den Vorteil, daß bei etwas geneigter Lage der Klappe eine angemessene Lüftung erzielt wird, ohne daß die Tiere von Zugluft getroffen werden.

Sehr zweckmäßig sind auch die dreiteiligen Stall-fenster mit einem um die aufrechtstehende Mittelachse drehbaren

Mittelflügel. Durch letztere Anordnung wird die bei dem sonst üblichen Drehen des Mittelflügels um eine horizontale Mittelachse sehr lästige starke Ablagerung von Staub auf den Scheiben vermieden.

Dachventilatoren in einem Stallgebäude werden gewöhnlich aus zwei ineinandergeschobenen Bretterröhren von quadratischer Grundform hergestellt. Die lichte Weite der inneren Rohre darf höchstens 10—15 cm im □ groß sein, weil sonst die Jnnenluft des Rohres verhältnismäßig zu kalt bleiben und dadurch kein genügender Zug entstehen würde. Denn der Zug in dem Ventilator entsteht dadurch, daß die abziehende Lust wärmer, also leichter als die im Freien befindliche ist; je größer die Höhe der wärmeren Luftsäule ist, desto größer wird der Gewichtsunterschied derselben gegen die kältere äußere Luftsäule und um so schneller die Bewegung im Rohre sein. Diese Ventilationsschächte sind möglichst gleichmäßig über dem Stallraum zu verteilen und mindestens 30 cm höher, wie die Dachfirst ist, auszuführen. Zur besseren Luftbewegung werden in Verbindung mit diesen Schächten gewöhnlich in den Mauerwänden noch besondere Oeffnungen angelegt, welche von außen durch Drahtgitter gegen das Eindringen von Insekten gesichert sind und von innen durch geeignete Klappvorrichtungen beliebig geöffnet und geschlossen werden können.

Krippen können aus Holz, Stein oder Eisen hergestellt werden. Die hölzernen Krippen werden am besten aus eichenen oder kiefernen Bohlen gefertigt. Die letztere Holzart verdient den Vorzug, weil nasses Futter in eichenen Krippen durch das Auslaugen des Eichenholzes leicht verdirbt. Hölzerne Krippen müssen im Becken glatt gehobelt und in den Fugen durch Kalfaterung gedichtet sein, damit das Vieh ohne Gefahr für die Zunge überall gehörig aufräumen kann. Werden die Krippen aus Stein hergestellt, so sehe man darauf, daß die Steinart von möglichst harter Beschaffenheit ist, da ein weicher Stein begierig die. Nässe aufsaugt und dann das eingeschüttete Futter leicht versäuert. Besser als die hölzernen und steinernen sind die Krippen aus Gußeisen. Für Pferdestände werden dieselben in geschweifter (nach unten erweiterter) Form hergestellt, damit die Pferde das Futter nicht herauswerfen können. Sie sind im Innern etwa 50 cm lang, etwa 40 cm breit und 24 cm tief. Die Oberkante derselben ist je nach der Größe der Pferde 0,90—1,25 m vom Fußboden entfernt.

Der Raum zwischen der Krippe und dem Fußboden muß nicht ausgemauert werden, sondern frei bleiben, weil die Pferde beim Wälzen sich sonst leicht den Kopf wund schlagen. Recht praktisch ist es, um die Krippe herum und an der Wand entlang eine Eisenstange anzubringen, an welcher sich mittels eines losen Ringes die Befestigungskette des Pferdes auf- und abbewegt, so daß dieses immer kurz angebunden bleiben kann.

KrippeninRindvieh st allen werden mit ihrer Oberfläche gewöhnlich 60—70 cm über dem Standboden, in neuerer Zeit aber auch ganz niedrig, etwa nur 25 cm über dem Standboden hoch angelegt. Viele Landwirte behaupten, die letztere Anlage sei die bessere: das Vieh fresse aus der niedrigen Krippe naturgemäßer, nämlich in derselben Stellung, welche es beim Fressen aus der Weide einnehme. Dadurch, daß es das Futter in die Höhe schlucken muß, frißt das Vieh auch langsamer, das Futter wird infolgedessen besser eingespeichelt und besser verdaut. Auch kann das Vieh, wenn es sich niederlegt, sich bis unmittelbar vor die Krippe legen, wodurch ein viel kürzerer Stand und ein weit leichteres Reinhalten des Tieres ermöglicht wird.

Holländische Grupen (Krippen) sind parallel zum Futtergang hinter den Kühen in den Fußboden eingemauerte, am besten 13 cm stark aus Zementbeton hergestellte Rinnen, gewöhnlich 25 cm tief und 45 cm breit. Zweck derselben ist, die Exkremente der Tiere mit dem Lagerstroh aufzunehmen und innig zu vermischen. Diese Grupen sind bis auf die sehr kurze Zeit des Ausfahrens immer mit dem Dünger und Lagerstroh des vorigen Tages angefüllt. Wenn das verwendete Stroh trocken war und besonders, wenn es vor dem Einstreuen zu 20—30 cm langem Häcksel geschnitten wurde, so nimmt es in den nahezu 24 Stunden, in welchen es in der Grupe gelegen hat, die Jauche fast vollständig auf. Auf die Düngerstätte gebracht und dort ausgebreitet, lagert sich dieser schwere Dünger so fest und gestattet der Lust so wenig Zutritt, daß noch nach Monaten eine Verbrennung und ein damit verbundener Gewichtsverlust nicht eingetreten ist. In stroharmen Jahren und Gegenden gestattet die Grupe, mit wenig Lagerstroh das Vieh reinzuhalten und gut zu lagern. In strohreichen Jahren ermöglicht es die Grupe — wenn sie nur groß genug ist — eine sehr große Menge Lagerstroh in guten Dünger zu verwandeln. Bei Verwendung von Grupen, deren Anlage namentlich in Holland, Holstein und Dänemark allgemein ist, wird die Menge des Düngers erheblich vermehrt und die Beschaffenheit desselben sehr verbessert.

Zum Zweck bequemer Reinigung durch Wasserspülung und um bei etwaigem Strohmangel 2c. die von dem Stroh nicht aufgenommene Jauche nach der Dunggrube hin abführen zu können, ist für einen Abfluß nach außen Sorge zu tragen. Für gewöhnlich ist das Abflußrohr durch eine einfache Schütze geschlossen.

Raufen für Pferde - und Rindvieh st alle werden aus Holz oder Eisen gefertigt. Wählt man das erstere Material, so verdient-eichenes oder rotbuchenes Holz vor Kiefern den Vorzug, es sei denn, daß man das Kiefern- oder Tannenholz zum Schutze gegen Benagen mit Eisenblech beschlagen lassen will. Die Raufenbäume werden 10—12 cm im □ stark gemacht, die Sprossen rund mit 4 cm Durchmesser und 6,5—7 cm i. L. auseinander eingestellt. Die Befestigung der Raufen an die Wand wird in der Weise bewerkstelligt, daß der untere Teil auf Bankeisen gelegt, der obere aber durch Raufenstangen oder Stricke mit der Wand verbunden wird. Die eisernen Raufen, welche in den

besseren Ställen die hölzernen fast ganz verdrängt__

haben, werden aus geschmiedetem, 13 mm starkem Rundeisen oder aus Gußeisen in den ver- mTHt-schiedensten Formen hergestellt. Die Raufen dürfen nicht zu schräg aufgestellt werden, eines-teils, weil dann viel vom Heusamen verloren gehen würde und auch die Augen der Tiere durch das Herabfallen des Heusamens leicht verletzt werden könnten, andernteils damit unruhige Pferde, die beim Fressen gerne mit dem Kopfe in die Höhe schnellen, sich nicht beschädigen können.

In neuerer Zeit werden die Raufen auch in Pferde- und Rindviehställen vielfach beseitigt und die Behälter für das Heu in gleicher Höhe wie die Krippen angebracht, auch mit diesen aus einem Stück gegossen. Es ist dadurch vollständig ausgeschlossen, daß der Heusamen und Staub den Tieren in die Augen fällt und Schopf, Mähnen und Kopf verunreinigt werden.

Die Raufen in Schaf st ä 11 e n sind entweder Lang- oder Rundraufen. Die ersteren werden einfach und doppelt hergestellt und im ersteren Falle an den Umfassungswänden befestigt, während sie sonst auf Füßen ruhen und beliebig aufgestellt werden können. Die untere Kante der Raufe kommt etwa 45 cm über dem Boden zu liegen, die Leiterhöhe beträgt 45 cm und die Entfernung der Sprossen 10 cm. Kurze Raufen sind den langen Raufen vorzuziehen, da sie sich leichter handhaben lassen und auch den Schafen bequemer sind wie jene. Mit den Raufen werden die Krippen gewöhnlich fest verbunden. Bei Raufen ohne Krippen wird zum Auffangen des Heusamens, sowie zum Salz-geben auf jeder Seite des unteren Raufenbaumes ein etwa 24 cm breites, horizontales Brett angebracht, welches am Rande mit einer emporstehenden Leiste versehen und durch untergenagelte Knaggen unterstützt ist.

Lattierbäume in Pferdeställen werden aus Kiefernholz 12—13 cm stark gemacht, gehobelt und, damit sie von den Pferden nicht benagt werden können, auf der oberen Seite mit Eisenblech beschlagen. Mit dem vorderen Ende hängen sie an der Krippe, mit dem anderen an dem Ständer, welcher fest in die Erde eingesetzt und oft bis unter die Decke hoch geführt ist, um dieser zugleich als Stütze zu dienen. Die Befestigung des Lattierbaumes an dem Ständer muß in der Weise geschehen, daß dieser mittels eines einzigen Griffes gelöst werden kann, wenn das Pferd übergetreten hat. Die Höhe, in welcher sich der Lattier-baum über dem Fußboden befinden soll, richtet sich nach der Größe des Pferdes und beträgt bei mittelgroßen Pferden etwa 1 m.

Pos.

10

11

12

13

14

Anleitung;nm Veranschlagen.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

■ //.

Hölzerne Raufe von Tannen- oder Kiefernholz, von 8—9 cm im Durchmesser starken Raufbäumen, zwei breite Spahlen und die dazu erforderlichen Sprossen anzufertigen und zu befestigen, das m

Degsl. aus Schmiedeisen mit 10—13 mm starken Rundeisen-Stäben, etwa 60 cm hoch, 40 cm tief, in beliebiger Länge, das m ........

Raufe aus Schmiedeisen und Halbrund, etwa 66 cm lang, 40 cm (Radius) tief, 60 cm hoch, das Stück .

Schafraufe einfach, aus Tannen- oder Kiefernholz mit Stellbock, einschl. Material, das m . . . .

Desgl. doppelt zum Auseinanderklappen einschl. Material, das m ............

Neue Sprosse von Holz in die Raufe einzuziehen, das Stück...............

1 eiserner langer Raufenhaken........

1 desgl. kurzer...........

1 eiserner Ring mit Kloben......

Hölzerne Krippe von Tannen- oder Kiefernholz, 25 cm im Boden und 30 cm in der oberen Oeff-nung breit, 32 cm i. L. hoch mit 2 Kopfbrettern und 2 Querleisten anzufertigen, das vorderste Seitenbrett auf beiden Seiten, die übrigen Bretter der Krippe auf der inneren Seite zu behobeln, zusammenzunageln und einzustellen, das m . .

Hölzerne Krippen auszubessern und zu Verpichen dem Zimmerer oder Tischler das gm . . .

Desgl. auf etwa 40 cm mit Eisen zu beschlagen

dem Schlosser das m.........

Desgl. mit eiserner Krampe zum Einhängen des Standbaumes zu versehen

dem Schlosser das Stück........

Lattierbaum (für Pferdestall) aus 13 cm starkem Kiefernholz, sauber gehobelt anzuliefern, mit 2 Kopfringen, 2 Kettchen mit Ring und Haken zum Aufhängen zu beschlagen und auf V₃ der Länge mit Flachschiene mittels Holzschrauben zu armieren, das Stück...........

Pferde- und Kuhkrippe von Sandstein, etwa 30 cm breit, 20 cm tief, das m.........

Pferdekrippe von Sollinger Sandstein, etwa 36 cm breit, 18 cm tief, das m.........

20

10

50

50

30

12

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich dt. A    dt

15    Schweinetröge von Sandstein, etwa 26—30 cm breit,

15—18 cm tief, das m..........

16    Eiserne Pferdekrippe für 1 Pferd, i. L. etwa 50 bis

70 cm lang, 25—30 cm breit und 15—24 cm tief, entweder zürn Einsetzen in den Krippentisch oder mit Laschen zum Anschrauben, roh, das Stück je

nach Größe, 5 ^ bis...........

Innen emailliert, das Stück 8 ^ bis . . .

17    Eiserne Pferdekrippe für zwei oder mehrere Pferde,

i. L. etwa 25—30 cm breit und 15—25 cm tief, in beliebiger Länge aus einzelnen Teilen zusammengesetzt, roh, das m...........

Innen emailliert, das m.......

18    Eisernes Trinkgefäß in Zhlinderform von 28 cm

Durchmesser und etwa 26 cm Höhe an der Bezugsquelle Tangerhütte bei Magdeburg, das Stück roh Innen emailliert . . . .    .....

19    Eiserne Jalousieklappe mit Luftgitter, das Stück .

20    Eiserne Ventilationsschieber, das Stück.....

21    Ventilationsrosetten, vollständig je nach Größe, das

Stück 5 Ji bis.............

22    Eiserne Jaucherinnen mit durchbrochenen Deck

platten, etwa 1 m lang, das Stück......

23    Desgl. 1,5 m lang, das Stück .........

24    Desgl. 2 m lang, das Stück.........

25    Eiserner Ablauftopf mit Verschluß, je nach Größe,

das Stück IO oT bis...........

26    Eiserne Standwände, etwa 3,5 m lang, bestehend aus

1 Säule, Trenngitter, Fuß- und Deckschiene v ständig ausschl. Montage, je nach Größe und Ausstattung, das Stück 70 -F bis.......

27    Eiserne Lattiersäule mit Lattierbaum und niedrigem

Fuß, Kette und Gegengewicht, das Stück 40 Ji bis

28    Eiserne Sattelhalter ohne oder mit polierter Holz

deckleiste je nach Größe und Ausstattung, das Stück 5 ^ bis.............

29    Eiserne Geschirrhalter ohne oder mit polierter Holz

deckleiste, je nach Größe und Ausstattung, das Stück 2 ^ bis.............

30    Eiserne National-Tafeln in verschiedener Größe,

einfach gestrichen oder bronziert, das Stück 6 JI bis

oll-

CO ©

CO O

rH <M

©    CO O    O    lO    o    *o

T-l    T—I    T—I    t—l    Ol    (M

88 I I

I lll

100

50

Kap. XXIV. Umwiihrungen.

Umwäh rungen werden an oder um Gärten, Höfen, Häusern 2c. angefertigt, entweder um diese von anderen Flächen oder Gebäuden einfach zum Zwecke ihrer besonderen Benutzung abzugrenzen oder um sie vor unbefugtem Zutritt zu schätzen.

Je nach ihrer Bestimmung müssen Umwährungen mehr oder weniger solide und dauerhaft angelegt werden, wobei die äußere Form auch auf den Charakter des eingefriedigten Raumes oder Gebäudes Rücksicht zu nehmen hat. Wollte man einen Vorgarten vor einem Wohnhause mit einer schwer massiven Hofmauer umfriedigen, so würde dies, abgesehen von der Unzweckmäßigkeit, gewiß unschön aussehen, wie andererseits ein leichter Spalierzaun, um einen größeren Wirtschaftshof angebracht, dem Charakter und der Bedeutung des Gehöftes nicht entsprechen würde.

Umwährungen werden durch den Aufwuchs lebendiger Hecken gebildet oder aus Stein, Holz, Eisen oder auch durch Verbindung von Stein und Holz oder von Stein und Eisen hergestellt.

A. Lebende Hecken.

Lebende Hecken, richtig angelegt und mit Sorgfalt unterhalten, bieten gegenüber den gewöhnlichen Bretter- und Lattenzäunen so mancherlei Vorteile, daß nur aus mangelnder Kenntnis ihrer Erziehung und Behandlungsweise ihre verhältnismäßig geringe Verwendung einigermaßen erklärt werden kann.

Die lebende Hecke ist nicht allein billiger, sondern auch haltbarer und gegen unbefugten Zutritt mehr Schutz bietend, als jeder aus Latt-stämmen oder Bretterwerk hergestellte Zaun. Dabei schließt eine Hecke sich in ihrem Aussehen dem von Gartenanlagen, deren Schutz und Abgrenzung sie bilden soll, am gefälligsten an. Ferner ist noch zu erwähnen, daß die lebenden Zäune die gesuchtesten Nistplätze für nützliche Vögel sind und daher auch nicht zu unterschätzende wirtschaftliche Vorteile bieten können. Allerdings sind alle diese Vorzüge nur einer gut aufgezogenen, in sich fest geschlossenen Hecke eigen. Einer vernachlässigten Hecke lassen sich ebenso viele Nachteile nachweisen, zu denen der starke Zuzug schädlicher Insekten und die durch entstehende Lücken verminderte Sicherheit in erster Linie gehören.

