.........~

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKOW

/

T

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

in

L. inw.

Z*

p

( ₍’( v C ‘ £ jp

l^-v . •

~

f

*■

<■

i

r

kr

, v

v

'#¹

a

Bi

!:ŁJ

*

•»

SI

;

•*%

’•

«■

W©

O

«

j

f:

<

i

»

I«

;J i.

<

r r ' ‘

\£*i

„ <r

f*f

V 4*

4.

fï

L

(

(

ir~

fu

(«

c<

X

v,

»

Ł.%

V,

bL-’/lfl

I

l <

V

r

V-Ä

IM,

»5

Tj

2<

i.

'A '

3

Ee

1

<§

§r~

<

SS.

s

□

[T

<«

g

lé.

JÜ

S

1

[<

<c~

Y <C

<r

M

?■' .JS3ß

ri

I

mm

s.

_o

M

S

T,

:

■ -.

F

|

{;

1

pg

%

1S

, - .->

1

Tg

i

,'<S

/À

À

g

ï

P

<lr<x

a

»à

Jj

/|

f¹

ÇJ

X

a

:<•;

%

•®

j

8

a

3

T

3

g

;<

■ s

Y

fl

/,•

[J

xi

'S

L|

je:

'• .;

r

T

T

es,:

;-s>*

m

i

'K

m

n

a(

le. âi-fc-i;

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000298681

j

s

r

Äj

VA

<

mmm..

3

e:

:/<<S f H 4(fei mm

:.j.

:-A

;

I

&

T

P|hh

m

i«<

i<

"=?3

i>

te

■

L

2i

rQ

■û

''

1

%

I

i

:

WA

o

c ;

-fagi

ES

\

i-

■. ^

w

»

I

pj

■te

r

S

¹    ■    ‘\J

5S

M

-fcfS

i ’tS5*

■

<m

?

ä|2§p\V

Li

K

:ls

,c

m

<a

■■«

n

3

m

is**»

E?

nr ^«są

i

ES

■r

n

■

. r,

r|

?§a§s

gsa

a

kS

»

*

•jźiSj

Ol

é?mA.

w&m

i

t

Li

j

E

U

Zc^

c

I

l®;

J

TÏ

25

kJ

■ ■

Ç'

sz

é§â

|E3lte

^Cc'&îS

s

Q

u

>.■

li

m

<©£

l^Ij

II

\

:«

n

gg?5l

m

.‘ <

gp

: *

zs9

ws

m

<L<

si

m

m

m

;v

m

IpS

£

S

E

«

'

.

£<

T3

I

m

z£§|

*Z%à

<Ä

<3

(■

ss

I i«

i

--

¹

£

pm-

<■

Al

o

■

Kl

1

m

■3

gg

ii

«

-c-, : v>

;

U

i

r*

£

i

(

m

i

..;

»S

«

J

((j

Jrr^

§

.

i?

:

|

*J3

Ä

a

C

Vi

Té

IBr-SK

»

'*Źy\ >'•

trą

d

s

'4

[fj

El

"l

§a

u

i,

y

1

El

-

.

-

■

--

'

'

v-

-

■

y. ■    -

-s -•

■

-

.

- ~>r

-

'

7

»

\

-

f

■

-

V

:

-

~

-

.

;

—-

V

\

\

\

T-af

"'v

•V;.'- ;

V-r

;v3É;

•çy

/

•y

■

IV; K"- '

*-v~

¹

>

;:V .•

-

-

"r-1

*Ś:

/

■'

■/

•'

Vis

• y

- ■ -

-

m

\

■■■

•ils

'fx

-K

■■

■

- - ~ ' ■

m

'

lam

Wà

-

Die Gefammtanordnung und Gliederung des »Handbuches der Architektur« ift am Schluffe des

vorliegenden Heftes zu finden.

Ebendafelbfl ift auch ein Verzeichnifs der bereits erfchienenen Bände beigefügt.

Jeder Band, bezw. jeder Halb-Band und jedes Heft des »Handbuches der Architektur« bildet ein für fich

abgefchloffenes Ganze und ift einzeln käuflich.

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR.

Unter Mitwirkung von Faehgenoffen

herausgegeben von Baudirector

Profeffor Dr. Jofef Durm

Geheimer Regierungsrath

Profeffor Hermann Ende

in Berlin,

in Karlsruhe,

Geheimer Baurath

Profeffor Dr. Eduard Schmitt

und

Geheimer Baurath

Profeffor Dr. Heinrich Wagner

in Darmltadt.

in Darmftadt

Dritter Theil.

DIE HOCHBAU-CONSTRUCTIONEN.

2. Band:

Raumbegrenzende Conftructione n.

5. Heft:

Dachdeckungen.

Verglaste Dächer und Dachlichter. Maffive Steindächer. Nebenanlagen der Dächer.

—j..j.

VERLAG von ARNOLD BERGSTRÄSSER in DARMSTADT.

1894.

DIE

HOCHBAU-CONSTRUCTIONEN.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

DRITTER THEIL.

2. Band:

Raumbegrenzende Conftructionen.

S. Heft:

Dachdeckungen.

Von Hugo Koch,

Profeffor an der technifchen Hochfchule in Berlin.

Verglaste Dächer und Dachlichter.

Von Ludwig Schwering,

Regierungs- und Baurath in Berlin.

Maffive Steindächer.

Von Erwin Marx,

Profeffor an der technifchen Hochfchule in Darmftadt.

Nebenanlagen der Dächer.

Von Hugo Koch,

Profeffor an der technifchen Hochfchule in Berlin.

Mit 1336 in den Text eingedruckten Abbildungen, fo wie 3 in den Text eingehefteten 1 afe!n.

-H-

DARMSTADT 1894.

VERLAG von ARNOLD BERGSTRÄSSER.

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

rsl

PC

Gl

Zink-Hochätzungen aus der k. k. Hof-Pbotogr. Kunft-Anftalt von C. Angerer & Göschl in Wien. Druck der Union Deutsche Verla&s^esellschaft in Stuttgart.

Äkc. Nr.

■ y 'y

Handbuch der Architektur.

III. Theil.

Hochbau-Conftruetionen.

2. Band, Heft 5.

INH ALTS-VERZEICHNISS.

Nach oben begrenzende Conftruetionen.

Seite

F. Dachdeckungen Vorbemerkungen

Literatur über »Dachdeckungen im Allgemeinen«.........

35.    Kap. Dachdeckungen aus organifchen Stoffen.............

a)    Bretter- und Schindeldächer..................

b)    Stroh- und Rohrdächer, Lehmfchindel-, Lehmftroh- und Dorn’l'che Dächer

c)    Mit Afphalt- und Steinkohlentheer-Präparaten hergeftellte Dächer.....

1)    Afphalt- und Afphaltfilzdächer............ .    .

2)    Afphalt-, Tbeer- oder Steinpappdächer...........

Literatur über »Pappdächer«................

3)    Holzcementdächer..................

Literatur über »Holzcementdächer«.............

4)    Sonftige Dachdeckungen................

36.    Kap. Dachdeckungen aus natürlichem Steinmaterial (Schieferdächer).....

a)    Allgemeines........................

b)    Eindeckungsarten......................

1)    Englifche Eindeckung.................

2)    Franzöfifche Eindeckung ................

3)    Deutfche Eindeckung.................

Literatur über »Schieferdächer«..............

37.    Kap. Dachdeckungen aus künftlichem Steinmaterial...........

a)    Dachlleine aus Papiermaffe und aus Hohofenfchlacke..........

b)    Dachdeckung mit Magnefitplatten und mit Glasziegeln.........

c)    Dachdeckung mit Cementplatten.................

d)    Dachlleine aus gebranntem Thon................

12

31

31

43

43

48

48

55

55

58

66

86

86

87

88

89

e)    Dachdeckung mit Flachziegeln...............

1)    Spliefsdächer...................

2)    Doppeldächer..................

3)    Kronendächer ..................

f)    Dachdeckung mit Hohlziegeln................

g)    Dachdeckung mit Flach- und Hohlziegeln (Italieniiche Dächer).....

h)    Dachdeckung mit Pfannen .................

i)    Dachdeckung mit Krämpziegeln................

k) Dachdeckung mit Falzziegeln................

1)    Eigentliche franzöfifche Dachziegel...........

a) Dachdeckung mit fortlaufenden Fugen.........

ß) Dachdeckung mit wechfelnden Fugen.........

2)    Strangfalzziegel..................

3)    Rautenförmige Falzziegel...............

4)    Schuppenziegel..................

5)    Befondere Formfteine zur Abdeckung von Firften, Graten etc. .

Literatur über »Ziegeldächer«.............

38. Kap. Dachdeckungen aus Metall................

a)    Allgemeines......................

b)    Dachdeckung mit Kupferblech................

c)    Dachdeckung mit Bleiblech.................

d)    Dachdeckung mit Zinkblech.................

1)    Falzfyfteme...................

2)    Wulftfyfteme...................

3)    Leiftenfyfteme..................

4)    Rinnenfyfteme..................

5)    Wellblechfyfteme.................

6)    Metallplatten- oder Blechfchindelfyfteme..........

7)    Rautenfylteme...................

8)    Schuppenfyfleme..................

e)    Dachdeckung mit Eifenblech.................

1)    Deckung mit Tafelblech...............

2)    Deckung mit Wellblech..............

3)    Deckung mit Rauten, verzinkten Fortnblechen etc.......

4)    Deckung mit emaillirten Formblechen......\

5)    Deckung mit Platten aus Gufseifen...........

Literatur über »Metalldächer«.............

Seite

106

108

I IO

I IO

120

120

122

128

130

132

•    I3²

•    136

I₄I

142

144

•    •    147

•    ■    152

153

153

•    163

167

182

lS8

I90

192

. 204 .    20Ô

. 217 . 220 .    22Ó

245

.    .    278

279

28l

39. Kap. Verglaste Dächer und Dachlichter

a)    Allgemeines.........

b)    Verglafung..........

c) Sproffen

1)    Glastafeln............

2)    Conftruction der Verglafung im Allgemeinen

3)    Ermittelung der Abmeffungen der Glastafeln

1)    Anordnung und Geltaltung im Allgemeinen

2)    Holzfproffen.............

3)    Eifenfproffen in der Richtung der Dachneigung .

4)    Wagrechte Sproffen..........

d)    Sonftige Einzelheiten.............

e)    Befondere Einrichtungen bei Walm-, Zelt- und Sägedächern

f)    Schutzvorkehrungen und Lüftungseinrichtungen ....

Literatur über »Verglaste Dächer und Dachlichter«

282

283 292 292 294 296 298 298

3or

302

3i5

•    •    3i9

CO Tf-CO CO

•    •    343

40. Kap. Maffive Steindächer

344

VII

Seite

G. Nebenanlagen der Dächer

41.    Kap. Dachfenfter .

2) Dachfenfter mit befonderem Dach...........

c)    Dachfenfter, welche gänzlich oder faft ganz in der Dachfläche liegen

1)    Klappfenfter aus Zink- oder Kupferblech.........

2)    Klappfenfter aus Schmiede- und Gufseifen.........

42.    Kap. Ausfteigeöffnungen und Laufftege.............

43.    Kap. Entwäfferung der Dachflächen ..............

a)    Dachrinnen aus abgebogenen Metallblechen............

1)    Frei tragende Hängerinnen..............

2)    Aufliegende Hängerinnen..............

3)    Frei tragende Stehrinnen...............

4)    Aufliegende Stehrinnen...............

5)    Eingebettete Dachrinnen...............

6)    Kehlrinnen...................

b)    Dachrinnen aus Eifen, Dachpappe, Hauftein, Portland-Cement und Terracotta ....    446

c)    Abfallrohre

•    358

358

372

38i

384

390

•    ■    396

397

400

404

419

•    434

•    435

437

437

440

441

443

448

Literatur über »Entwäfferung der Dachflächen«

453

44. Kap. Sonftige Nebenanlagen

a)    Schneefänge......

b)    Giebelfpitzen......

c)    Dachkämme......

d)    Windfahnen und Thurmkreuze

e)    Fahnenftangen.....

Berichtigungen........

453

453

455

459

463

468

476

Verzeichnifs

der in den Text eingehefteten Tafeln.

Zu Seite 73 : Deutfehes Schieferdach.

,,    ,,    121 : Dachdeckung des Kaiferpalaftes zu Strafsburg.

,,    „ 343 : Lüftungsklappe im Dache des Güterfchuppens auf dem Bahnhof zu Bremen.

F. Dachdeekungen.

Vor

bemerkungen.

Die Dachdeckungen haben den Schutz des Gebäudes gegen die Einflüffe der Witterung zum Zweck. Sie follen das Eindringen von Schnee und Regen verhindern, oft auch noch die Einwirkungen von ftarker Hitze und Kälte auf die unter dem Dache liegenden Räume mildern, faft immer aber dem Gebäude eine gewiffe Sicherheit gegen Uebertragung des Feuers von aufsen, alfo gegen Flugfeuer gewähren ¹). Die Dachdeckungen find demnach ein höchft wichtiger Theil des Haufes. Von ihrer Güte und Dichtigkeit hängt wefentlich die Dauerhaftigkeit deffelben ab.

Als zur Dachdeckung geeignete Materialien kommen in Betracht:

1)    organifche Stoffe, wie Holz, Stroh, Rohr und Schilf, mit Theer getränkte Leinwand, Pappe, Papier, Filz, künftlicher Afphalt u. f. w. ;

2)    natürliche Steine, die verfchiedenartigen Schiefer;

3)    künftliche Steine, hauptfächlich aus gebranntem Thon und Cement beftehend;

4)    Metalle, alfo Blei, Kupfer, Eifen und Zink; fchliefslich

5)    Glas.

Je gröfser die Zahl der Fugen bei einer Eindeckung ift, je leichter das Deckungsmaterial von Regenwaffer und fchmelzendem Schnee durchdrungen wird, defto nothwendiger ift es, die Dächer fteil, mit einem gröfseren Neigungswinkel gegen die wagrechte Ebene, anzulegen, um dem Waffer einen rafchen Abflufs zu verfchaffen und zu verhindern, dafs der Wind daffelbe zwifchen den Fugen hindurch in das Innere des Gebäudes hinein und der Froft jene Fugen dann aus einander treibe. Eben fo wird die mehr oder weniger rauhe Oberfläche eines Materials, den fchnellen Abflufs des Waffers verhindernd, für eine gröfsere oder geringere Dachneigung mafsgebend fein.

Von der Wahl des Dachdeckungsmaterials ift die Conftruction des Dach-gerüftes fowohl in Bezug auf die Neigung der Sparren, als auch in Bezug auf feine Stärke und Tragfähigkeit wefentlich abhängig. Diefe Wahl richtet fleh zunächft danach, was in dem betreffenden Landestheile am beften zu Gebote fteht, dann mitunter nach der vorhandenen Dach-Conftruction, hauptfächlich aber nach dem Preife, der Feuerficherheit, den Anforderungen an Schönheit und Dauerhaftigkeit, fchliefslich auch nach der Beftimmung des Gebäudes, ob z. B. daffelbe Feldfrüchten zur Aufbewahrung dienen foll, ob fleh in Folge feiner Benutzung ftarke Niederfchläge an dem zu verwendenden Deckungsmaterial bilden können, ob letzteres endlich aufser den gewöhnlichen Witterungseinflüffen auch noch den Einwirkungen von flüchtigen Säuren u. f. w. (z. B. bei chemifchen Fabriken und Laboratorien) widerftehen foll.

Literatur

über »Dachdeckungen im Allgemeinen«.

Matthaey, C. L. Der vollkommene Dachdecker etc. Weimar 1833. — 2. Aufl. von A. W. Hertfl. 1858. — 3. Auf!.: Die Eindeckung der Dächer mit weichen und harten Materialien etc. Von W. Jeep. Weimar 1885.

Bertram. Erfahrungen über die verfchiedenen Dachdeckungsarten, welche in der Provinz Preufsen angewendet worden find. Zeitfchr. f. Bauw. 1852, S. 520.

Bei.MAS. Ueber die verfchiedenen Bedeckungsarten der Dächer von Cafernen und andern Gebäuden. Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. 8, S. 185, 237, 338.

Böttger, M. Der Landwirth als Dachdecker etc. Berlin 1861.

Des divers fyßemes de couverture. Étude comparative. Revue gén. de 1‘arch. 1861, S. 70, 155 u. PI. 17—23.

Böttger, M. Der Dachdecker auf dem Lande etc. 2. Abdr. Berlin 1862.

Von den verfchiedenen Syflemen der Dachdeckung. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1862, S. 153.

Schubert, F. C. Ueber Dachdeckungen und Dachdeckungs-Materialien. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1864, S. 143.

Die Dachnoth oder: wie decke ich mein Dach zweckmäfsig, wohlfeil und dicht. 2. Aufl. Halle 1866.

Die Arbeiten des Dach-

Sammlung übergedruckter Mufterzeichnungen für Techniker und die verfchiedenen Zweige des Gewerbebetriebs. Bearbeitet von dem Grofsh. Heff. Landes-Gewerbverein. deckers etc. 2. Aufl. Darmftadt 1866.

Expériences fur l’incombuflibilité comparative des couvertures en zinc, en Utiles, et en carton minéral. Revue yen. de Par ch. 1867, S. 163.

Vergleichung der verfchiedenen üblichen Dachdeckungen nach ihren Preifen und Gewichten. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1870, S. 109.

Menzel , C. A. Das Dach in feiner Conftruction, feinem Verband in Holz und Eifen, und feiner Eindeckung. Halle 1872.    »

Vergleichende Koftenberechnungen verfchiedener Dachdeckungen bei gewöhnlichen Gebäuden. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1872, S. 57.

Bose, E. Etudes fur les couvertures économiques pour les bâtiments agricoles ott temporaires. Gaz. des arch. 1874, S. 93, 113, 137, 153, 161, 169.

Vifttes à l’cxpoftion univerfelle de 1878. Couverture. La fern aine des confi. 1878—79, S. 147, 210, 269, 388, 509.

Zur Dachdeckungsfrage. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1879, S. 265.

Ueber Bedachungen. Baugwks.-Ztg. 1879, S. 209, 222, 232.

Korten der verfchiedenen Dacheindeckungen. Baugwks.-Ztg. 1880, S. 323.

Schmidt, O. Praktifche Baukonftruktionslehrè. Bd. 1: Die Eindeckung der Dächer etc. Jena 1885.

Slater, J. Roof coverings. Builder, Bd. 48, S. 442. Building news, Bd. 48, S. 477-

Taaks. Ueber einige neuere Dachdeckungs-Materialien. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1887, S. 329.

Rospide, A. Roofing. American architect, Bd. 36, S. 159j i75i i9i-Ferner;

Allgemeine Dachdecker-Zeitung. Herausg. u. red. v. C. Matz. Plamburg. Erfcheint feit 1887.

Dcutfche Dachdecker-Zeitung. Red. von C. Knüppel. ■ Berlin. Erfcheint feit 1891.

35. Kapitel.

Dachdeckungen aus organifchen Stoffen.

Von Hugo Koch.

Zu den Dachdeckungen aus organifchen Stoßen gehören :

1)    die Bretterdächer;

2)    die Schindeldächer;

3)    die Stroh- und Rohrdächer;

4)    die Lehmfchindel-, Lehmftroh- und Dorn iDa&w Dächer;

5)    die mit Afphalt- und Steinkohlentheer-Präparaten hergeftellten Dächer, und

6)    die Bedachungen mit wafferdichten Leinenftoffen.

a) Bretter- und Schindeldächer.

1) Die Bretterdächer find die fchlechteften von allen, fowohl bezüglich der Haltbarkeit als auch der Feuerficherheit, und werden höchftens bei Bauwerken angewendet, welchen nur eine kurze Dauer beftimmt ift. Die Bretter werfen fich, reifsen und fpalten auf, verlieren die Aftknoten, wodurch Löcher entftehen, und bilden defshalb dann nicht einmal eine dichte Bedachung, wenn die Fugen nach Möglichkeit künftlich gedichtet find ; auch mtiffen fie einen fchützenden Anftrich erhalten, um fie etwas widerstandsfähiger gegen die Witterungseinflüffe zu machen.

Die Bretter können parallel zur Firft- und Trauflinie oder fenkrecht zu diefen gelegt werden. Bei erfterer Lage werden diefelben an einer Seite geftülpt, und zwar fo auf die etwa 1,25m von Mitte zu Mitte von einander entfernten Sparren ge-

2.

Bretterdächer.

Fig. 1.

W/

Wm

¹I20 n. Gr.

nagelt, dafs fie fich an einer Kante mindeftens 6 bis 8cm weit überdecken, bei flachen Dächern mehr (Fig. 1). Die Traufbretter erhalten eine keilförmige Unterlage, während das der Wetterfeite zugekehrte Firftbrett das jenfeitige mindeftens 6

überragt; beffer ift es jedoch, die Firftfuge mit Fig. 3. einem Afphaltpappftreifen zu benageln.

Für nur vorübergehenden Zwecken dienende Buden, alfo Wirthfchafts-, Jahrmarktsbuden u.f.w., empfiehlt fich eine Befeftigung der Bretter mittels eiferner Haken, von etwa 25 mm breitem und 2 mm fiarkem Bandeifen hergeftellt (Fig. 2 u. 3), wobei nur das Trauf- und Firftbrett feft zu nageln find, alfo die übrigen Bretter für fpätere Benutzung unverletzt bleiben. Die Haken find in Entfernungen von l,oo bis 1,50 m anzubringen.

Fig. 2.

v:20 n. Gr.

cm

3-

Schindel

dächer.

Die Stöfse der Bretter werden gleichmäfsig auf einem und demfelben Sparren angeordnet und die Stofsfugen durch fenkrecht vom Firft bis zur Traufe reichende Bretter gedichtet. Eben fo pflegt man an den Giebeln zur Dichtung der dort fleh überall zeigenden, keilförmigen Fugen Windbretter die Sparren entlang anzunageln.

Die Eindeckung der Dächer mit zur Sparrenrichtung parallelen Brettern erfordert zunächft eine Unterlage von in Entfernung von 1,25 bis 1,5o m quer genagelten Brettern oder auch ftarken Dachlatten. Einfacher wäre es, die Sparren hierbei pfettenartig zu legen. Ueber diefen Querbrettern oder -Latten bildet die Brettlage

Fig. 4.

sj

Isa

C) die grofse Widerftandsfähigkeit gegen die hefti

2Ö) Nach: La Jemaine des confir. 1876 — 77, S. 184

i| ml m

deckung mittels Auffchieblingen fo auskleiden, daf

ll!

Verzinntes Eifenblech, das fog. Weifsblech, wird f

mmSm

20 7

€i

Abftänden von 50 bis 60cm von einander. Gewöhnlich

Es ift möglich, den einzelnen Glasflächen eine fte

ggp ff

fei

M»

der Dachdeckung, V^hMIiI -JIBBilSI

li

In den an Kalkfteinen reichen Gegenden, wie in Bur

felben bei Eisbildung im Inneren nicht ausdehnen k

!..

¹

Die »Normale Bauordnung« von Baumeißer (Wiesbaden 1881) enthält in §. 21 die Beftimmung: »Zur Eindeckung mufs im Allgemeinen feuerficheres Material verwendet werden . . . Nicht feuerftchere Eindeckung (Bretter, Schindeln, Stroh, Rohr) ift nur bei frei ftehenden Bauten mit geringer Gefahr und mit einer Gefammthöhe unter 5 ¹¹¹ zuläffig. Dabei werden jedoch Abftände von allen umliegenden, mit Feuerftätten verfehenen Gebäuden verlangt., und zwar mindeftens 0,5 m auf jedes Quadr.-Meter der Grundfläche des unficher gedeckten Gebäudes bis zu höchftens 20 ni.«

Handbuch der Architektur. III. 2, e.    *

Isa

y20 n. Gr.

entweder eine geftülpte Verfchalung, oder die Fugen der dicht an einander ge-ftofsenen Bretter werden durch darüber genagelte Dachlatten gedichtet; Fig. 4 u. 5 machen diefe Conftruction deutlich.

Als Anftrichmaffe für alle derartigen Dächer empfehlen fleh Kreofotöl, Carbo-lineum (Kreofotöl mit einigen Zuthaten), Steinkohlen- oder Holztheer. Die Theer-

Fig- 5-

'f,

¹l-2o n. Gr.

anftriche werden mit Sand oder Hammerfchlag überftreut und müffen, wie auch die anderen, öfters erneuert werden.

Als Dachneigung ift das Verhältnifs 1 : 3 (Höhe zur Gebäudetiefe) anzunehmen.

Von forgfältigeren Bretterdach-Conftructionen, wie fle früher hin und wieder angewendet wurden, ift ihrer Koftfpieligkeit und Unzweckmäfsigkeit wegen ent-fchieden abzurathen ²).

Die Schindel- und Spandächer find beffer, aber faft noch feuergefährlicher, als die Bretterdächer, weil die kleinen Schindeln bei einem Brande vom Winde weit fortgeführt und fomit anderen, mit brennbarem Material gedeckten Dächern fehr gefährlich werden. Ihre Verwendung ift defshalb nur noch bei völlig allein ftehen-

²) Unter Benutzung von :

Breymann, G. A. Allgemeine Bau-Conftructions-Lehre etc. Theil 2.    5. Aufl. von H. Lang. Stuttgart 1885. S. 208 u. ff.

Schmidt, O. Die Eindeckung der Dächer etc. Jena 1885. S. 4 u. ff.

den Häufern geftattet und befchränkt lieh zumeift auf Gebirgsgegenden, wo Holz billig, Stein- oder anderes feuerficheres Material aber fchvver erreichbar ift³).

Die im fchlefifchen Gebirge, im Harz und im Fichtelgebirge gebräuchlichen Schindeln haben einen keilförmigen Ouerfchnitt (Fig. 6), an der einen Kante etwa

2 em ftark und an der anderen zugefchärft, damit man fie beim Eindecken in die an der ftärkeren Kante be-

Fig. 6.

findliche, etwa 2 bis 2¹/a cm tiefe Nuth einfehieben kann. Ihre Länge beträgt 63 bis 70

und darüber. Die Beteiligung erfolgt auf Schalung oder auf Lattung, die bei Winkeldächern etwa 47!cm weit, bei flacheren entfprechend enger, bis 30 cm, zu nehmen ift. Hiernach läfft fleh der Bedarf leicht ausrechnen. Die zugefchärften Kanten find der Wetterfeite zuzukehren,

cm

ihre Breite 8 bis 12 cm

Fig. 7-

damit der Regen nicht in die Nuth eindringen kann. Auf die Lage der Stofsfugen zweier über einander liegender Schichten wird, abweichend von dem Verfahren bei Ziegeldächern, keine Rückficht genommen, und jede Schindel, wo fie die untere überdeckt, mit diefer zufammen auf der Schalung oder Lattung mit einem Nagel beteiligt, während am oberen Ende nur immer die fünfte oder fechste einen Nagel erhält. Die Trauffchicht liegt auf einem keilförmigen Brette; die Firftfchicht der Wetterfeite fteht etwa 8cm über. Die Eindeckung der Grate und Kehlen mit fchmaleren, fchräg zulaufenden Schindeln geht aus Fig. y hervor. Auch zur Bekleidung der Wände wird diefes Material gebraucht⁴), in einzelnen Gegenden Schiebens und Oefterreichs auch zur Unterlage für Schieferdächer.

Die von Schweden aus in Norddeutfchland eingeführten Schindeln find kleiner, 47

breit, und haben

eine von 8 auf 5mm abnehmende Dicke. Die Verlattung erfolgt in Abftänden von 14,5 cm. Aehnliche Schindeln von Buchenholz, l,oo m lang und 0,i5 m breit angefertigt,

cm

lang und 10

cm

Fig. 8.

o.og

werden im Rhöngebirge zur Bekleidung von Wänden (»Wettbretter«), befonders bei Scheunen, benutzt, deren Fache dann unausgemauert bleiben. Die Dauer diefer Schindeln ohne Anftrich wird auf

9 'o.........

30 bis 40 Jahre gefchätzt.

In Thüringen find fowohl zur Eindeckung als auch zur Wandbekleidung Brettchen von etwa 2 Stärke, 12cm Breite und 60cm Länge, an den Seiten mit keilförmiger Spundung verfehen, gebräuchlich (Fig. 8).

Die in vielen Gegenden Deutfchlands, der Schweiz, Frankreichs u. f. w. verwendeten Dach-fpäne haben fämmtlich die Form der gewöhnlichen Biberfchwanz-Dachziegel und unterfcheiden fleh von einander nur durch das Format und die Befeftigungsart. In der Gegend von Caflel und

cm

4-

Spandächer.

³)    Siehe auch Fufsnote i (S. i).

⁴)    Siehe hierüber Theil III, Band 2, Heft 1 (Art. 380, S. 448) diefes »Handbuches«.

Marburg werden die Gebäude auf Lattung in etwa 12 cm Abftand im Verbände (Fig. 9) mit Eichenholzfpänen bekleidet, welche gewöhnlich 0,3 6 m lang, 0,io m breit und im Mittel 0,012 m ftark find. Die Stärke ift oben geringer als unten, wo fie abgerundet oder zugefpitzt werden. Grofse Aehnlichkeit damit haben die in der Schweiz und im Schwarz-

Fig. ₉-

IT

0.30'.

walde üblichen, die gewöhnlich aus Nadelholz gefchnitzt find.

Diefelben find fehr klein, nur 5 bis 6 und 6,5cm breit und 11 bis 18cm lang, oben etwa 2, unten 5 cm ftark und abgerundet. Es find hiervon etwa 710 Stück auf 1 qm Bedachung zu rechnen. Die Eindeckung auf Schalung erfolgt im Verbände fo, dafs die Späne überall mindeftens doppelt, gewöhnlich aber drei- und mehrfach liegen (Fig. 10).

Fig. 10.

In einigen Gegenden Württembergs werden dagegen Späne von 0,85 bis l,io m Länge Breite, fog. »Lander«, benutzt, welche mit Holznägeln auf gefpaltenen Stangen von 8 bis 13cm Durchmeffer befeftigt werden, fo dafs fie fich überall dreifach überdecken

cm

und 13 bis 16

(Fig. 11). Die Trauf- und Firftreihen werden doppelt angeordnet, letztere an der Wetterfeite wieder 8cm hervorragend. Die überftehenden Dachtheile find zum Schutz gegen das Herabwehen des Deckmaterials durch den Sturm am betten zu fchalen, die Giebel mit Windbrettern zu verfehen und die Dachflächen mit grofsen Steinen zu belaften.

Fig. ii.

Zum Schutz gegen Fäulnifs werden die Schindel- und Spandächer häufig ge-theert und gefandet; beffer ift es jedoch, diefelben auch gegen Feuersgefahr einigermafsen zu fichern, und hierfür wird als Anftrich empfohlen : 4 Theile ^

L~'Sj

mm

Wafferglas - Gallerte von 33 0 Beaumé und 2 Theile Regen-waffer; diefe Mifchung durchdringt das Holz etwa 2,5 tief und bildet eine im Waffer unlösliche Maffe. Von anderer Seite wurden zu gleichen .

Zwecken 100 Theile Chlorcalcium (in warmem Waffer gelöst), vermifcht mit 15 Theilen Aetzkalk, verwendet; doch auch derart getränkte Holzdächer werden nie als ab-folut feuerficher betrachtet werden können ⁵).

⁵) Unter Benutzung von :

Breymann, a. a. O., S. 210.

Ueber Holzfchindeln. Deutfche Bauz. 1876, S. 335.

Schwedifche Schindeln. Deutfche Bauz. 1876, S. 351.

Siehe auch :

Lagout. Couvertures économiques à voligeage en rojeaux du Midi. Nouv. annales de la conftr. 1857, S. 95. Lucas. Ueber Scharfchindeldachungen. Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1871, S. 16.

b) Stroh- und Rohrdächer, Lehmfchindel-, Lehmftroh- und Dorn’fche

Dächer.

Die Stroh- und Rohrdächer, im höchften Grade feuergefährlich und defshalb ebenfalls nur noch für allein flehende Gebäude geftattet, bieten dem Landmann derartige Vorzüge, dafs fie nur fchwer auszurotten fein werden. Diefe Vorzüge find:

1)    Ihre aufserordentliche Billigkeit, weil das Deckungsmaterial dem Landmanne zuwächst und er nöthigenfalls felbft mit gefchickten Arbeitern Ausbefferungen, ja fogar ganze Eindeckungen vornehmen kann; untauglich gewordenes Material kann noch als Dungmittei Verwendung finden.

2)    Ihre Leichtigkeit und ihre Dichtigkeit gegen das Eindringen von Schnee und Regen.

3) Ihr fchlechtes Wärmeleitungsvermögen, in Folge deffen die darunter liegenden Räume im Sommer und Winter gleichmäfsig gegen Hitze und Kälte gefchützt find. Diefe Eigenfchaft fowohl, wie ihre Porofität fichern die unter ihnen auf-gefpeicherten Futtervorräthe und Feldfrüchte gegen Verderben, welchem fie bei harten Dachdeckungen leicht ausgefetzt find ; für Eiskeller giebt es überhaupt kein befferes Deckungsmaterial.

Weil bei einem Brande die Strohmaffen fehr bald vom Dache herab- und vor die Eingänge der Gebäude fallen, wodurch diefe gefperrt werden, ift es nöthig, die letzteren möglichft in den Giebelwänden anzulegen. Aufserdem wird empfohlen, ftatt der Bindeweiden oder Strohbänder verzinkten Eifendraht zum Befeftigen des Strohes an den Decklatten zu verwenden, ferner die Strohdeckung über den Eingängen zwifchen den Dachlatten etwa 3 bis 4cm ftark mit Lehm zu bewerfen und diefen glatt zu putzen, endlich eiferne Fangvorrichtungen, Drahtgitter u. f. w. an den Traufen über den Eingängen anzuordnen. Auch foll das Sättigen des Strohs mit Kalkwaffer daffelbe gegen Feuer unempfänglicher machen.

Ein fernerer Nachtheil der Strohdächer ift der Mäufefrafs, welchem fie in hohem Grade ausgefetzt find und welcher häufige Ausbefferungen veranlafft. Im Allgemeinen kann man die Dauer eines gut eingedeckten Strohdaches auf 12 bis 15 Jahre veranfchlagen, diejenige eines Rohrdaches noch wefentlich höher.

Zur Eindeckung eignet fich allein das längfte Roggenftroh, und es find er

forderlich :

das Bund zu

Stroh-und Rohrdächer.

auf 1 qm Strohdach

0,09 cbm

0,123 cbm

0,15 4 cbm

bei 31 cm ftarker Eindeckung » 37

»    42 cm

cm

3,4 Bund

2,6 Bund

2,o Bund

4,o    «

4,6    »

3,o

3,4

2,o

2,7

Beim Deckrohr, welches ungefchält verwendet wird, kommt es weniger auf die Güte der einzelnen Halme, als auf ihre Reife an, welche man an der weifsgelben Farbe und daran erkennt, dafs die Blätter bereits am Standorte abgetrocknet find. Rohr, welches mehr als 2 Jahre alt ift, wird für die Eindeckung unbrauchbar. Ein Schock Deckrohr enthält 2 Bunde zu je 15 Bündeln, von welchen jedes 30 Rohr-ftängel zählt, und es werden demnach gebraucht:

das Bund zu

auf 1 qm Rohrdach

0,046 cbm

0,061 cbm

0,08 cbm

bei 37 cm flarker Eindeckung

42 cm

8    Bund = 0,13 Schock

9    »    = 0,15    »

6 Bund = 0,1 Schock

» = 0,2

4    Bund = 0,07 Schock

5    »    = 0,09    »

an

Fig. 13⁶).

Fig. 12 ⁶).

Die Höhe des Daches wird am beften gleich der halben Gebäudetiefe angenommen. Die Sparren können bei diefen leichten Dächern in Entfernungen von l,5o bis 1,7 5 m von Mitte zu Mitte liegen. Zu den Dachlatten benutzt man am zweckmäfsigften in der Mitte aufgetrennte, etwa 10cm ftarke, junge Kiefern- oder Fichtenftämme, weil die rechteckigen Latten an den fcharfen Kanten abgerundet werden müffen, um das Durchfchneiden der Bindeweiden zu verhüten. Die Lattung erfolgt bei Strohdächern in Entfernungen von 30 bis 35 cm, fo dafs jeder Halm 3-mal die Latten gebunden werden kann; bei Rohrdächern in Entfernungen von 35 bis 40cm₅ jedoch fo, dafs die erften Latten unmittelbar am Traufende der Sparren, die zweiten aber 10,5 cm davon entfernt, die oberften der Wetterfeite dicht an der Firftlinie, die der entgegengefetzten Seite aber 12cm unterhalb derfelben angeordnet werden, weil ein Theil der über dem Firft herausftehenden Halme der Wetterfeite unter jene Latte untergefteckt werden mufs

(Fig. 12 u. 13 ⁶).

Auch bei den Rohrdächern müffen die oberften Schichten (»Firftfchöfe« oder

An den 35 bis 40cm über die

» Firftfchauben « ) aus Stroh angefertigt werden.

Giebelfparren zu

durchgefteckter Knaggen die Windbretter mit eifernen Nägeln befeftigt. Eben fo ift hier die untere Seite der Latten mit Brettern zum Schutz gegen die Angriffe des Sturmes zu verfchalen. Mit dem Eindecken wird nach Engel an der Traufkante der Oft- oder Südfeite des Gebäudes fo begonnen, dafs 6 bis 7 feft gebundene Stroh- oder Rohrbündel, die fog. Bordfchöfe oder »-Schauben«, mit den Halmenden nach unten mit einem Ueberftande über die Traufkante von mindeftens 16 cm gelegt und auf diefen die gewöhnlichen, aufgebundenen Schöfe in 8 bis 10 cm ftarken Lagen ausgebreitet werden. In die mit Löchern verfehenen Windbretter (Fig. 14⁶) werden darauf die etwa 1,2 5 m langen Band- oder Dachftöcke, gewöhnlich aus rindfchäligen Stämmen gefpalten, ftets über den Dachlatten gefleckt und, unter ftarkem Andrücken des zwifchenliegenden Strohes, an den Enden und

deren Schutz hinausreichenden Latten (Fig. 14⁶) werden mittels

Fig. 14 ⁶>

* M.

■i

/>

11fr

Ww

in Entfernungen von 40 bis 60cm mittels Bindeweiden oder Eifendrahtes an die durchlochten Dachlatten angebunden. In diefer Weife fchreitet das Eindecken nach dem Firft zu fort, indem die Bandftöcke immer von der darüber liegenden Stroh-fchicht mindeftens 18 cm weit überdeckt werden.

Befondere Sorgfalt ift bei der Eindeckung des Firftes zu beobachten, wobei verfchiedene Verfahren zur Anwendung kommen können. Bei der einfachften Art werden über den beiden oberften Latten, nachdem das Untergebinde der Schöfe, mit den Halmenden nach oben gerichtet, verlegt worden ift, die fichtbar bleibenden zwei Reihen Bandftöcke auf jeder Seite in Entfernungen von ca. 30cm mit Weiden aufgebunden, bei deren Zudrehen fo viel Stroh zu Hilfe genommen wird, dafs fie mittels des Knotens von Stroh gegen fchnelle Fäulnifs gefichert find. Beffer ift die in Fig. ii u. 12 gezeigte Lattenverfirftung, welche darin befteht, dafs über den beiden oberften Dachftöcken und den Deckfchöfen mittels 42 cm langer eiferner Nägel oder mittels bereits in den Sparren befeftigter hölzerner Pflöcke zwei Reihen Latten befeftigt werden. Da unter diefen aber das Stroh leicht fault, wendet man

Fig. i6 ⁷).

Fig. 15 V

11É

iH

rrS

iw

Hg

YL

mm

sä

'/y

KN

%

ftatt der beiden Latten noch zwei Bandftöcke an (Fig. 15 u. 16⁷), von denen die oberen fichtbar bleiben und an den Stellen, wo fleh die Bindeweiden befinden, durch Strohbänder oder Strohpuppen gekreuzt werden. Befonders in Mecklenburg ift die

Firfteindeckung mittels gewöhnlicher Dachfteine üblich, wie fie in Fig. 17 ⁷) dargeftellt ift.

Neben der eben angeführten Eindeckung mit Hilfe von Bandftöcken giebt es noch ein Verfahren ohne Anwendung folcher. Bei demfelben werden Strohbunde von etwa 21 cm Durchmeffer, locker mit einem Strohbande zufammengehalten, mit den Händen in zwei Hälften getheilt, von denen die eine (Fig. 18⁷) B zunächft nach der Richtung d c und dann noch einmal in die alte Lage c gedreht wird, wonach das Strohband eine 8 bilden mufs. werden nunmehr die Bordfchöfe gelegt, von

Fig. 17 ⁷).

VS

Auf die früher befchriebene Art

einem Theile derfelben die unteren

IO

Fig. 18 ⁷).

Fig. 19 ⁷)-

6.

Lehm-

fchindel-

dächer.

7-

Lehmftroh

dächer.

Enden bei m (Fig. 19 ⁷) gerade abgehauen und diefe abgeftutzten Hälften unter die Latte k und das Stirnbrett g, fo fern folches vorhanden ift, gefleckt.

Hierauf find fo-wohl diefe, als auch die folgenden Reihen der Schöfe mittels Strohfeilen, welche aus dem in ihnen felbft befind- ^ liehen Stroh gedreht 1)'    '-lĄ,

werden, an den Latten anzubinden. Befondere Beachtung ift dem Befeftigen der Firftfchöfe zuzuwenden, welches in gleicher Weife mittels folcher um die Latten gezogener Strohbänder erfolgt.

Um die Strohdächer einigermafsen gegen Flugfeuer zu fchtitzen, wurden die-felben mit Lehm überftrichen, was zur Herftellung der Lehmfchindel- und Lehmftroh-dächer führte, von denen die erfteren in Gil/y’s Handbuch der Land-Bau-Kunft (Braunfchweig 1797—98) genau befchrieben, jetzt wohl nur feiten noch ausgeführt werden. Man unterfcheidet zwrei Arten derfelben. Bei der einen beftreicht man eine Seite einer Strohlage mit Lehm und kehrt diefe nach der inneren Seite des Daches, fo dafs das Stroh zur Sicherung des Lehmes gegen Näffe nach aufsen kommt. Bei der anderen Art werden beide Seiten der Strohlagen mit Lehm be-ftrichen und diefe auf dem Dache befeftigt. In die äufsere, nochmals mit Lehm beftrichene Fläche werden dann Strohhalme, in Bündel zugefchnitten, hineingefteckt, fo dafs das vorftehende Stroh die obere gelehmte Dachfläche bedeckt.

Einfacher ift die Herftellung der Lehmftrohdächer, deren man polnifche und pommerfche unterfcheidet. Bei erfteren werden etwa 8 cm ftarke Strohbiifchel in einem mit Lehmbrei gefüllten Kaften 24 Stunden eingefumpft, um dann damit die Dächer in gewöhnlicher Weife, etwa 16 cm ftark, einzudecken.

Bei der pommerfchen Art find zwei Verfahren zu beachten. Bei dem einen wird eine Schicht trockener, auf den Dachlatten verlegter Strohbündel mit dünnem Lehm beftrichen und darauf eine Schicht nur kurze Zeit in Lehmwaffer getauchter Strohbündel gelegt. Bei der zweiten Art werden fchon zur erften Schicht derartige Lehmftrohbündel verwendet. Diefe Schichten werden glatt gedrückt, mit einer Lage flüffigen Lehms überzogen und mit einer Latte glatt geftrichen. Dies wiederholt man, bis die Stärke der Eindeckung etwa 18

Die Vortheile der Lehmftrohdächer gegenüber gewöhnlichen Strohdächern find gröfsere Feuerficherheit, befferer Widerftand gegen Stürme und Erfparnifs an Stroh, die Nachtheile jedoch gröfseres Gewicht, der häufiger vorkommende und fchädlichere Mäufefrafs, die geringere Dauer (höchftens 10 Jahre), die fchwierigere Ausbefferung und die fchlechte Verfirftung. Trockene Witterung ift zu ihrer Anfertigung unbedingt nothwendig⁸).

HM

Ssilil liü

C|

IV;

|c

II

cm

beträgt.

Den Uebergang zu den Dachpappen- und befonders Holzcement- und Rafen-dächern bilden die flachen Dorn fchen Lehmdächer⁹), mit welchen im Allgemeinen fehr fchlechte Erfahrungen gemacht worden find und welche defshalb jetzt nur einen gefchichtlichen Werth haben. Das Verfahren beffand darin, dafs auf die dichte Einlattung der Sparren eine Mifchung von Lehm mit Lohe, Moos, gefchnittenem Stroh, Abgängen von Flachs etc. in einer Stärke von 1,5 bis 2,o cm gebracht wurde, welche man nach dem Austrocknen zweimal mit Steinkohlentheer, manchmal unter Zufatz von Harzen oder gelöfchtem Kalk, tränkte und dann mit fcharfem Sande gleich-mäfsig beftreute. Hierüber kam häufig noch eine dünne Schutzlage von obiger Lehmmifchung, getränkt mit Steinkohlentheer. Statt diefer Dorn fchen Dächer finden jetzt die Dächer immer weitere Verbreitung, welche mit Hilfe von Afphalt-Fabrikaten hergefrellt werden.

c) Mit Afphalt- und Steinkohlentheer-Präparaten hergeftellte Dächer ¹⁰).

Ueber die Zufammenfetzung des Afphalts, des Goudron und des Afphalt-Maftix und die fonftigen Eigenfchaften diefer Stoffe, eben fo über künftlichen Afphalt ift in Theil I, Band i, zweite Hälfte (Art. 228 u. ff, S. 216 u. ff.) diefes »Handbuches« das Erforderliche zu finden.

Mehr noch als Afphalt wird zur Herftellung der in Rede flehenden Dächer der Steinkohlentheer gebraucht, der als Nebenproduct in den Gasanftalten gewonnen wird, in Geftalt einer dickflüffigen, ölartigen Maffe von tieffchwarzer Farbe und mit einem Einheitsgewicht von 1,2 bis 1,5. Derfelbe enthält eine bedeutende Menge von Ammoniakwaffer und flüchtigen Oelen, welche vor feiner Benutzung durch Deftillation zu entfernen find.

Denn durch Verflüchtigung der leichten Theeröle oder gar des Waffers in der mit Theer imprägnirten Dachpappe entftehen zwifchen deren Fafern Poren, in welche Luft und Feuchtigkeit eindringen können, wodurch die noch vorhandenen feiten Theertheile dem fchädlichen Einflüße des Sauerltoffes und die Fafern der Pappe, durch die Einwirkung des Froltes dazu noch aufgelockert, der Verwitterung ausgefetzt werden. Diefer Zerltörungsvorgang, fleh Anfangs nur langfarn entwickelnd, nimmt nach und nach, je nachdem fleh die Angriffspunkte im Inneren der Pappe vergröfsern und vermehren, einen immer rafcheren Verlauf. Allein nach Entfernung jenes Ammoniakwaffers und der leichten Oele enthält der davon befreite Steinkohlentheer noch einen hohen Procentfatz fchwerer oder Kreofotöle, welche man zweckmäfsiger Weife bis auf eine ganz geringe, noch abzudeftillirende Menge (etwa 150 bis 200¹ aus 5000 kg Theer) dem für die Dachpapp-Fabrikation zu verwendenden Theer beiäfft, der, nach dem Erkalten dickfliiffig, auch wohl mit dem Namen »Afphalt« bezeichnet wird.

Durch weitere Deftillation würde man zunächlt das weiche Pech und dann nach Entfernung von etwa 1500 bis 1560 ¹ fchwerer Oele aus 5000 kg normalem Steinkohlentheer das harte Pech erhalten haben.

Jener Steinkohlen-Afphalt wird nun entweder allein in erhitztem Zuftande zur Tränkung der Rohpappe verwendet oder erft noch, bis io Procent, mit ver-beffernden Zufätzen verfehen, dem fchweren Harzöle oder befonders dem fog. Schmieröl, einem mit Paraffin gefättigten Mineralöl, welches aus dem Petroleum, dem Erdpech oder bei der Solaröl-Fabrikation aus Braunkohle und Torf gewonnen wird.

M) Unter Benutzung von :

Luhmann, E. Die Fabrikation der Dachpappe etc. Wien 1883.

Hoppe & Röhming. Das doppellagige Afphaltdach. Halle 1892.

Büsscher & Hoffmann. Ausführliche Anweifung zur Eindeckung der doppellagigen Kiespappdächer. 1891. Mittheilungen über die wafferdichten Baumaterialien der Fabrik Büsfchcr & Hoffmann in Eberswalde 1886.

Dorn' fche Lehmdächer.

9-

Afphalt-und Steinkohlentheer.

⁹) Siehe auch: Bertram. Ueber die DoRN’fchen Lehmdächer. Zeitfchr. f. Bauw. 1852, S. 524.

Anweifung zum Bau der DoRN’fchen Lehmdächer. 2. Aufl. Chemnitz 1838. Linke. Der Bau der DoRN’fchen Lehmdächer. Braunfchweig 1837.

IO.

Deckungs

arten.

II.

Afphalt

dächer.

Stärke anzu-

mm

Diefe fettigen Subftanzen geben der Dachpappe eine Gefchmeidigkeit, welche ihr Jahre lang erhalten bleibt.

Durch Zufatz von Schlämmkreide oder gemahlenem Kalk zu jenem Stein-kohlen-Afphalt erhält man einen künftlichen Afphalt-Maftix, welcher in erkaltetem Zuftande in harten, feften Blöcken, wie der von natürlichem Afphalt gewonnene, verfendbar ift¹¹).

Zu den mit Afphalt und Steinkohlentheer-Präparaten hergeftellten Dächern find zu rechnen:

1)    die gewöhnlichen Afphaltdächer,

2)    die Afphaltfilzdächer,

3)    die Afphalt- oder Steinpappdächer,

4)    die Holzcement- und Rafendächer, und

5)    die doppellagigen Kiespappdächer.

1) Afphalt- und Afphaltfilzdächer.

Die gewöhnlichen Afphaltdächer werden heute nur noch zur Abdeckung gewölbter Räume an folchen Stellen ausgeführt, wo der Afphaltiiberzug zugleich als Eftrich dienen foli, alfo bei Balcons, Erkerausbauten, Terraffen u. f. w. Früher wurden fie nach Art der Dorn fchen Dächer über einer dichten Einfchalung von Latten oder fchmalen Brettern in der Art hergeftellt, dafs der darüber liegende dünne Mörtel- oder Lehmeftrich erft mit gewöhnlicher Packleinwand benagelt und darauf der gefchmolzene Afphalt ausgebreitet wurde. Wie überall, wo folche Gufs-decken bei grofsen Flächen angewendet wurden, bekam auch diefes Afphaltdach bei Froftwetter bald die unvermeidlichen Riffe und Undichtigkeiten, weshalb es keine weitere Verbreitung finden konnte.

Da, wo heute, wie vorher erwähnt, gewölbte Räume mit Gufsafphalt abzudecken find, fetzt man die Maffe aus 90 Procent gefchmolzenem Afphaltmaftix (Val de Travers, SeyJJel u. f. w), 10 Procent Goudron und feinkörnigem, reinem, nicht lehmigem Kies von 3 bis G mm Korngröfse, etwa 30 Theile auf 100 Theile Afphalt-maffe, zufammen. Der natürliche Afphalt wird hierbei¹ häufig bis zu 10 Procent und mehr durch Steinkohlentheer und Pech oder durch Steinkohlen-Afphalt erfetzt. Die Beftandtheile werden in eifernen Keffeln gefchmolzen und unter fortwährendem Kochen durch Umrühren mit einander vermifcht.

Die Abdeckung ift hiernach in doppelter Lage von je 15 fertigen, wobei die untere Schicht rauh bleibt, während die obere in der bekannten Weife, wie bei den Eftrichen, mit dem Reibebrette nach dem Beftreuen mit feinem Sande geglättet wird. Befonders ift hierbei das Anlegen eiferner Lineale zu vermeiden, welches die Fugenbildung begünftigt. Mufs die Arbeit unterbrochen werden, was möglich!! zu vermeiden ift, fo find die Kanten des fertigen Eftrichs bei Wiederbeginn der Arbeit zunächft durch heifse Maftixftreifen zu bedecken und anzuwärmen, damit an den betreffenden Stellen eine gute Verbindung hergeftellt wird. Eben fo ift an den Maueranfchliiffen zu verfahren und hier auch eine 1 bis 2 cm hohe Waffer-kante nicht zu vergehen, um das Eindringen von Feuchtigkeit an diefen Stellen zu verhüten. Befonders find die Thiirfchwellen zu beriickfichtigen, unter welchen fich das Waffer leicht fortziehen und verbreiten kann. Eine Abdeckung mit Zinkblech,

11) Siehe auch: Af ft haltes et bitumes. De leur emploi pour' les aires et les toitures. Revue gèn. de l'arck. 1855.

welche zwifchen die beiden Afphaltfchichten hineinreicht und bei den doppellagigen Kiespappdächern näher befchrieben werden wird, dürfte auch hier fehr angebracht fein.

Soll eine folche Afphaltbedachung über Balkenlagen ausgeführt werden, fo ift die ausgeffcakte und aufgefüllte Balkenlage mit einem ftarken, eingefchobenen oder aufgelegten Blindboden zu verfehen, welcher mit einer Lage von Dachpappe zu bei nageln oder mit mehrfacher getheerter Papierlage, wie bei den Holzcementdächern, abzudecken ift. Ueber einer dünnen Sand- oder Lehmfchicht ift hierauf die doppelte Afphaltbedachung auszuführen. Beffer erfcheint es noch, die mit Mack'fchen Gyps-dielen oder ähnlichem Material ausgeftakten Balkenfache mit feft geftampftem Lehm auszufüllen, darüber die ganze Fläche mit einfacher oder doppelter Dachfteinlage in verlängertem Cementmörtel abzupfiaftern und hierauf endlich die doppelte Afphalt-abdeckung herzuftellen. Hierbei ift aber immer im Auge zu behalten, dafs fich folche Ausführungen wegen des unvermeidlichen Reifsens nur für kleinere Flächen eignen, während wir für gröfsere einen guten Erfatz in der Holzcementbedachung haben.

Der Afphaltfilz, eine englifche Erfindung, wird hauptfächlich aus den Abfällen der Flachsfpinnereien, aus Heede und Werg, hergeftellt und bildet eine ftarke, mit einer Mifchung von Steinkohlentheer, Afpnalt u. f. w. getränkte und zufammen-gepreffte Watte. Alle von vorzugsweife pflanzlichen Faferftoffen hergeftellten Dachdeckungsmaterialien find aber von keiner langen Dauer, weil diefelben unter den Witterungseinflüffen verwefen, und fo hat auch der Dachfilz die Erwartungen, welche in Folge feiner Dicke und Zähigkeit an feine Dauerhaftigkeit geknüpft wurden, nicht erfüllt. Ift man durch anhaltend fchlechtes Wetter daran gehindert, eine mangelhafte Theerung folcher Dachfilzdächer rechtzeitig zu erneuern, fo finden Luft und Feuchtigkeit bald in die poröfe Maffe Zutritt; die feften, harzigen Beftand-theile des Steinkohlentheers werden durch den Sauerftoff zerfetzt und in folche verwandelt, welche im Waffer löslich find, fo dafs der Filz aufweicht, verfault und überhaupt nicht mehr zu gebrauchen ift, während gute Dachpappe, widerftandsfähiger und auch erheblich billiger, diefe Zeit überfteht und, mit neuem Anftrich verfehen, immer wieder ihren Zweck erfüllt. Die Anwendung des Dachfilzes für Dachbedeckung ift defshalb heute eine äufserft befchränkte und findet nach den Angaben von Biisfcher & Hoffmann in Neuftadt-Eberswalde nur ftatt: a) bei Unterfütterung der Dachpappe in Kehlen und Rinnen der Dächer ; ß) bei provi fori fchen Deckungen unmittelbar auf den Sparren oder auf einer Lattung behufs Erfparung der Dachfchalung, weil der Filz in frifchem Zuftande feiner gröfseren Stärke wegen fefter und wieder-ftandsfähiger gegen Zerreifsen ift, als die dünnere und weichere Theerpappe; 7) bei der Ausbefferung alter Pappdächer, wie fpäter (in Art. 25) näher mitgetheilt wird ¹²).

2) Afphalt-, Theer- oder Steinpappdächer.

Nachdem man zuerft Schiffe unter der äufseren und letzten Holzbekleidung mit Papier überzogen hatte, um den Holzkörper gegen die Angriffe des Seegewürms zu fchützen, ging man in Schweden daran, die äufseren Wände hölzerner Gebäude, welche danach noch mit Brettern verfchalt wurden, mit getheertem oder auch ungetheertem Papier zu bekleben. Um das Jahr 1800 herum wurden dann in Schweden, etwa 20 Jahre fpäter in Finnland, die erften Dächer mit ftarkem getheertem Papier eingedeckt. Als Erfinder der Dachpappe wird der fchwedifche Admiralitätsrath Dr. Faxe genannt.

In Deutfchland ahmte man diefe Erfindung nach, und hier finden wir die erften Theerpappdächer

12.

Afphalt-

filz-

dächer.

*3-

Gefchicht-

liches.

12) Siehe auch :

Ckoggon’s Engl. Patent-Afphalt-Dachfilz. Rombekg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1854, S. 325.

Maass, A. W. Der Afphalt-Dachfilz, deffen Vorzüge, Anwendung und Feuerficherheit zur Dachdeckung. 4. Aufl. Berlin 1859. Der englifche Afphalt-Dachfilz etc. Rombekg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1859, S. 251.

14.

Dachpappe.

Es hat

an der Oftfeeküfle zwifchen Pillau und Brüfterort auf den Gebäuden des Bernfteinfifchereipächters Douglas, wo fie in den Jahren 1830—32 ausgeführt worden waren. Von früheren Verfuchen, welche Gilly in feinem Werke über Land-Bau-Kunft (Braunfchweig 1797—98) erwähnt, war fpäter auch keine Spur mehr aufzufinden, nachdem diefer Bedachungsart während der Kriegsjahre im Anfänge diefes Jahrhundertes überhaupt keine Aufmerkfamkeit mehr gefchenkt worden war. Dies gefchah erft wieder feit dem Anfänge der vierziger Jahre, befonders feit man begonnen hatte, die Dachpappe dahin zu vervollkommnen, dafs man die bislang noch immer gebräuchlichen Papptafeln fo lange in Theer tauchte, bis fie vollkommen davon durchdrungen waren, auch ftatt des theueren Holztheers zu diefem Zwecke den als Nebenproduct der Gasfabrikation gewonnenen und fehr billigen Steinkohlentheer verwendete.

Ueber den Steinkohlentheer ift bereits in Art. 9 (S. 11) das Nöthige getagt worden; hier fei nur noch Einiges über die übrigen zur Dachpappe-Fabrikation noth-wendigen Materialien nachgeholt.

Die Dachpappe unterfcheiden wir in Tafel- und Rollenpappe, von welchen erftere jetzt wohl überhaupt nicht mehr gebraucht wird. Als Rohmaterial zu ihrer Anfertigung finden hauptfächlich Stoffe Verwendung, welche für die Papierfabrikation nicht tauglich find, wie Wolllumpen, altes Papier, Abfälle der Papierfabrikation, Buchbinderfpäne u. f. w. Die befte Pappe wird die fein, welche die meiften Woll-fafern enthält, weil diefe der Verwitterung viel länger widerftehen, als jede Art pflanzlicher Fafern, wie Feinen, Hanf, Baumwolle, Stroh- und Holzftoff, Hohe u. f. w. Feider werden aber aufserdem dem Pappbrei vor feiner Verwendung häufig auch noch erdige Subftanzen, wie Thon, Kreide, Kalk, Gyps u. f. w., zugefetzt, und zwar mitunter in Mengen bis zu 25 Procent, um das Gewicht der Rohpappe zum Zweck der Täufchung zu vergröfsern (fiehe auch Art. 17). Von diefen Zufätzen find alle Kalkerdeverbindungen in hervorragender Weife fchädlich, weil die Kalkerde, allerdings nicht mit dem Steinkohlentheer felbft, fondern mit den durch Wit-terungseinflüffe hervorgerufenen Zerfetzungsproducten deffelben, im Waffer lösliche chemifche Verbindungen eingeht, in P'olge deffen einzelne Partikelchen der Dachpappe im Regenwaffer aufgelöst und von demfelben fortgefpiilt werden. Diefe Ver-fälfchungen der Pappe laffen fich mit dem blofsen Auge nicht beobachten, fondern können nur durch chemifche Unterfuchung fett geftellt werden.

Luhmann fand bei der Unterfuchung zweier aus renommirten Fabriken .dämmenden Pappen die folgenden Ergebniffe.

a) Die lufttrockene Pappe enthielt in 100 Theilen: 7,345 Theile hygrofkopifche Feuchtigkeit, 17,158 Theile Afche und 75,497 Theile Fafern; ferner nach Unterfuchung der Afche und Fafern: 7,345 Procent hygrofkopifche Feuchtigkeit, 33,037 Procent Wollfafer, 42,460 Procent vegetabilifche Fafer, 8,312 Procent kohlenfaure Kalkerde, 2,3 60 Procent Eifenoxyd und ß,4S6 Procent Sand und Thon.

ß) Enthielt die lufttrockene Pappe: 7,405 Theile hygrofkopifche Feuchtigkeit, 13,540 Theile Afche und 79,055 Theile Fafern; ferner nach Unterfuchung der Afche und Fafern: 7,405 Procent hygrofkopifche Feuchtigkeit, 35,250 Procent Wollfafer, 43,805 Procent vegetabilifche Fafer und 13,540 Procent Sand und Thon (keine kohlenfaure Kalkerde).

Je gröfser alfo der Gehalt an Wollfafer ift, defto beffer ift die Pappe, weshalb bei Verwendung der Dachpappen in gröfserer Menge man ftets von der hierzu gebrauchten Rohpappe Proben verlangen und diefe zunächft einer chemifchen Untdr-fuchung, befonders bezüglich des Gehaltes an Wollfafern und an fchädlichen Kalkerdeverbindungen, unterziehen follte.

Die Rohpappe ift nach verfchiedenen Nummern käuflich, welche von ihrer Dicke abhängig find. Sie find nach der Anzahl von Quadratmetern Pappe bezeichnet, welche auf das Gewicht von 50kg gehen; fo z. B. bilden 50 kg der ftärkften Pappe eine Fläche von. 60 fim, weshalb diefe Sorte mit Nr. 60 bezeichnet wird, danach von den gebräuchlichften Sorten:

Letztere wird gewöhnlich zur Unterlage bei Schiefer- und Holzcementclächern oder als Deckpappe für Doppeldächer benutzt.

Je nach der Zufammenfetzung der Pappe, befonders aber nach ihrem mehr oder weniger grofsen Gehalte an erdigen Beftandtheilen, ift die Dicke derfelben felbftverftändlich fehr verfchieden. Eine Rolle enthält gewöhnlich 50 bis 60 qm Pappe, fo dafs bei einer Breite derfelben von l,o m die Länge einer Rolle 50 bis 60 m beträgt.

Als Zufätze, welche der abdeftillirte Steinkohlentheer in geringeren Mengen, fowohl bei Verwendung zum Imprägniren der Rohpappe, als auch fpäter zum An-ftrich der Dächer erhält, find hier noch zu nennen: das Fichtenharz, das Colo-phonium, gewonnen als Rückftand bei der Deftillation des Terpentins, das Harzöl, hergeftellt durch trockene Deftillation des Colophoniums, ferner der Kientheer, hervorgegangen aus trockener Deftillation des harzreichen Holzes, befonders der Wurzeln von Nadelhölzern, die mineralifchen Schmieröle (fchwere Mineralöle) aus der Paraffin-und Solaröl-Induftrie und endlich das Leinöl, welches aber feines hohen Preifes wegen nur feiten gebraucht werden mag.

Der Sand, mit dem die imprägnirte Dachpappe beftreut wird, mufs frei von thonigen und lehmigen Beftandtheilen fein, damit eine gleichmäfsige Vertheilung möglich fei, und ein möglichft gleichmäfsiges Korn, etwa in Gröfse eines Rübfamen-bis Hirfekornes, haben. Die Befreiung von lehmigen Beftandtheilen erfolgt durch Schlämmen, die Ausfonderung von Kiefeln und Staub durch wiederholtes Sieben.

Statt des Sandes ift in der Nähe von Hohöfen mit Vortheil zerkleinerte Hoh-ofenfchlacke zu benutzen, welche man dadurch erhält, dafs man die aus den Hohöfen kommende glühende Schlacke in Waffer fliefsen läfft. Durch die plötzliche Abkühlung und Erftarrung zerfpringt die Schlacke in aufserordentlich kleine Stückchen, welche man durch Sieben wie den Sand fortiren kann. Die Farbe diefer Hohofen-fchlacke ift gelblichgrau.

Das Imprägniren der Rohpappe erfolgt derart, dafs diefelbe mittels zweier Quetfchwalzen durch eine flache Pfanne, gefüllt mit bis zum Siedepunkt erhitzter Theermaffe, gezogen wird, und zwar fo langfam, dafs eine vollftändige Durchtränkung ftattfindet. Die durch die Quetfchwalzen gezogene Pappe gleitet darauf mit der unteren Seite über eine auf dem Arbeitstifche gleichmäfsig ausgebreitete Sandfchicht fort, während die obere Seite gewöhnlich von einem Arbeiter mit Sand beftreut wird.

i5-

Sand

und

Schlacken.

Nr. 70 eine Dicke von l,₆oomm, Nr. 80    »

Nr. 90    »

Nr. 100 »

,3 15

mi

»0 5 0

mm

16.

Diefes Sanden hat den Zweck, das Zufammenkleben der Pappe bei dem mehrigen Aufrollen zu verhindern. Nach der Art der Imprägnirungsmaffe kann

a) Die gewöhnliche Theerpappe unterfcheiden, welche mit reinem Steinkohlen- Dachpappe, theer getränkt wurde. Diefelbe hat in frifchem Zuftande eine fchlappe, nachgiebige Befchaffenheit, eine Folge der noch im Steinkohlentheer enthaltenen flüchtigen Be-ftandtheile. Nach deren Entweichen wird diefe Pappe fteif und hart und daher »Steinpappe« genannt, hat aber durchaus nicht die Vorzüge, welche ihr allgemein P'achleuten zugefchrieben werden, weil nach diefem Austrocknen zwifchen den Fafern der Pappe jene mikrofkopifchen Poren entftehen, welche nach dem bereits

nun-

man:

Arten

der

von

I7-

Anftrichmaffe.

früher Gefagten dem Verwitterungs Vorgang förderlich find. Auch mufs derartige harte, fpröde Dachpappe befonders an den Umkantungen viel leichter brechen und beim Betreten befchädigt werden, als dies bei einer zähen, elaftifchen der Fall fein wird.

ß) Diefes Erfordernifs erfüllt fchon mehr die mit abdeftillirtem Steinkohlentheer durchtränkte Pappe, welche nach längerer Zeit allerdings auch noch auf dem Dache hart und zerbrechlich, aber viel weniger porös wird und durch den höheren Gehalt an harzigen Beftandtheilen eine gröfsere Fettigkeit behält.

y) Sind die Dachpappen zu nennen, bei denen der Steinkohlentheer noch Zu-fätze erhalten hat, um die ihm noch immer anhaftenden Mängel auszugleichen. Um den Steinkohlentheer zu verdicken und die Dachpappe dadurch fteifer und trockener herzufteilen, nimmt man oft das Steinkohlenpech zu Hilfe, wodurch aber die Pappe um fo fchneller hart und fpröde wird. Statt deffen ift ein Zufatz von natürlichem Afphalt (nicht Afphalt-Maftix) zu empfehlen, welcher den Einwirkungen der Witterung beffer widerfteht und auch den Steinkohlentheer, mit weichem er durch Schmelzen vermengt ift, vor Verwitterung fchützt. Von diefem Zufatze rührt wohl auch der Name »Afphalt-Dachpappe« her. Andere Zufätze find die vorher genannten Harze, Kientheer, Schwefel u. f. w. Gewöhnlich aber bleiben den Steinkohlentheer wirklich verbeffernde Zufätze fort, wogegen der Fabrikant feiner Dachpappe hoch tönende, das Publicum verlockende Namen giebt, hinter welchen fich ein mangelhaftes, aber defto theuereres Fabrikat verfteckt.

Eben fo verhält es fich mit der zur Confervirung der Dächer nöthigen An-ftrichmaffe, zu welcher meift der von den flüchtigen Gelen befreite Steinkohlentheer verwendet wird, der aber mit der Zeit wieder zu einer harten, fpröden Maffe austrocknet und fchliefslich durch Verwitterung zerftört wird. Dies ift befonders dann der Fall, wenn derfelbe Zufätze von kalkigen Beftandtheilen, alfo auch von natürlichem oder kiinftlichem Afphalt-Maftix, erhalten hat, was oft unwiffentlich Seitens der Fabrikanten in befter Abflcht gefchieht.

Luhmann unterfuchte wiederholt das von den Pappdächern bei Regenwetter herabfliefsende braune Waffer und fand, dafs die darin enthaltenen Stoffe eine Verbindung einer organifchen Säure mit Kalkerde find, welche durch das Regenwaffer aus der Dachpappe, bezw. der Anftrichmaffe aufgelöst waren. Da aber weder in der frifchen Dachpappe, noch im Steinkohlentheer ein im Waffer löslicher, fefter Stoff vorhanden ift, fo mufs er durch Zerfetzung des Theers in Folge der Einwirkung des atmofphärifchen Sauerftoffes entftanden fein , während die Kalkerde aus dem der Anftrichmaffe zugefetzten künftlichen Afphalt-Maftix lierftammt.

In Folge diefer fehr ftark auftretenden Zerftörung der Dachdeckung mufs die Anftrichmaffe fehr häufig erneuert werden, um wenigftens die Dachpappe zu fchiitzen, und dadurch vertheuern fich die fonft fo billigen Theerpappdächer fehr erheblich.

Weil die Zufammenfetzung der Anftrichmaffen Seitens der Fabrikanten meift durch ganz willkürliches Mifchen verfchiedener Stoffe erfolgt, ohne auf de'ren chemifche Eigenfchaften genügend Rückficht zu nehmen, fo dafs auch jene geradezu fchädlichen Beftandtheile leider nur allzu häufig Verwendung finden, feien hier einige Vorfchriften Luhmann s mitgetheilt, hauptfächlich um zu zeigen, worauf bei jener Zufammenfetzung befonders zu achten ift; im Uebrigen mufs aber auf das unten genannte Werk deffelben Verfaffers 1S) verwiefen werden.

Es ift hierbei zu beachten, dafs diefe Anftrichmaffen fich auch zur Imprägnirung der Rohpappen eignen, fo fern ihnen nicht fein gemahlener Thon und dergleichen zugemifcht ift, um ihnen mehr Confiftenz zu geben.

a) 70 Theile abdeftillirter Steinkohlentheer, 10 Theile fchweres Mineralöl (Schmieröl) und 20 Theile amerikanifches Harz.

ß) 75 Theile abdeftillirter Steinkohlentheer, 10 Theile Trinidad-Afphalt, 10 Theile Kientheer und 5 Theile Harzöl.

Y) 70 Theile abdeftillirter Steinkohlentheer, 25 Theile Kientheer und 5 Theile Harz.

3) 70 Theile abdeftillirter Steinkohlentheer, 20 Theile Colophonium, 8 Theile Leinölfirnifs und 2 Theile fein gepulverter Braunftein u. f. w.

Aus dem Gefagten erfieht man, wie überaus fchwierig die Beurtheilung von fertiger Dachpappe und der zur Verwendung kommenden Anftrichmaffe ift. Allerdings finden wir gewöhnlich in den der Ausführung der Dachpappdächer zu Grunde Dachpappe, gelegten Bedingungen die Angaben, die Pappe folle eine Stärke von etwa 2,5 und ein langfaferiges Gefüge haben, fich weich und doch feft gearbeitet anfühlen und beim Biegen und Zufammenlegen keine Brüche zeigen ; allein die Stärke der Dachpappe ift oft durch die Dicke der Sandung und des noch daran haftenden Theers beeinflufft. Das Brechen und befonders auch eine fchieferige Structur find allerdings Zeichen einer fehr fchlechten Rohpappe, welche einen grofsen Gehalt von Stroh- und Holzftoff, fo wie an erdigen Beftandtheilen vorausfetzen laffen ; doch das Fehlen diefer Anzeichen ift immer noch kein Beweis, dafs defshalb das Fabrikat ein wirklich gutes ift; dies kann nur durch chemifche Unterfuchung feft geheilt werden.

Gewöhnlich ift anzunehmen, dafs eine gute, vorfchriftsmäfsig getränkte Dachpappe eine blanke Farbe zeigt, während eine matte Farbe beweist, dafs fie nur mit Steinkohlentheer allein, ohne Zufatz von natürlichem Afphalt, getränkt worden, ein lappiges Anfühlen, dafs der Theer wafferhaltig gewefen ift. Als fchärffte Probe kann wohl vorgefchrieben werden, dafs Dachpappe nach 24-ftündigem Liegen im Waffer keine Gewichtsvermehrung aufweifen darf, was nie ftattfinden wird, wenn die Pappe nicht völlig von der Imprägnirungsmaffe durchdrungen oder letztere aus mangelhaften Grundftoften zufammengefetzt ift.

Vorzüge der Pappdächer find :

1)    Der vollftändige Schutz der Gebäude gegen Wind und Wetter, felbft gegen das bei den Steindächern vorkommende, unangenehme Eintreiben von Schnee.

2)    Ihre immerhin erhebliche Feuerficherheit, und zwar fowohl der Schutz der Pappe gegen die von aufsen wirkenden Flammen, als auch gegen einen im Inneren des Gebäudes wirkenden Brand, weil fie erftlich nur fehr allmälich verkohlt, nicht aber mit heller Flamme brennt, alfo das unter ihr liegende Holzwerk wirkfam fchützt, dann aber auch vermöge ihrer Dichtigkeit den Zutritt der Luft und fomit die Entwickelung eines Feuers im Dachraume lange Zeit verhindert.

3)    Ihr geringes Gewicht, welches die Holz-Conftruction der Dächer in fo weit fchwach und leicht auszuführen geftattet, als Durchbiegungen und Schwankungen der Sparren und der Schalung noch unmöglich find.

4)    Ihre grofse Dauerhaftigkeit, fo fern fie von Anfang an fachgemäfs ausgeführt find und hin und wieder zu richtiger Zeit und nach Bedürfnifs neu an-geftrichen werden.

5)    Ihre flache Neigung, welche eine gute Ausnutzung des Dachraumes geftattet und ihre äufsere, allerdings nicht anfprechende Erfcheinung leicht dem Anblicke zu entziehen erlaubt.

Handbuch der Architektur. III. 2, e.    ²

mm

18.

Unterfuchung

der

19.

Vorzüge

der

Pappdächer

20.

Dach-

neigung.

aus-

Fig. 20.

21.

Dach

fchalung.

Harken, gefpundeten oder verdübelten Brettern herzuHellen, damit ein Durchbiegen derfelben beim Betreten des

cm

ï8

6)    Die Leichtigkeit ihrer Ausführung und Unterhaltung, zu welcher auch weniger geübte Hände befähigt find; und endlich

7)    ihre Billigkeit.

Das Neigungsverhältnifs der Pappdächer fchwankt zwifchen 1 : 10 und 1 : 20 (in Bezug auf die ganze Gebäudetiefe) und wird gewöhnlich zu 1 : 15 derfelben angenommen. Allerdings fieht man häufig auch weit Heilere Dächer, ¹ja bis x/4 der Gebäudetiefe zur Höhe; doch iührt dies zu verfchiedenen Uebelftänden. Einmal wird die Arbeit weniger forgfältig ausgeführt, weil fich die Decker mühevoller auf dem Dache bewegen; dann befchädigen fie beim fcharfen Auffetzen der Hacken die Pappe leichter mit dem Fufse, als beim flachen Auftreten; befonders aber find die flacheren Dächer weit weniger den Befchädigungen durch den Sturm gefetzt, und es wird fich auch die Anftrichmaffe darauf beffer halten, als auf den Heilen, von welchen fie unter dem Einflufs der heifsen SonnenHrahlen je nach ihrer mehr oder weniger fehlerhaften Zufammenfetzung heruntergleitet und abtropft, felbH vom Regen ausgewafchen und heruntergefpült wird. Auch iH bei Heilen Dächern ein Abheben der Dachpappe an der der Windrichtung entgegengefetzten Seite durch Anfaugen in Folge der Luftverdünnung beobachtet worden (Fig. 20), während allerdings bei flachen Dächern die Gefahr beHeht, dafs der Sturm das Regenwaffer aufwärts gegen den DachfirH treibt.

Da bei Rollenpappe gewöhnlich keine wagrechten Fugen vorhanden find, wirkt dies hier aber weniger fchädlich, wie bei anderen Dächern.

Die Dachfchalung iH von mindeHens 2,6

Daches unmöglich iH, wodurch das Einreifsen der Pappe verurfacht werden würde. Nur wenn man für die Sparren Hatt der gewöhnlichen Kreuzhölzer Bohlen von etwa 4 bis 6cm Stärke und 16cm Höhe verwendet und diefelben entfprechend enger legt, kann man von einer Spundung der Bretter ganz abfehen und eine Stärke derfelben von 2cm als genügend erachten. Ein Vortheil der Spundung iH aber noch der, dafs beim OffenHehen der FenHer und Luken der Wind nicht in die Fugen der Bretter eindringen und die Pappe von unten aufheben kann. Diefes fortwährende Aufbaufchen der Pappe bei jedem WindHofse führt dazu, dafs fie an der Nagelung abreifst.

Man hat ferner darauf zu fehen, dafs die Bretter eine gleichmäfsige Stärke haben, hervorHehende Kanten erforderlichenfalls abgehobelt werden, dafs ihre Breite nicht mehr als 16cm beträgt, um das Werfen derfelben auf das geringHe Mafs zu befchränken, dafs fie mit verfetzten Stöfsen aufgenagelt werden und dafs fie in der Oberfläche keine Waldkanten, AHlöcher oder fonHige Unebenheiten zeigen,-welche eine Befchädigung der Pappe beim Betreten der Dächer, fo wie bei Hagelwetter verurfachen würden. Befonders bei weit ausladenden Sparren, bei den fog. überhängenden Dächern, mufs eine forgfältige Verankerung der erHeren mit den DrempelHielen oder, wo folche fehlen, mit der Dachbalkenlage, und zwar mindeHens an den Ecken des Gebäudes und bei den Bindern, Hattfinden, um das Abheben des leichten Daches durch den Sturm zu verhindern. Dafs in folchen Fällen die Schalung

Fig. 21.

'/m

1|

Ęj

l/l

V20 n- Gr.

der von aufsen fichtbaren Theile des Daches unbedingt zu fpunden ift, verfteht fich wohl von felbft (Fig. 21).

Die Eindeckung mit Papptafeln von etwa 0,7 5 m Breite und 1,0 0 m Länge ift vollftändig veraltet und wird wegen der Uebelftände, welche durch die vielen Stöfse PaPPdächer. und Fugen herbeigeführt werden, heute nicht mehr ausgeführt. Die Eindeckung

erfolgte entweder mittels Leiften, wie noch heute bei Rollenpappe, oder dadurch, dafs man die einzelnen Tafeln in zur Firftlinie fchräger oder fenkrechter Richtung (Fig. 22 u. 23) fo verlegte, dafs fie einander an den Stöfsen 5 bis 7cm überdeckten und hier mittels Dachlacks zufammengeklebt, aufserdem aber mittels Achtbarer Nagelung auf der Schalung befeftigt wurden. Es foll hier nicht weiter auf diefe Eindeckungsart eingegangen werden.

Von den jetzt gebräuchlichen Eindeckungen mit Rollenpappe können wir unterfcheiden :

a) Die Eindeckung ohne Leiften mit offener Nagelung (fog. ebenes Pappdach);

ß) die Eindeckung mit verdeckter Nagelung auf dreieckigen Leiften (Leiften-dach), und

7) die doppellagige Eindeckung.

Fig. 22.

Fig. 23.

X'

xl

<-•

22.

Tafel-

23-

Rollen-

PaPPdächer.

24.

Eindeckung

ohne

Leiften.

Fig. 24.

tye

cm

Jk0 n- Gr.

von

25-

Leiften-

dächer.

ZU

Nach Vereinbarung des Vereins deutfcher Dachpappen-Fabrikanten wird die Rollenpappe l,o m breit und in Längen von 7,5 bis 20,o m angefertigt, feiten noch in einer Breite von 0,9 m. Die Eindeckung mit Rollenpappe enthält demnach weit weniger Fugen, ift defshalb dichter und verträgt eine weit flachere Neigung, als die veraltete mit Tafelpappe.

Die Eindeckung ohne Leiften mit offener Nagelung erfolgt nur bei Dächern untergeordneter Gebäude fo, dafs man damit beginnt, eine Rolle Dachpappe längs der Traufe mit einem Ueberftande von 6cm über die Traufkante der Bretterfchalung abzuwickeln. Diefer Rand wird zur Hälfte nach unten umgebogen und darauf mit Pappnägeln, breitköpfigen und verzinkten Rohrnägeln, in etwa 4 cnJ Abftand nach Fig. 21 an der Traufkante befeftigt. Eben fo gefchieht dies an der Giebelfeite, wenn man nicht vorzieht, hier die Befeftigung mittels dreikantiger Leiften, wie bei den Leiftendächern befchrieben werden wird, vorzunehmen. Ift die Länge des Gebäudes gröfser, als die Länge der Papprolle, fo mufs eine zweite an die erfte geftofsen werden, fo zwar, dafs fleh beider Ränder 7 bis 10cm breit überdecken, wobei felbft-verftändlich die der Wetterfeite zunächft liegende Rolle die überdeckende ift. Die Ränder werden mit Dachlack feft auf einander geklebt und darauf in Zwifchenräumen von 4cm auf die SchaLung feft genagelt. Die übrigen Bahnen werden eben fo parallel zur Firft- und Trauflinie angeordnet, dafs jede die tiefer liegende um 4cm Breite überdeckt, jgg worauf der Stofs, wie eben befchrieben, gedichtet und befeftigt wird. Die wagrechten Nähte liegen alfo je nach der Breite der Rollen in 86 bis 96 Entfernung.