Die Anforderungen, welche man an eine gute Hecke stellt, bestehen im wesentlichen darin, daß sie bei möglichst schnellem Aufwuchs überall eine bis auf den Boden herabgehende, gleichmäßig dichte Verzweigung besitzen muß. Um dieses zu erreichen, ist es zunächst notwendig, den Boden, in welchen die Heckenpflanzen gesetzt werden sollen, von Unkraut und Steinen sorgsam zu reinigen und erforderlichenfalls durch besseren Boden zu ersetzen.

Die Heckenpflanzen können beliebig im Herbst oder Frühjahr gepflanzt werden, wobei es aber zweckmäßig ist, die beschriebenen Vorbereitungsarbeiten bezüglich Beschaffung eines pflanzkräftigen Bodens einige Zeit vor dem Einstecken der Pflänzlinge vorzunehmen. Gesunde zwei- bis dreijährige, ein gutes Wurzelvermögen besitzende Setzlinge kommen bald auf, besonders, wenn sie vor dem Einsetzen an Wurzeln und Stümmchen so stark beschnitten werden, daß auf ein Austreiben der gebliebenen Augen mit Sicherheit gerechnet werden kann. Gewöhnlich pflanzt man nur eine Reihe; soll die Hecke besonders stark werden, so müssen zwei Reihen gepflanzt werden.

Die Pflänzlinge werden in etwa 20 cm Abstand gesetzt und nach Beendigung des Pflanzgeschäfts, namentlich im leichten Boden, tüchtig angeschlämmt.

An dem jungen Aufwuchs müssen nun mehrmals im Laufe des Frühjahrs und Sommers die Spitzen der sich entwickelnden Zweige, sobald diese anfangen, sich zu verholzen, eingestutzt und durch Niederbiegen miteinander verflochten werden. Hierdurch bekommt die Hecke schon in den ersten Jahren eine dichte Verzweigung, namentlich auch an den unteren Teilen und werden beinahe sämtliche an den Zweigen vorhandenen Knospen zum Austreiben gezwungen. Das Verflechten und Einstutzen der Zweige muß nun so lange fortgesetzt werden, als lückenhafte Stellen an der Hecke vorhanden sind, worauf dann ein regelmäßiger zweimaliger Schnitt mit der Heckenschere demselben Platz macht. Der erste und zwar der stärkste Schnitt wird im Mai, der letzte und schwächere Schnitt irrt August ausgeführt. Sollte im August zu stark geschnitten werden, würde ein heftiges Austreiben der Heckenzweige erfolgen, die saftigen Triebe aber könnten bis zum Eintritt der Winterkälte nicht mehr genügend verholzen, müßten daher erfrieren und große Löcher und Lücken in der Hecke wären die unausbleiblichen Folgen.

Heckenanlagen können nun je nach Zweck und Bestimmung mit verschiedenartigem Gehölz ausgeführt werden. Am bekanntesten sind Hagedorn, Weißdorn und Hainbuche. Die letztere (Carpinus betulus L.) bekommt jedoch bei zu starkem Schnitt leicht Lücken. Eine sehr gute Heckenpflanze ist u. a. auch Cornus mascula L.> Cornelkirsche. Sie bekommt eine sehr dichte Verzweigung und ihre im zeitigsten Frühjahr erscheinenden Blüten werden von den Bienen eifrig aufgesucht. Ligustrum vulgare Lv gemeiner Liguster, eignet sich namentlich zu

Umgrenzungen von Lustgärten, da sie selbst im Winter, infolge ihrer Eigenschaft, die Blätter zu halten, einen angenehmen Anblick gewährt und dabei eine große Anzahl schwarzer Beeren hervorbringt, die den Vögeln im Winter als willkommenes Futter dienen. Ulmus campestris L. var. suberosa, eine Varietät der Feld-Ulme mit kleineren Blättern und Zweigen, gibt geschlossenen Heckenbau mit sehr dichter Verzweigung, welche bis nahe auf den Boden herabreicht. Juniperus communis L., gemeiner Wachholder, eignet sich auch vorzüglich für Hecken, wobei auch der Ertrag an Wachholderbeeren mit in Betracht kommt.

B. Umwährungen von Holz.

Um währn ngenvonHolz haben vor denen aus Stein oder Eisen den Vorteil, daß sie sich verhältnismäßig leicht herstellen lassen, daher auch rasch an eine andere Stelle gesetzt werden können, und daß sie die billigsten sind. Ihr Nachteil gegen die vorgenannten besteht in der geringeren Sicherheit gegen mutwillige Beschädigungen und unbefugten Zutritt und in den bald notwendig werdenden Ausbesserungen. Die Haltbarkeit und Dauer einer aus Holz gebildeten Umwährung hängt vornehmlich von der Widerstandsfähigkeit des Holzes ab, wobei die in die Erde gegrabenen Holzteile an erster Stelle in Betracht kommen. Zu den Geländerpfosten darf nur gut ausgelaugtes, vollkommen trockenes Holz genommen werden; rissiges ist zu verwerfen, weil dieses leicht von der Erdfeuchtigkeit durchzogen und dadurch um fo schneller faul wird. Das Beteeren der Hölzer ist nicht zu empfehlen, weil dadurch die in denselben befindliche Feuchtigkeit verschlossen und das Holz bald stockig wird. Ein besseres Hilfsmittel scheint das Verkohlen der Pfähle zu sein. Noch besser ist, wenn die Pfähle flott angebrannt werden, so daß nur ein Verkohlen von außen bis auf etwa 8 mm Tiefe stattfindet, und dann einen Anstrich mit heißem Teer erhalten. Lockerer Boden, wie gewöhnlicher Ackerboden, der die Nässe leicht zuläßt, ist für die Erhaltung des Holzes sehr nachteilig. Besser halten sich die Hölzer in festem Erdreich und noch besser in Lehmboden. Holzpfosten werden gewöhnlich auf V₃ ihrer ganzen Länge in den Erdboden eingegraben, so daß wenn die Höhe derselben über dem Boden z. B. 1,60 m betragen soll, der einzelne Pfahl 2,40 m lang sein muß.

C. Umwährungen von Stein.

Umwährungen von Stein bieten sicheren Schutz und sind von verhältnismäßig langer Dauer. Sie werden aus Feldsteinen, Bruchoder Ziegelsteinen hergestellt. Die Breite der Mauer richtet sich nach dem zu verwendenden Material und nach der Länge und Höhe der Mauer.

Bruchsteinmauern werden gewöhnlich nicht unter 0,50 m stark gemacht, es sei denn, daß die Steine durchweg gutes Lager haben und

von ziemlich gleicher Größe sind. Man kann dann bis auf 0,40 m Mauerstärke herabgehen.

Einfriedigungen aus Ziegelsteinen brauchen bis zu 3 in Höhe nur 1 Stein (25 cm) stark gemacht zu werden, wenn sie nicht länger als 3—4 m sind. Haben sie eine größere Länge, so wird alle 2—3 m ein Verstärkungspfeiler von 1—2 Stein Breite und 6 cm Vorsprung eingebunden. Die Abdeckung der Ziegelmauern erfolgt gewöhnlich durch Rollschichten.

Sieht man bei massiven Umwährungen nur auf Haltbarkeit und lange Dauer, so werden die Wände derselben am besten mit Rapputz versehen. Derselbe ist sehr widerstandsfähig und besonders für solche Mauern und Wände zu empfehlen, welche den Witterungseinflüssen stark ausgesetzt sind. Massive Umwährungen, welche zugleich ein freundliches Aussehen gewähren sollen, werden am besten aus Ziegelsteinen hergestellt und dann sauber ausgefugt. Ueber die Ausführung s. ferner Kap. YI, Massive Mauern und Wände.

D. Eiserne Geländer.

Eiserne Geländer (Gitter) verbinden mit großer Standfestigkeit ein sehr gefälliges Aussehen und finden daher am meisten zur Einzäunung von eleganten Vorgärten und an offener Straße gelegenen Plätzen Verwendung. Dieselben werden gewöhnlich auf massivem Steinsockel aufgestellt, wobei größere Ecksäulen auf eine besondere, in die Steinplatte fest verankerte Unterlagsplatte aufgeschraubt, die Zwischenstäbe dagegen sämtlich in die passend eingehauenen Steinlöcher eingebleit werden. Die obere Abdeckplatte des massiven Steinsockels muß von möglichst hartem Gestein sein, wenn das eiserne Gittergeländer mit seinen einzelnen Stäben eine gesichert feste Stellung erhalten soll. Rollschichten aus Ziegelsteinen findet man bei einfachen und billigen Gittern auch nicht selten, dieselben bieten indessen dem eisernen Geländer keine große Standfestigkeit, weil der Ziegelstein beim Einhauen der Löcher leicht Sprünge bekommt und auch der Verband der Steine untereinander mit der Zeit lose wird.

Schmiedeiserne Geländer werden aus senkrecht und in gleichen Abständen aufgestellten Rund- und Quadratstäben gebildet, die durch wagerecht gelegte und mit den Stäben vernietete eiserne Bänder zusammengehalten werden. Je nach der Stärke und Länge der Gitterstäbe müssen in näherer: oder weiteren Abständen stärkere Pfosten oder Säulchen eingestellt und diese ersorderlichenfalls noch besonders mit eiserner Rücklehne standfest gemacht werden.

Gußeiserne Geländer kommen da zur Verwendung, wo eine allzu große Standfestigkeit und eine besonders widerstandsfähige

29

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Stuft.

Elastizität der Umwährung gerade nicht verlangt wird oder wo mit verhältnismäßig geringen Mitteln eine reich verzierte Ausstattung bezweckt werden soll. Was die Beurteilung der Standfestigkeit und Haltbarkeit eines ganz aus. Gußeisen hergestellten Geländers anlangt, so wird man nicht vergessen dürfen, daß Gußeisen leicht brüchig ist, da es namentlich Stößen wenig, nachgibt, während Schmiedeisen infolge größerer Elastizität sich weit widerstandsfähiger erweist.

Bei eisernen Geländern, Balkons 2c. wird man daher den Rahmen, auf dessen Haltbarkeit es besonders ankommt, vornehmlich aus Schmiedeisen anfertigen und nur die Teile aus Gußeisen herstellen lassen, welche entweder, wie z. B. die Eck- und größeren Zwischensäulen, schon durch ihre größere Masse eine ausreichende Standfestigkeit besitzen oder wie Füllungen zwischen den einzelnen Balkonfeldern lediglich einen ausschmückenden Zweck haben.

Bei eleganten Kunstbauten im Stile der deutschen Renaissance findet man die Ausschmückung an eisernen Gittern und Toren neuerdings auch aus getriebenem Schwarzeisen hergestellt, nicht selten in vollendet künstlerischer Ausstattung mit reichem Blatt- und Rankenwerk, Wappenschildern und Monogrammen.

A n st r i ch a u f e i s e r n e n Geländern, meist in Oelfarbe, nachdem die Eisenteile vorher mit Mennige ordentlich grundiert sind. Soll den Geländern ein elegantes Aeußere gegeben werden, so werden einzelne hervortretende Teile derselben, als Spitzen, Sterne 2c. mit Graphitfarbe gestrichen und dann an den Lichtstellen mit Silberbronze abgepndert.

E. Drahtzäune.

Drahtzäune auf hölzernen oder eisernen Ständern werden vielfach da angewendet, wo es sich um Umwährung von Bauparzellen und Gärten handelt.

Die H o l z p f o st e n werden, wie auf S. 448 beschrieben, in den Boden hinreichend tief eingesenkt und an ihren Köpfen durch starken Stacheldraht verbunden. Auf die Pfosten wird zwischen zwei Spanndrähten das fertige verzinkte Drahtgewebe mittels verzinkten Krampen aufgenagelt. Die Endpsosten, Eckpfosten und Türpfosten erhalten besondere hölzerne Streben.

Die Drahtgeflechte werden aus verzinktem Eisendraht mit viereckigen oder sechseckigen Maschen oder als sogenannte gekröpfte bis zu 2 m Geflechtsbreite hergestellt; sechseckige Maschen gestatten bei gleicher Weite gegenüber den viereckigen Maschen eine geringere Drahtstärke.

Bei Abnahme von mindestens 50 qm und wenigstens 1 m Geflechtsbreite kostet bei C. Mauke in Müncheberg b. Berlin: 1 qm Drahtgeflecht mit 5 cm weiten viereckigen Maschen aus 2 mm starkem Draht 0,39 Jt; desgl. 1 qm mit sechseckigen Maschen aus 1,6 mm starkem Draht 0,41 Jt.

Gekröpfte Geflechte pflegen nur in verhältnismäßig großer Drahtstärke bei geringer Maschen-weite hergestellt zu werden und finden für Drahtzäune in der Regel keine Verwendung. Eisenständer — dauerhafter als Holzpfosten — erhalten Strebe und Erdlasche; das Drahtgeflecht wird oben statt des Spanndrahtes mit einem von Ständer zu Ständer leicht geschwungenen Eisen abgeschlossen. Solche Drahtzäune haben ein eleganteres Aussehen und sind je nach der Wahl der Eisenstärken fester und haltbarer.

II

Nähere Angaben enthält der Preiskurant von C. Ktauke in Müncheberg b. Berlin

Anleitung znrn Veranschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

idi/.

A. Ummährungen non Kol;.

Staketenzaun (Lattenzaun) angenommen 100 m lang. Höhe über dem Boden 1,5 m. Bei rund 2,5 m Abstand von einander sind 41 Pfosten zu 2,8 m Länge notwendig, also bei 74 zu 14 cm Stärke und etwas Wahnkante bezw. 19 cm Durchmesser rund 0,065 . 41 — 2,67 cbm Eichenrundholz. Ferner zu 2 Querriegeln 2 . 100 — 200 m 7 zu

9    cm stark, mithin bei etwa 12 cm mittlerem Durchmesser rund 0,011 . 200 — 2,20 cbm Eichenrundholz.

Für 1 m Staketenzaun sind erforderlich durchschnittl.

10    Latten zu 1,5 m lang, also 10 . 100 — 1000 Latten, welche von Stangen V. und VI. Klasse zu nehmen sind. Es sind erforderlich bei der Annahme, daß 1 Stange durchschnittlich 4 Lattenlängen gibt, 250 oder sicherer, den Abfall eingerechnet, 260 Stangen.

Die Kosten sind, das Holz nach der Forsttaxe berechnet, etwa folgende:

110

rund 5 cbm Eichenholz III. Klasse einschl. Anfuhr gn 22 JL............. . .

rund 260 Stangen V. und VI. Klasse einschl. Anfuhr 100 Stück gu 6 Ji ............

15

60

Uebertrag .

123

60

29*

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

oft

Preis

ortsüblich

^    4

Uebertrag .

125 60

!l

OS /

cd

Id

cd

cd

cd

:cz

THT

<-

100 m Staketenzaun regelrecht anzufertigen, vorher, 2,3 m lange Pfosten auf 1,5 m Länge 14 zu 14 cm stark sauber zu beschlagen und zuzuspitzen, das untere Erdstück leicht anzubrennen und dann zu teeren, die Pfosten einzugraben und fest zu ver-stampfen, die Querriegel 7 zu 9 cm stark sauber zu beschlagen und in die Pfosten zu verzapfen, die Stangen abzulängen, an die Querriegel anzuflächen, oben zuzuspitzen und lotrecht und regel-mähig nach der Schnur anzunadeln und mit 2 Deckleisten zu versehen einschließlich Nägel zu 1,50 ^................

150

zusammen auf 100 m Länge .

Mithin Staketenzaun 1,5 m über dem Boden hoch in fertiger Arbeit, das m..........

275

60

75

Staketenzaun, rauher (Lattenzaun), die ungeschälten, fichtenen Pfosten von 10—14 cm Durchmesser und 2,3 m Länge, in Abständen von etwa 2,5 m (nicht über 3 m) unten angekohlt und geteert, 0,7 m tief in den Boden einzustampfen;

dann zwei horizontale Riegel aus ungeschälten, fichtenen Stangen 9—10 cm stark anzunageln (besser anzuschrauben) und dünne fichtene Stangen 4—5 cm stark und 1,5 m lang in Entfernungen von 10 cm licht auseinander anzunageln, kostet das m .    .    .    .............

Reben- und Rosenpfähle, eiserne: Franz Börner in Köln.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

*Jl

oft

\y

AZ

•QQQQQ<,i

Spriegelzaun, angenommen 100 m lang, Höhe über dem Boden 1,5 m. Pfosten und Querriegel nach vorigem Beispiel (Sraketenzaun) anzulegen und zu berechnen. Dann sind die Kosten, das Holz nach der Forsttaxe berechnet, etwa folgende:

rund 5 cbm Eichenholz III. Klasse einschl. Anfuhr zu 22 M...............

150 qm Spriegelzaun regelrecht anzufertigen, vorher die Pfosten, wie in pos. 1 angegeben, anzubrennen, zu teeren und einzugraben und mit den Ouer-riegeln zu verbinden, dann etwa 3 cm starke Stangen diagonal sich kreuzend mit etwa 12 cm Maschenweite auf die ganze Zaunhöhe vorzurichten und an allen Verbindungsstellen mit galvanisiertem Bindedraht festzubinden, das qm 80    . . . .

zusammen auf 100 m Länge .

Mithin Spriegelzaun, 1,5 m über dem Boden hoch, in fertiger Arbeit, das m..........

110

120

230

30

(XXXXXXXXXXXX><XX)<

Spriegelzaun, 1,50 m über dem Erdboden hoch, wie pos. 3, aber auf der unteren Hälfte mit engeren Maschen zu verspriegeln, das m.......

B e m. Durch diese engeren Maschen an dem unteren Ende erhält der Zaun an sich größere Festigkeit und wehrt den Durchgang von Hühnern, Katzen 2C. erfolgreich ab.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

„*j t/fC. ^

Jr50--------->|

JZ>

^20 W 20

• ÄS

-----

LI

Bretterzaun, 1,50 m über dem Erdboden hoch, die Holzpfosten 2,20 m lang, 20.20 cm stark zuzuhauen, 8 m voneinander ab einzustellen und fest in den Erdboden einzustampfen (erforderlichenfalls das untere Ende vorher leicht anzubrennen und zu teeren), dann die beiden 8.15 cm starken Riegel an die Pfosten fest zu Verblatten und die etwa 15 cm breiten, 2,5 cm starken und gehobelten Bretter abzulängen, oben dachförmig zuzuflächen und mit wenigstens 2 Nägeln auf jedem Riegel festzunageln;

CD

ohne Anstrich in Tannen- oder Kiefernholz, das m Desgl. in Eichenholz, das m.........

-/v-4lt

CO .

CD

Hölzernes Geländer, 1 m über dem Erdboden hoch, aus 14.14 cm starken, an den Ecken abgefasten und oben mit Deckplättchen versehenen eichenen Pfosten und dazwischen eingezogenen 5.5 cm starken eichenen Querstäben bestehend, bei 2,5 m Abstand der Pfosten, das m

dem Zimmerer oder Tischler einschl. Aufstellen dem Anstreicher für dreimaligen Oelanstrich

zusammen .

Pfosten zu den Zäunen vorzurichten, an den Erdenden leicht anzubrennen und zu. teeren, einzugraben und festzustampfen, das Stück ausschl. Holz

Bretter- und Lattenzäune mit Oelfarbe dreimal gut deckend anzustreichen, das qm........

Desgl. mit Holzteer, das qm . .......

<M

CO

SSI I

Pos.*

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

tJl. ^    -Jl ^

B. Umrvilhvurrgeu von Sieln.

!>>>>!

11.

'I 1 M I II 1 1 I i I i I ¹ I i i I ¹ i i l i i i ! i i ■ I 1 I I I ¹ i i ¹ I II

Einfache Hofmauer aus Ziegelsteinen, 1 Stein (25 cm) start, ÜB et Plinte 1,60 m hoch, oben mit Rollschicht abgedeckt und auf beiden Seiten gefugt, für 1 m Länge:

0 60 + 2,0

. 0,70.1,0 — rund 0,9 cbm Erdaushub nach Kap. IV pos. 1......

0,40.0,70.1,0 — 0,28 cbm Fundamentmauerwerk aus Bruchsteinen in Kalkmörtel 0,70 m

tief nach Kap. VI pos. 6.......

0,38.0,30 hoch. 1,0 — 0,11 cbm Ziegelmauerwerk der Plinte nach Kap. VI pos. 16 . . 1,30.1,0 — 1,30 qm Ziegelwand einschl. Rollschicht nach Kap. VI pos. 19......

1,60.1,0.2 + 0,25 — 3,45 qm Ausfugung auf beiden Seiten und Oberfläche Rollschicht nach Kap. VI pos. 52    ........

45

22

98

50

07

zusammen das m .

14

22

Desgl. aus Bruchsteinen 1,50 m über dem Boden bis Unterkante Deckplatte hoch, 0,40 m dick mit 0,70 m tiefem Fundament, auf beiden Seiten berappt, das m

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis ortsüblich JC 4

0,80+ 2,20

. 0,70 . 1,0 — rund 1,0 cbm Erd-

Deckplatte 15 cm hoch mit Abflachung anzuliefern und zu verlegen, das m . . . .

zusammen das m .

50

6 90

6 96

1 20

19 66

C. Eiserne Geländer.

Eiserne Geländer nebst eisernen Türen und Toren, zum Ausstellen fertig vorgearbeitet, liefern u. a. die Tangerhütte bei Magdeburg, Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia bei Lünen a. d. Lippe, Hart-mann & Müller in Magdeburg, Eisenwerk Lauchhammer 2C.

13

Schmiedeisernes Spaliergeländer von 1 cm starken, oben zugespitzten Eisenrundstäben, diese 15 cm voneinander entfernt, 1 m über Steinplatte hoch und durch 1 Paar etwa 3 cm hohe und 0,5 cm breite Langschienen miteinander verbunden und alle 2—3 m durch einen 2 cm Eisenrundstab mit angenietetem Bugeisen (zur Sicherung gegen Seitenschwankungen) unterbrochen, das m etwa 12 kg schwer, anzuliefern, die Löcher auszustemmen, einzusetzen und fest zu verbleien

dem Schlosser für fertige Arbeit, das m . .

Alle Eisenflächen des Geländers mit Mennige zu grundieren und zweimal mit Oelfarbe gut deckend zu streichen

dem Anstreicher das m........

zusammen das m .

10

14

Desgl. aus Quadrateisenstäben, das m etwa 14 kg schwer, anzuliefern und wie vor aufzustellen dem Schlosser für fertige Arbeit das m . . dem Anstreicher das m........

11

zusammen das m .

12

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

Preis

ortsüblich

cJL

JL

J-

pos. 15.

15

cjc

pos. 16.

Schmiedeisernes Spaliergeländer, 1 m über Steinsockel hoch, die 1 cm starken, oben zugespitzten Eisenrundstäbe je 20 cm voneinander entfernt, dazwischen 0,50 cm hohe, 1 cm starke Zwischenstäbe, das Ganze mit 2 Paar Langschienen eingefaßt, kostet eingesetzt und auf dem Steinsockel fest verbleit ausseht. der etwas stärkeren Eck- und Zwischensäulen, das m..........

Zulage für Eck- und Zwischensäulen, das Stück . .

14

16

20

Desgl. 1 m über dem Steinsockel hoch, die Eisenstäbe je 20 cm voneinander entfernt, mit 2 Paar Langschienen eingefaßr und die Zwischenfelder mit geschweiftem Bandeisen ausgefüllt, alles in reicherer Ausstattung, kostet eingesetzt, ausschließlich der etwas stärkeren Eck- und Zwischensäulen, das m .

Zulage für Eck- und Zwischensäulen, das Stück . .

°XIXXI xxxxxxx

in

M"

Schmiedeisernes Spaliergeländer, 1,25 m über Sockelplatte hoch, von 1,5 cm starken, oben mit Spitzen versehenen Eisenrundstäben, diese 20 cm voneinander entfernt und durch 3 Stück etwa 3 cm breite,

0,7 cm starke Langschienen miteinander verbunden, alle 2—3 m durch einen 3 cm starken Eisenrundstab mit angenietetem Vugeisen unterbrochen, hat gekostet einschl. Anstrich, aber ausschl. der gußeisernen Säule, das m' ........... ...

Gewicht der Säule nach obiger Zeichnung etwa 40 kg.

Eiserne Verbindungssäulen zu Spaliergeländer etwa 8 cm im Durchmesser und 1,25 m hoch in gefälliger Form mit Fuß und Kopf nach Zeichnung ungefähr wie pos. 17 anzuliefern und aufzustellen, das Stück etwa 40 kg schwer

dem Schlosser das Stück in fertiger: Arbeit « dem Anstreicher das Stück . . . 7 . . .

zusammen das Stück .

»WWWMMWWMM

15

18

14

15

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

tJL j,    tJi ^

19

mmmmm

sin II I II I I I L

Schmiedeisernes Spaliergeländer, 1,50 m über Sockelplatte hoch, von 1,5 ein starken, oben mit Spitzen versehenen Rundstäben, diese 20 cm voneinander entfernt und durch 4 Stück Langschienen miteinander verbunden, mit eingesetzten Kreuzstäben und Rosetten, nach vorstehender Zeichnung hergestellt, aufgestellt und mit Oelfarbe angestrichen, hat gekostet ausschl. gußeiserner Säule, das m . . . .

Gewicht der Säule nach obiger Zeichnung etwa 60 kg.

20

Eiserne Verbindungssäulen zu Spaliergeländer etwa 10 cm Durchmesser und 1,50 m hoch, das Stück etwa 60 kg schwer, nach Zeichnung ungefähr wie pos. 19 anzuliefern und aufzustellen

dem Schlosser das Stück ........

dem Anstreicher das Stück.......

18

50

zusammen das Stück .

20

><

Schmiedeisernes Spaliergeländer, 1,75 m über Deckplatte hoch, mit Zwischenstäben und reicherer Ausstattung, hat gekostet einschl. Aufstellung und Anstrich, aber ausschl. gußeiserner Säule, das m . .

Gewicht der Säule nach obiger Zeichnung etwa 100 kg.

25

21

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich 4 Jl/ 4

Jt

4444444444i

: Cj£) d y d j t * jI.*j C^j

22

Eiserne Verbindungssäulen zu Spaliergeländer etwa 12 cm Durchmesser und 2 m hoch, das Stück etwa 100 kg schwer, nach Zeichnung ungefähr wie pos. 21 anzuliefern und aufzustellen

dem Schlosser das Stück........ .

dem Anstreicher das Stück ... . . . .

28

zusammen das Stück .

30

/W

H:

11

23

Drahtzaun zur Einzäunung größerer Wald-, Ackeroder Wiesenparzellen, die Holzpfosten an den Ecken und Zaunenden 20 cm im Durchmesser, die Mittelpfosten etwa 15 cm stark zu nehmen, abzulängen und etwa 2,5 m voneinander entfernt, einzustellen und einzustampfen, dann in 3 Reihen Stacheldraht, den obersten etwa 3 mm stark, fest einzuziehen und zu verklammern, das m.........

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

oft

24 Verzinkter Spanndraht für Zäune, Drahtgrtter und Spaliere, hei 5 nun Durchmesser 100 kg ... .

das m .

25 Desgl. bei 4 mm Durchmesser, 100 kg

das m

26 Desgl. bei 3 mm Durchmesser, 100 kg

das m

27 Desgl. bei 2,5 mm Durchmesser, 100 kg

das m

28 Desgl. bei 2 mm Durchmesser, 100 kg

das m

29 Desgl. bei 1,5 mm Durchmesser, 100 kg

das m

30 Desgl. bei 1 mm Durchmesser, 100 kg .... . Draht-Weberei und -Zieherei von Joh. Boecker in Hohenlimburg.

Stacheldraht für Einfriedigungen aller Art, ferner Drahtseile in allen Dimensionen liefert C. Klaute in Müncheberg bei Berlin u. a.

CO|ODM|®ICn|^|^

olololololmlo

lg lg IS | g lg i-; I

31    Leichter Drahtzaun für Gärten, Bauparzellen u. s. w.

1,5 m hoch, aus kiefernen 10.15 cm starken, in 2,50 m Entfernung eingesenkten Holzpsosten mit einem Stacheldraht, 2 Spanndrähten mit verzinktem Gewebe von 6 cm weiten viereckigen Maschen aus 2,5 mm starkem Eisendraht, komplett ausgestellt, jedoch ausschl. Transport- und Reisekosten^') das ni............. .

32    ein 3 m breites zweiflügeliges Tor dazu aus ge

hobelten Holzlatten mit Kreuzverstrebung, Bändern, Kastenschloß, einschl. Drahtgeflecht, Torpfosten und Verstrebung, wie vor......

eine einflügelige Tür, 1 m breit, wie vor . . . .

CO ^ CO co

Drahtzaun mit Ständern aus 40 mm , - Eisen, mit Fußlasche und Strebe zum Aufstellen im Erdboden, einmal mit Oelfarbe gestrichen, mit Geflecht aus 6 cm weiten viereckigen Maschen aus 2,5 mm starkem Draht — bei dichteren oder stärkeren Geflechten entsprechende Preissteigerung Stacheldraht und oben anstatt des Spanndrahtes mit 16 mm starkem Rundeisen bei 2,5 rn Abstand der Ständer und 1,50 bis 2,00 m Höhe des Zaunes für das erforderliche Material das m 2,75 ^ bis für Anlieferung und Aufstellen in Berlin und Vororten

mit

CO

65 4 bis

IO lO

1- I-

*) Nähere Angaben enthält u. a. das Preisverzeichnis Müncheberg bei Berlin.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

4 J& 4

Ol

35

ein 3 m breites Tor dazu aus Winkeleisen von 30.5 mm Stärke, mit Kreuzstreben, Zierrosetten, Drückerschloß, Sturmstange und Erdblöcken, mri Drahtgeflecht wie. vor bei 1,50 bis 2 m Höhe

Material ausschl. der Pfosten 44 Jl bis . . 2 Torpfosten dazu aus J-Eisen 60.7 mm stark und je 2 Erdlaschen und 2 Streben, zusammen 17 Jl . ........

Aufstellen und 2 maliger Oelfarbenanstrich 7,50 Jl bis............

co

zusammen 69,50 Jl bis .

co    o I o

<M    i-i CD

I I!

36

eine einflügelige Tür dazu, 1 m breit

Material ausschl. Torpfosten 20 Jl bis . . 2 Türpfosten aus 1% Eisen 50.6,5 mm stark mit Erdlaschen und Streben 13,30 Jl bi§> Aufstellen und zweimaliger Oelfarbenanstrich 3,50 Jl biä............

IC)

zusammen 36,80 Jl bis .

Drahtzaun für Gärten, Ständer aus 45 mm starkem Eisenrohr mit Erdlasche und Strebe, mit Drahtgeflecht von 6 mm weiten viereckigen Maschen, 2,5 mm Drahtstärke, oben statt des Spanndrahtes ein fortlaufendes geschweiftes Eisen bei 1,50 bis 2 m Höhe, ausschließlich Transport und Aufstellung das m 4,20 ^ bis........ . . . .

Kap. xxv. Mege-Unterhalturig.

Die wesentlichsten Erfordernisse einer guten Wege-Unter-Haltung bestehen in der Erhaltung des richtigen Querprofils, in der Erhaltung einer genügend gewölbten und ausreichend festen Wegkrone, in der stetigen Offenhaltung der Seitengräben und der darin liegenden Kanäle oder Durchfahrtsmulden, in der Erhaltung der im Zuge der Wege befindlichen Stege und Brücken und endlich in der Erhaltung aller vorhandenen Zubehörung.

Chaussierung nennt man im allgemeinen die auf dem Wegekörper aufgebrachte obere Decklage, welche gewöhnlich aus sog. Schrottelsteinen (Steinkleinschlag) hergestellt wird. Das zur Unterhaltung der Chaussierung zu verwendende Gestein muß der Zerstörung durch Frost und Nässe widerstehen können und so fest sein, daß selbst beim Ueber-fahren mit schwerstem Fuhrwerk die Schrottelsteine nicht zerdrückt werden. Um die Oberfläche der Chaussierung überall gleich eben und im Profil zu erhalten, müssen die Schrottelsteine möglichst gleiche Größe und tunlichst würfelförmige Gestalt erhalten. Größte Seitenlänge eines Schrotteisteins bei weichem Material etwa 5 cm, bei ganz festem Gestein 3,5 cm.

Zur Vermeidung der Bildung ausgefahrener Gleise in der Chaussierung werden gewöhnlich Sperrsteine, 3 oder 4 Stück nebeneinander, in Entfernungen von-30—50 m verlegt; zu beachten ist hierbei, daß an den Sperrsteinen vorbei die Chaussierung immer noch mindestens 3 m frei bleiben muß. Die Sperrsteine werden, um gut sichtbar zu sein, angekalkt und jeden Abend vor Eintritt der Dunkelheit von der Chaussierung entfernt und auf das Materialienbankett gelegt.

Ausbesserung der Chaussierung erfolgt am zweckmäßigsten in größeren Längen durch Neu-Beschrottelung in ununterbrochenem Zusammenhange. Die mit Schrottelsteinen abzuwerfende Bahn wird zunächst gereinigt, desgleichen werden die Schrottelsteine durch Ausrechen auf den Lagerstellen oder besser mittels Werfen durch Drahtharfen von etwa 2 cm Stabweite gesäubert und dann mittels Schiebkarren an Ort und Stelle gebracht und so ausgebreitet, daß die vorgeschriebene Wölbung nach erfolgter Abwalzung erreicht wird. Die Stärke einer solchen Decklage (aus Schrottelsteinen) wird je nach der Festigkeit des Materials zweckmäßig wenigstens zu 5—7 cm angenommen. Beim Anwalzen der Beschrottelung empfiehlt es sich, von den äußeren

Kanten nach der Mitte der Schüttung hin zu beginnen und so lange fortzufahren, bis ein wellenförmiges Auf- und Abbewegen der Schrottel-steine vor der Walze nicht mehr stattfindet, sondern die Steine festliegen. Alsdann wird das Bindematerial, gewöhnlich sog. Lehmkies, etwa 1 cm hoch aufgebracht und dieses dann noch einige Male abgewalzt. Bei trockener Witterung muß die Beschrottelung während des Walzens besonders angenäßt werden.