Man hat darauf zu achten, dafs die Nagelreihen nicht auf eine Fuge oder nahe zu beiden Seiten einer folchen treffen, weil hierbei einmal die Befeftigung eine mangelhafte, dann aber auch die Pappe in Folge des Werfens der Bretter leicht dem Zerreifsen ausgefetzt fein würde. Die am Firft zufammentreffenden Bahnen überdecken fleh fo, dafs das überdeckende Ende nach unten gerichtet und der Wetterfeite abgekehrt ift (Fig. 24). Hierauf erfolgt der Anftrich, wie fpäter noch näher erörtert werden wird. Mufs die Ausführung bei ftarkem Winde erfolgen, fo find die Pappbahnen vor ihrer Nagelung durch Befchweren mit Ziegelfteinen u. f. w. in ihrer Lage feft zu halten. Die Dachfchalung mufs vor dem Belegen mit Dachpappe gut abgefegt und befonders von herumliegenden Steinchen und Nägeln gereinigt fein, eben fo fpäter die Dachpappe vor dem Anftreichen von allen Abfällen, Staub u. f. w. Das Betreten der frifchen Eindeckung durch die Arbeiter mit Stiefeln ift zu verbieten, weil daran haftende Nägel leicht die weiche und empfindliche Dachpappe verletzen können.

Für 1 qm derartiger Dachdeckung find erforderlich: 1,05 qm Pappe (etwa 2,5 fchwer), 50 Nägel (¹⁶/i2), 0,20kg Afphalt und 0,6 ¹ Steinkohlentheer.

Bei der Eindeckung mit Leiften empfiehlt es fich, die Sparren 98cm von Mitte Mitte entfernt zu legen oder, wenn dünne Bohlenfparren zur Verwendung kommen, die Hälfte diefer Entfernung einzuhalten, damit die Sparrenweiten der Breite der Pappbahnen entfprechen und die zur Firftlinie fenkrecht angeordneten Leiften auf einem Sparren mit etwa 10cm langen Drahtnägeln (¹⁹/36) in 75cm Abftand befeftigt

werden können. Treffen die Leiften nicht auf die Sparren, fo find die vorftehenden Nagelfpitzen an der Unterfeite der Schalbretter umzufchlagen. Bei nicht gefpundeter Schalung hat man zu beachten, dafs der Stofs zweier Leiften nicht auf eine Bretterfuge trifft, weil durch das Werfen der Bretter die Leiftenenden verfchoben und die deckenden Pappftreifen zerriffen werden würden (Fig. 25). Am beften überläfft man das Annageln der Leiften dem Dachdecker und nicht dem Zimmermann, weil jener am beften weifs, worauf es

dabei ankommt.

Fig- 25.

^20 n. Gr.

Die Leiften werden nach Fig. 26 u. 27 aus aft-freien, möglichft trockenen, 33mm ftarken Brettern aufgetrennt, fo dafs fie im Querfchnitt ein gleichfchenkeliges Dreieck von 65mm Bafis und 33mm Höhe bilden, deffen rechtwinkelige Spitze (Kante) etwas abzurunden ift. An der Traufe werden die Enden der Leiften entweder winkelrecht abgefchnitten oder abgefchrägt und die fcharfen Kanten gebrochen. Die Papprollen werden nun, an

einer Traufkante beginnend, fenkrecht zur Firftlinie zwifchen je zwei Leiften ausgebreitet und nach Fig. 28 feft in die Winkel bei x eingedrückt, damit fie hier nicht hohl liegen und fpäter keine Spannung erleiden, wenn fie bei dem unvermeidlichen Austrocknen fich etwas zu-fammenziehen füllten. An der Traufe werden die Pappbahnen entweder nach Fig. 21

mit offener oder nach Fig. 29 mit verdeckter Nagelung befeftigt, fo dafs die Pappe etwa 2cm über die Schalung hinwegreicht und das Waffer abtropfen kann, ohne die Bretter zu näffen, oder endlich nach Fig. 30, wo zu noch befferer Haltbarkeit ein Heftftreifen eingefügt ift. Gewöhnlich wird die Länge einer Papprolle genügen, um von einer Traufkante über den Firft hinweg bis zu der entgegengefetzten auszureichen. Wo dies nicht der Fall ift, werden die Bahnen entweder nach Fig. 31 iiberfalzt, fo dafs die Nagelung verdeckt ift, oder es überdecken fich die Papplagen nur etwa 8cm weit und werden durch offene Nagelung in höch-

Fig. 26.

Fig. 27.

Fig. 28.

.......................................................................................

^    w/m.y///////m/////////m^M///////^^    2

ÉÈ

Fig. 29.

Fig. 30.

Fig- 3¹-

1/20 n. Gr.

1/20 Gr.

ftens 5 cm Abftand verbunden. Findet der Stofs am Firft ftatt, fo ift je nach Gröfse des Firftwinkels die Ueberdeckung 15 bis 20 breit zu machen und an der der Wetterfeite entgegengefetzten Dachhälfte anzuordnen (Fig. 24). Die Deck- oder Kappftreifen, von befonders guter Pappe hergeftellt, find dem Leiftenprofil entfprechend 10cm breit zu fchneiden, in der Mitte einzukneifen, feft auf die obere Leiftenkante zu drücken und mit ausnahmsweife, grofsköpfigen, verzinkten Drahtnägeln in 5 bis 6cm Abftand von einander in der Mitte der Seitenflächen der Latten

3/20 n. Gr.

Fig. 32.

Fig. 33-

Fig- 34-

cm

im» f ~ "

; •• j...... m.

zu befeftigen (Fig. 32).

Uebrigens wird von einzelnen Fabrikanten die Lattung auch enger genommen und dann nach Fig. 33 unter Vermeidung der Deckftreifen entweder nur eine Bahn über die Leifte hinweg genagelt oder nach

i/io n. Gr.

Fig. 34 jede einzelne darüber hinweggezogen. Diefe Condruction id aber defs-halb nicht fehr empfehlenswerth, weil die Papprollen an den Seiten der Leiden, wo keine Nagelung dattfindet, fehr bald hohl aufliegen werden. Ift die Leifte an der Traufkante winkelrecht abgefägt, fo werden die beiden Lappen des hier in der Mitte aufgetrennten Dachftreifens fchräg über einander gelegt und auf das Hirnende der Leiden, bezw. die Traufkante genagelt; ihre vortretenden Spitzen find abzufchnei- — den (Fig. 35). Hat man aber die Deckleide von der Traufkante auslaufend bis auf etwa 15 bis 20cm Länge abgefchrägt (Fig. 36), fo dafs die an den Seiten der Leiden aufgebogenen Pappbahnenränder dch auf diefer Abflachung allmählich bis zur Traufkante fenken, fo werden de, in vorher befchriebener Weife dort die Traufe bildend, befedigt. Der Deckdreifen wird in diefem Falle mit —— — dem Traufrande abfchliefsend über die abgeflachte Deckleide und die hier anfchliefsenden Pappbahnen wie zuvor aufwärts gelegt, nachdem letztere mit heifsem Dachlack überzogen worden. Es id hierbei auf eine recht gleichmäfsige Lage und Verkittung der fleh etwas dauenden Pappränder und Deckdreifen zu fehen.

Fig- 35-

|_Q______oj

l'io n. Gr.

Fig. 36.

i/io n. Gr.

Fig. 37-

]/x0 n. Gr.

An den Giebeln frei dehender Gebäude erfolgt die Deckung entweder genau eben fo, wie an den Traufkanten oder, befonders bei einem Leidendach, nach Fig. 37 dadurch, dafs hier am Rande der etwas über den äufserden Sparren überdehenden Schalung eine halbe Leide fo aufgenagelt wird, dafs de mit dem Hirnende der Bretter und einer ihrer fchmalen Seiten zufammen eine zur Dachfläche rechtwinkelige Fläche bildet. Die beim Zerlägen eines Brettes in Dachleiden abfallenden Ränder (Fig. 26) können hier paffend verwerthet werden. An diefer Leide wird die äufserde Pappbahn wie gewöhnlich aufgebogen und ähnlich, wie bei den übrigen Leiden, bezw. der Traufkante, mit einem etwas breiteren Deckdreifen überdeckt. Zur befferen Sicherung gegen Stürme werden je nach Gröfse der Dächer ein oder zwei diefer äufserden Giebelfelder mit nur halben Pappbahnen belegt.

Fig. 38-

Stofsen die mit Pappe einzudeckenden Dachflächen an eine lothrechte Mauer, Brand- oder Giebelmauer u. dergl., fo id eine paffend zugefchnittene Deckleide oder auch ein fchräges Brett in die Kehle zu legen und mit der bis an die Mauer reichenden Pappbahn zu bedecken.

Hierüber wird mit Afphaltkitt der Deckdreifen geklebt, aufgenagelt und an der Wand bis in eine höher liegende Fuge hinaufgeführt, in welcher er, etwa 2 bis 3 cm tief eingreifend, durch Putz- oder Mauerhaken fed gehalten wird (Fig. 38).

Die Fuge id darauf mit Cementmörtel auszudreichen. Häufig wird datt deffen ein fog. Faferkitt verwendet, den man dadurch herdeilt, dafs dem gewöhnlichen Afphaltkitt noch etwa 15 Procent zerkleinerter Lumpenfafern zugemifcht werden, wodurch nach Art des Strohlehms oder Haarmörtels ein befferer Zufammenhang der Made bewirkt wird. In anderer Weife kann der Maueranfchlufs auch fo gefchehen, dafs man die Deckbahn über die Anfchlufs-leifte oder das fchräge Brett hinweg an der Mauer bis an die betreffende tiefe Fuge in die Höhe führt, fie hier feffc klebt und dann noch durch einen in der Mauer mit Putzhaken befeftigten, rechtwinkelig gebogenen Zinkftreifen bedeckt (Fig. 39).

Fig- 39-

]/₂0 n. Gr.

Vortheilhaft ift es, das Mauerwerk etwa 3 bis 4 Ziegelfchichten hoch gegen Spritzwaffer, fchmel-zenden Schnee u. f. w. durch loth-rechte Bekleidung zu fchützen; auch empfiehlt es fich, die über der vertieften Fuge liegenden beiden Mauerfchichten zum Schutz derfelben und zur Erzielung gröfserer

Fig. 40.

JL

L_J

u.

Tf

JT

Haltbarkeit des Deck-ftreifens 5 bis 6 cm weit vorzukragen. An Giebelmauern mufs felbft-verftändlich diefer An-fchlufs treppenartig abfetzen (Fig. 40).

-I20 n- Gr.

Fig. 41.

l»

IT

Öi

i.

ij)

Ui

^20 n. Gr.

Genau eben fo erfolgt der Anfchlufs bei Schornfteinen, Dachlichtern, Ausfteigeluken (Fig. 41), nur dafs an der dem Dachfirft zugekehrten Seite, um den fchnellen Ab-flufs des Waffers zu befördern, die Kehlhölzer mit Seitengefälle zu verfehen find. Auch kann man bei Schornfteinen die Deckftreifen dadurch im Mauerwerk be-feftigen, dafs man daffelbe nur 2 bis 4 Schichten hoch über Dach aufführt, die Deckftreifen dann breit darüber auflegt und hierauf erft das Mauerwerk fortfetzt. Dies hat aber den Nachtheil, dafs die frifche Dachpappe durch den Maurer leicht befchädigt wird. An hölzernem Rahmenwerk, alfo Ausfteigeluken u. f. w., werden die Deckftreifen auf dem oberen, wagrechten Rande einfach durch Nagelung befeftigt. In gleicher Weife gefchieht die Bekleidung der Deckel (Fig. 42). Bei befferen Bauten ftellt man jedoch alle derartigen Anfchliiffe, wie bei den Holz-cementdächern u. f. w. näher befchrieben

werden wird, von Zinkblech her.. Kehlen find, wenn nicht die Verwendung von Zinkblech vorgezogen wird, doppelt einzudecken, alfo mit einer Unterlage von Dachpappe oder beffer von Dachfilz zu verfehen, auf welche die obere aufgelegt, auch aufgeklebt wird. Bei einem gewöhnlichen Pappdach werden die an diefe obere Papplage anftofsenden Enden der feitlichen Pappbahnen fo fchräg abgefchnitten, dafs fie die Ränder der erfteren noch 8 bis 10 cm breit überdecken, dann mit Dachlack aufgeklebt und aufgenagelt. Beim Leiftendache ift nach Fig. 43 u. 44 zunächft die Kehle mit einem Brette wagrecht auszufüttern, darauf Ober- und Unterlage in der Kehle entlang zu legen, welche von den Pappbahnen der anfchliefsenden Dachflächen an der Kante überdeckt werden müffen; dann erft find die Leiften unterzufchie-ben, auf die Schalung zu nageln und die Bahnen daran zu befeftigen. Die Leiften müffen verfetzt liegen, damit kein Aufftau des abfliefsenden Waffers eintreten kann.

¹/20 n. Gr.

Fig- 43-

Mi

t'20 n. Gr.

Fig. 44.

SU

Bei Eindeckung von Graten der Walm- und Zeltdächer kann man entweder fo, wie bei Dachfirften verfahren oder auf dem Grate entlang eine Leifte anbringen, gegen welche man die anderen Dach-leiften anftofsen läfft. Die Pappbahnen find in diefem Falle fchräg zu fchneiden und an den Gratleiften eben fo zu befeftigen, wie an allen übrigen (Fig. 45).

'ko n. Gr.

Fig. 45-

'ko n- Gr.

Die Deckftreifen, Näthe und Traufkanten find vor dem allgemeinen Anftrich mit einem befonders guten, heifsen Afphaltkitt zu be-ftreichen, welcher ihnen einen wirkfamen Schutz gewähren und befonders verhindern foll, dafs fich die unteren Kanten der Deckftreifen nach Fig. 46 von den Deckbahnen abheben, worauf fich die Nagelköpfe leicht durch die Deckftreifen und hiernach auch durch die Pappbahnen ziehen und dabei fchwer zu beffernde Befchädigungen ver-urfachen würden. Jetzt endlich kann bei trockenem, warmem Wetter der allgemeine Anftrich des Daches mit recht heifser Anftrichmaffe erfolgen, wobei am beften Scheuerbefen oder Schrubber von Piaffava-Fafer oder grofse Pinfel aus Tuchlappen zu benutzen find. Bei Froft- und Regenwetter hat man das Streichen zu unterlaßen, weil dann die Maffe zu leicht dickfltiffig wird, alfo in die Poren der Pappe nicht eindringen kann oder auf der naffen Fläche nicht haftet. Man thut beffer, im Herbft eingedeckte Dächer den erften Winter hindurch ohne Anftrich zu laffen, als ihn an kalten, regnerifchen

Tagen auszuführen. Derfelbe ift dünn, in gleichmäfsiger Schicht aufzubringen, fo dafs alle Stellen gut bedeckt find, aber auch WWmÆÆËmMMMM. das Herabfliefsen der Maffe ausgefchloffen ift. Gewöhnlich wird das frifch geftrichene Dach fogleich mit Sand behebt, um diefes Herabfliefsen zu verhindern. Die Nothwendigkeit des Sandens hängt von der Zufammenfetzung der Anftrichmaffe ab und ift oft nicht zu vermeiden, wird auch von vielen Fabrikanten damit begründet, dafs der Sand das Entweichen der im Theer enthaltenen flüchtigen Beftandtheile verzögern folle. Dies wird bei der aufserordentlich dünnen Sandlage überhaupt nicht der Fall fein können. Eine gut zufammengefetzte Anftrichmaffe bedarf des Sandens gar nicht; ja letzteres ift fogar fchädlich, weil der Sand mit der eingetrockneten Anftrichmaffe allmählich eine dicke, harte Krulle bildet, welche, fei es durch Betreten des Daches oder durch Einwirkung von Kälte, leicht Riffe bekommt und Undichtigkeiten verurfacht. Die Nothwendigkeit des Sandens beweist alfo an und für fich fchon die fehlerhafte Zufammenfetzung der Anftrichmaffe, welche die durch Verdunftung der Kohlen-wafferftoffe und flüchtigen Oele in der Dachpappe entftandenen Poren ausfüllen, fie weicher und biegfamer machen und einen fchützenden Ueberzug bilden Toll.

Fig. 46.

J/l0 n. Gr.

Für 1 qm fertigen Pappdaches find etwa erforderlich:

Pappe

Leiften

Nägel

Afphalt

Steinkohlentheer

1,05 <łm (etwa 3,o kg)

1,05 für l,oo Länge

w 'S?

0,3 kg

0,6

Stück.

Liter

Dachrinnen werden bei befferen Gebäuden allgemein aus Zinkblech hergeftellt, welches man ja leicht mit der Pappe überfalzen kann. Bei kleineren Bauten läfft man aber nach Fig. 47 u. 48 die Deckleiften etwa 50 cm von der Traufkante ent-

Fig. 48.

Fig. 47-

Lo n. Gr.

^20 n- Gr.

fernt endigen und befeftigt hier eine dreieckige Leifte mit fehr kleinem Neigungswinkel, an welcher fich das abfliefsende Waffer fammelt und zum Abfallrohre geleitet wird.

Eine etwas reichere Rinnenlage zeigt Fig. 49, bei welcher unmittelbar an der Dachtraufe mittels Brettknaggen eine Kehle von Schalbrettern mit geringem Gefälle nach dem Abfallrohr zu gebildet wird, die fich hinter einem decorativ aus-gefchnittenen Stirnbrette verfteckt. Die Kehle ift mit Dachfilz auszufüttern und dann wie die Dachdeckung felbft zu behandeln. Das Abfallrohr ift an ein Zinkblech mit entfprechender runder Oeffnung zu löthen, welches auf die Schalung ge-

J/20 n. Gr.

2Ó

Fig. 49.

Fig- 5°-

nagelt wird und feit-wärts und aufwärts der Abflufsöfifnung minde-ffcens 20 bis 25 cm weit auf liegt (Fig. 48 u. 49).

Auf diefe Zinkplatte, bezw. auf die Unterlage wird die Pappe mit Dachlack aufgekittet.

Genau eben fo erfolgt die Verbindung bei kleineren Dachlichtfenftern, welche bei befferen Gebäuden ftets aus Zinkblech hergeftellt werden und den Vorzug haben, zum Zweck der Lüftung fich öffnen zu laffen. Soll bei unbedeutenderen Baulichkeiten der Dachraum nur Licht erhalten, fo kann man nach Fig. 51 u. 52

ijj

JŁ

V20 n. Gr.

Fig. 51.

Fig. 52.

V20 n. Gr.

eine ftarke Glasfcheibe auf die mit Pappe bekleidete Dachfläche auflegen und einen dreifeitigen Rahmen über die Ränder fchrauben. Eine kleine ringsum befeftigte Zinkrinne dient zur Aufnahme des Schweifswaffers. Mündungen von Dampf-ausftrömungsrohren über Pappdächern find mögiichft zu vermeiden, weil durch das Abtropfen des heifsen Condenfationswaffers die Pappe nach und nach erweicht, aufgelöst und fortgefpült wird. Kann man diefelben nicht abfeits legen, um das Abtropfen auf das Dach zu verhindern, fo thut man gut, über die Pappe an der betreffenden Stelle zum Schutz eine Zinkblechtafel zu nageln.

Sollen die unmittelbar unter dem Dache liegenden Räume zu Wohnungen benutzt werden, fo wird man die Sparren auch auf der Unterfeite fchalen und mit einem Rohrputz verfehen müffen, darf dann aber nie vergehen, den Zwifchenraum gut zu lüften, weil fleh fonft fehr fchnell Fäulnifs und Schwammbildung am Holzwerk einftellen würden. Ueber diefe Lüftungsvorrichtungen foll bei Befchreibung des Holzcementdaches das Nöthige gefagt werden. Auch bei Anwendung von Pappdächern über Räumen, in denen Wafferdämpfe und hohe Wärmegrade entwickelt werden, dürfte eine folche Schalung mit Putz zu empfehlen fein, um die Dachpappe der fchädlichen Einwirkung der Dämpfe und der Hitze von unten her zu entziehen, was allerdings eine gefpundete Dachfchalung auch fchon einigerinafsen thun wird, fobald damit eine gute Lüftung jener Räume verbunden ift. Zu diefem Zwecke kann man auch in einfachfter Weife Schlote von Brettern herftellen, die an der Aufsenfeite mit Pappe zu bekleiden und gegen einfallenden Regen und Schnee durch ein kleines Pappdach zu fchützen find. Auch kann man, befonders um den Abzug von Rauch oder Wafferdämpfen zu befördern, am Firft des Daches in der Verfchalung eine fchlitzartige Oefifnung von 0,3 bis 0,5 m Breite und beliebiger Länge laßen und das Eindringen von Schnee und Regen dadurch verhüten, dafs man mit Hilfe der über den Firft hinausftehenden Sparren in gewiffer Höhe ein kleines Dach anbringt (Fig. 53). Selbftverftändlich mufs man auch bei Anordnung diefer Schlote für Luftumlauf, alfo dafür forgen, dafs an anderer Stelle, befonders feitwärts, in gröfserer Tiefe frifche Luft in den Dachraum einftrömen kann.

Fig. 53-

o>

¹Uo n- Gr.

Vielfach wird zur Erlangung warmer Bodenräume das fchon befprochene Anbringen einer zweiten Schalung an der Unterfeite der Sparren oder der Erfatz der Dachfchalung durch einen halben Windelboden befonders für ländliche Gebäude empfohlen, fo dafs man auf an den Sparren entlang genagelten Latten mit Stroh umwickelte Stakhölzer legt, diefelben an der Unterfeite mit Lehm- oder Kalkmörtel glatt putzt, oben aber den Zwifchenraum zwifchen den Sparren mit Strohlehm ausfüllt, fo dafs die Oberfläche diefes Windelbodens überall mit den Oberkanten der Sparren in einer Ebene liegt (Fig. 49 u. 50). Nur wo die Sparren über die Um-faffungsmauern hinausragen, mufs eine gefpundete Schalung, fchon des befferen

Fig- 54-

'ZV-V

Tis

Ml

1ü

:zz

y20 n. Gr.

Ausfehens wegen, angebracht werden; hierüber legt man das Pappdach in gewöhnlicher Weife, auch ein Leiften-dach, fobald die Sparrentheilung mit der Rollenbreite übereinftimmt. Selbft die Anwendung eines geftreckten Windelbodens nach Fig. 54 ift für untergeordnete ländliche Gebäude ftatt der Schalung zu empfehlen, bei allen folchen Dächern aber das gröfsere Gewicht zu beriickfichtigen, welches den Vortheil eines billigeren Deckverfahrens jedenfalls durch die NothWendigkeit der Verwendung gröfserer Holzftärken bei der Dach-Conftruction ausgleichen wird.

Der Anftrich des Pappdaches darf erft erneuert werden, wenn der alte zu fchwinden beginnt und die Pappe zu Tage tritt. Es ift nicht nothwendig, dafs diefer Zeitpunkt, z. B. bei einem Satteldache, gleichmäfsig an beiden Dachflächen eintritt ; fondern dies wird zumeift an der Sonnenfeite früher, als an der der Sonne abgewendeten Fläche gefchehen. In folchem Falle darf demnach der Anftrich nicht gleichzeitig an beiden Seiten erfolgen. Gewöhnlich ift anzunehmen, dafs bei einem neuen Pappdache derfelbe fchon nach 2 Jahren, dann aber erft in Zwifchenräumen von 4 bis 5 Jahren zu erneuern ift; denn das zu häufige Theeren ift ein grofser, aber fehr häufig vorkommender Fehler, weil dadurch eine dichte, harte Krufte gebildet wird, welche bei Temperaturveränderung reifst und fo Undichtigkeiten des Daches verurfacht, zumal wenn diefe Kruftenbildung noch durch Sandftreuen begünftigt wird. Der wiederholte Anftrich hat nur den Zweck, der Pappe die durch die Witterung entzogenen öligen Beftandtheile wieder zuzuführen, alfo die dadurch entftandenen Poren auszufüllen, fie wieder gefchmeidig zu machen und einen fchützenden Ueberzug zu bilden.

Kleinere Befchädigungen von Pappdächern laffen fleh fchon durch Ueber-28

ffreichen mit einem fehr confiftenten Dachlack aus- Fig. 55-beffern, welcher wahrfcheinlich einen Zufatz von Kautfchuk enthält, Riffe aber dadurch bekommt, dafs man mit Theer getränktes Packpapier oder gefpal-tenen Dachfilz in der Richtung nach dem Firft zü unterfchiebt, nach der Traufe zu aber aufliegen läfft und hier mit Afphaltkitt befeftigt (Fig. 55 u. 56).

In anderen Fällen wird man wieder durch einfaches Aufkleben folchen Theer-papiers oder Dachfilzes feinen Zweck erreichen. Das Aufnageln kleiner Papp-ftücke ift aber entfchieden zu verwerfen, weil die Nägel fich bei den unvermeidlichen Bewegungen der Pappfelder leicht durchziehen und fomit neuen Schaden verurfachen. Ift derfelbe gröfser, fo trägt man das fchadhafte Stück der Pappbahn zwifchen zwei Leiften vollftändig ab und zieht einen um 20cm längeren, neuen Theil ein, welcher oben 10 cm breit unter die alte Bahn gefchoben und mit Afphaltkitt angeklebt wird, unten um eben fo viel über diefelbe fortgreift. Auch auf die Deckleiften werden neue Streifen genagelt, zunächft afphaltirt und fchliefslich eben fo wie die neue Papplage mit Anftrichmaffe geftrichen. Ein grofser Fehler ift es, Pappbahnen, welche vom Winde aufgebaufcht werden, durch Nagelung befeftigen zu wollen, weil binnen kurzer Zeit die Pappe an den Nägeln durchgeriffen und das Dach fomit zerftört werden wird. Diefem Uebelftande ift nur durch Belaften der betreffenden Pappbahnen mit Brettern oder Ziegeln abzuhelfen oder von vornherein, fobald man ihn, z. B. in Gebirgsgegenden, vorausfehen kann, durch Verwendung fchmalerer Papprollen, alfo halber Bahnen, vorzubeugen.

26.

Fig. 56.

-Ca

IlO n. Gr.

Doppellagige

Afphaitdächer. haften Fabrikation der dazu nöthigen Materialien, vorzugsweife der Dachpappe

Viele Fehler, welche den gewöhnlichen Pappdächern in Folge der mangel-

und auch der Anftrichmaffe, anhaften, können durch die Verwendung des doppellagigen Afphaltdaches vermieden werden; ja man kann fogar ein altes, undichtes Pappdach, befonders ein folches ohne Leiften, durch Umwandelung in ein doppellagiges wieder in einen brauchbaren Zuftand verfetzen. Das Doppelpappdach hat durch fein Gewicht und feine Conftruction eine gröfsere Widerftandsfähigkeit gegen Sturmfchäden, ift dichter, als ein gewöhnliches Pappdach, und gewährt in Folge feiner gröfseren Dicke auch eine gröfsere Sicherheit gegen Feuersgefahr. Der Grund für die gröfsere Dichtigkeit und Haltbarkeit des doppellagigen Afphaltdaches liegt aber nicht in der Verwendung zweier Papplagen, fondera hauptfächlich im Anbringen einer Kitt- oder beffer Ifolirfchicht zwifchen beiden.

Die Beobachtung, dafs ein bituminöfer Stoff, wie Goudron, Trmidad épuré, Steinkohlenpech, Jahre lang der Witterung ausgefetzt, nicht austrocknet und fich nur ganz unwefentlich verändert, weil er eine amorphe, nicht poröfe Maffe bildet, aus welcher flüchtige Beftandtheile nur fchwer verdunften können, während die Dachpappe, befonders bei mangelhafter Befchaffenheit, wie früher ^erwähnt, in P'olge ihrer von Zeit zu Zeit immer mehr zunehmenden Porofität den atmofphärifchen Kräften auch immer mehr und gröfsere Angriffspunkte bietet, muffte den Wunfch nahe legen, eine Schicht folcher Stoffe zur Dachdeckung zu benutzen, und die Schwierigkeit lag nur darin, das Herabfliefsen diefer unter Einwirkung von Wärme weich werdenden Maffe zu verhindern. Dies gefchieht durch eine zweite, obere Papplage, welche alfo wefentlich den Zweck hat, jene Ifolirfchicht in ihrer Lage und gleichmäfsigen Stärke zu erhalten. Die Beftändigkeit des doppellagigen Pappdaches beruht demnach hauptfächlich auf der Erhaltung- diefer Ifolirfchicht in gleich-mäfsiger Wirkfamkeit, und dazu dient die obere Papplage felbft dann noch, wenn fie hart, brüchig und mürbe geworden fein follte ; doch wird man felbftverftändlich diefe Zerftörung durch nach Bedürfnifs wiederholte Anftriche mit Dachlack zu verhindern fuchen.

Die untere Papplage wird durch die Ifolirfchicht und Decklage den fchäd-lichen Einwirkungen der Atmofphäre gänzlich entzogen, bleibt zähe, feft und bieg-fam und kann defshalb den unvermeidlichen Bewegungen der Schalbretter, den äufseren Angriffen und Erfchiitterungen dauernd Widerftand leiften. Ein Vortheil diefer Doppelpappdächer ift im Uebrigen auch das Fehlen jeder offenen Nagelung, welche bei den früher befchriebenen Dächern fo leicht zu Undichtigkeiten Yer-anlaffung gibt.

Fig- 57-

J/lO n.Gr.

Die Eindeckung erfolgt auf einer, wie bei den einfachen Pappdächern her-geftellten Schalung mit Lederpappe, einer nur an einer Seite mit Sand beftreuten gewöhnlichen Dachpappe fo, dafs die gefandete Seite nach unten zu liegen kommt und man an der Traufkante mit einer dazu parallel liegenden Bahn von halber Breite beginnt, wobei man fie vorn einfach umbiegt und mit der Unterkante des Traufbrettes gleich legt (Fig. 57). An der dem Firft zugekehrten Seite wird die Bahn in Abhanden von 8 bis 10cm feft genagelt, dann in einer Breite von G bis 8cm mit heifser Klebmaffe beftrichen und darauf die zweite Bahn durch Drücken

und Streichen aufgeklebt (Fig. 58). So geht es, wie beim einfachen Rollenpappdach, fort mit der Ausnahme, dafs bei jeder Bahn immer nur der obere Rand aulgenagelt, der untere aber nur aufgeklebt wird. Plierauf werden, vom Giebelende beginnend, in Abhanden von 1 m, Sicherheitsdrähte

3-Banddraht von der Traufe bis zum Firft gezogen, indem man fte in Entfernung von 92 bis 94 cm einmal um verzinkte Schiefer- oder Schlofsnägel wickelt, über welche man vorher runde Plättchen aus altem Leder von 15 bis 20 mm Durchmeffer ge-

Fig. 58.

Draht.

D.

von

geglühtem

<?

&------

Wetter

VluO n. Gr.

zogen hat ; diefe Nägel werden Die Draht-

immer unterhalb des geklebten Stofses zweier Bahnen eingefchlagen. einlage hat den Zweck, dem Pappdache mehr Steifigkeit und Widerftandsfiähigkcit gegen die Angriffe des Windes zu gewähren, die untere Papplage feft an die Schalung anzudrücken und ihre Nagelung auf das geringfte Mafs zu befehranken. Ein Roften des Drahtes kann bei feiner Ifolirung nicht eintreten.

Von gröfster Wichtigkeit ift nach dem früher Gefagten die Zufammenfetzung der nunmehr aufzubringenden Ifolirmaffe. Luhmann empfiehlt hierfür die cillcn beiden der in Art. 17 (S. 17) mitgetheilten Vorfchriften. Man beginnt wieder der Traufe und ftreicht zunächft mit der heifsen Maffe die erfte Bahn von hui bei Breite und die Hälfte der zweiten fo, dafs die Ifolir- und Klebfchicht duichucg

an

Als Anftrichmaffe der oberen Deckhaut empfiehlt Luhmann folgende Zufammenfetzungen :

*120 ¹¹ • Gr.

a) 50 Theile abdeftillirten Steinkohlentheer, 15 Theile Trinidad-Afphalt, 10 Theile paraffinhaltiges Mineralöl und 25 Theile trockenen, fein gemahlenen Thon.

ß) 50 Theile abdeftillirten Steinkohlentheer, 15 Theile Colophonium, 5 Theile Harzöl und 30 Theile fein gepulverten, trockenen Thonfchiefer.

y)‘ 50 Theile abdeftillirten Theer, 15 Theile Colophonium, 7 Theile Leinölfirnifs, 1 Theil Braun-ftein und 17 Theile fein gepulverten, trockenen Thon.

Fig. 6l.

Die Zufammenfetzung der Anftrichmaffe mufs fo befchaffen fein, dafs der Dachlack durch Verdunftung eines kleinen Theiles flüchtiger Oele fchnell einen ge-wiffen Grad von Trockenheit annimmt, ohne zu einer harten, fpröden Maffe einzutrocknen. Eine Befandung bleibt beffer weg. Ift die Maffe fo dünnflüffig, dafs fie leicht vom Dache herunterfliefsen würde, fo ift der An-ftrich möglichft dünn aufzutragen und dafür in kürzeren Zwifchenräumen zu wiederholen.

-Loo n. Gr.

30

eine Stärke von 2 bis 3mm erhält, legt darüber eine Bahn von ganzer Breite, indem man diefelbe an der Traufkante zweimal umbiegt (Fig. 57), die erfte Falte zwifchen Traufkante und erfte Lage (Lederpappe) fchiebt und darauf in Abftänden von 4cm mit Nägeln befeftigt. Man benutzt für die zweite Schicht eine dünnere Pappe, die fog. Deck- oder Klebepappe, welche überall durch Andrücken und Streichen mittels der Ifolirfchicht an die Lederpappe feft angeklebt fein mufs. Darauf erfolgt das Anheften mit Nägeln an der oberen Kante und der Fortgang der Arbeiten genau wie bei der erften Lage. Etwaige Quernähte in den Bahnen der Decklage hat man fchräg anzulegen und darauf zu fehen, dafs die der Wetterfeite zunächft liegende Bahn die überdeckende ift (Fig. 58). Die übrigen Conftructionen am Dach erfolgen wie beim einfachen Pappdach; doch kann man ganz nach Belieben (z. B. nach Fig. 59) die Bordleiften auf der erften Lage befeftigen und fie darauf mit der zweiten umkleiden oder beide Pappbahnen darüber hinwegziehen, fo dafs die Leiften unmittelbar auf die Schalung genagelt find.

Fig. 60 zeigt die Dachrinnenlage eines mit doppellagiger Pappe eingedeckten, fehr häufig vorkommenden Shed-Daches, Fig. 61 die Eindeckung eines Grates.

Fig- 59-

ik

Fig. 60.

î/io n. Gr.

1U

In fehr einfacher Weife laffen fich alte fchad-hafte Pappdächer ohne Leiften in doppellagige Pappdächer umwandeln, indem man zunächft die Schäden derfelben auffucht und Riffe und undichte Stellen mit einem Stück getheerten Pack-papieres überklebt. Dann ift es vortheilhaft, zunächft die ganze Dachfläche mit dünnflüffigem, erhitztem Steinkohlentheer zu ftreichen, um derfelben wieder einen gewiffen Grad von Gefchmeidigkeit zu geben, hierauf die Drähte zu ziehen, die Ifolirmaffe und Decklage aufzubringen u. f. w., alfo im Uebrigen wie bei einem neuen Dache zu verfahren. Ein Leiftendach kann man nur dadurch in ein Doppel-

3i

dach umwandeln, dafs man nach Anftrich der Fläche mit Ifolirmafie die Decklage genau in derfelben Weife, wie die erfte auf bringt, mit Kappftreifen über den Leiften befeftigt u. f. w. Die Papplagen parallel zur Trauf- und Firftlinie quer über die Leiften hinweg zu befeftigen, empfiehlt fich nicht.

Literatur

über » Pappdächer«.

Hagestam , O. J. Das Schwedifche Theer-Pappdach. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1853, . S. 289.

Schönberg, A. Die Pappdächer. 2. Aufl. Dresden 1857.

Leo, W. Die Dachpappe, deren Haltbarkeit und Werth als Bedachungsmaterial. Quedlinburg 1858. Degen, L. Die Eindeckung mit Theerpappe. München 1858.

Stein- oder Dachpappe. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1858, S. 161.

Förster, L. Pappedächer. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1858, S. 232.

Beck, J. Anleitung zum Eindecken der Dächer mit Steinpappe. München 1859.

Ueber Pappdächer. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1859, S. 64.

Anleitung zur guten Unterhaltung der Steinpappdächer von Büsscher & Hoffmann in Neuftadt-Ebers-walde. Zeitfchr. f. Bauw. 1861, S. 633.

Ueber die Zuläffigkeit der Dachpappe an den im Feuerrayon der Eifenbahnen liegenden Gebäuden.

Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1871, S. 126.

Das Doppel-Pappdach. Baugwks.-Ztg. 1880, S. 260.

Luhmann. E. Die Fabrikation der Dachpappe und der Anftrichmaffe für Pappdächer etc. Wien 1883. König, G. Die Pappdächer. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1884, S. 179, 191.

Hoppe & Röhming. Das doppellagige Afphaltpappdach. Halle 1892.

3) Holzcementdächer.

Abgefehen davon, dafs, wie bereits in Art. 13 (S. 13) mitgetheilt wurde, in Schweden und Finnland fchon feit langen Jahren das Papier in Verbindung mit Theeranftrichen zur Herftellung von waffer-dichten Ueberziigen an Schiffen und Gebäuden benutzt worden war, ging in Deutfchland der Gedanke, Dächer mit mehrfachen Papierlagen unter dem Namen »Harzpapier« einzudecken, bald nach Einführung der Dorn’ichen Dächer von dem damaligen Bauinfpektor Sachs in Berlin aus. Da die Papierdecke über einem Windelboden aber vom Sturme aufgerollt und herabgeweht wurde , fand diefe Art der Bedachung keine weitere Verbreitung, bis der Böttchermeifter und Apfelweinfabrikant Samuel Häusler zu Hirfchberg in Schienen im Jahre 1839 darauf kam, die Maffe, welche er zum Dichten feiner Fäffer verwendete und welche im Wefentlichen aus Pech, Theer und Schwefel beftand, in Verbindung mit mehreren Papierlagen zur Herftellung von Bedachungen zu benutzen, diefe gegen äufsere Befchädigungen durch eine Ueberfchiittung mit Erde zu fichern und dadurch zugleich eine Art »hängender Gärten« zu fchaffen, welche heute noch auf feiner Befitzung in Hirfchberg vorhanden find. Von der urfprünglichen Verwendung der Maffe zum Dichten der Fäffer ift wohl ihr Name »Plolzcement« herzuleiten. Es fei nun hier gleich erwähnt, dafs die in Stiddeutfchland verbreiteten fog. »Rafendächer«, welche Mitte der fünfziger Jahre zuerft von G. Mayr in Adelholzen in Oberbayern ausgeführt wurden, nichts weiter, als diefe von Häusler erfundenen Holzcementdächer find, fo dafs auf jene hier überhaupt nicht weiter eingegangen werden foll.

Das Holzcementdach fand Anfangs nur in feiner Heimathsgegend und in befchränkter Weife Anwendung, bis ihm die grofsen Brände der Städte Frankenftein im Jahre 1858 und Goldberg im Jahre 1863 eine gröfsere Verbreitung verfchafften. Weitere Verdienfte um die Verbefferung des urfprünglichen Haus 1er’ichsn Holzcementdaches hatten fich inzwifchen die Fabrikanten Friedrich Erftirt und Matthäi in Straupitz bei Hirfchberg erworben, fo dafs letztere fogar von Manger als die eigentlichen Erfinder diefer Bedachungsart bezeichnet werden. Heute findet das Holzcementdach in Folge feiner unleugbaren Vorzüge von Jahr zu Jahr immer mehr Eingang, fogar in den weltlichen und füdlichen Gegenden Deutfch-lands, weil es kein anderes Bedachungsmaterial giebt, welches bei aufserordentliqher Dauerhaftigkeit

27.

Gefchicht-

liches.

28.

Vorzüge.

29.

Dachneigung.

3°'

Dachfchalung.

weniger Ausbefferungen erforderlich macht. Wo Klagen wegen fchlechter Haltbarkeit jener Bedachung laut geworden find , war ftets nachzuweifen , dafs der Mifserfolg durch mangelhafte und nachläffige Ausführung oder durch Verftöfse gegen allgemein anerkannte technifche Vorfchriften verfchuldet war. Am meiften beziehen fich diefelben immer auf Undichtigkeiten an den Verbindungsftellen der Zinkeinfaffung mit der Holzcementbedachung, und diefen Stellen ift defshalb bei der Ausführung der Eindeckung ftets die gröfste Sorgfalt zuzuwenden.

Die befonderen Vorzüge der Holzceméntdeckung find:

a) Die Sicherheit gegen Flugfeuer und Uebertragung des Feuers von Nachbargebäuden, ja felbft bei Holzunterftlitzung, gegen einen inneren Brand, weil bei der Dichtigkeit der Bedachung und fo fern nicht Durchbrechungen in derfelben vorhanden find, die Flamme in dem fich anfammelnden Rauche erftickt oder we.nigftens nur eine fehr langfame Verbreitung findet. Allerdings kann dies auch den Nachtheil haben, dafs ein entftandener Brand fehr fpät entdeckt wird oder dafs es die Bemühungen, ihn zu löfchen, erfchwert.

ß) Die aufserordentlich grofse Widerftandsfähigkeit gegen alle Witterungs-einflüffe bei fachgemäfser Ausführung, alfo ihre Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit, y) Die Ausführbarkeit auf maffiver, wie auf Bretterunterlage.

d) Die vortheilhaftefte Ausnutzbarkeit der unter dem Dache liegenden Räume in Folge der äufserft geringen Neigung deffelben.

s) Die Möglichkeit, diefelben als Wohnräume zu benutzen, in Folge der Fähigkeit der Holzcementdeckung, die Schwankungen der Temperatur in ihnen erheblich zu mäfsigen, und in Folge der leichten Ausführbarkeit wagrechter Decken unter dem nur wenig geneigten Dache. Endlich

C) die grofse Widerftandsfähigkeit gegen die heftigften Angriffe von Stürmen und Hagelwetter.

Die Neigung des Daches wird gering angenommen, damit Sturm und Regen die befchwerende und fchützende Kieslage nicht herabtreiben können; fie fchwankt gewöhnlich zwifchen 1 : 20 und 1 : 25 bei einem Satteldache (Höhe zur ganzen Gebäudetiefe); doch ift ausnahmsweife auch ein geringeres Gefälle bis 1 : 60 nicht aus-gefchloffen und befonders bei kleineren Dachflächen auch eine ftärkere Neigung bis etwa 1 : 5 unter Einhaltung gewiffer Sicherheitsmafsregeln gegen jenes Herabfpülen, wie wir fpäter fehen werden, möglich.

Die Formen der Dächer find feltener die eines Satteldaches, zumeift die eines Pultdaches und, was gerade hierbei möglich, die eines Trichterdaches, wobei alle Rinnenanlagen fortfallen und nur in der Nähe der Gebäudemitte das Abfallrohr, gegen Einfrieren gefchützt, unterzubringen ift.

Die Dach-Conftruction und vor Allem das Sparrenwerk müffen fteif und feft fein, fo dafs Verfchiebungen und Durchbiegungen vollkommen ausgefchloffen find. Die Dachfchalung ift aus gefpundeten, 2,5 bis 3,5cm ftarken Brettern herzuftellen, mufs vollftändig eben, ohne vorftehende Kanten oder Nagelköpfe und frei von Aftlöchern, Waldkanten u. f. w. fein. Das Hobeln derfelben ift überflüffig, dagegen Spundung dringend anzurathen, um das Durchbiegen einzelner Bretter beim Betreten des Daches zu verhindern, welches befonders bei Kälte, wo der Holz-cement erftarrt ift, das Zerreifsen der Dachhaut zur Folge haben könnte. Die Spundung foll aber durchaus nicht zur Verhütung des Durchtropfens des bei heifsem Wetter etwa flüffig werdenden Holzcements oder gar des Regenwaffers dienen, weil bei einem mit gutem Material und regelrecht ausgeführten Dache Beides nicht Vorkommen darf

Die Breite der Bretter ift am beften nicht gröfser als 15 bis 20

cm

Fig. 62.

!/₂o n. Gr.

zu wählen,

um das Werfen derfelben, welches felbft bei Spundung noch möglich ift, auf das geringfte Mafs zu befchränken. Um bei diefer fehr dichten Eindeckung jede Fäul-nifs des Holzwerkes und Schwammbildung zu verhindern, welche bei mangelnder Lüftung fehr fchnell auftreten, empfiehlt es fich, befonders die Schalung, welche oft während der Deckungsarbeiten nafs regnet und dann nicht genügend rafch austrocknen kann, mit Zinkchlorid oder Carbolineum zu imprägniren, wodurch allerdings die Koften für 1 qm Schalung um etwa 5° Pfennige gefteigert werden. Statt der Bretterfchalung hat fich in Schlefien die Anwendung von Rohrgeflechten, wie fie bereits vielfach, befonders auch von P. Rufch in Kobier bei Plefs, hergeftellt werden, bewährt. Quer über die Sparren find nach Fig. 62 Dachlatten mit einer lichten Weite von 30cm zu nageln ; nur fo weit das Dach über die Umfaffungswände überfteht, ift eine Schalung anzubringen. Auf den Latten werden die aus dünnen Holzleiften, Rohr und Draht angefertigten Matten mittels Nägel fo befeftigt, dafs die Leiften parallel zur Sparrenrichtung liegen. Wo zwei Matten an einander ftofsen, müffen zwei Latten dicht neben einander genagelt werden, um die Enden des Geflechtes gut zu unterftützen. Darauf erhält letzteres einen Grundputz mit einem Mörtel, welcher aus 1 ^2 Theilen Kalkbrei, 1 ^2 Theilen Cement und 4 bis 6 Theilen fcharfen Sandes zufammengefetzt ift. Auch ein guter hydraulifcher Kalk ift hierfür verwendbar. Der Mörtel mufs fo aufgebracht werden, dafs er durch die Zwifchen-räume zwifchen den Rohrhalmen durchquillt und fich an der Riickfeite umlegt, um eine in Bezug auf Fertigkeit und Dichtigkeit folide Maffe zu bilden. Diefe Rückfeite kann fpäter des belferen Ausfehens wegen auch geputzt werden; doch ift dies der Haltbarkeit und Fertigkeit wegen nicht erforderlich. Erft, nachdem diefer Grundputz getrocknet ift und Riffe bekommen hat, wird mit dem zweiten Anwurf begonnen, welcher den Zweck hat, die Riffe zu dichten und eine vollkommen ebene Fläche zu erzeugen, wefshalb er nur dünn aufgetragen werden darf. Eine Erfchüt-terung der Dachfläche während der Erhärtung des Putzes ift eben fo, wie das Betreten ohne Bretterunterlage zu vermeiden. Nach dem Erhärten kann jedoch anftandslos auf dem Dache herumgegangen werden und auch Regengüffe haben keinen nachtheiligen Einflufs auf die Putzfläche.

Dafs fich die Holzcementdeckung auch auf maffiver Unterlage anwenden läßt, ift ein aufserordentlicher Vorzug derfelben vor allen anderen Dachdeckungs-Materialien und macht es auch möglich, mit Hilfe von Eifen-Conftructionen vollftändig maffive, fäulnifs- und feuerflchere Dächer herzuftellen. Verfchiedene Conftructionen und ver-

fchiedenes Material flehen hierbei zu Gebote.

Zunächft können zwifchen T-Eifen, welche von I-Eifen in durch Berechnung feft zu Hellender Entfernung unterftützt werden, nach Fig. 63 gewöhnliche, flach gelegte Mauerfteine gefchoben werden, deren Oberfläche mit einem verlängerten Cementmörtel abzugleichen ift.

3¹-

Maffive

Unterlagen.

Fig. 63.

20 n- Gr.

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

Diefe Conftruction wird überall da ausführbar fein, wo die Sparren (I-Eifen) nur etwa 1 nl weit aus einander liegen; fonft werden die kleinen T-Eifen zu ftark aus-fallen und mit ihren Stegen möglicher Weife über die Flachfchicht hervortreten; auch würde dies die Koften erheblich vergröfsern. Beffer ift es, ftatt der gewöhnlichen Mauerfteine gröfsere, durchlochte Thonplatten von etwa 50cm Länge, 26 cm Breite und 6cm Stärke zu verwen-den (Fig. 64), welche eine beffere Ausnutzung der Ei-fentheile und, wenn fie an der Unterfeite geriffelt etwas über die Flanfche der T-Eifen hinausragen, das Putzen der letzteren geftatten, wodurch die Feuerficherheit des Daches noch erheblich ver-gröfsert wird.

Fig. 64.

>1-20 u- Gr.

Wefentliches Erfordernifs bei Verwendung der gewöhnlichen Mauerfteine und folcher Platten ift, dafs fte völlig ficher und unbeweglich auf den Flanfchen der T-Eifen aufruhen; das Verlegen in Cementmörtel wird fich fomit kaum vermeiden laßen, weil alle Steine durch den Brand eine mehr oder minder wündfchiefe Form erhalten. Eben fo wird die Oberfläche der Plätten felbft noch mit Cementmörtel einzuebnen fein.

Man wird bei Herftellung der Eifen-Conftruction freier verfahren können, wenn man nach Fig. 65 den Zwifchenraum zwifchen den Sparren mit flachen preufsifchen Kappen einwölbt, die Zwickel bis zur Oberkante der I-Träger mit einem mageren

Fig. 65.

US

%o n- Gr.

Beton ausfüllt und Alles fchliefslich mit Mörtel gleichmäfsig glättet. Zur Ausführung der Wölbungen ift möglichft leichtes Material zu wählen, alfo poröfe Lochoder rheinifche Schwemmfteine. Diefe Conftruction hat fchon durch den Wegfall der vielen kleinen T-Eifen den Vorzug gröfserer Billigkeit und verfpannt zudem das Gefpärre in wirkfamfter Weife.

Scheitelftärke, 9 cm Stichhöhe

cm

Fig. 66 zeigt eine Betonwölbung von etwa 6 und 1,30 m Spannweite, welche bei gleichen Vorzügen die Einwölbung mit Steinen

Fig. 66.

y.-i-.WGvr ö-'i-ö-’

*0.

il

H20 n. Gr.

bei Weitem an Fertigkeit übertrifft und defshalb bei gröfseren Spannweiten befonders zu empfehlen ift. Auf in die Sparrenfelder eingefügten, glatt gehobelten Lehren wird der Beton in wagrechten oder vielmehr zu den fchwach geneigten Trägern parallelen Lagen eingeftampft, oben abgeglichen und mit Cementmörtel geglättet.

Fig. 67.

V20 n. Gr.

In Fig. 67 ift Wellblech von etwa 4 bis 6cm Wellenhöhe mittels Klemm-fchrauben auf den eifernen Sparren befeftigt und oben mit Beton und Mörtel abgeglichen. Allerdings wird diefe Decke von allen bisher angeführten Conftructionen

auf der Unterfeite am beften ausfehen und fich defshalb

befonders für benutzbare Bodenräume eignen ; doch hat die fei bc das Bedenken, dafs bei Temperatu r wc ch fe 1 fich ftarke Niederfchläge bilden werden, welche das Durch-roften der Wellbleche befördern, was felbfb durch Verzinken derfelben mit Sicherheit nicht verhindert werden kann. Zudem dürften fich die Koften etwas höher, als bei den beiden Einwölbungen Hellen. Auch eine flache Monier-Decke ift als Unterlage des Holzcementes fehr leicht anwendbar.

Werden die Eifentheile der Dach-Conftruction bei Einwölbung mit Ziegeln oder Beton durch Monier- oder Rabitz-Putz gefchützt, fo ergiebt diefe Holzcementdeckung ein auch bei einem inneren Brande durchaus feuerfleheres, alfo völlig unverbrennliches Dach.

Der Vorzug der Holzcement- vor einer Afphaltpappdeckung befteht haupt-fächlich darin, dafs erftere ein einheitliches, die Dachfläche gleichmäfsig über-fpannendes Ganze bildet, ohne mit derfelben feft verbunden zu fein, während das Pappdach durch die Kruftirung gedichtet und durch die Nagelung von der Bewegung der Bretterfchalung abhängig gemacht ift. Zum Zweck der Ausgleichung jeder Unebenheit der Unterlage, fo wie auch um zu verhüten, dafs die Papierlage in Folge des unvermeidlichen Werfens und Verziehens der Dachbretter oder des Feftklebens an denfelben, welches jede Volumveränderung verhindern würde, zer-

Stärke aufgebracht.

Zur Ausführung der Deckarbeiten ift vor Allem trockenes und möglichft auch warmes Wetter nothwendig; denn bei feuchtem und kaltem Wetter wird die heifse Holzcementmaffe fehr fchnell erftarren und fomit die Papierlagen nicht durchdringen können. Wird das Papier aber nafs, fo klebt es nicht feft, bildet Beulen und Blafen und zerreifst leicht. Dem gleichmäfsigen Auflegen der Papierbahnen ift auch ftarker Wind fehr hinderlich. Mufs das Dach im Winter gedeckt werden, fo empfiehlt es fich, ftatt der Sandfchicht und erften Papierlage eine Unterlage von Dachpappe zu verwenden, welche wie bei einem einfachen Pappdache ohne Leiften befeftigt wird und dem Gebäude Schutz gegen die Witterung gewährt, bis eine Befferung derfelben die Herftellung des eigentlichen Holzcementdaches möglich macht. In Schlefien wird demnach diefe Papplage nur als Nothbehelf bei ungünftigen Witterungsverhält-niffen angefehen und ein fchädlicher Einflufs auf die darüber liegenden Papierlagen von den Unebenheiten an den Stöfsen der Pappe, fo wie das Durchfcheuern fcharf-kantiger Nägel befürchtet; an anderen Orten ift im Gegentheil diefe Pappunterlage wegen ihrer gröfseren Widerftandsfähigkeit gegen die Bewegungen der Schalbretter fehr beliebt.

Um bei Witterungswechfel in den Deckarbeiten nicht gehindert zu fein, verwendet man, befonders in Schlefien, häufig fiatt der Pappe ein mit einer Afphalt-und Theermaffe durchtränktes Papier, welches dem gewöhnlichen Papier gegenüber den Vorzug gröfserer Zähigkeit und Dichtigkeit befitzt und für Feuchtigkeit undurchdringlich ift.

32.

Ausführung.

reifse, wird zunächft eine trockene, fein geflehte Sand- oder auch Afchefchicht von etwa 2 bis 3

mm

Das Erwärmen des Holzcementes gefchieht auf dem Dache felbft abwechfelnd in zwei Keffeln über einem Eifenblechofen, in welchem ein gelindes Holz- oder Kohlenfeuer zu unterhalten und wobei darauf zu achten ift, dafs die Maffe nur heifs und dünnfliiffig, keineswegs aber bis zum Kochen, Blafenwerfen oder Ueberfteigen erhitzt werden darf, weil fie dann ihre Bindekraft verlieren folk Dafs man durch eine Unterlage von Mauerfteinen und Sand den Ofen von der Dachfchalung zu ifoliren und dadurch Feuersgefahren mit gröfster Vorficht vorzubeugen hat, verlieht ftch wohl von felbft.

Das aus den beften und zäheften Stoffen herzuftellende Rollenpapier hat eine Länge von 60 bis 90m und eine Breite von 1,40 bis l,eom. Ueber die vorher erwähnte Sand- oder Afchefchicht wird nach der Vorfchrift von Häusler felbft, an einem Giebel beginnend, in der Richtung der Sparren das Papier av a₂, a₃ . . . . (Fig. 68) von einer Traufkante zur anderen über den Firft hinweg fo abgerollt, dafs eine Rolle die andere um 15cm überdeckt. Nur an der Traufkante wird es mit breitköpfigen kleinen Nägeln befeftigt oder mit Steinen befchwert, damit der Wind es nicht hinwegwehen kann.

Weder die untere Seite der erften Papierlage, noch die 15 cm breite Ueber-deckung wird mit Holzcement beftrichen, beides bleibt vielmehr trocken, damit die im aufsergewöhnlichen Falle im erften Jahre durch grofse Sonnenhitze flüffig werdende und vom Firft zur Traufe vordringende Anftrichmaffe in diefem 15 trockenen Streifen genügend Raum zur Vertheilung findet, fo dafs diefelbe nicht bis zur Schalung hindurchzudringen und danach in das Innere des Dachraumes durchzutropfen vermag. Gerade hierbei werden fehr häufig Fehler gemacht. Unmittelbar vor dem Aufbringen der zweiten Papierlage bv b₂, b„ . . . . (Fig. 68), bei welcher die erfte Rolle des Verbandes halber nur die halbe Breite erhält, wird der erwärmte Holzcement mittels einer langhaarigen, weichen Bürfte, die an einem langen Stiele fchräg befeftigt ift, auf die erfte Papierlage in der Breite des darüber zu legenden Bogens dünn und gleichmäfsig aufgetragen, fo dafs die Maffe in beide Papierlagen 1 und 2 eindringt und fie feft mit einander verbindet. Ein zweiter Arbeiter breitet den Bogen unmittelbar hinter dem Bürften auf dem Anftriche aus, wobei Falten und Blafen im Papier durch Glätten mit der flachen Hand oder einer weichen Bürfte von der Mitte der Rolle nach den Rändern hin forgfältig auszugleichen find, fo lange der Holzcement noch weich und nachgiebig ift. Die Ueberdeckung der Rollen beträgt hierbei nur 10 cm, wie auch bei der dritten und vierten Lage , von denen erftere wieder mit einem Bogen ganzer, letztere mit einem folchen halber Breite begonnen wird. Durch Unachtfamkeit der Arbeiter verurfachte Einriffe der Papierbogen müffen fofort, wenigftens vor dem Aufbringen der nächften Papierlage, durch Aufkleben von Papierftreifen, welche mit Plolzcement getränkt find, ausgebeffert werden.

Fig. 68.

a.i

tu

i.

a.2

____

O»

d!Tr

*.Z

Jf3\e

■cTä

U lsi I

-vJ

cd

ro

fo--------

CT¹

cm

breiten,

Zur Herftellung der Anftrichmaffe empfiehlt fleh diefelbe Mifchung, welche in

ftark mit feinem Sande, feinem

mm

Art. 26 (S. 29) für das Doppelpappdach mitgetheilt wurde, weil es auch hier darauf ankommt, dafs fie in gewiffem Grade dauernd biegfam und gefchmeidig bleibe. Würde diefelbe durch Austrocknen zwifchen den Papierlagen hart und brüchig werden, fo erhielte die Dachhaut befonders im Winter unvermeidliche Riffe und undichte Stellen.

Damit das Betreten der Papierlagen während der Arbeit auf das Nothwendigfte befchränkt bleibe (wobei die Arbeiter nie mit Nägeln befchlagenes oder fcharf-kantiges Schuh werk tragen dürfen), werden die vier Papierlagen fo hinter einander aufgebracht, dafs immer nur ein kleiner Theil der ganzen Dachfläche vollkommen fertig geftellt und letztere nicht etwa fo eingedeckt wird, dafs man zuerft durchgängig die erfte, dann die zweite Papierlage u. f. w. ausbreitet.

Um das durch grofse Sonnenhitze zuweilen hervorgerufene Ausquellen des Holzcements an der Traufkante zu verhindern, mufs die erfte Papierlage 15 cm über jene hinwegreichen und diefer Ueberftand über die zweite, um eben fo viel kürzere Papierlage zurückgebogen und aufgeklebt werden. Daffelbe gefchieht bei der oberhalb des Traufbleches anzuordnenden dritten und vierten Papierlage.

Nachdem nun die ganze oberfte Deckung, d. h. alfo die vierte Lage des Dach-papieres, mit erwärmtem Holzcement etwas ftärker als die früheren Lagen über-ftrichen ift, wird diefelbe zunächft 10 bis 15 Steinkohlengrufs oder geftofsener Schmiedefchlacke überfiebt und darauf mit einer 6 bis 10 cm dicken Kiesfchicht bedeckt. Sollte der Kies kein lehmiges Bindemittel enthalten, fo ift es nothwendig, zur Sicherung gegen Abfpülen und Wegführen durch den Sturm die oberen Schichten deffelben mit Lehm, Thon, Letten oder Chauffeefchlamm zu vermifchen. Zu diefem Zwecke wird hier und da auch die Oberfläche der Kiesdecke mit heifsem Holzcement befpritzt, während man in Süd-deutfchland und auch an der Seeküfte diefelbe mit einer einfachen oder doppelten Rafenclecke belegt, wovon diefe Dächer auch den Namen »Rafendächer« erhalten haben. Das Auf bringen von Mutterboden und das Befäen deffelben mit Grasfamen empfiehlt fleh weniger, weil Erde und Samen bei ftarken Regengüßen zu leicht fort-gefpült werden. Der feine Sand fchützt die Papierlagen gegen Verletzungen beim Betreten des Daches, die ganze Kies-, bezw. Rafenabdeckung aber den Holzcement gegen Verflüchtigung der öligen Beftandtheile, wonach die Dachdeckung ihre Bieg-famkeit verlieren und fpröde werden würde. Allerdings kommt die atmofphärifche Luft mit der Oberfläche der Dachhaut in Berührung; da aber diefelbe von den Sand- und Kiestheilen eingefchloffen ift und nicht frei circuliren kann, fo wird fie an den Bertihrungsftellen bald mit flüchtigem Kohlenwafferftoff gefättigt und nicht fähig fein, noch mehr aufzunehmen. Defshalb wird von jetzt ab der Holzcement von feiner urfprünglichen Befchaflenheit nur fehr langfam etwas verlieren. Oft wird auch die oberfte Papierlage einfach mit fteinfreiem Chauffeefchlamm bedeckt und über diefe Schlammlage eine ftärkere Lage von grobem Kies ausgebreitet. Auf der oberften Kieslage bildet fleh im Laufe der Zeit eine Moosdecke, welche für die Erhaltung der Dächer dadurch förderlich ift, dafs unter ihrem Schutze die ganze Decklage mäfsig feucht erhalten und vor den Einwirkungen der Sonnenftrahlen bewahrt wird, fo dafs auch bei anhaltender Hitze das Flüffigwerden der Holzcementmaffe nicht eintreten kann.

Von gröfster Bedeutung für die Güte aller Holzcementdächer find die dafür nothwendigen Klempnerarbeiten. Für diefelben wird allgemein Zinkblech, in neuerer

33-

Blech theile.

Zeit aber auch verzinktes Eifenblech verwendet. Zunächft bedarf es der Traufe entlang eines Schutzes gegen das Herab-fpülen der Kieslage bei ftarken Regengiiffen, welcher früher ftets, jetzt nur noch bei untergeordneten Bauten und in feltenen Fällen, durch eine Holzleifte von etwa 10cm Höhe gefchaffen wurde, die man mittels an der Schalung oder den Sparren befeftigter Winkeleifen an der Traufkante anbrachte, nachdem man zum Schutze der Seiten der Traufbretter vorher einen Streifen Dachpappe unter den Papierlagen beteiligt und durch Umlegen und Feilnageln deffelben an den Vorderfeiten der Bretter eine Art Waffernafe her-geilellt hatte (Fig. 69 u. 70). Diefe Holzleiften waren, um dem vom Dache ablaufenden Waffer Durchgang zu verfchaffen, in Entfernungen von etwa 15cm mit Köchern von 4 bis 6qcm Querfchnitt verfehen und ihrer Confervirung wegen zweimal mit Carbolineum oder heifsem Theer angeilrichen. Die Dachpappilreifen werden beffer durch ein Vorilofsblech von Zink erfetzt (Fig. 71), welches zwifchen die zweite und dritte Papierlage zu fchieben und anzunageln iil und auf welchem die an auf-gelötheten Winkeleifen beteiligte Holzleifte aufliegt.

Fig. 69.

’/io n. Gr.

Fig. 70.

]il0 n. Gr.

Fig. 71.

Der Umftand, dafs Holzleiften, wie auch Traufpappftreifen zu ihrer Erhaltung wiederholter Anftriche bedürfen, welche nur zu oft verfäumt werden, führte unter dem fortwährenden Wechfel von Trockenheit und Näffe ftets zu fehr baldiger Zerftörung beider Dachtheile, fo dafs die Kiesdecke fortgefpült und das Traufbrett der Fäulnifs unterworfen wurde. Defshaib wird die Kiesleifte nebft Vorilofsblech jetzt allgemein aus ftarkem Zinkblech (Nr. 14 u. 15) hergeftellt. Auf dem Vorftofsbleche, welches wieder zwifchen die zweite und dritte Papierlage einzufügen iil, wird die des Wafferabfluffes wegen durchlochte Zinkleifte mittels aufgelötheter Nafen befeftigt und abgeftützt (Fig. 72,

]/l0 Gr.

73 u. 74). Die Ablauflöcher werden mindeftens 1,5 bis 2,o <lcm weit gemacht und gegen Verftopfen durch vorgelegte Ziegelfteine oder eine Schüttung groben Kiefes gefchützt. Fig. 72 zeigt auch noch das Anbringen einer Dachrinne auf maftivem Gefimfe in Verbindung mit dem Vorftofsbleche.

Beim Befeftigen diefer Kiesleiften und Rinnen, bei der Einfaffung von allen Bautheilen, welche die Dachfläche durchbrechen, wie bei Schornfteinen, Dachlichtern, Ausfteigeöffnungen u. f. w., fo wie bei allen Anfchliiffen der Dachfläche an Giebelmauern und dergl. ift befonders dafür Sorge zu tragen, dafs das Zinkblech fleh frei bewegen kann. Denn, fobald die wagrechten Pappen der Zinkeinfaffungen auf die Schalung feil genagelt find, genügt fchon eine geringe Senkung des Dachwerkes beim Austrocknen der Hölzer, um das Reifsen an den Löthftellen oder Nagelungen, fo wie das Brechen an den Biegungen und Falzungen des Bleches zu verurfachen. Auch hierbei wird daffelbe gewöhnlich in Breiten von 15 cm auf die zweite Papier-fchicht gelagert, darauf von der dritten und vierten Papierlage überdeckt und durch

ko n. Gr.

i/io n. Gr.

Fig. 74-

!|5 n. Gr.

0.\'<

Y-°.ó

befonders forgfames und fettes Verftreichen mit Holz-cement dicht und feft mit denfelben verbunden. Fig. 75 zeigt den

Mauerwerk. Der lothrechte Lappen ift mit fog. Krampoder Kappleifte und Mauerhaken befeftigt, die erlte Papierfchicht durch eine Papplage erfetzt.

Fig. 76 u. 77 ftellen die Befeftigung des Stofsbleches an der Giebelfeite eines iiberftehenden Daches dar, wobei das Vermeiden jeder Nagelung zu beachten ift. Das

Zwifchenlegen der wagrechten Blechftreifen zwifchen die zweite und dritte Papierlage hat wahrfcheinlieh dadurch, dafs die Eindeckung bei feuchtem Wetter erfolgte, manchmal den Uebelftand mit fich gebracht, dafs die oberen Papierlagen fich abhoben und nicht mehr dicht fchloffen, wefshalb man jetzt vielfach in den Ecken der Maueranfchlüffe eine dreieckige Holz-leifte oder ein fchräges Brett anbringt, darauf alle vier Papierfchichten in üblicher Weife legt und darüber endlich das Zinkblech ohne weitere Befeftigung mit 15 cm breitem Ueberftande frei fortreichen läfft (Fig. 78).

Verhängnifsvoll wird für ein hölzernes Dach-

Fig. 76.

Fig. 77.

Fig. 75-

JL

TF

Anfchlufs

an

Jl2o n. Gr.

: r>'.*    •*\’0;

Wm

mmmm.

fg

34-

Lüftung.

35-

Dachrinne,

36-

Giebel-

anfchlufs.

werk bei Holzcementdeckung das Aufserachtlaffen genügender Lüftung. Bei ftill flehender Luft ift das Holz binnen äufserft kurzer Zeit mit Schimmel und Stockflecken bedeckt, woraus fleh dann Schwamm und Fäulnifs entwickeln. Es ift defshalb in allen Fällen für Luftzug zu forgen, was man in einfachfter Weife durch Auffetzen von Dunftrohren von Zinkblech quadratischen oder runden Querfchnittes in der Nähe des Firftes erreicht. Die- m»w,w;ïiïÊ^âmâ felben find nach Fig. 79 bei etwa 15 bis 20cm Seitenlange oder Durchmeffer mit einer Kappe zum Schutz gegen einfallenden Regen oder gegen das Hineintreiben von Schnee zu verfehen.

Fig. 80 zeigt eine etwas umftändlichere Form, wobei das Rohr noch durch eine Ifolirung vor allzu grofser Abkühlung der Seitenwände gefchützt ift.

Diefen Abzugscanälen müffen felbftverftändlich Zuflufsöffnungen in den Schaldecken der unter dem Dache liegenden Räume, in den Drempelwänden oder zwifchen confoleartigen Balkenköpfen in Fig. 81 entfprechen.

V20 n. Gr.

Fig. 81.

Fig. 80.

Fig. 79.

y20 n- Gr.

Tj

Zj

w$mm

I/20 n. Gr.

y20 n • Gr.

'i

In diefer Abbildung ift zugleich die Anlage einer fehr einfachen Dachrinne dargeftellt. Treten die Balkenköpfe weit vor, fo können die Luftöffnungen, wie punktirt, in der wagrechten Schalung liegen ; beide aber müffen mit Gittern zum Schutz gegen Zutritt von Vögeln und Ungeziefer verfehen fein. Bei allen derartigen Rinnenanlagen ift darauf zu achten, dafs die Vorderkante b niedriger, als die Verbindungsstelle a mit dem Vorftofsbleche liegt, damit bei etwaigen Verstopfungen, wie fie durch zufammengewehtes Laub und Eisbildung leicht entftehen können, das angefammelte Waffer bei b in unfchädlicher Weife überfliefsen, nicht aber

bei a in das Gebäude dringen kann. Die hölzerne Rinne wird durch Winkel eifen, ihr Deckblech bei b durch Hafte

von Eifen- oder ftarkem Zinkblech feft gehalten.

Fig. 82.

Etwas abweichend von den bisher angegebenen Conftructionen kann der Giebel-anfchlufs bei einer völlig maffiven Unterlage nach Fig. 82 ausgeführt werden. Statt der fonft verwendeten T-Eifen ift am Giebelmauerwerk ein C-Eifen angebracht, deffen unterer Flanfch die Thonplatte zu tragen hat, während der obere bis unter die vor-

ÉÜ

4i

fpringende Mauerabdeckung reicht. Die unterfte Papplage ift am Stege des C-Eifens hinaufgeführt und wird von einem Zinkblech überdeckt, welches oben tief in die Mauerfuge hineingreift, unten aber noch mit feiner wagrechten Umbiegung auf der Dachpappe aufruht und hier von den drei darüber liegenden Papierfchichten bedeckt wird. Fig. 83 zeigt die Traufkante eines folchen Daches, bei welcher die Kiesleifte durch ein Winkeleifen gebildet ift, welches, in Abhanden von etwa 0,8 0 m durch Winkeleifenabfchnitte an der Pfette befeftigt, einen Spalt von 2cm Höhe beiäfft, durch welchen das Regenwaffer abfliefsen kann.

Undichtigkeiten bei Holzcementdächern laffen fich in der Regel leicht und ohne erhebliche Unkoften befeitigen ; doch find die fchadhaften Stellen mitunter recht fchwer aufzufinden, wozu die Spundung der Dachfchalung auch noch beiträgt. Die Undichtigkeiten find meift die Folge fehlerhafter und mangelhafter Ausführung der Klempnerarbeiten, feltener zu fchwacher Holz-Confiructionen, hauptfächlich der Schalung, fo dafs durch das Werfen und Verziehen der Bretter das Zerreifsen der Dachhaut ein-tritt. Oefters wird letztere auch von Holzwürmern durchbohrt oder durch Nägel verletzt, welche befonders von unten aus durch Schalung und Papierlage getrieben werden.

Fig. 83.

(fl iS

37-

Unterhaltung.

!/20 n. Gr.

Auch Anftreicher ziehen manchmal beim Anbringen ihrer Hängegerüfte in leichtfinniger Weife Schrauben durch die Schalung und Papierlagen. Nachtheilig wirken ferner durch die Dachdeckung geführte eiferne Rauch- oder Dunftrohre, welche durch Roften an den Anfchlüffen Leckftellen verurfachen können. Nach ftarken Stürmen oder Gewitterregen ift die Eindeckung zu unterfuchen und für alsbaldige Einebnung der Kieslage zu forgen, wenn fie etwa an einzelnen Stellen fortgetrieben oder fortgefchwemmt fein füllte. In Folge der fchädlichen Einwirkung von Luft und Licht würde fond; die frei gelegte Holzcementmaffe fehr bald erhärten und ihre Widerftandsfähigkeit verlieren.

Bei ftarker Unterlage gewährt die Holzcementbedachung die Annehmlichkeit, dafs fich nicht nur die bereits erwähnten Rafenflächen, fondern vollftändig gärtnerifche Anlagen auf ihr anbringen laffen, wo fern nur eine genügend ftarke Anfchtittung von Mutterboden über der Kiesbettung erfolgt ift. Schäden durch Pflanzenwuchs find bisher an derartigen Dächern noch nicht beobachtet worden. Allerdings ift dabei zu berückflchtigen, dafs Pflanzen fleh nie den Winter über auf dem Dache erhalten können, weil der Froft fie bis zum Wurzelwerk zerftören würde, befonders aber im Frühjahr, wo das zu frühe Austreiben derfelben durch die unter dem Dache herrfchende milde Temperatur begünftigt werden würde.

Ein grofser Vorzug der Holzcementdächer ift der, dafs fleh diefelben ohne jede Rinnenanlage ausführen laffen, um fo mehr, als, wie erwähnt, die Verbindungs-ftellen zwifchen Holzcementlage und Zink bei unachtfamer Ausführung fo leicht undicht werden.

Sowohl bei eingebauten Häufern oder Bautheilen, wie auch bei frei flehenden Villen kann man den Dachflächen Gefälle nach einem in der Mitte oder feitlich derfelben gelegenen, tieferen Punkte geben und dort die Niederfchläge, welche bei Regenfällen zunächft faft ganz von der Decklage aufgefaugt werden und erft allmählich ab Ackern, in einem Trichter fammeln und durch ein eifernes Abfallrohr ab-

38-

Waffer-

abführung.

führen. Es find zu diefem Zwecke die Kiesleiften, welche fonft nur eine Höhe von etwa 10cm erhalten, erheblich höher anzuordnen und auch oberhalb der Decklage noch mit Durchflufsöffnungen zu verfehen, damit bei ftarken Regengiiffen das Waffer leicht und fchnell abgeleitet wird. Das Abfallrohr erweitert fich nach oben zu einem Einfallkeffel (Fig. 84), welcher unten forgfäl-tig mit doppeltem Gitter zu verfehen ift, um Verftopfungen durch herabgefchwemmte Pflan-zentheile, Blätter u. f. w. zu verhüten. Liegt das Abfallrohr im Inneren des Gebäudes warm und ift es unmittelbar an einen unterirdifchen Canal angefchloffen, fo ift ein etwaiges Einfrieren, felbft des Einfallkeffels, nicht zu befürchten, zumal wenn derfelbe mit einem Deckel verfehen ift, welcher bewirkt, dafs die im Abfallrohr auffteigende warme Luft durch die kleinen Durchflufsöffnungen entweichen mufs, die in Folge deffen eisfrei bleiben. Nur das Abfallrohr ift zweck-mäfsiger Weife von Gufseifen mit gut cementirten oder beffer verbleiten Muffen, der Einfallkeffel von Zinkblech Nr. 14 oder 15 herzufteilen.

Liegt das Abfallrohr jedoch in der Ecke eines Lichthofes, mündet es in eine offene Goffe oder ift es gar als offene Rinne durch den Dachraum nach der Front des Haufes hingeführt, dann ift die Gefahr des Einfrierens allerdings vorhanden, und man thut gut, die Einflufsftelle vielleicht durch einen kleinen Ueberbau aus Bohlen, die unter ihrem Rande dem Waffer den Abflufs geftatten, zu fchützen. Unter folchen Verhältniffen ift aber überhaupt von einer derartigen Dach-Conftruction und Waffer-abfiihrung abzurathen, weil bei etwaiger Verftopfung durch Eis und Schnee das Waffer bald in den Dachraum dringen und erheblichen Schaden im Inneren des Gebäudes anrichten wird, während bei einer nach aufsen geneigten Dachfläche und einer Verftopfung der Oeffnungen an den Kiesleiften das Waffer nach geringem Anfteigen in unfchädlicher Weife feinen Weg über diefelben fortnehmen und als Traufwaffer abfliefsen wird.

Bei kleineren Landhäufern kann man fleh nach den Angaben Böckmann s auch bei gewöhnlichen, nach aufsen abfallenden Dächern ganz ohne Rinnen behelfen. An den Traufkanten werden nämlich hohe Stirnbretter angebracht, an welchen die Holzcementlage hoch zu führen und mit Zinkblech zu fchützen ift. In den fo gebildeten Mulden werden forgfältig verlegte und durch Kiespackung vor Verftopfung gekicherte Drainrohre eingebettet, welche feitlich in Abfallrohre entwäffern.

39-

Fig. 84.

si 0 0 fl 0 aons

IBB 0 B 0 0 0 0 SS

mm

%o n. Gr.

Stärkere Dach-

neigungen. theiles, und es erfcheint oft erwünfeht, auch bei ftärkerer Dachneigung, etwa 1 : 7

Vielfach wird das Holzcementdach in Verbindung mit anderen Deckungsarten angewendet, z. B. bei Manfarden-Dächern für Deckung des oberen, flachen Dach-

bis 1 : 5, noch die Holzcementbedachung gebrauchen zu können, wie dies thatfächlich Seitens des Erfinders Häusler vor langen Jahren bereits gefchehen ift. Von den beiden Nachtheilen, welche eine fo ftarke Dachneigung mit fleh bringen kann, fällt der erfte, das Abfliefsen des von der Hitze erweichten Holzcements aus den oberen Lagen, nicht befonders in das Gewicht, wenn feine Zufammenfetzung richtig erfolgt und eine genügend ftarke Decklage zu feinem Schutze aufgebracht ift. Anders verhält es fich mit der Möglichkeit des Abrutfchens der letzteren von der Dachfläche,

welcher man, wie dies fchon früher vielfach in Schlehen gefchehen ift, dadurch begegnen kann, dafs man die ganze Dachfläche durch ein aus Ziegelfteinen hergeftelltes, gegen die unteren, befonders ftark conftruirten Kiesleiften fleh flützendes Rauten-fyftem in kleinere Abtheilungen zerlegt. Nimmt man ftatt des gewöhnlichen Ziegel-fteines einen auch in Bezug auf Farbe befonders ausgewählten Verblender, vielleicht nur Viertelfteine oder Riemchen, und Ordnet an den Knotenpunkten der Rauten gröfsere halbe Steine an, welche mit Holzcement auf der Dachhaut feft geklebt werden, fo kann eine derart ausgeführte Dachdeckung auch den in äfthetifcher Hinfleht geftellten Anforderungen genügen. Immerhin wird eine folche Anordnung nur • bei kleineren Dachflächen möglich fein, weil fleh das Waffer an den Ziegelreihen anfammeln, in der Nähe der Traufe in Mafien zu Abflufs gelangen und dadurch Befchädigungen mindeftens an der Decklage verurfachen wird.

Hauptfächlich um die Ausführung der Holzcementdächer auch während der Wintermonate möglich zu machen, wozu nach dem früher Gefagten fchon die Verwendung von einer Lage Dachpappe oder afphaltirten Papieres genügen würde, liefs fleh Randhahn in Waldau bei Ofterfeld ein Verfahren patentiren, bei welchem durch ein zwifchen zwei Afphaltpapierlagen geklebtes Jutegewebe fog. Afphaltleinenplatten von 2 m Länge und 1 m Breite gebildet werden, deren mehrere über einander mit je 10 cm Kanteniiberdeckung verlegt werden. Aehnlich find die von Siebei in Düffeldorf hergeftellten Afphaltbleiplatten, bei welchen papierdünne Bleiplatten von zwei Afphaltfilzblättern eingefchloffen find. Bei unzweifelhafter Güte des Materials dürfte einer allgemeinen Einführung jedenfalls die Plöhe des Preifes gegenüber einem gewöhnlichen Holzcementdache im Wege flehen.

Literatur

über » Holzcementdächer <f.

Rüber, E. Das Rafendach etc. München 1860.

Das Sand-, Erd- und Rafendach. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1861, S. 33.

Luppe, Th. Moderne Dachungen. Das Rafendach und die Deckung mit Holzcement. Prag 1869. Manger, J. Anwendung des Holz-Zements zur Bedachung. Deutfche Bauz. 1862, S. 421.

Die Häusler'fche Holz-Cement-Bedachung. Deutfche Bauz. 1869, S. 309.

Thenn. Ueber die bauliche Unterhaltung der Rafendächer. Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1869, S. 38. Intze. Neuere Erfahrungen und Verbefferungen an Holzzementdächern. Deutfche Bauz. 1881, S. 112. Lasius. Die Holz-Cement-Bedachung. Eifenb., Bd. 6, S. 38.

Intze, O. Ueber Holzcementdächer. Zeitfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1881, S. 241.

Wyganowski, F. Ueber Holzcement-Dächer. Rigafche Ind.-Ztg. 1881, S. 253.