Chausseewalzen für Wasserfüllung mit und ohne Deichsel-Drehvorrichtung liefern Jul. Wolfs & Comp., Maschinenfabrik in Heilbronn.

Dampfstraßenwalzen bieten gegenüber den Walzen mit Pferdebetrieb eine Ersparnis von 50 bis 60% bei besserer Arbeit.

Bezugsadressen: H. Knie, Maschinenfabrik in Stuttgart; Lokomotivfabrik Hohen-zollern bei Düsseldorf u. s. w.

Ausbesserung der Chaussierung flickweise auszuführen, ist in der Arbeit umständlicher und daher verhältnismäßig teurer als das Neubewerfen und Abwälzen längerer Wegestrecken. Beim flickweisen Ausbessern der Chaussierung wird die neu zu beschrottelnde Fläche zunächst von allem Kot 2C. gereinigt und dann durch Einhauen von etwa 5 cm tiefen Rillen mit scharfen Rändern derart abgegrenzt, daß ein seitliches Ausweichen der eingefahrenen Schrottelsteine beim Abrammen oder Abwälzen nicht stattfinden kann.

Die bei langer Dürre sich häufig aus der festen Chaussierung herauslösenden einzelnen Schrottelsteine, sog. Rollsteine, müssen abgelesen, auf dem Materialienbankett gesammelt und in jedem Falle vor ihrer Wiederverwendung nachgeschlagen werden.

Pflaster soll die Widerstände, welche durch Stöße und Reibung des Fuhrwerks entstehen, möglichst vermindern, muß daher aus einem harten Steinmaterial auf einer festen Unterlage bestehen und eine möglichst glatte Oberfläche darbieten. Das letztere gilt aber nur für Pflaster auf ebenen Wegen. Bei starken Steigungen darf das Pflaster niemals aus glatten Steinen und auch nicht mit zu engen Lagerfugen hergestellt werden.

Die größeren Steine bringt man in die Mitte der Straße und zwar müssen die Steine mit annähernd gleicher Höhe zusammengestellt, nicht aber dürfen Steine von verschiedener Größe beliebig nebeneinander gesetzt werden. Die Steine werden in einer Wölbung von 2—3% der Fahrbahnbreite reihenweise mit verwechselten Fugen in das Kiesbett eingesetzt und dann mehrere Male mit einer 20—40 kg schweren Handramme ab gerammt, wobei zur Verfüllung der Fugen auf die Pflaster-Oberfläche feiner Kies oder scharfer und reiner Sand aufgebracht wird. Als bester Unterboden für Pflaster gilt aber grober Kies, den man zweckmäßig nicht unter 20 cm hoch einbringen soll.

Sind die Pflasterungen an einzelnen Stellen eingesunken, so ist ein stückweises Ausbessern weniger erfolgreich, als ein völliges

Umpflastern der ganzen Fahrbahn, weil dann zugleich auch die Kies-Unterbettung überall gleichmäßig wieder verfüllt und hierdurch auf eine durchweg gleich widerstandsfähige Höhe gebracht werden kann.

Näheres über Pflaster s. S. 463 u. ff.

Bankette seitlich der Chaussierung erhalten ein Quergefälle von 4—6% ihrer Breite, je nachdem das Längengefälle des Weges stärker oder geringer ist. Besser ist schon, die Neigung der Bankette nach den Gräben nicht zu gering zu nehmen, damit das von der Chaussierung kommende Tagewasser auch dann noch über die Bankette ablaufen kann, wenn diese schon mit Gras 2c. bewachsen sein sollten. Von der Bodenbeschaffenheit und dem Grade der Benutzung ist es abhängig, wie oft die Bankette abgearbeitet werden müssen, um im richtigen Querprofil zu bleiben.

Ist der Graswuchs auf den Banketten infolge der natürlichen humusreichen Bodenbeschaffenheit sehr stark, ein Umstand, der das Abarbeiten desselben oft notwendig und daher unverhältnismäßig teuer machen würde, so kann man die Bankette auch höher, als die Chaussierung ist, aufwachsen lassen, muß aber in diesem Falle dafür sorgen, daß die innere Fußkante dieser Bankett-Erhöhungen von der Fahrbahn scharf abgegrenzt und möglichst grasfrei gehalten wird, damit das Wasser leicht abfließen kann. In dem hochstehenden Bankettsaum werden dann Durchstiche angelegt, durch welche das Wasser nach außerhalb des Wege-Planums abgeleitet wird. Bei verhältnismäßig geringem Gefälle der Wegestrecke, und wenn der Boden ziemlich wasserdurchlässig ist, werden diese Durchstiche in Bankett-Erhöhungen etwa alle 15—20 m angelegt, wo aber gutes Gefälle oder fester Unterboden vorhanden, genügen derartige Ablaufstellen in Entfernungen von 50 bis 80 in. Dieselben sind in einer dem jedesmaligen Gefälle des Weges entsprechenden Richtung anzulegen.

Gräben werden zu beiden Seiten des Wegekörpers angelegt, um das von diesem abfließende Wasser aufzunehmen und hierdurch den Weg möglichst trocken zu erhalten. Das lichte Profil der Seitengräben ist nach der Breite und Dammhöhe des Weges zu bemessen, wobei außerdem noch Lage, Gefälle, Art der Herstellung der Gräben, Durchlässigkeit des Bodens 2c. mit zu berücksichtigen sind. In den meisten Fällen wird eine Tiefe von 0,40 m bei einer Sohlenbreite von 0,20 m und einer oberm Breite von 1 m ausreichend sein.

Sollen die Seitengräben ihren Zweck erfüllen, so müssen dieselben, ebenso wie die von Querdurchlässen ausgehenden Anschlußgräben, beständig in ihrem Profil offen erhalten, also von allem Strauchwerk, Schutt, Steingeröll 2C. nach Bedürfnis gesäubert werden.

Sind die Gräben eingefroren, so muß das Aufeisen derselben und der im Wege liegenden Querdurchlässe 2C. bei eintretendem Tauwetter unverzüglich erfolgen, weil sonst leicht Aufstauungen und Ueber-schwemmungen eintreten können. Besonders in gebirgigen Gegenden ist dieses Offenhalten der Vorflnt in den Seitengräben nnd den znm Wegekörper gehörigen Durchlässen':c. von großer Wichtigkeit nnd mnß daher sorgsam überwacht werden.

Die Grabensohle soll in einem möglichst gleichmäßigen Gefälle liegen, möglichst glatt geebnet sein nnd darf keine zu scharfen Krümmungen erhalten, damit das Wasser überall unbehindert und ziemlich gleichmäßig schnellen Ablauf findet. Auch ist darauf zn achten, daß die Grabensohle überall tiefer als die Unterfläche des Gestricks der Chaussierung zu liegen kommt, damit unter demselben behufs Trockenlegung nasser Wegestrecken erforderlichenfalls' noch eine Drainage mit Erfolg angelegt werden kann.

Böschungen an Gräben, Dämmen und Einschnitten sind durch angemessene Ausbesserungsarbeiten, welche in der Regel im Frühjahr vorgenommen werden, in gutem Zustande zn erhalten. Hierzu gehört zunächst, daß die Schräge (Dossierung) derselben überall ans ihre profilgemäße Neigung geprüft nnd nötigenfalls durch Abstechen oder Aufplätten in die vorgeschriebene Lage gebracht wird. In einfachster Weise werden Böschungen dann durch Einsäen mit gutem Grassamen befestigt; besser schon ist das Bekleiden derselben mit Rasen, dessen Stärke bei Flachrasen zweckmäßig nicht unter 10 cm betragen soll; aller Rasenbelag ist mit Mutterboden gehörig zu unterfüttern und müssen die zu bekleidenden Flächen so vorbereitet werden, daß ein Abrutschen der Plättnng nicht stattfinden kann. Sind Böschungen, z. B. bei starken Krümmungen oder am Ansgang von Durchlässen 2c. starkem Wasserstoß ausgesetzt, oder ist der Erdboden selbst bei sehr flacher Böschung an sich nicht standfest genug, so läßt sich eine Sicherung durch Stein-packuugen herbeiführen, vorausgesetzt aber, daß durch eine nötigenfalls erforderliche Drainiernng das dahinter gelegene Erdreich möglichst trocken gehalten wird. Bei Steinpacknngen müssen sämtliche Steine unter Vermeidung größerer Zwischenräume mit der Hand gut aneinander geschichtet und festgelagert werden. Namentlich ist die äußere Schicht mit größeren Steinen möglichst eben nnd dichtschließend herzustellen.

Brücken, Durchlässe und Kanäle sind stets offen zu halten und namentlich in ihren Sohlen, welche aus natürlichem Boden, Ziegel- oder Bruchsteinpflaster, aus Beton oder durchgehendem Fundamentmaner-werk bestehen können, gehörig rein zu halten. Bei Eintritt von Tauwetter sind dieselben, wenn dieses nicht schon früher hat geschehen können, sofort aufzuräumen.

Hölzerne Stege und Brücken erfordern eine öftere Prüfung, da das Holzwerk, besonders wenn es nicht mit Anstrich versehen ist, leicht brüchig und morsch wird. Die hölzernen Balken sind vornehmlich auf die noch vorhandene Güte des Holzes und auf ihre feste,

Hilgers, Bau-Unterhnltung. 8. Aufl.

horizontale Lage zu untersuchen und erforderlichenfalls durch neue aus-' zuwechseln; ebenso müssen schadhafte Bohlen sofort entfernt und durch neue ersetzt werden.

Der etwa vorhandene Anstrich ist sorgfältig in Stand zu halten.

Massive Durchlässe und Brücken müssen durch Ausbesserungen der verschiedensten Art, als Stein-Auswechselungen, Verputzen, Ausfugen, Reinigen 2c. in stets sicherem Zustande erhalten werden, wobei insbesondere auch zu prüfen ist, ob die Fundamentierung noch genügende Sicherheit bietet.

Bei eisernen Brücken müssen insbesondere untersucht

werden:

1.    Das Auflagermauerwerk und der Zusammenhang desselben mit dem Pfeilermauerwerk.

2.    Die Auflager in Bezug auf normale Stellung, Befreiung von Unreinigkeiten und freies Spiel derselben.

3.    Die Nietverbindungen in den Knotenpunkten, namentlich auf lose gewordene Nieten an den Stellen, wo die größten Kräfte übertragen werden. Hierauf bezügliche Mängel treten bei leichtem Anschlagen mit dem Hammer oder beim Uebergang von Fahrzeugen über die Brücke hervor.

4.    Die einzelnen Konstruktionsteile in Bezug auf etwaige Risse an den Nietlöchern, Verbiegungen, Mängel im Anstrich und vorhandene Roststellen.

5.    Nach Befund der Besichtigung wird sich herausstellen, ob Messungen erforderlich sind. Dieselben haben sich zu erstrecken auf

a)    die richtige normale Höhe der Auflager,

b)    die Höhenlage und Senkung der Brllckenmitte gegen die Auflager im unbelasteten Zustande,

c)    die Größe der elastischen Schwankungen beim Ueber-gange von Fahrzeugen.

6.    Treten hierbei Bedenken über die untadelhafte Beschaffenheit der Brücke hervor, so wird zur Probebelastung geschritten werden müssen, um durch diese etwaige Mängel deutlicher hervortreten zu lassen.

Alle Zubehörungen der Wege, als Schutzgeländer, Schutzsteine, Baumpflanzungen 2c. müssen in gutem Stande, Wegweiser und Warnungstafeln unumstößlich fest und mit leserlichen Aufschriften versehen sein.

Grenzsteine, welche das zum Wege gehörige Gelände bezeichnen, müssen deutlich erkennbar sein und werden daher zweckmäßig in jedem Frühjahr mit Kalkmilch neu angestrichen.

Anleitung nun Ueeanschlagen.

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

A. Erdarbeiter*.

Stubben und Wurzeln aus den Abtragsflächen, und wo es verlangt wird, auch aus dem Grundplanum der Aufträge in den Forsten vollständig auszuarbeiten, solche zur Seite in Haufen aufzusetzen und die entstandenen Löcher im Aufträge mit Erde wieder auszufüllen; vorbehaltlich der späteren Nachmessung, im Durchschnitt für je 100 qm

a)    in Niederwald ..........

b)    in Nadelholz-Hochwald .......

cj in Eichen- oder Buchenwald.....

V e m. An steilen Abhängen werden die Wurzelstücke gewöhnlich nicht ausgerodet, da sie dem aufgeschütteten Boden besseren Halt gewähren.

Lebendige Hecken, als Baum- und Dornhecken auszuroden 2C. wie vorstehend, das m......

Lockere Erde, Moor, Sand und leichten Lehmboden zu lösen und durchschnittlich 5 m weit zu werfen, bezw. aufzuladen, einschl. der Vor- und Unterhaltung sämtlicher Hand- und Transport-gerätschaften, Verebnen der Abtragsböschungen und Absangung 2c. der Quellen in den Einschnitten, das cbm ................

Strengen Lehm- oder Tonboden und andere, mit der Hacke zu lösende Bodenarten, auch Kies, Geschiebe und Bergschutt wie vorstehend zu lösen und durchschnittlich 5 m weit zu werfen bezw.

aufzuladen, das cbm.........

Losen Felsen und Bergschutt mit groben Steintrümmern, desgl. wie vor, das cbm......

CO

CO

Festen Felsen, einschl. Vorhaltung der Sprenggerät-schaften und Beschaffung der Sprengmittel, desgl.

wie vor, das cbm........... .

Transport auf 100 m Entfernung, einschl. der Vor-und Unterhaltung aller Transportgeräte, Förderbahnen 2C., Dichtung der Aufträge, Verebnen der Austragsböschungen und Entwässerung des Grundplanums der Dämme, das cbm.......

Desgl. auf durchschn. 200 m Entfernung, im übrigen

wie vor, das cbm............

Desgl. auf durchschn. 300 m Entfernung, im übrigen

wie vor, das cbm.......... . .

10

Desgl. auf durchschn. 400 m Entfernung, irrt übrigen

wie vor, das cbm........ . . . .

Transport auf durchschn. 500 m Entfernung, im übrigen wie vor, das cbm.........

Pos.

Bezeichnung des Gegenstalides

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

tAC J)    ^    Ji

12

13

Desgl. auf durchschn. 1000 m Entfernung, im übrigen wie vor, das cbm............

Desgl. auf durchschn. 2000 m Entfernung, im übrigen wie vor, das cbm............

B e m. zu pos. 7—13: Bei Berechnung der Transportweite für diejenigen Massen, welche zugleich in der Steigung zu bewegen sind, kann man für jeden m Hebung eine Länge von 30 m der horizontalen Entfernung hinzufügen.

14

B. Ueeevttinrgs-AvveLten.

Besäen der Böschungen, vorher die Böschungsfläche nach Bedarf mit eisernen Rechen aufzulockern, das a (100 qm)

Samenlieferung 0,3 kg (100 kg etwa 120 Ji) dem Arbeiter (Gärtner)...... . .

CO Th CO Th

zusammen für je 100 qm .

15

CO

CO 05

tH t—I

Flachrasen-Bekleidung etwa 10 cm dick auf den Böschungen in gehörigem Verband anzulegen, diese vorher genau nach dem Profil herzustellen und die Flachrasen an feuchten Stellen mit Weidenpflöcken festzunageln, einschließlich Beschaffung und Verteilung der Flachrasen, das qm.......

Kopfrasen-Bekleidung etwa 25 cm dick auf den Böschungen anzulegen, vorher die Böschung gehörig abzustampfen und genau nach dem Profil herzustellen, einschlietzl. Beschaffung und Verteilung der Kopfrasen, das qm...........

Flechtzäune etwa 20 cm hoch anzufertigen, dabei die etwa 0,50—0,75 m langen, runden Pflöcke in etwa 30—35 cm Entfernung einzuschlagen und mit frischem Reisig zu umflechten, einschl. Nutenhauen und Pflöcken, das m...........

Desgl. etwa 50 cm hoch, im übrigen wie vor, das m

Trocken-Mauern zum Abstützen steiler Böschungen 2C. anzulegen:

a)    Arbeitslohn das cbm........

b)    Lieferung der hierzu erforderlichen und

geeigneten Steine, das cbm.....

Steinvorwnrfe zum Schutze der Böschungen rc. gegen Unterspülung, ferner Steinplättungen in den Gräben zur Sicherung der Sohle aus Bruchsteinen bedingungsmäßig anzufertigen:

a)    Arbeitslohn das cbm....... .

b)    Lieferung der hierzu erforderlichen und

geeigneten Steine, das cbm.....

CO K>

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis

ungefähr

JL 4

Preis

ortsüblich

M.