KlutmaNN. Maffive Unterlagen für Holzcementbedachung. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 448. Rinnenlofe Holzzement-Dächer. Deutfche Bauz. 1883, S. 297.

Deckart für Holzzementdächer. Nach dem Syftem von D. Rohm in Nürnberg. Deutfche Bauz. 1885, S. 301.

Frangenheim. Bemerkungen über Holzzementdächer. Deutfche Bauz. 1885, S. 619.

4) Sonftige Dach deck ungen.

Auch das bereits befchriebene Doppelpappdach hat, mit Kiesbelag verfehen, fleh gut bewährt. Der fchützenden Kiesdecke wegen find jedoch einige Abänderungen in der Ausführung vorzunehmen. So darf zunächffc die Neigung des Daches das Verhältnifs 1 : 15 im Allgemeinen nicht überfchreiten, wie dies auch bei Holz-cementdächern der Fall ift. Dann mufs die Holz-Conftruction wegen der gröfseren

40.

Afphaltleinen-

und

Afphalt

bleiplatten.

41.

Doppellagige

Kiespapp

dächer.

Beladung durch die Kiesfchüttung eine därkere fein, als beim gewöhnlichen Doppelpappdach , während für die Schalung eine Stärke von 2,5cm genügt und auch die Spundung wegen der grofsen Zähigkeit der Dachpappe überflüffig ift. Das Beziehen derfelben mit Draht kommt ebenfalls in Fortfall, weil die Widerdands-fähigkeit gegen Stürme fchon durch die Beladung mit Kies erreicht wird. Wie man bei den Holzcementdächern einen gröfseren Fugenwechfel dadurch hervorrufen kann, dafs man die unterde Papierlage mit einer Rolle von ein Viertel der ganzen Breite beginnt, darüber eine folche von halber, dreivierte] und zuletzt erd von

Fig. 85.

\0/

Ti

ÉMI

¹llO n. Gr.

ganzer Breite folgen lädt, kann man beim doppellagigen Kiespappdach nach Fig. 85 eine befondere Art des Verbandes dadurch herbeiführen, dafs man die Eindeckung an der Traufkante mit einer Rolle von halber Breite anfängt, daneben eine folche von ganzer Breite mit 10 bis 15cra Ueberdeckung an dem Rande legt und darüber die obere Lage von der Traufe an in voller Rollenbreite dreckt. Jede neue Rolle id hierbei zur Flälfte Deck- und zur Hälfte Unterlage, fo dafs alfo abweichend vom früher Gefagten beide Lagen zu gleicher Zeit ausgeführt werden müffen.

Fig. 86.

Jede neue Rolle mufs die vorhergehende um

¹ll0 n- Gr.

10 bis 15cm überdecken und wird nur mit dem oberen Rande auf die Schalung genagelt. Im Uebrigen werden die Papplagen auf einander geklebt, doch fo (Füg. 86), dafs die Klebemaffe nur den vorderen Theil der Ueber-

deckung ausfüilt, weil fie fond unter der Einwirkung der heifsen Sonnendrahlen leicht nach innen hineindiefsen könnte. Schliefslich folgt wieder das Beheben mit Sand und die Kiesfchüttung. Diefes Deckverfahren hat jedoch dem früher befchriebenen gegenüber den grofsen Nachtheil, dafs man beim Undichtwerden des Daches beide Papplagen erneuern mufs, während man dies fond nur bei der oberen nöthig hat.

Der Anfchlufs an Mauerwerk kann entweder nach Fig. 87 mit doppellagiger Pappleide oder mit Zinkblech wie bei den Holzcementdächern ausgeführt werden, nur

Fig. 87.

W/

WA

o-

¹llO n- Gr.

¹/lO n. Gr.

mit der Abänderung, dafs jetzt der Zinkftreifen zwifchen die beiden Papplagen eingefügt wird, während er früher zwifchen je zwTei Papierlagen gefchoben wurde.

Fig. 88 zeigt die Beteiligung eines folchen Zinkbleches an Fachwerkftielen, Fig. 89 den Schutz einer hölzernen Thürfchwelle und befonders der zwifchen Schwelle

und Mauerwerk befindlichen Fuge. Das Annageln des Zinkbleches, von dem fonft immer abzurathen ift, wird hier unvermeidlich fein.

Zur Erhaltung wird das Theeren deffelben empfohlen, jedoch erft nach einem Zeitraum von 1 bis 2 Jahren, wenn fich an der Oberfläche eine Oxydfchicht gebildet hat. Diefe Arbeit darf nur an ganz warmen und trockenen Tagen unternommen werden. Mufs das Zinkdach frifches Mauerwerk oder befonders frifche Putzflächen bedecken, fo ift das Anbringen einer Zwi-fchenlage von Dachpappe oder Afphaltpapier dringend anzurathen, weil das Zinkblech durch den Aetzkalk binnen kurzer Zeit zerfreffen wird.

Das doppellagige Kiespappdach findet auch in den Tropengegenden häufig Verwendung, wo man befonders darauf zu halten hat, dafs die Pappe überall den Einwirkungen der Sonnenftrahlen entzogen ift, alfo felbil an der Trauf- und Giebelkante. Empfehlenswerth ift hierbei die von Büfscher & Hoffma7in angegebene, in Fig. 90 u. 91 dargeftellte Conftruction, bei welcher die Umkantung der Pappe durch eine befondere Leihe gefchützt ift¹⁴).

Die imprägnirten, wafferdichten Leinenftofife zeichnen fich neben grofser Zähigkeit, Flaltbarkeit und Wetterbefländigkeit wenigftens zum Theile auch durch Wider-ftandsfähigkeit gegen Feuer aus und find zu den verfchiedenartigflen Zwecken verwendbar.

Fig. 90.

isgisip

ll§

¹/l0 n. Gr.

Fig. 91.

¹/j 0 n- Gr.

Befonders hat fich das Fabrikat der Firma Weber - Falkenberg in Cöln einen Ruf als höchft brauchbares Material einerfeits für leichte Eindeckungen von proviforifchen Bauten, wie Ausftellungsgebäuden, Fefthallen u. f. w., andererfeits in hervorragender Weife zur Herftellung von zerlegbaren Häufern, Mannfchafts-, Lazarethbaracken u. dergl. erworben. Der Stoff wird in Längen bis zu 60m und in Breiten bis zu l,so m hergeftellt, gewöhnlich jedoch l,oo bis 1,20 m breit und

42.

Dachdeckung mit waffer-dichter Leinwand.

30 bis 40m lang. 1 qm wiegt nur 1,5 bis 1,8 kg und kohet je nach der Färbung 1,60 bis 1,75 Mark in der Fabrik, die Klebmaffe 90 Mark und die Streichmaffe 110 bis 130 Mark für 100ks. Für bleibende Bauten ift bei einer Dachneigung von 1 : 15 bis 1 : 20 die Eindeckung mittels dreieckiger Leihen auf gewöhnlicher Bretter-fchalung, genau dem Leihenpappdache entfprechend, die ficherfte (Fig. 92). Die Leihen follen möglichh hoch fein (6cm Seitenlange bei 5cm Höhe wird von dem Fabrikanten empfohlen) und werden mit mindehens 78mm langen Drahtnägeln ent-

Fig. 92.

A'²—

IL/

fprechend der Breite des Stoffes aufgenagelt, fo dafs die Leinwand, an die Seiten der Latten hch anfchliefsend, bis zur Oberkante derfelben reicht. Die Stoffbahnen werden mit der härker präparirten Seite, der Glanzfeite, nach unten mit einem Spielraum von ca. 1 ^2 cm verlegt, um das fpätere Spannen des Stoffes zu verhüten. Die kleine Falte verliert fich bald.

Die Ueberdeckung an den etwaigen Stöfsen der Bahnen füll 10 bis 12cm betragen. Die Kapphreifen werden vor dem Verlegen, eben fo wie die von ihnen zu überdeckenden Theile der Leinwand, mit Klebmaffe behrichen, aufgeklebt und in 3cm Entfernung mit verzinkten Nägeln von 28 mm Länge angenagelt. Nach vollendeter Eindeckung erfolgt der Anhrich der ganzen Dachfläche mit der Anhrich-maffe, von welcher für 8 bis 10 qm Fläche lkg zu rechnen ih. In 5 bis 6 Jahren ih derfelbe zu erneuern.

Soll die Leihendeckung ohne Schalung angewendet werden, fo find auf den Sparren parallel zur Traufe in Entfernungen von etwa je 30cm von einander Dachlatten zu befehigen, über welchen das Anbringen des Stoffes und der Latten in der vorher befchriebenen Weife gefchieht.

Fig. 93-

Auch eine glatte Eindeckung ohne Leihen parallel zur Traufkante ih, wie beim Pappdache, ausführbar, wobei die Schalung aber durchaus trocken fein mufs, weil ein fpäteres Schwinden derfelben das Anfpannen des Stoffes und dadurch das Einreifsen und Durchregnen an den Nagelhellen verurfachen könnte.

Diefe Deckungsart bedingt eine Neigung von mindehens 1 : 8. Die Bahnen überdecken fleh 6 bis 8cm und werden an den Stöfsen auf einander geklebt und genagelt (Fig. 93).

Auf Monier- oder Rabitz-Deckung, fo wie Wölbungen wird der Stoff mit Goudron aufgeklebt.

Nur an der Traufe ift dabei ein Langholz anzubringen, an welches er genagelt wird, fo dafs feine Kante in die Rinne hineinragt, welche ihrerfeits durch Rinnenhaken am Holze befeftigt ift.

Befonders eignet fich die-fer Stoff aber zur Flerftellung von leichten Baracken und Zelten (Fig. 94), wobei er ohne Schalung über die dünnen, bis l,5o m aus einander liegenden Sparren gefpannt und mit 5cm Ueberdeckung auf diefel-ben genagelt wird. Vorher ift an der Trauf kante ein Stirn-brett zu befeftigen und zu beiden Seiten der Firftlinie ein fchmales Brett in die Sparren bündig einzulaffen. Hierbei liegen die Stoffbahnen fenkrecht zur Trauf kante. Will man fie parallel zu derfelben anbringen, fo ift es nach Fig. 95 erforderlich, ca. 15cm breite Bretter, der

cm

Fig- 95-

\\\ V

Stoffbreite entfprechend, abzüglich der ca. 8 breiten Ueberdeckung, parallel zur Trauf kante, aufserdem an letzterer wieder ein Stirnbrett und \ zwei Bretter zu beiden Seiten des Firftes zu be-X feftigen. Um das natürliche Senken des Stoffes

TFT

TT

TT

TT

. -----X zu verhindern, ift es zu empfehlen, in der Mitte tt—sur    ¹

zwifchen den Brettern eine, bezw. bei breiten Lagen zwei Latten einzufügen. Auch beim Verlegen der Bahnen zwifchen zwei Sparren ift aus demfelben Grunde diefes Einfchieben einer Latte anzurathen, welche aber bei gröfseren Spannweiten Querftützen erfordert; auch können verzinkte Drähte von 5 mm Dicke in Abhanden von 50cm parallel zur Traufkante oder ganze Drahtgeflechte in das Sparrenwerk eingelaffen werden (Fig. 94) ; hierbei dürfte jedoch zu befürchten fein, dafs der Stoff, den Angriffen des Windes an feiner unteren Seite fchutzlos ausgefetzt, durch die unvermeidliche Reibung beim *Aufbaufchen nach und nach durchgefcheuert wird. Bei nur für kurze Dauer be-ftimmten Gebäuden kann die Befchädigung der Leinwand durch die Nagelung, welche ihre Wiederverwendung wefentlich verhindern würde, dadurch fehr be-fchränkt werden, dafs man die Bahnen auf den Sparren fleh ca. 5cm überdecken läfft und diefen mit Kittmaffe zufammengeklebten Stofs durch vierkantige Leiften flehert, welche nur in etwa 20cm Entfernung aufgenagelt werden.

Die Anfchlüffe an Mauern u. f. w. erfolgen wie bei Pappdächern mittels Zink-ftreifen und Mauerhaken.

Eine andere Bedachungsleinwand wird von der Firma N. Scheer in Mainz, fehr ähnlich der in Art. 40 (S. 43) befchriebenen Randhahri icd\&n, hergeftellt, welche, bei etv^a nur der halben Dicke guter Dachpappe, aus einer Lage grober Leinwand

befteht, auf welche zu beiden Seiten mittels einer »Afphaltmaffe« je eine Lage von dünnem Rollenpapier geklebt ift. Mit derfelben Maffe (Bedachungsanftrich) wird die Bedachung unmittelbar nach der Herftellung und fpäter nach 6 Wochen noch einmal angeftrichen, fernerhin in Zeiträumen von einigen Jahren. Der Preis diefer Scheerichen Bedachungsleinwand ftellt fich auf l,oo bis l,io Mark für 1 q.m und jener der Anftrichmaffe auf 20 bis 22 Mark für 100 kg. Auch diefer Stoff ift für leichte Dächer empfehlens werth, dürfte aber gegen Feuer weniger widerftandsfähig fein, als der zuerft befprochene.

36. Kapitel.

Dachdeckungen aus natürlichem Steinmaterial.

(Schieferdächer.)

Von Hugo Koch.

a) Allgemeines.

43-

Zur

geeignete

natürliche

Gefteine.

Vom natürlichen Steinmaterial eignen fich hauptfächlich die fchieferigen Silicat-Dachdeckung Gefteine (kryftallinifchen Schiefergefteine), die dünnfchieferigen Mergelkalke der Juraformation, fo wie die dünn gefchichteten, glimmerhaltigen Sandfteine je nach ihrer Spaltbarkeit und Wetterbeftändigkeit mehr oder weniger zur Dachdeckung.

Die fchieferigen Silicat-Gefteine zählen gröfstentheils zu den älteften und noch verfteinerungslofen Sedimentgefteinen, d. h. es find fog. metamorphifche Gefteine, welche aus mechanifchen Abfätzen im Waffer, alfo Schlamm, entftanden find, der im Laufe der Zeit durch Einwirkung mechanifcher, phyfikalifcher und chemifcher Kräfte , Druck, Wärme u. f. w. allmählich kryftallinifche Mineralform angenommen hat. Diefe Gefteine enthalten an Silicaten: Quarz, Glimmer, Feldfpath, Hornblende, Chlorit, Talk und als Nebengemengtheile die meillen übrigen Mineralien. Der Glimmergehalt ift bei vielen Gefteinsarten die Veranlaffung zu ihrer fchieferigen Structur, zugleich aber auch die Urfache ihrer ftarken Verwitterbarkeit. Die kleinen Glimmerfchüppchen bilden Lager, welche die P'euchtigkeit in höherem Grade aufzunehmen befähigt find, als das übrige Geftein. Bei Eintritt von Froft wird fonach ein Plättchen deffelben nach dem anderen abgefprengt, bis fchliefslich der fchieferige Stein vollftändig zerftört ift.

Von den maffigen Silicat-Gefteinen kommen hier höchftens der Porphyrfchiefer und der gewöhnliche Phonolith in Betracht, von welchen der erftere, in dünne Tafeln fpaltbar, in Tyrol, der letztere in der Landfchaft Velay und in der Auvergne in Frankreich zu Dachdeckungen benutzt wird. Mehrfach ift dies bei den fchieferigen Silicat-Gefteinen der Fall, von denen zunächft zu nennen find:

1)    Der Lagen- oder fchieferige Gneifs, eine Abart des Gneifses, bei welcher der Glimmer zufammen-hängende Lagen zwifchen dem Feldfpath und Quarz bildet; derfelbe hat nur örtliche Bedeutung. Eben lo

2)    der Glimmerfchiefer, ein kryftallinifches Gemenge von Quarz und Glimmer, welcher durch Aufnahme von Chlorit in

3) Chloritfchiefer übergeht. Diefer befteht hauptfächlich aus der kryftallinifch-fchuppigen oder blättrigen Chloritmaffe von lauch- oder fchwärzlichgrtiner Farbe und fettigem Ausfehen, vermifcht mit meift fein vertheiltem oder in Linfen und Lamellen angefammeltem Quarz und häufig auch mit etwas Feldfpath. In den Ardennen, bei Rimogne, wird diefer Schiefer in vorzüglicher Qualität und in grofsartigem Mafsftabe abgebaut und von daher auch vielfach nach Deutfchland ausgeführt. Hier ift der grüne Dach-fchiefer von Unterweifsbach in Schwarzburg-Rudolftadt wahrfcheinlich zu den Chloritfchiefern zu rechnen. Die nicht wetterfeften , anderenorts gewonnenen Chloritfchiefer verändern fich durch die Einwirkung der Luft, werden heller und zerfallen zunächft in eine blätterige Schuttmaffe, fchliefslich in eine eifenhaltige, lehmige Erde.

4) Der Hornblende- oder Amphibolfchiefer, eine fchieferige Ausbildung der Hornblende, wird bei Trondhjem in Norwegen gewonnen und zur Dachdeckung benutzt.

5)    Der Thonglimmerfchiefer (Urthonfchiefer, Phyllit, auch Grauwackenfchiefer) id hauptfächlich ein Gemenge von feinem Quarz und Glimmer, meid dunkelgrau, jedoch auch grünlich und fchwärzlich-blau, feltener roth und violett gefärbt, auf feinen Spaltungsflächen meift mit perlmutterartigem oder Seidenglanz, manchmal auch Metallglanz. Die bekannteften Phyllite find die Schiefer von Angers in Frankreich, die belgifchen und fchottifchen Dachfchiefer.

Abarten find je nach den Beimengungen: der Sericitfchiefer des Taunus, von Sonnenberg bei Wiesbaden, Murau in Steiermark mit eigenthümlich feidenglänzendem Glimmermaterial; ferner der Ottrelith-fchiefer der Ardennen, von Ottrez an der Grenze von Luxemburg, von Ebenrat in der Pfalz und in Maffachufetts, der Staurolithfchiefer in den Pyrenäen und in Tenneffee, der Chiadolithfchiefer bei Gefrees im Fichtelgebirge, im fächfifchen Voigtlande, in der Bretagne, in den Pyrenäen u. f. w. Hieran fchliefst fich unmittelbar

6)    der Thonfchiefer an, welcher fich von dem Urthonfchiefer hauptfächlich durch das vollkommen dichte, nicht kryftallinifche Korn, durch einen fchwächeren Glanz, durch ein mattes, fchimmerndes Aus-fehen auf den Spaltungsflächen und das Vorkommen von Verfteinerungen unterfcheidet. Alle Thongefleine find durch Verwitterung von Feldfpath hervorgegangen; kiefelfaure Thonerde und Quarz find Haupt-beftandtheile. Thonfchiefer ift alfo aus äufserft feinem Schlamm von Thon und Quarz durch Ablagerung im Waffer und fpätere Erhärtung entftanden. Die Gemengtheile find gewöhnlich fo klein , dafs fie mit blofsem Auge nicht zu erkennen find, und fo erfcheint Thonfchiefer gewöhnlich als ein gleichartiges Geftein, welches aus einem feinen Gemenge von Thon, mikrofkopifchen Glimmerfchtippchen und ftaubartigen Quarzkörnern befteht. Derfelbe gehört vorzugsweife der Silur- und Devonformation an, zum Theile auch noch der Steinkohlen-Formation und dem Lias, ausnahmsweife den jüngeren Formationen bis herauf zur eocänen. Seine Farbe ift vorwiegend blaugrau und fchwarz, in Folge geringen Kohlen- und Bitumengehaltes ; doch giebt es auch gelbe, rothe, violette, braune und grünliche Sorten, die meift ihre Färbung den verfchiedenen Oxydationsftufen des Eifens verdanken, die grüne Farbe vielleicht auch einem chloriti-fchen Mineral (fiehe auch unter 3).

Weitere Beimengungen find kohlenfaurer Kalk und Schwefelkies, welche von ungünftigem Einflufs auf die Dauerhaftigkeit des Gefteines find, ferner ein manchmal fo hoher Eifengehalt, dafs daffelbe dadurch zur Dachdeckung ganz untauglich wird. Guter Thonfchiefer läfft fich zu Platten und Tafeln von äufserft geringer Dicke und grofser Fläche fpalten und ilt beinahe wafferdicht, Eigenfchaften, welche ihn zu einem der brauchbarften Steinmaterialien für die Eindeckung der Dächer, Auskleidung von Wafferbehältern, zur Verwendung als Tifch- und Wandplatten, Thüren, Treppenftufen, Fufsbodenbeläg'e u. f. w. machen. Im Allgemeinen ein weiches Geftein, haben die federen Gattungen des Thonfchiefers mehr Zugfedigkeit längs ihrer Blätter als irgend ein anderes. Zum Theile nach der Verwendungsart unterfcheidet man:

a) den gemeinen Thonfchiefer;

ß) den Grauwackenfchiefer, welcher den Uebergang zum Grauwackenfanddein bildet; beide Sorten find nur als Bruchdein verwendbar;

y) den Dachfchiefer;

8) den Tafelfchiefer von fchwarzer Farbe und reichem Kalkgehalt, zu Schreibtafeln, Tifch- und Fufsbodenplatten brauchbar;

s) den Griffelfchiefer, weich und rein, mit zwei Spaltungsflächen;

Ç) den Wetzfchiefer, fehr fein und reich an Quarzkörnern, meid gelblich oder grünlichweifs bis grau;

7]) den Zeichenfchiefer, fehr weich, dark kohlen- oder graphithaltig, feinerdig und fchwarz abfärbend, als fchwarze Kreide benutzt;

d) den Alaunfchiefer, fchwarz mit Kohle und Schwefelkies reich durchfetzt und leicht verwitternd u. f. w.

Die beriihmteden und grofsartigden Fundorte von Thonfchiefer befitzt England in den der Silurformation angehörigen Brüchen von North-Wales: Caernarvon, Bangor, Port Madoc, Port Penrhyn, Fediniog und Llanberrys, wo der Abbau dreng bergmännifch mit ausgedehnter Mafchinenverwendung erfolgt, was dem englifchen Material, nächd der fehr gündigen Lage in unmittelbarer Nähe der Meeresküde, wohl vorzugsweife feinen Weltruf verfchafft haben mag. Frankreich befitzt altberühmte Schieferbrüche bei Angers, Charlesville, Fumay (roth und grünlich), Deville und Monthermé an der Maas, Grenoble, dann zu Chattemoue, Renazé, Châteaulin in der Bretagne und in Savoyen.

In Oederreich-Ungarn findet man Dachfchiefer zwifchen Olmütz und Troppau bei Dorftefchen, Dürdenhof, Wald-Olbersdorf, bei Marienthal in Ungarn, ferner in Italien bei Lavagna, in Portugal bei Vallongo, Telhado, Soalho und Bihar, in der Schweiz in den Cantonen Glarus, Graubündten, Wallis, in Rufsländ am Onega-See, in Nordamerika in den Staaten Vermont, Pennfylvanien u. f. w.

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

Deutfchland ift ungemein reich an Schieferlagern; doch find die geognoftifchen Verhältniffe hier ungünftiger, als in England und auch in Frankreich, fo dafs noch der gröfste Theil des befonders in Norddeutfchland verwendeten Schiefers hauptfächlich aus England bezogen wird. Hier haben die Schieferbänke eine aufserordentliche Mächtigkeit und Gleichartigkeit, welche es geftatten, die Blöcke in beliebiger Ausdehnung zu fchneiden und daraus die Tafeln in jeder gewtinfchten Gröfse und Feinheit zu fpalten. In Deutfchlands Brüchen jedoch giebt es nur feiten Bänke von bedeutendem Umfang und gleicher Bauwürdigkeit, fo dafs immer ein grofser Theil des Gefteines unverwerthbar und der brauchbare ganz ungleich an Gröfse und Form, auch weit weniger dünnfchieferig ift, als das englifche Material, was zur Folge hatte, dafs fich bei uns von Alters her eine befondere, der Eigenart des heimifchen Schiefers angepaffte Eindeckungsart ausgebildet hat. Was die Dauerhaftigkeit anbelangt, fo kann fich der deutfche Schiefer grofsentheils mit dem englifchen und franzöfifchen vollftändig meffen, wie z. B. die Dächer der Fefte Heldburg beweifen, welche nachweislich vor etwa 300 Jahren (1563) mit thüringifchem Schiefer eingedeckt find, der bis heute den Witterungseinflüffen gut widerftanden hat. Dafs trotzdem der englifche Schiefer fo häufig noch dem inländifchen vorgezogen wird, hat hauptfächlich feinen Grund in der bedauerlichen Bevorzugung, welche der Deutfche noch bis vor Kurzem für alles Fremdländifche gehegt hat und leider zum Theile noch hegt.

Gewinnungsorte in Deutfchland find: Caub, Weifel, Ranfel, Dörfcheid, Wisperthal bei Lorch, St. Goar, Rüdesheim , Oberwefel, Andernach a. Rhein, der unteren devonifchen Formation angehörig, bei Mayen, Trier, Kafel, Rhaunen, Fell, Mühlenbach, Reitftein, Clotten an der Mofel, bei Siegen, Frede-burg, Oftwig, Raumland und befonders Nuttlar an der Ruhr in Weftfalen, bei Diez und Limburg an der Lahn (Orthoceras-Schiefer), bei Dillenburg im Wefterwald, bei Weilenmünfter und Steinmünfter im Taunus, bei Goslar, Hütterode und Rübeland im Harz, bei Probftzella, Koldiz, Schwarzburg, Erfurt, Wurzbach, Sonneberg, Hockeroda und vor Allem Gräfenthal und Leheften (Meiningen) in Thüringen, bei Theuma in Sachfen, zwifchen Hof und Plauen im Fichtelgebirge, bei Ludwigftadt in Oberfranken, Waldfafsen in der Oberpfalz, auf der Rauhen Alb in Württemberg u. f. w.

Von den Cąrbonat-Gefteinen eignen fich nur wenige zur Dachdeckung und auch diefe können auf Wetterbeftändigkeit keinen Anfpruch erheben. Es find hier nur zu nennen: ein Kalkfchiefer im franzöfifchen Departement Aveyron bei Conflans, ein fchieferiger Zechftein, welcher fich im Mansfeld’fchen vorfindet, und der bekannte Jurakalk von Solnhofen, zwifchen Eichftädt und Pappenheim in Bayern.

Der zu den claftifchen Gefteinen zu rechnende glimmerreiche Sandftein des Sollinger Waldes an der Wefer gehört der Triasgruppe und im Befonderen der Buntfandftein-Formation an und wird in feinen dünnblättrigen Varietäten auch zur Dachdeckung benutzt¹).

44.

Zur

Dachdeckung

verwendete

Gefteine.

Von allen bisher genannten Gefteinsarten haben nur die Chloritfchiefer, die Phyllite und die Thonfchiefer eine gröfse Verbreitung gefunden, während die übrigen hauptfächlich fchieferigen Gefteine wegen ihrer geringen Wetterbeftändigkeit, Spaltbarkeit oder fonftiger ungünftiger Eigenfchaften nur im kleinen Umkreife ihrer Fundorte verwendet werden. Wir haben aus diefem Grunde uns hier nur mit den erfteren zu

befchäftigen.

In Frankreich läfft fich die Verwendung des Schiefers zu Dachdeckungen in den Gegenden, welche

45-

Gefchicht-

liches.

in der Nähe von Schiefergebirgen liegen, bis in das XI. Jahrhundert hinauf verfolgen. In Fumay in den Ardennen beftand zu diefer Zeit fchon eine Schiefergenoffenfchaft, wie fich aus dem Archive diefes Ortes nachweifen läfft. Die Bearbeitung war bei den erften, fehr grofsen Platten eine höchft mangelhafte, die Spaltung fehr dick und unregelmäfsig, und doch hatte man damit eine vorzügliche Deckung erreicht, welche den Zerftörungen der Witterung Jahrhunderte lang getrotzt hat.

Mutierungen, welche man

Schon gegen das Ende des XII. Jahrhundertes hin verbreitete fich die Verwendung des Schiefers über den ganzen Norden und Welten Frankreichs. Paläfte, reiche Bürgerhäufer und felbft Kirchen waren fchon damals damit eingedeckt. Seine Schichtftärke betrug noch immer 8 bis 10mm und verringerte fich erft im XV. Jahrhundert auf 5 bis 6mm- Bei verfchiedenen Deckverfahren, fo bei dem in den Mofel-gegenden, in Metz und Trier üblichen deutfchen Verfahren, wuffte man durch die mannigfaltigften Formen der einzelnen Platten und durch Einfaffung der Schieferflächen mit profilirtem Blei, ja felbft durch durch Formenwechfel oder durch Reflexe im Sonnenlichte dadurch herzu-

eine blofse Eindeckung, alfo einen Schutz gegen

nur

5i

ftellen fachte, dafs man die Platten der Schichtung entfprechend nach der einen oder anderen Richtung hin verlegte, fchon im XIII. Jahrhundert nicht die Unbill der Witterung, fondera zu gleicher Zeit auch eine Verzierung der Gebäude zu erzielen²).

Im Allgemeinen deuten die dunkelften Farben auf die gröfste Fertigkeit und Dauerhaftigkeit des Schiefers.

Sonftige Merkmale feiner Güte find:

1)    Farbenbeftändigkeit. Leicht verwitternde Thonfchiefer, wie z. B. manche rheinifche, werden an der Luft fehr bald heller und allmählich fogar weifs.

2)    Dichtigkeit, glatte Oberfläche und gleichförmiges Korn. Eingefprengte Quarzkörner, Kalkerde oder Kohlentheile find Fehler, welche feine Dauerhaftigkeit wefentlich beeinträchtigen; je gröfser aber der Gehalt an Kiefelerde, defto gröfser ift feine Widerftandsfähigkeit gegen Verwitterung.

3)    Leichte Spaltbarkeit in möglichft dünne, durchaus ebene Platten.

4)    Leichte Bohrung, des Anbringens der Nagellöcher wegen.

5)    Heller Klang beim Anfchlagen mit dem Hammer. Dumpfer Klang weist auf Haarriffe hin, die fich mit Waffer füllen, welches bei Frortwetter die Platten zerfprengt.

6)    Undurchläffigkeit für Waffer. Poröfe Schiefer faugen das Waffer auf und gehen im erften Winter zu Grunde. Endlich:

7)    Das Fehlen von Eifen- und Manganoxydul, Schwefelkies, kohlenfaurem Kalk und Kohle.

46.

Merkmale der Güte des Schiefers.

Die Porofität des Schiefers läfft fich dadurch leicht ermitteln, dafs man eine Tafel deffelben bis auf etwa 100 Grad C. erwärmt und völlig austrocknet, fo dafs kein Gewichtsverluft mehr wahrnehmbar ift. Nach dem genauen Wägen derfelben legt man fie mehrere Stunden lang in heifses Waffer, damit fie fich darin voll faugen kann, und w^ägt fie dann nochmals, nachdem das nach dem Herausnehmen noch anhaftende Waffer gehörig abgetropft ift. Die Gewichtszunahme ergiebt das Gewicht des in den Poren befindlichen Wärters, deffen Rauminhalt danach eben fo, wie die Gröfse des Porenraumes, leicht zu ermitteln ift. Zerfällt der Schiefer gar im kochenden Waffer, fo ift er felbftverftändlich völlig unbrauchbar. Hat man einen anerkannt guten Dachfchiefer zur Hand, fo kann man dadurch, dafs man auch mit ihm zugleich diefe Probe anftellt, fehr einfach den Schlufs auf die Güte der zweiten Sorte ziehen.

Ein gröfserer Eifengehalt des Schiefers wird durch ftarkes Entfärben bei Behandlung mit Säuren angezeigt; enthält er Schwefelkies, fo entwickelt fich beim Glühen zwifchen Kohlen ein ftechender Geruch nach fchwefeliger Säure. Schwefelkies, leicht mit blofsem Auge an feinen meffingglänzenden Kryftallen erkennbar, zerfetzt fich befonders in feuchter und warmer Luft in fchwefelfaures Eifenoxydul (Eifenvitriol), welches im Waffer löslich ift und dadurch bald die Zerftörung des Steines herbeiführt.

Der Gehalt an kohlenfaurem Kalk offenbart fich durch das Aufbraufen bei Behandlung mit Säuren ; die Kohle verurfacht einen Gewichtsverluft beim Glühen mit Salpeter, weil diefelbe in Verbindung mit letzterem verpufft.

Nach Frefenius prüft man die Güte des Thonfchiefers dadurch, dafs man ein Stück deffelben frei in einem feft verfchlofienen Gefäfse aufhängt, auf deffen Boden

47-

Prüfung der Güte des Schiefers ; Porofität.

48.

Gehalt

an Eifen- und Schwefelkies.

49.

Kohlenfaurer Kalk und Kohle.

man etwas Schwefelsäure gegoffen hat. In Folge der fich entwickelnden Dämpfe wird Schlechter Schiefer Sehr bald aufgelockert und blättert ab.

Schwefelige Säure ift im Rauch und Rufs vorhanden, fo dafs befonders in grofsen Städten oder in Fabrikorten mangelhafter Schiefer leicht dadurch zerftört wird, während nebenbei auch noch die Witterung ihren fchädlichen Einflufs ausübt.

Entfprechend dem Fortfehreiten der Verwitterung kann der Stein den Angriffen des Sturmes, einem grofsen Feinde der Schieferdächer, immer weniger Wider-Stand leihen, und die Zerftörung der Dachdeckung geht defshalb Schnell vor Sich.

5°.

Widerftands-

fähigkeit.

Dünne Platten werden, befonders wenn fie nafs find, bei Starkem Hagelwetter von den Eiskörnern zerfchlagen, weil erwiefenermafsen feuchte und defshalb auch frifch aus dem Bruche kommende Schiefer viel weniger feft find, als ausgetrocknete. Dies zeigt fch fchon bei Ausbefferungsarbeiten, bei welchen während feuchten Wetters die Schiefer viel leichter von den Arbeitern zertreten werden, als bei trockenem. Von der Verwendung fehr dünner Platten, wozu man ihrer Leichtigkeit und gröfseren Billigkeit wegen fehr leicht verleitet werden kann, ift defshalb abzu-rathen ; ihre Widerstandsfähigkeit nimmt aufserordentlich mit ihrer Stärke zu.

Dahin gehende Verfuche mit quadratifchen, den Brüchen von Anjou entnommenen Schieferplatten von 25cm Seite, rings an den Kanten unterftützt, ergaben, dafs diefelben zerbrachen bei :

einer Dicke von 1mm unter einer Belattung von 8 kg

» 35 »

» 50 »

» 90 »

» 120 »

» 150 »

» 170 »

Hierbei ift allerdings zu bemerken, dafs die Schiefer von Anjou nicht zu den betten Sorten zählen und jedenfalls von denen der Ardennen an Güte übertroffen werden¹⁷).

Starke Hitze kann der Schiefer nicht vertragen, fo dafs er bei einem Brande fehr bald abfpringt. Bei den Schwefelkies oder kohlenfauren Kalk enthaltenden Platten wird fch diefer Fehler vorzugsweife geltend machen.

5¹-

Mängel

der

Wie reizvoll fch Schieferdächer gehalten laffen, wie fehr fie einem Gebäude zur Zierde und zu dauerndem Schutze gereichen können, fo mangelhaft kann auch Ausführung. ein vorübergehend gut ausfehendes Dach durch einen unreellen Decker ausgeführt und eben fo leicht der Bauherr durch letzteren betrogen und gefchädigt fein. Kaum bei einer anderen Dachdeckung kann eine folche Uebervortheilung in fo einfacher Weife flattfinden, als hierbei. Defshalb laffe man fch vor dem Beginn der Arbeit die an Schiefer erforderliche Menge in leicht nachzuzählenden Haufen auffetzen, bezahle diefelbe ohne Rückficht auf einen etwa übrig bleibenden, unverbrauchten Reff und behalte diefen für Spätere Ausbefferungen zurück. Anderenfalls liegt die Befürchtung nahe, dafs ein unzuverläffiger Unternehmer die Tafeln mit ungenügender Ueberdeckung verlege, um dadurch für fich einen Vortheil durch Er-fparnifs an Material zu erzielen.

Befonders Schwierig ift die Beaufsichtigung von Ausbefferungsarbeiten, felbft für einen Fachmann. Abgefehen davon, dafs die Schieferdecker manchmal mit Abficht auch an guten Stellen des Daches die Platten zertreten, um dadurch eine Vermehrung ihrer Arbeitsleistung zu erreichen und die Schuld daran den vielleicht

an den Rinnenanlagen oder Einfaffungen befchäftigt gewefenen Klempnern oder auch den Schornfteinfegern zufchieben, verwenden fie von dem zerfprungenen Material auch dasjenige, welches fich zwifchen die ganzen Steine noch zwifchen-klemmen läfft. Beim erften Sturme oder Regenguffe verlieren diefe fchadhaften und zu kurzen Platten dann ihren Halt, und das Dach wird von Neuem ausbefferungs-bediirftig. Befonders leicht find derartige und andere Unredlichkeiten bei gefchalten Schieferdächern ausführbar. Vorficht bei Wahl der Dachdecker und Mifstrauen bei auffallend billigen Preifen find alfo hier befonders anzuempfehlen.

Schieferdächern giebt man gewöhnlich x/4 bis ¹js, nur bei beftem englifchen Schiefer und unter günftigen Verhältniffen bis ^5 der ganzen Gebäudetiefe zur Höhe, in rauhen Gebirgsgegenden und offenen Küftenftrichen, wo der Sturm mit unbefchränkter Gewalt feine Angriffe austiben kann, befonders bei mäfsig gutem Material, fogar nur ²/s bis x/2 der Gebäudetiefe. Bei fteileren Dächern kann der Wind nicht fo in die Fugen der Schiefer dringen, als bei flachen; er wird die Platten im Gegentheil noch an ihre Unterlagen andriicken. Je gröfser aufserdem diefelben find, defto länger wird der Hebelsarm fein, mittels deffen er an der Nagelung rüttelt und die Schiefer zu zerfprengen fucht. Nicht zu grofse und nicht zu dünne Platten werden alfo nicht nur dem Winde, fondera auch dem Zertreten durch die Arbeiter am beften Widerftand leiften. Allerdings erfordern die kleineren Platten eine ftärkere Dachneigung wegen der gröfseren Zahl von Fugen, in welche, bei langfamem Abfliefsen, das Regenwaffer durch den Wind getrieben werden kann.

Als geringfte Ueberdeckung der Schieferplatten ift anzunehmen:

52.

Dachneigung.

53-

Dachneigung

bei einem Doppeldache

bei einem einfachen Schablonenfchieferdach von englifohem oder meiningifchem Schiefer

bei einem deutfohen Dache von gewöhnlichen, unregelmäfsigen Platten

Gegenfeitige

Ueberdeckung

der

Platten.

T-H rH r—t

CO LO ^

95 mm 88 mm

80 mm

70 mm

110mm in der Fufsfchicht, fonft 70 mm

80 bis 82 mm in der Fufs-fchicht, fonft 70

mm

oder

60 mm

in der 3. Schicht

70 mm in der Fufsfohicht, fonft 60 mm

82 mm in der Fufsfchiclit, 70 mm im Mittel,

53 mm oben.

Englifche und gröfsere thüringifche Schiefer müffen fich in der Breite um mehr als ²/3 überdecken, fo dafs, wenn ein Stein herausfällt, die Schalung nicht fichtbar wird. Sind die Platten ungleichmäfsig ftark, fo mufs die dünnere Seite derfelben die überdeckte, die dickere die überdeckende werden, damit dichte Fugen entftehen. Die glattefte und ebenfte Seite ift immer nach aufsen zu legen, um dem Abflufs des Waffers die geringften Hinderniffe zu bereiten. Grobe Unebenheiten, Erhöhungen (Putzen) müffen mittels des Meifsels abgeftofsen werden, wenn der Stein damit auf der Schalung oder auf einem anderen aufliegen würde; die-felben find aber unfchädlich, wenn fie auf den hohlen Zwifchenraum zwifchen zwei Latten treffen.

Werden die Platten, wie dies gewöhnlich der Fall ift, durch Nagelung be-feftigt, fo find die Nagellöcher fo einzuhauen, dafs die durch die unvermeidliche Abfplitterung entftehende trichterförmige Erweiterung nach oben gerichtet ift und fammt dem Nagelkopf durch den darüber liegenden Stein verdeckt wird ; nur bei Ort-, Firft- und Schlufstafeln, welche frei liegen, mufs umgekehrt verfahren werden.

54-

Nagelung.

Zu diefer Nagelung find mindeftens 32 ram, beffer 40 bis 50 mm lange Schmiedenägel zu verwenden, welche man zum Schutze gegen den Roft verzinkt, beffer verbleit oder verkupfert. Denn das Verzinken ift nur dann ein fcherer Schutz, wenn daffelbe in tadellofer Weife, das Eifen vollkommen verdeckend, erfolgt ift; im entgegengefetzten Falle ift es eher fchädlich und befördert die Zerftörung des Eifens durch den Roft. Zudem wird Zink durch die im Rufs und Rauch enthaltene fchwefelige Säure fehr ftark angegriffen und ift auch aus diefem Grunde hier kein befonders zuverläffges Schutzmittel. Haltbarer, aber wefentlich theuerer find kupferne Nägel oder wenigftens folche, welche aus einer Legirung von Kupfer und Zink oder Zinn geprefft find. Es kommt ziemlich häufig vor, dafs Schieferdächer nagelfaul werden, d. h. dafs fie umgedeckt werden müffen, weil die Nägel fämmtlich durch Oxydation zerftört find. Das Eintauchen der letzteren in Oel oder Firnifs kann nur einen ganz vorübergehenden Schutz verleihen.

55-

Schalung

und

Die Eindeckung mit grofsen Platten, wie fie hauptfächlich die englifchen, aber auch fchon verfchiedene deutfche Brüche liefern, kann auf Lattung oder Lattung. Schalung, mit kleinen Platten jedoch nur auf Schalung erfolgen. Bei der Verwendung von grofsen Platten empfiehlt es fich, recht fchmale Schalbretter anzubringen, damit durch das unvermeidliche Werfen derfelben die erfteren nicht zer-fprengt werden. Die Lattung hat den Nachtheil, dafs bei nicht ganz vorzüglichem, gleichmäfsig ftarkem und glattem Material und nicht fehr forgfältiger Deckung Rufs und Schnee zwifchen den Fugen des Schiefers hindurch in den Dachraum getrieben werden, der in feiner Temperatur in Folge des vermehrten Zuges bei diefer Undichtigkeit auch von Witterungswechfeln fehr abhängig gemacht wird. Man hat defshalb verfucht, die Fugen zu verkitten, und hierzu eine Mifchung von Cement mit Rinderblut oder einen Oelkitt verwendet, fo dafs man damit die Stofsfugen der unteren Steine ziemlich voll ftreicht und die oberen feft auf diefe Kittmaffe aufdrückt.

Andererfeits fchützt aber die Lattung vor einigen erheblichen Nachtheilen, wie z. B., dafs man nur fchwer Undichtigkeiten der Deckung von innen aus auffinden und eben fo fchwer ausbeffern kann, dafs, wie bereits erwähnt, durch das Werfen der Bretter die Tafeln zerbrochen oder durch unvorfichtiges Betreten der Arbeiter be-fchädigt werden, weil diefelben dabei das Durchbrechen befürchten müffen, endlich dafs die Bretter in Folge der Durchnäffung durch die fich beim Witterungswechfel am Schiefer bildenden Niederfchläge fchimmeln und faulen.

Die Schalbretter follen wenigftens 25mm dick, nicht breiter als 16cm fein und mit 70 bis 80mm langen, vierkantigen Nägeln höchftens 20 bis 25mm von der Langfuge entfernt genagelt werden, um dadurch das Verziehen und das Werfen nach Möglichkeit zu verhindern. Man hat befonders auf gleichmäfsige Stärke fowohl der Bretter wie der Latten zu fehen, wenn man nicht vorzieht, letzteren eine conifche Form zu geben, wie dies in Frankreich, wie wir fpäter fehen werden, allgemein gefchieht. Die Stöfse beider find zu verletzen, fo dafs diefelben nicht auf einen und denfelben Sparren treffen.

Sehr zu empfehlen ift das neuerdings vielfach angewendete Verfahren, die

gefchalten Dächer zunächft mit einer dünnen Dachpappe, wie fie zu diefem Zwecke von den Fabriken befonders hergeftellt wird, in einfachfter Weife mit wagrechten oder fenkrechten Tagen einzudecken, weil dadurch in wirkfamfter Weife das Durch-näffen der Bretter durch Schweifswaffer verhütet, dem Eindringen von Rufs, Schnee und Regen durch die Fugen der Schiefer begegnet wird und befonders das Gebäude fehr fchnell eine fchützende Decke erhält.

b) Eindeckungsarten.

Man unterfcheidet die englifche, franzöfifche und deutfche Eindeckungsart.

1) Englifche Ein decku ng.

Die englifche Eindeckungsart kann wegen der Verwendung grofser Platten fowohl auf Schalung wie auf Lattung erfolgen, bei fchräger Lage der Steine haupt-fächlich auf Schalung. Die gewöhnlich 6 x 4cm ftarken Latten find 6,25 bis

7,5 0m lang und werden mit 9cm langen Lattnägeln auf den Sparren befeftigt. Nachftehende Tabelle giebt verfchiedene Gröfsen der englifchen Schiefer in rechteckiger Form, die Lattungsweite, den Bedarf u. f. w. an.

56-

Abmeffungen

und

Material

bedarf.

Format

Lattungs

weite

Bedarf für 10 <lm Dachfläche

an

Schiefern Latten

Latt-

nägeln

Format

Lattungs

weite

Bedarf für 10Dachfläche

an

Schiefern Latten

Latt-

nägeln

26 x 16 26 X 15 24 X 14 24 X 12 22 X 12 22 X 11 20 X 10 18 X 10 18 X 9 16 X 10 16 X 9

66 X 41 66 X 38 61 X 36 61 X 31 56 X 31 56 X 28 51 X 25 46 X 25 46 X 23 41 X 25 41 X 23

31

31

29

29

26,5

26,5

24

19

19

34

34

37

37

41

41

45

50

50

58

58

16 X 8 14 X 12    36 X 31

14 X 10    36 X 25

14 x 8 14 X 7 13 X 10 33 X 25 13 X 7 12 X 8 12 X 6 11 x 5,5 28 X 14 10 X 8

41 X 20

36 X 20 36 X 18

33 X 18 31 X 20 31 x 15

25 X 20

19

16,5

16,5

16,5

16,5

15

15

14

14

12,5

10

66

Stück Met. Stück engl. Zoll

Man unterfcheidet, wie bei den gewöhnlichen Biberfchwanzdächern, eine einfache und eine doppelte Eindeckung.

Bei der erfteren übergreifen fich die rechteckigen, parallel zur Firftlinie liegenden Platten fo weit, dafs die Schieferlagen überall doppelt find. Die Fugen müffen mit Kitt, Cement- oder Kalkmörtel gut verftrichen fein, weil durch die einfache Deckung die Dichtigkeit des Daches nicht zu erreichen ift. Man wird defshalb diefe wenig empfehlenswerthe Deckungsart nur bei Feilen Dächern und dann anwenden, wenn befondere Rückficht auf Koftenerfparnifs zu nehmen ift.

Bei der doppelten Eindeckungsweife ift die Fattungsweite etwas geringer, als die Tafellänge (liehe obige Tabelle), fo dafs der erfte Stein den dritten immer noch um ein Weniges überdeckt, um das Eindringen von Schnee und Regen in die Fugen zu verhindern (Fig. 96³). Die Trauffchicht wird, wie beim Ziegeldach, doppelt gelegt, auch eine befondere Firftfchicht angeordnet. Die Nagelung ift etwa

engl. Zoll

Centim.

Centim.

Centim. Centim.

Stück Met. Stück

57-

Einfach e Deckart.

58.

Doppelte

Deckart.

56

15 mm von der oberen Kante der Platten entfernt mit je zwei Nägeln auszuführen. Sehr häufig legt man auch die Steine über Ecke, wobei eine befondere Deckfchicht an den Giebeln nothwendig wird (Fig. 97 ¹⁸).

Weil befonders bei den parallel zur Trauf- und Firft-linie liegenden Schichten und vorzugsweife bei Gattung der Sturm an den nur an ihren oberen Kanten genagelten Steinen fehr ftark rütteln kann und fie defshalb an den Nagellöchern leicht ab-fprengt, kam man wohl zu-erft in Frankreich darauf, die Nagelung in der Mitte der Platten auszuführen (Fig. 99¹⁹), fo dafs jede Reihe derfelben etwa zur Hälfte auf der nächft unteren aufliegt, aufserdem aber fich mit der oberen Kante auf die vorhergehende Fatte ftützt, wo jede Platte, in Frankreich wenigftens, noch durch einen Nagelkopf feft geklemmt ift, deffen zugehöriger Stiel nicht durch den Stein hindurch, fondern an demselben entlang in die Latte eingetrieben ift. Auch in Deutfch-

.... .1'

land hat man fich diefer Befeftigungsart bereits mit Erfolg bedient ²⁰), allerdings nicht mit der Sorgfalt, wie in Frankreich, wo ftatt der gewöhnlichen rechteckigen Latten keilförmige von 8 cm Breite und 2 bis 3 cm oberer,

Fig. 96 1S).

¹l20 n- Gr.

Fig. 97 ¹⁸).

V20 n. Gr.

___j

LL

Im

-y SH

WErm

Fig. 98 ¹⁹).

/ .* CV <0

■¹⁹) Facf.-Repr. nach: Revtte gén. de l’arch., 1863, PI. 16.

20) Siehe: Deutfche Bauz. 1868,

====

,!hi

Fig. 99 ¹⁹).

1 bis 2cm unterer Stärke, je nach Gröfse der Platten und dadurch erforderlicher Lattenweite, verwendet werden.

Die Latten werden mit je zwei Nägeln auf den Sparren befeftigt. Durch diefe Anordnung (Fig. 98 ¹⁹) erreicht man, dafs die Platten in der Mitte und an ihrer oberen Kante

Ins

nur

mit einer Linie das Holzwerk berühren , diefes alfo ganz frei und luftig liegt und nicht fo leicht der Fäulnifs anheimfallen kann, fo wie

Ml

hhbF"

IR

Fi

rJy

¹Iso n- Gr.

dafs fie möglichft dicht auf einander ruhen und dem Winde defshalb einen fehr geringen Angriffspunkt bieten. Allerdings mufs die Nagelung bei a fehr vorfichtig erfolgen, weil der Stein bei feiner hohlen Lage fehr leicht dabei zerfpringen kann²¹). Fig. 100¹⁹) zeigt diefelbe Befeftigung bei fchuppen-förmigen Schiefern, wo gleichfalls der Hebelsarm für den Angriff des Windes nur halb fo grofs ift, wie bei der Nagelung an den oberen Kanten der Steine.

SB

Tii⁻

■gm

mm

Sä

i/.r

Wi

Fig. 100 ¹⁹).

VI30 n- Gr.

mm

1

Mp!

59-

Anordnung.

2) Franzöfifche Eindeckung'.

Die franzöfifche Eindeckung erfolgt auf Brettern von Pappel- oder Tannenholz, welche eine Länge von etwa 2,10 m, eine Breite von 11 bis 13 cm und eine Dicke von 1,5 cm haben und ohne Rückficht auf die Gröfse der Platten in Entfernungen von 40 cm von Mitte zu Mitte mit je zwei Nägeln auf die Sparren geheftet werden. Die Folge davon ift, dafs die Platten nicht, wie bei der englifchen Eindeckung, durchweg in derfelben Entfernung von der Kante genagelt werden können, fondera dafs jede Reihe ihre Nagellöcher an der Stelle erhalten mufs, wo diefelbe gerade auf ein Brett trifft. Da die Platten gewöhnlich nur an ihrem ficht-bar bleibenden Theile rechteckig oder nach einem Mufter (Schablonenfchiefer) ge-

Fig. 101 ²²).

Fig. 102 ²-).

Fig. 103 22).

■i

SS c'9---

MV

60.

Syftem

Gérard.

arbeitet (Fig. 101 bis 103 ²²), am oberen Ende jedoch bruchmäfsig find, fo mufs fie der Schieferdecker für jede Reihe befonders aus wählen und durch vorheriges Auflegen nach der Schnur die Nagelftelle fuchen.

Die grofsen Uebelftände, welche die Nagelung der Schieferplatten dadurch mit fich bringt, dafs bei geringen Bewegungen derfelben, hervorgerufen durch Sturm, durch das Werfen des Holzwerkes oder durch Betreten des Daches, die Nägel leicht ausfpringen, dafs ferner häufige Ausbefferungen die Deckung immer mehr ver-fchlechtern, weil die Nagellöcher nicht mehr durch darüber liegende Platten verdeckt, fondera nur durch Kitt gedichtet werden können, welcher nie auf die Dauer haltbar ift, führten zur Erfindung neuer Dach-deckungsfyfteme, von welchen zuerft das von Gérard zu

nennen ift. Bei demfelben ift jede Schiefertafel viermal durchlocht und mittels zweier verzinkter, durch je zwei Löcher gefleckter Eifendrähte befeftigt, welche eine Dachlatte umfaffen und unterhalb derfelben zufammengedreht find (Fig. 104 bis 1062 3).

Fig. 104 ²³).

Fig. 105 ²³).

Fig. 106 ²³).

A;

²²)    Facf.-Repr. nach: Revue gèti. de Varch. 1863, PI. 15.

²³)    Nach: Allg\ Bauz. 1865, S. 9.

Fig. 107.

Ein grofser Vortheil ift durch diefes Befeftigungsverfahren noch nicht erreicht worden; denn nach Wankel, welcher damit Proben gemacht hat, ift²⁴):

1)    die Eindeckung zeitraubend und erfordert nicht nur zwei Mann, von denen der eine im Inneren, der andere am Aeufseren des Daches befchäftigt ift, fondera fie erheifcht auch eine im höchften Grade genaue Arbeit, damit die Drähte ftrafif und glatt auf den Schiefertafeln aufliegen und möglichft wenig auftragen;

2)    fie geftattet das Einwehen von Schnee und Regen und giebt dem Sturme Angriffspunkte, weil die einzelnen Schieferfchichten um die Drahtftärke von einander getrennt find;

3)    es kann nicht fehlen, dafs, fowohl beim Lochen der Schiefer, als auch in Folge des Hohlliegens derfelben zwifchen den Drähten, die Dachfteine beim Begehen der Dachfläche leicht fpringen und häufige Ausbefferungen Vorkommen;

4)    man mufs, um einzelne Schiefer einzuziehen, immer wieder zu dem feit-herigen Befeftigungsverfahren zurückkehren, wobei in den Nagellöchern das Waffer einfickert.

Der einzige Vortheil, welchen die Gérard'iche Erfindung bietet, der aber bei allen übrigen Deckungsweifen eben fo wahrgenommen werden kann, ift, dafs der Erfinder hölzerne oder eiferne Rahmen von etwa l,i m Länge und l,o m Breite anfertigen läfft, auf welchen die Latten befeftigt werden ; letzteres kann auch auf eifernen Leiften, Winkeleifen etc. gefchehen, an denen die Schiefertafeln, wie vorher befchrieben, hängen. Diefe Tafeln können von zwei Arbeitern noch mit Leichtigkeit bewegt werden, und es läfft fich damit ein Dach von innen aus äufserft fchnell eindecken.

hl

5,0

■4

.160

l»t

Diefes Gérard'fche Verfahren der Eindeckung mit Schiefer wird für eine Unterlage, welche unter Anwendung von Eifengerippen mit Cement, alfo nach der Monier-Bauweife hergeftellt ift, empfohlen.

Es heifst in dem unten²⁵) genannten Werke: eifernes Pfettendach, wie der Grundrifs des Dachgefpärres

61.

Syftem

Gérard

auf

Monier-

Unterlage.

»Ein

in Fig. 107 andeutet, dürfte die geeignetfte Unter-Conftruction für eine folche Art der Eindeckung fein, wenn man zugleich beabfichtigt, die eifernen Conftructions-theile, fo weit es angeht, zu umkleiden. Aus Rückficht

Fig. xo8.

darauf find auch im Querfchnitt (Fig. 108) die Pfetten zwifchen die Binderfparren eingelagert gezeichnet, und die Bekleidung mit Cement ift auf Drahtgeflecht angedeutet. Die etwa 1,6 m weiten Felder zwifchen Pfetten werden mit

einem Drahtgerippe überfchalt, das aus 5 mit 8cm Mafchenweite und dreifacher Ueberkreuzung gebildet ift, damit feine Steifigkeit grofs genug werde, um vorläufig die Schieferdeckung auch ohne Cementmörtel-Aus-füllung tragen zu können (Fig. 109). Gleichzeitig foll damit

mm

ftarken Drähten

die unterfte Drahtlage diejenige Stelle erhalten, die ihr ftatifch in der Dachplatte anzuweifen ift, wenn diefelbe fo viel als möglich gegen Biegung feft fein foll. Indefs kann die dreifache Ueberkreuzung fo eingerichtet werden, dafs ein Mehraufwand an Eifenmaterial und fomit eine Vertheuerung der Dachfläche nicht nothwendig wird.

2ł) Siehe: Deutfche Bauz. 1868, S. 162.

²⁵) Wayss, G. Das Syftem Monier etc. Berlin 1887. S. 91.

Fig. 109.

Xa

'ź~

62.

Haken-

fyfteme.

6o

Die oberfte Drahtlage kann fo weite Ma-fchen haben, als ausreichend ift, um den fchrag verlegten Schiefern an zwei Enden genügend Auflager zu geben. Bei der Steilheit des Daches findet das Drahtgerippe feinen Halt an den Pfetten, mit denen es Verfehlungen ift. Der Schiefer wird felderweife aufgebracht, wie es die deutfehe Deckungsart vorfchreibt. Die Befefti-gung der Schiefer gefchieht mittels Bindedraht, alfo in einer auch fonft fchon üblichen Weife.

Sobald ein Feld zwifchen den Pfetten und Bindern fertig ausgedeckt ift, erfolgt von der Unterfeite aus das Gegentragen des Cement-mörtels gegen das Drahtgerippe und den Schiefer,    der    hier    zugleich die Verfchalung

abgiebt und durch Abbinden mit dem Mörtel    ein    fo fettes,    gegen Sturm gefichertes

Lager erhält, wie fonft niemals. Felderweife    fchreitet,    wie    üblich, die Eindeckung

von der Traufe zum Firft vor. Leiterhaken    find    auf    den    Pfetten mit dem Draht

gerippe zugleich zu befeftigen.«

Umftändlich wird bei einer derartigen Dachdeckung eine Ausbefferung fein, welche befonders durch den am Drahtgitter fett haftenden Cementputz fetnvierig gemacht wird.

Aeufserft zahlreich, aber unter einander fehr ähnlich find die franzöfifchen Syfteme, bei denen die Schieferplatten mittels Haken feft gehalten und an Latten angehangen werden. Die meiften diefer Syfteme, fo wenig von einander verfchieden, dafs fie durch kleine Abänderungen eines bereits vorhandenen nur erfunden zu fein fcheinen, um ein neues Patent zu gewinnen, find bei Deutfchlands Witterungs-verhältniffen, welche im Winter grofse Schneemaffen mit fich zu bringen pflegen, nicht anwendbar, weil das Herabgleiten des Schnees von dem glatten Dache die Haken verbiegen und die Schieferplatten daraus löfen würde. Deffen ungeachtet feien hier einzelne der eigenartigften Syfteme befprochen.

a) Syftem Poulain. Das ältefte der-felben ift wohl das Syftem Poulain, welches bereits im Jahre 1849 patentirt wurde, ohne weitere Verbreitung finden zu können.

Fig. HO²⁶) zeigt die aus Kupfer oder kupfergalvanifirtem Eifenblech hergeftellten Haken, welche mit zwei Nägeln auf den Dachlatten befeftigt und fo lang waren, dafs bei einer Ausbefferung die zerbrochenen Schiefer nur hinaufgefchoben werden brauchten, um fie auszulöfen. Eben fo leicht waren die neuen einzufetzen.

ß) Syftem Laudon. Aufserordentlich ähnlich ift das Syftem Laudon, welches kürzere und ftärkere Haken verwendet, die am oberen Ende zugefpitzt und in die

Fig. HO²⁶).

nr~

vXt

Jl 15 n. Gr.

¹

Unter Benutzung von :

Gottgetreu, R. Phyfifche und chemifche Befchaffenheit der Baumaterialien. 3. Aufl. Berlin 1880. Hauenschii.d, H. Katechismus der Baumaterialien. Wien 1879.

Krüger, R. Die natürlichen Gefteine. Wien, Peft und Leipzig 1889.

²

Näheres liehe in : Viollet-le-Duc. Dictionnaire raifonné de Varchitecture françaife du Xle au XVIe fiecle. Bd. 1. Paris 1858. S. 433 u. ff.

³

) Nach: Die Arbeiten des Dachdeckers etc. 2. Aufl. Darmftadt 1866. Taf. 11.

2Ö) Nach: La Jemaine des confir. 1876 — 77, S. 184.

Ili

Fig. ii2²⁶).

Fig. 113 ²⁶>

M\

.T“

UËK

ŁJ

II

-S4-.

-46-

¹/l5 n- Gr.

Latten eingefchlagen werden. Wie beim Spliefsdache werden die Fugen durch einen untergelegten Holzfpan gedichtet (Fig. 111 bis 113 2 6).

7) Syftem Hugla. Von eben fo geringem Werthe für uns ift das Syftem Hugla. Nach Fig. 114 bis 117²⁷) werden die aus Kupfer oder einem billigeren Metall hergefteilten Blechflreifen an die Dachlatten fo genagelt, dafs fie auf die Mitte einer Schieferplatte treffen, um deren untere Kante das vorftehende Blech-

Fig. 114. Fig. 115

Fig. 116.

Fig. 117 ²⁷)

L_

i¹;

ES

W-

wmtrn

L V'

I«

L-,

|:    ___lj

dÉfeL Ift’ SÉI .H

Ute

tą

■P

ö. 3 8.......V

gc

I

j _

■%

Wt

ende hakenförmig umgebogen wird. Jede Platte wird demnach an der unteren Kante durch den Haken, an der oberen Hälfte durch die darüber liegende Tafel feil gehalten. Dies und die geringe Dicke des Blechftreifens, durch welchen die fich deckenden Platten nur wenig von einander getrennt werden, ift ein Vorzug gegenüber dem früher genannten Gérard'{chen Verfahren, eben fo wie die Leichtig-

2’l) Facf.-Repr. nach : Revue geil, de Parch. 1864, PI. 9.

keit einer Ausbefferung des Daches, zu deren Zweck man jede einzelne Schiefertafel durch Umbiegen des Hakens entfernen und durch eine neue erfetzen kann, vorausgefetzt, dafs der Haken nach mehrmaligem Umbiegen nicht bricht. Ein weiterer Vortheil diefes und aller folcher Syfteme ift, dafs fich die Schieferplatten bei einer nothwendig werdenden Umdeckung des Daches in ganz beliebiger Weife wieder verwenden laffen, weil fie nicht durchlocht find.

Ein grofser Uebelftand ift auch hier wieder die geringe Widerftandsfähigkeit des Blechhakens gegen die vom glatten Dache abrutfchenden Schneemaffen, welche noch geringer wird, wenn etwa das hakenförmig umgebogene Ende durch Verbreiterung und Verzierung eine gröfsere Fläche erhält²⁸).

Fig. 118.

Fig. 119.

Fig. 120.

Fig. 121 ²⁹).

)___J,

...H

!■

Silili

ci

.......

%0 n. Gr.

B"ig. 118 bis 121 ²⁹) zeigen die Anwendung diefes Syftemes bei eifernen Dächern, bei welchen die Latten durch Winkeleifen erfetzt find, um deren Schenkel die Blechftreifen auch an ihrem oberen Ende hakenförmig umgebogen und fomit eingehangen werden.

d) Syftem Fourgean. Durchaus bewährt hat fich fowohl bei bedeutenden Bauten in Frankreich, wie auch in Deutfchland das Syftem Fourgeau, bekannter bei uns noch unter dem Namen Syftem Mauduit & Fliehet. Befonders im Weiten Deutfchlands hat man davon vielfach bei Monumentalbauten Gebrauch gemacht. Auch hierbei empfiehlt fich die Anwendung keilförmiger Latten, welche von den Schieferplatten nur an ihren Kanten berührt werden, fo dafs fie luftig und gegen P"äulnifs gefichert liegen.

Der Unterfchied zwifchen diefem und dem vorher befchriebenen Syfteme be-fteht hauptfächlich darin, dafs ftatt der Blechhaken hier Drahthaken benutzt werden, am beften aus einem kupfergalvanifirten Holzkohleneifen, aus Kupfer oder Meffing hergeftellt. Diefe Haken werden um eiferne, allenfalls auch hölzerne Latten mit

2S) Siehe: Revue gén. de Varch. 1864, PI. 11.

²⁹) Facf.-Repr. nach: Revue gén. de Varch. 1864, PI. 9.

Fig. 122.

Fig. 123.

Fig. 124³⁰).

ihrem oberen Ende umgebogen , alfo in die Lattung eingehängt, bei hölzerner Schalung

'SS'—"

IÜ

zugefpitzten Ende wie Nägel in das Holz ein-gefchlagen (Fig. 122 U bis 124 ³ °).

V?J n. Gr.

Jede Schiefertafel wird durch das kurz um-

PEScr

------2.5-------

Jll5 n. Gr.

gebogene untere Ende des Dachhakens und die darüber liegende Platte ficher und feft

gehalten und ruht dicht

auf der unteren auf, weil der längere, von aufsen nicht fichtbare Theil des Drahtes in der Stofsfuge zwifchen zwei Schiefern liegt. Der Draht erhält eine Stärke von mindeftens 3

der ganze Haken, je nach der den Schieferplatten zu gebenden Ueberdeckung, eine Länge von 8 bis 10 cm. Nur die Firftreihe der Schiefer mufs

mm

aufgenagelt werden.

Die Vorzüge diefes Syftems find zum Theile diefelben, wie des Hugla fchen, nämlich dafs :

1 ) die Befeftigungsftelle des Schiefers am unteren Ende der Platten liegt, wefs-halb diefelben den Stürmen keinen Angriffspunkt bieten, wie dies bei der Beteiligung mittels Nägeln und Draht am oberen Ende oder felbft in der Mitte noch der Fall war;

2)    dafs fich jede Ausbefferung mit Leichtigkeit ausführen läfft, indem man nur den Drahthaken aufzubiegen, den fchadhaften Stein zu entfernen und durch einen neuen zu erfetzen, endlich dem Haken feine frühere Geftalt wiederzugeben hat, während bei genagelten Dächern eine gröfsere Fläche abgenommen werden mufs und zuletzt die Nagellöcher unbedeckt bleiben, was trotz des Verkittens der-felben zum Durchfickern des Waffers Veranlaffung giebt. Sollte ein Haken beim Biegen brechen, fo läfft fich derfelbe in allereinfachfter Weife durch einen neuen erfetzen, weil die Befeftigungsftelle zwifchen zwei Platten frei liegt;

3)    dafs fich bei einer Umdeckung jede Schiefertafel beliebig wieder verwenden läfft, weil fie nirgends durchlocht ift.

Ein grofser Vorzug diefes Syftems vor dem Huglcifchen ift aber der, dafs der dünne Draht dem herabgleitenden Schnee keinen genügenden Angriffspunkt bietet und defshalb nicht verbogen werden kann.

Der Güte des zu den Drahthaken verwendeten Metalles, fo wie der Ausführung derfelben ift die gröfste Aufmerkfamkeit zu fchenken, wenn man damit nicht trübe Erfahrungen machen will. So waren die zur Eindeckung des Oftchor-Thurmes des Mainzer Domes nach dem Syftem Fourgeau benutzten Drahthaken von Meffing, alfo einer Legirung von Kupfer und Zink, hergeftellt und während des Winters 1875—76 nach einem Frofte von 15 Grad R. zum gröfsten Theile an ihrem oberen gekrümmten Ende, mit welchem fie die Eifenfchienen umfafften, gebrochen, wonach die Schiefertafeln nothwendigerweife herabfallen mufften.

Der Vorgang wird in der unten genannten Quelle ³ *) folgendermafsen befprochen: »Die Erfcheinung ift nur durch die Annahme zu erklären, dafs die Drahthaken und Spitzen warm angebogen und geprefft wurden (was auch nach äufseren Anzeichen fehr wahrfcheinlich ift) , wobei in folchen Legirungen leicht eine Saigerung eintritt, wodurch diefelben brüchig werden und allemal beim Biegen oder Behämmern Riffe bekommen, wohl verftanden während der hohen Wärme; nach Abkühlung nehmen diefelben meiftens die urfprüngliche Dehnbarkeit und Zähigkeit wieder an. Viele Bronze-Legirungen werden bei erhöhter Temperatur fo fpröde, dafs fie fich pulverifiren laffen. Der mir übergebene Draht bricht beim Erhitzen auf einige hundert Grade fo leicht, wie ein gebrannter Thonftab von gleicher Dicke, und die Bruchfläche gleicht vollkommen der, welche die auf dem Dache gebrochenen Drahtenden zeigen. Es find die Bruchriffe alfo wahrfcheinlich fchon von vornherein in den Haken vorhanden gewefen und die Trennung der Theile wurde herbeigeführt, als ftarke Temperaturwandelungen, Schnee und Eisbildung auf dem Dache Bewegungen in der Bedachung hervorriefen. Der kalte Bruch des Drahtes ift normal und dem entfprechend die Zähigkeit deffelben. Der Draht ift, wenn nicht oben genannte Unvorfichtigkeit begangen wird, jedenfalls dem Eifen oder Stahldrahte zu vorliegendem Zwecke vorzuziehen. Da viele Bronze-Legirungen das warme Bearbeiten vertragen, fo ift wahrfcheinlich hier unterlaffen worden, vorher die entfprechende Probe aufzuftellen.«

s) Weitere Hakenfyfteme. Zum Theile würde die Herftellung der Haken nach den noch zahlreichen, ähnlichen franzöfifchen Syftemen derartig theuer werden, ohne eine Verbefferung zu gewähren, dafs fich dadurch allein fchon ihre Anwendung verbieten mufs. Es fei defshalb hier nur noch auf den unten namhaft gemachten Auffatz³²) hingewiefen, in welchem diefe Syfteme näher dargeftellt und befprochen find. Aufserdem fei noch der gleichfalls unten näher bezeichnete Auffatz³³) in der-felben Wochenfchrift erwähnt.

Fig. 125.

Fig. 126.

C) In Deutfchland übliche Hakeneindeckungen. In Weftdeutfchland werden für diefe Dachdeckung vielfach die von C. Neufeld in Iferlohn gefertigten Haken benutzt, bei welchen nach Fig. 125 das gerade Ende eines Meffing- oder Kupferdrahtes in einer auf der Unterfeite eines Zinkplättchens angebrachten Verfenkung gut verlöthet ift. Das Zinkplättchen wird fodann auf die hölzerne Lattung oder Schalung genagelt oder gefchraubt. Im Uebrigen bleibt die Conftruction der Dachdeckung genau diefelbe, wie vorher befchrieben.

Va n. Gr.

Sonft werden folche Haken auch fo hergeftellt, dafs der Draht nach Fig. 126 zunächft auf einer Vertiefung , des Bleches aufliegt, dann durch einen Schlitz deffelben durchgefteckt und an feiner Unterfeite angelöthet wird. Etwas Bedenkliches hat dabei die Verbindung des Kupferdrahtes mit Zinkblech, weil bei Zutritt von Feuchtigkeit fich Kupferoxyd bildet, durch welches das Zinkblech zerftört wird.

Sehr empfehlenswerth ift die Anwendung diefer Deckart für Ausbefferungs* arbeiten an Dächern, bei denen die Beteiligung der Schiefertafeln urfprünglich durch Nagelung erfolgt war ; denn dadurch vermeidet man, dafs fchliefslich die Nagellöcher den Witterungseinflüffen offen ausgefetzt bleiben. Aber auch für die einfache Eindeckung mit fchrägen Schichten, welche den Vorzug hat, dafs das fich an den

³¹)    Deutfche Bauz. 1876, S. in.

³²)    De la Couverture en ardoijes agrafées. La femaine des confir. 1876—77, S. 183.

33)    Agrafe pour la coicverture e7i ardoifes. La femaine des confir. 1879—80, S. 330.

Schieferkanten entlang ziehende Waffer vom tief-ften Punkte auf die Mitte des darunter liegenden Steines abgeleitet wird, ift das Syftem Fourgeau nach WankeF⁴) anwendbar. Derfelbe fagt darüber:

»Jedem Schiefer entfpricht auch hier nur ein einziger Drahthaken. Diefer Drahthaken liegt nach Fig. 127 in der Stofsfuge zweier in gleicher Horizontallinie, aber verfchiedenen Schichten befindlichen Dachfteine, fo dafs alfo jeder zweite Stein der oberen Schicht in einem Haken hängt, der in der Fuge zwifchen dem nächft unteren Stein derfelben und der nächft unteren Schicht liegt. Auf diefe Weife kommen auch hier die Schiefer dicht auf einander zu liegen, und das Auf-HI tragen der Haken wird vermieden. Um aber die Schiefer felbft gegen ein Herabrutfchen im Haken und gegen ein Drehen um felbigen zu fiehern, was immer noch möglich wäre, liefs ich in jeden Schiefer, fowohl unterhalb, als auch oberhalb, eine Kerbe einhauen, in welcher die Haken fitzen (Fig. 128). Hierbei darf man den Gebinden nicht zu viel Neigung geben; auch mufs man die Vorficht gebrauchen, die Kerben nicht zu grofs und genau an der erforderlichen Stelle einzuhauen, weil entgegengefetztenfalls ein gelindes Drehen der Schiefer nach feitwärts möglich ift, was indeffen der Dichtheit des Daches nichts fchadet.«

Jedenfalls ift bei diefer Ausführungsart eine grofse Sorgfalt Er-fordernifs, weil fonft durch das Verfchieben der Platten das Dach mindeftens ein unfehönes i\usfehen erhalten würde.

rj) Syftem Caranton. Etwas Aehnliches bietet das Syftem Caranton (Fig. 129 u. 130³⁵), bei welchem auch die Latten fchräg unter 45 Grad befeftigt find, die Haken oben eine eigenthümlich gekrümmte Form erhalten und nicht allein

mit dem zugefpitzten Ende in die Latte eingefchlagen, fondent auch noch durch einen zweiten öfenartigen, gleichfalls in der Latte befeftigten Haken gegen Drehung gekichert find.

$) Anwendung des Syftems Fourgeau bei Schabion enfehiefer. Sehr einfach läfft fielt die Hakenbefeftigung des Syftems Fourgeau bei Schablonenfchiefer an wenden ; man hat nur die Form der Schiefertafeln fo zu wählen, dafs diefelbe >    unten nicht in eine

!    Spitze, fondern in

wenn auch ś    fchmale, wagrechte

I    Kante ausläuft, ah

i    welcher der Haken

^    einen kicheren Halt

US

HP

Au

l\

vh

Fig. 128.

Fig. 129³⁵).

tk

im*

\|

I:'

V,

Vlü n■ Gr.

Ad-

v'

trt

ILS

II

Fig. 130 ³⁵).

kliBB.

<-.-27-----^

31) Siehe: Deutfche Bauz. 1868, S. 177.

35) Facf.-Repr. nach: La femaine des conftr. 1876—77, S. 388 u. 389. Handbuch der Architektur. III. 2, e.

eine

63-

Vorzüge.

Fig- I3I-

Fig. 132.

V20 n. Gr.

von

findet. So ift z. B. nach Fig. 131 das Dach der englifchen Capelle im Garten des Monbijou-Palaftes zu Berlin ein-

gedeckt.

Gerade an Orten, welche eine den Stiir-

men fehr ausgefetzte Lage haben, verdient diefe Eindeckung nach dem Syftem Fourgeau oder Mauduit & Bèchei unbedingt den Vorzug vor folcher mit Nagelung, zumal fich befonders bei Anwendung Schalung auch der Laie leicht durch Meffung davon überzeugen kann, ob jede Schieferplatte die vorgefchriebene Ueberdeckung hat, wenn er unter Berückfichtigung der Länge der benutzten Haken die Tafel nach oben zu fchieben fucht. Sitzt der nächft höhere Haken (Fig. 132) dicht an der Oberkante des Schiefers, fo wird ein Herauffchieben überhaupt unmöglich fein.

3) Deutfche Eindeckung.

Wie bereits in Art. 43 (S. 50) näher begründet, hat fich in Deutfchland wegen der nicht günffigen Bruchverhältniffe feit Jahrhunderten eine eigenthümliche Deckart herausgebildet, bei welcher die Reihen in mäfsiger Schräge anfteigen, und zwar in folchem Verhältnifs zum Neigungswinkel der Sparren, dafs fie eine gröfsere wird, je flacher das Dach ift. Denn da das Regenwaffer bei einem flacheren Dache lang-famer abfliefst, ift es vortheilhaft, daffelbe von der unteren Spitze des oberen Steines auf die Mitte des tiefer liegenden zu leiten, was beim rafchen Abflufs von einem Heilen Dache weniger erforderlich ift. Zumal die Schiefer, befonders früher, den Dachdeckern in rohem Zuftande, d. h. ohne zugerichtete und beftofsene Kanten vom Bruchbefitzer übergeben wurden und es ihnen demnach überlaffen blieb, das Material zu fortiren und möglichft zweckmäfsig auszunutzen, erforderte diefe Deckart tüchtige und geübte Arbeiter, was ihre allgemeine Anwendung und Verbreitung nächft der Bevorzugung, welche der Deutfche für Fremdes hegt, erfehwerte. ImUebrigen hat die in Rede flehende Deckart ganz wefentliche Vorzüge vor der englifchen und franzöfifchen.

Zunächft ift der Vorwurf, dafs der deutfche Schiefer in dickeren Platten breche und defshalb die Deckung eine mangelhaftere fei, durchaus unbegründet; denn dadurch befitzt die Platte eine gröfsere Fettigkeit (flehe Art. 50, S. 52) und gröfsere Widerftandsfähigkeit gegen Verwitterung. Diefe gröfsere Stärke macht den deutfchen Schiefer auch zur Herftellung einer einfachen Bedachungsart geeignet, für welche der dünne englifche Schiefer nicht verwendbar ift, weil eine dünne Platte felbftredend fchneller verwittern mufs, als eine gleich gute ftärkere, und weil nach der Zerftörung der oberen Platten der Regen zwifchen den Fugen der nunmehr frei liegenden unteren Platten ungeftört durchfickern kann. Die Ueberdeckung der Schiefer beträgt bei Heilen Dächern gewöhnlich ¹ja, bei flachen x/s der Gebindehöhe. Je gröfser die Ueberdeckung, deHo dichter (aber auch um fo theuerer) wird das Dach, bis zu einer gewiffen Grenze, bei welcher das zu Harke Ueberbinden der Tafeln das Klaffen der Fugen verurfacht.

6;

Die kleineren, enger genagelten Platten geben dem Sturme viel geringere Angriffspunkte, als die grofsen englifchen, und find dem Zerbrechen beim Betreten des Daches, zumal bei ihrer gröfseren Stärke, weniger ausgefetzt, befonders auch defshalb, weil das Ausbeffern der Dächer wegen ihrer Steilheit nur von Leitern aus vorgenommen werden kann, welche das Gewicht des Arbeiters auf eine gröfsere Anzahl von Platten vertheilen.

Für das Ausfuhren von Ausbefferungen ift die deutfche Deckart in fo fern günftiger, weil, wenn nur ein einzelner Stein erfetzt werden foll — bei dem kleineren Format derfelben — auch nur eine kleinere Fläche des Daches durch die Arbeit in

Mitleidenfchaft gezogen wird.

Die gröfsere Billigkeit der deutfchen Schieferdächer, fchon in Folge des geringen Bedarfes an Material bei der einfachen Deckungsart, die bedeutendere Solidität und Dauerhaftigkeit bei der gröfseren Stärke des Materials, die leichtere Ausbefferungs-fähigkeit und fchliefslich das beffere Ausfehen, was allerdings Gefchmackfache ift, follten die weitere Verbreitung und Verwendung des vaterländifchen Materials

empfehlen.

Wegen der geringen und verfchiedenen Gröfse der einzelnen Schiefertafeln kann die deutfche Deckart nur auf Schalung erfolgen, zu welcher wieder möglichft fchmale Bretter zu verwenden find. Entfprechend den Bezeichnungen der einzelnen

64.

Benennung

der

Schiefer.

Fig. !₃₃ ³⁶).

JL

LunHer/Orv

k ZtracKi

oit ned ’cl t

taYMeMünïiï

itjmtatek

zz

ww

Pm

JEŁ.

vww

/_//(//

«ff

Filss ll

Tu ss

y.

s-

H:

\Z7_Za

u-

a,

s

-S-

V-

tir

AiTZ

wwk

u ////

>i

W\

V WWW

Scho jistein

\\\ wv

\y

rm

ww

5=

h!

j/lLS S/

c.

¹/s0 n. Gr.

Theile eines Daches unterfcheidet man hauptfächlich : a) Fufs-(Trauf-)fteine, ß) Ort-(Giebel-)fteine, y) Firftfteine, S) Kehlfteine und s) Deckfteine.

Es find demnach in Fig. 133 3(i) die Linien ab, bc, ef, fg, gh, hi, ikl, Im, mn und pa die Fufslinien, de und n o die rechten, de und op die linken Ortlinien, dq, tu, rs und so die Firftlinien, as, gr und hr die Gratlinien, b q, fq, it, It und ms die Kehllinien. Die einzelnen Reihen heifsen Gebinde, und

Fig. 134 3 7>

First

Fi Irstgel binde

14

13

va4-e

Linker Ort

11

■10 '

yssm

Rechter Ort

_X

-f<

^>''0

oX

W;

Lj nkort s tsiiÎNQ"

Stichstein

Eckfufssteinj

,    4 J. O7 / / u \

fSiederei / Mittel/ / Holter/ / G-ebinde- ; 'Fufsstgin / Fufsstein/ Fufsstein/ Fufsstein /

'*^5

foi

Eu

/

fiedeijer-/ Hoher/ fsstain / Fufs st e,an

ckfufsstein

Fais Traufe

¹/20 n- Gr.