21

Steinpackungen von 30—60 cm Stärke zu Bekleidungen, Grabeneinfassungen 2C. aus Bruchsteinen bedingungsmäßig anzufertigen:

a)    Arbeitslohn das cbm........

b)    Lieferung der hierzu erforderlichen und geeigneten Steine, das cbm ......

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

C. Chaussteimngs-Arveiteri.

Packlage-Steine zu brechen und auf eine mittlere Entfernung von etwa 500 m verteilt anzufahren, das cbm...........

Packlage (Unterbau) etwa 15 cm an den Seiten und 18 cm in der Wlitte stark mit 15 cm Wölbung dicht geschlossen auf ihr Lager zu setzen, die Spitzen abzuköpfen und mit denselben die Höhlungen auszukeilen, einschl. Aussuchen und Zurichten der Bandsteine, das qm ... .

Desgl. etwa 20 cm an den Seiten und 25 cm in der Mitte stark, im übrigen wie vor herzustellen, das qm

Decksteine (Schrottelsteine) in dem Steinbruch zu brechen einschl. Bruchzins, das cbm ....

Desgl. aus dem Steinbruch auf eine mittlere Entfernung von 1 km anzufahren, das cbm . . .

Desgl. aus mittelharten Steinen in möglichst würfelförmige Stücke von 3—4 cm Seitenlange zu schlagen und die zerkleinerten Steine zur Kontrolle ordnungsmäßig aufzuhäufen, das cbm

Desgl. aus harten (z. B. Basalt-) Steinen, im übrigen wie vor, das cbm.........

Desgl. nach vorheriger Beseitigung des Kotes von der bereits gebauten Strecke des Weges auf die Packlage (oder blank auf den Weg) aufzubringen und die Schrottel-Decksteine mit eisernen Rechen nach dem Profil gleichmäßig zu verteilen, das cbm . .

Kies (Lehmkies, Schiefergeröll) als Bindematerial nach vorheriger Gutheißung zur neuen Decklage nach Anweisung zu liefern und 1 km weit anzufahren, das cbm............

Desgl. auf der Baustelle aufzumetern bezügl. zu messen, das cbm durchschnittlich.......

Desgl. als Bindematerial nach vorheriger Gutheißung der neuen Decklage auf diese aufzubringen, das cbm ...............

20

25

50

50

50

35

20

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis Preis ungefähr ortsüblich

33

34

Schutzsteine aus Säulenbasalt von 1,5 m Länge zu liefern, an den näher anzugebenden Stellen zu verteilen, dieselben 0,6 m tief in den Erdboden einzugraben und mit kleinen Steinen fest zu um-stampfen und 2 mal mit Kalkmilch anzustreichen,

das Stück...............

Nummersteine aus vorgeschriebener Steinsorte (Grauwackenstein k.) mit mindestens einer glatten Fläche von je 0,5 m Länge und 10—15 cm stark zu liefern, an Ort und Stelle fest nach Vorschrift einzusetzen, das Schild zweimal mit weißer Oelfarbe anzustreichen und darauf die Ziffer mit schwarzer Oelfarbe aufzuschreiben, das Stück.....

I). Kankette und Graden

s. S. 471, pos. g u. h.

E. Kostenanschlag

über die Unterhaltung des Vizinal-Weges von Dotzheim nach Mosbach in der Gemarkung Dotzheim, Landkreis Wiesbaden.

Der Weg ist 1560 m lang, die Steinbahn 5 m breit.

Tit. I. Ausbesserung der Steinbahn.

1560.5,0.0.01 —

a)    78 cbm gute, feste, wetterbeständige Steine in

Größe von 10—30 cm Seitenlänge im (Dotz-heimer) Steinbruche zu brechen und zur Abfuhr aufgeschichtet beiseite zu setzen, einschl. Bruchzins das cbm 2 Jfl.....

b)    77 cbm Bruchsteine in Größe wie vor angegeben

aus dem (Dotzheimer) Steinbruch etwa 1 km weit auf den Vizinalweg anzufahren und dort nach näherer Weisung abzuladen, das cbm 1,20 M...............

c)    78 cbm Steine nach Weisung dicht geschichtet i n

meßbare Haufen aufzusetzen, das cbm 25 ^.............

d)    78 cbm Steine in Größe von 3—4 cm Seitenlänge zu zerkleinern, das cbm 2 Jt . .

e)    1560 m 5 m breite Steinbahn gründlich

von Schlamm und Schmutz zu reinigen und die sich ergebenden Massen nach näherer Anweisung auf den zu tief liegenden Teilen der Bankette zu verebnen, das m 5 ^.....

f)    1560 m 5 m breite Steinbahn unter Aufbringen von 78 cbm Decksteinen und Zuhacken der vorhandenen Gleise auszubessern,

das m 3 ^.............

Summa Tit. I Ausbesserung der Steinbahn .

156

93

19

156

78

46

549

50

60

50

80

90

Pos.

Bezeichnung des Gegenstandes

Preis    Preis

ungefähr ortsüblich

oft    oft. ^

Tit. II. Bankette und Gräben.

1560.2 —

g)    3120 m 0,8 m breite Bankette ordnungs

mäßig mit 7% Gefälle wieder herzustellen, den Rasen von den Banketten zu entfernen und fortzuschaffen und den aus den Gräben abgehobenen Boden nach Anweisung zu verebnen, das m 8 ^.............

h)    3120 m Gräben nach Vorschrift auszuheben,

an der Sohle und den Böschungen wieder herzustellen und den ausgehobenen Boden zur Ausbesserung der Gräben und Bankette nach Anweisung zu verwenden oder erforderlichenfalls fortzuschaffen, das m 5 ^.....

Summa Tit. II Bankette und Gräben .

93 60

156

249 60

Tit. III. Insgemein.

i) Für Säubern und Ausbessern an Durchlässen, Kanälen und an Mulden, Aufbessern an Pflasterungen, sowie für unvorherzusehende Ausgaben aller Art und zur Abrundung . .

Summa Tit. III Insgemein .

100

100

50

Wiederholung.

Tit. I. Ausbesserung der Steinbahn Tit. II. Bankette und Gräben . . Tit. HI. Insgemein......

549

249

100

90

60

50

Anschlagssumme .

B e m. Jedem Kostenanschlag von einiger Bedeutung muß ein Erläuterungsbericht vorangestellt werden, aus welchem die Lage der auszubessernden Wegestrecke, ob trocken oder feucht, ob frei oder im Walde belegen, ob eben oder mit Steigungen versehen 2c. leicht ersichtlich ist. Auch muß die vorhandene Bauart des Weges, seine jetzige Beschaffenheit, die Art und der Umfang der auszuführenden Arbeit näher angegeben werden. Zu letzterem ist erforderlich, daß dis Länge und Breite der auszubessernden Wegestrecke nebst Stärke der Ausbesserung aus chauffierten oder der Umlegung aus gepflasterter! Wegen, desgl. daß die etwa erforderlichen Arbeiten an Brücken, Durchlässen, Kanälen, Futtermauern, sowie an Stegen, Geländern 2C. genau angegeben werden.

900

Tabellen-Nerreichnis.

Seite

11

Tabelle des Materialwerts der Bauarbeiten . . .

Tabelle zum Ablesen des Lieferungs-Stempels . .

Kokolithplatten, Stärke und Kosteil......

Eigengewichte verschiedener Baumaterialien . . .

Gewicht einiger Holzarten.........

Kubikinhalt runder Hölzer.........

Kubikinhalt des Kantholzes rc.........

Verzeichnis von Sorten des Streckmetalls .    .    .

Nachweisung des Bedarfs an Mörtelmaterialien . .

Beispiel einer Holzberechnung (Holzliste) ....

Bedarf des Zimmermanns an Rundholz ....

Holzkonsignation............

Gewicht eiserner Platten.........

Zulässige Beanspruchung der Baumaterialien. . .

Trägheitsmomente............

Hohl- und Vollsäulen, gewalzte Träger als Stützen Tragfähigkeit der I-Träger deutscher Normal-Profile

Normal-Profile sür gewalzte I-Träger.....

Normal-Pwfile für gewalzte H-Eisen.....

Normal-Profile für gewalzte Eisen.....

Differdinger Träger...........

Normal Profile für gleichschenklige l,-Winkeleisen Normal-Profile für ungleichschenklige !.-Winkeleisen

Normal-Profile für gewalzte 1"-Eisen.....

Band- und Stangeneisen.........

Quadrat- und Rundeisen........

Gewichte gerader Balkendecken........

Eigengewichte von Kappengewölben......

Eiserne Oefen, Größe, Gewicht und Kosten .    .    .

Kachelofen-Einsätze, Heizeffekt und Preis ....

Backofen-Herd, Bestimmung der Größe ....

Acetylenapparate „Spezial" ........

Gasdynamos, Leistung und Kosten......

Glühlampen.............

Zusammenstellung der Kosten einer elektrischen Beleuchtungs-Anlage in einer Villa 371

Gußeiserne Muffenröhren.......

Monierröhren (Dammröhren)......

Gußeiserne Flanschenröhren......

Blei- und Kupierröhren........

Glasierte Ton- und Steingutröhren ....

Schmiedeiserne Gas- und Wasserleitungsröhren

Drainröhren ...........

Portland-Zementröhren ........

Betriebskraft zur Wassersörderung, berechnet in Sekunden-Meterkilogramm . . 411

14

24

25, 71

28

29

30

33

58

66

67-69

70

216

216

223

224, 225 230, 231

232

233

233

234

235

235

235

236

236

242

255

. . 307, 309, 310, 311, 312

316

318

362

366

367

396

396

396

397

397

398

399

399

Verzeichnis «der Bezugsquellen.

Die Zahlen bedeuten die Seiten.

Altertümliche Verglasungen 184. Antimerulion 83.

Antipyrogen 123.

Asbest 38.

Asbesttür 159.

Asphaltpapier 130. Asphaltfilzplatten 76. Asphaltpflaster 147.

Aufzüge 208.

Kadeapparate 388, 389. Badewannen 387.

Blitzableiter 340. Bodenuntersuchung 73. Bohrungen 408. Buchenholzfußboden 235. Budde'sche Drahtziegelwand 215. Butzenscheiben 184.

Carbolineum 83.

Easemsarbe 121. Chamottefabrikate 21. Chausseewalzen 463.

Dachfenster 194, 195. Dampfmaschinen 364. Dauerbrandöfen 309. Desinfektoren 88.

Disserdinger Träger 234. Doloment 153.

Drahtglas 35, 36.

Ginfall-Lichter 184.

Eisenacher Fenster 181.

Eisenteile überhaupt 220.

Eiserne Geländer 456.

Eiserne Oefen 305 u. ff.

Eiserne Stalleinrichtungen 437. Eiserne Treppen 207, 212.

Elektrische Beleuchtung 371.

Elektroglas 36.

Enteisenungspumpe 405.

Fahnen, Flaggen rc. 289.

Fahrstühle, Aufzüge 208.

Falzziegel 274.

Fensterbeschläge 182.

Fensterfeststeller 194.

Fenstervergitterung 196.

Filter 403.

Füllöfen 306 u. ff.

Fußbodenlack 135.

Gasdynamo 366.

Gas-Kontrolleure 355.

Gasmotor 364.

Gasöfen, Gasherde 314.

Gestanzte u. gegoss ene Bau-Ornamente 284. Gipsdielen 23, 93.

Glasbausteine 23.

Glasdachziegel, Glasfalzziegel 279. Glasfliesen 142.

Glasjalousien 182—201.

Grude-Oefen 313.

Glutsichere Ummantelung 215.

Gußeiserne Belagplatten 146.

Gußeiserne Fenster 180, 196.

Hartgipsdielen 23.

Hausentwässerung 392.

Herde 313, 315.

Holzpflaster 147.

Holz-Zementdächer 277.

Kalk- und Mörteleimer 47.

Kanalisation 392.

Kochmaschine 313, 315.

Kokskörbe 80.

Korksteine 22.

Kinoleum, Linkrusta 138. Lüftungsanlagen 337.

Lugino-Wand 93.

Magnesit-Bauplatten 241. Mauerkonstrukttonen 266.

Mettlacher Platten 143. Mörtelmaschinen 47.

Müllkasten aus Moniermasse 433. Mykothanaton 83.

Nagelbare Gipsdielen 23.

Oefen, eiserne 306.

Oelxylopal 153.

Parkettfußböden 137. Pendeltürbeschlag 160. Petroleum-Motor 364. Pneumatischer Türschließer 161. Portland-Zement 78.

Prismenfliesen 37.

Profil-Eisen 220.

Pulsometer 414.

Pumpen aller Art 409, 410, 412. Puzzolanzement 50.

Rabitz-Wände 93.

Rathjens Patentmischung 125. Rauch- und feuersichere Türen 158. Rohglas 45.

Rohrdecken 244.

Rolljalousien 187.

Rollläden 187.

Kchausenster und Türen, versenkbare 186. Schiebefenster 183.

Schiebetüren-Beschlag 160. Schieferfußleisten 139.

Schlackensteine 22.

Schloßsicherungen 161.

Schornstein-Aufsätze 294, 295. Schornsteinbau 298.

Schutz gegen Rost an Pumpen 412. Schwemmsteine 22.

Sollinger Sandsteinplatten 145. Stabilsußboden 182.

Stacheldrahtzaun 450, 460. Steinbruchbesitzer 19, 20.

Steinkitt 207.

Streckmetall 23.

Tageslicht-Reflektoren 184. Terralithböden 153.

Terrastböden 247.

Terrazzo-Fußböden 144. Tiefbohrungen 408.

Tonröhren 397.

Torsmull-Streuklosett 435.

Torgament 153.

Trägerwellblech 270.

Treppen aus Kunststein 206.

Treppen, eiserne 267.

Trockenstuck 246.

Tür-Beschläge 160, 161, 162. Türschließer 161, 162.

Uentilations-Einrichtungen 331, 337.

Wasserdichte Leinenstoffe 276. Wassermesser 382.

Windhüte 294.

Windmotoren 415.

Molith 24.

Dement 48.

Zementdielen 94.

Zementröhren 399.

Zentralheizung 331.

Zimmer-Kochöfen 312.

Zug-Jalousien 170, 188, 200.

Sachverzeichnis.

Die Zahlen bedeuten die Seiten.

Aachener Preiskourant 35.

Abbinden Von Zementmörtel 47, 48. Abbruch einer Fachwand 118. Abbruchsarbeiten an massiven Mauern 100. Abdampfheizung 328.

Abdeckplatten auf massive Treppenwangen

111.

Abdeckplatten von Stein, Kosten derselben 40. Abdeckung der Gewölbe 261. Abessinierbrunnen 413.

Desgl. Röhren dazu 424.

Abfallrohre an Dächern 287.

Abfallröhren an Abtritten 427, 435. Abhobeln der Fußböden 141.

Abnahme (Ausmessung) der Bruchsteine 18. Abnutzung der Gebäude 1.

Aborte 425, 428 u. ff.

Abortsgruben zu desinfizieren 88, 431. Absperrhahn an Wasserleitungen 382, 384. Abtrittsgruben 426.

Abtrittsitze 428, 434.

Abtrittstrichter 435.

Acetylenapparat (Spezial) 362.

Acetylenlicht 361.

Akkumulatoren 367, 369, 371.

Allgemeine Bedingungen 8.

Alter Oelfarbenanstrich, Beseitigen dess. 123. Amerikanische Oefen 309.

Amerikanische Rammpumpe 413. Ankerdübeldecken 264.

Ankerschienen, eiserne 248.

Anlaufen der Schaufenster 185.

Anstrich 120.

Desgl. auf frischen Zementputz 124.

Desgl. auf Eisen 125, 128.

Desgl. auf Fachwand 117.

Desgl. auf Fenster und Fensterläden 203. Desgl. auf Fußböden 122, 127, 142. Desgl. auf Fußleisten (Scheuerleisten) 140.

Desgl. auf Holz 123, 127.

Desgl. auf Kalkputz 124, 127.

Desgl. auf massiver Wand 106.

Desgl. auf Stalltüren 161, 180, 440. Desgl. auf Türen und Toren 161, 180. Desgl. auf Ziegelrohbau 123.

Desgl. auf Zimmerdecken 251.

Antimerulion 83.

Antinonin-Carbolineum 83.

Antipyrogen 123.

Anweisung zur Desinfektion 87, 88, 431. Arbeitsvertrag 8.

Archimedischer Schraubenventilator 295. Asbest 38.

Asbestfarbe, feuerfeste 128.

Asbestschiefer 274.

Asbesttür 150.

Asphalt 34, 38, 45.

Asphalt-Estrich 151, 154.

Asphaltparkelt 136.

Asphaltpflaster 147.

Asphaltplatten 45, 75.

Asphalt-Trottoir 154.

Aspirationsschächte 337.

Auers Gasglühlicht 360.

Aufsangestangen an Blitzableitern 339, 342. Aufgehendes Ziegelmauerwerk 90, 98. Aufgesattelte Trittstufen 205.

Aufsatzband (Fischband) an Türen 162. Aufsätze auf Schornsteinen 294.

Aufsetzen von Pflastersteinen 150.

Aufstellen von Kokskörben 80.

Aufzüge 207.

Ausbesserungen an Fachwänden 118. Ausbessern von Fassadenputz 109. Ausbesserungen an Fenstern 186. Ausbesserungen an massiven Mauern und Wänden 109.

Ausbesserungen an steinernen Treppen 206.

Ausbohlungen unter Gefeit 315.

Ausfugen mit Zementmörtel 91. Ausführung der Bauarbeiten, wann? 6. Ausmauern der Fachwände 110, 114. Auspumpen der Keller 78.

Ausroden von Stubben und Wurzeln rc. 467. Ausschachtung des Bodens 72, 74. Ausspänen der Fußböden 133, 140. Aussparen von Schornsteinröhren 298. Ausstaaken der Fachwände 111. Ausstaakung von Balkendecken 243. Austrocknung nasser Keller 75.

Desgl. nasser Wände 80.

Auswahl von Tapeten 129.

Aeußere Türen, Kosten derselben 168 u. ff.

Backhaus, ländliches 322, 323.

Backofen, ländlicher 322, 323. Badeeinrichtungen 387, 389.

Badewannen 387, 389.

Balkenanker, eiserner 248.

Balkendecken 238.

Balkengefache auszustaaken 249.

Balkenkopf armieren 243, 248.

Balkenlagen, Kosten derselben 247, 250. Balkenstärke in Wohngebäuden 242. Bandeisen, Gewicht desselben 236.

Bankette an Wegen 464, 470.

Basalt, Basaltlava 19.

Basaltlavastufen 210.

Batterie bei elektrischen Haustelegraphen 344. Bau-Arbeiten an der Nachbargrenze 3. Bauausführung, wann zu beginnen? 15. Baubedingungen 8.

Baufabrikate 20.

Baugesuch, Form desselben 3—5. Baugrund, zulässige Belastung desselben 73. Bauherr, Verantwortlichkeit desselben 16. Baukonsens 5.

Baumaterialien 18.

Desgl. Eigengewicht derselben 25, 28. Baustoffe 18 u. ff.

Bau-Unterhaltung 1.

Bau-Vertrag 8.

Bauzeichnungen, Ausstattung derselben 4. Bedienung der Gashähne 356. Bekrönungen, Einfassungen mit Werkstein 99. Beleuchtung 350.

Beleuchtung der Baustelle 16.

Desgl. durch Acetylen 361.

Desgl. durch Elektrizität. 363.

Desgl. durch Gas 354.

Desgl. durch Petroleum 351.

Benennung der einzelnen Geschosse 4.

Berechnung der Stempelkosten 9 u. ff. Berechnung eiserner Säulen 221.

Desgl. von I-Trägern 226.

Bernsteinlack und Anstrich 122.

Beschlag an Türen 160.

Desgl. an Fenstern 182.

Beschlagen der Schaufenster 185. Bessemerfarbe 126.

Besteigbare Schornsteine 291, 299, 301. Beton 52, 55.

Betondecken 266.

Betonmauern 97.

Betonmischungen, verschiedene, Mischungsverhältnis und Kosten derselben 55. Betonplatte von Höschen & Peschke 267. Biberschwanz-Dachsteine, Kosten derselben 42. Blebricher Platten 41.

Bietungsverfahren 7.

Bimssandsteine 21, 42.

Blei, Kosten desselben 44.

Bleiröhren zu Wasserleitungen 380, 392,

394, 397.

Blitzableiter 339.

Blitzgefahr 339.

Bodenbelag aus Buchenholz 25. Bodenuntersuchung 73.

Bogenlicht bei elektrischer Beleuchtung 363. Bogenlichtlampen 352.

Bohlenzargen 157, 163.

Bohlenkranz, hölzerner bei Brunnenanlagen

406.

Böhmische Dacheindeckung 272.

Böhmische Kappen 254, 258.

Bohrbrunnen 407, 419.

Bombiertx Wellbleche 269.

Bombiertes Trägerwellblech 273. Bordschwellen aus Granit 40.

Böschungen an Wegen 465.

Brandmauern 83.

Brettchenjalousien 188, 200, 201. Brettertüren 157, 164.

Bretterzaun 454.

Bruchsteine, gute Beschaffenheit derselben 18. Bruchsteine, Kosten derselben 39. Bruchsteingewölbe 252, 257. Bruchsteinmauern 89, 98.

Bruchsteinpflaster 149.

Brunnen 415 u. ff., 420 u. ff. Brunnenkammer 374.

Brunnenkranz 406.

Brunnen zu desinfizieren 87.

Buchenholz zu Bauzwecken 25.

Budde'sche Drahtziegelummantelung 215. Budde'sche Drahtziegelwand 93. Butzenscheiben 184.

Kosten derselben 45.

264.

Deckenanstrich 251.

Deckendurchbruch 391.

Deckenputz 249.

Decklage auf chauffierten Wegen 462. Deckleisten an hölzernen Türen 157. Deckplatten auf Abtrittsgruben 427.

Desgl. auf Schornsteinen 302.

Decksteine zu Wege-Anlagen 469.

Deflektor auf Schornsteinen 295. Desinfektion 87, 88, 430.

Desinfektion der Keller 78.

Desgl. von Abortgruben 88, 431.

Desgl. von Brunnen 87.

Desgl. von Viehställen und Wagen 87. Desgl. von Wäsche 88.^

Desinfektionsmittel 88.

Deutsche Normalprofile für gewalzte Träger 217, 231 u. ff.

Eindecken der Schornsteine 301.

Cade's Patentöfen 310.

Carbolineum 83.

Caseinfarben 121.

Chamottesteine 21, 42.

Chausseegräben 464.

Chaussierung, Unterhaltung derselben 462. Chlorkalzium 185.

Compoundmaschinen 366.

Dachanschlüsse an Schornsteine 285. Dachbodentreppe, hölzerne 209. Dachdeckungen 271.

Dachdurchbruch, Kosten desselben 391. Dachfahnen 289.

Dachsalzziegel, Kosten derselben 24. Dachfenster 194, 280.

Desgl. liegendes 194 u. ff. Dachfenster-Gerüst von Holz 280. Dachgespärre, Kosten desselben 279. Dachhaken (Leiterhaken) 275, 285.

Dachluke 280.

Dachpappe, Kosten derselben 45. Dachpfannen, Kosten derselben 42. Dachrinnen 286, 288.

Dachschalung 273, 275, 279.

Dachschiefer 275.

Dachsplint, Kosten desselben 43.

Dachsteine. Kosten derselben 42. Dachventilatoren in Ställen 441. Dammröhren 346.

Dampfheizung 328.

Dampfkesselanlage 414.

Dampfluftheizung 329.

Dampfwasserheizung 320. Dampswasserluftheizung 329.

Dauerfarben 126.

Dauerbrandöfen 339.

Decken mit und ohne Eiseneinlage 262 u.ff. „    aus Gipsdielen, Zementdielen 265.

„    „ Stampfbeton mit Eiseneinlage

266.

„ Trägerwellblech 269.

„ Ziegeln mit Eiseneinlage 262. tt rt vhne „ nach    dem    System    Förster 264.

„    „    „    Höschen & Peschke

264, 267.

„    „    „    Kleine 262.

„    „    „    Kohlmetz 268

„    „    „    Könen 266, 267.

„    „    „    Kopp 265.

...... Nasse 267.

«    „    „    Raebel 263.

„    „    „    Schürmann 263.

„    „    Stolte 265, 266.

Decken nach dem System Weyßer 265. tf tt tt „ Bringen, Otto und ähnliche 265.

Desgl. als Stützen 225.

Deutsches Schieferdach 275, 285. Differdinger Träger 217, 234.

Docht, guter, in Petroleumlampen 352. Doloment 153.

Dolomit 19.

Doppeldach 272, 282.

Doppelfenster 184.

Doppelklebepappdach 276, 284. Douche-Apparate 389.

Drahtglas 35, 36.

Drahtzaun 450, 459 u. ff. Drahtziegelwände, Budde'sche 93. Drainröhren 399.

Drehstrom 366.

Dreifüllungstür 168.

Drucklüftung 334.

Druckpumpen 412.

Druckspannung, zulässige auf Holz und Stein 216

Dübel an Türen und Toren 155, 163. Dunggriche 430.

Desgl. Desinfizierung derselben 430. Dunstrohr in Abtritten 392, 427, 435. Durchlässe, Kanäle rc. an Wegen, deren Offenhaltung 465.

Dynamomaschine 366, 371.

Effektbogenlampe 369.

Eichenholz zu Bauzwecken 25, 247.

Desgl. Kosten desselben 43.

Eigengewichte verschiedener Baumaterialien

25 u. 28.

Einfaches ®aü) (Spließdach) 271, 282. Einfahrtstor, hölzernes 175.

Einfalllichter 184.

Einfassungen von Werkstein 99, 188. Einflügelige Fenster von Holz 189. Einfriedigungen 446.

Eingestecktes Schloß 160, 180.

Eingestemmte Trittstufen 205.

Einrauchen der Schornsteine. Ursachen desselben 292.

Einrosten von Pumpen 412.

Einrüsten von Gewölben 252.

Einsäen der Wegeböschungen 465. Einsatzöfen für Kachelöfen 315, 316. Einsenkungen von Brunnen 406. Einsteckschloß 160, 180.

Einsteigeöffnungen in Abtrittsgruben 427. Einsumpfen des Kalkes 46.

Einwölben von Türöffnungen 156. Einzelbrandöfen 305.

Eisenfachwerkswände 118.

Eisenhaltiges Wasser 403.

Eisendrahr 32.

Eisenkacheln 36.

Eisenvitriol 88, 431.

Eisenzeug zu Balkenlagen 239, 248.

Eiserne Bänder zu Türen und Toren 180. Eiserne Dachfenster 194, 286.

Desgl. Fenster 183, 194—196.

Desgl. Fensterläden 197 u. ff.

Desgl. Geländer 449. 456.

Desgl. Oefen 305 u. ff., 318 u. ff.

Desgl. Pferdekrippe 441, 445.

Desgl. Piffoirhäuschen 432.

Desgl. Pumpen 422.

Desgl. Raufen in Ställen 443.

Desgl. Röhren 393, 396.

Desgl. Säulen und Träger 214.

Desgl. Schornsteine 298.

Desgl. Stallfenster 440.

Desgl. Türen und Tore 176 u. ff.

Desgl. Treppen 207, 212.

Desgl. Treppengeländer 212.

Desgl. Wegebrücken, Revision derselben 466. Desgl. Wendeltreppen 212.

Eiserner Kochherd 313.

Elektrische Beleuchtung 363.

Desgl. Elemente, nasse 348.

Desgl. Elemente, Leclancho 344—346. Desgl. Elemente, Meidinger 345. Elektrischer Haustelegraph 343.

Elektroglas 36.

Englisches Schieferdach 275, 285. Enteisenung des Wassers 404.

Entlüftung von Aborten 338.

Entkeimung menschlicher Abgänge 88.

Erdausschachtung 71, 74.

Erdplatte bei Blitzableitern 340 u. ff. Erdtransport bei Wegeanlagen 467. Erhaltung massiver Mauern und Wände 95. Estriche 151.

Etagenfenster, vierflügelig 193.

Exhaustor bei Säuglüftung 334 u. ff.

Fabrikschornsteine 296.

Fachwerkwände 110, 115.

Desgl. aus Eisen 118.

Fahnen, Flaggen 289.

Fahrstühle 207.

Falzziegel, Kosten derselben 42. Falzziegeldach 274, 283.

Faffadenputz an Fachwand 117.

Fassoustücke gußeiserner Röhren 392. Fäkalwagen, s. Kotwagen 429.

Feinklinker 143.

Feldsteine 39.

Feldsteinpflaster 150.

Fenster 181.

Desgl. fertige 181.

Desgl. in Ställen 440.

Fensterbrett 184, 193.

Fensterbrüstung 184, 189, 193.

Fensterfutter bei Fachwänden 193. Fenstergewände von Sandstein 188, 189. Fensterglas 34, 35, 45, 183.

Fensterkitt 183.

Fensterläden 186, 197.

Fensternischen, Erhöhung derselben für Rollladen 131.

Fensterrahmen bei Brettchenjalousien. 182. Fensterscheiben 183, 190.

Fenstersohlbank 185, 189. Fernsprech-Anlagen 347.

Fertige Balkendecken, Kosten derselben 250. Festigkeit der Baumaterialien 216. Fettenköpfe behobeln 280.

Fettflecken auf Fußböden, Beseitigen derselben 135.

Feuchte Wände, Beseitigung der Feuchtigkeit 79.

Feuchtigkeit in neu erbauten Häusern 80. Feuchtigkeitsgehalt der Luft 332.

Feuerfeste Asbestfarbe 123.

Feuerfeste Treppen 206.

Feuerleitung im Innern eines Gebäudes 386. Feuersichere Imprägnierung der Hölzer 28. Feuersichere Wände 92.

Fichte oder Rottanne 26.

Filter 402, 403, 420.

Firstziegel 282.

Fischband (Aufsatzband) an Türen 160, 180.

394.

Flachkantiges Ziegelpflaster 147, 148. Flachziegel-Eindeckung 272.

Flaggen 289.

Flammenbogenlampe 369. Flanschenverbindung bei gußeisernen Röhren

Flächenmaße, metrische 1. Fledermaus-Dachfenster 281.

Fliesenbelag 143, 145, 147.

Floßholz 27.

Flußeisen 31.

Flußstahl 32.

Förster'sche Decke 264.

Form, äußere eines Baugesuchs 3.

Format der Zeichnungen 4.

Föhre oder Kiefer 26.

Freitragende Treppen aus Eisenbeton 206. Freitreppen 205.

Frosteinwirkung an massiven Mauern und Wänden 95.

Füllofen 306 u. ff., 311. Füllregulier-Mantelofen 306.

Fugen, undicht an Kachelöfen 317. Fugenlose Luginowand 93.

Fugenverstrich aus Fachwand 116.

Desgl. an Gewölben 261.

Desgl. auf massiven Wänden 104.

Fuhren 71, 74.

Fundamentsgräben, Anlage derselben 72. Fußboden aus Buchenholz 25. Fußboden-Lackfarben 122, 134.

Fußböden 133.

Desgl. in Ställen 437.

Fußleisten (Scheuerleisten) 138,139, 140,146.

Galvanoglas 36.

Galvanoskop zum Prüfen der Blitzableiter

341.

Gartenmauern, s. Umwährungen von Stein

448, 455.

Gartentor 173.

Gasbeleuchtung 354 u. ff.

Gasbrenner 355.

Gasdynamo 366.

Gasgeruch, was zu tun? 357. Gasglühlicht, Dr. Auer's 360. Gaskochherd 313.

Gasleitung, innere, Kosten derselben 358. Gasmesser 354.

Gasmotor 364, 372.

Gasöfen 314.^

Gasröhren, schmiedeiserne 354. Gautschinierung 28.

Geländer, eiserne 449.

Desgl. hölzerne 448, 451.

Geleise in der Chaussierung 462.

Genietete Träger 218.

Geriffelte Platten 143.

Gerste, Gewicht derselben 437. Geruchverschluß 434.

Geschirrhalter, eiserne in Ställen 445. Gesimse 14, 103.

Gestülpte Schalung 273.

Gewicht von eisernen Röhren 396.

Gewicht von kupfernen Röhren 39.

Gewicht einiger Holzarten 28.

Gewicht von Bleiröhren 397.

Gewichte verschiedener Baumaterialien 25. Gewichtsbezeichnungen, metrische 1.

Gewölbe 251, 257.

Gewölbe-Abdeckung 260.

Gewölbe über Abtrittsgruben 426. Gewölbe-Verputz und Fugenverstrich 261. Gewölbte Stalldecken 439.

Gips 51.

Gipsdielen 23, 42.

Gipsdielen-Wände 93.

Gips-Estrich 152.

Gipsmörtel 51.

Gitter, eiserne 449.

Glanzruß in Schornsteinen 292.

Glas 34, 202.

Glasbausteine 23.

Glasfliesen 136, 371.

Glasierte Dachziegel 273.

Glasierte Tonrohre 397.

Glasjalousien 182, 201, 338.

Glasprismen 36.

Glasscheiben 202.

Glaszylinder bei Petroleumlampen 353. Gleichstrommaschinen 366.

Glutsichere Ummantelung 215.

Glühlicht, Auer'sches 360.

Glühlicht (elektrisches) 363, 367.

Goudron 38.

Goudronanstrich 76.

Granit 19.

Granitartig durchmustertes Linoleum 138. Graswuchs auf Banketten 464.

Gräben an Chausseen 464, 471.

Graukalk 46.

Grenzsteine an Wegen 466.

Größe eines Ofens, Bestimmung derselben

303, 314.

Grottensteine 40.

Grude-Ofen 313.

Grundwasser 72.

Grupen, holländische in Kuhställen 442. Gummischlauch bei Gasbeleuchtung 360. Gußeisen 31, 44.

Gußeiserne Heizkasten in Kachelöfen 315.

Gußeiserne Röhren 374, 376, 382, 392,

393, 396.