Fig- 135 ³⁷)-

-G

Firstgehinde/

Strac'kort

o\o X/V °

"f

^20 n. Gr.

danach giebt es wieder Fufs-, Ort-, Firft-, Kehl- und Deckgebinde. Die Fufs-, Ort-

Begrenzung der Dachflächen dienen, nennt man auch

und Firftgebinde, welche zur allgemein Einfaffungsfteine. Die fchmalen Kehlfteine werden gleichfalls zur Bedeckung kleiner, ebener Flächen, fo z. B. von Dachfenfterwangen u. f. w., benutzt. Die Form der einzelnen Steine wird durch den Zweck, das Eindringen des Waflers in die

Firstgetnnde j

.X--

xr-

Fugen möglichft zu verhindern, bedingt, und die grofse Verfchiedenheit diefer Formen erfordert eine genaue Kenntnifs ihrer Verwendung und defshalb äufserft tüchtige Arbeiter.

Zu den unteren der zum Firft fchräg auffteigende Linien bildenden Deckgebinde verwendet man die

gröfseren, weiter nach oben die kleineren Platten, fo dafs jedes einzelne Gebinde feiner ganzen Länge nach eine gleiche Höhe behält, mit Ausnahme derjenigen Steine, welche am Firftgebinde fpitz auslaufen (Fig. 134 bis 136 3 7).

V20 n. Gr.

Fig'- I37 bis 139³⁷) zeigen die Formen der Deckfteine in 3 verfchiedenen Gröfsen, deren es aber häufig bis 45 giebt. In Folge diefer Anordnung gewinnt

Fig- 137 ³⁷)-

Fig. 138 ³ V

Fig. 139 ³⁷).

nicht nur das Dach an Schönheit, fondern auch den Vortheil, dafs das nächffc der Traufe in gröfserer Menge herabfliefsende Waffer eine geringere Fugenzahl antrifft. Je nach der vorhergehenden Richtung des Windes foll das Dach von rechts nach

links oder umgekehrt eingedeckt werden, damit der Sturm nicht Schnee und Regen in die Fugen treiben kann. Gewöhnlich erfolgt die Deckung aber nach rechts anfteigend.

Fig. 140³⁷) zeigt eine an manchen Orten gebräuchliche, von der gewöhnlichen abweichende Form der Deckfteine, bei welcher im Aeufseren nur gerade Kanten zu fehen find.

Grofse Deckfteine werden mit 3, kleinere nur mit 2 Nägeln auf die Bretter aufgenagelt, wobei darauf zu achten ift, dafs die Nagelung nur auf einem, nicht auf zwei Brettern erfolgt, weil durch die Bewegung des Holzes der Stein leicht zerfprengt werden könnte. Es darf ferner niemals ein

Fig. 1403 7).

65-

Deck-

gebinde.

66.

Fufs-

gettinde.

Deckftein über zwei darunter liegende fortgreifen, weil hierdurch das Dach undicht würde ; eben fo wenig darf aber ein Stein kürzer fein, als ein darunter liegender.

Bei den Fufsgebinden hat man hauptfächlich zwei Arten zu unterfcheiden, von denen bei der erften (Fig. 141 u. 142 ³⁷) alle Fufsfteine gleiche Höhe haben,

Fig. 141 ³⁷).

<°

O \

E.

À:

\N

><

/a

•P

Fufsgeb/nde mit

1 eicliho

D \

heu Fufs\s :einen

67.

Firftfteine.

jedoch mit ihren Kanten rechtwinkelig oder fchräg zur Fufslinie flehen können. Diefe Form der Fufsgebinde ifl aber weniger üblich, als die in Fig. 134 (S. 68) dargeftellte, wo alle Fufsfteine verfchiedene Gröfse und Form erhalten und in Eck-, Gebinde- und gewöhnliche Fufsfteine unterfchieden werden (fiehe auch Fig. 143 bis 151 ³⁷). Da die Deckgebinde verfchieden tief herunterreichen, hat man den Fufsfteinen nur eine folche Höhe zu geben, als jene verlangen ; denn eine gröfsere würde nichts zur Vermehrung der Dichtigkeit des Daches, wohl aber zu der der Koften beitragen. Die Form der Fufsfteine, bei welcher die Seiten fchräg zur Fufslinie flehen, hat den Vortheil, dafs das Waffer weniger leicht in die Fugen eindringen kann.

Decken wird nach Fig. 134 mit den erften 3 Fufsfteinen rechts begonnen und jeder mit 3, 4 oder 5 Nägeln, je nach feiner Gröfse, befeftigt, darauf der Anfang mit dem erften Deckgebinde gemacht, und fo geht es weiter. Die Fufsfteine läfft man 8 bis 10cm über das Hauptgefims fortreichen (überftehen), wenn die Traufe nicht etwa mit Zinkblech abgedeckt ift.

Die Firftfteine werden zum Schlufs der ganzen Dachfläche gewöhnlich links nach rechts in einem gleich breiten Gebinde aufgenagelt (Fig. 134). Die Steine müffen demnach gleich hoch, gewöhnlich 25 bis 40cm, können aber ungleich breit

Fig. 142 ³⁶).

,i

Linkort

V20 n. Gr.

Beim

von

Fig. 146 ³⁷).

Fig. 150³⁷).

Fig- 155 ³⁷)-

Fig. 154 ³⁷).

Fig. 145 ³⁷).

Fig. 149 ³⁷).

Fig. 153 ³⁷)-

Fig. 144 ³⁷).

Fig. 148³’).

Fig. 152”).

Fig. 143 ³⁷).

Fig. 147 ³⁷)-

Fig. 151 ³⁷).

68.

Rechts

ortdeckung.

Fig. 156³V

69.

Strackort.

Fig- 157 ³⁷)-

Fig. 158 ³⁷)-

Fig. 159 ³⁷)-

7°.

Linkort

deckung.

fein. Sind die Firftfteine an den fichtbaren Seiten gebogen, fo hat dies darin feinen Grund, dafs, wie häufig gefchieht, überflüffige Deckfteine zu Firftfteinen umgearbeitet worden find. Die richtige Form ift aus Fig. 152 bis 155 ³⁷) zu erfehen. Jeder Stein wird da, wo er vom Nachbarfteine überdeckt wird, mit 2 oder mehr Nägeln, je nach feiner Gröfse, befeftigt und erhält aufserdem noch an der Firftlinie 1 bis 2 Nägel, welche nicht überdeckt werden. Der Ueberftand des der Wetterfeite zugekehrten Firftgebindes beträgt 6, höchftens 8cm, eben fo bei den Graten. Beide müffen gut mit Cement, der mit Haarkalk oder mit Rindsblut angerichtet ift, verftrichen werden.

Zu den Rechtsortfteinen (Fig. 156 ³⁷), welche zugleich mit dem zugehörigen Deckgebinde befeftigt werden, nimmt man fchmalere Steine, 2 bis 3, je nach der Höhe der Gebinde, einmal damit die Nägel dichter flehen und fomit den Angriffen des Windes an diefer gefährdeten Stelle beffer Widerftand geleiftet werden kann, dann aber auch, damit fich das Waffer beffer vertheilt, welches an der fchrägen Kante bei jeder Platte (Fig. 134) herablaufen und am tiefften Punkte auf den anfchliefsen-den Stein des Deckgebindes übertreten wird, während es fich bei Verwendung eines einzelnen Steines an der unterften, fchrägen Kante deffelben in gröfserer Maffe fammeln und leicht in die dort befindliche Fuge dringen kann.

Bisweilen werden jedoch die Orte mit einem gleich breiten Gebinde — Strackort — eingedeckt, wobei die untere Kante, mit welcher fich die Strackortfteine überdecken, eine gerade, wie in Fig. 136 (S. 69), oder beffer des fchnelleren Wafferabfluffes wegen, mit Ausnahme des unterften Steines, eine gebogene oder ftumpfwinkelige (Fig. 135, 141 u. 142) fein kann. Das Firftgebinde befteht in einem folcben Falle, wie gewöhnlich , aus gleich hohen Platten. Die Breite der Ortgebinde ift unbeftimmt ; beim Strackort beträgt fie 25 bis 40 cm; eben fo find die Höhen der Ortfteine unter fich ver-fchieden, wie dies gerade das

Material ergiebt. Alle Ort- wie auch Deckfteine follen fich gegenfeitig etwa 10 cm weit überdecken und mit 3 bis 5 Nägeln angeheftet werden (fiehe auch Fig. 157 u. 158 ³⁷).

Aus Fig. 134 ift die gewöhnliche und zweckmäfsigfte Art der Deckung des linken Ortes erfichtlich, zu welcher aufser den Linkortfteinen auch noch Stichfteine nothwendig find, beide in Fig. 159 u. 160 ³⁷) dargeftellt. Die Höhe der Linkortfteine mufs der des dazu gehörigen Deckgebindes entfprechen, während ihre Länge verfchieden ift. Damit fich am tiefften Punkte des Steines keine gröfsere Waffer-menge anfammeln kann, welche durch den Wind leicht am Giebelgefimfe herabgetrieben werden könnte, ift die Kante deffelben gebrochen und das fehlende Stück durch den fog.

/

b-i

h» ‘

'-V

\s

First

vF i r s t gV b i ni e\r e c ht s\g e à e c k

v°

L-i

Ł8

*/■

ÏÏL

39

37/

Kd

\ >t \\'

\x> \ \ \

\ \\\\^

i:

s?\

Handbuch der Architektur. III.

Fass

Żuj/ 73.

Fil s\üg ehrnde rXchts gVieckl

L-

ss\

ê''-

AJ

41

/Śchlusi

stein/

43

chlus sX V stei-n

\ M \ e

16 \/JL \

Fi r/t g e Finde

echt s\g e de ckt

£N

Firit g eh/nd e r/e cht s k e d e cht

’T

F i r/s t

F i/r 51 g eh i n i e Ji e c lit s/ g e d e c/Kt

15

s.

'-v

té

13

/S

a.

Fus s

î!

II

12

v~

/echter 0\rt mi\t Strackont geâleekt

L i njk e r fO r t mit Sftracjkortfgedeckt

Deutfehes Schieferdach.

■'fcô n. Gr.

Kach: »Die Arbeiten des Dachdeckers« etc. 2. Aufl. Darmftadt 1866. Taf. 14.

<f

Fig. 160 ³⁷).

Fig.

161³⁷).

Stichftein erfetzt, wodurch der tieffte Punkt des Ort-fteines verlegt und die gröfste Waffermenge auf den tiefer liegenden Ortftein geleitet wird. Die Deckung mit linkem Strackort, wie fie Fig. 135 u. 142 zeigen, ift nicht empfehlenswerth, weil das an der fchrägen Kante der Deckgebinde herablaufende Waffer zu leicht unter die Strackortfteine und danach in den Dachraum dringen kann. Fig. 162 u. 163 ³⁷) ftellen den Rechtsort- und den Stichftein bei einer Eindeckung von rechts nach links dar.

Fig. 162 ³⁷).

Fig. 163 3 7).

Bei deutfchen Schieferdächern kann die Ausfütterung der Kehlen in der Weife bewirkt werden, dafs man in diefelben zunächft ein an den Kanten, dem Winkel der Kehle entfprechend, abgefastes Brett nagelt und fie dann mit kleineren, höch-ftens 15 cm breiten Kehlfteinen auskleidet (fiehe Fig. 161 u. die neben ftehende Tafel). Mit ihren langen Seiten überdecken fich diefelben gewöhnlich 8 bis 10 cm, um eben fo viel die einzelnen Gebinde. Ob eine Kehle von rechts nach links oder umgekehrt eingedeckt wird, hängt bei gleich geneigten Dächern von der herrfchenden Windrichtung ab. Haben die die Kehle bildenden Dachflächen verfchiedene Neigung, fo wird von der flacheren Seite nach der fteileren hin gedeckt, alfo ftets auch von der Dachfläche nach einer lothrechten Wand hin, wie dies bei Dachfenftern häufig vorkommt. Fig. 164³⁷) zeigt zwei Kehlfteine an Dachfenftern. Haben die anftofsenden Dachflächen gleiche Neigung, aber verfchiedene Höhe, fo deckt man, der gröfseren herabfliefsenden Waffermenge wegen, von der niedrigeren zur höheren hin ein. An verfchiedenen Orten ift es üblich, die Kehleindeckung von beiden Dachflächen aus gleichmäfsig nach jenem tiefften Punkte hin zu beginnen, an welchem zunächft eine Reihe Platten, von unten angefangen und nach oben, dem Anfallpunkte, fortfehreitend, mit der nöthigen Ueberdeckung zu befeftigen ift. Man thut gut, wenigftens die Kehlen, den Firft und die Grate mit Dachpappe oder Dachfilz auszufüttern und darauf erft den Schiefer zu nageln, wenn man überhaupt nicht vorzieht, das ganze Dach damit zu bekleiden oder ftatt der Schiefer an jenen Stellen Zinkblech oder Walzblei zu verwenden, was befonders bei Kehlen von bedeutender Länge anzurathen ift, weil das dabei in grofser Menge zufammenfliefsende Waffer leicht unter die Kehlfteine und in den Dachraum dringen kann.

71-

Kehl

eindeckung.

Fig. 164 ³⁷).

I/o

kj

y;

■(so 991 -Bia

.inherEckfufssteuy Hoher Fufsstein /ceTjindfursetein

88

19

lst

20

eiji Jî

¥#;t

⁰^£

30

22

16

23

••>0 -u ozh

s\ "

fZ

■?

-,

-Il

s

i_f~

V--

Fig. 167 3S).

*120 n. Gr.

Fuis

Nie derer Fufsstein / Hoher Fufsstein / Celinie Füfssteiir

17

92

26

ee

18

27

34

13

12

Œïaissjmqbc,

V

31

10

11

Fig. 165 ⁸⁸).

’tl20 n. Gr.

Fig. 168 3S).

Niederer Fu fs stein / Hoher Fufs s tein

35

36

^0>

Le chter E chfufssieiï

62

Fig. 169 ³⁸).

FirsMelnnie récits geąeckt.

<r

"\s

-;<1

Futs

FuCs

^20 n. Gr.

Fig. 165 bis 170³⁸) zeigen die Einzelheiten eines Walmdaches, alfo die Anordnung der Schiefer an den Graten, und zwar fowohl mit Linkort- und Stichfteinen, wie mit Strackort, einmal an der Walmfeite, wo die Dachfläche oben in einer

Spitze endigt, dann am An-fchlufs der längeren Dachfeite an das Firftgebinde.

In Fig. 171³⁸) ift der An-fchlufs eines Grates an eine höhere Dachfläche dargeftellt, bei welchem fleh zwei Kehlen bilden, welche beide links gedeckt find.

Aus Fig. 172 ³⁹) erfehen wir den Anfchlufs mittels Strackortfteinen an ein ge- KiaPPfenftem wohnliches, von Zinkblech schomftdnen.

hergeftelltes Dachfenfter zum Aufklappen, aus Fig. 173 ³⁹) den Anfchlufs an einen Schornftein mit Rechtort- und Linkortfteinen. In die Kehle an der oberen Seite des Schornfteines ift ein Zinkblech zum Zweck der befferen Abführung des Waffers eingelegt. Selbftverftändlich kann man auch nach Belieben für den Schornftein den Strackortanfchlufs und für das Fenfter den der gewöhnlichen Deckung wählen, wie dies aus Fig. 174⁴⁰) hervorgeht.

Vorzüglich eignet fleh die deutfehe Deckart zur Bekleidung von Manfarden-und Thurmdächern. Fig. 175 4 j) zeigt ein Thurmdach, deffen Spitze mit Zinkblech oder beffer Walzblei gedichtet ift. Die Gröfse der Schieferplatten nimmt von unten

Fig. 170 ³⁸).

¹,,20 n. Gr.

/'

72.

Grat

eindeckung.

73-

Eindeckung

von

74-

Eindeckung

von

Thürmen.

fw

-ft

So

Fig. 171³⁸).

tj

W,!

-----1-g?

'S'l

------sxü'

,00/

/

rav

-i ;

1/

i°/

3/20 n. Gr.

Fig. 172³⁹).

xT

17-

C4^\" /<î

14

lacłfenster

13

>x

X-

12

«“l

10

\3

\1

¹ho n- Gr.

pi

sä“

jj

tm

: JJ

r-V

Fig. 173³⁹).

Schornstein

¹/20 n- Gr.

Fig. 174 ⁴⁰).

EacJifeiLStei

Pł

■va

!K

j! !

il ¹

L'.sä-\-

j:n

75-

Eindeckung

von

Manfarden-

fenftern.

76.

Deutfehes

Schuppendach.

nach oben ab. Die linke Seite ftellt die Strackorteindeckung dar, welche auch hier weniger zweckmäfsig ift, als die gewöhnliche.

Fig. 176 u. 177 ⁴²) zeigen endlich den Anfchlufs und die Bekleidung eines Dachfenfters mit feitlichen Wangen, wie folche hauptfächlich bei Manfarden-Dächern üblich find, und zwar fieht man in Fig. 176 die linke und in Fig. 177 die rechte Wange. In Fig. 178⁴²) ift eine noch nicht vollendete linke Wange dargeftellt, woraus man deutlich erkennt, wie die einzelnen Schiefer über einander liegen. In Fig. 179⁴²) finden wir eine linke Wange mit Deckfteinen eingedeckt, wobei die Gebinde nicht, wie in Fig. 176 u. 177, wagrecht, fonderai geneigt laufen.

Neben diefer feit Jahrhunderten geübten und bewährten deutfchen Eindeckungsart hat fich, in Nachahmung hauptfächlich des franzöfifchen Verfahrens, auch das Schuppendach mit beftimmten Formen des Schiefers, aber den verfchiedenartigften Abmeffungen deffelben, eingebürgert⁴³). Es find dies vorzugsweife die fechseckig rechtwinkelige oder Normalfchablone (Fig. 180), die fechseckig fpitzwinkelige (Fig. 181) und die fünfeckige Form (Fig. 182).

Die Einfaffung aller diefer Dächer erfolgt mit Strackort, wie früher be-fchrieben. Die rechteckige Normalfchablone eignet fich mehr zur Eindeckung flacher Dächer, weil die Ueber-deckung der einzelnen Platten hierbei eine gröfsere ift, wogegen die Verwendung der fpitzwinkeligen Schablone eine leichte und billige Deckung giebt, welche befonders für Erker, Thürme, / Kuppeln u. f. w. empfehlenswerth ift. £ Die fünfeckige Schablone endlich ift für b fchiefwinkelige und windfchiefe Dächer £3 geeignet und läfft fich auch leicht mittels

78

Fig. 175 ⁴¹).

y40    Gr.

⁴²) Nach ebendaf., Taf. 20.

*3) Siehe darüber: Schmidt, O. Die Eindeckung der Dächer etc. Jena 1885. S. 41.

7Z

Ks£ c hNt e

Fig. 176⁴²).

I i ÎKjc e Ny a. g e

y20 ń• Gr‘

Fig. 177 ⁴²).

ange

y20 «• Gr.

77-

Mufterungen.

Haken nach dem Syftem Foiir-geau befeftigen. Die kleineren Platten müffen auf Schalung, am heften mit Pappunterlage, verlegt werden, während die Deckung mit gröfseren eben fo gut auf Lattung ausführbar ift, nur dafs bei der fünfeckigen Schablone die Latten fchräg zur Sparrenrichtung genagelt werden müffen. Ueberhaupt find für flachere Dächer die gröfseren Schablonen, für heilere die kleineren zu verwenden⁴⁴). Bei der Eindeckung auf Latten werden zur Dichtung auch hier die Fugen von unten mit einer Mifchung von Cement mit Rindsblut verftrichen.

Gerade diefe Schuppendächer eignen fleh aufserordent-lich gut zur Herftellung von Mufterungen mittels verfchie-denfarbiger Platten. Fig. 183 bis 186 geben einige Beifpiele, Theile von lambrequin-

1/20 n. Gr.

Fig. 179 ⁴²).

lB

ri

'i

i?-

&■

zum

artigen Eindeckungen, welche unmittelbar unterhalb der Firfb-

linie anzubringen find.

Die Eindeckung der Grate erfolgt, wie wir bei Befpre-eindeckung. chu^g des Firflgebindes ge-fehen haben, bei der deutfehen Deckart fo, dafs die Platten der Wetterfeite etwa 6cm über

78.

Andere

Grat-

I/20 n. Gr.

Fig. 180.

Fig. 181.

Fig. 182.

1 - l.....i-J

£4

1/40 n. Gr.

⁴⁴) Siehe hierüber :

Holekamp, J. Die Schieferdächer in deutfeher Eindeckungsform und ihre Vorzüge. Baugwks.-Ztg. 1880, S. 654. Holekamp, J. Dachdeckungeil mit deutfehem Schablonenfchiefer. Baugwks.-Ztg. 1883, S. 885.

Schmidt, O. Die Eindeckung der Dächer etc. Jena 1885. S. 41.

Otto, F. A. Das Schieferdach von deutfehem Schablonenfchiefer etc. Halle 1885.

tx

r Y)

mm

T ..

Ce

Fig. 183.

sXX>s

jjb

Fig. 185 ¹).

ÇQ

CG

;;

i?¹

JC

Ci

8i

^60 n. Gr.

jkg

bGC

Ç: ■

¹ko "• Gr.

Fig. 184.

Fig. 186 ¹).

xT

is

die Nachbarfeite überftehen, wobei der fich bildende Winkel mit Cementmörtel verkittet wird. In Frankreich werden die Schieferplatten an den Graten genau zu-fammengepafft, fo dafs nach Fig. 189²) entweder die Stärken (Seitenflächen) der erfteren abwechfelnd in den auf einander folgenden Schichten oder nach Fig. 187 4 6) nur an denen der Wetterfeite Achtbar find. Am Fufse des Grates wird, der gröfseren Dauerhaftigkeit wegen, nach Fig. 188 ²) gewöhnlich ein Stück Walzblei eingefügt.

Fig. 188 ²).

éJÆÊ?M,

Bl

**:

g

■ Æ

•m

gip

Bf’

ÜÉ

\.

«PsS*-

Fig. 187.

SH1

ft.

PIP

mW

Wr

TTi

■S'

•J

’-F \j

Fig. 189.

82

Fig. 190 ⁴⁷).

Nur wenn die Deckung mit äufserfter Sorgfalt erfolgt , kann es auf folche Weife möglich fein, eine einigermafsen dichte Gratlinie zu erhalten. Beffer ift jedenfalls die Bekleidung des Grates mit Streifen von Zinkblech oder Walzblei nach Fig. 19OU. 191 ⁴⁷), welche man entweder mit Haften von Blei, ftarkem Zink- oder Kupferblech oder in 30 bis 45cm Entfernung auf dem Holzwerk mit Nägeln beteiligt, deren Köpfe durch Auflösung von kleinen, runden Blechkappen zu verdecken find. Dem Walzblei wird bei derartigen Einfaffungen in Frankreich der Vorzug gegeben, weil die Färbung, welche es nach einiger Zeit durch Oxydation annimmt, beffer zur Farbe des Schiefers ftimmt und feine gröfsere Biegfamkeit und Gefchmeidigkeit leichter Ausbefferungen an der angrenzenden Schieferdeckung erlaubt, F)£- ¹⁹¹⁴⁷)-ohne dafs man gezwungen ift, gröfsere Stücke der Verkleidung defshalb auf-zureifsen.

mp

_/

Fig. 192 ⁴⁷).

WM

.iij!

Un*

: -,

/-

Fig. 194 4 7)-

Fig. 192 bis 195 4 7) zeigen eine reichere Pro- Fig. 193⁴⁷). filirung der Einfaffung mittels Unterlagen von Brettern und verfchieden geftalteten Holzleiften. Der Anfchlufs an die Schieferdeckung kann hierbei fehr leicht mittels entfprechend geformter Zinkbleche ge-fchehen (Fig. 196⁴⁷), welche in der Höhe einer oder auch zweier Schieferreihen (Fig. 197 u. 198 ⁴⁷) an die Seiten der Gratbretter oder -Leiden angenagelt werden. Der kleine Vorfprung bei b dient dazu, die Zinkplatte feil zu halten, weil derfelbe das Bellreben hat, fich aufzubiegen und fich dadurch unter der fie bedeckenden Schiefertafel feil zu klemmen.

Fig. 199 4 7) Hellt ähnliche Zinkplatten dar, welche mit Haften zu beteiligen find und deren umgebogene Kanten einen Wullt auf der Gratlinie bilden. Dem Metall bleibt hierbei, da es frei

Fig. 195 ⁴⁷).

Fig. 196 ⁴⁷).

; j;

rJ£E£

prra

(rr~

v,2b n. Gr.

VI25 n■ Gr.

Fig. 199 ⁴⁷).

F20 n. Gr.

von Nagelung und Löthung ift, die Möglichkeit der Ausdehnung nach allen Richtungen gewahrt, wefshalb diefe Herftellungsweife befonders empfehlenswerth ift.

Fig. 200⁴⁸) ftellt die Einfaffung eines Manfarden-Daches mittels Walzblei oder Zinkblech dar, deffen oberer, flacher Theil mit Dachflächen Zinkblech auf Leiften eingedeckt ift; Fig. 201 bis 203 ⁴⁸) verfchiedenartige Formen der Firft-deckung, ähnlich denen der Gratleiften. In England wird der Firft mit von Schiefer angefertigten Patent-Firftfteinen nach Fig. 204 oder nach Fig. 205 gedichtet, wobei in die Falze eines Rundftabes, der Dachneigung ent-fprechend, zwei Schieferplatten und häufig auch noch fenkrecht eine nach einem Mufter ausgefchnittene Tafel zur Verzierung eingelaffen find. Auch finden wir manchmal Firftdeckplatten von Gufseifen nach Fig. 206 bis 208 angewendet, welche, fonft recht haltbar, wie die vorigen Patentfteine den Uebel-ftand haben, dafs fie für jede Dachneigung nach verfchiedenem Modell gegoffen werden müffen.

Fig. 200 4S).

79-

Einfaffung

der

und

Firfteindeckungr-

jjiwraiMo

]liO n. Gr.

Fig. 204.

Fig. 201 4S).

Fig. 202 ⁴⁸).

f.

mm

Fig. 203 4S).

§§;

y 10 n. Gr.

80.

Auskleidung

der

Kehlen.

81.

Traufblech,

Dachhaken,

Lüftung

und

Lichtfenfter.

Fig. 205.

lf20 n- Gr.

Fig. 207.

8₄

Fig. 208.

tyo n. Gr.

Fig. 206.

fs

pp

li

V20 n- Gr.

-5L

I/-20 n. Gr.

Befonders Kehlen von bedeutender Länge, in welchen lieh gröfsere Waffer-maffen anfammeln, werden, wie bereits erwähnt, vortheilhafter Weife mit Zinkblech oder beffer Walzblei nach Fig. 209 fo ausgekleidet, dafs das Blech an beiden Seiten etwa 15mm breit umgebogen und im Uebrigen mit Haften befeftigt wird. Der umgebogene Streifen darf jedoch nicht fett aufliegen, fondera mufs 1 bis 2mm abftehen, damit unter die darüber liegenden Schieferplatten dringendes Waffer fich nicht weiter verbreiten kann.

In ganz ähnlicher Weife ift bei Schalung des Daches das Traufblech nach Fig. 210 unter dem Fufsgebinde anzubringen, während bei Lattung die Rinne nach Fig. 211 fich auch unmittelbar anfchliefsen läfft.

Die Dachhaken dienen bei Ausbefferungen der Schieferdächer zum Anhängen der Leitern u. f. w. und werden mittels Schraubenbolzen an den Sparren befeftigt.

Fig. 210.

Fig. 209.

fü

V-20 n. Gr.

Fig. 211.

<(

01

mÊÈMÊiË

Ir 'A3

¹120 ¹¹ • Gr.

Vjo n. Gr.

Die obere Hälfte derfelben ift mit Blech abzudecken

während die untere einer eben folchen Unterlage bedarf, damit das vom Haken ablaufende Regenwaffer nicht in das Dach eindringen kann (Fig. 212 ⁴⁸).

ły"

f!

¹|40 n. Gr.

¹/40 n- Gr.

Zur Herbeiführung der auch bei Schieferdächern fehr nothwendigen Lüftung laffen fich von ftarkem Zinkblech hergeftellte fog. Ochfenaugen nach Fig. 213 ⁴⁸) mit der Schieferdeckung vereinigen oder auch Dunftrohre in derfelben Weife auffetzen, wie fie für Holzcementdächer in Art. 34 (S. 40) näher befchrieben worden find.

Fig. 214 4S).

ilf

4

¹

) Facf.-Repr. nach: Revue gen. de l'arch. 1863, PI. 23. i6) Facf.-Repr. nach ebendaf., PI. 19.

²

Handbuch der Architektur. III.' 2, e.

i| ml m

sa

■X-

iH

insi

'i' ■ ¹

fl

1/40 n. Gr.

Gewöhnliche Lichtfenfter von Zinkblech, deren Anbringen bei der deutfchen Deckart bereits in Art. 73 (S. 75) befchrieben wurde, find nach Fig. 214⁴⁸) auch bei der englifchen Deckart fehr bequem zu verwenden. Die Anfchlufsweife des Schiefers kann nach dem, was über die Grateindeckung gefagt wurde, nicht zweifelhaft fein.

82.

Begriffs-

Ibeftimmung.

83.

Cementgufs-

dächer.

Literatur

über »Schieferdächer«.

Trümpelmann. Ueber Schieferbedachung und die nützliche Verwendung des Schiefers überhaupt. Rom berg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1853, S. 297.

Buresch, C. Englifcher Schiefer. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1854, S. 481, 521.

Des couvertures en ardoifes. Revue gén. de l’arch. 1863, S. 22, 55) 99>    210, 258 u. PI. 14—22.

Des couvertures en ardoifes. Syfteme Hugla. Revue gén. de l’arch. 1864, S. 104 u. PI. 9—m Emploi de l’ardoife en couverture. — Nouveaux procédés. Gaz. des ar ch. et du bât. 1864, S. 112. Eindeckung der Dächer mit Schiefer. Allg. Bauz. 1865, S. 9.

Couverture en ardoifes a crochets. Revue gén. de l’arch. 1865, S. 243.

Wanckel, O. Ueber Schieferbedachung. Deutfche Bauz. 1868, S. 161, 175.

Rasch, J. Noch ein Wort über Schieferbedachungen. Deutfche Bauz. 1868, S. 232.

Wanckel. Nochmals Schieferbedachung. Deutfche Bauz. 1S68, S. 301.

Couverture en ardoife. Sy ferne Fourgeau. Nouv. annales de la conß. 1871, S. 103.

Zur Verwendung von Meffingdraht bei Schieferbedachungen. Deutfche Bauz. 1876, S. III.

De la couverture en ardoifes agrafées. La femaine des conft., Jahrg. 1, S. 183, 245, 268, 292, 352, 388, 422, 449, 495.

Dupuis, A. Agrafe pour couvertures en ardoifes. La femaine des conft., Jahrg. 4, S. 330.

Die Thüringifche Schiefer-Induftrie mit befonderer Berückfichtigung der praktifchen Anwendung der Dach-fchiefer. Baugwks.-Ztg. 1880, S. 488.

Holekamp, J. Die Schieferdächer in deutfcher Eindeckungsform und ihre Vorzüge. Baugwks.-Ztg. 18S0, S. 654. Englifche oder deutfche Schiefer-Deckung? Deutfche Bauz. 1882, S. 24.

Schäfer, K. Das deutfche Schieferdach. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 133.

Schäfer, C. Die Dachfchieferfrage. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 210.

Holekamp, J. Dachdeckungen mit deutlchem Schablonenfchiefer. Baugwks.-Ztg. 1883, S. 885.

Otto, F. A. Das Schieferdach von deutfchem Schablonenfchiefer etc. Halle 1885 •

37. Kapitel.

Dachdeckungen aus künftlichem Steinmaterial.

Von Hugo Koch.

Unter Dachdeckung aus künftlichem Steinmaterial verliehen wir die Eindeckung mit »Ziegeln«, welche aus verfchiedenen Stoffen, vorzugsweife aber aus gebranntem Thon hergeftellt werden, fügen einer grofsen Anzahl künftlicher, plattenartiger Steine von meift gleicher Form fo bekleidet, dafs die Fugen entweder durch einfaches Ueberdecken der Steine, durch Ineinandergreifen derfelben an den Kanten mittels Falze oder durch Deckung mit befonders geformten Ziegeln zumeift mit Hilfe eines Mörtels gedichtet werden.

Wiederholt hat man ftch beftrebt, die Dächer mit einem Gufs aus fteinähn-lichem Material, vorzugsweife Cement, zu verfehen, eigenthtimlichen zahlreichen Fugen, welche fo leicht geben, zu vermeiden; doch ift dies bis heute nicht gelungen. Statt der Fugen bekam man die bei einer ftarren Maffe unvermeidlichen Riffe, welche fchwer oder gar nicht zu fchliefsen find.

Etwa im Jahre 1879 verfuchte Frühling in Berlin ein Gufsdach fo herzuftellen ⁴⁹), dafs er die in gewöhnlicher Weife ausgeführte Dachfchalung zunächft mit einer Lage Theerpappe derart benagelte, dafs die einzelnen Rollen ftch an den Kanten berührten, nicht bedeckten. Nur bei fehr flachen Dächern war unter dem

Die Aufsenfeite der Dächer wird durch Zufammen-

um die der Ziegeldeckung zu Undichtigkeiten Veranlaffung

nur

Stofse noch ein Streifen getheerten Papieres anzubringen. Sodann wurde die Dachfläche durch Aufnageln fchwacher Winkel von Zinkblech in rautenförmige Felder von 30 bis 50cm Seitenlange getheilt, welche in einer Tiefe von etwa 1 cm mit einem aus 1 Theil Cement und 2 Theilen Sand bereiteten Mörtel ausgefüllt wurden.

Etwas ganz Aehnliches hat dann, etwa 1883, Suchy vorgefchlagen; nur dafs die Schalung nicht mit Theerpappe bedeckt, fondera nach Benagelung mit Blech-ftreifen mit Theer oder Afphalt geftrichen werden follte. Beide Verfahren haben keine weitere Verbreitung und Nachahmung finden können. Auch die gewöhnliche Monier-Decke miiffte hiernach anwendbar fein, wenn allzu grofse, zufammenhängende Flächen durch federnde Metaliftreifen getheilt werden. Die Schwierigkeit dürfte aber auch hier einmal darin liegen, dafs die Bildung von Haarriffen nicht verhindert wird, fo-dann in der heiklen Dichtung des Anfchluffes der Metaliftreifen an die Cement-deckung, zumal an den Stellen, wo jene Streifen eine Theilung in wagrechter Richtung verurfachen.

Man bleibt defshalb nach wie vor auf die Verwendung von einzelnen Dachziegeln aus künftlichem Steinmaterial befchränkt. Die Materialien, die hierzu bisher benutzt wurden, find hauptfächlich :

1)    Papiermaffe,

2)    Hohofenfchlacke,

3)    Magnetit,

4)    Glas,

5)    Cement und

6)    gebrannter Thon.

a) Dachfteine aus Papiermaffe und aus Hohofenfchlacke.

Fabrikate aus Papiermaffe find bereits in Nordamerika zur Anwendung gekommen , und es ift wohl zweifellos, dafs folches Material, in richtiger Weife behandelt, anwendbar ift, weil ja auch zur Herftellung der Holzcementdächer Papier gebraucht wird und die Dachpappe gleichfalls aus einer langfaferigen Papiermaffe befteht. Die feuchte Papiermaffe wird in Amerika einem ftarken Drucke unterzogen und darauf mit einem wetterbeftändigen, die Aufnahme von Feuchtigkeit verhindernden Stoffe durchtränkt. Der bei diefem Verfahren hergeftellte Dachftein erhält hiernach einen Schmelzüberzug und wird fchliefslich mit Sand überfireut. Durch Verwendung verfchieden gefärbten Sandes erzeugt man Farbenunterfchiede, durch welche fich leicht Mutierungen in der Dachfläche zur Vermeidung der Eintönigkeit ausführen laffen.

In Deutfchland hat man von Verfuchen mit derartigen Dachplatten noch nichts gehört.

Während in Deutfchland fchon feit langer Zeit Mauerfteine aus Hohofenfchlacke, hauptfächlich zur Ausführung von Pflafterungen, hergeftellt werden, ift hier bis jetzt kaum ein Verfuch gemacht worden, das Material auch für Dachfteine zu benutzen, während dies in Frankreich bereits feit Ende der fiebenziger Jahre der Fall ift. Die unten angeführte Quelle⁵⁰) bringt hierüber die nachftehende Befchreibung.

Die Fabrikation diefer Ziegel (nach dem Patent Moyfaris) umfafft drei verfchiedene Phafen. Zuerft wird die flüffige Schlacke beim Austritt aus dem Hohofen unmittelbar in einen rotirenden Ofen geleitet, wo fie mit alkalifchen Salzen gemifcht und geläutert wird , welche das Formen erleichtern ; das Ganze

84.

Materialien

der

Dachziegel.

85-

Dachfteine'

aus

Papiermaffe.

86.

Dachfteine

aus

Hohofen

fchlacke.

87.

Dachlleine

aus

Magnefit.

wird durch die Bewegungen des Ofens energifch durchgefchüttelt. Will man alte Schlacken verwenden, fo müffen diefelben wieder gefchmolzen und eben fo behandelt werden. Das Formen (zu Ziegeln) bildet den zweiten Theil der Fabrikation. Man läfft diefe Maffe in die beftimmte Form laufen, etwas erkalten, bezw. erftarren und prefft diefelbe, fo lange fie noch biegfam ift, mittels einer gewöhnlichen Preffe. Um endlich zu verhüten, dafs die Producte allzu zerbrechlich werden , müffen diefelben in einem befonderen Ofen allmählich abgekühlt werden bei einer Temperatur, welche ungefähr dem Dunkelroth entfpricht. Die Erzeugniffe diefer Art erfcheinen wie trübes Glas von einer fchönen, fchwarzbläulichen Farbe.

b) Dachdeckung mit Magnefitplatten und mit Glasziegeln.

Magnefit, ein Geftein, welches hauptfächlich aus kohlenfaurer Magnefia befteht, findet fich dicht oder blättrig und kryftallinifch, wie Bitterfpath und Talkfpath. Er fteht mit Meerfchaum und Serpentin in engfter Beziehung und durchfetzt letzteren oft in ausgedehnten Gängen. In der Nähe von Frankenftein in Schlefien auftretend, wird er von der Fabrik, den »Deutfchen Magnefitwerken in Frankenftein«, feit einigen Jahren gebrannt, mit Sand vermifcht und, zu Platten geformt, nicht allein zur Bekleidung von Wänden, fondera auch mit Hilfe eines Holz- oder Eifengerippes zum Bau ganzer Häufer⁵¹), fomit auch zur Abdeckung derfelben, verwendet. Ueber die Wetterbeftändigkeit des Materials liegen günftige Zeugniffe vor, fo weit fich felbft-verftändlich eine folche bei der Kürze der bisherigen Probezeit überhaupt beurtheilen läfft; eben fo foll daffelbe den Einflüffen verdünnter Säuren, dem Waffer und dem Froft unzugänglich fein.

Ein Vorzug der Magnefit-Dachplatten ift, dafs fie unmittelbar auf den Sparren befeftigt werden können und dadurch die Schalung oder Lattung erfparen. Das Einheitsgewicht des Materials ift 1,583, der Härtegrad nach der Mohslchen Scala 8—9 (Topas-Schmirgel) [?] ; die Wafferaufnahme beträgt nach 12 Stunden 4,8 Procent, nach 125 Stunden 5,i Procent des Gewichtes. Lufttrocken hielt eine quadratifche Platte von 17 cm Seitenlange und 2cm Stärke nach den Un-terfuchungen der Königl.

Materialprüfungsanftalt in Charlottenburg in der Mitte eine Belaftung von 381 kg aus.

Die Dachplatten (Fig.

215 bis 217) find mit Wulften und Falzen verfehen und wechfeln, wie Falzziegel , die Stofsfugen in jeder Schicht. Eine Platte, l,i m lang und 1,0 m breit, bezw. an den Dachrändern nur 0,5m breit, deckt, da die obere Schicht 10cm über die untere hinweggreift, 1,0, bezw. 0,5 qm Dachfläche und wird mit verzinkten

⁵¹) Siehe Theil III, Band 2, Heft i (Art. 275, S. 337) diefes »Handbuches«.

Fig. 215.

Fig. 216.

A,

Fig. 217.

AL

W' W W W „    „    _

opü—m—esc-cso.-b—oso—oso—„— osc—i*—ose

OSO_,

Fig. 21 S.

eifernen Holzfchrauben auf den Sparren oder Pfet-ten befeftigt, welche, von Mitte zu Mitte gerechnet, 50 cm von einander entfernt liegen miiffen. Die Schraubenlöcher find mit einem Kitte aus Waffer-glas mit Schlemmkreide zu dichten. Zum Abdecken der Firfte werden befondere Dachfirftziegel aus Magnefit in Längen von l,o m angefertigt.

Das Gewicht einer folchen Dachdeckung beträgt für 1 qm Deckfläche 25 kS, das des Dachfirftes 6,5 k§ für das laufende Meter. Eine Dachneigung von 1:3 ift für diefe Dachplatten am vortheilhafteften ; ja es wird von der Fabrik davon abgerathen, den Dächern eine geringere Neigung als 1:4 zu geben.

Glasziegel werden nicht zur Deckung ganzer Dächer, fondern nur zum Zweck der Erhellung der Dachbodenräume zwifchen Ziegeln anderer Art verwendet. Aus diefem Grunde finden wir bei ihnen die mannigfaltigen P'ormen der gewöhnlichen Thonziegel, wie Biberfchwanze, franzöflfche Falzziegel u. f. w., vertreten, und defshalb ift auch die Deckart genau diefelbe, wie bei letzteren. Fig. 218 zeigt z. B. eine Deckung mit Glasziegeln in Form von im Verbände verlegten Falz-fteinen.

4 !

11    11

i~ «

iFtI

ll

88.

Deckung

mit

Glasziegeln.

c) Dachdeckung mit Cementplatten.

89.

Allgemeines.

Die Dachdeckung mit Cementplatten verdankt ihren Ruf dem ausgezeichneten Material, welches zu Staudach (am Chiemfee) feit etwa 50 Jahren hergeftellt wird. Der hier gewonnene Cement ift ein Naturcement und hat die gerade für die Dach-ftein-Fabrikation fo vortheilhafte Eigenfchaft, dafs er, in feinen Hauptbeftandtheilen völlig den Portland-Cementen gleichend, eine eben folche Zugfeftigkeit wie diefe erreicht, wobei aber jedes Schwinden und Treiben ausgefchlofien ift. Diefe Zugfeftigkeit erlangt der Staudacher Cement jedoch nur in Verbindung mit Sand, während er, rein verarbeitet, darin vom Portland-Cement um etwa das Doppelte übertroffen wird. Während er fchon nach kurzer Zeit (etwa 10 Minuten) abbindet, fchreitet feine Erhärtung fehr langfam, aber ftetig fort, fo dafs bei einer Dachplatte, welche fchon 20 Jahre allen Witterungseinfliiflen getrotzt hatte, durch die geologifche Reichsanftalt in Wien eine Zugfeftigkeit von 33kg für 1 qcm gefunden wurde⁵²).

Ein grofser Vorzug der Cementplatten vor den Dachziegeln ift ihre geringe Wafferaufnahme, wefshalb fie eine weit fchwächere Dachneigung zulaffen, als letztere. Die gleiche Eigenfchaft ift bei den Dachziegeln aus gebranntem Thon meift nur durch Glafirung zu erreichen. Bei trockenem Wetter ift ein mit Staudacher Cementplatten gedecktes Dach um 40 Procent, bei nafiem fogar um 70 Procent leichter als ein Ziegeldach, wobei allerdings ihre geringe Stärke von 13mm fehr wefentlich mitfpricht.

90.

Staudacher

Die Fabrikation der Platten gefchieht in Staudach mit der Hand in Stahlformen, und zwar in der Weife, dafs immer nur fo viel Maffe mit wenig Waffer Cementplatten. gemifcht wird, als für eine einzelne Platte erforderlich ift. Auch diefe grofse Sorgfalt trug dazu bei, den Ruf des Staudacher Fabrikats zu begründen. Daffelbe

wird aus dem äufserft fein gemahlenen Cement in naturgrauer, fchwarzer und rothbrauner Farbe her-geftellt.

TT

Die Form der Platten hat im Laufe der Jahre wefentliche Wandelungen erfahren, weil z. B. trapez- FlS- ²¹9-förmige Platten, wie fie Ende der fünfziger Jahre angefertigt -wurden, befonders bei grofsen Dächern, in Folge der Veränderungen der Flolzunterlagen durch Austrocknen u. f. w., leicht fpringen. In Fig. 219 bis 221 find die üblichen Formen mit ihren Ab-

meffungen dargeftellt. Die trapezförmigen, an den Ecken gerade abgefchnittenen, an der unteren Spitze abgerundeten Platten find mit kleinen Wafferrinnen verfehen, um den Wafferabflufs zu befördern und befonders das Heraufziehen des Waffers in den Fugen zu verhindern. Hierbei beträgt die Latten weite 14,5 bis 15,5cm. Die Eindeckung der Firffce und Grate erfolgt, wie bei den Ziegeldächern, mit befonders geformten Steinen in Cementmörtel ; bei den Kehlen jedoch werden an den Kanten umgebogene Zinkblecheinlagen angewendet, wie fie bei den Schieferdächern befchrieben wurden. Als Dachneigung ift das Verhältnis 1 : 4 empfehlenswert!!.

Die den holländifchen Pfannen nachgebildeten Cementziegel werden nach rechts und links laufend angefertigt, um

die vorherrfchende Windrichtung eindecken zu können.

Als geringfte Höhe eines Satteldaches kann hier ²/g der Gebäudetiefe angenommen werden.

Die Herftellung von Cementplatten hat zunächft Ende der fechziger Jahre durch den Kunftftein-jantzen. fabrikanten Peter Jantzen in Elbing Nachahmung gefunden. Diefe Elbinger Cementplatten (Fig. 222) find 47 cm lang, 31,5 m breit, 13mm ftark und haben ein Gewicht von 5,5 ihre doppelte Wölbung hat 13mm Stich. Die dafür geeignete Dachneigung ift das Verhältnifs 1 : 3 (Höhe zur ganzen Gebäudetiefe).

In jener Fabrik wird auch nach Angabe Kmd's und nach Art der italienifchen Dachdeckung eine Bedachung ausgeführt, welche aus Platten und Deckeln befteht, deren Zufammenfügung aus Fig. 223 erfichtlich ift. Die trapezförmigen, mit aufgebogenen Rändern verfehenen Hauptplatten find 55cm lang, im Mittel 31cm breit und 12mm ftark; die Lattungsweite beträgt 45cm, fo dafs für 1 qm Dachfläche 8 Haupt- und 8 Deckplatten gebraucht werden. Die    Fig. 222.

Dachneigung ift höchftens im Verhältnifs 1: 8 zu wählen. Tränkung der Ziegel mit Theer oder einem anderen, das Eindringen der Näffe verhindernden Stoffe wird als nothwendig bezeichnet, eben fo für die Giebel das Anfertigen befonderer Ortfteine, wie bei den Falzziegeln. Firftziegel und Kehlfteine find in Fig. 223 gleichfalls dar-

Fig. 220.

die Dachflächen mit Rückficht auf Flg'

221.

91.

Cementplatten

von

P.

L..Î

Glas

scheibe

¹j12«5 n- Gr.

72-y

Fig. 223.

<z\

t.f

9i

geftellt. In Staudach hatte man, wie bereits oben erwähnt, mit den trapezförmigen Steinen fchlechte Erfahrungen gemacht, befonders auch bei den Transporten der Steine, bei welchen die Ränder derfelben leicht Befchädigungen ausgefetzt waren, wodurch die Platten unbrauchbar wurden.

Die Cementplatten der Gefellfchaft für Cementfteinfabrikation A. Sadée & Co. in Ober-caffel (Fig. 224) geben eine Bedachung, welche -A.Sadée&co. im Aeufseren einem Schieferdache fehr ähnlich

92.

Cementplatten

von

fieht, fich aber von diefem dadurch unterfchei-det, dafs die Platten mit Falzen in einander greifen. Diefelben find quadratifch, haben 30 Seitenlange und an zwei gegenüber liegenden

cm

Ecken Abftumpfungen, fo dafs fich hier noch zwei kürzere Seiten von 7,5

Fänge ergeben.

Sie überdecken fich an zwei Seiten um 5cm, wobei der obere und feitliche Rand jeder Platte mit einem ca. 8

mm

cm

Fig. 224.

35

45

hohen Feiftchen verfehen ift, welches in den ent-fprechenden Falz der bedeckenden Platte eingreift. Die Lattungsweite beträgt 18 bis 20cm, der freie Flächeninhalt einer Platte 625 qcm, fo dafs für 1 q>n 16 Stück erforderlich find.

.30

-------360---

75 i

435

2<F

:■///

zzz>

ZZ7

¹120 n- Gr.

Stärke wiegt das Stück nur 2,5 kg

Bei 1

und lqm eingedeckter Fläche etwa 40 kg. Die günftigfte Dachneigung hierfür foll das Ver-hältnifs 1 : 5 bis 1 : 3 fein ; doch feien die Platten felbfl bei ¹ji 0 Dachneigung noch anwendbar. Die Fabrik lobt an ihrem Fabrikate

cm

/    befonders: 1) Entbehrlichkeit von Dichtungs-

X.    material und grofse Einfachheit der Ein-

/ ' deckung; 2) vollkommene Sicherheit gegen Durchfchlagen oder Eindringen von Näffe, felbft bei fehr geringer Dachneigung ; 3) Sicher-

heit gegen Wind und Feuersgefahr.

Etwas fehr Aehnliches find die Hakenfalz-Cement-Dachziegel nach Thomann s Patent (Fig. 225), deren Gewicht noch etwras geringer ift, als das der vorigen, fo dafs 1 qm Bedachung nur 38 kg wiegt. Unbedingte Sicherheit gegen Eindringen von Flugfchnee und Regen wird auch an ihnen gerühmt.

Fig. 225.

93-

Cementplatten

von

Thomann.

Eben fo gleichen die Cementplatten von Hüfer & Co. in Obercaffel und von Maring in Braunfchweig (Fig. 226 u. 227) im Wefentlichen den zuerft befchriebenen. Die rautenförmigen Hüfer & Co-Steine find am oberen und feitlichen Rande mit einem 8mm Maring. hohen Leiftchen verfehen. Das durch den Wind heraufgetriebene Waffer wird von diefem Randleiftchen zurückgehalten und fliefst zurück-, aufserdem wird aber durch den Hohlraum zwifchen beiden

94.

Cementplatten

von

95-

Cementplatten

mit

Drahtnetz.

96.

Fig. 226.

Fig. 227.

V,

//

V20 ¹¹ • Gr.

^20 n. Gr.

einander bedeckenden Platten verhindert, dafs fich das Waffer durch die Anziehungskraft der Flächen heraufziehe. Dies ift ein Uebelftand, der fich z. B. häufig bei den gewöhnlichen Flachziegeldächern zeigt, bei denen die Platten dicht auf einander liegen. Die kurze feitliche Stofsfuge ift zickzackförmig abgefetzt, zum Schutz gegen das Eintreiben von feinem Schnee.

Fig. 228 zeigt die Anordnung der Firftplatten und Firftfteine.

In neuerer Zeit enthalten derart geformte Cementfteine auch ein Drahtnetz, um ihre Wider-ftandsfähigkeit gegen Zerfpringen zu erhöhen. So werden diefelben z. B. von Paul Stolle in Genthin

angefertigt.

Fig. 228.

y20 n- Gr.

Eine von allen übrigen Dachziegeln abweichende Form haben die Concret-

Cementplatten

jörgen/en Dachziegel von Jörgenfen & Kahland zu Wedel in Holftein (Fig. 229), welchen, wenn fie auch erft im engeren Bezirke von Schleswig-Holftein verwendet worden find, in Bezug auf Brauchbarkeit und Wetterbeftändigkeit auch von Fachleuten das befte Zeugnifs ausgeftellt wird.

Die Grundform der Platten ift ein Rechteck mit an der Ablauf kante winkelig ausgefchnittener Seite, die bei der Eindeckung eine Zickzacklinie bildet. Der Ablaufkante entfprechend haben die Dachziegel oben einen vertieften Anfatz f mit Ausfchnitten a«¹, in welche die Rinnen b münden, um das in den Fugen aufgenommene Waffer auf die Mitte des unteren Dachziegels zu leiten. Den gleichen Zweck haben die fpitzwinkelig zu einander angeordneten Rippen rrl, fo wie die winkelig ausgefchnittenen Ablaufkanten der Platten.

von

Kahland.

Die ganze Bedachung bildet eine vollftändig ebene Fläche, weil der Anfatz f tiefer liegt, als der übrige, frei liegende Theil des Dachfteines, und in diefer Vertiefung der Ziegel der oberen Reihe mit feinem vorderen Ende lagert. An der unteren Fläche fmd die Dachplatten mit Rippen r² verfehen, über welche die von Zinkblech hergeftellten Wafferrinnen b greifen und fo einen Doppelfalz bilden, welcher das Durchdringen des Waffers verhindert. Die Nafen n, wie gewöhnlich zum Anhängen der Steine be-llimmt, greife« über in die Dachlatten eingetriebene Nägel fo hinweg, dafs zwifchen den Nafen und den Latten ein geringer Zwifchenraum z entlieht, durch welchen fich etwa bildende Schweifstropfen hindurch ziehen und an der unteren Fläche der Ziegel bis in die Wafferrinne gelangen können, ohne von

i!“

□□

vo

sv

fa,¹

cl¹

a}

Fig. 229.

1)

¹/l2,5 n- Gr.

a¹

a a¹

a a¹

r³

ir

TL

il b n

ir²

ai

a.

'z

'i

den Dachlatten abzutropfen. Dadurch ift auch die Möglichkeit des leichteren Austrocknens der letzteren gegeben. Der Ablauf m dient zum fefteren Auflager der Steine und die Oefe 0 zur Aufnahme eines die Ziegel von oben bis unten verbindenden Drahtes 1/, welcher das Abheben derfelben durch den Sturm verhindert. Beim Eindecken werden die Platten ftumpf an einander geftofsen. Sie haben an den Rändern bei b eine 8mm hohe Kante, welche in die Zinkrinne hineinfafft, durch die das etwa in den Fugen ein-fickernde Waffer wieder nach aufsen abgeleitet wird. Kehlen werden, wie beim Schieferdach, mit Zinkblech ausgekleidet, die anftofsenden Steine mit einem fcharfen Mauerhammer paffend zurecht gehauen, Grate und Firfte mit befonders dazu eingerichteten und dem Neigungswinkel des Daches angepafften, flachen Firftziegeln überdeckt, wrelche in einen mageren Cementmörtel einzudrücken find.

Die    Lattungsweite    beträgt    34,5cm ;    die Dachneigung    kann    zwifchen 25 und 75 Grad wechfeln;

das Neigungsverhältnifs    ift    alfo    bei    einem Satteldache etwa    1 : 2    bis 1 : 4- Da diefe Cementziegel in

verfchiedenen Farben, meift hell und dunkelgrau (fall fchwarz), aber auch auf Beftellung roth, gelb u. f. w. geliefert werden, laffen fich beliebige Mufterungen der Dachfläche ausführen. Die Färbung gefchieht durch Anftrich. l4²/3 Ziegel decken 1 qm Dachfläche, daher    1000    Stück 68 üm, und es kotlet an Ort und

Stelle 1 qm fertig    geheilten Daches ohne Latten 2,70 Mark,

mit Latten 3,20 Mark. 10 Stück Firtltleine decken ungefähr 3 laufende Meter Firtl und koften 2,50 Mark. Das Gewicht von 1 qm diefer Bedachung, einfchl. der Lattung, beträgt 42

Fig. 230.

Fig. 231.

///,

vł

Die Doppelfalzziegel der Cementfabrik Germersdorf bei Guben, Patent Wuttke> haben grofse Aehnlichkeit mit den fpäter zu befchreibenden fchweizer Parallel-Falzziegeln, nur dafs die Falzung eine doppelte ift. Fig. 231 zeigt den Dachftein, Fig. 230 einen Firftziegel.

k"-.....0"20‘---Lk*......0.20......ti“' 0.20- —

97-

Cementplatten von Wuttke.

98.

Gefchicht-

liches.

94

d) Dachfteine aus gebranntem Thon.

Die Verwendung der Platten aus gebrannter Erde zum Eindecken der Gebäude hat ein fehr hohes Alter. In Alien bediente man fich derfelben fchon lange, bevor die Griechen davon zur Bedachung ihrer Tempel Gebrauch machten. Eben fo waren die Etrusker, die Lehrmeifter der alten Römer im Bauen, wahrfcheinlich auf Grund griechifcher Ueberlieferung mit diefem Deckmaterial ver-welches fich in ähnlicher Form bis heute in Italien erhalten hat. Wo die Römer ihre Spuren in fremden Ländern hinterlaffen haben, finden wir Relie ihrer Thonziegel⁵³).

In den erlten Jahrhunderten unferer Zeitrechnung hatte fich die römifche Deckart nach Viollet-le-Duc⁵⁴) im Eidlichen Frankreich erhalten; doch find die dort vom IV. bis X. Jahrhundert hergeltellten Dachziegel leicht von den römifchen zu unterfcheiden, weil fie plump und fchief, aufserdem aber viel Erft gegen das XI. Jahrhundert hin

Fig. 232 ⁵⁵).

traut

ÜËÙ

lUm

(mi

kleiner als letztere find, wich man in der Provence und im Languedoc von der bisher gebräuchlichen antiken Form ab, gab den mit vorftehenden Rändern verfehenen Flachziegeln die Form eines Trapezes , fo dafs fie fich mit dem fchmaleren, unteren Ende in das obere,

breitere hineinfchieben liefsen und fich um etwa ein Drittheil überdeckten. Ein Anhängen an Lattung fand nicht ftatt, zumal die dazu nöthigen Nafen fehlten ; fondern die Platten ruhten, wie Fig. 232⁵⁵) zeigt, auf den eng gelegten Sparren auf und ftützten fich vermöge ihrer Keilform eine an wurden von Hohllteinen überdeckt ohne Rückficht auf die wagrechten Stöfse der Platten — genug, es entftand die Dachlleinform, welche, wie wir fehen werden, heute noch in Italien

die andere. Die ziemlich breiten Fugen zwifchen zwei Plattenreihen

Fig. 233 ⁵⁵).

gebräuchlich ift,

Schwierigkeiten bereiteten bei diefer Eindeckung die Grate. Im XI. und XII.

denfelben dadurch

Ik

NP*

-TT."⁵'

Wi

Jahrhundert wußte man zu begegnen, dafs man die Grate mit einer Reihe von T-förmig gearbeiteten Haufteinen abdeckte, welche fich gegen einen auf dem

fchweren, verzierten

Gefims aufruhenden Stirnfiein ftützten (Fig. 233, A bis C⁵⁵) und mit ihren Flanfchen die anfchliefsenden,

ji

ly

befonders geformten oder einfach zurecht

Der

gefchlagenen Platten überdeckten, grofse Zwifchenraum, der dadurch entftand, dafs auch die Deckfteine unterfaffen mufften,

wurde durch Mörtel ausgefüllt. Derartige Gratlleine konnten felbllverfländlich auf maffiver Unterlage, dargeftellt durch einen Gurtbogen u. f. w., Verwendung finden ; fehlte diefer, fo wurden gröfsere Hohlfteine mit Ohren nach Fig. 234⁵⁵) geordnet, in welch letztere die angrenzenden Deckfteine der Dachflächen fich einfchoben. Auch zur Anlage der Dachrinnen wurden, wie Fig. 235 ⁵⁵) zeigt, derartige Hohlfteine benutzt.

nur

an-

[f

■BMI

mimuuinuiiuiuuii

!■'

CPU" IIIII

53)    Ueber die griechifche Deckungsvveife flehe Theil II, Band 1, Art. 68, S. 106 (2. Aull. : Art. 102 u. ff., S. 162 u. ff.) und über die römifche Deckungsweife Theil II, Band 2 (Art. 92, S. 117) diefes »Handbuches«.

54)    Siehe deffen : Dictionnaire raijonné de Varchitecture françaife etc. Bd. 9. Paris 1868. (S. 322, Artikel: Tuile)

⁵⁵)    Facf.-Repr. nach ebendaf.

Fig. 234 ⁵⁵).

Fig. 235 ⁵³J

4,

¥/ %■

SL m.

p®"

\\v

iiïîM S

Gegen das Ende des XII. und während des XIII. Jahrhundertes vervollkommnte fich wefentlich die Herftellungsweife der Dachfteine. Diefelben zeigen einen lehr gut durchgearbeiteten Thon, guten Brand und oft eine bedeutende Gröfse.

Da fich die römifche Deckweife für ein feuchtes, nebeliges Klima wrenig eignet, begann man im nördlichen Frankreich Ende des XI. Jahrhundertes grofse , flache Platten von 33cm Länge, 27cm Breite

Fig. 236⁵⁵).

Fig- 237 ³³).

Ml

!<--------a, 27

-:I

gp

Fig. 238 ⁵⁵).

- ..

und 22mm Stärke herzuftellen, welche an der unteren Seite des oberen Randes mit einer fortlaufenden Nafe in ganzer Breite des Steines verfehen waren und damit, wie dies auch heute bei unferen Biber-fchwänzen der Fall ift, auf Latten hingen (Fig. 236⁵⁵). Sie waren hauptfächlich in Burgund und der Landfchaft Nivernais während des XII. Jahrhundertes im Gebrauch und wurden fpäter befonders in der Champagne mit gröfster Sorgfalt angefertigt, wo man deren zwei Sorten, die »gewöhnliche« und den Dachftein »des Grafen Heinricha kannte.

Fig. 239 ⁵⁵).

Fig. 240 ⁵³).

MM

EMU HSUm?

j- .ifl

■ niw

«\\\ "

r~~l

c' ₌

igj m

unii

\\\N

mv>

» ..

.2

N\\VVSl..

-V

umdrehen zu müffen, Das Nagelloch ift unten breiter, als oben und viereckig, jedenfalls um das Spalten des Steines beim Annageln zu verhindern und demfelben eine gewiffe freie Bewegung bei Windftöfsen zu geftatten. Auch die Gratfteine find bei diefer Deckweife mit befonderer Sorgfalt hergeftellt. Sie wurden nach P’ig. 243⁵⁵) mit Holz- oder Eifennägeln auf den Gratfparren befeftigt und ftittzten fich häufig noch durch eine an der Oberfläche angebrachte Nafe fefl gegen einander. Eben fo waren die Kehlfteine geftaltet, nur dafs fie keine Nafe hatten und natürlich mit der Kehlung nach aufsen verlegt werden mufften.

Fig. 244 ⁵⁵).

In der Champagne und in Burgund, dem Lande der beflen Dachfteine, fieht man folche mit Nafen, deren Seiten und untere Ränder abgefchrägt find (Fig. 244⁵⁵).

jjl! jl

!!!

Die erfteren, deren Alter bis zum XIII. Jahrhundert hinaufreicht, waren bei 35 cm Länge, 21,5

Stärke, mit einer Nafe und einem Loch verfehen (Fig. 237⁵⁵), welche von den Seiten-

an einander, dafs jeder Stein

Fig. 241⁵⁵).

Breite und 2,2

kanten um etwa 7³ der Steinbreite abhanden. Die Sparren lagen fo nahe

cm

auf einen folchen traf und in der Mitte darauf feft genagelt werden konnte.

Sie

hatten wohl eine gleiche Breite von 11 14 und 11cm (Fig. 238 ⁵⁵). Auf die Sparren waren in Abhanden von 11,5 cm eichene Latten zum Anhängen der Dachfteine genagelt, welche fonach dreifach über einander

cm

, jedoch eine ungleiche Höhe : abwechfelnd

lagen (Fig. 239 u. 240⁵⁵). Da die Löcher und Nafen der Steine abwechfelnd rechts oder links angeordnet waren, muffte das Nagelloch auch der zweiten Schicht, welche die Fugen der tiefer liegenden deckte, immer auf die Mitte eines Sparrens treffen. Die Platten waren etwas convex gekrümmt, fo dafs fich beim Eindecken fehr dichte Fugen bildeten. Für den Anfchlufs an die Grate wurden trapezförmige Steine angefertigt

cm

(Fig. 241 ⁵⁵), und noch heute haben die Fabrikanten in der Champagne die Verpflichtung, diefe fchrägen Dachfteine ohne Preisauffchlag mit zu liefern.

Der Comte Henri-Dachftein ift mit noch gröfserer Sorgfalt gearbeitet, als der vorige und nur 31 cra lang, 18 cm breit und 2,2

-wenig Angriffsfläche zu bieten, und die frei liegende Oberfläche gewöhnlich emaillirt. Auch diefe Steine find mit Nagelloch und Nafe verfehen, darüber mit kleinem Ausfchnitt, damit der Dachdecker daran die Lage der Nafe erkennen und danach die Stelle beftimmen konnte, wohin der Stein gehört, ohne ihn erft

cm

dick (Fig. 242 ⁵⁵). Der untere Rand ift abgefchrägt, um dem Winde möglichft

Fig. 243 5o).

Fig. 242 ⁵⁵).

1.3

0-7-31

//

-iii.

je------O -• -Jß------

Diefe Dachfleinart, 83cnl lang und durchfchnittlich 13,5 cm breit, auf der frei bleibenden Oberfläche emaillirt, wurde hauptfächlich für die Eindeckung kegelförmiger Dächer fabricirt und entfprechend der Dachneigung trapezförmig geftaltet. Defshalb Ś gab es auch im Mittelalter derartige Steine von verfchiedener Breite und häufig wurde, nachdem die Form des Daches feft ftand, dem Ziegelfabrikanten die Form der Dachfteine zum Zweck eines möglich!! guten Fugenwechfels der über einander liegenden Ziegelreihen vorgefchrieben. Die vorher befprochenen breiteren Steine waren hierzu wegen der ftark klaffenden Fugen und der fich den Windftöfsen bietenden grofsen Angriffsfläche ungünftig.

In einigen Gegenden des mittleren Frankreich, an den Ufern der Loire, im Nivernais, in Poitou etc. verfertigte man gegen Ende des XII. Jahrhundertes flache Dachfteine in fchuppenförmiger Geftalt. Diefe Dachfteine, viel fchmaler, als die der Champagne und Burgunds, find bisweilen emaillirt und auf der unbedeckten Oberfläche zur Beförderung des Wafferabfluffes mit drei Rinnen verfehen (Fig. 245⁵⁵);

Fig. 245 ⁵⁵).

\<— 0, fes-M

auch haben fie aufser zwei Nagellöchern eine Nafe, mit welcher fie fich gegen den oberen Rand der tiefer liegenden Dachfteinreihe fttitzen. Die Befeftigung gefchah auf einer Lattung. In Bezug' auf Wetterbeftändigkeit ftanden diefe Dachfteine gegenüber denen der Champagne und von Burgund zurück und mufften defshalb erheblich dicker geftaltet werden.

<5

--- 0. -

Alle im Vorhergehenden befchriebenen Platten waren auf Sand mit der Hand geformt, mit dem Meffer zu-gefchnitten und gleichmäfsig und vollftändig mittels Holzfeuer gebrannt. Die alten Burgunder Dachfteine find unverwüftlich und heute noch fo wohl erhalten , wie in der Zeit, in welcher fie verlegt wurden. Das Email, befonders das fchwarz-braune, fo wie die Glafur, welche ihre rothe Farbe hervorhebt, haben allen Witterungsein-flüffen getrotzt, weniger das grüne und das gelbe Email.

In den nordöltlichen Provinzen und in Flandern verwandte man feit dem XV. Jahrhundert Dachfteine in Form eines liegenden (/), wie fie noch heute in Gebrauch und unter dem Namen »Holländifche Dachpfannen« bekannt find, feit früher Zeit, vielleicht feit dem XIII. Jahrhundert (im füdlichen Frankreich) für einfachere Bauten auch Hohlziegel, wie fie ebenfalls noch im Lyonnais, in der Auvergne, in einem Theil von Limoufin, Périgord bis zur Vendée hin angefertigt werden.

Vom Ende des XV. Jahrhundertes bis zu Anfang des jetzigen fank in Frankreich die Dachftein-Induftrie, und gerade im letzten Jahrhundert wurden die Ziegel Burgunds und der Champagne dick und im Brande ungleich. Erft feit etwa 1860 hat man fich dort, wie wir fpäter fehen werden, wieder eingehender der Dachftein-Fabrikation angenommen.

In England, wo heute der Schiefer das verbreitetfte Deckmaterial ift, benutzte man im Mittelalter neben Holzfchindeln Dachfteine der verfchiedenften Formen, die fich vielfach denen der damals noch vorhandenen römifchen Dachziegel anfchloffen. Allein auch Biberfchwänze waren fchon im Gebrauch, was daraus hervorgeht, dafs deren Gröfse bereits unter der Regierung Georg’s III. gefetzlich geregelt war.

In Deutfchland wurde lange Zeit nur Holz und Stroh als Deckmaterial benutzt. So war felbft die von Clodwig erbaute Kathedrale von Strafsburg mit Stroh eingedeckt. Später fanden die Hohlziegel die weitefte Verbreitung. Wir fehen in den Oftprovinzen z. B. die Marienburg, in Breslau, Prag, Nürnberg u. f. w. alte Kirchen und Privathäufer noch heute damit eingedeckt. Nebenbei aber waren in den Oftfee-Provinzen, z. B. in Danzig, jedenfalls von Holland eingeführt, eben fo wie im weiblichen Deutfchland die holländifchen CO-förmigen Dachpfannen im Gebrauch, fogar noch in Braunfchweig und Hannover, hier allerdings neben den noch heute befonders in Thüringen verwendeten Krämpziegeln.

Schon Mitte des XIV. Jahrhundertes glafirte man in Hannover zwar Mauerfteine ; doch wurde diefes Verfahren bei Dachfteinen erft in befchränkter Weife benutzt. Die Herftellungsweife der Glafur war ziemlich diefelbe wie heute; allein es ift unbeftimmbar, ob diefelbe auf den rohen, trockenen oder auf den bereits gebrannten Stein aufgetragen wurde. Diefe alte Glafur war von vorzüglicher Befchaffenheit, dünner als die heutige und befonders gänzlich frei von Haarriffen.

Einer etwas fpäteren Zeit gehören die Biberfchwänze an, die in den verfchiedenften Gröfsen und Formen, unten fpitz oder abgerundet, hergeftellt wurden. Man beteiligte aber diefelben in Deutfchland nicht wie in Frankreich mit Nägeln, fondera hing fie nur mittels Nafen an die Dachlatten. Da alle diefe Dachfteinarten gegenwärtig noch gang und gebe find, foll fpäter eingehender darüber gefprochen werden ¹).

Italien folgt noch heute römifchen Ueberlieferungen und bedient fich von jeher einer der im füdlichen Frankreich üblichen fehr ähnlichen Deckart, wie fie in Fig. 232 (S. 94) dargeftellt ift. Auch hierauf foll fpäter näher eingegangen werden.

bis 230).

99.

Behandlung der Rohftoffe der

Dachziegel.

100.

Eintheilung

der

Thonerden.

Ziegelbedachung ift, vorausgefetzt, dafs das Deckmaterial ein gutes, eine der dauerhafte ft en Dachdeckungen.

Die zur Herftellung der Dachfteine nothwendigen Rohftoffe find hauptfächlich Thon, ein Gemenge verwitterter Gefteinsmaffen, und Sand. Letzterer findet fich dem Thon fchon in gewiffem Grade von der Natur beigemengt als durch mechanifche Einwirkung fehr fein vertheilte Trümmer von Gefteinen, hauptfächlich von Quarz. Wo dies nicht in genügender Weife der Fall ift, mufs allzu fettem Thon der Sand als »Magerungsmittel« beigemifcht werden, um das davon hergeftellte Erzeugnifs vor allzu ftarkem Schwinden, Verziehen und Reifsen zu bewahren. Ift andererfeits die Ziegelerde zu mager, d. h. hat fie einen zu grofsen Sandgehalt im Verhältnifs zu ihrem Thonantheil, fo mufs ihr ein Theil des Sandes durch das fog. Schlemmen entzogen werden, wobei fich aus dem mit Waffer verdünnten Brei die fchwereren Sandtheile abfetzen. Daffelbe Verfahren wird eingefchlagen, wenn die Thonmaffe durch fremde Beftandtheile, namentlich Wurzelknollen, Gefchiebe und Gerolle, verunreinigt fein follte.

Um das zeitraubende und koftfpielige Schlämmen des Thones zu vermeiden, benutzt man häufig Mafchinen, durch welche das Gerolle einfach zerquetfcht und der Reft als Sand gleichmäfsig unter die Thonmaffe gemifcht wird. Diefe Ouetfchmafchinen follen vielfach auch das fonft gebräuchliche »Auswintern« des Thones erfetzen, bei welchem die bereits im Herbft abgegrabene und in Haufen aufgefchichtete Ziegelerde dem Froft ausgefetzt wird, der die einzelnen Knollen auflockert und aufserdem, zum Theile wenigftens, fchädliche Beftandtheile aus-fcheidet oder unfchädlich macht. Durch diefes Auswintern wird der Erfolg des nachherigen Schiemmens oder auch nur Aufweichens und Durcharbeitens aufser-ordentlich erhöht. Hierbei erhält der Thon dann die nöthigen Zufätze, wie z. B. Sand, wenn er zu fett ift, oder es werden, befonders um gewiffe Farbentöne zu erlangen, verfchiedene Thonarten mit einander vermifcht.

Aufser den bereits genannten Beimengungen enthält die Thonerde, welche in ihrer reinften Form als Caolin erfcheint, noch andere Stoffe, wie Eifenoxyd, Kalk, Gyps, Magnefia und Alkalien, welche beim Brennen eine mehr oder weniger grofse Schmelzbarkeit der Thonmaffe hervorrufen und welche defshalb als »Flufsmittel« bezeichnet werden. In nicht zu hohem Procentfatze dem Thone beigemengt, können hiernach diefe Stoffe fogar fehr giinftig wirken, da fie das »Sintern« deffelben, die Verglafung, befördern, welche die Herftellung von Klinkern und guten Dachfteinen bedingt und auf die Färbung der gebrannten Maffe von Einflufs ift.

Ausfchlaggebend hierfür ift die Menge der Thonerde und des Eifenoxyds, und defshalb kann man nach Seger die Thonerden eintheilen in :

1)    thonerdereiche und eifenarme Thone, Caoline, welche fich rein weifs oder faft weifs brennen und defshalb meift zur Herftellung von Porzellan oder Fayence benutzt werden ;

2)    thonerdereiche Thone mit etwas höherem Eifengehalt, welche fich blafs-gelb oder lederbraun brennen und vermöge ihres gröfseren Thongehaltes einen höheren Schmelzpunkt haben, als

3)    thonerdearme und eifenreichere Thone, welche fich roth brennen, und

4)    thonerdearme, eifenreiche Thone, welche einen höheren Gehalt an fein zer-theiltem, kohlenfaurem Kalk aufweifen, defshalb einen niedrigen Schmelzpunkt haben und je nach dem Hitzegrade eine hellere (weifse, gelbe bis grüne) Färbung annehmen.

Der Gehalt an kohlenfaurem Kalk darf aber 10 bis 15 Procent nicht tiber-fchreiten, weil fonft beim Brennen nicht allein ein Kalkeifen-Silicat, fondera auch Aetzkalk entlieht, der fpäter das Zerfallen der Steine verurfacht. Kommt der kohlenfaure Kalk gar in Knollen vor, fo machen diefe das Ziegelgut völlig brauchbar, wenn fie nicht durch Zerquetfchen mittels der Mafchine zu feinem Pulver dem Thon nur bis zur Höhe jenes Procentfatzes beigemengt oder durch Schlemmen daraus entfernt werden.

un-

iox. Fremde Beimengungen des Thones.

ver-

Gyps wirkt nur bei fchwachem Brande fchädlich, bei welchem er blofs ent-wäffert, nicht aber von der Schwefelfäure befreit wird. Er nimmt fpäter das loren gegangene Waffer im Steine wieder auf, wodurch diefer, befonders bei Froft, zerftört wird.

Magnefia ift für gewöhnlich unfchädlich. Wird jedoch magnefiareicher Thon mit fchwefelhaltiger Steinkohle bei geringer Hitze gebrannt, fo bildet fich fchwefel-faure Magnefia, welche auswittert und den Stein an der Oberfläche zerftört.

Aehnlich wirken Kali und Natron.

Bitumen und Pflanzenrefte werden beim Brennen gänzlich zerfetzt, können aber bei gröfserer Menge den Ziegel porös machen, was bei Dachfteinen auch fehlerhaft wäre.

Schädlich endlich wirkt faft immer der fleh häufig im Thone vorfindende Schwefelkies. Bei ftarker Hitze wird derfelbe allerdings durch Umbildung in Eifen-oxyd vollftändig zerfetzt werden, aber dabei auch häufig das Zerfpringen des Materials verurfachen. Bleibt er jedoch bei fchwacherem Brande unzerfetzt zurück, fo bildet fich fpäter an der Luft Eifenvitriol, welcher den Ziegel durch Auswitterung eben fo zerftört, wie wir dies früher beim Dachfchiefer gefehen haben. Ift daneben noch Chlornatrium (Kochfalz) vorhanden, fo entlieht bei Glühhitze Chlorwafferftoff (Salz-fäure) und flüffiger Eifenvitriol, gleichfalls höchft fchädliche Beftandtheile des Ziegels. Ueberhaupt veranlaßen die im Waffer löslichen Salze, welche beim Trocknen der Steine mit dem verdunftenden Waffer an die Oberfläche treten, Verfärbungen der Ziegel, welche fie mindeftens unanfehnlich machen.

102.

Einflufs

der Rauchgafe

der Steine.

Von wefentlichem Einfluls auf die Färbung der Steine ift die chemifche Zu-fammenfetzung der Rauchgafe beim Brennen. Enthält der Brennftoff Schwefel, fo wird fich Schwefelfäure bilden, welche nicht allein eine dunkelrothe Färbung an der beim Brennen Oberfläche fich fonft gelb brennender Steine, fondera auch die Bildung von im Waffer löslichen Sulfaten, von Magnefium, Calcium u. f. w. verurfacht, die nachher die fo häufig vorkommenden Ausblühungen vei'anlaffen. Nur ein fehr ftarker Hitzegrad beim Brennen kann dies verhindern. Der iiberfchüffige Sauerftofif verändert bei Rothgluth fonft gelb brennende Steine zunächft in fchmutzig rothe, dann fleifch-rothe und fchliefslich wieder in gelbe mit einem Anflug in das Braune.

Reducirende Gafe (Wafferftofif, Kohlenwafferftofif, Kohlenoxyd) bewirken Schwärzungen der Steine, welche bei Luftzutritt allerdings wieder verfchwinden, aber nie die für die betreffenden Thone charaktęriftifchen Farben in ihrer ganzen Reinheit wieder erfcheinen laßen.

Die Anfangs gelbe oder meift grell rothe Farbe des gebrannten Thones nimmt in frifcher Luft mit der Zeit, befonders bei Dachfteinen, eine angenehmere, dunklere Tönung an. Gerade bei letzteren wird aber häufig von Anfang an eine graue oder fchwärzliche Färbung gewünfeht, und um diefe zu erreichen, mufs man derartige reducirende Gafe im Brennofen zu erzeugen fuchen. Dies gefchieht meift dadurch,

100

dafs man, nachdem die Steine bereits genügend gebrannt find, alle Schürlöcher des Ofens mit grünem Laube und Strauchwerk (am beften Erlenreifig) anfüllt und fofort alle Zugöffnungen fchliefst. In Folge der Einwirkung der im Ofen auf-gefpeicherten Hitze bilden fich ein dichter Qualm und Gafe, welche die roth färbenden Eifenoxyd-Verbindungen der Steine in fchwarz färbende Eifenoxydul-Verbindungen verwandeln. Die Steine müffen jetzt aber im gefchloffenen Ofen abkühlen, weil fonft nach dem vorher Getagten beim Eindringen von Luft der chemifche Vorgang zurückgehen und der Dachftein wieder feine urfprüngliche Färbung annehmen würde.

Diefelbe Wirkung wird dadurch erreicht, dafs man während nur kurzer Zeit Leuchtgas in den gefchloffenen Ofen einführt. Diefe Verfahren nennt man »An-fchmauchen« der Steine.

103.

Ueberzüge

von

Dachfteinen.

Zu warnen ift jedoch vor folchen Dachziegeln, welche durch einen einfachen Ueberzug mit Steinkohlentheer oder durch Durchtränkung mit folchem eine fchwärz-liche Färbung erhalten haben. Abgefehen davon, dafs diefes Verfahren in den meiften Fällen nur defshalb angewendet wird, um ein mangelhaftes, durchläffiges Material zu dichten, hat es fich gezeigt, dafs fo gefärbte Steine mit der Zeit voll-ftändig abblätterten und bröcklig wurden, wodurch die ganze Dachdeckung vernichtet war. Verfuche ergaben, dafs von demfelben Thone angefertigte, nicht mit Steinkohlentheer behandelte Dachfteine unverfehrt blieben, während die anderen der Zerftörung anheimfielen.

Zunächft ift der Fehler darin zu fuchen, dafs der Theeranftrich nicht voll-ftändig dicht ift, alfo hin und wieder Waffer in die Steine eindringen läfft, welches beim erften Froft die fchützende Theerhülle abfprengt. Anfangs wird dies nur in kleinen Plättchen gefchehen ; dadurch aber werden neue Oeffnungen für das Eindringen von Waffer frei, und das Uebel wird fich fchnell vergröfsern. Auf die Dauer kann alfo ein Theeranftrich mangelhaftes Material überhaupt nicht dichten, höchftens fo lange, als die fettigen Beftandtheile des Theeres nicht verflüchtigt find. Andererfeits findet hier möglicherweife derfelbe oder ein ähnlicher Vorgang ftatt, welcher bei den Pappdächern beobachtet worden ift, bei welchen fich mit Aetzkalk vermifchte Theeranftriche fo fchädlich erwiefen haben (fiehe Art. 17, S. 16).