Holzbedarf des Zimmermanns 65. Holzberechnung 66.

Holz zur Fachwand, Kosten desselben 112. Holz-Zementdach 277, 284. Holzkonsignation 70.

Gußeiserne Säulen 214. Gußeiserne Unterlagsplatten 215. Desgl. Gewicht derselben 216.

Kaarkalkmörtel 344.

Hafer, Gewicht desselben 437.

Halber Windelboden 243.

Halbholzzargen bei Türen 156, 163. Halbzerstreute Beleuchtung 351. Hartasphalt-Estrich 153.

Hartgipsdielen 35, 42.

Haupthahn bei Gas 356, 359.

Haupthahn bei Wasserleitungen 382, 384. Hauptstrommaschinen 366.

Haupttreppe (Etagentreppe) von Holz 208. Hausentwässerung 390, 391.

Hausschwamm 81.

Hausteinplatten 144.

Haustelegraph, elektrischer 343.

Haustor, hölzernes 172.

Haustür, einflügelige 166.

Desgl. zweiflügelige 167.

Hecken, lebende 446.

Heidelberger Tonnensystem 430.

Heißluftdad 388.

Heißwasserheizung 326.

Heizkasten, gußeiserne in Kachelöfen 315. Heizkraft der Kohlen 304.

Heliolith 153.

Herd 313, 321.

Herdgröße bei Backöfen 318.

Heu, Gewicht desselben 437.

Hochkantiges Ziegelpflaster 149.

Hoch- u. Mitteldruck-Dampfheizung 328, 329. Hofmauer 448, 455.

Hofsinkkasten, Kosten desselben 391.

Hoftor, hölzernes 173.

Hohlsteine 20, 41.

Hohlsteinmauern 90.

Hohlziegel (Firstziegel) 273.

Höschen & Peschke-Decken 264, 267.

Höhe der Schornsteine 296.

Desgl. der Trittstufen 204.

Höhenlage der Kellersohle 72.

Holländische Dachpfannen, Kosten derselben 42. Desgl. Grupen (Grippen) 442.

Desgl. Porzellanplättchen, Kosten derselben

41, 107.

Holzpflaster 25, 147.

Holzröhren 393.

Holz-Rolljalousien 187, 200. Holzschrauben 34.

Holzwurm 162.

Hölzerne Einfriedigungen 448, 451. Desgl. Fenster 181.

Desgl. Fußböden 133.

Desgl. Krippen 442, 444.

Desgl. Türen 155.

Desgl. Treppen 204, 208.

Desgl. Zäune 451. Hürtgen-Dachfenster 194. Hydraulischer Kalkmörtel 47. Hygrometer 332.

Imprägnierung, feuersichere, der Hölzer 28. Jnlaid (Linoleum) 138.

Innere Stalleinrichtungen 436.

Innere Türen 155.

Irische Des eit 311.

Irisch-römisches Bad 388.

Jsolierplatten 45.

Isolierschicht von Asphalt 76, 90. Isolierungen 75 u. ff.

Jalousieartige Türen 166.

Jalousien 187 u. ff.

Jalousieläden, äußere 199.

Jauchegruben, Desinfizierung derselben 430. Jauchepumpe 413.

Junker- und Ruh-Defen 310.

Kachelbekleidung 389.

Kacheln, Kosten derselben 41.

Kachelöfen 314, 320.

Kaiserflagge, die deutsche 289.

Kalk 46.

Kalkeimer aus Schwarzblech 47.

Kalkfarben 120.

Kalkleiste eindecken 283.

Kalkmilch, s. Tünche 120.

Kalkmörtel 46, 52.

Kalksandsteine 22.

Kalkstein-Piso-Mauern 102. Kalk-Zement-Estrich 154.

Kalte Fußböden, Ursache u. Beseitigung 137. Kaminbüchse 320.

Kaminhüte aus Schornsteinen 294. Kanalisation 373, 290.

Kändeleisen (Rinneisen) 288.

Kanonenofen, eiserner 305, 318.

Kantholz aus Rundholz herzustellen 66 u.ff. Kantige Bauhölzer, Kubikinhalt, Rundholzstärke und Widerstandsmomente 29, 30, 67.

Kapazität 370.

Kotwagen 429.

Krankheitskeime, ihre Vernichtung 86. Kreuzgewölbe 254, 260.

Kreuzholzzargen bei Türen 156, 163. Kreuzkappe s. Böhmische Kappe 254. Kreuztür 168.

Kreuzverband 90.

Kriegsflagge, die preußische 290.

Krippen in Ställen 441.

Kronen- oder Ritterdach 272, 282. Kronprinzliche Flagge, die deutsche. 290. Kubikinhalt runder Hölzer und des zugehörigen Kantholzes 29, 30, 66 u. ff. Küken, Patemtliren 159.

Künstliche Ventilation 334.

Kunststeintreppe 206.

Kupferblech, Gewicht desselben 44.

Kupferner Waschkessel 322.

Kupferröhren 397.

Künstliche Ventilation 334.

Desgl. Beleuchtung 350.

Kappengewölbe 253, 255, 258.

Desgl. Berechnung der eisernen Träger hierzu 256.

Karbid 361.

Karbolsäure 87.

Karrenfuhrwerk 71.

Käsefarben 121.

Kastenrinue 288.

Kastenschloß 160, 180.

Keller voll Wasser 78.

Keller-Fußböden 75, 77.

Kelleroberlichte 37.

Kellersohle, Höhenlage derselben 72.

Kellertreppe von Holz 208.

Kiefer oder Föhre 26.

Kiefernfußboden 140.

Kiefernholz, Kosten desselben 43.

Kies zu Wegeanlagen 469.

Klärung trüben Wassers 402.

Kleineffche Decke 262.

Kleister, guter, zum Aufkleben von Tapeten

128.

Kackfarben-Anstriche 122.

Lambrequins s. Zink-Gallerien 202.

Lambris 108.

Lampendocht bei Petroleumlampen 352. Längenmaße, metrische 1.

Lapidit 153.

Lapidon 153.

Laterne, gußeiserne 360.

Latteibrett (Fensterbrett) 184, 193. Lattentüren 157.

Lattierbäume in Pferdeställen 443. Laubhölzer 25.

Läuteapparate bei Haustelegraphie 345. Lebende Hecken 446.

Lava-Grottensteine 40.

Leclancho-Elemente 344, 345, 346.

Lehm- und Lehmmörtel 52, 55. Lehm-Estriche 153.

Lehmkies zu Wegeanlagen 469.

Lehmmörtel 55.

Lehmmörtel-Putz 106.

Lehmpatzen 21, 42.

Lehmsteine 42.

Lehmsteinmauern 93, 102.

Leichte Innenwände 92.

Leimfarben-Anstrich 121.

Leistendeckung bei Pappdach 276.

Leistungen und Lieferungen, Vergebung derselben 6.

Leiter von Holz 210.

Leiterhaken, Dachhaken 275.

Klinker, holländische, Kosten derselben 42.

Klosett 428 u. ff.

Klosetteinsätze 429.

Klosterformat der Ziegel 20.

Knickfestigkeitsberechnung 221, 222.

Kochherd, eiserner 312, 319, 321.

Desgl. eingemauert 322.

Kochmaschine 319.

Kohlensäuregehalt der Luft 331, 332, 351.

Kohlenverbrauch bei Dampfkesseln 298.

Kohlmetzdecke 268.

Kokolithplatten 24.

Kokskörbe, Aufstellung derselben 80.

Kondensleitung 328.

Könensche Plandecke 266.

„ Voutenplatte 267.

Konsignation der Hölzer 70.

Kontaktthermometer 346.

Kopaltack und Anstrich 122.

Kopfsteine 39.

Kopfsteinpflaster 146, 150.

Korbbogenlinie, nach derselben Tonnengewölbe 259.

Korksteine 22, 46.

Korksteinplatten. Kosten derselben 46.

Korkteppich (Linoleum) 138.

Korn, Gewicht desselben 437.

Körpermaße, metrische 1.

Kosten der Beleuchtung 351.

Desgl. der Fachwaud 115.

Kosten von Mörtelmischungen 52 u. ff.

Kostenberechnung für eiserne Säulen und Leitungen der Blitzableiter 340, 242.

Träger 220.

Lichtweite der Fabrikschornsteine 296.

31

Hilgers, Bau-Unterhaltung. 8. Aufl.

Liefernngsstempel 9—13.

Tabelle dazu 14.

Lieferungs-Vertrag 8 u. ff. Lieferungswert 9 u. ff.

Liegende Dachfenster 194.

Linienwähler beim Telephon 347, 348. Linkrusta 138.

Linoleum (Korkteppich) 138.

Lizitation 7.

Lönholdofen 300.

Lokomobilen 414.

Luftabführung 337.

Luftbefeuchtung 336.

Luftflügel 182.

Luftheizung 325.

Luft-Isolierschicht 76, 101. Luftreinigung 335.

Luftsteine 21, 42. Luftumwälz-Verfahren 330. Lüftungsklappen 303.

Luftventile bei Rohrleitungen 375. Luft-Verunreinigung 332.

Luftwechsel 324.

Luginoplatten, Luginowand 93. Luxfer-Prismen 36.

Magnesit-Bauplatten 24.

Malztenneplatten 145.

Mantelöfen 306.

Marmorstufen 40.

Massivdecken mit und ohne Eiseneinlage

262 ii. ff.

Massive Plattenböden 142. Materialienwert 9 u. ff. Mauerfraß 96.

Mauerfräßiges Gestein 97. Mauerlatten 238, 247.

Mauern von Hohlsteinen 40. Mauersand 47.

Mauerschwamm 81.

Mauersteine 41. Mauersreinpflaster 62, 148. Mauerstein-Wände 90. Meidinger Elemente 345, 346. Meidinger'scher Füllofen 319. Meidinger'scher Ofen 308. Meßbrücke 341.

Messen der Zimmerwärme 333. Metall-Badewannen 387. Metermaß 1.

Mettlacher Platten 143, 145. Mineralith 153 Monierdecke, Nasse'sche 267. Monierröhren 395. Monierwände 93.

Mörtelmaterialien 46. Mosaikplatten 145.

Mousselinglas 38.

Muffenröhren, gußeiserne 394 u. ff. Muldenblei, Kosten desselben 44. Multiprismen 37.

Mykothanaton 83.

Nachbargrenze, Bauen an derselben 3. Nadelbauholz 25.

Nägel 34.

Nagelbare Gipsdielen 23.

Nasse Fußböden (hölzerne) 130.

Desgl. Kellerböden 77.

Desgl. Wände, Beseitigung d. Feuchtigkeit 79. Nasse'sche Monierdecke 266.

Nationale Flaggen 289.

Natürliche Ventilation 333.

Nebenleitung beim Blitzableiter 342. Nebenschlußmaschine 316.

Nernstlampe 367.

Niederdruck-Dampfheizung 330.

Niete 219.

Nietlöcher 218.

Normalformat der Ziegel 20.

Normalprofile für gewalzte Träger. 232 u. ff Desgl. für verschiedene Eisenformen 232 —236. Normaltonnen für Zement 47.

Oberlichte 36.

Desgl. befahrbare 37.

Oefen verschiedener Art 303. Oelfarbenanstrich 124.

Oelpissoir 432.

Oelsyphon 432.

Ofensundamente 315. Ofenklappen bei Kachelöfen 316. Ofenrohr 320.

Ornamentglas 37, 45. Osmiumlampe 368.

Packlage 469.

Pannele 97, 107, 108.

Papierfilz unter Teppichen 137. Papierformat, amtliches 4. Papiertapeten 129.

Pappdächer 276.

Papyrolith 153.

Parkettfußböden 126, 127. Patent-Waterklosetts 434. Pendeltür 160.

Perkins Heizung 326 Petroleum-Beleuchtung 351 u. ff.

Radiator 328.

Rammpumpe, amerikanische 413.

Rapputz ans Fachwand 117.

Desgl. auf massiven Wänden 105. Rathjen's Schutzfarbe gegen Rost 125. Rauch- und feuersichere Tür 158.

Rauch- und Luftsanger auf Schornsteinen

294, 302.

Petroleum-Gasfackel 353. Petroleum-Glühlampen 353.

Petroleummotor 364.

Petroleumofen 312.

Pfannendach 273, 283.

Pferdekrippe, eiserne 441.

Pflaster 146.

Pflasterungen auf Wegen 463. Pissoirhäuschen, eiserne 432.

Pissoir mit Oelspülung 432.

Pissoirstände 432.

Piso-Mauern 102.

Pitch-Pine 27.

Plandecken, Könensche 266.

Platten aus Portland-Zement, Kosten derselben 41.

Desgl. aus Guß- und Schmiedeisen 220. Plattenböden, massive 142.

Pliesterlatten 245.

Plinten-Mauerwerk 98.

Pneumatische Türzuschläger 161. Podestplatten an steinernen Treppen 210. Podestplatten, Kosten derselben 40.

Porphyr 19.

Portland-Zement 48.

Porzellanplättchen, holländische, Kosten derselben 41, 107.

Preiskourant. Aachener 35.

Preußische Kappen 253.

Prinzipien der Bau-Unterhaltung 1. Prismenfliesen 36.

Prozenthygrometer zur Ermittelung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft 332. Prüfung der Blitzableiter 341.

Desgl. von Portland-Zement 48.

Desgl. des Trinkwassers 401.

Prüß'sche Wand 91.

Pulsionslüftung 334.

Pulsometer 413.

Pumpen 402, 405, 409, 421.

Putz auf massiver Wand 305.

Desgl. auf Fachwänden 117.

Desgl. an Gesimsen 103.

Desgl. an Gewölben 261.

Putzdraht, Kosten desselben 44. Puzzolan-Zement 47.

(tzuaderputz auf massiver Wand 105. Quadrateisen, Gewicht derselben 236. Quellenbrunnen 406.

Uäbel'sche Decke 265. Rabitzwände 92, 102. Radabweiser von Stein 211.

Räucherkammer 295.

Raufen in Ställen 443.

Rauhe Fußböden 133, 139.

Rauher Staketenzaun 452.

Regulier-Füllöfen 306 u. ff.

Reinhaltung des Wassers 402, 403. Reinigen der Decken und Wände 121. Desgl. von Rohrleitungen 375.

Desgl. der Schornsteine 291.

Desgl. der Tapeten 130.

Desgl. des Trinkwassers 403.

Desgl. der Ziegel 91.

Reinigung der Schmutzwässer 431.

Desgl. alter Petroleumlampen 353. Reinigungstürchen zu russischen Schornsteinen 176, 300.

Reparaturen an Fachwänden 118.

Desgl. an massiven Mauern und Wänden 109. Rheinisches Glas 34, 45.

Rheinischer Traß 47.

Riemenboden 135, 141.

Rinne, gepflasterte 150.

Rinn eisen (Kändeleisen) 288.

Rippenkörper bei Heizung 327, 330. Rippenrohre 250.

Risse in massiven Mauern und Wänden 95. Desgl. in Fachwänden 111.

Desgl. in Gewölben 255.

Ritter- oder Kronendach 272, 287.

Rohglas 35, 45.

Rohrdecken, fertige 244, 250.

Rohrleitungen 393.

Rohrnägel, Kosten derselben 49.

Rohrschellen (Schelleisen) 287, 288. Rohrschlange 330.

Rolladen 187, 200.

Rollenblei, Kosten desselben 44.

Rolljalousicn aus Holz 187, 200.

Desgl. aus Eisen 188, 200.

Rollpflaster 149.

Rollschicht (Rollkamm) 101.

Römisches Bad 388.

Rost bei Eisen 219.

Rottanne oder Fichte 26.

Ruberoidpappe 276.

Rundbrenner bei Gasbeleuchtung 355. Rundeisen, Gewicht desselben 236. Rundholz, dessen Kubikinhalt 29, 30, 68.

31*

Rundholzstärke zu kantigen Bauhölzern 29, 30, 67 u. ff.

Schnittholz, gute Beschaffenheit desselben 27. Schornsteine 291.

Schornstein-Aufsätze 294, 302. Schornsteinköpfe eindecken 301. Schornsteinröhren aussparen 298. Schranbenbolzen, eiserne 248. Schraubengewinde 219.

Schraubenlöcher 218.

Schrottelsteine zu Wegeanlagen 469. Schürmann'sche Decke 263.

Schutz gegen Rostbildung von Eisen 125. Desgl. der Tapeten gegen feuchte Wände 130. Schutzwehr gegen Ueberschwemmung 84. Schwamm-Beseitigung 81.

Schwarze'sche Tür 159.

Schwedische Bretter, Kosten derselben 43. Schweißeisen 31.

Desgl. zulässige Beanspruchung 216. Schweißstahl 32.

Schwellbrett bei Türen 157, 172. Schwemmsteine 42.

Schwemmsteingewölbe 260.

Sechsfüllungstür 170, 171.

Seemanns Verfahren zur Schwammbeseiti-gnng 82.

Selbstinstallation des Haustelegraphen 345. Sicherheitshaken zu Baugerüsten 16. Sicherheitsvorschriften bei elektrischen Anlagen 370.

Sikkatif zu Anstrichfarben 122. Sinter-Ummantelung 215.

Einziger Platten 146.

Situationszeichnung (Lageplan) 4.

Sohlbank am Fenster 184, 189.

Sollinger Platten 40, 145.

Sommerlüftnng 324, 327.

Spaliergeländer, eiserne 456 u. ff. Spaliertor, eisernes 177.

Spaliertürchen, schmiedeisernes 177. Spannung, zulässige der Baumaterialien 216. Spannweite bei Kappengewölben 253. Sparrenköpfe behobeln 280.

Spezielle Bedingungen 7.

Spiegelglas, Spiegelscheiben 35, 45.

Spitze des Blitzableiters 340, 342. Spitzklammern, eiserne 248.

Spließdach 271, 282.

Spriegelzaun 453.

Springen gläserner Lampenzylinder 353. Spritzbewurf (Stibbewurf) auf massiven Wänden 105.

Spülkasten 428, 433.

Stabfußboden 105.

Russisches Bad 388.

Russische Röhren aussparen 298.

Desgl. Schornsteine 291.

Ruß in Schornsteinen 292.

Salpeterfraß 96.

Sammelbrnnnen 406.

Sandstein 19, 40, 41.

Sandsteinplatten, Kosten derselben 40.

Sandsteinstufen 40, 211.

Saprol 88.

Sattelhalter, eiserne, in Ställen 445.

Säuglüftung 334.

Säugpumpen 406, 410.

Säulen von Eisen 214, 215.

Säulenofen 305.

Säulenofen, eiserner 305, 318.

Sausen in Gasleitung 358.

Schafraufe 443.

Schalung bei Dachdeckungen 275.

Schelleisen (Rohrschellen) 287, 288.

Scheuerleisten (Flußleisten) 138—140, 146.

Scheunentore 174, 175.

Schiebefenster 183.

Schiebetür 159.

Desgl. in Ställen 440.

Schiebetürbeschlag 160.

Schiebriegel 179.

Schiefe Gewölbe 257.

Schieferbekleidung 389.

Schieferfnßleisten 139, 146.

Schieferdach 275, 285.

Schieferplatten, Kosten derselben 43.

Schlackensteine 22.

Schlagläden (Fensterläden) 186, 197 u. ff.

Schlammfänge bei Rohrleitungen 375.

Schlempepumpe 413.

Schließkloben 179.

Schlösser zu Türen 180.

Schlosser-Reparatur an Tür und Tor 179.

Schloßsicherungen 161.

Schlüssel 161, 179.

Schmiedeisen 31.

Schmiedeiserne Fenster 194, 196.

Desgl. Geländer 456.

Desgl. Platten 237.

Desgl. Säulen 220.

Desgl. Träger, Kosten derselben 220.

Desgl. Treppengeländer 212.

Desgl. Türen und Tore 176.

Schmutzwasser, Reinigung desselben 430, 431. Stabilfußboden 152. Schnelltrockner (Kokskörbe) 80.    Stachel-Zaundraht 459 u. ff.

Schnittbrenner bei Gasbeleuchtung 355, 360. Staketenzaun 452.

Stalldecken, gewölbte 439.

Stalleinrichtungen, innere 436.

Stallsenster, eiserne 440.

Stallfußböden 437.

Stalltüren 439.

Stallwände 438.

Standplätze in Ställen, Abmessungen derselben 436.

Stangeneisen, Gewicht desselben 236.

Stärke des Rundholzes zu kantigen Bauhölzern 29, 30, 67, 68.

Statische Berechnungen zu hölzernen Balkenlagen 239.

Steinbahn an Wegen 462, 470.

Steindecken 264.

Steinerne Treppen 205. 210.

Desgl. Umwährungen 448, 455. Steingutröhren 397.

Steinkitt 207.

Steinkohlen 304.

Steinpackungen 460.

Desgl. an Böschungen 465.

Steinschwamm (Salpeterfraß) 96. Steinvorwürse zur Befestigung von Böschungen rc. 468.

Stempelkosten, Berechnung derselben 9 u. ff. Sterngewölbe 254.

Stichanker, eiserner 248.

Stolte'sche Decke 265, 266.

Desgl. Zementdielen 265.

Streckmetall 33, 34.

Streckmetalldecke 268.

Streckmetallwände 93.

Stubenschlüssel 161, 170.

Stuck, gewöhnlicher 245.

Stuckmarmor 245.

Stückzahl der Tapeten, wie viel für ein Zimmer? 128.

Stufen aus Werkstein 40, 210.

Sublimat 87.

Submission 7.

Syenit 19.

Tabellen-Berzeichnis dieses Buches 472. Tableau beim Haustelegraphen 344, 346. Tageslicht-Reflektoren 184.

Tafelglas, rheinisches 45.

Täfelung 107, 108.

Tanne 26.

Tannenfußboden 139.

Tannenholz, Kosten desselben 43.

Tapeten, Kosten derselben 128, 131. Tapetenmuster 129.

Tapezierungen 128, 131.

Teerpappdach 276.

Telephon-Anlagen 347, 348.

Tennenboden 154.

Teppiche in Zimmern 137.

Terpentin 121.

Terranova-Estrich 153.

Terralithfußboden 153.

Terraft 246.

Terrastboden 834.

Terrazzo-Fußboden 143, 145.

Thermometer 333.

Tiefbohrungen 407, 419.

Tiefe der Fundamentgräben 72, 73. Tischlerreparatur an Tür und Tor 179. Tönerne Oefen, s. Kachelöfen 314. Tonnensystem, Heidelberger 430.

Tonplatten 143.

Tonplatten zur Ummantelung 215.

Tonrohre 394.

Torfit 153.

Torfmullstreuklosett 435.

Torgameut 153.

Toruado-Klosett 433.

Transportkosten auf Eisenbahnen 71.

Desgl. auf Landwegen 71, 74.

Desgl. von Walzeisen auf Eisenbahnen 217. Traß 48.

Traßmörtel 48, 54.

Träger von Eisen 214, 223. Trägerwellblech-Decke 269.

Trägheitsmoment 223, 225, 226. Trägheitsmomente genieteter Träger 218. Tragfähigkeit der I-Träger 230, 234. Treppen 207.

Treppen, feuerfeste 206.

Treppen aus Eisen 207, 212.

Treppen aus Holz 204, 208.

Treppen aus Stein 205, 210. Treppengeländer 204, 209.

Desgl. eiserne 209.

Treppenstufen und Podeste, Kosten derselben 210.

Trinkwasser, gutes 400.

Trittstufen, Höhe derselben 204. Trockenhaltung 75.

Trockenmauerwerk, Kosten desselben 98. Trockenstuck 246.

Trottoir von Asphalt 151, 154.

Desgl. von Zement 151, 154.

Tuffstein 50.

Tür in Ställen 439.

Tür, rauch- und feuersichere 158. Türbekleidung 137, 172.

Türbeschläge 160.

Türdübel 155, 163.

Türen und Tore 155 u. ff.

Türfutter 157.

Türgewände von Sandstein 164. Türschließer, selbsttätige 161.

Türschloß 160.

Türschoner von Glas und Porzellan 162. Türschwelle 157, 172.

Türverdachung 157, 171.

Türzargen 156.

Verzinkung bei Eisen 219. Vierflügelige Fenster von Holz 191. Vierfüllungstür, s. Kreuztür 168. Volt, Volt-Ampere 364. Vorlegebleche an Oefen 320. Vorwärmung der Luft 336. Vouten-Decke, Könen'sche 267.

Vernichtung der Krankheitskeime 86. Verpackung der Zeichnungen, wie? 4. Verputz auf Fachwänden 117.

Desgl. auf gewölbten Decken 260.

Desgl. auf massiven Wänden 105. Verputzen mit Zementmörtel 98.

Verschlag unter der Treppe 210.

Versetzen von Hausteinen, hierzu welcher Mörtel? 89.

Verstärkung von Mauern 95.

Verstemmen der Niete 219.

Versuchsbohrung bei Brunnen 421. Vertilgung des Holzwurmes 163.

Vertrag 8.

Verunreinigung der Luft 332. Verunreinigung des Brunnenwassers 402.

Whitworth-Skala 219. Widerlagsstärke an Gurtbögen 253.

Ueberlagsbohlen bei Türen 155, 163. Überschwemmung 84.

Umwährungen (Umfriedigungen) 446. Ungelöschter Kalk 46.

Universal-Windhut auf Schornsteinen 294. Unterkantenriegel an Türen und Toren 179. Unterlagshölzer bei Fußböden 139. Unterlagsplatten, gußeiserne 215. Unternehmer, Auswahl unter denselben 7. Untersuchungen des Baugrundes 73.

Uelourtapeten 129.

Ventilation 331.

Verbandholz, gute Beschaffenheit desselben 27. Verbandstücke der Fenster 182. Verbindungssäulen, eiserne zu Spaliergeländern 458.

Verblendsteine, Kosten derselben 41. Verblendung mit Werksteinquader 99. Verblendung der Ziegelmauern 90. Verdingung von Bauarbeiten, wann 6. Verdoppelte Türen 158.

Verebnungsarbeiten an Wegen 468. Vergitterung, eiserne, an Fenstern 196. Verglasungen, altertümliche 184. Verlängerter Zementmörtel 49.

Vermauern von Gesimsen bei Ziegelrohbau

103.

Machsfarbe 122.

Walzblei, Kosten desselben 44.

Walzeisen, Transportkosten 214. Wandbekleidungen 97, 107, 108. Wannen-Vadeapparate 387. Wärmeentwickelung durch Beleuchtung 333. Warmwasserheizung 326. Warmwasser-Mitteldruckheizung 327. Warmwasser-Niederdruckheizung 327, 328. Waschkessel 332.

Waschküchensinkkasten 392.

Waschtoilette 389.

Wasserdichte Leinenstoffe 276.

Wasserheizung 326.

Wasserkasten unter dem Fensterbrett 185, 193. Wasserklosetts 392, 428, 433.

Wasserleitung 373 u. ff. Wasserleitungsröhren, schmiedeiserne 398. Wassermesser 382.

Waffermörtel 47.

Wafferschenkel, s. Wetterschenkel 182, 184. Wasserverbrauch pro Kopf rc. 373. Wafferzudrang zur Baustelle 72. Wechselstrommaschine 366. Wege-Unterhaltung 462.

Weißblech 32.

Weißkalk 46.

Weizen, Gewicht desselben 437.

Wellblech 278.

Wellblech-Dach 278.

Wellblech-Decke 269.

Wellerwände 92, 102.

Wendeltreppen, eiserne 207, 212.

Werfen der Fußboden-Dielen, Ursache derselben 134.

Werksteine, Kosten derselben 39. Werkstein-Gesimse 103.

Werkstein-Gewölbe 252, 257. Werkstein-Sohlbank 185. Werlverdingungsvertrag 10.

Wertstempel 9 u. ff.

Wesersandsteinplatten 145.

Wetter- oder Wasserschenkel an Fenstern

182, 184.

Zugjalousien 188, 200, 201.

Zungenklosett, freistehendes 434.

Zucken der Gasflamme 356.

Zweck eines Gebäudes 1.

Zweisüllungstür 167.

Zwischendecken bei geraden Balkenlagen 243. Zylinder (Glaszylinder bei Petroleumlampen)

353.

Widerstandsmomente 218, 232 u. ff. Desgl. genietete Träger 218.

Desgl. kantiger Bauhölzer 30.

Wiener Stabsußboden 135, 141. Windelboden, halber und ganzer 243. Windhut auf Schornsteine 294. Windkessel an Pumpen 412. Windmotoren 414.

Winkeleisen, Gewichte derselben 235. Winterlüftung 324, 337.

Wolpert'sche Lustprüfer 332.

Molith 24, 153. ^ylopal 153.

Yellow-pine 27.

Zapfhähne an Wasserleitungen 381. Zäune von Holz 448, 451. Zeichnungen, Format derselben 4. Zement 47, 48.

Zementdielen 24.

Zementdielenwände 93. Zement-Estrich 151, 154, 438. Zementmörtel 47.

Zementplatten 41.

Zementputz auf massiver Wand 105. Zementröhren 395, 399.

Zentralheizung 324 u. ff.

Zerstörung durch Frosteinwirkung an massiven Mauern und Wänden 95.

Ziegelsteine 20, 41.

Ziegelsteingewölbe 252, 257. Ziegelsteinmauern 90, 99, 109. Ziegelsteinpflaster 147, 148.

Ziehbrunnen 408.

Zimmerkochofen 312.

Zimmertür, einflügelige 168.

Desgl. zweiflügelige 170.

Zinkblech, Gewicht desselben 32.

Zinkdach 278, 284.

Zinkgallerien 202.

Zirkulieröfen, eiserne 307.

Zuganker, eiserner 248.

Zulässige Beanspruchung der Baumaterialien

216.

H8LI37EKA F-JUTE6B8IKZ34

KIUKOW

Verlag von Rud. Vechtold & Lomp., Wiesbaden.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder vom Verlag direkt.

Kosten-Anschlag

^2et Aufstellung von Bau-Veranschlagungen ist es gvoße Avbeitsepspl*v***s und ^ zugleich Sicherheit, von den vielen Positionen nichts übersehen zu haben, wenn Sie den in unserem Verlag erschienenen, von einem erfahrenen Fachmann aufs Sorgfältigste ausgearbeiteten

über

Hochhauarbeiten, speziell für wohn- und Landhäuser

verwenden. Derselbe ist in Heftform gebunden und kostet pro Stuck mtv MK. 2.40, er ist durch alle Buch- und Schreibmaterialien-Handlungen, sowie direkt von uns zu beziehen.

Das Formular umfaßt in 19 Titeln auf 64 Fol io seiten nicht weniger als 356 Positionen und ist im übrigen so gehalten, daß in den Zwischenräumen und vor dem Abschluß jeder Position weitere Positionen eingeschaltet werden können. Es ist dies das erste Werk dieser Art und wird jedem Koubeoirrter*, Konmeistev und Techniken, überhaupt für jeden Konhondmevlreo des Hochbaufaches die ungemein zeitraubende Aufstellung bezw. Niederschrift des Textes ersparen, außerdem aber auch bei etwa abweichend zu veranschlagenden Baulichkeiten eine willkommene Unterlage sein.

Bau-Aontroll-Listen,

enthaltend: 32 Positronen, mit Abschluß einer jeden einzelnen Position. An Hand dieses überaus praktischen Formulares ist es jederzeit möglich, die Baukosten nach dem Vertrag, der Revision, sowie die bereits geleisteten Zahlungen zu kontrollieren und zu übersehen — 12 Seiten liniiert im Format 33x42 cm, für einen Bau ausreichend. Preis 1.50 Mark.

Formulare für Grund- und Gedaudeschiitznug.

Für Sachverständige, Kannreister und Architekten bei Abschätzung unentbehrlich und sehr zu empfehlen.

Ganz besonders empfehlen wir noch:

Formulare für Bau-Beamte, Architekten, Bau-Unternehmer und Bauhandwerker. Kauverdingungs Verträge mit tHU'jjcImtddcm Umschlag, 3 Bogen 40 Pf.

Spezial-Bedingungen für Maurer, Erd- und Asphalt-Arbeiter; Dachdecker; Steinhauer; Klempner; Tischler und Schlosser; Glaser, Maler, Anstreicher und Tüncher; Zimmerleute a 10 Pf. Preis-Nerzeichnisse Bauarbeiter* ä 10 Pf.

Für Maurer-Arbeiten — Für Maurer-Arbeiten mit Meurers Jdealsteinen — Schreiner-Arbeiten — Schlosser- und Schmiede-Arbeiten — Tüncher- und Stuck-Arbeiten — Spengler-Arbeiten — Gas- und Wasserleitungs-Arbeiten — Klosett- und Küchenfallröhren — Dachdecker-Arbeiten — Zimmer-Arbeiten — Spengler- u. Installateur-Arbeiten ä 10 Pf.

Ferner halten wir stets vorrätig:

Sämtliche gebräuchliche Sau-Formulare

Kosten - Anschlags - Formular in verschiedenen Mustern. — Begleitschreiben zu Kosten-Anschlägen. — Auszug aus dem Kosten-Anschlag. — Massenberechnung. — Kostenberechnung für Tischler, Schlosser, Glaser und Anstreicher. — Berechnung der Natural-Leistung. — Maurer-Materialien-Berechnung — Holzberechnung, '/i Bog. u. */2 Bog. — Abschlags-Zahlungs-Anweisung mit Quittung. — Formular zur Aufstellung der Rechnung — Rechnungs-Verzeichnis. — Träger-Äuszug. — Lohnliste in Mediansormat und Reichsformat. — Tagebuch zur Kontrolle der Arbeiten und der verbrauchten Materialien. 150 Blatt oft, stark gebunden, 1,50 M. — Formular zur Aufstellung der Rechnung. — Rechnungsformulare in J/i und */² Bogen. — Arbeiterliste. — Taglohnzettel in Oktav und Quart. — Zusammenstellung der Taglohnzettel.

S. 61

4n

.

'ri

S-96

'

'

,

.

.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000297648