Anftriche mit Wafferglas haben ebenfalls keinen dauernden Schutz gewährt, fondern durch das fortgefetzte Auskryftallifiren von Salzen zur fchnelleren Zerftörung des Materials beigetragen.

ZU

Auch das »Engobiren« von Ziegeln ift ein Verfahren, welches, fonft einwandfrei, gerade bei Dachfteinen immer mit Mifstrauen zu betrachten ift. Unter »Engobiren« verfteht man das Ueberziehen eines nur geformten oder auch bereits gebrannten Thonkörpers mit einer dünnen Schicht eines anderen Thones, um erfterem dadurch nach dem Brennen eine beffere Färbung zu geben, als er urfprünglich haben würde. Da diefe Engobe beim Brennen natürlich auch dem Schwinden unterworfen ift, fo liegt die Schwierigkeit des Verfahrens darin, Riffe und Abblätterungen der äufseren dünnen Haut zu verhindern, welche eintreten müfften, wenn das Schwindmafs von Engobe und Grundmaffe verfchieden wäre. Häufig erhält der zur Engobe verwendete, fehr fein gefchlemmte oder auf der Glafurmühle gemahlene Thon Farben-zufätze, z. B. Eifenocker, um die äufsere Erfcheinung der Waare nach Wunfch geftalten, oder es wird nur ein grauer Graphitfchlamm iibergeftrichen, welcher die Poren des Steines an der Aufsenfläche ausfüllt. Derart behandelte Dachziegel

IOI

nennt man auch wohl »grau« oder »blau gedämpft«, obgleich diefer Ausdruck viel mehr den durch reducirende Gafe gefärbten Steinen zukommt. Aus dem Getagten ift erfichtlich, dafs man befonders Dachfteine durch die Engobe wohl äufserlich verfchönern, fchwerlich aber dauerhafter machen kann, und aus diefem Grunde mufs man neue, noch nicht bewährte und derart verfchönerte Erzeugniffe immer zunächft mit einem gewiffen Mifstrauen betrachten, weil es für den Fabrikanten zu nahe liegt, die Mängel derfelben durch jenes Verfahren zu verdecken und ftark durchläffige Steine für den erften Augenblick durch den Ueberzug wafferdicht zu machen.

104.

Glafirte

Steine.

Gleiche Vorficht ift bei der Verwendung von glafirten, hauptfächlich aber mit farbigem Schmelz überzogenen Steinen geboten.

Nur in dem Falle werden folche Dachziegel haltbar, dann aber auch vorzüglich fein, wenn zur Herftellung ein durchaus guter Thon verwendet und in tadel-lofer Weife verarbeitet worden ift.

Einfache Glafuren laffen fich dadurch herftellen, dafs man in die in Weifs-gluth flehenden Brennöfen, wenn die Steine bereits klinkerartig verfintert find, gewöhnliches Salz einwirft, welches bei der grofsen Hitze fofort verdampft. Durch diefe Salzdämpfe überziehen fich die Ziegel an ihrer Oberfläche mit einer gleich-mäfsigen, dünnen und harten Glafur, die meift eine gelbliche oder bräunliche Färbung hat, aber auch perlgrau werden kann, wenn man während des letzten Theiles der Brennzeit viel Luft durch den Ofen ziehen läfft. In England werden die Steine noch dadurch gefchwärzt, dafs man zugleich mit dem Einbringen von Salz frifche Steinkohlen in die Feueröffnungen der Oefen wirft und darauf diefe fowohl, wie die Abzüge fchliefst. Durch die fleh hierbei entwickelnden Gafe erreicht man eine mehrere Millimeter tiefe Schwärzung der Steinmaffe, aufserdem aber eine harte, matt glänzende Glafur, welche die Dachfteine vorzüglich vor Verwitterung fchiitzt. Im Uebrigen beftehen die farblofen Glafuren zumeift aus Feuerfteinpulver (Kiefel-fäure), Caolin, Bleiweifs und Borax; doch wird die Zufammenfetzung gewöhnlich von den Fabriken geheim gehalten. Häufig wird auch der Maffe etwas Smalte beigefügt, um die etwas gelbliche Färbung der Glafur zu verdecken. Solche Glafur-maffe wird fein gemahlen und mit Waffer angerührt als Glafurfchlamm auf die bereits gebrannten Ziegel aufgebracht, die hiernach noch einem zweiten Brennproceffe unterworfen werden müffen.

Etwas Aehnliches, wie diefe Glafurmaffe, ift der buntfarbige Schmelz, bei deffen Zufammenfetzung es hauptfächlich darauf ankommt, dafs die im Brennofen zu erzielende Temperatur genau mit dem Schmelzpunkt diefes Gemenges überein-ftimmt. Befonders bei Dachfteinen mufs auch eine fonft tadellofe Thonmaffe klinkerhart gebrannt und gut durchgefintert fein, weil fonft immer die Gefahr befteht, dafs diefelbe an Stellen, wo die Glafur nicht vollftändig dicht oder befchädigt ift, Waffer auffauge, wodurch die Steine bei Froft der Zerftörung anheim fallen müffen.

Die hauptfächlichften Fehler, welche fleh bei den Glafuren zeigen, find:

1)    das Abblättern,

2)    die Haarriffe und

3)    das gewaltfame Abfprengen der Glafur.

Das Abblättern erfolgt gewöhnlich dann, wenn die Glafur, als Glafurfchlamm aufgeftrichen, nicht genügend in die Poren des Thonfcherbens eingedrungen ift. Je poröfer diefer war, als das Aufftreichen oder Eintauchen ftattfand, defto fefter

102

wird die Glafur fpäter darauf haften. Defshalb empfiehlt es fich, die Ziegel vor diefem Aufbringen des Glafurfchlammes fchwach zu brennen, weil diefelben dann nicht nur poröfer find, als in lufttrockenem Zuftande, fondera auch etwaige daran haftende Verunreinigungen, wie Staub, Fetttheile u. f. w., die das Eindringen der Glafurmaffe in die Poren erfchweren würden, verbrannt find. Diefer Uebelftand wird fich in höherem Mafse zeigen, wenn man fog. Fritten, d. h. Glafuren verwendet, bei denen durch Zufammenfchmelzen der einzelnen Beftandtheile eine glasartige Maffe erzeugt ift, welche ganz fein zermahlen werden mufs, um dann mit Waffer vermifcht als Glafurfchlamm aufgetragen werden zu können. Diefer vermag felbftverftändlich nicht in die Poren derart einzudringen, wie die im Waffer aufgelösten urfprünglichen Beftandtheile, wird alfo auch nie nach dem Brande eine ganz innige Verbindung mit der Thonmaffe eingehen, fondera mehr eine fchützende Hülle bilden, welche fich in Folge von Witterungseinflüffen leicht loslöfen kann.

Um zu verhindern, dafs die Glafur Haarriffe erhält und gewaltfam abgefprengt wird, ift ihre Zufammenfetzung derjenigen der Thonmaffe fo anzupaffen, dafs nach Seger beide denfelben Ausdehnungs-Coefficienten zeigen. Denn ift bei eintretender Abkühlung die Zufammenziehung des Thones eine geringere, als die der Glafur, dann wird der Zufammenhang der letzteren durch zahlreiche feine Haarriffe aufgehoben, durch welche die Feuchtigkeit in den Stein eindringen und diefen zerftören kann. Im umgekehrten Falle, wenn der Thon mehr fchwindet, als die Glafur, wird diefe fchalenförmig abgefprengt. Man mufs in folchen Fällen den Fehler in der Zufammenfetzung des Thones fliehen und fich beftreben, denfelben durch Zufatz von Quarzfand, durch Schlemmen u. f. w. den Anforderungen der Glafur anzupaffen.

Gottgetreu giebt⁵⁷) folgende Vorfchrift zur Herftellung von Glafuren, die fich bei den Dachziegeln der Mariahilfs-Kirche in der Vorftadt Au von München vorzüglich gehalten haben: »Die Platten felbft bildete man in der Töpferwerkftatt aus einer Maffe, die aus 3 Theilen gewöhnlichem, fich roth brennendem , gereinigtem Lehm und 1 Theil kalkigem Letten, nebft einem Theil Quarzfand behänd und wie andere Töpfermaffen zufammengearbeitet wurde.

Die daraus gebildeten Dachplatten wurden dann völlig lufttrocken im harken Feuer des Töpferofens gebrannt. Nach dem Brennen wurde die Glafur aufgetragen, worauf man die Ziegel zum zweiten Male hark brannte. Man nahm zur Bildung der Glafurmaffe 5 kg Villacher Blei (das behe Blei, welches im Handel vorkommt) und dazu 0,5 kg von dem vorzüglichen Banca-Zinn, calcinirte Beides, in Töpfe gebracht, zu Afche.

Um nun die weifse Glafur zu erhalten, welche zugleich den Grund für die übrigen Glafuren bilden muffte, wurde mit Sorgfalt folgendes Gemenge gemacht: 5,5 kg Blei von jener Blei- und Zinnafche, 2kg reiner Quarzfand, 1kg Porzellanerde, 1,5 kg Kochfalz, 1 kg weifses Glas, 1kg kohlenfaures Kali und 0,5 kg Salpeter. Diefes Gemenge wurde in Schmelztiegel gebracht, die man vorher mit einer Mifchung von t 1 Theil Kalk und 2 Theilen Quarz ausgegoffen hatte, dann im Ofen völlig zu Glas gefchmolzen, in kaltem Waffer abgelöfcht, zerhofsen und auf der Glafurmühle fein gemahlen.

Zur blauen Glafur diente dann ein Gemenge von 3 kg jener Glafur, 0,125 kg Kobalt und 1 Quint Braunhein. Zu Grün: 3kg Glafur, 0,125kg Smalte, 4 Loth Kupferafche. Zu Gelb: 0,5kg Glafur, 14 Loth gebranntes Antimonium (fchwach gebrannt). Zu Braun: 3kg Glafur, 6 Loth Braunhein.

Alle Farben wurden auf der Glafurmühle zum feinhen Pulver gemahlen. Diefe Glafuren haben feit 1836 fich vollhändig bewährt.«

Andererfeits wurden zur Färbung von Glafuren verwendet:

Zu Dunkelbraun: ³/i rothe Thonerde und ¹/i Eifenocker (Wiefenerz); » Schwarz :

» Grün :

» Roth :

» Gelb:

»    ²/s

³/ö    »

J/2 weifse Thonerde und G Chromgrün (Chromalaun);

»    ²/⁵ Caput mortuum (Todtenkopf);

»    ²/s Uranoxyd.

³/ö    »

³/5    »

Dachfteine auf beiden Seiten zu glafiren, ift ein Fehler. Da fämmtliche Poren des Thones durch die Glafur gefchloffen find, blättern fie viel leichter ab und verwittern, als folche Ziegel, bei welchen die Unterfeite zur Ausgleichung von Temperatur- und Feuchtigkeitsunterfchieden und befonders zur Abgabe von etwa durch

offene Poren aufgefaugter Näffe roh geblieben ift. Für Dächer von Sud-häufern, Färbereien, chemifchen Fabriken u. f. w., wo zwifchen Aufsen- und Innentemperatur ein grofser Unterfchied herrfcht und defshalb ftarke Niederfchläge zu erwarten find, follte man nur ausgezeichnete naturfarbene Ziegel ohne jeden Ueberzug verwenden.

Dafs fich befonders mittels fol-

sife

-•ff j :

feU“-

Fig. 246 ³⁸).

-4.; im ge löAiÄ ff

: J: P-ĘPrS-PlpĘp

eher glafirter Steine reiche Mufte-rungen, ähnlich wie bei den Schieferdächern , herftellen laflen, durch welche die eintönigen Dachflächen reizvoll belebt werden, ift wohl felbftverftändlich. Fig. 246 zeigt eine Dachdeckung der École nationale zu Armentieres⁵⁸) und Fig. 247 ⁵⁹) die Mutierung des Daches

der von Otzen erbauten

sm

höO n. Gr.

Fig. 247 ⁵⁹).

St. Peter - Paul - Kirche zu Liegnitz.

Die Fabrikation der Dachziegel kann mit der Hand oder mittels Mafchinen DachzieseI-erfolgen. Mit der Hand werden jetzt wohl nur noch gewöhnliche Biberfchwänze, Hohlziegel, Pfannen und Krämpziegel

während man fleh der Mafchinen, aufser bei eben folchen Steinen, befonders noch bei Anfertigung der Falzziegel bedient. Die Herrichtung der Biberfchwänze mit der Hand gefchieht gewöhnlich mittels Formen, welche aus ftarkem Band-

eifen zufammengefügt find, wobei das Anfetzen der Nafe, mit der fie an den Latten hängen, aus freier Hand bewirkt wird. Die fertigen Dachfteine werden vor dem Brennen auf Brettchen getrocknet. Für die Herftellung der Hohlfteine,“’Dachpfannen und Falzziegel bedarf man gebogener Formen, wie auch eben folcher

hergeftellt,

105.

Fabrikation

der

Brune

lj₅₅ n. Gr.

58)    Facf.-Repr. nach: Revue gên. de l'arch. i836, PI. 52.

59)    Nach einer von Herrn Profeffor Otzen zu Berlin gütigft zur Verfügung gellellten Zeichnung.

»Abfetzer oder Sattel« zum Trocknen. Alle Formen müffen um das Schwindmafs, welches bei den verfchiedenartigen Thonen wechfelnd ift, gröfser fein, als die fertig gebrannte Waare.

Der Mafchinenbetrieb kann auf zweierlei Weife ausgeübt werden : einmal durch Eindrücken des Thones in einzelne Formen oder durch Abfehneiden der einzelnen Ziegel von einem Thonftrange mit entfprechender Querfchnittsform, der durch ein diefen Querfchnitt enthaltendes Mundftück geprefft worden ift. Die zum Eindrücken des Thones beftimmten Formen werden entweder von Eifen oder von hartem Modellir-gyps hergeftellt, mit welchem man eiferne Grundplatten ausgiefst, und zwar wird die zweite Art trotz ihrer weit geringeren Dauer der eriteren vorgezogen, weil der Thon weniger an der Form anhaftet, der Ziegel fich alfo leichter daraus entfernen läfft. Bei Eifenformen fucht man diefem Anhaften durch eine Trennungsfchicht von feinem Sande, Waffer oder gar Oel vorzubeugen. Befonders das letztere Mittel hat fich aber bei der Falzziegel-Fabrikation gar nicht bewährt, weil trotz ihres fchönen Ausfehens folche Dachfteine weit weniger dauerhaft waren, als die in Gypsformen geprefften ; denn das Oel dringt dabei häufig in die Thonmafle ein und verhindert fpäter beim Trocknen und Brennen den feften Zufammenhang an den betreffenden Stellen.

Bei den Strangziegeln, alfo den Biberfchwänzen, gewöhnlichen Dachpfannen u. f. w. wird ein fortlaufender Thonftreifen aus dem Mundftück der Mafchine ausgeprefft, von welchem der Dachftein in erforderlicher Länge entweder vom Arbeiter oder von der Mafchine felbft mit Stahldraht abgefchnitten wird. Der Thonftreifen enthält zugleich einen ganzen Nafenftrang, von welchem das überflüffige Ende auf die-felbe Weife entfernt wird. Auch bei Herftellung der Falzziegel durch Mafchinen wird der Thon zunächft in Strangform aus einem Mundftück herausgequetfeht und abgefchnitten, gelangt aber darauf in einzelnen Stücken zur Preffe, welche ihm nachträglich die den Falzziegeln eigenthümliche Form giebt. Es würde zu weit führen, hier auf die Fabrikation der Dachfteine noch näher einzugehen, und fei defshalb auf die unten genannten Schriften G0) verwiefen.

106.

Vorzüge

der

Die Vorzüge der mit Ziegeln gedeckten Dächer vor anderen Bedachungen be-ftehen hauptfächlich in ihrer Wetterbeftändigkeit, Feuerficherheit und in ihrer P'ähig-Ziegeidächer. keit, die fich an ihrer Unterfeite fammelnden feuchten Niederfchläge aufzufaugen und nach aufsen zu verdunften, ohne dafs fich, wie bei den Schiefer- und Metalldächern , das die fchliefsliche Fäulnifs des Holzwerkes bewirkende Abtropfen zeigt. Dies kann allerdings auch Veranlaflung zu ihrer Zerftörung dann werden, wenn diefe Verdunftung, verhindert durch Engobe, Verglafung u. f. w., an der Aufsenfläche nicht in genügender Weife vor fich geht.

107.

Porofität

der

Die genannten Vorzüge beruhen aut der Volumbeftändigkeit und natürlichen Porofität der Steine, welche beim Trocknen derfelben und im erften Zeit-Dachziegel. abfchnitt der Brennzeit durch das Verflüchtigen des im Thone noch vorhandenen Waffers, der in kalkhaltigen Thonen enthaltenen Kohlenfäure, die Zerftörung orga-nifcher Stoffe vermehrt, im fpäteren Verlaufe des Brennverfahrens jedoch wieder in Folge der Verfinterung und des Schwindens der Thonmafle vermindert wird. Diefe Porofität kann aber bei Thonen, welche keinen ftarken Brand vertragen, weil die

⁰⁰) Olschewsky. Katechismus der Ziegelfabrikation. Wien 1880.

Gottgetreu. Phyfifche und chemifche Befchaffenheit der Baumaterialien. Berlin 1881. Kerl, B. Handbuch der gefammten Thonwaareninduftrie. Braunfchweig. 2. Aufl. 1879.

io5

daraus angefertigte Waare fich krumm ziehen und verfchlacken würde, fo grofs werden, dafs die Dachfteine, befonders bei fehr flachen Dächern, für Waffer durchläffig find. Das Regenwaffer Ackert durch und tropft in den Dachraum ab. Wir haben gefehen, dafs das Glaflren, Engobiren und Theeren folcher Steine nur Anfangs eine flchere Abhilfe fchafft, fpäter aber leicht die Zerftörung derfelben begiinftigt. Gewöhnlich hört diefe Durchläffigkeit der Dachziegel nach einiger Zeit, fpäteftens nach einem Jahre, auf, wenn die Poren derfelben durch Staub, Rufs u. f. w. auf natürlichem Wege gefchloffen find. Nach Bonte6 x) giebt es »für dringliche Fälle ein einfaches und billiges Verfahren, diefen Naturvorgang zunächft in feinen Wirkungen zu erfetzen, weiter aber auch deffen wirkliche Vollziehung einzuleiten und zu be-fchleunigen. Daffelbe befteht darin, die Dachziegel mit einer entfprechend verdünnten Löfung von Rübenmelaffe (welche aus Zuckerfabriken leicht erhältlich ift) zu durchtränken. Bei kleineren Dachflächen kann folches durch Anftreichen, welches am beften beiderfeitig gefchieht, erfolgen ; bei gröfseren empfiehlt es fleh, die Rüben-melaffelöfung mit einer Handfeuerfpritze auf beide Seiten der Dachfläche aufzutragen. Ift das Dach mit Rinne und Abfallrohr verfehen, fo kann man auch die Ziegel, vom Firft anfangend, mittels Eimer begiefsen und die ablaufende Flüffigkeit zu weiterer Benutzung wieder auffangen.

Die Wirkung der Melaffe ift im vorliegenden Falle eine mehrfache. Zunächft verftopft diefelbe nach erfolgter Verdunftung des Föfungswaffers in Folge ihrer glutinöfen Befchaflenheit die Poren des Ziegels, fo dafs das Regenwaffer nicht eindringen kann oder durch Föfung eine das Austreten und Abtropfen nach unten erfchwerende Dickflüfflgkeit annimmt. Des Weiteren begünftigt die Melaffe durch ihre Klebrigkeit (welche in Folge ihrer hygrofkopifchen Eigenfchaft auch bei trockenem Wetter fortdauert) das Anhaften der in der Luft fchwebenden Staub-theilchen. Endlich veranlafft fle durch Uebergehen in die Effigfäuregährung (welches wfleder durch die Porofltät der Ziegel begünftigt wird) bei gleichzeitigem reichlichem Gehalt an mineralifchen und organifchen Pflanzennährftoffen die Bildung mikro-fkopifcher Pilzwucherungen, deren Zellengewebe nach dem Abfterben ein fein vege-tabilifches Filter innerhalb der Poren bilden, die Capillar-Attraction der letzteren vermehren und das aufgefaugte Waffer beffer zurückhalten.

Diefe Vorgänge werden fleh in den meiften Fällen vollziehen, bevor die Melaffe durch das Regenwaffer wieder vollftändig ausgewafchen und abgefchwemmt worden ift. Sollte letzteres aber in Folge anhaltender Regengiiffe dennoch eingetreten fein oder die beabfichtigte Wirkung aus anderen Gründen — etwa weil zum Begiefsen der Ziegel eine zu ftark verdünnte Löfung verwendet wurde — ausbleiben, fo würde allerdings das Verfahren — nöthigenfalls unter Anwendung einer ftärkeren Löfung — zu wiederholen fein.

Beiläufig fei noch bemerkt, dafs das Tränken durchläffiger Ziegel mit Melaffe auch fchon vor der Eindeckung mit gleichem Erfolge wie fpäter (durch Eintauchen oder Begiefsen) vorgenommen werden kann«.

Die Porofltät der Steine bewirkt auch, dafs der Haarkalkmörtel, womit die meiften Dächer, mit Ausnahme der mit Falzziegeln eingedeckten, verftrichen werden, feft an den Steinen haftet.

i°8.

Dauer

der

Ziegeldächer.

Im Allgemeinen ift anzunehmen, dafs felbft bei gewöhnlicher Arbeit und nur mittelmäfsiger Güte des Materials ein Ziegeldach, abgefehen von geringeren Aus-

⁶¹);_Siehe: Bonte, R. Ueber Durchläffigkeit der Dachziegel. Deutfche Bauz. 1889, S. 511.

befferungen, nur alle 50 bis 60 Jahre vollftändig umgedeckt zu werden braucht, wobei das alte Material grofsentheils wieder verwendbar fein wird. Denn alte Dach-fteine find, weil fie die Wetterprobe beftanden haben, abgefehen von der Farbe, mindeftens eben fo werthvoll, wie neue, und werden gewöhnlich auch mit gleich hohen Preifen bezahlt.

Ein grofser Vortheil der Ziegeldächer ift, dafs man bei ungünftiger Jahreszeit nur nöthig hat, die Dachfteine einzuhängen, und fomit das Gebäude fehr fchnell gegen Ziegeldächer, die Unbill der Witterung fchützen kann. Bei befferem, beftändigem Wetter erfolgt dann fpäter die bleibende Eindeckung.

Gegen Feuersgefahr fchützt ein Ziegeldach beffer als die Schieferdeckung, weil die Steine aus gebranntem Thon nicht fo leicht in der Hitze fpringen, wie der Thonfchiefer. Bei einem inneren Brande fpringen allerdings leicht die Nafen ab, worauf die Steine herabfallen müffen.

Wohnungen unmittelbar unter Ziegeldächern find immer ungefund.“ Die Aus-dünftungen von Viehftällen, befonders von Pferdeftällen, beeinfluffen in ungünftiger Ziegeldächer. Weife die Haltbarkeit der Ziegel, befonders wenn nicht für ausreichende Lüftung des Dachraumes geforgt ift. Rauhfutter verdirbt unter diefer Deckungsart fehr bald, wefshalb fie bei Landwirthen nicht befonders beliebt ift, fie müfften denn felbft P'abrikanten von Dachfteinen fein.

Die Ausbefferungen an Ziegeldächern werden Anfangs hauptfächlich durch Mas Setzen des neuen Gebäudes und das Eintrocknen (Schwinden und Werfen) der Dach-Befchädigung hölzer verurfacht, fpäter durch das Auffallen fchwerer Gegenftändej durch aufser-gewöhnliche Naturereigniffe, befonders Stürme und Hagel, und vor Allem durch das Betreten der Dächer Seitens der Schornfteinfeger und Spängler beim Inftandfetzen der Dachrinnen u. f. w.

Es kann hier nun nicht die Aufgabe fein, fämmtliche verfchiedene Arten von Dachziegeln mitzutheilen, welche im Laufe der Jahre erfunden und entworfen worden find ; denn bei einem grofsen Theile derfelben hat es beim Entwürfe fein Bewenden gehabt, ohne dafs man jemals von ihrer Ausführung oder gar ihrer Erprobung etwas gehört hätte. Es follen alfo in Nachftehendem nur die gebräuchlichften und bemerkenswertheften Formen näher befprochen werden.

Der Form nach kann man die Dachziegel in Fflachziegel, Hohlziegel und Falzziegel eintheilen, und hiernach wrerden im Folgenden auch die Ziegeldeckungen gruppirt werden.

109.

Weitere Vorzüge der

IIO.

Nachtheile

der

ui.

Urfachen

der

von Ziegeldächern.

112. Arten der Ziegeldeckung.

<!

II3-

Allgemeines.

e) Dachdeckung mit Flachziegeln.

Die Flachziegel, auch Biberfchwänze oder Zungenziegel genannt, haben die Form eines länglichen, an der einen fchmalen Seite nach Fig. 248 a bis f abgerundeten, zugefpitzten oder ausgefchnittenen Rechteckes, welches unterhalb der entgegengefetzten kurzen Seite mit einer Nafe zum Anhängen an den Dachlatten verfehen ift. Sie geben ein fchuppenartiges Dach.

Ein Uebelftand diefer Dachdeckungsart ift das dichte Aufeinanderliegen der Steine, welches das Heraufziehen des Waffers in den Deckfugen in Folge der Capillar-Attraction befördert. Man hat defshalb befonders die Moosentwickelung auf den Steinen zu zerftören, welche den fchnellen Wafferabflufs verhindern und jene Attraction noch begünftigen würde. Aus diefem Grunde werden jetzt die mit Mafchinenbetrieb hergeftellten Biberfchwänze nach Fig. 248 f mit fchmalen und flachen Längsrinnen

oder auch nur mit einigen erhöhten Streifen verfehen, welche das unmittelbare Aufeinanderliegen der Ziegel verhindern und die Lüftung des Dachraumes befördern follen. Die mit Moos bedeckten Stellen der Dachziegel bleiben immer feuchter als die übrigen, wefshalb fich dort fehr bald, in Folge der Einwirkung des Froftes, Abblätterungen zeigen.

Fig. 248.

\J

Weil die oberen Steine auf den nächft unteren aufruhen und diefelben um ein gewiffes Mafs überdecken, haben fie immer eine flachere Neigung, als die Sparren, und um fo flacher, je dicker das Material ift. Eine dichte Eindeckung ift mit dem-felben nur dann zu erreichen, wenn es vollkommen eben ift; defshalb müffen die Biberfchwänze vor dem Eindecken forgfältig fortirt werden. Gute Dachfteine müffen ferner leicht und wetterfefl fein. Zeichen ihrer Güte find bis zur Sinterung (Ver-glafung) ftarker Brand, daher ein geringes Wafferauffaugungsvermögen und heller Klang. Dumpfer Klang läfft immer auf fchlechten Brand oder auf das Vorhandenfein von Riffen und Sprüngen fchliefsen. Die Oberflächen der Biberfchwänze find häufig auch mit fchräg liegenden kleinen Rinnen verfehen, bei Handftrich mit den Fingern eingegraben, welche den Abflufs des Waffers möglichft auf den Rücken der nächft unteren Steine und nicht in deren Fugen hinleiten follen. Die Form der unteren, kurzen Seite wird hierfür nicht gleichgiltig fein ; denn bei Deckung im Verbände wird z. B. die halbrunde und fpitzwinkelige Form das Waffer am tiefften Punkte fammeln und fomit gerade in die Fuge der darunter liegenden Steine abführ en.

Die Gröfse der Biberfchwänze ift vorläufig wenigftens noch fehr verfchieden; gewöhnlich beträgt die Länge 35 bis 40cm, die Breite 15 bis 16cm und die Dicke 1,2 bis 1,5 cm. Nachdem jedoch im Jahre 1888 ein Normalformat Seitens der Ziegelfabrikanten feft geftellt und Seitens der Behörde bei den preufsifchen Staatsbauten zur Anwendung empfohlen worden ift, welches 36,5 cm Länge, 15,5 cm Breite und 1,2 cm Dicke vorfchreibt, läfft fleh erwarten, dafs daffelbe mehr und mehr zur Annahme gelangen wird. Die zuläffige Abweichung von diefem Normalformat ift in der Länge und Breite auf höchftens 5 mm, in der Dicke auf höchftens 3 mm befchränkt.

Die Entfernung der Sparren von Mitte zu Mitte kann beim leichteren Spliefs-dache allenfalls 1,2 5 m betragen, mufs beim fchweren Kronen- und Doppeldache jedoch auf 0,90 bis höchftens l,io m vermindert werden. Die hölzernen Latten find wie bei allen Ziegeldächern möglichft aftrein, von gleicher Stärke und gerade gewachfen auszuwählen und müffen befonders auch eine fcharfe obere Kante haben, an welcher die Dachfteine mittels ihrer Nafen angehangen werden. Sie erhalten eine Länge von 6,25 bis 7,5om und eine Stärke von 4x 6cm (gewöhnliche) oder feltener 5x8™ (ftarke), welche nur bei grofsen Sparrenweiten oder befonders fchwerem Eindeckungsmaterial Verwendung finden. Die unmittelbar am Firft liegenden Latten find nur 5cm von der Firftlinie entfernt und mit einem Nagel auf jedem Sparren zu befeftigen, damit die Hohlfteine, welche die Dichtung dort zu bewirken haben, möglichft weit über die oberften Dachfteinreihen übergreifen. Die an der Traufe des Daches anzubringende, nur zur Unterfttitzung der vorderen Hälfte der tiefften Dachfteinfchicht dienende, unterfte Latte mufs fo auf dem Sparren liegen, dafs die Dachfteine das Gefims noch um etwa 15cm überragen; auch mufs fie ftärker fein oder wenigftens hochkantig befeftigt werden, damit die letzte Dachfteinreihe diefelbe Neigung wie alle übrigen erhält, für welche nicht allein die Schräge der Sparren, fondern die Stärke der Latten, vermehrt um die Dicke eines, bezw. zweier Ziegel, mafsgebend ift. Die Anwendung von Sparrenauffchieblingen ift, da fie den fog. Leiftbruch, den ftumpfen Winkel an der Anfchlufsftelle verurfacht, möglichft zu vermeiden, weil fich die Dachfteine hier nur mit ihrer Vorderkante auf die nächft untere Schicht ftützen können, defshalb hohl liegen, leicht zerbrechen und auch fchwer zu dichtende Fugen bilden.

Das Decken erfolgt von der Mitte des Daches nach den Seiten zu, damit ein etwa nöthig werdender Verhau der Steine nur an den Orten (Giebeln) auszuführen ift. Um die Fugen, befonders gegen das Eindringen von Schnee, zu dichten, werden diefelben entweder aufsen und innen mit Haarkalkmörtel verftrichen, was aber nicht lange hält, oder die Eindeckung wird auf böhmifche Art vorgenommen, d. h. es werden die Steine in Kalkmörtel mit möglichft engen Fugen vermauert, fo dafs nicht allein die Stofsfugen, fondern auch die Lagerfugen mit Mörtel gefüllt find. Mit Ziegeln, welche fich beim Brande geworfen haben, muldig oder windfchief find, wird fich nie ein dichtes Dach herftellen laffen. Vortheilhaft ift es, an der Wetterfeite die am fchärfften gebrannten Steine zu verwenden. Ferner mufs man mit der Eindeckung an beiden Seiten eines Satteldaches gleichmäfsig beginnen und fortfahren, um das Dachgerüft nicht einfeitig zu belaften. Froftfreie^ Wetter ift zu diefer Arbeit unbedingt auszuwählen, weil auch nur geringe Nachtfröfte den zum Verftrich der Fugen gebrauchten Mörtel zerftören würden; bei Sommerhitze aber find die Steine ftark zu näffen, damit fie dem Mörtel nicht das zum Abbinden nöthige Waffer abfaugen. Regenwetter kann in fo fern die Deckarbeiten ungünftig beeinfluffen, als der frifche Mörtel aus den Fugen fortgefpült wird.

Es giebt drei Arten der Eindeckung mit Biberfchwänzen :

1)    das Spliefsdach,

2)    das Doppeldach und

3)    das Kronendach.

114.

Abmeffungen.

1*5-

Ausführung.

1) Spliefsdächer.

Das Spliefsdach erhält wenigftens ^3, beffer ^2 der ganzen Gebäudetiefe eines Satteldaches zur Höhe und l,oo bis 1,2 5 m Sparrenweite. Die Lattungsweite beträgt bei Normalformat der Steine 20cm. Selbftverftändlich mufs nach Abzug der geringeren Entfernung am Firft und an der Traufe die übrig bleibende Sparrenlänge ganz gleichmäfsig fo eingetheilt werden, dafs die Lattungsweite möglichft genau 20cm beträgt. Jede Latte trägt eine einfache Reihe von Dachfteinen, nur die oberfte und unterfte eine doppelte.

Man unterfcheidet bei den Spliefsdächern Reiheneindeckung (Fig. 249) und Eindeckung im Verbände (Fig. 250). Die Reiheneindeckung, bei welcher 9 die Stofsfugen ununterbrochen vom Firft bis zur Traufe reichende Linien bilden, ift in fo fern vorzuziehen, als das Waffer ftets auf die Mitte des darunter liegenden |p)'

Steines geleitet wird, wenn derfelbe nicht etwa die in

Fig. 249.

//

J/25 n. Gr.

^25 n. Gr.

Fig. 248 d dargeftellte Endigung hat, welche dagegen für die Eindeckung im Verbände vortheilhaft wäre. Diefe ift defshalb wenig empfehlenswerth, weil der Wafferlauf eines Steines immer die Fugen der tiefer liegenden Reihe trifft und diefe allmählich ausfpült. Um diefem Uebelftande abzuhelfen, legt man auch die Biberfchwänze im Dreiviertel verbände, wie in Fig. 251 dargeftellt, eine Ausführungsweife, welche für die Arbeiter weit gröfsere Aufmerkfamkeit erfordert und doch ihren Zweck nicht befonders erfüllt. Die gegenfeitige Ueberdeckung der Dachfteine bei einem Spliefs-dache beträgt kaum ihre Hälfte, fo dafs, um das Eindringen des Waffers und befonders auch des Schnees zu verhindern, fog. Spliefse, etwa 5 cm breite, dünne, aus Eichen- oder Kiefernholz gefpaltene Späne von einer den Biberfchwänzen entfprechen-den Länge unter die Fugen derfelben gefchoben werden²). Durch Tränken mit Theer, Eifen-, Kupfer- oder Zinkvitriollöfungen, Kreofotöl, Carbolineum u. f. w. fucht

Fig. 252.

J|25 n. Gr.

Fig. 250.

Fig. 251.

222

52

dc

man die Dauer diefer Spliefse zu verlängern. An deren Stelle werden auch Zinkftreifen benutzt, welche fich jedoch bei grofser Hitze leicht verziehen. Empfehlenswerther dürfte es defshalb fein, lange Streifen von Dachpappe parallel zur Lattung unterzulegen, und zwar fie einerfeits etwa 4cm um die Latten umzubiegen, andererfeits fie noch auf der darunter folgenden Ziegelreihe aufruhen zu laffen (Fig. 252). Trotz alledem ift das Spliefsdach nie ganz dicht zu bekommen und eignet fich defshalb nur für untergeordnete Gebäude. Der Materialbedarf für 1 qm Spliefsdach beträgt: 5,i m Dachlatten, 5,5 Stück 9cm lange Lattennägel, 35 Dachziegel, 0,02 cbm Mörtel und 35 Stück Spliefse. Das Gewicht von 1 qm Spliefsdach beträgt, einfchl. der Sparren, etwa 90 ks.

I IO

2) Doppeldächer.

116.

Abmeflungen.

Das Doppeldach bekommt, je nach der Güte des Materials, ^3 bis ^5 der Gebäudetiefe zur Dachhöhe, die Gefchäftsanweifung für das technifche Bureau des preufsifchen Minifteriums für öffentliche Arbeiten fchreibt als kleinftes Höhenmafs, wie auch beim Kronendache, ²/s der Gebäudetiefe vor. Die Entfernung der Sparren

von einander mufs bei diefem fchweren Dache 0,9 bis l,i m₎ die Lattungsweite bei Normalformat 15

117.

Ausführung.

betragen.

Auf jeder Latte liegt eine Reihe Dachfteine (Lig. 253), fo dafs jeder obere Stein den zunächft darunter liegenden um etwas mehr als die Hälfte, den darauf folgenden aber noch um etwa 10cm überdeckt. Die Ein

em

Fig. 253.

deckung erfolgt im Verbände und meift auf böhmifche Art, ift dann äufserft dicht, aber nur fchwer auszubeffern, wreil die Lattung zu eng ift, um einzelne Steine ohne Schaden für die zunächft liegenden herausziehen und durch neue erfetzen zu können. Trauf- und Lirftfchicht müffen auch hier doppelt gelegt werden. Der Verbrauch beträgt für 1 qm: 7,o m Latten, 7,5 Stück Lattennägel, 50 Dachziegel und 0,03 cf>m Mörtel, das Gewicht etwa 120 kg.

I/25 n. Gr.

Il8.

Kronendach.

3) Kronendächer.

Das Kronen-, wohl auch Ritterdach genannt, erfordert diefelbe Dachneigung und Sparrenweite, wie das Doppeldach. Auf den bei Normalformat 24cm von Mitte zu Mitte entfernten Latten liegt durchweg eine doppelte Ziegelreihe (Lig. 254 u. 255), fo dafs es vor-theilhaft ift, die ftärkere Sorte der erfteren zu verwenden, um unangenehme Durchbiegungen zu verhindern. Auch das Kronendach wird auf böhmifche Art eingedeckt, fo dafs jeder Stein, an einer Kante mit einem Mörtelftrich verfehen, an den Nachbar angedrückt wird, aufserdem aber noch zur Dichtung der Lagerfuge einen »Querfchlag«, einen dünnen Mörtelftreifen auf feiner Oberfläche in wagrechter Richtung erhält, der möglichft an der oberen Kante anzubringen ift, damit einmal keine klaffende Luge entliehen kann, welche die Angriffe des Sturmes begünftigen würde, dann aber auch, damit der Mörtel weniger Waffer anfauge und die durchnäßten Steine leichter wieder austrocknen können.

Das Kronendach ift fchwer, aber auch fehr dicht und verdient aus dem Grunde den Vorzug vor dem Doppeldache, wreil wegen der grofsen Lattungsweite das Auswechfeln fchadhafter Steine

Fig- 254.

»mumm

V25 n. Gr.

Fig- 255.

leichter bewirkt werden kann und es wegen der geringeren Zahl von Latten auch um ein Weniges billiger wird. Der Bedarf für 1 qm ftellt fich auf : 3,5 m Latten, 4 Lattennägel, 55 Ziegel und 0,03 cbm Mörtel; das Gewicht von 1 qm beträgt etwa 130 kg.

Den Giebelfeiten entlang werden bei jeder Eindeckungsart mit Flachziegeln halbe Steine gebraucht, welche gewöhnlich befonders geformt und mit Nafen ver-fehen von den Ziegeleien geliefert werden; denn wenn fich der Dachdecker die halben Steine erft durch Abfpalten von den ganzen felbft herftellen mufs, fallen gewöhnlich die Nafen fort, und die ohne folche verlegten Steine finden felbft im Mörtelbett nur einen geringen Halt. Letzteres ift an den Giebeln immer anzuwenden, eben fo wie an den Graten und Kehlen, weil auch hier beim Paffendhauen der Steine die Nafen zumeift fortfallen.

Die Grate, wie auch die Firfte werden mit Hohlziegeln (Fig. 256 u. 257) eingedeckt, welche 38 bis 40 cm Länge, 16 bis 20 cm gröfseren und 12 bis 16 cm klei-

Fig. 257.

¹(25 n- Gr.

Fig. 256.

=(

1₂5 n. Gr.

neren Durchmeffer haben und fich 8 bis 10 cm weit überdecken. Diefe Hohlziegel

werden in Mörtelbettung verlegt und ihre Hohlräume mit einem aus Ziegelbrocken und Kalkmörtel bereiteten Beton ausgefüllt, damit das Abheben bei Stürmen in Folge ihres Gewichtes verhindert werde. Das weitere Ende der Hohlziegel mufs der Wetterfeite abgekehrt fein, bei Graten nach unten liegen. Bei fteilem Grat werden fie auf den Gratfparren mit Nägeln befeftigt und erhalten zu diefem Zweck

Fig. 258 «3).

fchon beim Formen am fchmalen Ende

/>

/\

119.

Eindeckung an den Giebeln ete.

ein kleines Loch, welches beim Verlegen durch den nächften Hohlziegel verdeckt wird. An Dachkehlungen mtiffen die Steine wie bei den Graten fchräg zugehauen werden, ein unvermeidlicher Uebelftand, welcher auch das blofse Einkleben der Steine mit Mörtel nöthig macht, weil die Nafen beim Zurechtfchlagen meift fortfallen (Fig. 258 ³).

Die Kehle felbft kann zur Abführung des Waflers durch umgekehrt gelegte Hohlfteine (Fig. 259 ⁴), welche eine Rinne bilden, gedichtet werden, oder man mufs diefelbe, was aber nur bei gröfseren Dächern ausführbar ift, wie bei der Schiefer-

ß-------------

yt ! y

Fig. 259 ⁶⁴).

!......—rH rX

Ul

/%r-4—J

—    ^V--'X^%r

°^w\i

L“X

i.

'■„3

T/l2>5 n- Gr.

Fig. 260⁶³).

cr

'n

FTT[

nu

Z2

<6

=□

'U

Von n. Gr.

¹

) Ueber die Dachdeckungen während des Mittelalters fiehe auch Theil II, Band 4, Heft 4 (Art. 193 bis 203, S. 222

²

Die »Normale Bauordnung« von Bcutmeißer (Wiesbaden 1881) enthält in §. 21 die Beftimmung : »Die Anwendung von Holzfpänen und Strohbüfcheln zum Unterlegen von Dachziegeln gilt nur dann als feuerficher, wenn die Fugen der Ziegel vollftändig mit Ziegeln wieder bedeckt lind und wenn fich im Dachraum keine Feuerftellen befinden.«

³

)    Nach: Die Arbeiten des Dachdeckers etc. 2. Aufl. Darmftadt 1866. Taf. 1.

⁴

64)    Nach: Breymann, a. a. O., Bd. 1, Taf. 69 u. 70.

deckung mittels Auffchieblingen fo auskleiden, dafs fie ein Theil eines Cylinder-mantels wird, an welchem die anfchliefsenden Dachflächen tangirende Ebenen bilden. Die Kehle wird dann nach Fig. 260 ⁶³) für fleh eingedeckt, und die Steine der angrenzenden Dachflächen greifen über. Auf dauernde Dichtigkeit wird diefe Eindeckungsart kaum Anfpruch erheben können, weil diefelbe nur durch die Mörtelbettung zu erreichen ift, welche in Folge des Verziehens der krumm gebogenen Dachlatten zunächft riffig und dann vom Regen ausgewafchen werden wird. Beffer ift es, die Kehlen mit Zinkblech oder an fchwer zugänglichen Stellen mit Kupferblech oder Walzblei auszukleiden (Fig. 261), welches unterhalb der anfchliefsenden Dachfteine etwas umzubiegen ift, um bei ftarken Stürmen das Hineintreiben von Waffer oder Schnee zu verhindern. In der Richtung nach dem Anfallpunkte werden die Metallplatten in gewöhnlicher Weife überfalzt und mit Haften feft gehalten. Fig. 262 zeigt eine rinnenartige Ausbildung der Kehle, besonders für flachere Dächer geeignet, bei welcher die Tiefe der Rinne nach dem

Fig. 261.

11

25 n- Gr.

Fig. 262.

Anfallpunkte zu abnimmt und dort in den Querschnitt nach Fig. 261 übergeht.

120.

Einfaffung

mit

Schiefer.

]/25 n- Gr.

In manchen Gegenden bildet man die Ein-faffungen der Ziegeldächer mit Hilfe von Schieferplatten nach Fig. 263 u. 264⁶³), und zwar gewöhnlich Firft, Ort und Kehle, fehr feiten aber den Fufs oder die Traufe; nur da, wo man Auf-Schieblinge angebracht hat, wäre die Eindeckung der Traufe mit Dachfchiefer empfehlenswerth.

Die Kehle mufs über den auf dem Kehl-fparren zufammenftofsenden Dachlatten mit drei vom Firft bis zur Traufe reichenden Brettern nach Fig. 263 ausgefchalt und darauf wie bei den Schieferdächern von links nach rechts oder umgekehrt eingedeckt werden. Auch beim Firft find nach Fig. 264 auf den oberflen beiden Latten zwei Bretter zu befeftigen, worauf die Eindeckung wieder genau wie bei den Schieferdächern erfolgt. Die Einfaffung des Ortes, gleichfalls auf Bretterfchalung, befteht entweder darin, dafs man mit gewöhnlichen Recht- oder Linkortfteinen deckt, an welche fleh noch einige Deckfteine an-fchliefsen, fo dafs die ganze Breite der Einfaffung wie am Firft 25 bis 40 cm beträgt, oder es werden, wie in Fig. 263 u. 264, Strackortfteine gelegt, welche, wenn die Ort- mit der Trauflinie einen rechten oder fpitzen Winkel bildet, etwa 7 cm über die Ziegel übergreifen, bei einem ftumpfen Winkel aber um eben fo viel darunter liegen, weil fonft das an diefer Seite herabfliefsende Waffer unter die Ortfteine gelangen würde. Der Grat wird nach Fig. 263 wie der Dachfirft fo eingedeckt, dafs die Schiefer über die Ziegel fortreichen.

121.

Windbretter.

Am Ort, d. h. an der Giebelfeite des Daches, läfft man bei frei Stehenden Gebäuden die Dachlatten mindeftens 5 bis 8 cm über den Ortfparren hinausragen, Schalt die Unterfeite derfelben, damit der Sturm die darüber liegenden Dachfteine nicht abheben kann, mit gefpundeten Brettern oder mit befäumten Brettern, deren Fugen

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

u

y

1/

Sa

i/

i

1

Fig. 263 ⁶³).

/ /cqj'f

1

Mis ¹¹ • Gr.

I

\

I

y\

L

I

I

r\ï

i

rr

i

HP

£

i

T

T

I

I

,i

il

1

J

""1

F-,

Fig. 267.

Schnitt nach a. b in Fig. 266.

iF"

]/₂₅ n. Gr.

Fig. 264 ⁶³).

I Ł . illil

è'

¹ll5 «• Gr.

Fig. 266.

■J

Fig. 265.

¹l2ô n. Gr.

~X

S

ii 6

Fig. 268.

durch Leiften gedeckt find, und nagelt aus denselben Grunde gegen die Hirnenden der Dachlatten ein fog. Windbrett (Fig. 265), welches häufig, nach oben oder unten vor-ftehend, zur Verzierung ausgefchnitten wird.

Fig. 269.

7W>

Schnitt nach a b in Fig. 269.

Die Anfchlufsftelle der Dachfteine an

nach oben überftehende Windbretter ift fchwer dichten, befonders wenn diefelben dort decorativ ausgefchnitten find. Zinkblech läfft fich hier nur an die Bretter annageln. Beffer ift defshalb die in Fig. 266 u. 267 dargeftellte Conftruction oder die Verwendung eines Deckbrettes nach Fig. 268 u. 269 mit darunter liegender Zinkrinne, welche das etwa unter erfteres tretende Waffer unfchädlich abführt. Das Brett, der Fäulnifs fehr unterworfen, mufs durch ein Deckblech dagegen gefchützt werden.

ZU

¹/l2>5 n- Gr.

Fig. 270.

Fig. 272.

Fig. 271.

JL

§0 11

fcr

IC

1S-

de

11

fei_irn

L_II_

□i » k

X/7Î

§i

ni ir

]l25 n- Gr.

][\

=Tf

ir

:hö n. Gr.

V25 n- Gr.

122.

Anfchlufs an Giebelmauern etc

Stöfst der Ort gegen eine über das Dach hinausgeführte Giebelmauer, fo läfft man nach Fig. 270 eine Ziegelfchicht der letzteren 4 bis 5cm vorkragen, am beften • eine fchräg eingelegte Läuferfchicht von gewöhnlichen oder von Normal-fteinen (Fig. 271 u. WMMÊ.

272), fo dafs die Dachfteine darunter greifen können, und verftreicnt die Fuge mit Haarkalkmörtel.

Eben fo verfährt man häufig beim Firft der Pultdächer, fobald

Fig. 273.

Fig. 274.

WZimfa

Mi

mmm.

\m

■//////77777777777Ś7,

I/25 n. Gr.

wmm.

Wmm

wmm

]/25 n- Gr.

:•

V///////M

mi!

wmm.

'rm$wztl\

Ls n. Gr.

Fig. 276.

•/(......•..................

Si

IM

lA

wmm

SI

fÄ

Tjf "Tl

imr

Lu n. Gr.

-=0=<Q==—’

Ls n. Gr.

die Rückwand über das Dach hervorragt (Fig. 273). Soll jedoch diefe Rückwand vom Dache felbft bedeckt werden, fo bewirkt man den Schlufs mit Hilfe von Hohlfteinen entweder nach Fig. 274 oder nach Fig. 275 u. 276, wo die oberften Dachfteine durch verzinkte eiferne Haken in ihrer Lage feft gehalten werden.

In Frankreich wo diefe Flachziegel, burgundifche Ziegel genannt, wefentlich breiter, als unfere, und vollftändig rechteckig hergeftellt werden (30 X 25 oder 24 X 19,5cm), verwendet man am Ort die muldenförmig gebogenen Steine (Fig. 277 u. 278 e5), um dadurch das Waffer von der Anfchlufsftelle abzuleiten, während in

Fig. 278 ⁶⁵).

fiewoTfeineT-

<D

rd

aH

MB

ri

CD

Germxliet'er.

OŁeir.

UxLtexL.

U ur ćhscłmitb A-B.

Hechts wmdflüglidh..

mm

^aggjjg

mM

-DDP

Um

msm

Siegelecke.

SdhmalziegéL. Brittelsaiegel L2i5 n- Gr.

Ziegelstudk..

123.

Anfchlufs an Schornlteine, Luken etc.

manchen Gegenden Deutschlands unter die Enden der Dachlatten Keile genagelt werden (Fig. 279 6 6), um diefelben etwas anzuheben und dadurch denSelben Zweck zu erreichen. Mit Zink kann man in der bekannten WeiSe den AnSchluSs von Ziegeldächern nur am FirSt der Pultdächer einigermaSsen dichten, wenn das Mauerwerk den FirSt überragt. An den Schräg abSallenden Giebeln läSSt Sich dagegen ein dichter AnSchluSs mit Zinkblech nicht ausSiihren, man müSSte denn eine der Fig. 268 ähnliche Construction wählen, wie Sie in Fig. 280 dargeStellt iSt.

Eben So iSt der AnSchluSs an Schorn-

Steine, Luken, Dachlichter u. S. w. zu bewerk

V25 n- Gr.

stelligen, wobei auch bei den Ziegeldächern der obere Theil jener Durchbrechungen Schräg abzuSchalen iSt,

müSSen oberhalb des Schornsteines etc. Selbstverständlich unter

um

das RegenwaSSer Seitwärts abzuSühren. Die BlechStreiSen

Fig. 280.

den anSchlieSsenden Dachsteinen, unterhalb darüber liegen ;

Seitwärts kann die in Fig. 280 gezeigte Construction gewählt werden; doch iSt es der aus den kleinen Rinnen Schwierig zu bewirkenden WaSSerabSührung wegen beSSer, wie an den Giebelmauern SteinScbichten vorzukragen und die Dachsteine nach Fig. 281 ⁶⁷) unterzuSchieben, wobei man Schon des Aus-Sehens wegen oSt dazu genöthigt iSt, an der unteren wagrechten Seite der Durchbrechungen noch kurze DachSteinStücke So untergreiSen zu laSSen, daSs beim Kronendache eine vier-Sache, beim Doppeldache eine dreiSache Lage von Biber-Schwänzen über einander liegt. Eben So werden auch beim FirSt die am SchornStein anSchlieSsenden FirStziegel in das Mauerwerk eingeSchoben, um eine dichte Fuge zu erzielen (Fig. 282 ⁶⁷).

S20 n- Gr.

».

Fig. 281 ⁶⁷).

m.

ff?

/r

zi

Jw

]I25 n. Gr.

6e) Facf.-Repr. nach: Breymann, a. a. 0., Bd. i, Taf. 71.

⁶⁷) Nach: Schmidt, 0. Die Eindeckung der Dächer etc. Jena 1885, Taf. 4.

JL

zx^q

Fig. 282 e7).

mZM,

HE

¹/25 n. Gr.

Es ift fchwierig, diefe feitlichen Anfchlüffe bei Ziegeldächern völlig dicht zu bekommen, und es ift defshalb anzurathen, folche Durchbrechungen der Dächer auf das geringe Mafs zu befchränken.

124.

Fledermaus-

luken.

Obgleich den Dachfenftern fpäterhin ein befonderes Kapitel gewidmet fein wird, follen doch hier wegen der eigenthümlichen Deckungsweife die fog. Fleder-

Fig. 283 ⁶⁸).

LJ

XL

X=X

mausluken erwähnt werden, welche in früherer Zeit faft durchweg Anwendung fanden, jedenfalls um jene fchwierige Dichtung der Seiten anfchlüffe zu vermeiden. Fig. 283 e8)

®⁸) Nach: Breymann, a. a. 0., Bd. i, Taf. 76 11. 77.

zeigt die Anficht der Luke. Die Latten müffen bei der Befeftigung, der Form des Fenfters entfprechend, nicht nur gebogen, fondera auch etwas gedreht werden; ihr Abftand verringert fich nach dem Scheitel zu. Dies fetzt fehr biegfame Latten voraus und macht die Eindeckung höchft umftändlich, wefshalb diefe Luken jetzt nur noch feiten ausgeführt werden.

f) Dachdeckung mit Hohlziegeln.

Hohlziegel, welche auch bei den Flachziegeldächern zur Eindeckung von Firften und Graten Verwendung finden, wurden früher fehr häufig zur Eindeckung ganzer Ausführung. Dachflächen benutzt (fiehe Art. 98, S. 97), wodurch das fog. Hohlziegel- oder Rinnendach entftand. Die Ziegel, auch Mönche und Nonnen genannt, find gewöhnlich etwa 40 cm lang und im Mittel 24 cm breit. Die Lattungsweite beträgt dabei 32 cm, fo dafs fich die Reihen um etwa 8 cm überdecken und 20 Steine für 1 qm nothwendig find. Man hängt die Hälfte der Steine mit ihrer convexen Seite mittels der Nafen die Dachlatten (Fig. 284⁶⁸) und bedeckt den Zwifchenraum mit den übrigen fo, dafs fie mit dem breiteren Durchmeffer nach unten liegen und fich hier gegen die Nafe des vorhergehenden Steines ftützen. Sämmtliche Fugen müffen mit Mörtel gut verftrichen werden, wozu eine erhebliche Menge verbraucht und wodurch die Laft der an und für fich fchon fehr fchweren Eindeckung noch vermehrt wird.

In Folge ihrer runden Form bewegen fich die Steine fehr leicht, wefshalb von Anfang an die unteren durch kleine Keile, Steinchen oder ein Mörtellager auf den Dachlatten abgefteift werden müffen. Der Mörtel bröckelt aber aus, und das Dach wird dadurch undicht.

Man ift leicht verleitet zu glauben, dafs durch die vollftändige Rinnen bildenden unteren Steine der Wafferabflufs fehr befördert würde und Undichtigkeiten nur fchwer Vorkommen könnten. Dies ift nicht der Fall. Befonders wenn folche Hohlfteine mit Handbetrieb angefertigt und die Formen mit Sand beftreut find, wird fich die ge-fandete Fläche in der Höhlung befinden. Diefelbe ift viel poröfer als der Rücken, hält die Feuchtigkeit und den Staub zurück und begünftigt das Anfetzen von Moos in einer Weife, dafs der fchnelle Wafferablauf dadurch gehindert ift. Später zieht fich das Waffer in den Fugen hinauf und veranlafft bei Froft das Abbröckeln des Mörtels und das Abblättern der Steine. Die Dächer haben ftets ein fteiles Neigungs-verhältnifs erhalten, und trotzdem find häufiges Reinigen und öfteres Umdecken unvermeidlich. Aus diefem Grunde werden fie heute nur noch fehr feiten ausgeführt.

125.

Abmeflungen

und

126.

Nachtheile.

127.

Römifches

Dach.

an

Fig. 284 e8).

irr

g) Dachdeckung mit Flach- und Hohlziegeln.

(Italienifche Dächer.)

Ueber die in Italien gebräuchliche Deckungsart fagt Böhm⁶⁹):

»In Rom wird die Deckung der Dächer mit Flach- und Deckziegeln fall ausfchliefslich angewendet. Diefelbe bewährt fich im hiefigen Klima auch fehr gut, zumal in Betracht ihrer geringen Koftfpieligkeit. Freilich werden nicht feiten Reparaturen durch Springen eines Ziegels nothwendig; he laffen fich aber mit gröfster Leichtigkeit ausführen. Von Vortheil hierbei ift die geringe Anzahl von Schornfteinen in den römifchen Häufern, weil Anfchlüffe derfelben gerade bei der in Rede flehenden Deckart fich fchwieriger herftellen laffen und am eheflen zu Undichtigkeiten Veranlaffung geben.

V

V

)

t)

t-

Zu S. 121.

Schnitt durch, die Da.ch= kehle nach. ah.

Ansicht von oben.

Firstziegel Lî m g eus chnitt

mit Bekrönung .

Ansicht

Dachguersc

hnitt h ezw.L äng ens chnitt

durch

ft

IM

die Pfannen

die Deckziegel.

s~\

S chnitt durch den Grat c i .

nac

IL

______4,

P?

_______ _A—

V—<

o O'

Xi

yp/

*-9

H/

-X-

tôt

o,

<N\

füÿr

oV/o

t/y

Querschnitt ierPfannenunil Deckziegel.

1-

C1

m-.

s-m.

n-.

sIl

an der

_JX_A

r~

Horizontal-] i I i U S chnitt ♦

0X0

'rauf 0.

O h e r an s i c ht

XT

der Deckz iegelverhiniung.

f /o o o

0X0

Läng en schnitt

ym

fci^g

_n

D e c kzie g el

Wites

Xk

ió

Unteransic ht

TM

um

W.

Unteransicht

ji;

Schnitt durch die Dachkehle nach e f , in der Richtung nach g gesehen .

w.

Pfanne

Längenschnitt

Mit.................................

Schnitt durch den Grat nach hi in der Richtung nach kgesehen.

■B

wM,

Dheransicht

MEl

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

Dachdeckung des Kaiferpalaftes zu Strafsburg.

¹15 n- Gr.

Nach den von Herrn Reg.- und Baurath Eggert zu Wiesbaden gütigft zur Verfügung geflehten Zeichnungen.

’

t

mm

WEM

Fig. 285 ⁷⁰).

ÆL - ?8.....

V"'

‘    13

Fig. 286 ⁷⁰).

a*

0-

SS

t«

PpP-so¹¹"

Fig. 287 ⁷⁰).

Fig. 288 ⁷⁰).

Die Ziegel (Fig. 285⁷⁰) erinnern an die antiken Marmorziegel, imb?'ices und tegulae, und zwar entfprechen den imbrices die heute fog. ^i5 v tego le, während die heutigen canali den alten tegulae entfprechen.

Gezimmerte Dachfttihle kennt das holzarme Rom nicht, giebt es doch auch kein Zimmermannshandwerk hier. Die Herftellung der Dächer beforgt der Maurer. Balken oder vielmehr nothdürftig mit 4 Lagerflächen verfehene Stämme werden, wie fie den Holzmagazinen entnommen find, verlegt, ohne weitere regelmäfsige Bearbeitung zu erfahren. Wo abfolut regelmäfsig ge-fchnittenes Holz oder gar Zapfen nothwendig fein füllten, mufs der Tifchler eintreten. Bei den gewöhnlichen Wohnhäufern, deren Räume etwa 6 bis 7m im Lichten weit find, werden fämmtliche Mauern bis zur Dachfläche in die Höhe geführt. Von der einen Querfcheidemauer zur anderen (welche Mauern fomit

die Bindergefpärre vertreten) werden arcarecci, etwa 20 bis 22cm ftarke Kaftanienftämme, ohne weiteren Längsverband, etwa 1,20 bis 1,5₀ m weit von Mauer zu Mauer, quafi als Pfetten verlegt. Auf fie kommen die travicelli, ganz fchwache (10 cm ftarke) Kattanienbalken zu liegen, welche als Sparren und Latten gleichzeitig dienen, indem fie direct die Ziegellagen tragen (Fig. 286 ⁷⁰). Bei der bedeutenden Schwere der Conftruction erfcheinen uns diefe Holzftärken viel zu gering. Das Holz der efsbaren Kaftanie, welches durchgehends zu denfelben verwendet wird, befitzt aber eine vorzügliche Elafticität, und es haben aufserdem römifche Dächer niemals Schneelaften zu tragen. Indeffen werden fehr häufig, zumal bei älteren Häufern, fehr ftarke Durchbiegungen der Dachflächen wahrgenommen.

Auf die travicelli wird eine Lage pianelle, Backfteinplatten von 30 X 15 X 2¹/-2crn, verlegt, deren Fugen mit dem vorzüglichen Puzzolano-Kalkmörtel verftrichen werden. Die Länge der pianelle giebt die Entfernung, in welcher die travicelli verlegt werden müffen. Auf der vollkommen glatten Plattenfläche beginnt man nun, von der Traufe anfangend, in wagrechten Reihen das Legen der tegole, deren Fugen dann mit den canali überdeckt werden. Die unterfte (Trauf-) Reihe wird in Mörtel verlegt; die

Flach- und Deckziegel werden fo zugerichtet, dafs die Enden in eine loth-rechte Ebene fallen , und es wird durch Ausfüllen der an diefer Stirnfläche vorhandenen Hohlräume der untere Dachabfchlufs hergeftellt.

Diefe unterfte, feft verbundene Ziegellage (Fig. 287 ⁷⁰) bildet, an Stirnziegel erinnernd, nicht nur einen recht günftig wirkenden Abfchlufs, fondern dient vor Allem dazu, den nach oben hin folgenden Ziegellagen eine Stütze zu bieten. Die weiteren Lagen werden nämlich ohne jedwede Befeftigung, z. B. Mörtel, lofe auf der Ebene der pianelle verlegt und halten fleh nur durch ihre Schwere. Am Firft (Fig. 288⁷⁰) erfolgt der Abfchlufs durch einen etwa 20 cm hohen und 30 cm breiten Mauerkörper, der feinerfeits wieder mit tegole und canali abgedeckt wird.

Im deutfehen Klima dürfte die befchriebene Deckungsart nicht ausreichen. Bei der mangelnden Befeftigung der Ziegel darf die Dachneigung nicht bedeutend fein, und fie beträgt daher nur 1 : 2x/2 bis 1 : 3- Bei allmählichem Aufthauen von Schneemaffen würde die geringe Ueberdeckung der Ziegel von etwa 5 cm nicht hinreichend fein, um Dichtigkeit zu erzielen. Es beruht aber auf der lofen Lage der Ziegel die grofse Leichtigkeit, mit der Ausbefferungen fleh ausführen laffen. Die vielen Hohlräume unter den Deckziegeln würden bei den ftarken Fröften in Deutfchland ebenfalls verhängnifsvoll werden.«

Eine Nachbildung diefes italienifchen oder mehr des griechifchen Tempeldaches ift die Eindeckung des Kaiferpalaftes zu S.trafsburg (liehe die neben flehende Tafel) unter Berückfichtigung unferer klimatifchen Verhältniffe und der Eigenfchaften des zur Anwendung gebrachten, fehr hart gebrannten Thonmaterials, welches von der Firma Villeroy & Bock in Merzig geliefert wurde. Die Conftructionen find das Ver-dienft Eggert's, des Architekten jenes Prachtbaues⁷¹).

1°) Facf.-Repr. nach ebendaf., S. 391.

⁷¹) Demfelben verdanken wir auch die Mittheilungen darüber.

128.

Nachbildung

in

Deutfchland.

Die Eindeckung befteht aus Flach- und Deckfteinen, 30cm breit und 42cm lang, welche auf einer Eifen-Conftruction aufruhen und auf den tragenden Winkeleifen mit Draht befeftigt find. Die Anwendung von Metalldichtungen ift mit Ausfchlufs der Kehlen, deren Conftruction aus der umftehenden Tafel hervorgeht, ganz vermieden. Die Form der Dachfteine geftattete die Anwendung von Bekrönungen auf dem Firft und am Dachfufse in Geftalt von Akroterien, wie bei den griechifchen Dächern, wodurch das Gebäude einen vortrefflichen Schmuck erhalten hat. Bei allen Unregelmäfsigkeiten der Dachflächen, als Graten, Maueranfchlüffen, Schornfteindurchbrechungen u. f. w., find, wie aus den betreffenden Abbildungen der umflehenden Tafel hervorgeht, befondere Formfteine angewendet. Als Dachlichter wurden Glasziegel in Form der Flachziegel benutzt, über welche die gewöhnlichen Hohlziegel hinweggreifen, fo dafs alfo hierbei künflliche Conftructionen vermieden find.

Nach Eggert's Anficht ift diefes Eindeckungsfyftem bei einfachen Dachformen fehr leicht anwendbar; bei verwickelteren, wie bei denen des Kaiferpalaftes, zeigen fich jedoch Schwierigkeiten der Eintheilung und der Conftruction, wie auch aus den Zeichnungen zu erfehen, welche die Koften wefentlich erhöhen; letztere betrugen, einfchl. der fchmückenden Zuthaten, Akroterien u. f. w., etwa ²/3 fo viel wie die eines glatten Kupferdaches. Wohl zu beachten ift dabei aber, dafs bei einem folchen nie die fchönen Beleuchtungseffecte erzielt werden können, wie bei einem fattfarbigen, glafirten Ziegeldache mit Schattenwirkungen, wie fie die Verwendung von Flach-und Hohlziegeln hervorruft.

h) Dachdeckung mit Pfannen.

129.

Allgemeines.

Das Pfannendach ift vorherrfchend in feiner Heimath, Holland und Belgien, in einzelnen nördlichen Gegenden Frankreichs, in Deutfchland nur in den Küftenländern, befonders den Oftfeeprovinzen, aber auch am Niederrhein, in Hannover, Heffen u. f. w. im Gebrauch. Der Hauptvorzug des Pfannendaches befteht darin, dafs feine Fläche in Folge der Geftalt der Dachfteine in zahlreiche kleine Rinnen zerfällt, deren jede aufser dem allgemeinen Gefälle des Daches noch ein Quergefälle befitzt, wobei das Waffer fich fchnell in der Rinnenfohle fammelt und der Traufe zugeführt wird. Aus diefem Grunde trocknen folche Dächer fchneller ab, als Biberfchwanzdächer, und

find, in den nördlichen Gegenden wenigftens, erheblich wetterbeftändiger, als diefe, welche den immerwährenden Wechfel

von Schnee und Regen, Wärme und Kälte, wie ihn jenes Klima mit fich bringt, nicht recht vertragen können.

Die Dachpfannen find im Quer-fchnitt nach einem liegenden Cn ge-ftaltet und haben in den verfchiedenen Gegenden auch die verfchiedenartigften Gröfsen: die Länge wechfelt zwifchen 24 und 42 cm, die Breite zwifchen 19 und 26 cm. Hiervon und von der Ueber-deckung der Steine, welche mindeftens 10 cm betragen Toll, hängt die Lattungsweite ab. Die Dachneigung ift nicht zu flach zu wählen, fondern im Verhältnis 2 : 5, belfer 1 : 2.

Die Eindeckung mit Pfannen giebt

Fig. 289 ⁷²).

fff

m

Hs

Querschnitt O.P,

WÀ

V 12>5 n. Gr.

%5 n. Gr.

an

und für fich nie ein dichtes Dach; gewöhnlich findet man Fugen, durch welche bequem mit der Hand durchgreifen kann, befonders wenn die Steine auch nur

man

eine Wenigkeit windfchief find. Es wird aus diefem Grunde nach Fig. 289 ⁷²) immer eine der oberen Ecken, die von der folgenden Schicht gedeckt wird, abgefchlagen, diefelbe nicht, wie dies häufig vorkommt, fchon beim Formen des Steines fortgenommen ift; alsdann ift die lange Seite forgfältig zu behauen (zu »krampen«), eine einigermafsen dichte Seitenfuge zu erlangen und überhaupt einen Stein fcharf an den Nachbar anfetzen zu können. Wo dies nicht mit grofser Sorgfalt

wenn

um

gefchieht, wird das Dachpfannendach fchlechter, als alle übrigen Steindächer.

Um die Undichtigkeit folcher Dächer aufzuheben, wendet man verfchiedene Mittel an. Zunächft den Mörtelverftrich ohne oder mit untergelegten Spliefsen,    der

wobei der Kalkmörtel wieder einen Zufatz von Rindshaaren erhält ; an der Unter-    Fugen'

feite wird jeder Stein forgfältig damit verftrichen, oben gewöhnlich nur die unterfte

Fig. 290 ⁷³).

Ol

Ipgi

]|

#if ÏÊT0ST%

^25 n. Gr.

und oberfte Schicht, fo wie die beiden letzten Steine jeder Schicht an den Giebeln und an Schornfteinen, Dachluken u. f. w. Meift mufs diefer Verftrich alljährlich

erneuert werden.

Mit Vortheil bedient man fich an vielen Orten zum Dichten der Fugen dünner

fie etwas feuerficher

Strohdocken oder Strohwifche (Fig. 290 ⁷³), welche

machen, mit einer Mifchung von Lehm und frifchem Kuhdünger tränkt.

oberen Ende mit einem Knoten

man, um

zu

Wo

die Fuge zweier Steine hintrifft, wird ein folcher am verfehener Strohwifch auf die Lattung gelegt, darüber der Stein gedeckt und die etwa noch klaffende Fuge innen mit demfelben Kleifter verftrichen. Die Landleute find von folcher Deckung fehr eingenommen und behaupten, dafs keine andere fo

gut als diefe gegen das Eindringen von Schnee fchiitze, dabei doch aber noch Luftwechfel geftatte und die Verderbnifs der Futtervorräthe verhindere.

Fig. 291.

2,5

cm

Ct.

V25 n. Gr.

In Holland und auch in Oftpreufsen, wohin die Dachpfannen jedenfalls in Folge des Schiffsverkehres mit jenem Fände eingeführt wurden, pflegt man die Eindeckung auf einer Bretterfchalung vorzunehmen, und zwar in Holland fo, dafs ftatt der Sparren Pfetten im Abftande von etwa 1,40 m die Unterlage für die Bretterfchalung bilden, über welcher eine gewöhnliche Fattung zu befeftigen ifh In Oftpreufsen wird die Verfchalung dagegen in der Weife her-geftellt, dafs man nach Fig. 291 die wie gewöhnlich vom P'irft bis zur Traufe reichenden Sparren mit einer geftülpten Schalung von 2,5 cm ftarken, möglichft aftfreien Brettern verlieht, welche fleh um 5 cm von oben herab überdecken. Ueber diefe Schalung hin werden in Entfernungen von 1,25 m von einander 16 cm breite und ftarke Bretter, fog. Strecklatten, parallel zur Sparrenlage genagelt, auf welchen endlich die Dachlatten zu befeftigen find. Auf das unterfte Traufbrett a von

3,5 cm Stärke wird hochkantig die Trauf-latte b geftellt, welche bis zur Oberkante der Hatten reicht und mit Ausfchnitten verfehen ift, um das durch die Pfanneneindeckung auf die Bretterlage gelangte Waffer abfliefsen zu laffen.

Die Eindeckung des Firftes erfolgt gewöhnlich mit Hohlziegeln und viel Mörtel, in neuerer Zeit aber auch mit Zinkblech oder verzinktem Eifenblech. Zu diefem Zwecke wird fenkrecht auf den Firft eine ca. 15 cm breite und 5

131-

Gewicht, Gröfse und Bedarf an Pfannen.

ftarke Bohle c

genagelt, welche an jeder Seite 16 cm breite Schalbretter zu tragen hat, auf denen die 16cm über die oberfte Pfannenfchicht hinwegreichende Blechbedeckung be-feftigt wird.

So lange die Bretterfchalung in gutem Zuftande ift, wird ein folches Dach dicht fein, auch in Folge des verminderten Luftzuges das Eindringen von Schnee und Rufs in den Dachraum abhalten. Zweifellos aber wird diefelbe fehr häufig durchnäßt werden und defshalb fchnell der Fäulnifs verfallen, fo dafs folche Schalungen immer nur als ein höchft mangelhafter Nothbehelf zu betrachten find, abgefehen davon, dafs fie die Brandgefahr fo gedeckter Gebäude in hohem Grade vermehren.

Auch bei folchen Dächern legt man an manchen Orten an den Giebeln entlang Schieferftreifen in der Breite von 65 bis 95 cm, mitunter auch an Firften und Graten.

Das Gewicht von 1 qm gewöhnlichen Pfannendaches ift etwa zu 90 kg zu rechnen, eines folchen mit 2,5 üblich find die Gröfsen 24 x 24 cm bei 2 cm Stärke und 39 X 26 cm bei 1,5 cm Stärke. Erftere, die kleinen holländifchen Pfannen, decken bei 20 letztere bei 30 bis 34 cm weiter Lattung ca. 24 cm in der Breite. Es find auf 1 qm erforderlich: 20 Stück kleine Pfannen und 21 Stück Spliefse oder 14 Stück grofse Pfannen und 15 Stück Spliefse; Firftpfannen find 3 ^3 Stück für das laufende Meter zu rechnen.

cm

cm

ftarker Schalung zu etwa 100 kS. Am meiften

cm

weiter Lattung ca. 18 cm,

Fig. 292.

Um die vorhin angeführten Uebelftände zu be- I32-

. .    Wöterkeimer

leitigen, erfand v. Kobyliński die fog. Wöterkeimer Dachpfannen. Dachfalzpfannen, wie fchon der Name fagt, eine Verfchmelzung der Pfannen mit den fpäter zu be-fchreibenden Falzziegeln (Fig. 292). Diefelben find 35 cm lang, 21

Durchfchnittsgewicht von 2,5 kg. Bei einer Lattungsweite von 31 bis 32 cm find auf 1 qm 16 bis 17 Steine zu rechnen. Die Dachneigung ift zu ¹/ö bis ¹[l der Gebäudetiefe anzunehmen. An der oberen Seite

cm

breit, 1,3 cm flark und haben ein

der Pfannen find zwei vorftehende Ränder a und <? angebracht, welche fich in die durch die Leiden cd und bf an der Unterfeite gebildeten Falze legen und fomit eine Dichtung bewirken, welche die vorher befchriebene Bretterfchalung überflüffig macht. Die Steine überdecken einander nur um etwa 5 durch ihre etwas fchräge Lage wird das fond bei den Pfannen nothwendige Befchneiden der Ecken vermieden; eben fo wird in Folge der Falzung das Krampen tiberdüffig. Am Ort werden jedoch die Steine paffend zugehauen. Fird und Grate find mit Hohldeinen oder Zink- oder Eifenblech, Kehlen und Ort mit letzterem einzudecken, bezw. einzu-faffen. Eine Dichtung mit Kalkmörtel id bei diefem Dachfalzziegeldach doch nicht gänzlich ausgefchloffen ⁷⁴).

Noch fei eine in England übliche Dachdeinform angereiht, welche als aus

¹/l2,5 n- Gr.

cm •

x33-

Englifche

rechtwinkeligen Rippen zufammengefetzt bezeichnet werden kann (Fig. 293), welche Dachpfannen.

Sie id mit zwei

im Querfchnitt eine Zickzacklinie bilden.

Nafen zum Anhängen an die Lattung verfehen, 34 cm breit und 38cm lang. Das Durchfchnittsgewicht folcher Steine beträgt nur 3 kg ; de find defshalb aufserordentlich dünn geformt und fehr gut gebrannt.

Die damit gedeckten Dächer werden jedenfalls diefelben Uebeldände, wie unfere gewöhnlichen Pfannendächer zeigen.

Zu den Pfannendächern find auch die in Japan üblichen Eindeckungen mit Dachdeinen zu rechnen. Diefelben zeichnen Dachpfannen, fich nach Détain ⁷⁵) durch Schönheit und Güte, feines Korn,

Glätte der Aufsenfeiten, Regelmäfsigkeit der Form und Wetter-bedändigkeit aus. Ihre fchwarze Farbe id durch das Schmauchverfahren mit naffem Laube erzeugt, genau wie dies in Europa gefchieht, während fich fond der Thon roth brennt.

Fig. 293.

¹112>5 n- Gr.

Die Dachpfannen werden mit ungemeinem Fleifse durch Flandarbeit hergeftellt. Ihre Abmeffungen betragen 29cm im Quadrat bei 2cm Dicke und einem Gewicht von 2,25 kg für das Stück, ihre feitlichen Ueberdeckungen 4cm, ihre wagrechten dagegen 11cm. Nach Fig. 294 ⁷⁶) find die Steine an zwei diagonal liegenden Ecken mit zwei rechteckigen Ausfchnitten verfehen , von denen der obere 7cm und der untere

74)    Weiteres hierüber fiehe : Engel, F. Falzdachpfannen v. E. v. Kobyliński-Woeterkeim. Baugwks.-Zeitg. 1884, S. 787.

⁷⁵)    Siehe: Détain, C. La couverture e?i Utiles ati Japon. Revue gén. de Varch. 1887, S. in, 152.

134-

Japanifche

126

Fig. 294 7G).

Fig. 295 ⁷⁶).

Fig. 296 ⁷⁶).

Fig. 297 ⁷⁶).

T~*r-

r»®

!"

r."-1

,,

lit

,!2

,1

vl

Bl

frt& 1

p&p

"g

Eja

II

11É52

I/20 n. Gr.

Fig. 298 7G).

Fig. 299 ⁷⁶).

Fig. 300 ⁷⁶).

Fig. 301 ⁷⁶).

mm

mm

v»

V₂o n. Gr.

■ 0M5.

~L"Ï

.o.i}.

P! ül ï

/:te

US

WBÊÊÉm

Fig. 302 ⁷⁶).

Fig. 303 7G).

iis

te»

msam

^25 n. Gr.

Fig. 304 ⁷⁶)-

«ËÉfc

Fig. 305 7G).

IM

; . .7. 1

[ij

rte

i

11»

‘ko n- Gr-

Fig. 307 7C).

m.

i!

M¹

y₅0 n. Gr.

gHËH

*a

Fig. 310 ⁷⁶).

J/9ÊÏ

k<

ÊSSm

mm

RE

sr

kx-

Fig. 309 ⁷⁶).

44

:-W

■■»■■■m

□g

LksaTüssflK

‘âÜ*#

.s

i lm :

\i

.4

^ÏÉËÈP®*

::

t

;; I

II

||

(7

Fig. 306 7f!).

T.

wm

il

S»

Jt

,N

Fig. 308 ⁷⁶).

FF

ïm

Jko n. Gr.

■1«

re?

v- ;

«s

g.

135-

Gewöhnliches

Krämpziegel-

dach.

4cm Tiefe hat. Diefe Ausfchnitte paffen beim Verlegen der Steine, wie Fig. 294 zeigt, in einander, fo dafs fich dadurch, die Ueberdeckung von Hem bildend, immer die obere Schicht auf die nächft tiefere fttitzt und ein Abgleiten unmöglich wird, fo fern die Trauffchicht, deren Form aus Fig. 295 7G) hervorgeht, gut mit Nägeln auf der Schalung beteiligt ift. Fig. 296 ⁷⁶) Hellt einen Ecktraufftein dar, welchen man mit Kupferdraht an zwei in die Gratfparren gefchla-genen Nägeln feil bindet, Fig. 297 ⁷⁶) einen Ortftein und Fig. 2987S) den Traufortftein.

»TV

4-1:

:|b

Wie aus Fig. 302 ⁷⁶) u. 311 ⁷⁶) zu erfehen ift, wird beim Eindecken zuerft an der Traufe entlang eine hölzerne Latte aufgenagelt, um die feuchte Erde, in welche die Ziegel auf der Schalung gebettet werden, am Herabgleiten zu hindern; hierauf erfolgt das Verlegen der Steine und endlich das Schliefsen der fenkrechten Fugen mittels eines Wülftes von Mörtel, fhikkoiä genannt, welcher aus Kalk unter Zufatz einer gallerteartigen Maffe bereitet wird, die man durch Auflöfung einer efsbaren Alge, nori, in heifsem Waffer erhält.

Fig. 303⁷⁶) zeigt eine fertige Ecke mit Rinne und Abfallrohr aus ausgehöhltem Bambusrohr oder Kupferblech. Das Dach ift fonach fchwarz mit weifsen Streifen. Da die Ortfteine (Fig. 304 ⁷⁶) fich mit den Nachbarfteinen der-felben Reihe nicht überdecken können, bedarf es befonderer Deckfteine (Fig. 301 ⁷⁶), welche in zwei Gröfsen, 40,5, bezw. 29

angefertigt werden. Um aber an der entgegengefetzten Seite des Daches der Gleichmäfsigkeit wegen diefelben Hohlfteine anwenden zu können, werden hier fog. Canalfteine gebraucht, deren Form Fig. 299 u. 300 ⁷⁶) anfchaulich machen.

Auch die Fugen der Hohlfteine werden mit einem Mörtelwulft bedeckt.

Fig. 307 ⁷⁶) zeigt die Giebelanficht eines japanifchen Haufes mit feinen eigenthtimlichen Graten, Fig. 305 ⁷⁶) den Grundrifs und Fig. 306 ⁷⁶) die Seiten-anficht deffelben. Die Grate werden eben fo wie der Firft von halben und ganzen Canalfteinen in Mörtel, je nachdem höher oder niedriger, aufgemauert und mit Hohlfteinen abgedeckt (vergl. die Schnitte in Fig. 306), fo dafs hierdurch die Belaftung des Daches eine ziemlich grofse wird. Auch bildet fich zwifchen den beiden fenkrechten Graten eine Rinne, welche unten durch den fchrägen Grat gefchloffen ift, fo dafs das Regenwaffer am Abflufs gehindert und dadurch Veranlaffung zu Undichtigkeiten gegeben wird. Der fchräge Grat wird durch die fchmale Abdachung unterhalb des Giebels nothwendig. Fig. 312 ⁷⁶) führt die Gratendigung in Geftalt eines akroterien-artigen Thonftüclces vor, welches mit Kupferdraht befeftigt wird, Fig. 308 u. 309⁷⁶) drei Giebelendigungen des Firftes im Einzelnen, Fig. 310⁷⁶) eine folche mit Flilfe von Bordfteinen (Fig. 297).

Diefe Schlufsfteine werden gewöhnlich aus einem Thonftück gebrannt und erhalten bei Tempeln und Paläften oft eine Höhe bis zu 2m, find dann aber aus mehreren Theilen zufammengefetzt.

1fl

Fig. 312 ⁷⁶).

cm

lang bei 13,5 und ll,o

cm

Durchmeffer,

ÉSSïikyÉilJ

i) Dachdeckung mit Krämpziegeln.

Eine dem Pfannendache fehr ähnliche Eindeckungsart ift die mit Kramp- oder Breitziegeln, welche ihren Namen daher haben, dafs ihre Kanten etwas nachzuarbeiten (zu »krampen«) find, um eine dichte Fuge zu erzielen. Die gewöhn-lichfte Art derfelben zeigt Fig. 313 , welche in Thüringen und Braunfchweig, aber auch in Frankreich, hauptfächlich in den Departements Pas-de-Calais, Loire,

7G) Facf.-Repr. nach: Revue gén. de Varch. 1887, PI. 36—39.

W

III

Fig- 313 ⁷⁷>

JE

gag;

-mm.

Aisne u. f. w., unter dem Namen pannes gebräuchlich ift. Befonders in Grofs-Almerode (in der Provinz Heffen-Naffau) werden fie in vorzüglicher Weife hergeftellt.

Diefe Krämpziegel haben verfchiedene Formate und miiffen in wagrechter Richtung 8 bis 10 cm weit über einander greifen, wonach die Lattung einzurichten ift. Firft, Ort und Grate werden zumeift mit Schiefer eingedeckt und die Kehlen mit Zinkblech ausgekleidet. Das Dach mufs die Neigung der Pfannendächer haben.

In England kennt man eine P'orm nach Fig. 314, welche man füglich Doppelkrämpziegel nennen könnte.

Sie haben an der linken Seite, wie gewöhnlich, einen aufgebogenen Rand, an der rechten eine rundliche Fugendecke und in der Mitte noch einen wodurch die

Fig. 314-

136.

Englifche

Abart.

sÜiÖS

m^gj

Queis ckmtt MJ.

eben folchen Wulft breite Fläche eine gröfsere Steifigkeit und Fertigkeit erhält, ben find 41,8 und wiegen durchfchnittlich 3,7 5 kg das Stück.

Diefel-

cm

lang, 34,o cm breit

H*

¹/l2>5 n- Gr.

¹/l2>5 n- Gr.

Fig- 3¹ 5 ⁷⁸) bis 318 7 7), erftere in Deutfchland und zwar in Thüringen mit dem Namen Henfchel’fcher Stein

¹37-

Andere

Formen.

Fig. 3i5 ⁷⁸)-

i!

w/m

.1

ip

s>\

wm

\\

■

. Hi

_ t'12,5 n. Gr.

7‘) Facf.-Repr. nach: Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1862, Taf. XIX—XXIV.

78) Nach: Die Arbeiten des Dachdeckers etc. 2. Aufl. Darmftadt 1866. Taf. 6 u. 8. Handbuch der Architektur. III. 2, e.

Va

Fig. 3X7 ⁷⁷)-

: vA

Pi

ÏÊÊ

g§g

WL

|fe

pty

||§8

r~s

Ml

ii

ife

hr~

pr

EdfcaMItt

AĄ

^ÈÀ'

==ë$

ml. :

:.v

kg

ggg

Ipg

I

ir

BP®

gglj

MM

gg

isSSg

i=3=i£

=Kte

1

P

fes

=ą?

■L"

1!

JS.

§Üh

WmV

c.

î&Së^A

gpgsgs

WVÊÊB

jp.

Si

HSSSSś

IgSiË

■il

^MËÊm

- ' Az\

iggsfös ;

VJ

-ii!

1.-=-.--S.-^ •.r.—

S

mi

HB

»SB

HlMS

liM

"Ipisss^

bd

»1

r¹

Oben burohsclm. Unten. A. B.

Oben Durchsclm. Unten E.F.

Oben. Durchs chn.. K.L.

‘!l2,5 a- Cr.

bezeichnet, die übrigen in Frankreich im Gebrauch, haben fämmtlich als Grundform den gewöhnlichen Krämpziegel, führen uns aber allmählich durch ihre ver-wickeltere Form zu den Falzziegeln über, denen fie an Werth jedenfalls erheblich nachftehen. Da ihre Anwendung aus den Abbildungen klar hervorgeht, fie heute auch gewifs nur noch in feltenen Fällen Anwendung finden, foll auf diefelben hier nicht näher eingegangen werden.

k) Dachdeckung mit Falzziegeln.

T3⁸'_    Falzziegel find, wie fchon ihr Name fagt, an den Rändern mit Leiften und

Conftructions-    .    ,

Bedingungen. Falzen verfehen, welche paffend in einander greifen, um fo ohne Anwendung eines Dichtungsmittels eine vollkommen dichte Eindeckung herzuftellen. Hauptbedingungen für die Güte diefer Dächer find:

1)    inniger Zufammenfchlufs der einzelnen Ziegel in den Falzen;

2)    Luftdurchläffigkeit von innen nach aufsen ;

3)    Dichtigkeit gegen Regen und Schnee, und

4)    Widerffcandsfähigkeit gegen Sturm.

Diefe Bedingungen müffen ohne Zuhilfenahme fremder Stoffe zur Dichtung der Fugen erreicht werden, was nur bei einem in jeder Weife vorzüglichen Eindeckungsmaterial möglich ift. Ein Thon, welcher beim Brennen ftarke Veränderungen

I3I

erleidet, fo dafs die aus ihm geformten Steine fich werfen und verziehen, ift überhaupt zur Herftellung von Falzziegeln völlig unbrauchbar, weil dann ihre Fugen fo klaffen würden, dafs das Dach gegen Eintreiben weder von Schnee, noch von Regen gekichert wäre. Die Dichtung durch Kokosfafern, geklopfte Kuhhaare oder gar mit Mörtel, wie häufig vorgefchlagen wird, würde gerade der Landwirthfchaft den Vortheil eines luftigen Daches rauben, welches zur Erhaltung aller Feldfrüchte von hohem Werthe ift. Eine folche Dichtung könnte auch in fo fern noch fchädlich wirken, als bei den unvermeidlichen Bewegungen der Steine in Folge von Temperaturveränderungen u. f. w. der Mörtel ausbröckeln und den Bodenraum fortgefetzt verunreinigen würde. Die anderen Dichtungsmaterialien, der Fäulnifs unterworfen, könnten dagegen leicht das Abfpringen der Leihen an den Kanten der Steine, befonders bei Froft, verurfachen. Es wird dafür empfohlen, zwifchen den Sparren und dicht unterhalb der Latten ein dichtes Korbgeflecht oder über den Sparren, wie beim Pfannendache, eine Schalung anzubringen. Beides mag ja den Uebelftand bei mangelhaften Ziegeln einigermafsen mildern; doch wird die Eindeckung dadurch fo vertheuert, dafs ftatt deffen die Befchaffung eines befferen Materials jedenfalls vorzuziehen ift.

139-

Ab-

Ein weiterer, häufig vorkommender Fehler der Falzziegel, welcher in ihrer Herftellungsweife begründet ift, ift das ftarke Anfaugen von Waffer. Es find viel- biättenmgen. fach Klagen erhoben worden, dafs fich, befonders bei Stallgebäuden, an der Oberfläche der Falzziegel Abblätterungen zeigten. Allerdings ift die Möglichkeit nicht abzuleugnen, dafs zum Theile wenigftens diefe Abblätterungen die Folge von ammoniakalifchen, falzfauren Niederfchlägen der Stalldünfte bei mangelnder Lüftung der Dachräume find; doch ift es wahrfcheinlicher, dafs fie, wie fchon erwähnt, in der Fabrikation der Falzziegel felbft ihre Begründung finden.

Die unten genannte Quelle ⁷⁹) fagt darüber: »Die franzöfifchen Falzziegel, die zuerft von Gilardoni in Altkirch (Elfafs) hergeftellt wurden , kommen als ein dünnes Blatt aus der Ziegelpreffe und erhalten dann erft durch eine Schraubenpreffe ihre Form. Dadurch wird die Structur des Thones verfchoben und zerriffen und die Verbindung der kleinften Theile an einzelnen Stellen zu einer höchft mangelhaften gemacht. Werden die Ziegel alsdann nicht bis zur Sinterung gebrannt, fo kann die Feuchtigkeit von oben aus leicht eindringen, und der erfte beite Froft bringt fchon kleine Abtrennungen hervor. Der Feuchtigkeit werden dann immer weitere Wege erfchloffen, und die Zerftörung findet fehr rafch ftatt.«

Hierzu kommt noch, dafs viele der Falzziegelarten tiefe Einfchnitte und dann wieder Vorfprünge haben, welche nur zur Verzierung, fonft ohne erkennbaren Zweck angeordnet find, aber in fo fern fehr fchädlich wirken, als fie den fchnellen Abflufs des Waffers hindern und dafür das Liegenbleiben des Schnees, des Staubes u. f. w. befördern, wodurch wieder das Anfetzen von Moos und Pflanzenwuchs überhaupt hervorgerufen wird, der in Folge der Form der Ziegel nur fchwer zu befeitigen ift und die Einwirkungen des Froftes in hohem Mafse begünftigt.

Alle Formen der Falzziegel, welche ein Verlegen »im Verbände« erfordern, fo dafs alfo die Fugen jeder oberen Reihe auf die Mitte der nächftfolgenden treffen, ftehen aus demfelben Grunde denen nach, bei welchen die Fugen eine ununterbrochene Linie vom Für ft bis zur Traufe bilden; denn auch dort werden die dabei entftehenden, unvermeidlichen Vorfprünge den glatten und fchnellen Abflufs des Waffers verhindern. Aufserdem bedürfen derart in Verband gelegte Steine ftets an den Giebeln befonders geformter halber Steine, um die hier fich bildenden leeren Stellen auszufüllen.

140.

Vorzüge.

141.

Dachneigung u. Gewicht.

142.

Eintheilung.

einfach liegen;

143-

Allgemeines.

Die neueren Fog. Strangfalzziegel find den übrigen in fo fern vorzuziehen, als diefelben fertig aus dem Mundloch der Preffe heraus kommen, in erforderlicher Länge abgefchnitten werden und nun kein Nachpreffen mehr zu erleiden haben. Sie bieten aufserdem den Vortheil einer gröfseren Freiheit bei Beftimmung der Lattungsweite, alfo ihrer gegenfeitigen Ueberdeckung, und vertragen eine flachere Neigung des Daches, weil fie, ohne alle Vorfprünge, dem freien Abflufs des Waffers und dem Abgleiten des Schnees kein Hindernifs bieten.

Die Vorzüge eines guten, tadellofen Falzziegeldaches vor den übrigen Ziegeldächern find in Kürze zufammengefafft :

1)    geringere Dachneigung;

2)    geringeres Gewicht, 1 weil die Ziegel fleh nur wenig überdecken, alfo immer

3)    geringerer Preis,

4)    fchnelle Ausführung der Deckarbeit;

5)    guter Abflufs der Niederfchläge, daher fchnelles Trocknen und gröfsere Dauerhaftigkeit gegenüber den früher genannten Dächern ;

6)    Sicherheit gegen Eindringen, von Schnee und Regen, und

7)    grofse Leichtigkeit bei Ausführung von Ausbefferungen, weil der zerbrochene Stein herausgezogen und der neue vom Dachboden aus eingefchoben werden kann.

Ein Fehler, der aber auch den bellen Falzziegeldächern anhaftet, ift ihre Undichtigkeit gegen das Eintreiben von Staub und Rufs, ja felbft feinem Schnee. Hier-gegen wird kaum Abhilfe zu finden fein, man miiffte denn wieder zur künftlichen Dichtung der Fugen greifen.

Als Dachneigung ift x/e bis ^3 der Gebäudetiefe, je nach der Form der Steine, als Gewicht einfchl. der Lattung durchfchnittlich etwa 110 kS für 1 qm anzunehmen.

Man kann unterfcheiden :

1)    die eigentlichen franzöfifchen Falzziegel, und zwar: a) mit fortlaufenden Fugen;

ß) mit wechfelnden Fugen (in Verband gelegt);

2)    Strangfalzziegel ;

3)    rautenförmige Ziegel, und

4)    Schuppenziegel.

1) Eigentliche franzöfifche Falzziegel⁸⁰), a) Dachdeckung mit fortlaufenden Fugen.

Wie fchon der Name fagt, find die Falzziegel eine franzöfifche, bezw. eine Erfindung der Gebrüder Gilardoni zu Altkirch, welche bis in das Jahr 1847 zurückreicht und bereits auf der Induftrieausftellung zu Paris 1855 den erften Preis erhielt. Ihre erfte Form fand fehr bald Nachahmer in Frankreich, wo Anfangs der fechziger Jahre fchon eine ganze Anzahl verfchiedener Syfteme im Gebrauch war, die erft wefentlich fpäter auch in Deutfchland eingeführt und nachgebildet wurden, fo dafs wir hier mit nur höchit unbedeutenden und unwefentlichen Veränderungen fall aus-fchliefslich jene franzöfifchen Mufter angewendet finden. Etwas eigenartiges Neues ift in Deutfchland in diefer Richtung nicht erfunden worden, und dies ift der Grund, wenn hier nur wenige deutfehe F'alzziegelarten zur Befprechung kommen.

SO) Zum Theile nach: Revtie gin. de l’arch. i86r, S. 70 u. 155.

Fig. 319 ⁷⁷) zeigt einen der erften von Gilardoni hergeftellten Steine. Derselbe hat zur Linken einen 1,5 cm breiten und tiefen Falz zwifchen zwei feinen Randleisten, die über die äufsere Fläche des Ziegels vorfpringen. Dem entfprechend liegt rechts eine 3,5 cm breite Fugendecke mit Mittelrippe, welche in den vorerwähnten Falz des Nachbarfteines eingreift. Eine hohle Mittelrippe foll zur Verfteifung des Ziegels dienen und ein unten daran befindlicher kleiner, fehr zerbrechlicher Vor-fprung unter einen oberen Anfatz der Rippe greifen, um das Abheben der Deckung durch den Sturm zu verhüten. Die oberen und unteren Kanten der Steine find

144.

Falzziegel

von

Gilardoni.

Fig- 3D ⁷⁷)-

Fig. 320 ⁷⁷).

ll!

!!

ll

!

ij faawt!

I flmm

§

JmL

i:

iL=

ili

Hi

il

1

W,

mai

m

hl

!»

■Bgf

iis

mm.

ii

ii

Iii

iK

■S

IB

mÊSSS

jj|S m j

jg

fil

|1™B

I«

li

fi lllr

|S5

OłeTL IiäTL^

. dixrchsdhn..

en.- Unten .

Oien. Längen- Unt-en.

durdh.sch.ru.

¹/l2.5 n. Gr.

mit nach aufwärts und abwärts gebogenen Rändern verfehen, mittels deren die Ziegel der verschiedenen wagrechten Schichten über einander greifen. An der Rückfeite liegen zwei Nafen mit Schrägen Anfätzen, welche letztere das dichte Auf liegen der Steine auf den Latten verhindern und fo den freien Luftzug über diefelben hin befördern.

Beffer als diefe und vielfach in Deutschland nachgeahmt ift die zweite Gilar-doniSehe Form (Fig. 320 ⁷⁷), bei welcher der Mittelfteg fortfällt oder vielmehr zur Verbreiterung der Ränder verwendet ift. Die von der Traufe zum Firft laufende Ueber-falzung ift einfacher, als beim vorigen Stein, dagegen auch die obere und untere

134

Fig. 321.

Kante mit folcher Falzung verfehen, letztere auch mit einem Steg, wodurch fich der obere Stein gegen den tiefer liegenden ftützt.

I4S-

Siegersdorfer und Fo:r’fche Falzziegel.

Diefer Dachfteinform fehr ähnlich werden z. B. die Falzziegel von den Siegersdorfer Werken in Schlehen (Fig. 321 ⁷⁷) angefertigt, deren 16 Stück auf 1 qm Dachfläche anzunehmen find.

Die Fox flehen Steine (Fig. 322⁷⁷) find Abänderungen der erften Gilardoni-fchen dahin, dafs in fenkrechter Richtung ein Doppelfalz gebildet ift, fo dafs die Fugendecke eine Breite von 6,0 cm erhält.

¹llO n- Gr.

Die obere und untere Kante ift mit dem Gilardonifchen Ziegel iibereinftimmend.

146.

Falzziegel

von

Mar È? Lefirévoft.

Die Falzziegel von Mar & Leprevoß (Fig. 323 ⁷⁷) haben eine ftarke Wölbung nebft Mittelrippe, wodurch zwei halbkreisförmige Kehlungen zum Sammeln und

Fig- 323 ⁷⁷)-

Fig. 322 ⁷⁷).

B:

■■■'i

m

::

i't-

ti

ml

■I

\\

mm

mmm

FT~-r-~

If

sl!

il

aa

QFem Längen- Urnen . dur cli sehn .

QFen. Lanfert- Untern. dinrdhscłirn..

WM,

dt

fchnelleren Ablauf des Waffers gebildet werden. An der linken Seite liegt eine einfache Randleifte und rechts ein Wulft, wie wir ihn früher beim Krämpziegel vorgefunden haben. Oben und unten find wieder einfach übergreifende Ränder angebracht, gewölbt, wie die Krümmungen der Ziegel im Querfchnitt.

Gänzlich abweichend von cliefen Formen ift das Modell Richard (Fig. 324 ⁸¹), welches der Eindeckung äufserlich eine Aehnlichkeit mit dem griechifchen Dache verleiht. Der fenkrechte und obere Falz der Steine dient hier nicht allein dazu, eine entfprechende Rippe des Nachbarfteines aufzunehmen, fondern auch als Abführungscanal für das etwa eindringende Waffer. An der unteren I Kante ift eine Nafe zum Abtropfen des herabfliefsenden Waffers und etwas weiter nach oben eine Leifte angebracht, mit welcher fich der Stein gegen den nächftunteren ftützt. Für die Eindeckung ift eine Schalung über den Sparren anzubringen, auf welche die einzelnen Ziegel mit galvanifirten eifernen Nägeln aufgenagelt werden. Die Nagelftelle des Steines ift mit einem ftarken, auf der Schalung aufliegenden und in der Mitte durchlochten Wulft verfehen, welcher diefe bedenkliche Stelle widerftandsfähiger macht. Die Nägel haben- zwei über einander liegende Köpfe, fo dafs fie nur bis zum unteren in die Schalung eingetrieben werden können, während der gröfsere obere bis an die Oberfläche der Steine reicht und diefelben in ihrer Lage feft hält. Der doppelte Kopf fchützt alfo den Stein gegen Zerbrechen beim unvorfichtigen Eintreiben des Nagels. Das Nagelloch ift mit Rippen umgeben, welche in die Falze eines rautenförmigen Deckels eingreifen, der in Cementmörtel gelegt das erftere gegen Eindringen von Feuchtigkeit fchützt. Die Steine find im Eidlichen Frankreich im Gebrauch.

147.

Falzziegel

von

Richard.

Fig. 324 ⁸¹).

■B,

SP

ut

rr Pfl

BIP

ÜL*

iJ

-F

-_______

y.Q

n

H;

ft

sa

A 12.5 n. Gr.

Von zwei weiteren Falzziegelformen, welche fich in der Modellfammlung der Technifchen Hochfchule zu Charlottenburg in vorzüglicher Ausführung vorfinden, fei zunächft der mit dunkler Glafur verfehene Stein von Gilardoni in Altkirch befchrieben

welcher fich von den früher erwähnten wefentlich unterfcheidet

148.

Spätere

Falzziegel

von

Gilardoni.

⁸¹) Facf.-Repr. nach: Revue gén. de l'arch. 1880, PI. 38.

(Fig. 325). Der Falz ift wie bei diefen, ein einfacher und endigt an feinem tiefften Punkte mit einem kleinen Loche, durch welches etwa eingedrungenes Waffer auf den darunter liegenden Stein unfchädlich abgeführt wird. Die untere Kante ift fchwach abgerundet und pafft in eine dem entfprechende Ausbuchtung an der Oberfeite. Die ganze Länge beträgt 43 ^2 cm und die Breite 23 V2 cm-Zwifchen zwei erhöhten, ebenen Theilen liegt an der Oberfläche bis zur Hälfte des Steines eine 3cm breite Rinne, beftimmt, das vom tiefften Punkte des oben befindlichen Ziegels und aus dem Falze abfliefsende Waffer gefammelt aufzunehmen. Diefe Rinne endigt in eine flachere Vertiefung der unteren Hälfte des Dachfteines, welche zwei eben fo flache Veräftelungen nach beiden Seiten hat, die das von den oberen, erhöhten Flächen abfliefsende Waffer gerade nach der Fuge leiten, unbedingt eine fchwache Stelle der Conftruction. An der Unterfeite find der ganzen Länge nach zwei Verftärkungsrippen angebracht und feitlich eine kleine Nafe, welche jedenfalls zur Verhinderung des Kippens und Wackelns des Steines und zur Gewinnung eines feften Auflagers dienen foll.

¹/l0 n- Gr.

Fig. 326.

(Er

149.

Falzziegel

von

Kettenhofen.

Der zweite Stein, von Kettenhofen in Echternach, glafirt und unglafirt verkäuflich, ift muldenförmig gebogen, fo dafs das abfliefsende Waffer in der Mitte, möglich!! ohne in den Falz zu gelangen, gefammelt wird, wefshalb am Ende deffelben auch das kleine Loch fehlt. Alles Uebrige ift aus Fig. 326 deutlich zu erfehen.

ß) Dachdeckung mit wechfelnden Fugen.

150.

Falzziegel

von

Gilardoni.

Auch bei den in Verband gelegten Falzziegeln find die Gebrüder Gilardoni bahnbrechend vorgegangen. Fig. 327 7 7) zeigt die erfte Form eines Falzfteines, das Vorbild für alle fpäter erfundenen. Derfelbe hat rechts und links, wie die früher befchriebenen, einen P'alz, eben fo oben und unten eine Leide; doch ift die untere Kante durch eine dreieckige Erhöhung ausgefchnitten, um die Fugendecke der darunter liegenden beiden Ziegel unterfchieben zu können und das herab-fliefsende Waffer von diefer Fuge nach der Mitte der tiefer liegenden Steine abzuleiten.

Die mittlere, rautenförmige Erhöhung dient zur Verzierung und zur gröfseren Steifigkeit des Steines, fchadet aber, wie wir früher gefehen haben, mehr dem Gefüge deffelben, als fie Nutzen fchafift.

151-

Siegersdorfer

Falzziegel.

In fehr ähnlicher Weife wird diefes Modell noch heute allenthalben in Deutfch-land, befonders auch nach Phg. 328 von den Siegersdorfer Werken in Schlehen benutzt. Für 1 qm Dachfläche find 18 Steine zu rechnen. Die an den Giebeln noth-wendigen halben Steine zeigt Fig. 329.

Fig. 327 ⁷⁷).

Die Ziegel der Gebrüder Martin haben eine hä Gröfse von 40 x 24cm, von denen 33 x 20cm

\ v h O;

unbedeckt bleiben (Fig. 330 7 7). Sie haben eine fchmale Mittelrippe, welche fich an der unteren Kante zu einem Dreieck erweitert und über die darunter liegende lothrechte Verbindung fortgreift. Die Falze find doppelt, wie bei dem früher befchriebenen FaFfchen Steine. Die Rinne des Falzes an der rechten Seite hat hier aber 4 kleine, fchräg liegende Abzweigungen, damit das in erftere etwa eingedrungene Waffer leicht nach aufsen ablaufen kann. In der Rippe, welche die beiden Höhlungen an der Unterfeite des Steines trennt, find Löcher angebracht, um die Ziegel mittels verzinkten Eifendrahtes an den Latten feft binden zu können.

Der Stein der Gebrüder Giteve (Fig. 3317Y) hat die Fugendecke an der linken Seite, was für den Dachdecker bequemer ift. Die Falzung ift doppelt und zeigt ein ähnliches Ineinandergreifen, wie bei den vorher befchriebenen Ziegeln, denen gegenüber diefer Stein fonft keine Vorzüge befitzt.

Das Modell Franon (Fig. 332 ⁷⁷) hat eine kräftige, doppelte Auskehlung von halbrunder Form mit ftark vorfpringender Mittelrippe, deren Breite derjenigen der Deckleifte entfprieht. Die Falzung ift ziemlich fchwach. Die Leifte der oberen Kante liegt in gleicher Höhe mit den Mittel- und Seitenrippen ; die der unteren ift den Auskehlungen entfprechend gebogen. Die Mittelrippe enthält oben eine Vertiefung mit zwei feitlichen

152.

Falzziegel der Gebrüder Martin.

iS

çj

mm

11

ii

r_

=====!==--

-r

IlF

II

ÜÜ 11

Oien Ländert- UnterL durdnschrLA B.

Fig. 328.

Fig. 329.

153-

Falzziegel der Gebrüder Guéve.

154-

Falzziegel

von

Franon.

IH

JE

LX

⁷/l 2>5 n- Gr.

Il

01b e/n. längen- Uni durclisdm-EF.

Fig. 330 ⁷⁷).

en

P-aP-LP

!ÏÏ

01b en L ang en- Unten dnrehsohn U.

llfi

fi

is

â'iil <m

5£3

L]

mSSÈ

Fig- 33¹ ”)•

F-i

Si

IL

.U3q:o

Hîd -

i-

Jj angen- Unit en dnr chschxiM N.

N!

fiuniiufliHiir ita

mîîïïïïl

Vuhvj:    i^ninuiiiiiüânwjiii^

ui iriimîffiiTi i' kiuBanm

iliimLHiiiin

lü ■ ■ -

\-p

ESSU

,E

Wl

.____ .

lill.ilüüilliji

iiiilillüWllIi;

Fïïïïlïïiïïîiiiïïî^S'⁵

TT

Fig. 332 ⁷⁷).

li!

,v

|L

% n. Gr.

Ausgüßen und der Verbindungsweg auf der Rückfeite wieder Löcher zur Draht-befeftigung.

Fig. 335-

!/25 n- Gr.

Diefen Formen fchliefst fich das deutfche Sy Wem Ludowici (in Ludwigshafen und in Jockgrim) an. Auch diefe Dachfteine haben eine fehr kräftige, doppelte Auskehlung, welche nach den Seiten halbrund auffteigt, nach der Mittelrippe zu jedoch eine flachere Abdachung bildet. Die dadurch entftandenen Kehlen ordnen fleh bei der Eindeckung zu einem Syftem parallel herunterlaufender Rinnen, fo dafs hier die beim Verlegen der Falzziegel in Verband fonft eintretenden Unannehmlichkeiten vermieden find. Rings ift eine doppelte Falzung angebracht, welche fowohl dem Eintreiben des Schnees ein unüberwindliches Hindernifs bereitet, als auch das »Ueber-laufen« der Falze bei ftarken Regengüßen unmöglich macht. Die Nafenrippe reicht über die ganze Breite der Ziegel fort. Die Lattungsweite derfelben beträgt 33¹/2cm, die Dachhöhe x/4 bis ¹jö der Tiefe eines Satteldaches; 15 Ziegel bedecken

iss.

Falzziegel

von

Ludowici.

Fig. 336.

rnr

Fig. 338.

SV

V7

¹/l0 n. Gr.

Fig. 337-

156.

Altdeutfche

Falzziegel

von

Ludowici.

I57-

Falzziegel

von

Montchanin-

les-Mines.

1 qm Dachfläche, deren jedes 35 wiegt. Sie werden ver-fchiedenfarbig mit vorzüglicher Glafur geliefert. Fig. 333 zeigt den ganzen Ziegel in Oberanficht, Fig. 334 die Falzungen im Einzelnen zugleich mit Drahtverknüpfung,

Fig. 335 den Halbziegel am Ort, Fig. 336 eine Unter-anficht und einen Querfchnitt, Fig. 337 eine Lattenlehre, deren Benutzung dem »Abfchnüren« durch den Zimmermann vorzuziehen ift und Fig. 338 die Eindeckung auf Eifen- und Holz-Conftruction mit Anbringung des Firft-ziegels und der Dachrinne.

Zur Nachahmung der alten Eindeckung mit Holil-fteinen find von Ludowici die altdeutfchen Falzziegel conftruirt worden, welche er zur Eindeckung alter Schlöffer und Kirchen empfiehlt (Fig. 339). Diefe Dachdeckung, bei der zwei benachbarte Hohlfteine, alfo Kehl- und Deckftein, zufammenhängen, wird bei einer Lattungsweite von 34cm eine wefentlich fchwerere, weil ein Stein etwa 3,7 5 wiegt, während das Gewicht des vorhergehenden nur 2,25 kS betrug. Hiervon decken etwa 14 Stück 1 qm Dachfläche.

Falzziegel von aufsergewöhnlicher Gröfse fah man auf der Parifer Ausfüllung 1878 von der Ziegelei zu Montchanin-les-Mines, beftimmt für befonders grofse und monumentale oder an der Meeresküfte gelegene Gebäude, deren Bedachungen den jIm Angriffen der Stürme in hervorragender Weife ausgefetzt jÊl

V-

Fig. 341 ⁷⁷).

find.

Sie haben eine Breite von 45cm und eine Länge

75 cm, fo dafs fchon 4 Stück zur Bedeckung eines

von

Flächenraumes von lqm genügen. Ihr Gewicht beträgt JjL dem entfprechend 25 kS. Die in Fig. 340 dargeftellte g| Form des Steines bietet nichts befonders Originelles; Wä

Conftruction und Anwen-

Wir,

Fig. 340.

dp

-■'~K

düng gehen aus der Abbildung deutlich hervor.

gc|

in

Ein durchlochter Quer-    _j

fteg an der Rückfeite er-    f«

möglicht die Befeftigung Sgg| j. ■

vT⁵⁵*”

158.

Falzziegel

von

Boulet à? Lief- u>. quint.

ol4o_

...Li

¹/22>5 n- Gr.

UU

mit verzinktem Draht an einer Dachlatte⁸²).

Neben diefen Falzziegeln gröfseren Formats giebt es noch eine kleinere Sorte nach dem Syftem Boidet & Lief quint, welches auch vielfach

np

's

OL exu

nachgebildet worden ift (Fig. 341 ⁷⁷). Hierbei haben wir links eine einfache Falzung, rechts eine Fugendecke in Wulftform

wie bei den Krämpziegeln. Charakteriftifch

HÜ

Fig. 342.

ji

I4I

für diefe Art von Falzziegeln ift die mittlere Erhöhung in conifcher Form, welche mit ihrem breiten Ende die Fugendecken der unteren Steine fchützt. Zwei Auffatzleiften auf der Oberfläche bezeichnen die Grenze der Ueberdeckung durch den oberen Ziegel. Ganz ähnliche Steine werden z. B. nach Fig. 342 von der Möncheberger Gewerkfchaft zu Möncheberg bei Caffel, ferner von rheinifchen, belgifchen und holländifchen Ziegeleien geliefert.

2) Strangfalzziegel.

Ein grofser Uebelftand der franzöflfchen Falzziegel, das Nachpreffen, wird, wie bereits erwähnt, bei den Strangfalzziegeln gänzlich vermieden. Die bekanntefte Art diefer Dach- Falzziesel-fteine ift der Schweizer Parallelfalzziegel, der fleh in den harten und fchneereichen Wintern der Schweiz gut bewährt hat und in Norddeutfchland von der Rathsziegelei zu Freienwalde bei Berlin geliefert wird (Fig. 343). Nur vorzüglich gerades Material kann aber brauchbar fein, weil die Ueber-falzung eine fehr fchwache ift. Die Deckung erfolgt im Verbände, wefshalb flache Mittelrippen über die Falze der tiefer liegenden Schicht fortgreifen. An der oberen und unteren Kante find die Steine glatt abgefchnitten, fo dafs der Schlufs nur durch die Ueberdeckung der Steine, nicht durch wagrechte Falzung ftattfindet. Die doppelten Rinnen pflanzen fleh vom Firft zur Traufe in ununterbrochener Folge

trotz der Lage im Verbände fort. Die Lattungsweite diefes Falzziegeldaches beträgt 32 cm, das Gewicht eines Steines 2,51{g und das von 1 qm Dachfläche, einfchl. der Lattung, etwa 40 kg, alfo noch nicht fo viel, als jenes des Kronendaches.

Der Bedarf an Ziegeln beziffert fleh mit 16 Stück auf 1 qm.

ID

159-

Schweizer

Parallel-

4x0 n- Gr.

Fig. 343-

In ähnlicher Form, wie die gewöhnlichen Biberfchwänze, find die deutfehen Hohlftrang-Falzziegel der Friedrichsruher Thonwerke bei Falzziegel. Hamburg (Fig. 344) hergeftellt, von welchen SS befonders gerühmt wird, dafs fie vermöge ihrer Hohlcanäle ventiliren, alfo ein Verderben der

160.

Friedrichsruher

Hohlftrang-

'--r.är

T “1_

unter ihnen aufgefpeicherten Feldfrüchte verhindern, fo dafs fie dadurch den Landwirthen einen Erfatz für das alte

gute Strohdach

bieten.

Wie die Schweizer Parallelfalzziegel find diejenigen nach Krelzners Syftem conftruirt, von denen das Stück nur 1,8 kg wiegen foll (Fig. 345). Die Falzung ift wie bei den Krämpziegeln abgerundet und defshalb auch die mittlere Deckleifte wulftartig ausgebildet.

% n. Gr.

TU

161.

Parallel

falzziegel

von

Kretzner.

142

Fig. 344.

Fig. 345-

Hs

Hi

Fl

toi

3) Rautenförmige Falzziegel.

162.

Ziegel

von

Courtois.

Die regelmäfsig rautenförmigen Dachfteine werden in Deutfchland, wie wir in Art. 89 bis 94 (S. 89 u. ff.) gefehen haben, nur aus Cementmaffe, feiten oder gar nicht aus gebranntem Thon hergeftellt, öfter dagegen in Frankreich und England, trotzdem fie unbedingt einen geringeren Werth als gute Falzziegel, haben. Die bekannteften rautenförmigen Dachplatten haben eine genau quadratifche Form. Ihre beiden oberen Kanten find mit zwei nach aufsen, ihre unteren mit eben folchen nach der Rückfeite vorfpringenden Leihen verfehen. An der oberen Spitze ift die Nafe zum Anhängen der Steine an den Dachlatten, fo wie nach aufsen eine Stützleifte für den deckenden Ziegel, an der unteren nur eine Art Haken angebracht, welcher

Fig. 346 W

=S\,

mm«.

mü

-a

____

\y

Hl

über jene Stützleifte des tiefer liegenden Steines fortgreift, wie auch die langen Leiften in einander eingreifen (Fig. 346 7S). In Frankreich trägt diefer Ziegel den Namen feines Fabrikanten Courtois. Allerdings bringt es die Form folcher Steine mit fich, dafs das Waffer auf ihnen fich nur in einem, dem tiefften Punkte fammeln kann und von da auf die darunter liegende Platte geleitet wird; andererfeits aber kann das einfache Ueber-einandergreifen der Leiften nur bei vorzüglich geradem und ebenem Material die Dichtigkeit der Fugen erwarten laßen.

jÉI

I-

4.

»RÉai

mm

Â.

\\vtv

Pü

163.

Ziegel

von

D ti er ou x.

If'.

fei

Hi

«B ■

Ein anderes franzöfifches Fabrikat find die Ducroux ichen Ziegel (Fig. 347 ⁷⁷), welche eine mehr längliche P'orm, aufserdem eine richtige Ueberfalzung und einen Mittelfteg haben, welcher, jedenfalls nur zur Verftärkung der Platten dienend, nach oben in einer rautenförmigen Verbreiterung endigt. Die Vorzüge vor dem Courtois fchen Steine können nur in der Ueberfalzung und im befferen Ausfehen der Dachdeckung liegen, was fchon die längliche Form der Platten, fo wie die Mittelrippe mit fich bringen.

OLen, huiclisclva. Uraeru

’/l2ID n- Gr.

164.

Rautenförmiger

Ziegel

mit gerippter Oberfläche.

Ein dritter rautenförmiger Ziegel, der fich in der Sammlung der Technifchen Hochfchule zu Berlin befindet, hat wieder eine quadra-tifche Form; doch find die beiden feitlichen Ecken (Fig. 348) fo zickzackförmig ausgefchnitten, dafs zwei benachbarte Steine hier genau in einander greifen und ein Verfchieben ausgefchloflen ift. Das Diagonalmafs beträgt 44cm. Die über einander liegenden Dachfteine überfalzen fich eben fo, wie

Fig. 348.

fl

ÜO n. Gr.

die vorher befchriebenen, und können fowmhl mit einer Nafe an die Dachlatten angehangen, wie auch aufserdem noch mit einem Nagel daraut befeftigt werden, was wegen des leichten Abhebens folcher Platten durch den Sturm anzurathen ift. Das Nagelloch liegt dicht unterhalb der Nafe in einer kleinen, auf der Unterfeite zur Erfcheinung kommenden, quadratifchen Verftärkung. Während diefe Rückfeite aufser der Falzung noch 4 quadratifche, vertiefte Felder trägt, ift die Oberanficht mit 16 verfchieden langen Canneluren verfehen, welche wohl den Wafferabflufs befördern follen, aber auch das Anfetzen von Moos begünftigen werden.

Fig. 349⁸³).

4) Schuppenziegel.

165.

Schuppenziegel

von

Mar & Leprévofi.

Die Eindeckung mit Schuppenziegeln hat Aehnlichkeit mit dem früher befchriebenen Flachwerk- oder Biberfchwanzdach; doch find die Steine mit Falzen verfehen, wefshalb man fie auch zu den Falzziegeln rechnen kann. In Deutfchland find fie nur wenig in Gebrauch; delto mehr haben fie aber in Frankreich Verbreitung gefunden. Der Schuppenziegel von Mar & Leprèvoft (Fig. 350 ⁷⁷) bildet im Aeufseren eine rautenförmige Eindeckung. An feiner tiefften Spitze ift eine Erhöhung in Form einer liegenden Pyramide angebracht, um das ablaufende Waffer von der Fuge der beiden tiefer liegenden Steine abzuleiten. Die Leiften liegen auf der Kehrfeite an den Rändern der Grundfläche, auf der Oberfeite den Verbindungs-

Fig. 35° ⁷⁷>

an

ftellen.

Wie alle derartigen ï/M Schuppenfteine erfordert auch der in Rede flehende, ** ¹

:'A

bo n- Gr.

Fig. 351 77>

m

der Kleinheit fei- ïÈL

wegen

nes Formates und den dadurch entffehenden vielen W§

ge

BQBjm

BOR

166.

Schuppenziegel mit halbkreis-

Fugen, ein Heiles Dach.

Der einzige Vorzug folcher ^ Schuppendächer vor an- 4p deren Falzziegeldächern ^j| ift ihr fchönes Ausfehen und defshalb wohl auch ihre häufige Anwendung in Frankreich erklärlich.

Ganz ähnlich einem Doppeldache mit halbendigenden Biberfchwänzen ift die fehr einfache Eindeckung mit eben folchen Schuppen-fteinen, welche nach oben in einen Lappen endigen, der das Anhängen an die Lattung ermöglicht (Fig. 349 ⁸³).

förmiger kreisförmig

Endigung.

IUI

Bf

lĘifl¹

lis

iSSIl

rß'/.-S

mWsSi

O

Oben DurcKsclm.

O.P

:

IrllÉi

WW

V-f tllr

Kj

üj

/i.q

Jmäm

mm

Oien Durchscfin. Unten

KL

Der Stein, von Ducroux (Fig. 351 ⁷⁷), von fehr anfprechender Form, ift nur für Eindeckung kleinerer Dächer, alfo von Pavillons u. f. w., verwendbar.

Eine einem Baumblatte gleichende Geftalt ift dem Ziegel von Joffon & Delangle zu Antwerpen gegeben (Fig. 352 ⁷⁷). Wie bei allen derartigen Falzziegeln haben die

Fig- 353 ”)•

Fig. 352 ⁷⁷).

167.

Schuppenziegel

von

Ducroux und von Joffon àf Delangle.

mm

«

|gg

:r-

ilu

WSm

FE

na

fä

Wi

HH

Bi

(gothiscli.)

(g-rofse Form..)

E3.

pq

--H

HP

Œben_

-D

L än^en- Tüttem.. duirchsdtm. E.F

durch-solm.. G.H.

td

Ii

ii i

Oh en Landen.- Unten, di-crdh-scriri A3.

Hä

Vl2»5 n- Gr.

i.. :

i. I

¹/l2,5 n- Gr.

beiden aufsen fichtbaren Kanten an der Unterfeite einfache Leiften, während der vom darüber befindlichen Steine verdeckte Obertheil mit Doppelleiften verfehen ift, welche, eine Rinne bildend, das etwa eingedrungene Waffer wieder auf die tiefer liegenden Ziegel abführen. Drei Rippen, Blattadern gleich, verzieren die Aufsenfeite und geben gleichzeitig der Platte eine gröfsere Widerftandsfähigkeit.

IO

Handbuch dei Architektur. III. 2, e.

146

168.

Schuppenziegel

von

Der Conftruction nach vollkommen gleich, in der Form nur fehr wenig ver-fchieden find die Ziegel von Deminuid, Pasquay & Blondeau (Fig. 353 ⁷⁷). Der Deminuid, cjem Biberfchwanz ähnliche Theil liegt hierbei nach oben, alfo verdeckt, während

Pasquay <£■

Blondeau, der fichtbare, nach unten fich verjüngende geradlinig abgefchnitten ift, fo dafs zwei benachbarte Steine zufammen einen kleinen Spitzbogen bilden. Eine Rippe mit dreieckiger Spitze erhebt fich in der Mitte entlang der unbedeckten Fläche.

Bei einiger Phantafie könnte man, ohne an der eigentlichen Conftruction viel gleich geftaitetezu ändern, unzählige Arten derartiger Schuppenziegel erfinden, nur die äufsere Form Schuppen- immer etwas verändernd, wie es auch in den vorftehenden Beifpielen gefchah.

ziegel.

Das Verlangen, hierbei etwas Neues zu bieten, hat fogar dazu geführt, die beiden

169

Beiderseits

Fig. 355 ⁷⁷)-

Fig- 354 ⁷⁷)-

ja

AL

Am

fy/

mi

' jü

fgjip

ÉÜÉ

mm

st

18l8_iT

Ł-i

. L àrtÿeix-

dur dis ohrL.IJ.

•"d

L an. § eTL-doxTclLScrm.O. P.

und dadurch verschieden, dafs der erftere mit doppelten, der zweite mit einfachen Falzleiften hergeftellt wird. Die Nafe zum Anhängen dient an der Oberfläche dazu, das abfliefsende Waffer nicht in die Anfchlufsfuge der tiefer liegenden Steine gelangen zu laffen.

Auch Ludowici in Ludwigshafen fertigt nach Fig. 356 Schuppenziegel an 20 Stück auf lqm zu rechnen find. Die Aufsenfeite ift glatt, die Conftruction der Falze aus der Abbildung deutlich zu er-fehen. Sie find nur für fteile Dächer verwendbar und können weite Lattung genagelt oder gebunden

Fig. 356-

Fig. 357-

Fig. 353.

deren

170.

Schuppenziegel

von

Ludowici.

tVü

=JVyVoV

FT

1/9 n. Gr.

an die 24,5 werden.

cm

*120 n. Gr.

Eine grofse Aehnlichkeit mit Biberfchwänzen haben feine Thurmfalzziegel, welche in denGröfsen 20 x 12!/2

der erften Sorte 40, von der

cm

ausgeführt werden, fo dafs von

und 15 J/2 x 10

zweiten 65 Stück auf lqm zu rechnen find. Diefelben haben nach Fig. 357 u- 35^ einen Seitlichen Falz und werden mit Nägeln auf Lattung oder auch auf Schalung

cm

nur

befeftigt.

5) Befondere Formfteine zur Abdeckung von hirften,

Graten u. f. w.

Zur Eindeckung der Firfte und Grate von Falzziegeldächern müffen Hohl-fteine verwendet werden, deren Formen den früher befchriebenen, alten Hohlfteinen entlehnt und defshalb denfelben mehr oder weniger ähnlich find. Fig. 359 7 7) zeigt

zunächft einen Firftziegel einfachster Art ohne Falz, Fig. 360 u. 361 ⁷⁷) einen Solchen mit Wulft, welcher das Ineinandergreifen der Steine ermöglicht, beide in Burgund gebräuchlich, Fig. 362 ⁷⁷) den Müller (chen Firftziegel mit Zufammen-fügung in halber Dicke und Fig. 363 ⁷⁷) den Firftziegel von Müller mit Wulft und Ausfchnitten, in welche die Falzerhöhungen der Dachfteine hineinpaffen. In Fig. 364 fehen wir hirftziegel der Firma Ludowici, von denen 2 Stück für das lauf. Meter nöthig find. Diefelben erfordern zur Gewinnung eines dichten Anfchluffes an beiden Kanten ein Mörtel-

Fig. 3⁶4.

Fig. 359 ")•

Fig. 362 ⁷⁷).

Fig. 360 W

- *---87-----

Fig. 361 ⁷⁷)-

Fig. 363 ⁷⁷)-

ÉÜÉ

-0ryf"

J3

171.

Firftziegel.

lager, wie dies aus Fig. 338 (S. 139) hervorgeht. Die ebene Platte in der Mitte der Oberfläche foll die Möglichkeit bieten, auf dem Firft entlang zu fchreiten. Eine der Innenfeite befindliche Nafe geftattet das Anbinden mittels Draht. Häufig werden die Firftziegel noch mit akroterienartigem Auffatz verfehen, wie wir ihn bei Befchreibung der Eindeckung des Kaiferpalaftes zu

an

Strafsburg bereits kennen gelernt

Fig. 366.

Fig. 367.

Fig. 365.

Q.

O’O

WÈsBmmmm

o>

ln

Qmj

¹/l2»5 ¹¹ • Gr.

haben. Diefer Auffatz befteht gewöhnlich aus einem befonderen Stück und kann nach Fig. 365 in einem Falze des Firftziegels befeftigt werden. Fig. 366 zeigt diefe Conftruction bei einem Firftfteine im Durchfchnitt und Grundrifs, fo wie die dazu gehörige Blume einzeln und mit dem erfteren verbunden. Einfacher ift die Firft-eindeckung mit einer Reihe glatter Halbcylinder von etwa 45 bis 50cm Länge und mit zwei fchrägen Anfätzen, alfo fattelartigem Querfchnitt (Fig. 367), deren Stöfse wie bei Rohrleitungen ein eben folcher kürzerer, mit Firftblume verzierter Halbcylinder deckt. Die Fugen find mit Mörtel zu verftreichen.

Solche Ziegel werden auch von Bienwald & Rother in Liegnitz angefertigt.

Fig. 368.

Fig. 369.

Fig. 370-

iß

172.

Gratziegel.

Fig. 371.

Ganz ähnlich ift die Anordnung der Gratziegel (Fig. 368), welche, 0,20 bis 0,25 m lang, mit Nägeln oder Draht auf den Graten der Walmdächer oder Thiirme befeftigt werden. Eine andere gröfsere Form zeigt Fig. 369, welche, wie die Firftziegel, nach Fig. 370 auch mit Blume oder Blatt verziert ift. Da der äufserfte Stein des Firftes am Giebel eines Haufes die Oeffnung fehen läfft, fofern nicht die Giebelmauern über die Dachfläche hinausreichen, mufs man diefe Oeffnung in gewöhnlichen Fällen mit Mörtel fchliefsen.

Ludowici hat aber auch dafür Abhilfe gefchaffen, indem er ein in feiner Form allerdings verbefferungsfähiges Giebelmittelftück (Fig. 371) hergeftellt hat, welches, mit

Nägeln oder Schrauben an dem äufserften Sparrenpaare befefligt, die Reihe der Firft-ziegel abfchliefst.

Fig. 372.

Fig. 373-

hrrTT/

(Uh

'"m

xi

IT

Schwieriger geftaltet fich der Schlufs des Zufammen-ftofses von Grat- und Firft-fteinen bei Walmdächern und Thürmen. Hierfür werden »Glocken« von gebranntem Thone (Fig. 372) empfohlen, wie man folche wohl auch von Walzblei ausführen würde. Auf Schönheit kann diefes Schlufsglied keinen befonderen An-fpruch erheben. Beffer lieht es bei Heilen Thurmdächern aus (Fig. 373), wo die Glocke noch mit einer Spitze bekrönt ift.

Fig. 374-

Top*¹

Diefe Abbildung zeigt auch die Anwendung der in Fig. 358 dargeftellten Thurmfalzziegel und der in Fig. 368 angegebenen kleinen Walmziegel.

173-

Äfi

Abdeckung

El

von

'!

P'¹

Frei flehende Giebelmauern laffen fich entweder nach Fig. 374 mit Firftfteinen und Falzziegeln, die in erforderlicher Länge paffend zu bearbeiten find, oder Giebeimaucm. mit befonders angefertigten Mauerdeckeln wafferdicht ffflP- abfchliefsen, wie folche von Ludowici für Mauern von 22 bis 42cm Stärke hergeftellt werden (fiehe darüber auch Art. 122, S. n6, fo wie Fig. 274 u. 275). Während diefe Mauerdeckel für geringere Mauerftärken (etwa bis 29cm) in der Breite aus einem Stück beftehen (Fig. 375), werden die gröfseren aus 2 Stücken nach Art der

Fig. 376.

Fig- 375-

Falzziegel derart zufammengefetzt (Fig. 376), dafs ein Stein mit dem an feiner Kante angebrachten Wulft über den nach entgegengefetzter Richtung liegenden fortgreift und fo die im Firft entftehende Fuge deckt. Firffc-und Walmziegel, fo wie Mauerdeckel fatt in Mörtel einzudrücken, ftatt nur ihre Fuge zu verftreichen, ift ein grofser Fehler, weil bei Temperaturänderungen wegen der verfchiedenen Ausdehnung des Thones und des Mörtels die Ziegel leicht platzen.

174.

Verkleidungsplatten für Giebelfparren und

Dachrinnen.

Wie wir in Art. 121 (S. 113) gefehen haben, werden bei den gewöhnlichen

Fig- 377-

Fig. 378.

■Æ

Biberfchwanzdächern die Ränder der iiberftehenden Sparren mit fog. Windbrettern verfchalt. Statt der letzteren giebt es auch bei Ludowtci Seitenoder Giebelziegel für Falzziegeldächer (Fig. 377), welche fowohl über die Randfteine etwas fortreichen, alfo hier die Fuge dichten, als auch feit-lich den Sparren, an welchem fie

i5o

Fig. 379 ⁷⁷>

durch Nägel oder belfer Schrauben zu befeftigen find, verdecken. Sie haben eine Länge von 33 x/2 cm und erhalten am Sparrenkopf ein be-fonderes Endftück (Fig. 378).

Eine andere Art folcher Bekleidungsplatten befteht mit den Ortfalzziegeln aus einem Stücke (Fig. 379 7 7). Aehn-lich conftruirte Ziegel gebraucht man in Frankreich auch zur Verkleidung von Dachrinnen (Fig. 3807 7), während in Deutfchland hierfür lieber das bequemere und dichtere Fugen ergebende Zinkblech verwendet wird.

Reichen bei Pultdächern die Sparren am Firft über die Rückwand fort, fo kann man hier zum Schutz der Sparrenendigungen die Ludowici'ichen Shed-Ziegel 5^-Dächer. benutzen, deren Querfchnitt und Befeftigungsweife aus Fig. 381 hervorgehen. Wie ihr Name fagt, kann man fie auch bei S/ied-Dächern als Firftziegel benutzen.

Ihre untere Kante reicht dann an der fteilen Seite des Daches über die obere Kante der verglasten Dachfläche fort, hier die Fuge gegen das Eindringen der Niederfchläge fchützend. Die Steine haben eine folche Gröfse, dafs das Stück eine Länge von etwa 30 cm deckt.

Bei Falzziegeldächern bringt die Eindeckung an Dachkehlen in fo fern Uebelftände mit fich, als alle Steine fchräg behauen werden müffen, was fich bei den verwickelten Formen der Falzziegel viel fchwerer

ausführen läfft und viel mehr Bruch verurfacht, als bei gewöhnlichen Biberfchwanz-'dächern. Damit die Steine ficherer liegen, hat Liidowici befondere Kehlziegel angefertigt, deren Form fich aus Fig. 382 ergiebt. Bei ihrer Verwendung hat man die Verfchalung der Kehlen zwifchen den Sparren derart auszuführen, dafs die Enden der Dachlatten über diefelben vorflehen. Hierauf wird die Kehle mit ftarkem Zinkblech in gewöhnlicher Weife ausgekleidet, fo dafs die Kanten deffelben umgelegt werden, um das Eintreiben von Schnee und Regen zu verhindern.

Aufserhalb diefer Umkantungen werden nunmehr mit Nägeln die Kehlfteine befeftigt, welche mit Rinnen verfehen find, um das in der Fuge zwifchen ihren Umkantungen und den fich dagegen ftützen-den Falzziegeln eindringende Waffer abzuleiten.

Das durch ihre Stofsfugen etwa einfickernde Waffer

wird auf der darunter liegenden Zink- oder Bleiverkleidung unfchädlich abgeführt.

Um eine Lüftung des Dachraumes zu bewirken, wurden bei Biberfchwanz-dächern früher häufig Hohlfteine fo zwifchengelegt, dafs die kleinere Oeffnung dem

Fig. 380 ⁷⁷).

¹75-

Firftziegel

für

176.

Abdeckung

von

Kehlen.

177.

Lüftung und Beleuchtung des Dachrauir.es.

■-U 0

"a

S

Sil

W9'¹

v::

lü

,.'.C

Fig. 381.

sä

IIP

Fig. 382.

u>-

mm

H!

Dachfirft zugekehrt lag und mit Mörtel eben fo wie die Anfchlufsfugen gedichtet wurde, während die gröfsere, nach unten gerichtete Oeffnung dem Luftzug freien Zutritt gewährte. Nach Fig. 383 u. 384 erhalten Falzziegel kleine Dachhauben, welche denfelben Zweck erfüllen und bei gröfserem Format, wo nach Fig. 385 ⁷⁷) zwei Steine zu einem Stücke vereinigt find, auch noch dem Dachraume etwas Licht zuführen.

Nach Fig. 386 ⁷⁷) ift ein Falzziegel oder vielmehr Doppelfalzziegel zum

Zweck der Lüftung mit einem Auffatz-    oder

Dunftrohr verteilen , über welchem man eine Zinkkappe zu be-feftigen hat, um das Eindringen von Schnee und Regen zu verhindern. Auch zur Durchführung von Thonrohren in Geftalt von Rauchrohren, ferner zum Auffetzen von Rauchfaugern (Saugköpfen) ift diefe Art von Dachfteinen mit Vortheil zu gebrauchen.

Handelt es fich darum, den Dachraum nur zu beleuchten, fo kann man entweder Falzziegel von Glas an den geeigneten Stellen eindecken, wie fie in Art. 88 (S. 89) befchrieben wurden, oder die Ludowici fchen Lichtziegel verwenden, welche nach Fig. 387 aus einem gewöhnlichen Falzziegel mit rechteckigem Ausfchnitte be-

Fig. 3§3-

Fig. 384.

mmil

Fig. 385 ”)•

Fig. 386”).

P«

VTT

cl

ul

11

!...

'iji

;■

fi—

¹/12>5 n- Gr.

Duföhschnitt C F. [

BSP²³

¹/l2,5 n- Gr.

Fig. 388”).

llll

li

Fig. 389-

Fig. 387.

ifin

;l'i

il

1/12,5 n- Gr.

flehen, der eine in Kitt gelegte Glasfcheibe in feinen Falzen aufnehmen kann. Fig. 388 ⁷⁷) zeigt einen Doppelfalzziegel mit ähnlichem, oben halbkreisförmig ab-gefchloffenem Ausfchnitt, gleichfalls zum

Endlich fei noch gufseiferner Fenfter Erwähnung gethan, welche, mit ent-fprechenden Falzen verfehen, fich ohne Schwierigkeit zwifchen die Ziegeldeckung einreihen laffen (Fig. 389). Diefelben werden

Zweck der Verglafung.

152 2 Ziegel grofs mit einer Oeffnung von 25 x 30cm,

» 30 x 50cm,

»    50    x    50cm,

» 80 x 50cm

angefertigt und bieten den Vortheil, dem Bodenraum ausreichende Beleuchtung und nach Bedarf auch Lüftung zu gewähren. Eben fo giebt es derartige eiferne Rahmen für Durchläffe, und zwar

2 Ziegel grofs für Rohre von 17cm Durchmeffer,

21cm » ,

Seitenlange,

cm

» gemauerte Schornfteine von 50 x 50

» 80 x 50

Literatur

über »Ziegeldächer«.

Butzke. Befchreibung der Ziegeldeckung der Dächer nach böhmifcher Art. Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. 2, S. 217.

Dacheindeckung mit Dachpfannen in der Provinz Preufsen. Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 193.

Müller, Ferry & Bonnefond. Tuiles économiques. Nouv. annales de la conß. 1857, S. 20.

Petri. Glafirte Dachziegel. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1865, S. 113.

Humbert & Pandosy. Neue Syfteme von Dachziegeln. Allg. Bauz. 1866, S. 208.

Morlok. Ueber Dachbedeckungen. Deutfche Bauz. 1808, S. 155.

Zur Dachdeckungsfrage. Deutfche Bauz. 1868, S. 223.

Verbefferte Ziegelbedachung. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1868, S. 77.

Schmelzer, L. Dachziegel der Ausftellung zu Paris im Jahre 1867. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1869, S. 195.

Types divers de tuiles, faîtières et chaperons adoptés dans les nouvelles confiructions de Paris. Nouv. annales de la conß. 1873, S. 27.

Bose, E. Couvertures en terre cuite. Gaz. des arch. et du bât. 18751 S. 43, 5²-

Dornblüth, A. Zur Conftruktion von Ziegeldächern. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1877, S. 265. Agrafage de tuiles mécaniques. Syßeme Couvreux. Gaz. des arch. et du bât. 1877, S. 165.

Couverture. Tuiles et faitières anglaifes. La femaine des conß., Jahrg. 4, S. 18.

Mangin, L. Couverture. Céramique du bâtiment. La femaine des conß., Jahrg. 4, S. 485, 536. Riecken, C. H. Neuerungen an Dachziegeln. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 444.

Neue Ziegelbedachung. Schweiz. Gwbl. 1880, S. 110.

Richaud, J. APuveau fyßeme de couverture pour les maifons d’habitation dans le midi de la France. Revue gén. de Varch. 1880, S. 15¹ u. Ph 38.

Rivoalen, E. Faitages et faitières. La femaine des confi., Jahrg. 5, S. 5.

Dachziegel. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1881, S. 146.

Schmid, F. Ueber Falzziegeldächer. Deutfches Baugwks.-Bl. 1882, S. 211.

Neue Dachfalzziegel. Deutfche Bauz. 1882, S. 300.

Schuster, H. A. Ueber Falzziegeldächer. Deutfche Bauz. 1882, S. 345.

Erfahrungen mit glafirten Ziegeln zur Dachdeckung und Verblendung in der Provinz Hannover. Zeitfchr.

d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1882, S. 322.

Reichhardt, C. Etwas über Dachdeckung mit Ziegeln. Deutfche Bauz. 1883, S. 266.

Engel, F. Falzdachpfannen von E. v. Kobylinski-Wöterkeim a. d. Südbahn. Baugwks.-Ztg. 1884, S. 787. Schweizer Dachfalzziegel. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1884, S. 376.

Tiedemann, v. Eine neue Art von Dachdeckung. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 49.

Bock, O. Ueber Falzdachziegel. Baugwks.-Zeitg. 1885, S. 930.

Parallel-Falzziegel nach E. Kretzner'% Syftem. Deutfche Bauz. 1885, S. 156.

Dachdeckung mittels Trag- und Deckziegeln. Deutfche Bauz. 1887, S. 585, 607.

38. Kapitel.

Dachdeckungen aus Metall.

Von Hugo Koch.

a) Allgemeines.

178.

Eigenfchaften

der

Metalle.

Unter »Metall« verliehen wir alle die einfachen Körper oder Elemente, welche fich von den nicht metallifchen oder »Metalloiden« befonders durch folgende Eigen-fchaften unterfcheiden : he find undurchhchtig, haben meift ein hohes Einheitsgewicht, find gute Wärme- und Elektricitätsleiter, behtzen einen eigenthümlichen Glanz, den Metallglanz, und find zum Theile gefchmeidig. Von technifchem Werthe ift haupt-fächlich ihre Fähigkeit, eine hohe Politur anzunehmen, die aber nur bei den edlen Metallen an der Luft beftändig und für die vorliegenden Zwecke von geringem Belange ift; ferner ihre Schmelzbarkeit, wovon die Möglichkeit abhängt, ihnen durch Gufs beftimmte Formen zu geben; ihre Zähigkeit und Dehnbarkeit, welche geftattet, he in dünne Bleche zu hämmern oder zu walzen; ihre Gefchmeidigkeit, welche das Biegen diefer Bleche nach verfchiedenen Richtungen erlaubt, und fchliefslich ihre Schweifsbarkeit, d. h. die Eigenfchaft, hch in Weifsglühhitze zu erweichen, fo dafs man getrennte Theile unmittelbar mit einander verbinden kann. Diefe Verbindung gefchieht in einfacherer Weife durch das »Lothen«, ein Verfahren, durch welches zwei Stücke Metall, ohne he zu fchmelzen, mit Hilfe eines dritten, des »Lothes«, fo verbunden werden, dafs ihre Vereinigung fowohl luft-, wie auch wafferdicht ift und auch einen gewiffen, wenn auch nicht zu hohen Hitzegrad aushalten kann. Hierüber foll fpäter noch das Nöthige gefügt werden.

179.

Gefchichtliches : Kupfer.

Die Eindeckung der Dächer mit Metallen ift fehr alt. Keines derfelben ift den Menfchen fo lange bekannt, wie das Kupfer, welches zuerft von ihnen in reinem Zuftande, dann in Verbindung haupt-fächlich mit Zinn, als Bronze, verarbeitet wurde. Die Hebräer erhielten aus Aegypten ihr Kupfer, deffen Gewinnen aus Kupfererzen dem Phönizier Kadmus zugefchrieben wird, welcher 1594 vor Chr. nach Griechenland kam und hier in einem Berge Thraciens Kupfergruben eröffnete. Zu Hcrodofs Zeiten beftand ein lebhafter Kupferhandel der Griechen mit den Tfchuden, welche das Kupfer aus zu Tage liegenden Schichten des Altai, eines im heutigen Weft-Sibirien an der chinefifchen Grenze gelegenen, äufserft erzreichen Gebirges, fchürften, es in grofsen Töpfen fchmolzen und zu Waffen und Schmuckfachen verarbeiteten. Schon Homer erwähnt, dafs die Wände von Gebäuden mit Metall bekleidet gewefen feien. Spuren diefer Bekleidungen aus Kupfer, von denen einige Refte in der Glyptothek zu München aufbewahrt werden, fanden fich in den Ruinen Affyriens und in den griechifchen Bauten der Heldenzeit, z. B. in den Schatzhäufern von Mykene. Später wurde hauptfächlich die Bronze zur Eindeckung der Gebäude, befonders der Tempel, von Griechen und Römern benutzt, fo z. B. am Pantheon in Rom. Diefes, 26 Jahre vor Chr. von Agrippa unter Augußus im Anfchlufs an feine Thermen erbaut (was allerdings nach den jüngften Unterfuchungen bezweifelt wird), war der Zerflörung durch die Barbaren entgangen und wurde erft durch Conßantius II. im Jahre 663 nach Chr. der vergoldeten Bronze-Bedachung beraubt, welche von ihm nach Conftantinopel gefchafft wurde. Später, im Jahre 1632, entführte der Papft Urban VIII. aus dem Gefchlechte der Barberini das eherne Gebälk des Portikus, um daraus das Tabernakel u. A. der Peters-Kirche giefsen zu laffen. (Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barbei-ini !)

Von Alledem ift jetzt um die Oeffnung, durch welche das Tageslicht

Serlio, welcher das Pantheon noch in feiner urfprüngliclien Befchaffenheit gefehen hat, giebt eine Befchreibung davon, wonach die Kuppel mit bronzenen Tafeln bekleidet und auch das Dachgertift des Periftyls von Bronze hergeftellt, aber mit marmornen Dachziegeln eingedeckt war. nichts mehr vorhanden, als der äufsere, platte Rand rund von oben in die Kuppel fällt. Derfelbe ift noch mit grofsen Streifen antiker Bronze bedeckt, welche jetzt, alfo fchon 1900 Jahre, an Ort und Stelle liegen. Die geraubten hat man durch Bleiplatten erfetzt.

Später ift es gelungen, das Kupfer in dünne Tafeln zu hämmern, wodurch die Deckung weniger koftbar und wefentlich leichter wurde. Die ältefte Urkunde vom 12. April 1204, welche nachweist, dafs

l80.

Blei.

auch in Deutfchland fchon in früher Zeit Metall zur Dachdeckung verwendet wurde, befindet fich im Archiv der Klofterfchule zu Rofsleben in der goldenen Aue. Es wird darin u. A. getagt, dafs die von Mathilde, der Gemahlin König Heinrich's I., im Jahre 940 erbaute Benedictiner-Abtei Memleben an der Unftrut mit einem Kupferdache gefchmückt fei.

Die bis heute erhaltenen Kupferbedachungen älterer Zeit flammen gröfstentheils aus dem XIV. bis XVI. Jahrhundert. Die Eindeckung erfolgte gewöhnlich durch umgefchlagene Doppelfalzung an der Langfeite und durch einfache P'alzung an der Querfeite der Tafeln fo, dafs immer eine gröfsere Anzahl an einander gefalzter Kupfertafeln zugleich verlegt wurde. Im XVII. Jahrhundert wurden die gröfseren Prunkbauten fall durchweg mit Kupferblech eingedeckt ⁸⁴).

Blei, bei den alten Chemikern faturnus genannt, ift nächft dem Kupfer und Zinn, wahrfcheinlich wegen des leichten Ausbringens feiner Erze, am längften bekannt. Plinius erzählt fchon, dafs man Blei nicht ohne Zinn löthen könne ; nach Herodot wurde es beim Bau der Brücke in Babylon zum Vergiefsen der Steine benutzt ; nach Vitruv fertigten die Römer daraus Röhren zu Wafferleitungen an. Auch zu Dachdeckungen wurde es vermöge feiner Gefchmeidigkeit, Dehnbarkeit und leichten Bearbeitungsfähigkeit früh benutzt. Wir finden in Conflantinopel von friihefter Zeit an die Hagia Sophia mit Bleiplatten eingedeckt und haben fchon vorhin gefehen, dafs beim Pantheon in Rom die Kupferplatten durch eine Bleideckung erfetzt wurden.

Später erhielt auch die Kuppel der Peters-Kirche dafelbft eine Bleideckung, welche erft kürzlich in der Art erneuert werden mufste, dafs man das Metall des alten Daches mit dem doppelten Gewichtstheile neuen, fpanifchen Bleies einfchmolz, fo dafs für 6150 <lm Dachfläche im Ganzen 354300 kg Blei verbraucht wurden. Nach Viollet-le-DticS5) fpielte die Verarbeitung des Bleies im Mittelalter bei der Architektur eine grofse Rolle.

Man kann kaum die Ruinen eines gallo-römifchen Gebäudes er-forfchen, ohne im Schutt Ueberrefte von Bleiplättchen zu finden, welche zur Auskleidung von Dachrinnen oder auch zur Dachdeckung felbft gedient hatten.

Unter den Merovingifchen Königen wurden fämmtliche Gebäude, Kirchen und Paläfte mit Blei eingedeckt. Die Kunft-fertigkeit hob fich von diefer Periode an fortwährend bis zur Renaiffance-Zeit, ohne einmal in Verfall zu gerathen. Das Blei, mit welchem die Kathedrale von Chartres im XIII. Jahrhundert eingedeckt war, war in Tafeln von etwa 4mm Stärke gegoffen und hatte im Laufe der Zeit aufsen eine braune, harte, runzelige, in der Sonne glänzende Patina angenommen. Die Bleiplatten hatten nur eine Breite von 60cm und waren auf einer eichenen

Fig. 390 ⁸⁶).

In

Z? x?=r-s—-

-X

ü.

r.\\

J:    \V

.Gr    <V

c\\ ==

.7

-V

'X

Schalung verlegt; ihre Länge betrug etwa 2,50 m. Breitköpfige, verzinnte Nägel A dienten nach Fig. 390S6) zur Beteiligung auf der Schalung an ihrer Oberkante. Die Seitenkanten jeder Tafel

dagegen mit denen der Nachbartafeln aufgerollt, fo dafs fich Wülfte C von mehr als 4cm Durch-

waren

meffer bildeten (Fig. 391 ⁸⁶). Die Unterkante wurde durch zwei eiferne Hafte G feft gehalten, die das Aufrollen durch den Wind zu verhindern hatten. Bei B fieht man die lothrecht

Fig. 391 ⁸⁶).

flehenden Kanten der Tafeln vor dem Aufrollen.

Die aufgerollten Wülfte waren nicht fo zufammengeprefft, dafs fie die freie Bewegung der Bleitafeln verhindert hätten. Bei den Querftöfsen entftand in Folge der doppelten Lage der Platten die Ausbauchung des Wülftes I.

Ganz eben fo ift die Eindeckung der Notre-Dame-Kirche in Chälons-fur-Marne ausgeführt, in ihrem alten Theile aus dem Ende des XIII. Jahrhundertes flammend. Plier hatte man die einzelnen Bleitafeln mit Strichen gravirt, die mit einer fchwarzen Maffe ausgefüllt waren, dabei figürliche und ornamentale Mufter bildend. Noch heute kann man einzelne Spuren daran fehen. Malerei und Vergoldung hoben die flachen und platten Theile zwifchen den fchwarzen Gravirungen hervor. — Daher ift anzunehmen, dafs faft alle

S4) Weiteres über Kupfer flehe in Theil I, Band i, erfte Hälfte (Abth. I, Abfchn. 2, Kap. 2 : Kupfer und Legirungen) diefes »Handbuches«.

85)    Siehe: Viollet-le-Duc, M. Dictionnaire raifonnè de l'architecture etc. Bd. 7. Paris 1875. S. 209.

⁸⁶)    Facf.-Repr. nach ebendaf.

Fig. 392 «o).

Seitenwänden der Dachfenfter, hergeftellt.

von

Wij;

mmmm

Bleiarbeiten des Mittelalters durch Malereien verziert waren, die man durch eine fehr kräftige Beize auf das Metall aufzutragen pflegte. In ähnlicher Weife wurde nach Fig. 392⁸⁶) die Bekleidung lothrecliter Wände, alfo z. B.

Fig. 393 ⁸⁶) zeigt den dabei verwendeten Haft von Kupfer oder verzinntem Eifen. Die Säume waren geftanzt und enthielten Hafte gleichfalls von Blei, die das Verfchieben und Wackeln der Platten zu verhindern hatten. Ein grofser Vortheil diefer Eindeckungsart beftand darin, dafs fich die einzelnen Theile leicht herausnehmen und ergänzen liefsen.

Die Bleiarbeiten des XVI. Jahrhundertes waren viel weniger forgfältig und künftlerifch ausgeführt, als die der vorhergegangenen Jahrhunderte. Der Thurm der Kathedrale von Amiens, zum Theile zu Anfang des XVI. Jahrhundertes mit Blei eingedeckt, zum Theile im XVII. Jahrhundert ausgebeffert, zeigt den Verfall diefer Kunft im Zeitraum eines Jahrhundertes. Die Bleiarbeiten des Schloffes von Ver-failles und jene des Domes der Invaliden zu Paris empfehlen fich viel mehr durch die Gewichtsmaffe, als durch die Sorgfalt der Ausführung, während die leider wenigen Bleiarbeiten, welche aus dem XIII., XIV. und XV. Jahrhundert übrig geblieben find, durch die verhältnifsmäfsig grofse Leichtigkeit und höchft forgfältige Bearbeitung glänzen.

Dies zu beweifen, genügt, die alten Bleiarbeiten zu befichtigen, welche uns von der Ndtre-Fig. 393 s6). Dame-Kirche zu Chälons-fur-Marne, den Kathedralen von Reims, Amiens, Rouen, Evreux u. f. w. übrig geblieben find.

Erft feit dem Jahre 1787 fing man in Frankreich allgemein an, das Blei zu walzen. Vorher wurde daffelbe immer auf mit Sand beftreuten Tafeln gegoffen. Da man aber dabei nicht genügend und befonders gleichmäfsig dünne Platten erhielt, erfetzte man den Sand durch einen Wollenftoff und dann durch mit Talg beftrichenen Zwillich, fpäter durch Steinplatten , worauf man wieder zum Sandgufs zurückkam. Die geringfte Dicke folcher gegoffener Platten beträgt ³/4 Linien = 1,7mm; doch erreichte man bei ihnen nie die Gleichmäfsigkeit wie bei Walzblei⁸⁷)-Zink, das dritte hier in Betracht kommende Metall, war als Legirung in Geftalt von Meffing fchon einige Jahrhunderte vor Chr. bekannt. Während fchon in der Bibel wiederholt bei Einrichtung der Stiftshütte und fpäter des Salomonifchen Tempels von der Verwendung des Erzes zu allerlei Geräthen die Rede ift und eben fo in Griechenland eine grofse Anzahl eherner Kunftwerke, vor Allem der Kolofs von Rhodus, gefchaffen wurde, wird das Meffing, die Mifchung von Kupfer und Zink, das erfte Mal von Arifioteles erwähnt, welcher erzählt, dafs das Möffinözifche Erz nicht in Folge feines Zufatzes von Zinn glänzend und hell fei, fondern mit einer dort am Schwarzen Meere vorkommenden Erde zufammen mit Kupfer gefchmolzen werde. Plinius nennt das Geftein, welches das Kupfer färbe, Cadmeia. Seine Fundorte waren nach ihm »jenfeits des Meeres«, ehemals auch in Campania, und jetzt befonders im Gebiete der Bergomaten, am äufserften Ende Italiens, aber auch in der Provinz Germania. Die Römer nannten das Mineral cadmia lapidofa und auch im XVI. Jahrhundert war es bei Agricola noch immer cadmia fofßlis. In demfelben Jahrhundert erkannte es Paracelfus endlich als eigenes Metall und hiernach erhielt es den Namen »Zink«, möglicher Weife von feiner Eigenfchaft, fich in den Oefen zackenförmig (zinkenförmig) anzufetzen. Schliefslich im Jahre 1718 entdeckte man, dafs Galmei, das Zink enthaltende Mineral, zunächft rein dargeftellt werden miiffe, ehe es fich mit einem anderen Metalle verbinden könne, und 1743 gelang es dem Berliner Chemiker Markgraf, das Zink durch Deftillation aus Galmei oder kohlenfaurem Zinkoxyd darzuftellen. Er erhielt es genügend rein, um es durch Hämmern in dünne Tafeln verwandeln zu können. Uebrigens war Zink fchon früher in China als Metall bekannt und wurde von dort, allerdings in geringerer Güte und in kleinen Mengen, durch die Holländer, fpäter durch die Engländer nach Europa eingeführt. In gediegenem Zuftande findet fich Zink nirgends vor, nur immer mit anderen Stoffen in Verbindung. Im Jahre 1805 entdeckten die Engländer Sylveßer und Ilopfon die Eigenfchaft diefes Metalles, bis zu einer Temperatur von 150 Grad C. erhitzt, fo gefchmeidig und dehnbar zu werden, dafs es fich zu Blech auswalzen und zu Draht ziehen läfft. Diefer Entdeckung verdankt die heutige Zink-Induftrie ihren Auflchwung. Die Engländer bezogen ihr zu Dachdeckungszwecken verwendetes Zink früher aus Indien und aus den Kupfergruben von Schottland. Heute beherrfchen die beiden Gefellfchaften

181.

Zink.

156

Vieille-Montagne mit Erzgruben bei Lüttich und Namur in Belgien, fo wie im Bezirk Bensberg und Altenberg bei Aachen, und die »Schlefifche Aktien-Gefellfchaft für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb« zu Lipine in Oberfchlefien faft ganz allein das Zinkgefchäft.

In Preufsen wurden die erden Verfuche, Zink zur Dachdeckung zu verwenden, im Jahre 1813 zu Berlin in der Königl. Eifengiefserei gemacht. Schon 1814 wurde das Königl. Schlofs dafelbft zum Theile mit Zinkplatten eingedeckt, und von diefem gelungenen Verfuche an datirt feine Anwendung bei allen königlichen Gebäuden. Die Bleche wurden wie Kupferplatten gefalzt; doch war ihre Fabrikation immer noch fo mangelhaft, dafs fie bei der Verarbeitung erwärmt werden mufften, um ihre Sprödigkeit überwinden zu können. Nebenbei wurden übrigens die Tafeln auch zufammengelöthet, noch früher aber aufgenagelt, das fchlechtefte Verfahren, welches man bei Metalldeckungen anwenden kann. Später wurden die Ränder der Bleche durch wulftartiges Umbiegen mit einander verbunden⁸⁸).

182.

Eifen.

Die Verarbeitung und Benutzung des Eifens ift nächft der des Kupfers den Menfchen am längften bekannt. Schon 2000 Jahre vor Chr. machten die Aegypter, zur Zeit Mofes’ (1550 vor Chr.) die Hebräer und im trojanifchen Kriege die Griechen davon Gebrauch ; doch erft bei den Römern, welche bereits 100 Jahre vor Chr. die Eifenlager der Infel Elba und der Provinz Noricum, unferer heutigen Steiermark , ausbeuteten und befonders diefes norifche Eifen hoch fchätzten, kam die Eifeninduftrie zu grofs-artiger Entwickelung. Hauptfächlich Plinius berichtet darüber im XXXIV. Buche (Cap. 39—47) und fagt, dafs mit dem Eifenerze nicht nur die Erde aufgeriffen, die Bäume gefällt und die Steine behauen würden, fondern dafs man es auch im Kriege zu Raub und Mord verwende. Ferner erwähnt er bereits den Eifengufs. Nach der Völkerwanderung verbreitete fich die Eifeninduftrie von Steiermark aus über das übrige Europa ; im IX. Jahrhundert über Böhmen nach Sachfen, Thüringen, dem Harz und dem Niederrhein; von hier aus, wo der holländifche Eifenhüttenbetrieb befonders während des XII. Jahrhundertes eines hohen Rufes genofs, im XV. Jahrhundert nach England und Schweden.

Die Anwendung des Eifens zur Dachdeckung ift noch ziemlich neu, befonders im weltlichen Europa, wo hauptfächlich in jüngerer Zeit das Zinkblech feiner Einführung hindernd im Wege ftand. In Rufsland und Schweden wird es dagegen, und zwar angeblich fchon feit der Regierung Peters des Grofsen, alfo feit etwa 1700, fehr häufig dazu benutzt, felbft bei öffentlichen Gebäuden, Kirchen u. f. w., deren Dächer, wie z. B. bei den Domen in Moskau, Smolensk, Witebsk, in Folge ihres Oelfarbenanftrichs, in bunten Färbungen, roth, grün, fchieferfarben u. f. w., prangen. Im Jahre 1836 verfuchte man zur Dachdeckung das Eifenblech ftatt des Zinkes in Paris einzuführen, ftrich daffelbe aber nicht mit einer vege-tabilifchen Farbe an, fondern unterwarf es nach der Erfindung von Sorel einer Verzinkung oder »Gal-vanifirung«, wie es in Frankreich heifst, um es vor Oxydation zu fchtitzen. Mit derart verzinktem Eifenblech wurde damals z. B. die Kathedrale von Chartres eingedeckt. Diefe Erfindung erft, auf welche wir fpäter noch eingehender zurückkommen werden, hat die ausgedehntere Anwendung des Eifenblechs zu Dachdeckungen möglich gemacht, da der bisherige Anftrich mit Oelfarbe nur von geringer Dauer war und alle 3 bis 4 Jahre erneuert -werden muffte, follte nicht das dünne Eifenblech fehr rafch der Zer-ftörung durch Roft anheim fallen. Nebenbei wurden fchon zu Anfang diefes Jahrhundertes gufseiferne Dachziegel zu Gräce-de-Dieu bei Befançon hergeftellt, welche dem Roften fchon an und für fich nicht fo ausgefetzt find, als gewalztes Blech, zum Schutz aber noch in ein Bad von Oel und Bleiglätte in erhitztem Zuftande getaucht waren. Rondelet verwendete folche Gufsziegel zur Eindeckung des Palais Bourbon in Paris im Jahre 1818. Auch in Deutfchland werden, wie wir fehen werden, feit etwa 30 Jahren ver-fchiedenartige Ziegel in Gufseifen hergeftellt, ohne dafs diefelben jedoch fich einer gröfseren Verbreitung rühmen könnten. Hier ift es befonders das verzinkte ,■ feltener verbleite Eifenwellblech, welches bei Fabrikanlagen, Schuppen u. f. w. eine ausgedehnte Anwendung gefunden hat. Daffelbe wurde zuerft im Jahre 1851 als »patentâtes wellenförmiges Eifenblech« aus England eingeführt und in Berlin zur Eindeckung des Königl. Mühlen- und Speichergebäudes am Mühlendamm benutzt, zugleich aber auch in dem-felben Jahre von der Hermannshütte in Oberfchlefien als »Waffelblech« hergeftellt ⁸⁹).

183.

Vortheile

der

Metalldächer

Die Vortheile der Metalldächer im Allgemeinen find:

im

1) Die Möglichkeit, gröfsere Flächen mit einer nur geringen Zahl von Fugen eindecken und diefe vollkommen dicht geftalten zu können. Die Flächen einer Allgemeinen. Metallblechdeckung geben Wind und Wetter nur geringe Angriffspunkte im Gegen-

ss) Weiteres über Zink fiehe in Theil I, Band 1, elfte Hälfte (Abth. I, Abfchn. 2, Kap. 1, a: Zink) diefes »Handbuches«. S9) Weiteres über Eifen fiehe in Theil I, Band 1, erfte Hälfte (Abth. I, Abfchn. 1, Kap. 6: Eifen und Stahl) diefes

fatze zu den Eindeckungen aus natürlichem oder künftlichem Geftein, werden allerdings aber auch, wenn einmal der Sturm einen Angriffspunkt gefunden hat, in grofsem Umfange aufgerollt, fo dafs bei derartigen Befchädigungen oft eine volle Neueindeckung nothwendig wird.

2)    Die erhebliche Sicherheit gegen Uebertragung des Feuers von aufsen, ver-fchieden übrigens bei den einzelnen Metallen, ihrem Schmelzpunkte entfprechend.

3)    Die grofse Haltbarkeit und Dauer und im Ganzen feltene Veranlaffung zu Ausbefferungen, fobald die Eindeckung den Eigenfchaften des Metalles entfprechend und forgfältig ausgeführt worden ift.

4)    Die Freiheit, eben fo die fteilften, wie die flachften Dachflächen, ja auch Terraffen damit eindecken und defshalb die Dachneigung auf ein Mindeftmafs be-fchränken zu können, wodurch fleh Erfparniffe bei den Koften des Holzwerkes ergeben, eben fo wie

5)    ihre Leichtigkeit, welche geftattet, für das Dachgerüft Hölzer von geringeren Stärkeabmeffungen zu verwenden, als bei den fchweren Stein- und Holz-cementdächern. Schliefslich :

6)    Die Einheitlichkeit des Materials, weil die Anfchlüffe an Mauern und Durchbrechungen der Dächer, wie Schornfteine, Dachlichter u. f. w., die Eindeckungen von Kehlen, Graten u. f. w. fleh mit demfelben Metalle leicht und bequem ausführen laffen. Gerade diefe Anfchlüffe find bei manchen Dachdeckungen, befon-ders beim Holzcementdach, der wundefte Punkt.

184.

Nachtheile

der

Metalldächer

im

Allgemeinen.

Diefen Lichtfeiten der Metalldeckungen flehen natürlich auch Schatten feiten gegenüber. Darunter find hervorzuheben :

1)    Die zum Theile ziemlich erhebliche Koftfpieligkeit, welche die Anwendbarkeit der Kupfer- und auch Bleibedachungen in hohem Grade befchränkt.

2)    Das Erfordernifs grofser Sachkenntnifs und Sorgfalt fowohl bei Herftellung, als auch fpäter bei Ausbefferungen der Deckungen.

3)    Das gute Wärmeleitungsvermögen und der dadurch bedingte ftarke Tempe-raturwechfel in den Dachräumen, fo wie

4)    das dadurch veranlaffte Schwitzen des Metalles und die Nothwendigkeit auf die Befeitigung diefes Schwitzwaffers fchon bei der Anlage der Dächer Rückficht zu nehmen.

Das Einheitsgewicht der 5 zur Dachdeckung verwendeten Metalle beträgt bei : Blei .

Zinn .

Kupfer Zink .

Eifen .

Die fpecififche Wärme derfelben, d. h. die Wärmemenge, welche erforderlich ift, um die Temperatur von 1kg eines Körpers um 1 Grad C. zu erhöhen, ift äufserft verfchieden, diefelbe beträgt bei :

.    11,25 bis 11,37,

.    7,18 bis 7,29,

bis 9,o,

.    7,125 bis 7,2,

.    7,79.

185.

Einheitsgewicht

und

Wärmeleitungs-

vermögen.

186.

Specififche

Wärme.

Blei    .    .    .    0,o3i4,

Zinn    .    .    .    0,0562,

.    0,0952

Kupfer    .

Zink    .    .    .    0,0955,

Eifen .    .    .    0,i

i₅8

Dagegen ift das Wärmeleitungsvermögen bei:

Blei ...    30

Zinn .

Kupfer .

Zink .

Eifen

187.

Längen-

ausdehnnng.

.    .    51—58,

. 260,

. . 92—110,

. . 60.

Blei ift daher ein etwa ^3-mal fo guter Wärmeleiter, wie Zink. Nimmt man alfo unter fonft gleichen Verhältniffen eine Bleideckung von 2 deckung von 1

mal beffere Ifolirung, alfo fechsmal befferen Wärmefchutz für die Dachräume bilden.

Anders ift das Verhältnifs bei den durch die Temperaturveränderungen hervorgerufenen Längenausdehnungen, welche bei den Conftructionen zu berückfichtigen find. Diefe müffen fo befchaffen fein, dafs die einzelnen Theile, aus welchen die Deckung zufammengefetzt ift, alle aus den Temperaturfchwankungen folgenden Form- und Gröfsenveränderungen erleiden können, ohne dafs dadurch die Einheitlichkeit und Dichtigkeit der ganzen Metallfläche irgend wie beeinträchtigt würde. Diefe Bedingung allein verurfacht die grofsen Schwierigkeiten bei Metalldeckungen, welche bis heute noch nicht bei allen Deckungsarten in vollkommener Weife überwunden find.

mm

und eine Zink-

mm

Stärke an, fo wird das Blei der letzteren gegenüber eine fechs-

Die Längenausdehnung der hier in Betracht kommenden Metalle beträgt bei 1 Grad C. Wärmezunahme für:

Eifen .

Kupfer Zinn .

Blei .

Zink .

188.

Schmelzpunkt.

819 — 0,001 211 ,

582 — 0,001 643 ,

¹/51 6 — O₍001 93 8 ,

/351 = 0,0 0 2 848,

/3 2 2 = 0,0 0 3 1 08.

Auch hier ift bei Eifen die Ausdehnung am geringften, bei Zink, dem am häufigften verwendeten Metalle, am gröfsten.

Der Schmelzpunkt liegt beim :

11

189.

Feftigkeitswerthe für Zug.

Blei .... bei 334 Grad C., Schmiedeeifen »    1500—1600 Grad C.,

Kupfer ...»    1090 Grad C.,

Zink Zinn .    .

Die Feftigkeitswerthe für Zug (Bruclibelaftung) find bei: Blei

Schmiedeeifen . .    3000—3300

Kupfer ....    2000—2300

Zink .    .

Zinn .

412

228

125

1900

350

Kilogr. für 1 <icm?

Die häufige Anwendung von Zink erklärt fich durch feine Billigkeit und gröfsere Bildfamkeit, feine Widerftandsfähigkeit und dem entfprechend gröfsere Dauerhaftig-Zmkbieches keit gegenüber dem Eifenblech, welches nur den Vorzug gröfserer Tragfähigkeit und, wie bereits erwähnt, geringerer Formveränderung bei Temperaturunterfchieden beanfpruchen kann. Ohne fchützenden Ueberzug ift Eifenblech überhaupt nicht verwendbar, weil es binnen kurzer Frift der Zerftörung durch Oxydation, durch Roften, anheimfallen würde.

190.

Vorzüge

des

Eifenblech.

Früher beftand der fchiitzen.de Ueberzug bei Eifenblech ausfchliefslich aus einem afphaltreichen Theeranftrich oder in einem mehrfachen Anftriche von Oel-farbe, der an beiden Seiten der Bleche vor der Verwendung aufgetragen, fpäter nur an der Aufsenfeite erneuert werden konnte, weil die als Unterlage dienende Bretter-fchalung jede Ausbefferung an der Innenfeite verhinderte. Der Oelfarbenanftrich begann immer mit einer ein- oder zweifachen Grundirung mit Eifen- oder beffer Bleimennige, worauf eine mindeftens doppelte Lage von Graphit-Oelfarbe folgte. In Fällen, wo auch heute noch Anftriche von Eifenblech ausgeführt werden füllen, würde vor Allem Rahtjen s Patentfarbe dafür zu empfehlen fein, welche feit Anfang der fechziger Jahre bekannt ift und urfprünglich nur zum Anftrich eiferner Schiffe beftimmt war. Späterhin bei Eifenbauten aller Art verwendet, hat fie fich befonders in ihrer urfprünglichen braunen Tönung vortrefflich bewährt, namentlich an Stellen, welche der Näffe und Feuchtigkeit ausgefetzt waren. Eine Grundirung mit Mennigfarbe mufs auch diefem Anftrich vorhergehen.

191.

Schützende

Ueberzüge.

Vorzüglicher ift jedenfalls die Verzinkung der Eifenbleche da, wo die Verdachung nicht Niederfchlägen von faueren Dämpfen, wie in der Nähe von chemi-fchen Fabriken, oder ftarkem Rauche und Rufsbildung ausgefetzt ift, welche die den dünnen Zinküberzug zerftörende, fchwefelige Säure enthalten. Gerade für Wellblech ift Rufs aufserordentlich gefährlich, weil derfelbe in den Vertiefungen des erfteren lieh anfammelt und dort vorzugsweife die Zerftörung des Zinküberzuges und danach des Eifenbleches felbft verurfacht, wo fich die Niederfchläge anfammeln und abgeleitet werden. In neuerer Zeit wird aus diefem Grunde der Verbleiung des Eifenbleches vielfach der Vorzug gegeben, welche allen Säuren, mit Ausnahme der Effig- und Kohlenfäure, widerfteht. Die Verbleiung findet haupt-fächlich bei Tafelblechen ftatt. Bei Kohlenfäure enthaltenden Gafen ift nur Zinkblech oder emaillirtes Eifenblech zu benutzen, letzteres allein bei ammoniakalifchen Dünften. Die Emaillirung des Eifenblechs wird in allen Farbentönen, vom ftumpf-ften Grau bis zum leuchtendften Roth, hergeftellt und hat befonders noch den Vorzug, die damit gefchiitzten Blechtafeln den thermifchen Einflüßen weniger zugänglich zu machen, fo dafs deren Verwendung an folchen Stellen befonders empfehlenswerth ift, wo die erhitzende Einwirkung der Sonnenftrahlen vermindert werden Toll.

Verzinntes Eifenblech, das fog. Weifsblech, wird feiner geringen Haltbarkeit wegen überhaupt nicht mehr zur Dachdeckung benutzt, eben fo -wenig wie das Rabateifche Verfahren Anwendung findet, welches darin beftand, die verzinkten Eifenbleche noch mit einem dünnen Bleiüberzuge zu verfehen, der die Zinkrinde wieder vor dem Angriffe der vorhin erwähnten Säuren fchützen füllte.

Zink erhält nur feiten einen fchützenden Ueberzug durch Oelfarbe, und zwar dann, wenn es Dünften von Salpeterfäure, Ammoniak, Schwefelfäure, fchwefeliger Säure, Chlor u. dergl. ausgefetzt ift oder wenn lösliche Salze oder Alkalien enthaltendes Traufwaffer oder folches von Holzcementdächern darüber geleitet wird, welche mit Mergel oder lettigem Kies bedeckt find. Ift die Zinkoberfläche dadurch fchon angegriffen, fo wird ein Anftrich kaum mehr darauf haften oder einen lange dauernden Schutz gewähren.

Auf neuem Zinkblech ift zunächft wieder als Grund ein Menniganftrich für weitere Oelfarbenanftriche auszuführen. Für folche empfiehlt fich befonders, bereits über 30 Jahre bewährt, fog. »Neofilexore«, eine Zufammenfetzung von Zinkweifs mit einem kiefelhaltigen Material, welche von der erwähnten Gefellfchaft Vieille-

i6o

Montagne hergeftellt und vertrieben wird. Der Anftrich giebt der Zinkbedachung einen fteinähnlichen Ton, haftet vorzüglich auf dem Metalle, bedarf aber beim Aufträgen einer gewiffen Sachkenntnifs. In Frankreich wird das für Zinkarbeiten be-ftimmte Zinkblech häufig noch verbleit.

Blei wird in Frankreich nur mit Fett, welches einen Zufatz von Graphit erhält, abgerieben, wodurch es einen dünnen, unlöslichen Seifenüberzug bekommt. Kupfer bedarf keinerlei Schutzmittel.

192.

Formen

der

Dachdeckungs

metalle.

Die Formen, in welchen die genannten Metalle bei Dachdeckungen zur Verwendung kommen, find :

1)    glatte Bleche in Tafeln (Zink, Eifen und Kupfer) und in Rollen (Blei);

2)    gerippte, cannelirte und gewellte Bleche (Zink und Eifen), letztere auch bombirt, d. h. in der Längsrichtung nach einer Kreislinie gebogen ;

3)    Formbleche in Geftalt von »Rauten« oder in Nachahmung von Schiefern als »Schuppen«, gewöhnlich fchon von den Zinkhütten zur Deckung fertig geliefert, dann in Form von »Kramp- oder Falzziegeln« (gewöhnlich verzinktes oder email-lirtes Eifenblech); endlich

*93-

Unterlage.

194.

Löthen.

4)    Eifengufsplatten, meift afphaltirt oder emaillirt.

Mit Ausnahme der gewellten Eifenbleche, für welche in Folge ihrer gröfseren Tragfähigkeit eine Auflagerung auf Pfetten genügt, bedürfen die übrigen Formen faft durchweg einer Bretterfchalung oder wenigftens breiter Lattung. Erftere ift defshalb vorzuziehen, weil fie das unangenehme Schwitzen des Metalles einiger-mafsen mildert; doch find nur fchmale Bretter bis höchftens 20cm Breite zu verwenden, um das fchädliche Werfen derfelben zu befchränken, und mit etwa 1 cm breiten Fugen zu verlegen, damit fie fich bei Durchnäffung mit Schwitzwaffer nach Belieben ausdehnen und leichter trocknen können.

Die Verbindung der Bleche unter einander gefchieht bei Eifen allein durch Falzen und Nieten, bei den übrigen Metallen durch Falzen und Löthen. Löthen wird bekanntlich das Verfahren genannt, mittels welchen man 2 Metallftücke, ohne fie zu fchmelzen, mit Hilfe eines dritten Metalls, des »Lothes« fo verbindet, dafs ihre Vereinigung völlig dicht ift und einen gewiffen, nicht allzu grofsen Hitzegrad aushalten kann. Das Loth haftet nur auf einer blanken Metallfläche feft, welche frei von Oxyd und Unreinigkeiten ift und welche man durch Abfchaben oder Feilen oder auf chemifchem Wege durch Löfungsmittel, wie verdünnte Säuren und Alkalien, Ammoniak u. f. w., erhält. Während des Vorganges des Löthens müffen ferner Loth und Metallflächen vor Oxydation durch Abhaltung der Luft von den Löthftellen gefchützt werden, was man durch Ueberftreuen der zu löthenden Stelle oder auch nur durch Beftreichen des »Löthkolbens« mit Salmiak, Colophonium, Baumöl, Borax u. f. w. bewirkt.

zur

Das Loth darf beim Schmelzen durchaus nicht einen höheren Hitzegrad erlangen, als die zufammenzulöthenden Metalle ; es mufs dünnflüffig fein, um in die feinfte Fuge zu dringen, darf nicht zu fchnell erftarren, um die nöthige Zeit zu einer Verbindung der Metalle zu geftatten, und mufs endlich in feiner Farbe mit diefem übereinftimmen. Die Haltbarkeit der Löthung hängt allein von der Fertigkeit des Lothes ab, welches gewöhnlich in Form von langen, dünnen Stangen Anwendung kommt. Es giebt leicht flüffiges, weiches Loth, »Schnellloth«, und ftreng flüffiges »Hart- oder Schlagloth«. Wir haben es bei den Dachdeckungsmetallen, Zink, Blei und Kupfer, nur mit Schnellloth zu thun, und als folches wird

ftets Zinn in der üblichen Mifchung mit Blei als Löthzinn gebraucht, felbft bei Kupfer für verdeckte Arbeit, welche nicht in der Werkftätte ausführbar ift. Sonft nimmt man hierbei Zink in Verbindung von Kupfer, alfo Meffing. Verzinktes Eifen läfft fich allenfalls wohl löthen; doch ift hierbei die Verbindung nicht fehr haltbar. Um Zink zu löthen, bedarf man der Salzfäure (fauere Löfung von Chlorzink), welche bei den anderen Metallen entbehrlich ift.

Beim Löthen mit dem Kolben wird die gereinigte, zu löthende Naht mit Co-lophonium beftreut oder mit Löthfett, einer Mifchung aus 1 Theik Colophonium, 1 Theil Talg und ein wenig Baumöl mit geringem Zufatz von Salmiakwaffer, bei Zink, wie erwähnt, mit gewöhnlicher Salzfäure beftrichen. Hierauf wird mittels des auf Holzkohlenfeuer erhitzten Kolbens ein wenig Löthzinn abgezogen und durch Ueberftreichen der Naht in die Luge gebracht, welche mittels des Löthholzes oder der Löthzange feft zufammenzupreffen ift. Die Spitze des Kolbens mufs während des Löthens ftets gut verzinnt und fehr rein gehalten werden. Die Verwendung der Säure auf dem Dache und gar der Gebrauch der Holzkohlenfeuerung beim Löthen bringen grofse Gefahren für das Gebäude mit fich, wefshalb diefes Verfahren ftets auf das Nothwendigfte zu befchränken und ftreng zu überwachen ift. Zahllofe Brandunfälle bei Neubauten find auf die Lahrläffigkeit beim Löthen der Dachdeckungen zurückzuführen.

WS-

Elektrifches

Verhalten

der

Metalle.

196.

Traufwaffer.

197.

Befeftigungs-

mittel.

Befonders bei den Befeftigungstheilen der Bleche auf den Dachfchalungen, dem Dachgerippe u. f. w. ift das gegenfeitige, elektrifche Verhalten der Metalle zu berückfichtigen. Es ift defshalb die Verbindung von Kupfer und Eifen oder Zink eben fo zu vermeiden, wie die Leitung des Traufwaffers von Kupferdeckungen über Eifen- oder Zinkblech, welches durch keine Ueberzüge gefchützt ift. In folchem Lalle würde das Eifen- oder Zinkblech fehr bald in der Weife zerftört werden, dafs das durch das ablaufende Waffer losgefpülte Kupferoxyd fich zum Theile am Zink feft fetzt, wodurch an den betreffenden Stellen Löcher entftehen. Eben fo treten bald Zerftörungen ein, wenn Verzierungen von Zinkgufs auf Kupferdächern angebracht werden. Sie beginnen an den Befeftigungsftellen, worauf, abgefehen von der Befchädigung felbft, noch das Herabfallen der Ziertheile zu beforgen ift ⁹⁰).

Das von Kupfer- und Bleidächern abgeleitete Traufwaffer ift für häusliche Zwecke nicht zu benutzen, weil daffelbe immer mehr oder weniger giftige Beftandtheile, wie Kupferoxyd (Grünfpan) oder Bleioxyd (Bleiweifs) aufgenommen haben kann.

Zur Befeftigung auf Holz verwendet man bei Walzblei verzinkte oder verzinnte Eifennägel, bei Kupferdeckung kupferne, bronzene oder verkupferte Eifen-nägel oder -Schrauben. In derfelben Weife müffen Metalltheile behandelt fein, welche zur Verfteifung der anzuwendenden Bleche dienen follen, befonders bei getriebenen Arbeiten.

Bei allen Metalldeckungen ift das Löthen und Nageln als ein nothwendiges Uebel zu betrachten, welches unter allen Umftänden auf das'geringfte Mafs zu befchränken ift. Denn durch beide Befeftigungsarten wird die Beweglichkeit der Bleche befchränkt, was leicht das Brechen oder Reifsen derfelben bei ftarken Temperatur-unterfchieden verurfacht. Jedenfalls follte nach jeder Löthung das Blech von etwa anhaftender Säure mit reinem Waffer abgefpült werden, um Oxydationen zu verhindern, eben fo wie es als Regel gilt, dafs keine Nagelung unbedeckt bleibe, weil eine folche ftets mehr oder weniger undicht ift.

⁹⁰) Siehe: Deutfche Bauz. 1886, S. 536.

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

IÓ2

ig8.

Verbindungs-formen der Bleche.

Es feien nun hier noch die verfchiedenen Arten von Blechverbindungen vor-ausgefchickt, wie fie von den Hüttenwerken mit Hilfe der Mafchine ausgeführt werden. Es empfiehlt fich, die Bleche von den Fabriken in folcher Bearbeitung zu beziehen und diefe nicht den Klempnern zu überlaffen, weil, wie fchon bemerkt, bei der Sprödigkeit befonders der Zink- und Eifenbleche leicht ein Reifsen oder Brüchigwerden eintritt, wenn die Biegungen mittels unvollkommenen Handwerkszeuges kurz vor dem Verlegen, wenn möglich auf der Bauftelle felbft, vorgenommen werden. Die bei den Hüttenwerken etwas höheren Preife machen fich in Folge der forgfältigeren Arbeit reichlich bezahlt. Dem Klempner bleibt dann nur die Her-ftellung der Blechverbindungen an Anfchlüffen von Mauern, Aus-fteigeluken, Rinnen u. f. w. überlaffen.

Fig. 394-

Fig. 393- Fig. 396.

Fig. 397-

Es ftellen vor: Fig. 394 die Nietnaht, Fig. 395 die Föthnaht,

Fig. 396 die einfach gefalzte Naht,

Fig. 397 die »doppelt gefalzte Naht oder Doppelfalznaht«, Fig.398 die Aufkantung, Fig. 399 die Ab- -kantung, Fig. 400 (oder fymmetrifch dazu geftaltet) die Einkantung,

Fig. 401 (oder fymmetrifch dazu geftaltet) die Umkantung und Fig. 402 den Falz (unterfcheidet fich von Fig. 400 dadurch, dafs

unter der Biegung höchftens eine .....

doppelte Blechdicke Raum hat).

Wird der Falz durch Zufchlagen gefchloffen, fo nennt man dies Um-fchlag. Fig 403 zeigt den Umfchlag nur an der Vorderkante gefchloffen,

Fig. 404 eine Abkantung mit innerem Falz, Fig. 405 die Abkantung mit fcharfer Einkantung, Fig. 406 den Wulftfalz, bei welchem der Wulft an der Falzfeite liegt; derfelbe könnte aber eben fo in der Mitte oder auf der flachen Seite angebracht fein. Fig. 407 ftellt den Hohlumfchlag dar, fobald die Rolle weniger als 5 mit der Mafchine gebogener Wulft, Fig. 409 ein angefetzter Wulft, Fig. 410 ein einfach ftehender Falz und Fig. 411 ein doppelt flehender Falz; Fig. 412 ift die Verbindung der Fänge nach aufgekanteter und oben fcharf eingekanteter Deckbleche, deren Stofs durch einen übergefchobenen Wulft bedeckt und verbunden ift⁹¹).

Fig. 398.

Fig. 401.

Fig. 404.

Fig. 407.

Fig. 410.

Fig- 399-

Fig. 402.

Fig. 405.

Fig. 408.

Fig. 411.

Fig. 400.

Fig. 403.

if'ig. 406.

Fig. 409.

Fig. 412.

mm

Durchmeffer hat, fonft Wulft genannt; Pdg. 408 ift ein

Fig. 4I3-

Fig. 414.

Fig. 415-

Fig. 416.

!Ó3

Aus diefen Grundformen laffen fich noch verfchiedenartige Verbindungen zufammenftellen, z. B. Fig. 413 aus Fig. 399 u. 402, der fog. doppelte Vorfprungs-ftreifen, welcher bei Rinnenanfchlüffen gebraucht wird, eben fo Fig. 414, eine Zu-fammenftellung von Fig. 405 mit Fig. 399, die fehr ähnlichen log. Dreikante (Fig. 415 u. 416) u. f. w.

b) Dachdeckung mit Kupferblech.

Unter allen zur Dachdeckung brauchbaren Metallen ift Kupfer das dauerhaftefte, feiner Patina wegen das fchönfte, aber auch das theuerfte. Aus dem letzten Grunde wird es immer nur feiten und faft ausfchliefslich bei monumentalen Gebäuden angewendet, obgleich altes Kupferblech noch ungefähr die Flälfte des Werthes von neuem hat. Die Oberfläche des Kupferbleches, rauh, wie bei Schwarzblech, von hellrother Farbe mit gelben, blauen bis fchwarzen Flecken, die an der freien Luft nach einigen Tagen verfchwinden, oxydirt fehr bald und erhält einen grünen Ueber-zug, welcher dem Metalle feft anhaftet und folchen Schutz verleiht, dafs ein Ueber-zug mit anderem Metall oder mit Oelfarbe völlig entbehrlich ift. Defshalb mufs man fich auch hüten, diefe fchiitzende Krufte aus einem hier fehr falfch angebrachten Schönheitsgefühle durch Abfchaben zu entfernen, weil dann das Kupferblech durch neue Oxydation gefchwacht und fchliefslich zerftört werden würde. In Frankreich verwendete man früher äufserft dünne Kupferbleche, welche in wenigen Jahren fchon undicht und defshalb verzinnt wurden. Von folchem Schutzmittel ift bei Kupfer durchaus abzurathen, fchon aus dem Grunde, weil dadurch die fchöne Färbung deffelben in F'olge der Oxydation verdeckt würde.

mm

199.

Ausfehen.

200.

Blech-

abmeffungen.

Man unterfcheidet nach der Stärke: Rollkupfer (das dünnfte Blech), 0,3 bis 0,5 ftark und nur zu Ausbefferungsarbeiten verwendbar, Dachblech, Rinnenblech, Schiffsund Keffelblech. Scharf beftimmte Handelsforten, wie beim Zinkblech, giebt es nicht. Das Blech zur Dachdeckung wird mindeftens 0,5 mm ftark genommen, in allen Ab-meffungen, die aber 2,o qm nicht überfteigen; die Verwendung zu kleiner Stücke ift wegen des Verluftes bei der Falzung zu koftfpielig; zu grofse Bleche werden wegen des Ausfchuffes beim Walzen zu theuer. Am bequemften ift eine Gröfse von l,o x 2,o m, wobei es gleichgiltig ift, ob die Bleche mit der Walzrichtung vom Firft zur Traufe oder parallel der Traufe verlegt werden.

Das zur Eindeckung der Nicolai-Kirche in Potsdam verwendete Kupferblech wog für den Quadrat-P'ufs 1¹ji Pfund, alfo für 1 qm etwa 6,2%, was einer Stärke von ungefähr 0,6 6 mm entfprechen würde. Im Allgemeinen fchwankt die Stärke der Dachbleche zwifchen 0,5 bis l,omm; doch wird die Stärke von 0,66 mm, welche dem Zinkblech Nr. 12 entfpricht, oder eine folche von 0,7 5 mm und dem Gewicht von 7,o kg am meiften verwendet. Nur für Bekleidungen, welche fich weit frei tragen follen, wie bei Säulen, bedient man fich mindeftens 0,8 mm ftarker Tafeln.

201.

Eindeckung.

Gewöhnlich erfolgt die Eindeckung auf einer Verfchalung von befäumten Brettern, wobei davon abzurathen ift, letztere mit fehr weiten Fugen zu verlegen, wie manchmal vorgefchlagen wird, weil mit der Zeit das Kupfer fich dicht auf die Unterlage auf legt und ftarke Fugen fich defshalb aufsen kenntlich machen würden. Um eine Bewegung der Bleche bei Temperaturveränderungen zu geftatten, dürfen fie nicht unmittelbar auf der Unterlage befeftigt, auch nicht mit einander verlöthet, fondera müffen unter einander durch Falze verbunden werden. Es gehen in Folge deffen nach jeder Richtung hin 4cm vom Kupferblech für die Dachfläche verloren.

Fig- 4V-

In der Richtung vom Firft zur Traufe wird der doppelt fliehende Falz (Fig. 417), in wagrechter Richtung der liegende Falz (Fig. 418) angeordnet, um dem abfliefsenden Waffer kein Hindernifs zu bereiten. Da bei ftärkerem Bleche auch diefer Falz eine gröfsere Dicke erhalten wird, hängt die Dachneigung hiervon einigermafsen ab. Während bei dünnen Blechen eine folche von 1 : 25 (Höhe zur Gebäudetiefe) ausführbar ift, mufs diefelbe bei ftärkeren Blechen auf 1 : 20 ermäfsigt werden, wenn das Waffer ungehindert abfliefsen foll. Bei Terraffen ift auch noch das Verhältnifs 1 : 50 möglich; doch müffen bei folchen Dächern, welche betreten werden follen, nach Fig. 419 Schiebefalze mit 3cm breiter Umbiegung angeordnet oder die vom Firft zur Traufe laufenden Falze niedergelegt und auch verlöthet werden. Um diefe Löthung ausführen zu können, mufs an den betreffenden Stellen erft eine Verzinnung des Kupfers vorhergehen. Auch verwendet man dabei, der Sauberkeit der Ausführung wegen, ftatt der Salzfäure Colophonium. Sollen die Längsfalze kräftig Achtbar werden, fo bildet man fie nach Fig. 420 als Gratfalze aus.

Da die Längsfalze in die Querfalze eingebogen werden müffen, ift das Verlegen der Bleche im Verbände nothwendig, damit nicht 4 Tafeln an einer Stelle zufammen-treffen, alfo auch 4 Bleche zufammengefalzt werden müffen (Fig. 421). Wenn aber

¹l2 n. Gr.

Fig. 418.

l|||

ll2 n. Gr.

Fig. 419.

Fig. 421.

o n. Gr.

Fig. 420.

Go n. Gr.

bei fteilen Dächern, Kuppeln u. f. w. die Querfalze in einer ununterbrochenen Linie fortlaufen follen, fo hilft man fich dadurch, dafs man nach Fig. 422 u. 423 den Querfalz kurz vor dem Längsfalz aufhören, die Bleche fich dort alfo nur überdecken läfft.

Diefe Ueberdeckung beträgt 5

und ift unbedenklich auch bei ziemlich flachen Dächern anzuwenden, weil fie nur 2 cm breit ift. Man hat dadurch den Vor-

cm

theil, an

den Stöfsen des Längsfalzes ftatt 4 Blechlagen deren nur 2 zufammen-

lös

falzen zu müffen. Bei fcharfen Kanten, feien fie fenkrecht oder wagrecht, legt man am beiden den Falz an, weil fie dadurch fehr verftärkt werden. Zur Befeftigung der Bleche auf der Schalung dienen Haftbleche oder Hafte, welche aus altem Kupferblech 25 bis 50 mm breit und 60 bis

90mm lang, auch nach Fig. 424 in der Richtung nach dem Blech zu fchmaler ge-fchnitten und mit zwei flachköpfigen kupfernen oder eifernen Nägeln auf der Schalung befeftigt werden. Die Verwendung von kupfernen Nägeln ift theuer; jeden 4. oder 5. Nagel aus Kupfer zu nehmen, wie oft vorgefchlagen wird, ift unzweckmäfsig, weil man diefes Verfahren fall gar nicht überwachen kann. Da die Nägel ftets gegen Feuchtigkeit gefchützt find, fo würden gewöhnliche eiferne ausreichen; denn bei Gelegenheit der Kuppeleindeckung der Si. Hedzvigs-Kirche in Berlin fanden fich⁹²) Nägel vor, welche 115 Jahre lang die Rinne an der Schalung befeftigt und faft gar nicht durch Roft gelitten hatten. Zweckmäfsig ift jedoch die Verwendung der breitköpfigen, verzinnten Schiefernägel. Die Hafte, von denen an jedes Ende einer Tafel einer, die übrigen in Entfernungen von 30 bis 70cm von einander geftellt werden, find mit den Blechen zugleich einzubiegen. Im Ganzen find auf eine Blechtafel etwa 6 bis 8 Hafte und die doppelte Zahl von Nägeln zu rechnen. Will man eine Prüfung der richtigen Vertheilung der Hafte haben, fo läfft man fie länger zufchneiden, fo dafs fie nach dem Verarbeiten aus den Falzen etwas hervorftehen ; fie können dann nachträglich noch leicht ab-gefchnitten werden.

Die Eindeckung beginnt an der Traufe mit dem Anbringen des Saum- oder Verftofsbleches, welches mindeftens 5cm weit vorfpringen und 8cm Auflager zum Nageln haben mufs. Hieran fchliefsen fich die Decktafeln mit einfach flehendem Falze. Uebrigens werden auch hin und wieder manche beim Zinkblech übliche Deckweifen bei der Kupferdeckung angewendet.

Soll eine Kupferdeckung auf maffiver Unterlage, alfo auf Stein-, Monier-Platten u. f. w., z. B. bei einer Kuppel, ausgeführt werden, fo ift die Befeftigung mittels Hafte fchwer oder gar nicht ausführbar. Bei einer Unterlage von Monier-Platten können jene in die Platten an den vorher beftimmten Stellen eingelegt werden; bei Stein ift jedoch nach Plg. 425 die eine Kupfertafel mittels Schleifen von Kupferdraht, welche in Cementmörtel eingelaffen oder eingebleit find, auf der Unterlage zu befeftigen, während die andere Tafel über diefe Befeftigungsftelle fortgreift und

Fig. 422.

Oberes El eck

Unteres BlecTi

lk n. Gr.

Fig. 424.

U2 n. Gr.

Fig. 423.

'Td

P-i

falz

'/so n- Gr.

202.

Eindeckung

auf

maffiver

Unterlage.

166

Fig. 426.

Fig. 425.

letkim g

k—

0,(52 S'"-

-H

Kupfer-Bedachung

Fig. 427.

-T

1.25m

*4 n. Gr.

durch Löthen mit der erfteren zu verbinden ift. Fig. 427 zeigt die feitliche Falzung zweier Bleche in folchem Falle.

Bei der Wiederherftellung des im Jahre 1877 durch Brand zerftörten Gebäudes der Abtheilung des Innern (.Department of the Intei-ior) in Wafhington ift eine eigentümliche Eindeckung mit Kupferblech hergeftellt worden, welche jedenfalls nachahmungswerth ift. Zwifchen I-Eifen (Fig. 426⁹³) erfolgte eine wagrechte Einwölbung mit Hohlziegeln und darüber eine Abgleichung mit Beton, welcher zwifchen je zwei Stöfsen der Kupfertafeln muldenförmig ausgehöhlt wurde, um der Kupferdeckung den nötigen Spielraum zur Ausdehnung bei Temperaturwechfeln zu bieten. Die Deckung gefchah mittels Hafte, welche theils durch Umbiegen an den Flanfchen der Träger, teils unmittelbar auf den Hohlziegeln befeftigt waren. An den über den Beton vorftehenden Schenkeln derfelben ift das eine Kupferblech nur angebogen, das andere jedoch überfalzt und mit erfterem vernietet.

Fig. 428.

Scliraiik

..

’M.

]/₂5 n. Gr.

Beim Neubau des Reichstagshaufes in Berlin wurden durch kreuzweifes Uebereinandernageln von zwei 2cm ftarken Brettlagen als Dachfchalung grofse Tafeln gebildet, die in Abftänden von etwa l,om auf Z-Eifen nach Fig. 428 aufgefchraubt find, fo dafs die Bretter unter 90 Grad zu einander und unter 45 Grad zur Sparrenrichtung liegen. Die doppelte Brettlage hat den Zweck, das Schwitzen des Kupferbleches und das Werfen der Bretter möglich!! zu verhindern. Zur Eindeckung fand Kupferblech in einer Breite von l,om und in einer Länge von 2,o m Verwendung, deffen Gewicht für 1 qcm 7 kg- betrug, fo dafs feine Stärke etwa zu 0,7 5mm anzunehmen ift. Nach Fig. 429 erfolgte der fenkrechte Stofs fo, dafs die Langfeiten der Kupfertafeln etwa 4cm hoch aufgekantet, unterhalb der Mitte diefer Aufkantung in ftumpfem Winkel eingekantet und am oberen Ende derfelben noch einmal etwa 3¹/2 mm breit rechtwinkelig umgekantet wurden. Diefe Aufkantungen werden durch gleichartig gebogene, auf die Schalung genagelte

Fig. 4-29.

Hafte feft gehalten, welche zu diefem Zweck die oberfte, kleine Umkantung mittels einer Falzung umfaffen. Ueber diefe in der Mittellinie der Verbindung nicht ganz zufammenftofsenden Aufkantungen zweier benachbarten Bleche ift ein Wulfb gefchoben, deffen untere Seiten rechtwinkelig umgekantet find und mit diefen Umkantungen genau in den ftumpfen Winkel der Blechauf-kantungen hineinfaffen. Die wagrechten Stöfse find bei den fteileren Dächern nach Fig. 430 in bekannter Weife durch einfache, liegende Ueberfalzung gebildet, bei den flacheren Dächern jedoch nach Fig. 431 fo angeordnet, dafs die untere Tafel, glatt liegend und zugleich mit den

üaiiii

lh,5 n. Gr.

Fig. 430.

Fig- 43¹ •

VA

|§§|;

1/2,5 n- Gr-

Haften auf die Schalung genagelt, von der oberen 19cm weit überdeckt wird. Die obere Tafel wird an der unteren Kante mittels Falz und der erwähnten Hafte fefl gehalten. An den Mauern u. f. w. ift das Deckblech 20cna hoch aufgebogen und oben mit einer am Rande umgefchla-genen Leifte abgedeckt, welche, wie aus Fig. 432 zu erfehen, mit ihrer oberen Kante nicht allein in die Mauerfuge 2

noch aufgekantet ift. In diefer Fuge ift die Leifte durch Bleikeile befeftigt, zwifchen welchen der verbleibende leere Raum mit fog. MeifsnerTchem Patentkitt verftrichen ift.

Die Dachdeckung' mit Kupfer ift nur fehl* erfahrenen Meiftern anzuvertrauen, weil hierzu eine grofse Sachkenntnifs und Umficht erforderlich ift. Um fo mehr ift Vorficht boten, als der Preis des Kupfers ein aufserordentlich fchwan-kender und gewiffen Handelsverhältniffen unterworfener ift, wefshalb die Uebertragung einer folchen Eindeckung immer eine Vertrauensfache fein wird und defshalb fchwerlich auf dem Submiffionswege erfolgen kann.

Fig. 432.

Bleikeil

¹l2,5 n. Gr.

cm

tief hineinfafft, fondern darin

ge-

203.

Vergebung

der

Eindeckungs

arbeiten.

c) Dachdeckung mit Bleiblech.

Die Eindeckung mit Blei wird in Frankreich fehr häufig, in Deutfchland jedoch nur höchft feiten ftatt der Kupferdeckung angewendet. Der an und für fich fchon ziemlich hohe Preis des Bleies wird noch dadurch vergröfsert, dafs Platten von mindeftens 1,5 bis 2,5 von einiger Dauer fein foll. In Deutfchland find folgende Handelsformate des Bleibleches gebräuchlich:

204.

Abmeffungen.

min

Dicke verwendet werden müffen, wenn die Bedachung

I68

Nr

Breite

Gröfste

Länge

Dicke

Gewicht

Nr.

Breite

Gröfste

Länge

Dicke

Gewicht

00 Ob

2,35 bis 2,45 2,35 bis 2,45 2,35 bis 2,45 2,35 bis 2,45 2,35 bis 2,45 2,35 bis 2,45 2,35 bis 2,45 2,35 bis 2,45 2,3 bis 2,4

10,00

10,00

10,00

10,00 10,00

10,00

10,oo 10,00 10,00

Ol Cl *4 OO CD O

HO CO Ol O Ci D- CvT o o t—1 O CT) OO CO lO lQ Tf!

O hh

2,3 bis 2,4 2,3 bis 2,1 2,0 bis 2,25 2,0 bis 2,25 1,5 bis 2,0 1,5 bis 2,0 1,0 bis 1,3 l,o bis 1,3 l,o bis 1,3

10,oo 10,oo 10,00 10,oo 8,oo 8,oo 8,oo 8,oo 8,oo

1,7 5 1,50 1,375 1,25 1,00

34,5

29,o

26,o

23,o

20,o

17,o

15,5

14,0

11,5

Meter

Kilogr.

Meter

Millim.

I Kilogr.

205.

Schmelzbar

keit.

206.

Dauerhaftig

keit.

207.

Uebelftände.

Ein Uebelftand des Bleies, welcher allerdings das Eindecken erleichtert, aber bei einem Brande für die Löfchmannfchaften fehr gefährlich ift und das Löfchen defshalb fehr erfchwert, ift feine leichte Schmelzbarkeit, um fo mehr, als die zur Deckung nöthige Maffe bei der erheblichen Stärke des Bleches eine ziemlich grofse ift.

Die grofse Haltbarkeit der Bleidächer ift durch die Erfahrung erwiefen; denn wir finden in Italien und Frankreich folche, welche mehrere hundert Jahre alt find. Alte Bleibedachung, welche durch Oxydation nicht zu arg befchädigt ift, hat immer noch den dritten Theil des Werthes von neuem Walzblei.

Wie bereits erwähnt, bediente man fich früher ausfchliefslich folcher Bleiplatten, welche auf Sand gegoffen waren; dies hatte nach Viollet-le-Duc den Vortheil, dafs das Metall feine völlige Reinheit behielt und Gufsfehler fich fogleich zeigen mufften, dagegen auch den Uebelftand, dafs die Dicken der Platten ungleich und auch die Gewichte derfelben verfchieden ausfielen.

Das gewalzte Blei hat heute eine durchaus gleichmäfsige Dicke; doch ver-fchleiert das Walzen kleine Riffe und Fehler, welche fich unter dem Einfluffe der Luft fehr bald zeigen und Undichtigkeiten veranlaffen. Weiter, behauptet Viollet-le-Duc, fei das gewalzte Blei dem Wurmftich unterworfen, was nie am gegoffenen Blei beobachtet worden fei. Die kleinen runden Löcher feien durch Infecten hervorgebracht und hätten einen Durchmeffer von 1 mm.

Jedenfalls find dies kleine Holzkäfer (anobkwi pertinax, der gemeine Pochholzkäfer oder die Todten-uhr) von etwa 3 bis 4mm Länge, 1mm Stärke und brauner Farbe, welche, im hölzernen Sparrenwerk oder deffen Bretterbekleidung fitzend, das Holz und dann zugleich das dünne Walzblei durchbohren. Diefe Infecten greifen befonders das faftreiche Holz an, welches nicht durch längeres Liegen im Waffer ausgelaugt ift. Anftriche mit Kreofotöl oder Zinnchlorid fchiitzen einigermafsen gegen ihre Zerftörungen. Auch find fie durch Einträufeln von Queckfilberchlorid in die von ihnen verurfachten kleinen Löcher, wenigftens Anfangs, wo ihre Zahl noch nicht allzu grofs ift, mit Sicherheit zu vernichten ; doch erfordert dies grofse Geduld und wegen der Giftigkeit der Flüffigkeit auch grofse Vorficht.

Im Uebrigen find bei den Kathedralen von Puy und von Chartres auch beim gegoffenen Blei diefe Wurmftiche beobachtet worden, fo dafs fich Viollet-le-Duc mit feiner Behauptung, nur bei Walzblei kämen diefelben zur Erfcheinung, im Irrthum befindet.

Ein zweiter, noch gröfserer Uebelftand zeigt fich bei der Bekleidung von Bretterfchalungen mit Blei, befonders bei Eichenholz, welches früher in Frankreich faft immer zu diefem Zwecke benutzt wurde; doch erft in neuerer Zeit hat fich diefer Fehler bemerkbar gemacht, feitdem der Transport der Hölzer vorzugsweife mit der Eifenbahn erfolgt, während diefelben früher auf dem Waflerwege befördert wurden. Durch das Lagern im Waffer erfolgte das Auslaugen des Holzes, die Befreiung von feinem Safte, welcher heute dem Holze mehr erhalten bleibt. Diefer Pflanzenfaft enthält befonders bei Eichenholz eine anfehnliche Menge von Gerbfäure, welche in äufserft kurzer Zeit die Oxydation des Bleies verurfacht. Es entfteht an der Innenfeite des Walzbleies weifses, erdiges, abbröckelndes, kohlenfaures Bleioxyd, vermengt mit effigfaurem Bleioxyd, welchem die Zerftörung zuzufchreiben ift. Auch das Holz geht dadurch nach und nach in Fäulnifs und Verwefung über. Bei Zink ift diefer Vorgang weniger beobachtet worden; Walzblei dagegen von 2mm Dicke wird fchon nach wenigen Monaten auf die Hälfte feiner Stärke verringert. Aus diefem Grunde wird in Frankreich jetzt für Bleidächer zur Schalung hauptfächlich Tannen- und Pappelholz verwendet; auch bringt man Ifolirungen durch Anftriche, durch dicke Schichten von Goudron, vor Allem aber durch Lagen mit Paraffin getränkten Papieres (papier Jofeph) an, von welchem man wegen feines Gehaltes an Naphthalin annimmt, dafs es auch gegen die Zerftörungen von Infecten Schutz verleiht.

Aber nicht allein durch PIolz wird das Blei angegriffen, fondern auch durch feuchten Gyps-, Kalk- oder Cementmörtel. Bei erfterem bildet ffch fchwefelfaures Bleioxyd, bei letzterem hauptfächlich kohlenfaures Bleioxyd. Soll eine derartige Mörtelfchicht alfo mit Walzblei abgedeckt werden, fo ift es eben fo, wie bei Holzfchalung, nothwendig, eine der oben genannten Ifolirfchichten zwifchenzu-fügen.

Salpeterfäure oder Scheidewafler löst Blei mit gröfster Leichtigkeit felbft in verdünntem Zuftande auf, eben fo wie Salpeter, der ffch manchmal im feuchten Mauerwerk vorfindet, daffelbe heftig angreift. Doch auch die Aufsenfeite einer Bleideckung ift der Oxydation in Folge des Kohlenfäuregehaltes der Luft und des Waffers unterworfen. In ganz reinem, deftillirtem Waffer bleibt Blei völlig unver-fehrt; in gleichfalls deftillirtem, aber der Luft ausgefetztem Waffer oxydirt es aufser-ordentlich rafch, überzieht ffch mit einer weifsen Haut von Bleioxyd (Bleiweifs), welches in Waffer löslich ift und ihm einen füfslichen Gefchmack verleiht. Aus

diefem Grunde ift, wie erwähnt, Traufwaffer von Bleidächern bleiweifshaltig und giftig, für häusliche Zwecke defshalb nicht anwendbar. Um fo mehr wird Blei durch ausftrömenden Dampf zerftört werden, weil derfelbe aus ftark durchlüftetem, deftillirtem Waffer befteht, und defto eher, wenn der Stofs des ausftrömenden Dampfes das Blei unmittelbar trifft und fo die Oxydbildung immer rafch wieder entfernt. Durch längere Berührung des Bleies mit einem anderen, weniger leicht oxydirbaren Metalle, z. B. Kupfer, werden ffch, befonders bei Regenwetter, elek-trifche Strömungen bilden, welche auf die Dauer gleichfalls einen fchädlichen Ein-flufs auf die Haltbarkeit der Bedachung ausüben.

Aus Allem geht hervor, dafs das Walzblei in ziemlich bedeutender Stärke,

Dicke, verwendet werden mufs, wenn es allen auf-

alfo möglichft nicht unter 2 gezählten Übeln Einflüßen, welche feine Oxydation und dadurch eine Verringerung feiner Dicke bewirken, auf lange Zeit widerftehen und bei den in P"olge der Tem-peraturunterfchiede unvermeidlichen Bewegungen nicht reifsen Toll. Denn es ift viel weniger durch feine in Waffer lösliche Oxydfchicht gefchfftzt, wie das Zink, und hat auch eine viermal geringere Zugfeftigkeit als diefes. Während Zinkblech Nr. 13 eine Dicke von 0,7 4mm hat, mufs Walzblei von gleicher Zugfeftigkeit 2,9 6 ftark fein.

208.

Dicke

mm

mm

des

Walzbleies.

170

209.

Vortheile.

210.

Widerftands

fähigkeit.

211.

Dachneigung.

212.

Abdeckung

von

Terraffen.

213.

Abdeckung

von

Firften etc.

bei

Ziegel- und Schieferdächern.

214.

Löthung.

Die Vortheile des Bleies liegen aber in feiner geringeren Brüchigkeit, in feinem befferen Ausfehen und in feiner gröfseren Widerftandsfähigkeit gegen die Angriffe des Windes in Folge feiner gröfseren Schwere und feiner gröfseren Anfchmiegfam-keit an feine Unterlage, fchliefslich in feinem gröfseren Werthe als altes Material.

In Frankreich hält man die gegoffenen Platten für widerftandsfähiger, als das Walzblei in Bezug auf die Bewegungen bei Temperaturveränderungen; doch wird Gufsblei nur feiten verwendet, weil trotz aller Vervollkommnung des Giefsens nie die gleichmäfsige Dicke bei ihm zu erreichen ift, wie beim Walzblei.

Im Ganzen eignet fich das Walzblei weniger zur Eindeckung Feiler Dächer, obgleich es hierzu auch vielfach in Frankreich und in Deutfchland, in neuerer Zeit beim Cölner Dome, verwendet worden ift. Ueber eine Dachneigung von 1 : 3,5 geht man nicht gern hinaus, weil das Blei in Folge feiner bedeutenden Schwere und feiner Weichheit nach erfolgter Ausdehnung durch die Wärme nur widerwillig in feine alte Lage zurückgeht, in der angenommenen Form gern beharrt, fich fenkt, dadurch Beulen und Falten bildet und fchliefslich an den Befeftigungsftellen reifst. Befonders mufs defshalb eine rauhe, unebene Unterlage für die Bleideckung vermieden werden, wefshalb der Ausführung der Schalung grofse Sorgfalt zu widmen und das Paraffinpapier auch in diefer Beziehung zur Verwendung zu empfehlen ift. Ferner fucht man diefem Uebelftande durch Abtreppungen der Holzfchalungen fehr flacher Dächer zu begegnen.

In Folge der Weichheit des Bleies haftet der Fufs beim Betreten deffelben fehr gut darauf, wefshalb es auch gern zur Abdeckung von Terraffen, befonders in Frankreich, Spanien und Italien, benutzt wird, wo der glühenden Sonnenftrahlen wegen die bei uns beliebte Afphaltabdeckung weniger angebracht ift. Die Bretter-fchalung wird dort gewöhnlich durch Gypsauftrag abgeglichen und geebnet, fodann mit Oelpapier abgedeckt.

Erwähnt fei noch die fehr häufige Verwendung des Walzbleies zur Eindeckung von P'irften, Graten und Kehlen bei Ziegel- und hauptfächlich bei Schieferdächern, wozu es fich bei feiner Gefchmeidigkeit und Biegfamkeit, vermöge welcher man es in jede beliebige Form bringen kann, gut eignet. Befonders an der Seeküfte, wo Zinkblech durch Oxydation in Folge des Salzfäuregehaltes der Luft fehr bald zerftört wird und wo aus demfelben Grunde auch Eifenblech nur eine fehr kurze Dauer hat, ift es von allen Metallen allein verwendbar und unentbehrlich, vor Allem für die Auskleidung der Dachrinnen, für welche wir uns fonft gewöhnlich des Zinkbleches bedienen.

Bei Feileren Dächern erfolgt die Eindeckung mit Blei gewöhnlich durch Falzung, welche ihm freie Bewegung läfft, bei flachen jedoch durch Löthung, weil der Wind das Waffer fonft durch die Fugen der P'alzung treiben würde. Wie bei allen Metalldeckungen ift das Löthen aber nach Möglichkeit zu befchränken. Da von der richtigen Ausführung der Löthung die Haltbarkeit der Bleideckung abhängt, feien hierüber erft einige Mittheilungen gemacht, welche, wie fchon ein grofser Theil der vorhergehenden Angaben, der unten genannten Quelle⁹⁴) entnommen find.

Als Loth benutzt man eine Legirung von Blei und Zinn oder einfacher nur Blei felbft. Die Verbindung von Blei und Zinn erfolgt fehr leicht; fie giebt im Allgemeinen dem Blei mehr Fettigkeit, ohne die Eigenfchaften deffelben wefentlich zu ändern ; nur wird es fpröder. Man ftellt zum Zweck des Löthens eine Mifchung von etwa 30 Theilen Zinn mit 70 Theilen Blei her, welche bei 275 Grad C. fchmilzt.

Kienrufs mit Waffer und etwas Leim mifcht. Je dicker das Blei ift, deflo breiter mufs die Löthung aus-fallen, fo dafs fie bei 2 bis 3

breit gemacht wird. Eben fo mufs

mm

cm

Nimmt man mehr als 70 Theile Blei , fo wird das Loth fchwerer fchmelzbar. Im Allgemeinen ift die Löthung dann am haltbarften, wenn lieh die Zufammenfetzung des Lothes möglich!! dem zu löthenden Metalle nähert. Gefchmolzenes Zinn ift faft eben fo flüffig, wie Waffer, und läfft fich fchwer an einer Stelle feft halten, um die Löthung vorzunehmen. Im Uebrigen ift die Löthung mit Zinn auch fo hart, dafs fie das Reifsen des Bleies an der Löthftelle verurfacht. Die Arbeiter erkennen eine gute Löthung daran , dafs fich beim Erkalten derfelben an der Oberfläche helle und glänzende Stellen bilden, welche in Frankreich oeils de perdrix genannt werden. Die Löthungen laffen fich eben fo an wagrechten , wie an geneigten, ja felbft lothrechten Stellen ausführen, nur dafs dies viel fchwieriger ift und man zu diefem Zwecke ein weniger leichtflüffiges Loth zu verwenden hat.

Die zu löthenden Bleiränder werden glänzend gefchabt, mit Harz beftreut und, damit die Löthung die beftimmten Grenzen nicht überfchreitet, mit einem Farbenftriche eingefafft, zu welchem Zwecke man ftarkem Walzblei gewöhnlich 5 ftarkes Blei vor dem Löthen mittels glühender Holzkohlen erw’ärmt werden, damit fich das Loth feft an-fchliefst, während bei dünnem Blech fchon die Erhitzung während der Berührung mit dem Loth und dem heifsen Löthkolben genügt. Das übergeftreute Harz befördert die Vertheilung und den leichten Flufs des Lothes, fo wie das Anhaften an dem Metall. Talg thäte daffelbe ; doch verbreitet er einen fehr unangenehmen Geruch.

Die gefchloffenen Löthungen dürfen nicht über das nackte Blei vortreten. Um ihnen eine genügende Dicke zu geben, mufs man vor Inangriffnahme des Löthens die Löthftellen gegen das umgebende Blei etwas vertiefen. Diefe Vorficht ift überflüffig, wenn man die Löthftellen durch fchräge, vorftehende Rippen verziert, welche denfelben Steifigkeit verleihen. Eine zu ftarre Löthung kann der Ausdehnung des Bleies Hinderniffe bereiten und fchliefslich Riffe an ihren Rändern verurfachen. Solche Riffe werden in haltbarer Weife nach tiefem Ausfchaben mit dem Kratzeifen fo zugelöthet, dafs die Löthftelle an der Oberfläche höchftens 5mm breit ift.

Das Löthen mit Blei wird mittels eines Gebläfes bewirkt, durch welches eine Mifchung von Waffer-ftoff und Luft mit ftarker und lebhafter Flamme in Geftalt einer Pfeilfpitze verbrannt wird. Man heftet alfo die forgfältig blank gefchabten, zu löthenden Bleitheile an einander, hält in einer Hand einen dünnen, blanken Bleiftab, in der anderen das Gebläfe und bewirkt fo, mit der Flamme und der Stabfpitze gleichzeitig fortfehreitend, die Verbindung der beiden Bleiplatten.

Im Allgemeinen kann man zwei Arten der Bleideckung unterfcheiden : folche mit kleinen zugefchnittenen Platten, ähnlich der Deckung mit Schiefer, welche wir Bleifchindeln nennen wollen, und folche mit grofsen Bleitafeln, welche gegoffen oder gewalzt fein können.

Die Bleifchindeln eignen fich zur Bekleidung fteiler Thurmfpitzen, für Kuppeln von kleinen Abmeffungen u. f. w. ; fie find manchmal auch verziert.

In Paris ift das Grabmal der Prinzeffin Bibesco auf dem Kirchhofe Pere-Lachaife derart eingedeckt. Die eigentliche Deckung befteht aus Bleitafeln ; die Schindeln find aus geftanztem Blei angefertigt und reihenweife und lambrequinartig über einander liegend, jede gefchmückt mit Mohnköpfen und -Blättern, auf der wafferdichten Eindeckung durch Löthung und durch in Oefen eingreifende Hafte befeftigt.

Im Nachfolgenden geben wir einige Beifpiele von ausgeführten Dachdeckungen mit Blei.

Beifpiel 1. Die Eindeckung der Notre-Dame-Kirche zu Paris ift durch Viollet-le-Duc mit gegoltenen Bleiplatten von 2,8 2 mm Stärke auf einer Schalung aus eichenen, ausgewäfferten Latten von 3cm Dicke und 8cm Breite erfolgt. Die Dachflächen find in 8 wagrechte Abtheilungen von etw’a 1,50m Höhe getheilt, fo dafs zur Deckung 8 Reihen von Tafelblei gehören, welche ausgebreitet eine Breite von 80cm, verlegt und an den Rändern aufgerollt nur eine folche von 60 cm haben. Zu diefem Zwecke find die Ränder der Platten an der linken Seite 12cra, an der rechten nur 8cm aufgebogen (Fig. 435⁹⁵) und darauf oben, wie Fig. 434 ⁹⁵) zeigt, zufammen aufgerollt. Diefe Verbindungsftellen erheben fich über die Dachfläche in Folge untergelegter, an den Seiten ftark abgefchrägter Eichenholzleiften von 2,7cm Dicke, wodurch jede Gefahr des Eintreibens von Regen ausgefchloffen ift. Die wagrechten Verbindungen werden durch einfaches Ueberdecken in der Breite von ungefähr 20c 111 gebildet. Bei den fenkrechten Aufrollungen giebt fich dies durch eine Anfchwellung zu erkennen, weil hier eine 4-facbe Lage von Blei zufammen-

215.

Arten

der

Eieideckung.

216.

Bleifchindeln.

217.

Platten

eindeckung.

172

Fig. 434 ⁹³).

iäS

Fig. 433 ⁹⁵>

Bk

fi.

ÉÈÊ

A-- -mg

fj, A /M/ ti

mm '

p-

W~ -

B: 7.

Fig. 435 ⁹⁵).

'/ 7::M

ÜP” ixT

MT^ixr

¹ls n. Gr.

]/40 n. Gr.

Fig. 436 ⁹³>

ItóU!

■g

i'

jm

JïKg

\ i ,#:'

mm

}mm

fi.,.

Wm.

i,

I'

■:A

t-

d"

IkW

Wm

^ ¹’m'F’

\ I -i ,

. v;\

mm

"I

i ■jl V 4§Ę

V\ :• '

•v-';

PAW

nnn

ßl

9AT

\\\\\\

\T

fM

i!Ji i TT

mi

tg

TTT

TmĘIĘĘlmiĘM

:r

mm

mm

mm

:g

s§§s.g

giaip

IŁ

c«

u?

I \

iRfc

fPUt,'/«

kS$

i'ig

ËÉ

■Bll

JpÄ«

SÎR

mn i T i Su

|ï f:ÄF 11 ŚsMlĘfmĘS 1 mmJTUrj

Wllf

Mi y

si

>{

ÏÏÛ

FI

■—r-1,1    1    "

mm.

kommt. Jede Tafel ift oben mit breitköpfigen, gefchmiedeten Nägeln mit Zwifchenräumen von etwa 10cm auf die Schalung geheftet und aufserdem hakenförmig um die dort liegende Eichenlatte umgebogen (Fig. 433 9o).    Diefer umgebogene Theil ift ferner an    den Sparren feft genagelt, wefshalb    das Anbringen der

Schalung und    die    Eindeckung völlig Hand in Hand    gehen müffen. Der untere Rand    der Bleiplatten ift

gegen das Abheben durch den Wind durch zwei mit Mennige beftrichene, eiferne Hafte gefchützt, von denen jeder mit drei ftarken Schrauben auf der Schalung befeftigt ift. Der untere Rand der Bleiplatten reicht nicht bis zur ganzen Tiefe der Hafte herab, damit Raum für die Ausdehnung der erfteren frei bleibt.

Eine geftanzte Verzierung von l,iom Höhe und ungefähr 200 hg Gewicht (für 1 lauf. Met.) krönt den Firft. Sie wird durch eiferne Stangen (Fig. 436⁹⁵) geftützt, welche aus dem Dache hervortreten und fie von unten bis oben durchdringen. Aufserdem ruht fie auf einer Firfteinfaffung von je 30cm Seite, welche mit 6 Perlen oder kleinen Kappen für jeden Zwifchenraum gefchmückt ift.

Die Dachrinne ift mit Plilfe von eichenen Bohlen gleichfalls aus gegoffenen Bleiplatten und ihr Gefälle mittels eines Auftrages von Gyps hergeftellt. Die Seitenwände des Dachreiters fehen wir mit rautenförmigen, kleineren Bleiplatten bekleidet, von denen jede an allen vier Seiten mit den Nachbarplatten zufammen aufgerollt ift, doch fo, dafs    in den Falzen zugleich verzinnte    Hafte von Kupfer

liegen, welche die Bleitafeln    an den hölzernen Seitenwänden des Dachreiters feft

halten. Die auf der Abbildung fichtbaren Statuen find in Kupfer getrieben. Die linke Seite der Zeichnung zeigt die alte Dachdeckung der Kirche.

Fig- 437 9 5)-

iii

ii

IRfll

li

HL

. ¹ls n. Gr.

Fig. 438 ⁹⁵).

—Hl

liŁi -i

jf"

IÜ

Jjg

...

i:

Beifpiel 2. Auch die Kuppel des Invaliden-Domes in Paris wurde während der Jahre 1864—68 mit gegoffenen Bleiplatten neu eingedeckt, weil, wie fchon früher erwähnt,'(die Franzofen der Anficht find, dafs diefe beffer die durch Tempe-raturunterfchiede erzeugten Bewegungen aushalten als die gewalzten, fich weniger unter der Einwirkung der Sonnenftrahlen in Falten legen und folglich bei gleich-mäfsiger"Stärke widerftandsfähiger find.

Die alte Bleieindeckung des Domes hatte 165 Jahre gehalten, dann aber folche Undichtigkeiten gezeigt, dafs das eindringende Waffer das fchwere Kuppeldach und die Malerei des inneren Kuppelgewölbes zu zerftören drohte. Die neue Bleideckung hat eine Stärke von 3)38 mm und ift auf einer Eichenholzfchalung von 3 Stärke, deren Oberfläche mit Mennige geftrichen ift, in wagrechten Reihen von l,oo m Breite verlegt, welche fich an den Rändern 15cm überdecken und an der unteren Kante mittels 5cm breiter, verzinnter, kupferner Flafte feft gehalten find.

Aus Fig. 437 u. 438⁹⁵) erfieht man die Beteiligung an der oberen Kante. Das Schalbrett ift hier noch einmal in zwei dünne Blätter von 13mm Stärke getheilt.

Der obere Rand jeder Bleiplatte legt fich, an den Kanten gekröpft, auf das untere Blatt auf und aufserdem noch hakenförmig um das darüber genagelte obere Blatt herum, deffen fcharfe Ecken abgerundet find, damit das darum gekantete Blei nicht an diefen Stellen reifse. Die Fläche der Kuppel ift nach Fig. 439⁹⁵) durch Doppelrippen in 12 einzelne Felder ge-

Fig. 439 ⁹⁵)-

üü

cm

;Ü1

u;

■0

I §

. gT s

Im

Kl

mb

ii

flfgl

ÉÊIÉÉ

li»

mÊM M:

’.j

Jk00 n- Gr.

_j.₀ ■

o.

174

theilt. Bis auf die unterften 4 Reihen reichen die Bleiplatten in ganzer Breite über jedes derartige Feld hinweg. Jene unterften Reihen haben jedoch lothrechte Stöfse, deren Conftruction aus Fig. 440 ⁹⁵) hervorgeht. Eine Vertiefung der Schalung ift mit einem Bleiftreifen ausgekleidet, der an den Rändern umgefaltet und durch verzinnte, kupferne Hafte befeftigt ift. In die mittlere, noch übrig gebliebene Höhlung legt fich die Ueberfalzung der Deckbleche hinein, welche ihrerfeits wieder durch einen feitlich an die Schalung genagelten Haft feft gehalten wird. Die zwifchen den Doppelrippen befindlichen _~

Felder haben eine Höhe von 12,75 m und eine mittlere Breite von ungefähr 3,25 m.

Die Rippen felbft find aus Holz hergeftellt, mit Blei gedeckt und fchliefsen zu zweien immer eine fchmale, mit Blattwerk verzierte Vertiefung ein, fo dafs ein folcher Theil in der Mitte etwa die Breite von 2,00 m hat. Wie aus Fig. 439 zu erfehen, find in der Mittellinie der Rippen ftarke Haken von Bronze angebracht, dazu beftimmt, bei etwaigen Ausbefferungen leichte Gerüfte daran anhängen zu können. Nach Fig. 441⁹⁵) ift die Bleiabdeckung der Rippen mit derjenigen der Kuppelflächen überfalzt, doch fo, dafs der Falz ziemlich oben an dem 5cm hohen Rande der Holzrippen liegt, um das Eindringen von Regenwaffer möglichft zu verhindern.

Die zum Schmucke der 12 Felder angebrachten Waffen-Decorationen enthalten in der Mitte Helme mit Oeffnungen, durch welche Luft und Licht in das Innere des Kuppelraumes gelangen kann. Die Trophäen find ftark in Blei gegoffen und mittels eiferner, mit Blei ummantelter Haken auf der Bleibedachung befeftigt.

Auch das Eifengerüft im Inneren der Trophäen von l,s

breiten Flacheifen ift zweimal mit Mennige beftrichen und mit einem verlötheten

Fig. 440 ⁹⁵)-

*/4 n. Gr.

Fig. ₄₄1 «).

i;

cm

ftarken und 5,5

cm

fs n. Gr.

Bleimantel umgeben. Jedes der 12 Felder wiegt ungefähr 6000kg an Bleideckung, der Trophäenichmuck jedes einzelnen, einfchl. der Eifentheile, 6500 hg. Eben fo ift die Blattverzierung der zwifchen den Rippen befindlichen Streifen mittels eiferner, mit Blei ummantel-

ter Haken auf der Bleideckung befeftigt.

Fig. 442 ⁹³).

Fig. 443-

ftark gewefen fein.

mm

51111111111

Beifpiel 3. Wenig empfehlenswerlh dürfte das Verfahren fein, welches bei Umdeckung der Dächer der St. Marcus-Kirche in Venedig nach Fig. 442") ein-gefchlagen worden ift, wonach fich bei den wagrechten Stöfsen die gegoffenen, etwa 0,95m breiten und 0,35 bis 3,2 m langen Platten nur 5 bis 6 cm breit überdecken, während die fenkrechten Stöfse dadurch gebildet wurden, dafs man parallel zu den Sparren halbrunde Latten von 4cm Breite mit der flachen Seite auf die Bretterfchalung nagelte, die beiden Enden der Bleiplatten wulftartig über diefelben fortgreifen liefs und fie darauf gleichfalls feft nagelte, die Nagelköpfe aber mit einer Bleikappe fchützte. Zweckmäfsig ift es bei folcher Bedachungsart, die Holzleiften nach Fig. 443 feitwärts etwas auszukehlen und die Bleiplatten in diefe Auskehlung hineinzudrücken, um das Auffteigen des Waffers in Folge der Capillarität zu verhindern. 1 qm des verwendeten Bleies wog 29 bis 30 kg, mufs alfo etwa 2,5

Beifpiel 4. Die Dachdeckung des Cölner Domes wurde in den achtziger Jahren mit Walzblei erneuert oder neu hergeftellt. Die unten genannte Quelle¹ 2) fchreibt darüber: »Vielfach ift heute noch die unrichtige Meinung verbreitet, die Dauer der Bleidächer fei eine unbegrenzte. Bleidächer haben aber nur dann eine längere Dauer, wenn das Blei eine ganz aufsergewöhnliche Dicke hat, wie z. B. bei den Bleidächern in Venedig, oder wenn den Platten möglichft freie Bewegung geftattet ift. Wird das Bleiblech in feiner freien Bewegung gehindert, fo ftellt fich daffelbe neben der beteiligten Stelle immer mehr und mehr auf, und zuletzt erhält man eine förmliche Aufkantung , welche fich fchliefslich umlegt oder, was noch öfter gefchieht, an der Oberkante abreifst.

Fig. 444.

Dies ift bei der Herftellung der Bleiblech-Bedachung in erfter Linie zu berückfichtigen und daneben, dafs auf Beilen Dachflächen die fchwere Blechtafel mehrfach und nicht blofs an einer Stelle aufgehängt wird.

Für die Herftellung der Bedachung des Cölner Domes find nun auch Vorfchriften gegeben worden, welche eben fo von den englifchen und franzöfifchen Bleiarbeitern anerkannt find. Die verwendeten Blech-

tafeln wiegen für lqm 25 und find 2,25mm dick. Die Bleibleche werden oben abgekantet (Fig. 444) und erhalten in der Mitte der Länge und unten einen breiten Haft. Der Abkantung und den Haften ent-fprechend find die Spalten in der quer liegenden Verfchalung⁹⁸). Eben fo find an einer langen Seite der Tafel Hafte angelöthet, und es ift dabei überall darauf geachtet, dafs die Löthftellen diefer Hafte nicht unter die der Länge nach geführten Wulftenfalze zu liegen kommen (Fig. 445). Man thut dies defshalb, damit an den Löthftellen etwa fpäter vorkommende Riffe nicht durch die Wulftenfalze verdeckt werden, fondern fofort auf der Oberfläche der Deckbleche Achtbar find. Diefe Hafte find demnach immer an die Seite der Tafel zu löthen, an welche die hohe Aufkantung kommt. Man hat fich demnach auch beim Eindecken danach zu richten; d. h. wenn die hohe Aufkantung an die rechte Seite der Tafel gemacht wird, fo kommt der Wulftenfalz, welcher der Länge nach an der ganzen Schar, alfo nach dem Gefälle hinläuft, nach rechts zu liegen; es mufs daher mit dem Eindecken an der linken Seite des Daches angefangen werden.

Befondere Vorficht ift bei den Anfchlüffen an die in die Dachfläche eingreifenden oder aus derfelben hervorragenden Gebäudetheile nöthig, um auch hier den Tafeln freie Beweglichkeit zu fichern. Bei den fo fehr fteilen Dachflächen, wie fie auf gothifchen Kirchen vielfach Vorkommen, werden die Bleche an den Quernähten, entfprechend breit, einfach über einander gelegt, und erhalten die Tafeln am unteren Ende eine Vexftärkung in Geftalt eines flachen Kreisabfchnittes, welcher an die Tafel angelöthet wird (Fig. 446 ").

Bei diefen Ueberdeckungen an den Quernähten ift aber darauf zu achten, dafs das Auffteigen des

Regenwaffers in denfelben verhindert wird, zu welchem Zwecke englifche und amerikanifche Bleiarbeiter das Ein-preffen eines nach rechts und links an-fteigenden, nicht ganz halbkreisförmigen Wülftes an der Unterfeite der Tafel empfehlen.

Wie die feitlichen Anfchlüffe der Tafeln, fo find auch die Anfchlüffe auf dem Firft und den Graten forgfältigft herzuftellen. Es werden hier Leiften angebracht (Fig. 447), an denen das Bleiblech aufgekantet und oben entweder ein- oder umgekantet ift. In die Deck-leifte, welche über die Aufkantungen an der Holzleifte vorfteht, ift zu beiden Seiten verzinktes Rundeifen eingelegt.

Diefe Deckleiften werden durch Nägel

des Nagels aus dem weichen Blei zu verhindern, an allen Stellen, Nagelung flattfindet, gelochte verzinnte Bandeifen an der Unterfeite der Deckleifte angelöthet.

Die Nagelköpfe auf den Deckleiften werden durch darüber gelegte, an der Oberfeite angelöthete

fb MittsMappe

r- Versteifte

OberKla

-MsMappe

1 der ganzen Breite d.Tafs! dorch-

]i!5 n. Gr.

Fig. 445-

£1

V5 n. Gr.

Fig. 446.

Fig. 447.

1F

Ns

|H j|

n ii

Jl50 n. Gr.

!\

In

il

7!

J/₅ n. Gr.

feft gehalten und , um das Ausreifsen

wo

98) Die Bleche find in ihrer ganzen Breite mit ihrem oberen Rande um die Schalbretter gebogen und angenagelt, alfo angehangen, um das Herunterfacken zu verhindern. (Der Verf.)

") Diefe Verftärkung dient nach den Mittheilungen des Dombaumeifters Herrn Geh. Regierungsrath Voigtei dazu, das Aufblähen des unteren Randes der Bleitafeln durch Windftöfse zu verhüten, und hat fich vortrefflich bewährt. (Der Verf.)

I76

Bleiblechlappen bedeckt. Bei diefen Bleilappen zeigt lieh nun bekanntlich der Uebelftand, dafs das Regenwaffe r unter denfelben auffteigt, die Nagelköpfe roften macht und dadurch fchliefslich fo weit verdirbt, dafs fie die Deckleifte nicht mehr feft halten können. Um diefen Fehler zu befeitigen, wird in die Lappen ein ellipfen- oder mandelförmiger Buckel eingeprefft, welcher bezweckt, dafs der Nagelkopf und ein genügender, der Gröfse der Buckel enlfprechender Raum um denfelben trocken bleibt.

Befonders bemerkenswerth ift , dafs bei den fämmtlichen Bauarbeiten am Cölner Dom ftets Blei mit Blei gelöthet ift ;

mittels des Kolbens, unter Anwendung von

nur die verzinnten Bandeifen, welche unten in die Deckleifte eingefetzt werden, find Colophonium, mit Zinnloth gelöthet.

Es ift ein grofser Fehler für die Bleiarbeiten, dafs das Blei leicht verkäuflich ift und defshalb gern geftohlen wird. Aus eben diefem Grunde hat man in Cöln die innen umgelegten und an der Verfchalung befeftigten grofsen Bleihafte durch darüber befeftigte Bretter verdeckt.«

Hat man Bleiplatten auf maffiver Unterlage zu befeftigen, fo ift das Nageln felbftverftändlich ausgefchloffen. wenn man nicht etwa hölzerne Dübel oder Reiften Unterlage. jn das Mauerwerk einlaffen will. In folchen Fällen erfolgt das Anheften mittels bleierner Dübel, indem man ein keilförmiges Foch in das Mauerwerk einmeifselt und die darüber befindliche Bleiplatte an derfelben Stelle durchlocht. Nachdem um letztere Oefifnung ein Neft von Thon bereitet, wird nach Fig. 448 das Loch aus-gegoffen und das im Neft ftehen gebliebene Blei nietkopfförmig feft gehämmert.

Sehr häufig wird, befonders in wärmeren Gegenden, wie fchon früher erwähnt, bei Altanen über einem Gypseftrich eine Bleiabdeckung ausgeführt. Hierzu bedient man fich fehlerhafter Weife gewöhnlich möglichft grofser Bleitafeln, deren Verbindungen entweder nur durch einen kleinen Saum, welchen der Fufs des die Terraffe Betretenden leicht zerreifst, oder durch Löthung gebildet werden. Derart fchlecht zufammengefügte Bleiplatten reifsen entweder überall auf oder find an ihrer freien Bewegung gehindert. Es ift alfo durchaus nothwendig, nicht zu grofse, 2,5 bis 3,o mm ftarke Tafeln zu verwenden, welche fenkrecht zur Traufe an ihren Stöfsen doppelt aufgerollt werden. Diefe kleine Rolle ift nach Fig. 449¹⁰°) in einer flachen

218.

Eindeckung auf maffiver

219.

Abdeckung

von

Altanen

etc.

Fig. 449 i««).    ■

Æ -

Fig. 450 ¹⁰⁰)-

Fig. 448.

*

k*

‘y

Ve n. Gr.

®§r

ft

Ä£V

m- '

ŚMM

mm

¹/ß n. Gr.

SH Mf

];₆ n. Gr.

Vertiefung des Effcrichs unterzubringen, welche man vorher mit einem Bleiftreifen ausgefüttert hat, der auf zwei feitlich eingelaffenen Holzleiften mit Nägeln befeftigt ift. Statt des Aufrollens der Kanten werden diefe auch einfach in eine wie vorher hergeftellte Rinne nach Fig. 450 ¹⁰°) abgekantet. Diefe Verbindung mufs etwas über die Fläche des Altans erhoben fein, damit das Eindringen des Regens möglichft verhindert wird.

Fig. 451 10ü)-

Beffer ift jedenfalls die in Fig. 451¹⁰°) dar-geftellte Conftruction, welche in Frankreich »Verbindung Bouillet« genannt wird. Die Vertiefung, wie vorher befchrieben, ift wieder mit einem Blei-ftreifen ausgekleidet, welcher, an den Kanten gefalzt, durch auf die Holzleiften genagelte Hafte feft gehalten wird. Die Falze liegen in einer Auskehlung der Leiften. Der Länge nach find auf letzteren aufserdem Randftreifen von Zink oder Kupfer feft genagelt, deren in der Rinne liegende Kanten nunmehr mit dem Deckblei fo aufgerollt werden, dafs ein möglichft geringer Zwifchenraum offen bleibt. Nach aufsen können diefe kleinen Rinnen in eine Traufrinne oder unmittelbar in Wafferfpeier, Löwenköpfe u. f. w. entwäffern. Sie werden übrigens leicht durch Staub und Schmutz

verftopft, fo dafs fie öfters gereinigt werden müffen.

Fig. 452 ¹⁰¹) zeigt eine Anordnung, bei der, unter Fort-laffung der Holzleiften, die Deckbleche mit der Auskleidung der Rinne, welche letztere nur in Gyps gebildet ift, aufgerollt find. In Fig. 453 ¹⁰²) fehen wir den Grundrifs eines mit Blei abgedeckten, rechteckigen Altans; derfelbe ift nach allen vier Seiten abgewäffert und rings mit Dachrinnen umgeben. Auch hier ift das Blei auf einem Gyps-eftrich oder auf Gypsdielen verlegt. Da daffelbe fich nicht nur in Folge des Ein-fluffes der Witterung, fondera auch durch den Druck beim Betreten ausdehnt, ift

diefer Bewegung durch ein Rinnenfyftem Rechnung getragen, wie dies aus dem Schnitt in Fig. 454¹⁰²) erfichtlich ift. Die Rinne ift durch drei zufammengebolzte Jî> eichene Latten gebildet, mit Blei ausgekleidet und mit Falzen zur Aufnahme einer

Fig. 452 «i).

'l

■1F

Fb

ö-?ii

Wm.i

"I

Fig- 453 ¹⁰²)-

W/

ß¹

■“I

■sB

=a

IlSISl

1/100 n- Gr.

Fig. 454 ¹⁰²)-

Fig. 455 ¹⁰²)-

ft

I/20 n. Gr.

'i

ml

Schnitt nach m n.

eifernen Deckplatte verfehen. Die Kanten der Bleitafeln legen fich in jene Falze hinein und werden von Neuem befchnitten, wenn fie fich in der Folge ausgedehnt und aufgebläht haben füllten.

Bei einem anderen folchen Rinnenfyftem (Fig. 455 ¹⁰²) wird die Auskleidung von Kupferblech hergeftellt. Auf die Holzränder der Rinne werden zwei eiferne Streifen gefchraubt, um welche fich die Kanten des Walzbleies frei, im Verhältnifs ihrer Ausdehnung durch den Gebrauch, rollen. Der einzige Uebelftand hierbei ift die leichte Verftopfung der nicht abgedeckten Rinne durch Staub und Schnee.

¹⁰¹)    Facf.-Repr. nach: La Jemaine des confir., Jahrg. 2, S. 211.

102)    Facf.-Repr. nach: Nouv. annales de la conßr. 1885, PI. 23—24. Handbuch der Architektur. III. 2, e.

12

I78

Die Dachrinne in Fig. 456 ¹⁰²) ift von Blei über einer Form von Gyps hergeftellt und mit Falzen zur Abdeckung mittels Platten oder Gittern verfehen.

Bei grofsen Altanen erhält man Querfugen, bei welchen die Freiheit der Ausdehnung der Bleitafeln zu berück-Zu diefem Zwecke und um das Heraufziehen verhindern, werden Abfätze gebildet, bei

man

richtigen hat. der PAuchtigkeit zu welchen die Platten an ihrer oberen Kante nach Fig. 457 10 3)

mittels zweier kleiner Leiften feft genagelt werden, während die unteren Kanten der nächft höher liegenden Tafeln ohne weitere Befeftigung über diefen Knotenpunkt fortgreifen. Eine andere, weniger gute Verbindung zeigt Fig. 458. Hier wird

1/10 n. Gr.

Fig- 457 ¹⁰³)-

Fig. 458-

Fig- 459-

AI

IP

t'e u. Gr.

l/₆ n. Gr.

¹ /6 n. Gr.

die untere Bleitafel wieder an ihrer oberen Seite feft genagelt, wonach die Nagel-

Der überftehende Bleirand wird über die Nagelftelle

köpfe zu überlöthen find, hinweg, dann wieder zurückgebogen und darauf die höher liegende Platte mit ihrer unteren Kante aufgelöthet. Trotz diefer Löthung kann fich in Folge der Faltung der unteren Platte doch die obere frei ausdehnen und zufammenziehen.

220.

Anfchlufs

Soll die Schalung nicht abgefetzt werden, fondera glatt durchgehen, fo ift oberhalb der wagrecht liegenden Fuge ein keilförmiges Lattenftück (Fig. 459) Gewinnung eines Abfatzes aufzunageln. Bei einer derartigen Verbindung liegt die Gefahr im Rotten der Nägel und im Ausfaulen der Nagelftellen.

An den Traufen find der Länge nach verzinnte Kupferftreifen oder ftarke Zinkftreifen mit zwei Reihen von Nägeln zu befeftigen (Fig. 460 u. 461 ¹⁰³), deren Kanten mit den Rändern der Bleitafeln aufgerollt oder einfach verfalzt werden.

Beim Anfchlufs an Mauerwerk ift darauf zu ach-

Fig. 460 ¹⁰³).

Fig. 461 ¹⁰³).

mmmm.

mmmm

zur

an

Mauerwerk.

221.

Abdeckung

von

Balcons.

ten, dafs das Deckblei nicht unter rechtem Winkel, fondera nach Fig. 462 ¹⁰³) nur fchräg aufgebogen wird, weil es fich fonft fenken würde. Zu diefem Zweck ift entweder, wie in Frankreich, die Schräge durch Gypsmörtel herzuftellen oder eine dreieckige Holzleifte auf der Schalung zu befeftigen. Die Aufkantung wird durch eine Krämp-oder Kappleifte von Zinkblech bedeckt, welche, oben etwas in eine Mauerfuge eingreifend, wie hier mittels Hafte oder auf gewöhnliche Weife mittels Mauerhaken feft gehalten wird.    É

Bei fchmalen Balcons thut man gut, wie aus‘Fig. 463¹⁰³) zu j erfehen ift, die Breite der Bleiplatten mit der Breite der Axen- jj theilung übereinftimmend anzunehmen, damit die kleine Rinne der

’/15 n. Gr.

Fig. 462 ¹⁰³).

¹/l5 n- Gr.

Fig. 463 1*»),

liigi

tb,

•Y

'tm

¹

)    Facf.-Repr. nach: Breymann, a. a. O., Theil III, S. 127.

²

)    Neue Illullr. Ztg. f. Blechind.

mmSm

.■

'■ .

i§|ggÉ|JJ

ÿffi ■ ïÉfl

e'ijVria

Abdeckung nicht in unangenehmer Weife in die Mitte der Thiir fällt. Sollen diefe Rinnen nicht in Waflerfpeiern endigen, fo hat man, wie Fig. 463 zeigt, die Oberkante der Sima des Gefimfes entweder tiefer als die Balconkante zu legen, damit die Rinnenöffnung nicht ftörend wirkt, oder über dem Gefimfe zur Aufnahme des vom Balcon abfliefsenden Waffers, wie es in Deutfchland gebräuchlich ift, eine gewöhnliche Traufrinne anzuordnen ¹⁰⁴).

Bei den Balcons ift immer ein wunder Punkt die Befeftigung der Geländer-ftütze, welche die Bleideckung durchdringt und mit Blei im Gefimsfteine ver-goffen ift, oder beffer mit einer Legirung von ²/3 Blei mit ]/³ Zink, die eine gröfsere Fettigkeit verleiht. Es ift vorteilhaft, die Umgebung des Geländerfufses

Fig. 464 ¹⁰³).

Fig. 465 ¹⁰³).

etwas höher zu legen, als die übrige Deckung, oder noch beffer, fie etwas an der Stütze in die Höhe zu ziehen

und letzterer einen Vorfprung durch Stauchung des Eifens nach Fig. 46410s) oder mittels angelötheter Kupfer- oder Zinkkappe nach Fig. 465 ¹⁰³) zur Ableitung des Regenwaffers zu geben.

Die Eindeckung der Grate und Firfte erfolgt mittels einer profilirten Holzleifte und darüber beteiligten Bleikappe, wie dies bereits bei den Schieferdächern (fiehe Art. 78, S. 82) gezeigt worden ift. Um je-Fig. 466 ¹⁰⁵).

h'i5 n. Gr.

]/l5 n. Gr.

222.

Eindeckung der Grate und Firfte.

¹/i0 n- Gr.

doch einen breiteren, fogar betretbaren Firft zu bekommen, befeftigen die Franzofen nach Fig. 466¹⁰⁵) an beiden Seiten der Firftlinie auf der Schalung zwei dreieckige Leiften C und runden mittels Gypsmörtels die dadurch entftandene wagrechte Fläche fanft ab.

Hierüber wird in gewöhnlicher

¹⁰Ü Siehe auch Theil ITT, Band 2, Heft 2 (Abth. III, Abfchn. 1, C, Kap. 18, unter a, 5) diefes »Handbuches«. 105) Facf.-Repr. nach: Nouv. annales de la conßr. 1885, S. 70.

ISO

Weife die Bleikappe angebracht, welche über die Aufkantung der Deckbleche

fortgreift.

E23.

Gefimsglieder an Manfarden-Dächern.

Die Gefimsglieder, welche die fteile Hälfte der Manfarden-Dächer oben ab-fchliefsen, werden häufig mit Walzblei über einer profilirten Holzleifte bekleidet

(Fig. 469¹⁰³), indem man kurze, nicht über 2,o m lange Tafeln hierzu verwendet und diefelben beim Anhef-

Fig. 467 ¹⁰³).

224.

Eindeckung

der

Kehlen.

Fig. 469 ¹⁰³).

Fig. 468 ln3).

Hi ' ■ W H j£f. . s

te 'i;

ten möglichft wenig verbiegt. Die Befeftigungsweife geht aus der Abbildung deutlich hervor. Der Stofs zweier Platten erfolgt durch einfaches Uebereinanderdecken, und zwar über einer vorfpringenden Linie der Holzleifte. Diefe Stelle kann auch durch eine Agraffe verziert werden. Die deckende Platte ift entweder fenkrecht nach Fig. 468¹⁰³) oder fchräg nach Fig. 467 ¹⁰³) abgefchnitten, was den Vorzug hat, dafs fich die Feuchtigkeit weniger in die Fuge hineinziehen kann. Soll die

i\,T

!/₂0 n. Gr.

Fig. 470 ¹⁰⁶).

Fig. 471 10G).

Gefimsleifte verziert werden, fo hat man vorerft die profilirte Holzleifte , wie fo-eben befchrieben, mit Walzblei

ziehen und darauf

nach Fig. 470lü0) durch eine weitere Abdeckung Vertiefungen zu bilden, über welche die in Fig. 471 t06) dargeftellten Wülfte fortgreifen, mit Haken verfehen, mittels deren fie in die auf die erfte Deckung gelötheten Oefen eingehangen werden.

Auch in Deutfchland werden, wie wir fchon bei den Schieferdächern gefehen haben, die Kehlen häufig, befonders an fchwer zugänglichen Stellen, mit Walzblei ^ ausgekleidet, gewöhnlich in der Weife (Füg. 472¹⁰⁵), dafs die einfach an den Rändern gefalzten Platten N mittels Hafte A , die auf die Schalung genagelt find, feft gehalten werden. Um bei fehr flachen Dächern, alfo befonders bei Terraffen, das Eindringen des fich in der Kehle in Menge anfammelnden Regenwaffers in die wagrechten Fugen zu hindern, ftellt man durch Aufnageln von dreieckigen Leiften C in der Oberfläche der Schalung Abfätze her, bei welchen das Blei- oder auch Zinkblech R nach Füg. 473 ¹⁰⁵) überfalzt wird. Flierbei ift das Eintreiben des Regenwaffers gänzlich ausgefchloffen.

In Frankreich wird die Kehle nach Fig. 474¹⁰³) 'C über der Schalung zunächft mit Gyps ausgerundet.

Die Bleiftreifen follen nicht länger als 2 bis 3m fein

zu über-

iT7

II

--

Diefe find an ihrer Rückfeite

Fig. 472 ¹⁰³).

Fig. 473 ¹⁰⁵)-

und fich, der mehr oder weniger grofsen Neigung der Kehle entfprechend, 10 bis 15cm überdecken. Die obere Kante wird mit fchmiedeeifernen, dicht an einander gefchlagenen Nägeln befeftigt, deren Spitze noch genügend tief durch den Gyps hindurch in die Schalung eingreift. Nur die flachen und breiten Köpfe der Nägel miiffen zur Verhinderung des Roftens verzinnt fein. Man thut übrigens gut, ftatt der Nägel eine doppelte Reihe von Schrauben in Abftänden von 5 und an diefer Stelle einen Kupferftreifen über das Blei zu legen, um das Abreifsen deffelben an der engen Nagelung zu hindern. Die Ränder des Bleies find einfach

zu verwenden

cm

Fig. 477 ¹⁰³).

Fig. 474 ¹⁰³).

mm

ä y '\

Æt,

jpl

IX

tli

î.

UPI

c \ x

■    7'.    -

... -J

X-.a """

% :

. :-S-. XXv

f- T 3J

ASÉSili ' Jr a* j

■■'"x

. »SO

r\ v

11 J Wgâm\ M

7*.:

>-

jê|

ix .

PI

ff

.ż

ii

■' -Xv.

/ r

•j

Św'.

AV

SA

■4

. Pi

XXp

»ci

Ai

k:\

Fig. 476 10S).

Fig. 475 ¹⁰³)-

vm n. Gr.

gefalzt oder aufgerollt und werden mit Haften von Kupfer- oder ftarkem Zinkblech befeftigt. Gypsftreifen gleichen hierauf den Vorfprung des Saumes aus, über welchen die Schiefer fortreichen ; Fig. 475 ¹⁰³) zeigt die Verbindung der Bleiränder mit den Haften. Befonders breite Tafeln können an den unteren Seiten gegen das Aufrollen durch den Wind noch mittels verzinnter Kupferhafte gefichert werden.

Die in Fig. 476¹⁰³) dargeftellte Befeftigung der Kanten der Bleiftreifen mit Hilfe einer Latte hindert die freie Bewegung des Bleies und ift defshalb nur bei folchen Kehlen anzurathen, welche fehr Heil find oder welche häufiger betreten werden. Man giebt dann den Bleiplatten eine Länge von höchftens 2,o m.

Fig. 477¹⁰³) zeigt eine kaflenartige Anordnung der Kehleneindeckung, zugleich

I 82

mit Anbringung von eifernen Sproffen, welche das Hinaufklettern bei einer fehr fteilen Anlage ermöglichen follen.

Die Vertiefung ift mittels zweier Kehlfparren hergeftellt, welche in folcher Entfernung von einander gelegt find, dafs fie zwifchen fich die Rinne aufnehmen können, der man durch Gyps eine kreisförmige Höhlung und dann bis zum Rande der Schalung eine Bleiauskleidung giebt. Hierauf werden die an den Enden glatt gefchmiedeten und etwas umgebogenen, mit Walzblei ummantelten Rundeifen, welche die Sproffen bilden follen , in die Schalung eingelaffen und feft gefchraubt. Da diefe Eifen jedoch verhindern würden, den anfchliefsenden Schiefer genügend Aveit über die Kanten der Rinne hinwegreichen zu laffen, und da die aufgefchraubten Enden jener Sproffenreihen nicht genügend gefchiitzt find , bringt man an beiden Seiten Traufbleche an, welche in vorher angedeuteter Weife befefligt werden.

Die mit Blei ummantelten Eifen find verzinkten vorzuziehen, welche weniger dem Roften widerftehen können. Die Rinnen müffen genügend tief und breit fein, damit der Fufs des Hinaufkletternden darin Platz findet.

225.

Siebel’Iche

Patent-Blei-

Zum Schlufs mag auch hier noch der Siebei’fchen Patent-Blei-Pappdächer gedacht fein, deren bereits bei den Holzcementdächern (in Art. 40, S. 43) Er-Pappdächer. wähiiung gethan wurde. Diefes Material, ganz dünnes Walzblei zwifchen zwei Afphaltpappfchichten, eignet fich allerdings mehr für flache Dächer, welche mit Kies überfchüttet werden können; doch ift es auch für fteilere ohne diefen Schutz verwendbar, mufs aber dann von Zeit zu Zeit wie das gewöhnliche Pappdach einen neuen Theeranftrich erhalten.

ftark überfiebt ift. Die Schichten werden hierauf durch Streichen

mm

Die Beteiligung erfolgt fo, dafs die drei Lagen, aus welchen das Material befteht, alfo zwei dünne Afphaltpapplagen und eine Lage Walzblei, an den Kanten aus einander gefaltet und fo in einander gefchoben werden, dafs jede einzelne Lage an diefer Stelle verdoppelt ift. Die beiden unterften Papplagen werden mit breitköpfigen Nägeln auf der Schalung befefligt, nachdem letztere mit feinem Sande etwa 2 bis 3

und kräftiges Schlagen mit den Händen feft zufammengedrückt, bezw. mittels Holz-cement zufammengeklebt. Schliefslich erhält Alles einen Theeranftrich.

d) Dachdeckung mit Zinkblech.

226.

Allgemeines.

227. Grofse, Gewicht und Stärke der Blechtafeln.

für 1 m), machen feine Verwendung

mm

Die Eindeckung mit Zinkblech wird ihrer Billigkeit wegen von allen Metalldeckungen am meiften bevorzugt¹⁰⁷). Die im Vergleich zum Walzblei grofse Sprödigkeit des Zinkbleches, feine grofse Längenausdehnung bei Wärmezunahme, befonders in der Richtung, nach welcher es ausgewalzt ift (bei einem Temperatur-unterfchied von 50 Grad C., wie er zwifchen Sommer- und Wintermonaten min-deftens flattfindet, beträgt diefelbe über 1 ^2 zu einer äufserft fchwierigen. Viele der fehr häufig vorkommenden Eindeckungsarten, z. B. die mit WTellblech, zeigen defshalb manchmal noch recht erhebliche Mängel.

Die beiden gröfsten Zinkerzeugungsftätten liegen einerfeits in Belgien und in der benachbarten Rheinprovinz, der »Gefellfchaft Vieille Montagne für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb« mit ihrem Sitze in Chénée (Belgien¹⁰⁶), gehörig, andererfeits in Oberfchlefien, der »Aktien-Gefellfchaft für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb« zu

107j Wenn in den von den Walzwerken herausgegebenen Schriften der Werth des alten Zinkes zu 45 Procent des neuen bezeichnet wird, fo mag das für folche Orte, welche den Walzwerken nahe liegen, feine Richtigkeit haben. An ferner liegenden Orten ift der Werth alten Zinkbleches aber nur ein äufserft geringer.

¹⁰⁸) Im Nachftehenden wird diefe Anftalt kurzweg >• Gefellfchaft Vieille-Montagne« genannt werden.

Lipine¹⁰⁹) angehörend. Die Numerirung nach Plattenftärken, das Gewicht und die Gröfse der Tafeln find bei beiden Gefellfchaften gleich und beträgt:

Nr.

der

Tafel

Annähernde Stärke der Tafel

Annäherndes Gewicht von l9m

0,65 X 2,om — l,3qm

Annäherndes Gewicht der Tafeln

0,80 X 2,0 ™ = 1,61m

1,0 X 2,0m — 2,₀9m

1,0 X 2,5 m — 2,5 Qlu

Millim.

Kilogr.

auf 250 kg Kilogr. etwa Tafeln

auf 250 kg Kilogr. etwa Tafeln

auf 250 kg Kilogr. etwa Tafeln

auf 250 kg Kilogr. etwaTafeln

to w o kO 00 ^4 CL Gri O.) tO

19

20

22

23

24

25

26

0,ioo 0,143 0,186 0,228 0,250 0,300 0,350 0,4 00 0,450 0,500 0,580 0,660 0,740 0,820 0,950 1,080 1,21 0 1,340 1,470 1,600 1,780 1,960 2,140 2,320 2,500 2,680

0,7oo 1,000 1,300 1,600 1,750 2,100 2,450 2,80 0 3,1 50 3,500 4,060 4,620 5,180 5,710 6,650 7,560

8,470

9,380

10,290

11,200

12,460

13,720

14,980

16,240

17,500

18,760

0,910

1,300

1,690

2,080

2,275

2,730

3,185

3,640

4,095

4,550

5,278

6,006

6,734

7,462

8,615

9,828

11,011

12,194

13,377

14,560

16,198

17,836

19,474

21,112

22,750

24,388

1,600

2,080

2,560

2,800

3,360

3,920

4,480

5,040

5,600

6,496

7,392

8,288

9,184

10,640

12,096

13,552

15,008

16,464

17,920

19,936

21,952

23,96S

25,934

28,000

30,016

156

120

98

89

74

64

56

50

45

39

34

30

27

24

21

COOO<IGłCi^^COCOtO

to — O co cd "en 'A or 7>o "en

96

78

71

60

51

45

40

36

nt>    ©    >0    O    »n    ©

r-    »0    <N    O    t»    m

CO    <N    r-1    O    CO    t>.

rji    iO    0    D    00    O

57

48

41

36

32

29

20

27

10,360

11.480 13,300 15,120 16,940 18,760 20,580 22,400 24,920 27,440 29,960

32.480 35,000 37,520

24

22

19

17

15

13

12

10.150 11,550 12,950 14,350 16,625

18.900 21,175

23.450 25,725 28,000

31.150 34,300

37.450 40,600 43,750

46.900

25

22

19

17

15

13

12

IO

Von den Oberfchlefifchen Werken werden auf Beftellung fogar Tafeln von 1,60 m Breite und 6,00 m Länge in Stärken bis zu 30 mm gewalzt, aufserdem Wellbleche in folgenden Abmeffungen:

Profil

Wellen

breite

Wellen

höhe

Breite,

bezw. Länge

der

glatten Tafel

Giebt Breite, bezw. Länge der

Wellblechtafel

100 e!¹¹¹ glattes Blech

geben

Wellblech

decken

Dachfläche

0,55

0,32

0,32

0,14

0,07

1,60 oder 1,3o 1,60 oder 1,30 1,00 3,oo

3 00 oder l,6o

1,12 oder 0,89 1,30 oder 1 ,os 0,80 2,67

2,64 oder 1,44

CO 03 O 05 O cc 00 CO 00 Ci

I CO <1 •'l Ol

I DO M ^ 00

Met.

Quadr.-Met.

I84

Hierbei ift zu bemerken, dafs die Profile A, B und C gewöhnlich der Länge nach, D und E der Breite nach gewellt werden und dafs hierzu, mit Ausnahme des Profils E, welches nur bis Nr. 12 angefertigt wird, Zinkbleche bis Nr. 16 verwendet werden können.

Die Gefellfchaft Vieille-Montagne liefert nur folgende zwei Formen :

Profil

Wellenbreite

Wellenhöhe

Breite der gewellten Tafel

Tafellänge

grofs gewellt klein gewellt

1,00

0,60

0,75

1,98 blS 2,64

2,00

1,0 bis 1,3

Meter

Jede Blechtafel trägt einen runden Stempel mit dem Namen des Walzwerkes und der Nummer feiner Stärke. Hierauf ift bei den Bauarbeiten forgfältig zu achten , weil Seitens der Klempner fehr häufig dünnere Bleche, flatt der vorgefchriebenen ftarken, in betrügerifcher Abficht verbraucht werden.

Die ganz dünnen Bleche werden gewöhnlich zu durchbrochenen Gegen (landen, Sieben, Käfigen u. dergl. benutzt, Nr. 9 und 10 zur Laternen- und Lampenfabrikation, die Nummern 11, 12, 13 zur Anfertigung von allerhand Hausgeräthen, doch Nr. 12 und 13 fchon, wie dann 14 und 15 befonders zu Bauarbeiten, die ftärkeren Nummern zur Herftellung von Badewannen u. f. w. Es empfiehlt fich, die Bleche Nr. 12 und 13 bei geringeren Bauten nur in der Breite von 80cm zu verwenden, weil fie fond leicht Beulen und Falten bekommen, die höheren Nummern für beffere Gebäude dagegen in Breiten von l,oni.

228.

Bearbeitung.

Da fich die Zinkbleche bei kühler Witterung fchwer falzen laffen und dabei leicht brechen oder reifsen, werden die nöthigen Vorarbeiten an den für Bedachungen beftimmten Blechen von den Walzwerken vorgenommen, und man follte darauf halten, dafs nur derart vorbereitetes Blech von den Klempnern verarbeitet und das an den Anfchlufsftellen nöthige Biegen und Falzen auf das geringfte Mafs befchränkt werde. Hierbei ift nicht zu überfehen, dafs das Zinkblech diefes Falzen parallel zur Walzfafer weniger gut, als in hierzu fenkrechter Richtung verträgt, wefshalb fcharfe Biegungen moglichft quer zur Walzrichtung vorzunehmen find. Zinkblech etwa durch Ausglühen wie Eifenblech gefchmeidiger machen zu wollen, wäre vollkommen verfehlt; es würde dadurch feine Zähigkeit völlig verlieren, deren Höhepunkt es bei einer Temperatur von 155 Grad C. erreicht. Wie die Zähigkeit nach und nach bis zu diefem Hitzegrade zunimmt, nimmt fie nachher bei noch gröfserer Erwärmung wieder ab ; das Blech bleibt auch nach der Erkaltung in demfelben Zuftande und ift defshalb durchaus unbrauchbar, es müffte denn von Neuem ausgewalzt werden. Selbft wenn man Zinkblech einige Minuten nur in mehr als auf. 155 Grad C. erhitztes Leinöl eintaucht, kann man diefelbe Beobachtung nach dem Erkalten machen. Man nennt ein fo zu ftark erhitztes Blech »verbrannt«.

229.

Oxydirung.

Zink hat, wie Blei, die Eigenfchaft, fich rafch in feuchter atmofphärifcher Luft, welche Kohlenfäure enthält, mit einer Oxydfchicht zu überziehen, während es in trockener Luft nicht oxydirt. Diefe dünne Schicht ift im Regenwaffer nur wenig löslich und bildet nach kurzer Zeit einen ficheren Schutz für das darunter liegende Metall.

Gottgetreu fagt in dem unten angeführten Werke¹¹⁰): »Nach Pettenkofer's direct angeftellten Ver-fuchen kann angenommen werden, dafs von einer Zinkoberfläche binnen 27 Jahren 8,381 Gramm pro Quadratfufs oxydirt werden , wovon nahezu die Hälfte durch das atmofphärifche Condenfationswaffer abgeführt wird. Wenn daher auch die Oxydfchicht das weitere Fortfehreiten des oxydirenden Proceffes im darunter liegenden Metall nicht völlig verhindern kann, fo fchreitet doch jedenfalls die Zerftörung äufserft langfam vorwärts, wahrfcheinlich um fo langfamer, je höher die Oxydationsdecke wird; dem gemäfs wird ein Zinkdach von gewöhnlicher Blechftärke 200jährige Dauer haben.«

Wie fchon erwähnt, oxydirt das Zinkblech in feuchter und dumpfer Luft fehr ftark, fo dafs es binnen kurzer Zeit überhaupt zerftört wird. Defshalb mufs die Schalung, auf welcher es befeftigt wird, aus trockenen, höchftens 16cm breiten und

2,5 bis 3,5

230.

Dachfchalung.

ftarken Brettern fo hergeftellt werden, dafs zwifchen den einzelnen

cm

Schalbrettern Fugen von mindeftens 0,5 cm Breite vorhanden find, welche der Luft freien Zutritt gewähren. Dies ift um fo nothwendiger, als in Folge des Wärme-unterfchiedes zwifchen Aufsen- und Innenluft des Dachraumes fich am Metall leicht fehr ftarke Niederfchläge bilden. Es wird hin und wieder behauptet, es fei beffer, die Bretter fenkrecht zur Trauflinie auf wagrechten Pfetten zu befeftigen. Dies hat jedoch den Nachtheil, dafs das Schweifswaffer allerdings weniger in den Bodenraum abtropfen, aber in deflo gröfserer Menge den Brettern entlang bis zur Traufe hinablaufen, fie um fo gründlicher durchnäffen und noch mehr zur Zerftörung des Zinkbleches beitragen wird. Phchenholz ift beim Zink, wie beim Blei, wegen feines ftarken Gerbfäuregehaltes wieder befonders fchädlich. Auch aftreiche, harzige Bretter mufs man aus diefem Grunde ausfondern ; denn man hat mitunter, wenn auch erft nach längerer Zeit, die Zerftörung des Zinkbleches genau über den Aft-ftellen nachweifen können. In diefer Hinficht ift den Wellblechdeckungen ein Vorzug vor denen mit glattem Bleche einzuräumen, weil das gewellte Blech nur wenig auf der Schalung aufliegt und dadurch den Zutritt von Luft begiinftigt. Für eine gute Lüftung der Dachräume, wie fie fchon bei den Papp- und Holzcementdächern befchrieben worden ift, mufs auch bei den fehr dichten Zinkdächern geforgt werden.

231.

Zerftörung durch Säuren und Alkalien.

Wie bereits früher bemerkt, wird Zink durch Kohlenfäure und befonders auch durch alle organifchen Säuren angegriffen, desgleichen bei Feuchtigkeit von ätzenden Alkalien. So wird ftarkes Zinkblech binnen wenigen Wochen von frifchem Gyps-, Kalk- oder Cementmörtel durchfreffen, wefshalb bei Gefimsabdeckung und Mauer-anfchlüffen diefelben Vorfichtsmafsregeln zu treffen find, deren bereits bei den Bleibedachungen Erwähnung gethan wurde. Selbft bei Mauerfteinen, welche einen geringen Procentfatz von Alkalien enthalten, ift an folchen Stellen, wo Feuchtigkeit Zutritt hatte, diefelbe Beobachtung gemacht worden 1X1).

Uebrigens war dies fchon ira Jahre 1833 bekannt; denn Belmas fagte in einem in den Annales des ponts et chauffées über die verfchiedenen Bedeckungsarten veröffentlichten Auffatze : »Ehe man einen Boden von Gyps oder Mörtel mit Zink bedeckt, mufs man ihn vollkommen trocknen laffen ; denn legte man die Metalltafeln auf den naffen Boden, fo würde der Kalk, der im Allgemeinen eine grofse Affinität für metallifche Oxyde hat, mit dem Oxyd, mit welchem das Zink fich überzieht, fich verbinden: das Metall würde immer von Neuem des natürlichen Firniffes, der es fchützen i'oll, beraubt und auf diefe Weife bald verzehrt werden.

Mufs man die Decke auf einen naffen Boden legen, fo mufs man diefelbe von dem Mauerwerk durch irgend einen Ueberzug abfondern ; entweder von Holz- oder von Steinkohlentheer oder von Erdpech ; oder von Lehm oder Sand ; oder fie auf hölzerne, einige Centimeter über den Boden vortretende Latten befeftigen, damit die Luft dazwifchen circuliren könne.«

Niemals ift auch Zink zur Ableitung von unreinen, z. B. Wirthfchafts-waffern, zu benutzen, deren Säuren u. f. w. es fehr bald zerftören würden. Weiter find Zinkdächer da nicht angebracht, wo die Luft mit Rauch und Rufs gefchwängert ift, alfo in Fabrikftädten, bei Locomotivfchuppen u. f. w. Hier ift es die fchwefelige Säure, welche die baldige Zerftörung verurfacht, an der Seektifte die in der Luft enthaltene Salzfäure. Dafs man chemifche Fabriken, Laboratorien u. f. w. nicht mit Zinkblech eindecken kann, verlieht fich nach dem Gefagten von felbft.

Die Berührung des Zinkblechs mit unverzinktem Eifen an der Feuchtigkeit ausgefetzten Stellen ift durchaus zu vermeiden, was befonders bei Anlage von Dach-gaivamfchen rjnnen bei Verwendung von Mauerhaken, Nägeln u. f. w. zu beobachten ift. Es

232.

Schädlichkeit

des

Stromes.    .

häuft fich auf dem Zink, dem oxydirbarften Metalle, der Sauerftoff des in böige des galvanifchen Stromes zerfetzten Waffers an und zerftört erfteres mit einer erftaun-lichen Schnelligkeit.

233-

Unwohnlichkeit der

Dafs Zink ein viel befferer Wärmeleiter wie Blei ift und defshalb die darunter liegenden Dachräume noch unwohnlicher macht, wurde bereits in Art. 186 (S. 157) Dachräume erwähnt. Zugleich hat es mit Kupfer und Eifen die unangenehme Eigenfchaft, dafs bedachmig. die fallenden Regentropfen oder gar Hagelkörner ein fehr lautes Geräufch verur-fachen, welchem eben fo, wie dem Wärmeleitungsvermögen, durch eine doppelte Schalung der Sparren und Ausfüllung der Zwifchenräume mit Lohe, Säge-fpänen u. f. w. etwas abzuhelfen ift, wodurch aber auch die Gefahr der Fäulnifs des Holzwerkes, des Einniftens von Ungeziefer, fo wie die Feuersgefahr hervorgerufen,

bezw. vergröfsert wird.

234-

Anftriche.

vor

Uebrigens foll auch das Abreiben mit einer Zwiebel- oder Knoblauchwurzel guten Erfolg haben. Es laffen fich zwei derart behandelte Zinkplatten mit gewöhnlichem Leim fogar zufammenleimen, während derfelbe auf den unpräparirten Platten nicht

Das Zinkblech nimmt mit der Zeit eine fleckige, fchmutzige und fchwärzliche Färbung an, welche befonders bei fteilen, alfo gerade fichtbaren Dächern lange un-gleichmäfsig bleibt und einen häfslichen und ärmlichen Anblick gewährt. Darin fteht es in hohem Mafse der Kupfer- und auch Bleideckung nach. Oelfarbenanftriche haften fehr fchlecht darauf; fie blättern mit der Zeit ab. Jedenfalls mufs das Blech dem Anftriche gut mittels Salzfäure gereinigt und rauh gemacht werden.

haftet.

Nach dem Jahresbericht des phyfikalifchen Vereins in Frankfurt a. M. 1873 (S. 21) kann man dem Zinkblech zum Dachdecken eine intenfivere Farbe dadurch geben, dafs man es fchwarz färbt, und »zwar durch eine Flüffigkeit, welche aus gleichen Gewichtstheilen von chromfaurem Kali und Kupfervitriol, in 60 Waffergewichtstheilen gelöst, befleht. Die zu fchwärzenden Zinktafeln werden vorher mit verdünnter Salzfäure und feinem Quarzfande blank geputzt ; dann taucht man fie einige Augenblicke in die zubereitete Solution ein, wonach fich fofort auf der Oberfläche ein locker darauf haftender fammetfchwarzer Ueberzug bildet. Spült man hierauf die Tafel fchnell mit Waffer ab , läfft fie trocknen und taucht fie dann noch in eine verdünnte Löfung von Afphalt in Benzol, fchleudert die Uberflüffige Flüffigkeit ab und reibt fchliefslich das Blech nach erfolgtem Trocknen mit Baumwolle ab , fo wird hierdurch die Farbe haltbar

23s •

Löthen.

gemacht.«

In Frankreich pflegt man auch auf folgende Weife das Zinkblech mit einem Bleiüberzug zu verfehen, um feine häfsliche Färbung zu verdecken.

14 Theile Graphit und 1 Theil Pottafche werden in 28 Gewichtstheilen Schwefelfäure gelöst. Das

Ganze ift langfam zu erwärmen und mit fo viel Waffer zu verdünnen, dafs man die Flüffigkeit mit einem Auch hier ift das Zinkblech vorher mit verdünnter Salzfäure zu reinigen. Der

Pinfel auftragen kann.

Anftrich ift warm aufzutragen und

, nachdem er erkaltet und angetrocknet, ftark zu bürften oder mit Glanz hervorzurufen ¹¹²). (Siehe über Anftriche übrigens auch das in

wollenen Lappen abzureiben Art. 191, S. 159 Gefagte.)

Ueber das Löthen des Zinkbleches, welches nur auf das Nothwendigfle zu be-

um

fchränken ift, wurde bereits in Art. 194 (S. 160) das Erforderliche gefagt. Es fei hier noch ergänzt, dafs das Loth am beften aus 40 Theilen Zinn und 60 Theilen

nur

Blei zufammengefetzt wird. Eine Mifchung zu gleichen Theilen giebt allerdings eine leichter fliiffige Maffe; allein die damit hergeftellte Löthung ift Weniger haltbar.

Man hüte fich, den Löthkolben zu ftark zu erhitzen, weil dadurch das Zinkblech leicht verbrannt werden kann. Uebrigens laffen lieh auch diefe Löthungen mittels der Löthlampe ohne Löthkolben ausführen.

Gewöhnlich wird die Löthung fo vorgenommen, dafs die beiden zu verbindenden Tafeln fich an der Löthnaht ein wenig überdecken. Ein anderes und beffer ausfehendes Verfahren befteht indefs darin, dafs man die beiden Tafeln dicht an einander ftöfst und unter der Fuge eineil Blechftreifen feft löthet.

236.

Verhalten bei einem Brande.

Das Zink fchmilzt bei einem Brande erfl bei 360 Grad C., alfo wefentlich fchwerer als Blei, fliefst herab und erhärtet fofort wieder. Wird es rothglühend, fo oxydirt es in der Luft beim Uebergange in die Weifsgluth, verbreitet ein ungemein lebhaftes Licht und löst fich als unbrennbares Zinkweifs in Flocken auf, fo weifs und leicht wie Baumwolle.

Fig. 478 ¹¹³>

2=g=3

mmmźL

to

s.

.

wmsam

À::

' -d

MM

/ fi

237-

Verhalten

msm

■>'a

■ mu

*k n. Gr.

Bei allen Eindeckungen mit Zinkblech liegt, wie fchon Anfangs erwähnt, die Schwierigkeit darin, auch den äufserften Temperaturänderungen Rechnung zu tragen und dem Zinkblech den nöthigen Spielraum zu der daraus folgenden Ausdehnung und Zufammenziehung zu laffen. Es ift dies um fo fchwieriger, weil diefe Bewegungen nicht nach allen Richtungen hin gleich ftark find; fondern die Tafeln werfen fich, werden windfehief und keineswegs nach abnehmender Kälte oder Wärme wieder eben; fie behalten Beulen, eine Folge der Ungleichheit der Spannungen, welche durch das Walzen hervorgerufen ift. Denn Ausdehnung und Zähigkeit der Bleche find in der That der Breite nach geringer, als in der Richtung des Walzens, alfo der Länge nach.

Schon aus diefem Grunde haben fich die Einfchaltungen von Kautfchukftreifen zwifchen die Zinkbleche in Entfernungen von 10 bis 15cm, je nach der Stärke der Bleche, nicht bewährt, welche nach Guttcn in Strafsburg, Grenoble, Lyon u. f. w. viel Anwendung gefunden haben. Nach Fig. 478 ¹¹³) wurde der Kautfchukftreifen an den Kanten zwifchen zwei Zinkftreifen geklemmt und mit verzinnten, eifernen Nieten

bei

Temperatur-

veränclerung.

238.

Ackere

.Ueckarten.

239.

Neuere

Deckarten.

240.

Gewicht und Neigung des Daches.

241.

Ueberficht.

befeftigt. Ein hohler Zinkftreifen war zum Schutze des Kautfchuks an einer Seite auf die Deckplatten gelöthet, an der anderen durch Klammern daran geheftet.

Der Sprödigkeit des Materials wegen ift es jedenfalls vortheilhafter, die Eindeckung der Zinkdächer in den warmen Sommermonaten vorzunehmen, als in der kühlen Herbft- oder gar Winterszeit, befonders wenn dabei noch Biege- oder Falzarbeit nothwendig ift. Man hat alfo vor Allem zu vermeiden, eine Zinktafel an beiden Enden fett zu löthen oder gar feit anzunageln, mufs ihr vielmehr genau fo, wie wir dies bei der Bleieindeckung gefehen haben, die Möglichkeit laffen, lieh wenigftens an einem Ende frei ausdehnen zu können.

Die ältefte Deckart mit Zinkblech, bei welcher man jene erft fpäter erkannte Regel noch vernachläffigte, war das Löthverfahren. Hierbei nagelte man die erfte Blechtafel an zweien ihrer Ränder auf der Dachfchalung feit und bedeckte die Nagelköpfe mit den darüber und daneben liegenden Tafeln, indem man diefe zugleich auf die feft genagelte Tafel auflöthete. Diefe Löthung wurde in Folge des Zufammenziehens der Platten fchnell zerltört; man fall bald ein, dafs eine derartige Eindeckung nichts taugte und vertaufchte das Verfahren mit dem Falzfylteme, welches man von den Kupfereindeckungen her kannte und welches noch heute, allerdings in abgeänderter Form, Anwendung findet. Es würde zu weit führen und zwecklos fein, hier alle älteren Syfteme, welche fich mit der Zeit nicht bewährt haben und jetzt nicht mehr ausgeführt werden, zu erwähnen ¹¹⁴).

Wir wollen uns defshalb zu den heute üblichen Deckweifen wenden. Diefelben kann man in folgende 8 Claffen eintheilen :

1)    die F'alzfyfteme,

2)    die Wulftfyfteme,

3)    die Leiftenfyfteme,

4)    die Rinnenfyfteme,

5)    die Wellenfyfteme,

6)    die Metallplatten- oder Blechfchindelfyfteme,

7)    die Rautenfyfteme und

8)    die Schuppenfyfteme.

Das Gewicht von 1 qm Zinkdach wird von der Gefchäftsnachweifung für das Technifche Bureau der Abtheilung für das Bauwefen im Minifterium für öffentliche Arbeiten zu Berlin zu rund 40 kS, einfchl. einer 2,5cm ftarken Schalung und der 13 X 16cm ftarken Sparren, angegeben, die Höhe der Metalldächer zu x/io bis der ganzen Tiefe eines Satteldaches beftimmt. Für Dächer mit gefalzten Quer-ftöfsen mufs die Neigung unter allen Umftänden gröfser fein, wie bei folchen mit verlötheten Querftöfsen, weil bei flacher Neigung fleh das Waffer innerhalb der Falze in die Höhe ziehen kann.

1) Falzfyfleme.

Die Falzfyfteme haben fleh bei der Zinkeindeckung nicht recht bewährt, weil das Blech bei engem Zufammenpreffen leicht bricht, die Falzung zu wenig Wider-ftandskraft hat und defshalb beim Begehen der Dächer leicht niedergetreten wird, wobei Riffe entftehen.

Man unterfcheidet fünf verfchiedenartige Conffcructionen, die hier nach der Be-

fchreibung der von der Gefellfchaft Lipine herausgegebenen Brofchüre aufgeführt werden follen¹). Diefelbe fagt:

»Zu den Falzfyftemen zählt man alle diejenigen Bedeckungsarten, bei welchen die rechtwinkeligen Bleche in der Länge, oder Quere, oder in der Länge und Quere durch Falze verbunden find. Dabei liegen gewöhnlich die Längenverbindungen in der Fallrichtung und fchliefsen fich demnach die Querverbindungen unter einem rechten Winkel an diefe letzteren an.

242.

Dachdeckung mit einfachen Falzen.

Es kommt nun hier zuerffc die primitivfte, für heile Dächer nur noch feiten angewandte, dagegen für Wandbekleidung beliebte Art zur Betrachtung, bei welcher die Deckbleche auf allen vier Seiten mit einfachen Falzen verfehen find, von welchen die an zwei zufammenftofsenden Seiten nach unten und die an den beiden anderen Seiten nach oben gerichtet find. Mit den fo gefalzten Deckblechen wird beim Aufdecken auf rechtwinkeligen Dachflächen unten an der Traufe angefangen, und es kommt die Länge der Bleche in diefelbe Richtung wie diefe zu liegen. Bei gleich langen Blechen wird beim Weiterdecken darauf gefehen, dafs bei der nächften Reihe der Deckbleche, welche Schar genannt wird, die fenkrechten Nähte auf die Mitte der Länge der darunter liegenden Bleche kommen. Bei gleich grofsen Deckblechen und regelrechter Aufdeckung liegen alfo bei der fertigen Dachbedeckung die verfetzten fenkrechten Falze an der Schmalfeite der Bleche genau über einander. Diefe Deckbleche werden durch in die Falze eingehängte oder nur unten angelöthete Hafte befeftigt.

243.

Franzöfifche

Eine zweite Art von Bedeckung mit einfachen Falzen ift die franzöfifche Band- oder Streifendeckung, welche nur bei kleineren, Heileren Dachdeckungen, wie Banddeckung, bei Manfarden-Thürmen, Garten-Pavillons u. dergl., deren Seiten nicht ganz 4ra breit find, angewendet wird. Die hierzu nöthigen Streifen werden 25 bis 33 ^3 cm breit zugefchnitten. Bei Längen über 2m werden die Streifen unter Beobachtung der Symmetrie möglichft fauber zufammengelöthet. Die fchmalen Streifen erhalten, um die Dauerhaftigkeit zu erhöhen, Falze mit wulftförmiger Umbiegung, ähnlich, wie folche bei Zinkrauten angewandt werden. Die einzelnen Streifen, welche fich über die ganze Breite der Deckfläche hinziehen, werden durch Haftbleche feft gehalten.

Um das bei Sturm und Wind in die unteren Falze fich einziehende Waffer abzuführen, find in Abftänden von 50 bis 60cm kleine, länglich runde Oeffnungen in den-felben angebracht. An allen diefen Stellen find unten an den Falzen auf der Dachfläche aufliegende, aus zwei kleinen, gleichfeitigen Dreiecken gebildete Hülfen angelöthet, welche das Eintreiben von Waffer durch Sturm und Wind in die Oefif-nungen verhindern follen. Diefe dreieckigen, flachen Llülfen, welche halb fo dick wie die Falze find, werden regelmäfsig verfetzt und fehen auf der fertigen Bedeckung nicht fchlecht aus.

244.

Dachdeckung

mit

flehenden

Doppelfalzen.

Eine dritte Art von Falzbedeckung ift die bei flachen Dächern immer noch hier und dort angewandte, mit flehenden Doppelfalzen in der Länge, bezw. in der Fallrichtung, und gelötheten Quernähten. So viel auch gegen die Ausführungen in diefer Richtung gefügt und gefchrieben wurde, fo ift es doch nicht zu beftreiten, dafs fich viele kleinere Bedeckungen, welche nach diefem Syftem ausgeführt find, ganz gut erhalten haben, und es fcheint wohl wahr zu fein, dafs nicht in allen Fällen die richtige Erklärung für das fchnelle Verderben eben folcher Bedeckungen gefunden werden konnte.

Eine vierte Art gefalzter Zinkblech-Dachdeckungen, welche man bei heileren Dächern ebenfalls noch viel angewendet findet, unterfcheidet fich von der eben genannten nur dadurch, dafs die Quernähte nicht gelöthet, fondern einfach gefalzt find — ähnlich wie bei den Kupferdächern.

Bei einer fünften Art von Falzfyhem, welches nur von Schwarzblecharbeitern, welche keiner Belehrung Gehör fchenken, befonders bevorzugt und bei ihnen beliebt erfcheint, werden bei flachen und heilen Dächern, auch bei den Zinkbedeckungen für die Längenvorrichtungen nur behende und für die Querverbindungen nur liegende Doppelfalzen. Doppelfalze angewendet. Da bei diefem Verfahren das Zink bei der Bearbeitung der an den Doppelfalzen 6-fachen Bleche, insbefondere in kälterer Jahreszeit, über die äufserhen Grenzen der Möglichkeit in Anfpruch genommen wird, fo find zahlreiche brüchige, alfo fchadhafte Stellen an neuen Eindeckungen keine Seltenheit.

Mit diefer viel bekämpften fünften Weife wäre die letzte der verfchiedenen Arten der gefalzten Zinkblecheindeckungen genannt, und es können einzelne der-felben in geeigneten Ballen zur Anwendung empfohlen werden.«

245-

Dachdeckung

mit

flehenden

und

liegenden

2) Wulhfyheme.

246.

Aeltefte

Auch die Wulhfyheme, obgleich beffer als die vorgenannten B"alzfyheme, Dachdeckung, find heute durch die Leihen- und Wellenfyheme zumeih verdrängt worden. Bei der ältehen Art derfelben wurden die Decktafeln an ihren beiden Langfeiten wulhartig umgebogen, und zwar an der einen nach oben, an der anderen nach unten. Diefer letztere Wulh wurde hiernach fo nach oben gebogen, »abgefetzt«, dafs das daran befindliche Blech glatt und eben auf der Schalung auflag. Hafte hielten nach Fig. 479 ¹¹³) u. 481 den erhen, nach oben gebogenen Wulh feh, über den hiernach der abgefetzte Wulh der Nachbarplatte übergefchoben wurde.

Die wagrechte Verbindung gefchieht fo, dafs jede Blechtafel an ihrer oberen Kante auf die Schalung aufgenagelt wird, an ihrer unteren aber mit angelötheten Lafchen verfehen ih, welche unter die tiefer liegende Tafel gefchoben werden können. Die Ueberdeckung beider Tafeln mufs mindehens 10 kommt bei diefem Syheme darauf an, dafs harkes Blech verwendet wird und die Anlöthung der Lafchen eine haltbare ih, weil fich fonh leicht die Tafeln von einander abheben.

Bei einem zweiten Wulhfyheme werden dreieckige Holzleihen in Entfernungen von einander, welche der Breite der Zinkbleche entfprechen, fo in zur Traufe fenk-

dicken Holzfchrauben auf die Schalung gefchraubt, dafs fie mit der bis auf etwa 6mm Breite abgehumpften Spitze die Bretter berühren. An diefen Leihen werden die Deckbleche nunmehr aufgebogen und durch Hafte, welche unter erheren fortgezogen find, befehigt. Ueber das Ganze werden rund gebogene Blechhreifen, Wulhe, gefchoben (Fig. 482).

Die dritte Art der Wulhfyheme (Fig. 483) wurde bis jetzt nur bei kleineren Bauten verwendet. Bei derfelben werden nach der früher genannten Brofchiire die Tafeln der Länge nach 40

eingekantet, dafs die nicht ganz rechtwinkelig gehellte Aufkantung mit der Ein-kantung einen Winkel von 40 Grad bildet. Die Deckbleche werden durch Hafte, welche über die eingefchnittene Einkantung eingreifen, feh gehalten und zuletzt an den Stöfsen mit entfprechend harken Wulhen (Blechröhren) bedeckt.

247.

Dachdeckung

mit

dreieckigen rechter Richtung mit etwa 5

Leiften.

248.

Dachdeckung

mit

Röhren -bedeckung.

mm

mm

cm

betragen. Es

aufgekantet und oben in der Breite von 10mm fo hark

ab.

Fig. 486.

Fig. 480 ¹¹³).

Fig. 485.

LU

àSÊÉÈÊÊÈÊiS/

mmm.

Fig. 484.

im

mmm.

l/i n. Gr.

Fig. 483.

Aehnlich ift die in ²49-Fig. 480¹¹³) dargefiellte fog. franzöfifche Eindeckung.

eckigen Auf- und Um-kantung find die Deck-blecbe hier rund umgebogen und durch Hafte befeftigt. Während diefe Hafte in Fig. 480 für jedes der Deckbleche befonders angeordnet find, begehen he nach Fig. 484 manchmal auch aus einem Stücke für zwei benachbarte oder es ift zu demselben Zwecke ein breiter Haft mit zwei fchräg geheilten Nägeln auf der Schalung befeftigt und am oberen Ende in zwei Lappen fo aufgetrennt, dafs der eine nach Fig. 486 über die Aufkantung des linken, der andere über die des rechten fortfafft.

Statt der

Bleche,

Deckbleches Die darüber Wülfte

Fig. 479 ¹¹³).

iS

'Jjj

Fig. 482.

Fig. 481.

gefchobenen find in ihrer Lage mit langen Schrauben ge

kichert, über deren Kopf eine kleine Kappe ge-löthet ift, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Bei den wagrechten Stöfsen übergreifen ficli, wie aus Fig. 487 zu erfehen, die Tafeln um 10cm. Jede wird von zwei 16cm langen und 4 cm breiten Streifen an der unteren, durch einen Blechftreifen von

8 cm Breite und der Länge der Tafelbreite, welcher als Haft dient, an der oberen Kante feft gehalten.

Diefe Deckart erfordert als minderte Dachneigung das Verhältnifs von 1:6, weil die etwas ftark vortretenden wagrechten Verbindungen fonft den Ablauf des Regen-waffers verhindern würden. Die Hafte werden, wie überall, von ftarkem Zinkblech oder verzinktem Eifenblech, feiten von verzinntem Kupfer hergeftellt. Praktifcher wäre es, ftatt des 16cm breiten Streifens einen fchmaleren zu befeftigen, welcher höchrtens bis an die obere Falzung heranreicht, weil die wagrechte Verbindung dadurch um eine Blechftärke fchwächer wird.

Alle diefe Wulftverbindungen entftammen der frühen Zeit, wo man wegen der noch fchlecht hergertellten und fpröden Bleche das fcharfkantige Biegen der-felben vermeiden muffte. Da fich die Wülfte leicht verfchoben, die wagrechten Stöfse fich mit Staub füllten, wodurch die Feuchtigkeit leichter in den Fugen fich heraufziehen konnte, auch der Wind hier mitunter einen Angriffspunkt fand, um die Bleche abzureifsen, werden diefe Wulftfyfteme jetzt nur feiten noch angewendet.

3) Leiftenfyfteme.

250.

Aelteres

Verfahren.

Die Leiftenfyfteme entftanden mit der Verbefferung der Fabrikation des Zinkbleches, als man im Stande war, die fcharfen Biegungen an den Kanten vorzunehmen, ohne befürchten zu müffen, dort Brüche zu erhalten. Die Leiftenfyfteme find die beften Eindeckungsarten für glatte Zinkbleche und unterfcheiden fich von den vorher angeführten befonders dadurch, dafs die Längsverbindung in der Richtung des Gefälles eine fefte ift, welche nicht fo leicht durch den Fufs des das Dach Betretenden befchädigt werden kann und doch dem Deckbleche volle Bewegungsfähigkeit läfft.

Zuerft kam man darauf, nach Fig. 488 u. 489 ¹¹³) quadratifche Holzleiften mit abgerundeter oberer Seite zwifchen die Deckbleche auf die Schalung zu nageln, an den Seiten der Leiften jene Bleche aufzukanten und diefe Kanten mit Haften feft

Fig. 4S8¹¹³).

Jü

Fig. 489 ¹¹³>

m

‘M

W/Ï

IBP

/ Ą

Wm

zu halten, welche unter den Leiften durchgezogen waren. Die Stöfse wurden mit an beiden Seiten abgekanteten Blechftreifen abgedeckt, welche man mit Nägeln auf den Holzleiften befeftigte. Die Nagelköpfe wurden einfach überlöthet oder mit aufgelötheten Blechkappen bedeckt. Das Syftem hat fich nicht bewährt. Die Deckbleche, an der feitlichen Ausdehnung durch die Holzleiften gehindert, bekamen in der Mitte Beulen, wodurch das Regenwaffer an den Rand der Leiften gewiefen wurde, wo es fich zwifchen den Aufkantungen der Deckbleche und den dicht an-

fchliefsenden Deckftreifen hinaufzog. Die Folge war das Roften der Nägel, das Oxydiren des fie umgebenden Zinkbleches und fchliefslich das Abreifsen des letzteren. Zunächft fuchte man dem Uebel durch Erhöhung der Holzleiften abzuhelfen ; fchliefslich kam man auf die Abfchrägung ihrer Seiten, wie wir fpäter fehen werden.

Eine andere derartige Bedeckungsart ift das fchlefifche oder Breslauer Syftem. Der Unterfchied zwifchen diefem und allen übrigen Leiftenfyftemen ift der, dafs die ausgehöhlte Reifte nicht zwifchen den Decktafeln und defshalb auch nicht unmittelbar auf der Schalung liegt. Zwifchen den an den Seiten etwa 2,5 cm hoch aufgekanteten und 0,5 cm umgekanteten Blechen (Fig. 49011G) blieb ein Zwifchenraum von 12mm. Durch Elafte von Weifs- oder Kupferblech wurden die Kanten be-

251-

Schlefifches

Syftem.

Fig. 490 ¹¹⁶).

il

fertigt. Zur Deckung diefer Stöfse wurden die vorher erwähnten , 6,5

hohen, ausgehöhlten Leihen

breiten und 4,5

benutzt, welche bis auf das wagrechte Stück der Höhlung mit Zinkblech bekleidet waren. Zur Beteiligung dienten Schraubenbolzen oder einfache Schrauben, deren Köpfe aufgelöthete Zinkbuckel bedecken. Die Deckung der Firfte und Grate erfolgte durch ähnliche, etwas breitere

TP

*15,5 n- Gr.

Fig. 491 ”6).

n. Gr.

cm

cm

Fig. 492 ,16).

Leihen. Die wagrechten Stöfse der Decktafeln wurden verlöthet¹¹⁷).

Als nächftes fei das Wufierhauferifche oder auch Berliner Leiftenfyftem be-fchrieben. Die Tafeln werden an den

5,o bis 6,5

breiten und 4,o cm hohen Holzleiften (Fig. 491 ¹¹⁶) auf- und oben umgekantet.

cm

Nachdem fie durch die unter den Leiften durchgezogenen oder feitlich, wie in Fig. 492¹¹⁰), angenagelten Hafte beteiligt find, erfolgt die Bedeckung durch einen

Deckftreifen, deffen Kanten mit jenen Umkantungen überfalzt werden. Die wagrechten Verbindungen gefchehen nach Fig. 493 ¹¹⁶) in der Weife, dafs auf die untere Blechtafel in 6,5cm Entfernung von ihrer Oberkante ein etwa 2,5 cm breiter Zink- oder Kupferblechftreifen an feiner Oberkante fo aufgelöthet wird, dafs ein an der darüber liegenden Tafel angebogener Falz unter den Blechftreifen greifen kann. Beffer ift es, nach Fig. 494 ¹¹⁶) ftatt des aufgelötheten Blechftreifens ein 10cm breites

Unterlagsblech auf die Oberkante der unteren Blechtafel zu löthen

Fig. 493 »6).

Fig. 494¹¹⁶>

252.

Syftem

Wtifler kaufen.

Fig. 495 ¹¹⁶>

¹;5)5 n- Gr.

Fig. 496 ¹¹⁶).

¹/5>5 n. Gr.

und mit derfelben auf die Schalung feil zu nageln.

Die Beteiligung an der Trauf-kante erfolgt nach Fig. 495 11(i) durch einen hinlänglich breiten

I16) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1853, Bl. 45.

¹¹‘) Nach : Kümritz. Ueber die Eindeckung flacher Dächer mit Zinkblechen. Zeitfchr. f. Bauw. 1853, S. 296. Handbuch der Architektur. III. 2, e.

²S3-

Falz über einem harken, auf die Schalung genagelten Vorfprungblech. Fig. 496 llb) zeigt die Einhüllung der Leifte mit einem angenagelten Vorkopf, einem an den Kanten zufammengelötheten, das Holz rings umgebenden Bleche, ferner die Umbiegungen der abgerundeten Deckfchienen c und d und die Aufkantungen der Deckbleche über jenem Vorkopf.

Bei Dachfirften und Graten werden etwas gröfsere Leihen verwendet, gegen welche die übrigen ftumpf anftofsen. Die Blechverbindung an diefer Stelle geht aus Fig. 497¹¹⁶) deutlich hervor. Die Deckel der Leihen mühen an den Stöfsen um etwa 10 cm über einander fortfaffen. Die Oberkante des oberhen Deckels an der

Firh- oder Gratleihe wird, wie die der daneben liegenden Deckbleche, fo auf-und umgekantet, dafs der Firh- oder Gratdeckel darüber hinweg greifen kann.

Diefe Deckart hat hch gut bewährt, ih aber auch durch andere verdrängt worden ¹¹⁷).

Fig. 497 ¹¹⁶)-

1/5,5 n. Gr.

-p=D

Ein weiteres Leihenfyhem, englifches genannt, fei nach der fchon mehrfach

»Bei diefem Syheme werden die fchmalen Tafeln an den beiden Längs feiten mit halbrunden Wulhen verfehen ; bei den breiten Tafeln kommt ein eben folcher Wulh in der Mitte der Tafel hinzu. Die

Englifches

Leiftenfyftem. genannten Brofchüre ¹¹⁸) befchrieben.

254-

Syftem

Bürde.

255-

Belgifches

Leiftenfyftem.

Wulhe an den Seiten der Tafeln überdecken hch, und es kommen unter diefe, wie unter die Wulhe in der Mitte halbrunde Holzleihen. Die Beteiligung der Deckbleche gefchieht durch gute Holzfchrauben mit grofsen, ßachen, runden Köpfen, unter die eine harke Zinkplatte gelegt ih. Um das Eindringen von Waffer an diefen befonders empßndlichen Stellen zu verhindern, werden über die Schraubenköpfe an die Wulhe angepaffte, eingebördelte Blechbuckel gelöthet. «

Die Eindeckung nach dem fog. Eiirdeichen Verfahren¹¹⁷) dürfte ihrer Koh-fpieligkeit wegen überhaupt keine Verwendung finden ; es ih auch unbekannt, wo diefelbe jemals ausgeführt worden ih. Das Wefentliche dabei ih, dafs mit den Deckblechen nicht die gewöhnliche Dach-fchalung, fondern befonders angefertigte Holztafeln bekleidet werden, die auf quer über die Sparren genagelten Latten zu befehigen find (Fig. 498). Die Tafeln find in Gröfse etwa der Bleche aus gefalzten, an der Oberfläche gehobelten Brettern hergehellt, die an beiden Seiten in überhehende, oben abgerundete Latten eingefchoben werden. Trockenheit des Holzes und forgfältige Ausführung find, des fonh unvermeidlichen Werfens wegen, Hauptbedingung.

Das in Deutfchland bekanntehe und am meihen angewendete Leihenfyhem ih das fog. belgifche oder rheinifche, für welches die Gefellfchaft Vieille-Montagne ein Gefälle von 0,3 5 bis 0,5 0 m auf 1 m empfiehlt. Die Holzleihen (Fig. 499¹¹⁹) bekommen hierbei eine Höhe von 3,5 cm, eine obere Breite von 3,5 cm, eine untere und werden mit fchräg eingefchlagenen Drahthiften auf der Schalung

Fig. 498.

!____

>~>

-ALL

1/5,5 n. Gr.

von 2,5

befehigt. Man hat hierbei, wie auch bei der Herheilung der Schalung, befonders

cm

US) Stoll, a. a. O.

I¹⁹) Facf.-Repr. nach: Gefellfchaft Vieille-Montagne. Zink-Bedachungen. Lüttich 1886.

Fig. 499 ¹¹⁹).

zu beachten, dafs die Nagelköpfe genügend tief in das Holz eingetrieben find, weil durch ihr Hervorflehen leicht das Zinkblech befchädigt und durch ihr Roften, nach dem früher Gefagten, der übelhe Einflufs darauf ausgeübt werden könnte.

Die Deckbleche M werden an den Holzleiften fenk-M ] recht aufgekantet, fo dafs die Aufkantung 1 bis 2mm I niedriger ift, als die Leihen, und durch unter den Leihen durchgeheckte Hafte C feh gehalten. Als folche Hafte dienen Blechhreifen von härkerem Zinkblech (i bis 2 Nummern höher, als die der verwendeten Deckbleche), welche 4 bis 6cm breit zu fchneiden und in Entfernungen

von nicht über 50 cm von einander anzubringen find. Bei einer Tafellänge von 2,om find alfo 5 Hafte nothwendig. Nur in feltenen Fällen, wo befonders darauf hingewiefen werden wird, find verzinkte Eifenblechhreifen zu verwenden. Ueber die Leihen greifen die Deckhreifen F fort, welche die Kanten der Hafte umklammern und von unten aus eingefchoben werden. An der Traufe erhält die Aufkantung der Tafeln nach Fig. 500¹²⁰) an beiden Seiten die Streifen C fenkrecht zur Aufkantung, aber wagrecht auf dem Trauffalz oder dem Traufwulh angelöthet, welche ohne Löthung über einander gelegt werden. Greifen dann die unterhen Tafeln in einen Falz

des Rinnenbleches ein, fo find die Deckleihen derart abzufchneiden (Fig. 501 ¹²⁰), dafs der obere Theil fenkrecht von H nach K gebogen, von H bis J mit den Seiten der Deckleihen verlöthet, bei K gefalzt und in den Falz der Tafeln KL

Fig. 500¹²⁰).

1|2 n. Gr.

Fig. 501 ¹²⁰).

fl

c|

Fig. 502 ¹²⁰).

1%

ivs

g|)6

Kopf

der

\2inkU’iäte)r

eingefügt werden kann. Schliefsen aber die Tafeln an der Traufe mit einem Wulh (Fig. 502¹²⁰)’ ab, fo nimmt jener Theil KL auch die Form eines Wulhes an. Dies ih der Rinnenanfchlufs der Gefellfchaft Vieille-Montagne. Die Gefellfchaft Lipine giebt noch einen anderen an, wonach die an der

Traufe abgefchrägten Holzleihen durch aus einem Stücke angefertigte Kappen (Fig. 503 ¹²¹) zu verwahren find. Beide, Holzleihe und Kappe, werden nach Fig. 504¹²¹) an den Seiten mit den anhofsenden Aufkantungen der Deckbleche und oben mit

____ der Deckleihe abgedeckt, wie bei Fig. 502.

Beim Beginn des Eindeckens an der Traufe

V3 n- Gr.

Fig. 503 ¹²¹>

Lüttich 1883.

120) Facf.-Repr. nach: Anonyme Gefellfchaft für Bergbau und Zinkhütten-Betrieb Vieille - Montagne (Altenberg).

wird das unterfte Deckblech mit feinem Wulft oder Falz über den fog. Vorfprungftreifen oder das Vorftofsblech (Fig. 505 12]) über-gefchoben, welches der Traufkante entlang befeftigt ift und aus einem 3 bis 15cm breiten Blechftreifen befteht, der 1,5 bis 7,o und manchmal noch mehr, ’je nach dem Be-dürfnifs, vorfpringt. Von der Fettigkeit diefes Vorftofsbleches, fo wie der Sicherheit des Einhängens der unterften Deckbleche hängt zumeift die Widerftandsfähigkeit der ganzen Eindeckung gegen die Angriffe des Sturmes ab. Die Wülfte der Deckbleche an der Traufkante werden etwa 2cm breit über einander

cm

|jjl§

/ /

mmmm

mm.

A

mm

WA

Fig- 5°5¹²¹)-

gefchoben.

Sämmtliche Zinktafeln erhalten an der

V2 n. Gr.

Breite,

oberen Kante nach Fig. 506 ¹¹⁹) einen nach aufsen gebogenen Falz von 3,5 unter welchem in der Mitte der Tafel der Elaft A angelöthet ift, den man mit

cm

drei Nägeln auf der Schalung befeftigt. Zu beiden Seiten diefes Haftes, etwa 10

cm

Fig. 506 ¹¹⁹).

tP 2.

N?l.

r 3.

As

;o_

■So

IL

lölitunj

von der Leifte entfernt, werden die Hafte B in den Falz eingehakt und ebenfalls mit drei Nägeln feft genagelt. An der unteren Kante ift die Tafel 3,o cm breit nach innen gefalzt, fo dafs jede obere Tafel mit der tieferen überfalzt werden kann, auch an den feitlichen Aufkantungen. Die Deckleiften oder Kappen werden mit zwei Nägeln an ihren oberen Enden auf den Holzleiften befeftigt. Diefe Nagelftelle ift durch die obere Kappe, welche je nach dem Gefälle des Daches 4 bis 5cm über die untere weggefchoben wird, verdeckt. Am Firft werden die Tafeln entweder zufammengelöthet oder beffer durch eine 6CIn hohe Leifte, welche der Firftlinie entlang auf der Schalung feft genagelt ift, getrennt. Fig. 507 ¹²°) zeigt im Schnitt und Grundrifs den Anfchlufs der Deckung an jene Firftleifte.

hoch aufgekantet und mittels eines unter diefer Aufkantung in der Mitte der Tafel angelötheten Haftes vor dem Anbringen

cm

Die Zinktafeln find an diefer 5,8

der Firftleifte an die Schalung genagelt.

Fig. 507¹²⁰).

HS

-11

DcefcJcJiiene der First/

il!

■~5

lg

Enden/

Kopf

'^ĄAnfliegung —'³ der Tafel

Anfbiegung der Tafel

~V~^TAU

ü,

Zinldeislcnr

Taßl

Im Grundrifs find bei A die feitlichen Aufkantungen der Decktafeln mit ihren oberen, der Firftleifte entlang liegenden Aufbiegungen, verlöthet. Diefe letzteren erhalten nach vorn einen Falz zur Aufnahme des Falzes P des Kopfendes der Zinkleifte, welches bei B mit der Deckleifte zufammengelöthet ift. Die obere Oeffnung der Falze AP ift durch die Deckfchienen der Firftleifte verdeckt. 5 bis 6 diefer Deckfchienen, gewöhnlich wie die übrigen nur l,o m lang, werden zu längeren, zufam-menhängenden Stücken zufammengelöthet.

Diefe überdecken ftch aber an den Stöfsen, um ihnen die Beweglichkeit zu wahren,

]l-2 n. Gr.

(3 cm Weit ohne Löthung. Genau eben fo wird an den Gratlinien verfahren, bei welchen entweder der Zufammenfchlufs der beiden Dachflächen durch Löthung oder beffer mittels einer höheren Gratleifte erfolgen kann.

Die Gefellfchaft Lipine nimmt nach Fig. 508 u. 509¹²¹) die Firftleiften in denfelben Abmeffungen, wie die Uebrigen. Hierbei fällt das Zufammenlöthen der

Fig. 508 ¹²¹).

Äfr

einzelnen Firftleiften zu längeren Stücken, wie aus Fig. 509 hervorgeht, fort; dagegen mufs an den Knotenpunkten der Deckfchienen Löthung ftattfinden.

256.

Franzöfifches

Das franzöfifche Leiftenfyftem hat eine gewifle Aehnlichkeit mit dem vorigen ; doch Leiftenfyftem. find die dabei verwendeten Holzleiften gerade in entgegengefetzter Weife oben nur 2,5cm,

^ unten dagegen 5,o cm breit und 4,ocm hoch.

^■g

¹\-2 n. Gr.

Nur bei fteilen Dächern find kleinere Leiften mit den entfprechenden Abmeffungen, 2,o,

Fig. 509

cm

4,o und 3,5 cm verwendbar. Diefelben werden gemäfs der Tafelbreite mit Drahtnägeln oder beffer mit Flolzfchrauben auf der Schalung befeftigt. Nachdem das Vorftofsblech, wie vorher befchrieben, auf die Traufkante der Schalung genagelt ift, find nach Fig. 511¹²¹) die Hafte in Entfernungen von 40 bis 50 unter die Leiften zu legen und mit diefen zugleich mittels der Schrauben anzuheften.

__n

y20 n- Gr.

Die Zinktafeln erhalten oben und unten einen 32, bezw. 28 mm breiten, einfachen Quer-falz, von welchem der obere nach aufsen, der untere nach innen gerichtet ift. Der untere Falz wird defshalb fchmaler, als der obere gemacht, damit das vom Sturme an der Deckung hinaufgepeitfchte

wm

IH1

Sëg

w

M

- igm

m

m

SŚs

gij!

Fig. 510¹²¹).

m

«

&5S

»

ip.

__

19

fr-----25------>[

WÊÊ

1/0 11. Gr.

Waffer nicht durch den Falz hindurchgetrieben werden kann. Das Waffer kann fich in demfelben nie über die Freite des fchmalen Falzes hinaus flauen. Um Fig. 513 ¹²¹).

]/2 n. Gr.

die Aufkantungen der Bleche an beiden Seiten der Leiften, welche mindeftens 1 cm unter der Oberkante der letzteren liegen, werden die überftehenden Enden der Hafte nach Fig. 512¹²¹) gebogen. Die flache Seite der Bleche an den Aufkantungen darf die Leiften nicht dicht berühren, weil fonft bei den unvermeidlichen Ausdehnungen des Metalles Beulen entfliehen würden, durch welche das ftarke und geräufchvolle Auffchlagen der Bleche auf die Schalung bei Stürmen verurfacht wird. Wie aus Fig. 510¹²¹) zu erfehen, werden die Deckbleche am oberen Rande durch zwei mit 3 Nägeln auf der Schalung befeftigte und in ihren Falz eingreifende Hafte gegen Abgleiten gefichert. Da bei fteilen Dächern letzteres aber doch manchmal vorkam, indem fich die Querfalze bei fchwachen Blechen aufzogen, werden jetzt nach Fig. 513¹²¹) dafür breite

Hafte an der Unterfeite der Bleche angelöthet und mit 2 Nägeln an die Schalung

genagelt.

Fig. ₅x₄¹²¹)-

Die Nagellöcher find länglich, damit die Bleche an feitlichen Verfchiebungen ungehindert find. Zum Einhängen der unterften Bleche in das Vorftofsblech empfiehlt fich am meiften der Wulft (Fig. 514¹²¹), und zwar mit einem Durchmeffer von 22 bis 25mm.

Bei Befchreibung der Dachrinnen (unter G)

werden wir übrigens fpäter noch andere dafür zweckmäfsige Verbindungen kennen lernen. Die Enden der Holzleiften an der Traufe werden, wie beim vorigen Leiften-

fyfteme angegeben, verwahrt. Die Firftleifte, oben etwa 5,ocm, unten 7,ocm breit und 8,0cmhoch, wird an der unteren Fläche zum

Fig. 5G ¹²‘).

mni

Zwecke des Auflegens auf die Firftkante dreieckig ausgefchnit-ten. An ihr werden die ober-ften Bleche, wie früher bemerkt,

aufgekantet und mittels durchgezogener Hafte befefiigt (Fig. 510). Nunmehr gefchieht das Abdecken der Leiften mittels der Deckfchienen, deren Form aus Fig. 512, 515 u. 516 12 3) hervorgeht.

Die Deckfchienen, gewöhnlich in einer Länge von l,o m angefertigt, werden an der oberen Kante feft genagelt, mit der unteren über die tiefer liegende Schiene fortgefchoben, wobei, wie aus Fig. 515 u. 516 erfichtlich, zwei feitlich angelöthete Blechenden das Auseinanderbiegen der Abkantungen verhindern follen. Die Löthftellen diefer Streifen müffen fo weit von der Kante zurückliegen, dafs die Schienen fich 5cm überdecken können. An der Firftleifte find diefelben fchräg abzufchneiden und mit einem daran gelötheten Bleche zu verteilen, über welches ein entfprechender Ausfchnitt der Deckfchiene der Firftleifte fortfafft, nachdem das Blech an die Firftleifte felbft feft genagelt ift. Hierauf erfolgt das Zufam-menlöthen der beiden Deckfchienen. Die Endigung der Deckfchienen an der Traufe geht aus Fig. 516 in Verbindung mit Fig. 510 deutlich hervor. Die Beteiligung der Firftfchienen bewirkt man durch Nagelung an einem Ende und durch Schiebenaht (fiehe Fig. 419, S. 164) zwifchen je zwei Dachleiften. Genau fo ift das Verfahren bei Gratleiften. Dafs jede etwa offene Nagelftelle mit Blechbuckeln zu verlöthen ift, verlieht fich von felbft.

Fig. 518 ¹²²).

Fig. 517 ¹²²)-—ÆÊL..

wSftm/jik

HI

'...-•A

IS

...

n- Gr

Fig. 519 ¹²²>

n- Gr.

ill Frankreich erfolgt die Beteiligung der Hafte auf den Leiflen auch nach Fig. 51712 2) fo, dafs fie oben quer über genagelt oder in fehr unzureichender Weife mit einem zugefpitzten Ende feitlich in die Holzleiften eingetrieben werden. Werden die Deckfchienen länger als l,o m genommen, fo müffen fie in der Mitte noch einen zweiten Haft erhalten, wobei fich das in Fig. 518¹²²) dargeilellte Verfahren empfiehlt, die angelötheten, etwas gebogenen Hafte in einer Vertiefung der Leifte unter einen aufgenagelten Blechilreifen zu fchieben. Auch das untere Ende der Deckfchienen wird häufig in Frankreich mit eben folchem angelötheten Hafte verfehen, der unter das angenagelte obere Ende

¹²²) Facf.-Repr. nach: Revue gén. de l'arch. 1865, PI. 4—5.

der tiefer liegenden Schiene gefchoben wird (Fig. 519 ¹²²). Die Deckfchienen erhalten dort manchmal die in Fig. 520¹²²) angegebenen Formen. Soll die Firftleifte eine Breite erhalten, welche das Betreten derfelben geftattet, fo hat man auf feitlich der Firftlinie befeftigte Knaggen ein Brett zu nageln und die aus Fig. 52112 2) deutlich hervor-

Fig. 521 ¹²²).

I»

II

mm

IPSil

s®

iH

WM

Sä

¹/ÿ n. Gr.

gehende Eindeckung deffelben auszuführen. Um die Aufkantungen der wagrechten Stöfse an den Leihen einfacher bewerkftelligen zu können, da die 4-fache Lage von Blechen fie fchwierig macht und bei kühlem Wetter auch Brüche veranlaffen

Fig. 522 ¹²²).

ri ‘-j

IS

kann, verheilt man in Frankreich das obere Blech nach Fig. 522 I22) mitunter mit dreieckigen Ausfchnitten in der Nähe der Ränder und faltet dann nur den mittleren Theil zu einem Falze um, während die beiden feitlichen fchmalen Theile ohne Falzung zungenartig auf das untere Blech hinab-reichen. Es läfft hch nicht leugnen, dafs jhj/ÆÊt    Bgljl die Dichtigkeit der Eindeckung hierbei wohl

kaum beeinträchtigt werden wird, befonders wenn das Dach nicht zu flach ift; follte diefes jedoch Achtbar fein, fo wird eine folche Anordnung zur Verfchönerung der Anfleht nichts beitragen.

³/ö n- Gr.

Bei einer Kuppeleindeckung hat man die Leihen unten in kurzen Entfernungen etwas einzufägen, um fie der Krümmung der Kuppel gemäfs biegen zu können. Hiernach wird die Eindeckung nach Fig. 523 12S) wie gewöhnlich ausgeführt, nur dafs

257-

Syftem

Ih-ik.

die Deckbleche fich nach oben verjüngen und Alles bogenförmig geftaltet wird.

Das fog. FrikTche Leiftenfyftem, von Vieille-Montagne »patentâtes Leiftenfyftem« genannt, wurde zuerft am Col-legienhaus der Univerfitat in Strafsburg angewendet und hat ftch dort fehr gut bewährt. Es unterfcheidet ftch von den vorigen durch die Form feiner Leiften, welche fünf kantig ift, im Ganzen 4,5

durch die dabei verwendeten Hafte, die von verzinnten Eifen-

--VMM

cm

hoch, oben 3,5 und unten 2,5

cm

breit, ferner

H.

=====

fi

rt

vf

plättchen hergeftelllt werden, hauptfächlich aber durch die Art feiner Quernähte, welche das Syftem fowohl für fehr fteile, als auch für fehr flache Dächer tauglich macht.

Von der Gefellfchaft Vieille-Montagne wird angegeben, dafs die Neigung dabei von 20 bis 100 Procent fteigen könne. Schnitt nach ab in Fig. 528119). Fig. 524 ¹¹⁹) zeigt die Ausführung des Leiftenwerkes, an welchem die Decktafeln aufgekantet und oben noch 1 cm breit 0 umgekantet find, fo dafs die Deckfchiene mit einem kleinen Wulft G von 1 cm Durchmeffer um diefe Umkantung F nebft Haft E herumfaffen kann.

Fig. 524.

wÊiÊÊÈËm.

ji

Diefe Befeftigungsart ift nichts Neues; denn fie ift in ähnlicher Weife fchon vor langer Zeit beim Berliner Syfteme, nur mit dem Unterfchiede angewendet worden, dafs die Latten rechteckig und die Kanten der Deckfchienen nicht wulftartig umgebogen, ibndern einfach gefalzt waren.

Von der Gefellfchaft Lipine wird eine Ausführung des Querfalzes angegeben, welche ftch nur für fteilere Dächer eignet und mit der am Schlufs der Befchreibung des vorigen Syftemes genannten übereinftimmt.

rt if 11

:j ®- ||j| ® ij

r|

Ü

iS

ii ® j|| ©

Diefelbe fagt : »Bei der Bearbeitung erhalten die Bleche oben einen

l!

50mm breiten Falz; dann werden diefelben an den Langfeiten aufgekantet

Hierauf find die Bleche

und die Aufkantungen oben eingekantet, unteren Ende, wo ein 30mm breiter Falz angebogen wird, an jeder Seite, wie Fig. 525 ¹²¹) zeigt, fo ein-

am

zufchneiden, dafs die Schnittlinien am Ende des Bleches 20 mm und an der Linie, welche für die Abkantung der 30mm breiten Falze auf dem Bleche vorgezeich-

net ift, 10mm von der Abkantung abftehen. Der zwifchen den Einfchnitten liegende Theil des Deckbleches wird jetzt zum Falze umgebogen, fo dafs man auf diefe Weife unten an den Seiten vorfpringende Enden erhält, welche, verftärkt durch die damit in Verbindung ftehende Aufkantung, dazu dienen follen, das Regenwaffer vom Eindringen in die offenen Falzenden abzuhalten.«

Fig. 525 ¹²¹)-

■ftp

mm

wMM

mm

Wegen der Haltbarkeit der Wülfte auch bei Sonnenhitze müffen befonders für die Deckfchienen fehr ftarke Bleche verwendet werden. Auf die Länge eines Deckbleches find 4 Hafte an den Leiften zu rechnen. Die Endigung der Leiftendeckung an der Traufe ift wie früher befchrieben. Fig. 526 ¹²°) zeigt den Anfchlufs der Deck-

'-.VW

9 KÏINB

4L

fs>-

JÊ

mmm

lW n. Gr.

fchienen an die Firltleilte, wobei die oberften Deck-fchienen lieh nur bis auf 8cm der Firftleifte oder auch Brandmauer nähern, wonach diefelben durch Einfügen eines beweglichen Stückes von 12 an ein Kopf- oder Ausdehnungsende angelöthet wird, ähnlich, wie fchon früher befchrieben, verlängert werden. Für ein Gefälle von 0,35 bis 0,20 m auf 1 m wird nach dem patentirten Syfteme der Gefellfchaft Vieille-Montagne die obere Tafel 2cm breit nach innen, die untere eben fo breit nach aufsen gefalzt. Das Anheften der unteren Tafel gefchieht danach genau wie früher; die obere wird jedoch bei 81 bis l,o m Breite in zwei 20 bis 25cm lange und 3 breite, auf die untere Tafel nach Fig. 527 u. 528 ll9) ge-löthete FTafte 0 eingehangen, wodurch eine Ueberdeckung der Tafeln um 6cm Breite entlieht, welche auch bei jener flachen Neigung des Daches jedes Eindringen des Waffers unmöglich macht. Für noch geringere Gefälle ift eine kleine Abtreppung an den Quernähten,

wie dies in Frankreich üblich ift, zu empfehlen. Die Abfätze werden durch Aufnageln von kleinen, der Länge nach zu-gefchärften Leihen auf die Sparren her-geftellt (Fig. 529 ¹²³). Bei fchmalen Abfätzen und einer Dachneigung von 10cm auf lm erhalten fle nur eine Dicke von 1 bis 2cm, bei gröfseren und einer geringeren Dachneigung von 4 bis 5cm. Die erlte Ausführung (Fig. 530¹²⁴) entfpricht gänzlich der eben befchriebenen Quernaht der Gefellfchaft Vieille-Montagne, nur dafs oberhalb der tiefer

fMiôiàuiâ «A-T

fr frf

lltl i :    ii «A • I

cm

Länge, welches

g*

!;!

cm

Breite in einen,

üli

¹l2 n. Gr.

Fig. 527.

Schnitt nach CD in Fig. 528 V⁹).

Jk n. Gr.

Fig. 528

cm

"G

t)

J>

-''Ą;

liegenden Platte ein nur fehr kleiner Abfatz vorhanden ift, deffen Höhe durch die Falzung ausgeglichen wird. Bei der zweiten Aus-Q führung kann die Stufe eine Flöhe bis 2cm erhalten: die

y    ’

Falzung geht aus Fig. 531¹²⁴) deutlich hervor. Bei diefen

m

w-

Fig. 529 m).

uß

123) Facf.-Repr. nach: Nouv. annales de la conßr. 1885, PI. 23—24. Facf.-Repr. nach: Revue gén. dc Vdreh. 1865, PI. 4—7.

/

Âi

,i

H    _rC?Ą*"

— " v M

___________•

I. ..

■BH

AA

rk n. Gr.

beiden Conftructionen werden die hölzernen Leiften den Abtreppungen entfprechend an der Unterfeite ausgefchnitten. Bei der dritten Art können die Abfätze breiter fein, bis 3,85 m, wenn zwei Tafeln zufammengelöthet werden, wobei das Gefälle 2cm auf 1 m beträgt. Die Leiften werden den Stufen entfprechend abgefetzt. Die

Fig. 533 ¹²³)-

Fig. 532 ¹²³).

-------

Conftruction erhellt aus Fig. 532 ¹²³). Fig. 533 ¹²³) zeigt, wie das Ende der oberen Deckleifte über den Anfang der unteren hinweggreift.

258.

Combinirtes

Leiftenfyftem.

Ein letztes Leiftenfyftem befchreibt die Gefellfchaft Lipine als »ein combinir-tes Syftem, welches vom franzöfifchen die oben fchmalere Holzleifte entlehnt und bei dem ftatt der Deckleiften Einhängeftreifen, ähnlich wie beim Wußerhaufen ichen Syftem, angewendet werden, welche aber nicht mit Falzen, fondern mit Wulften verfehen find; es müffen alfo auch bei Anwendung diefes Verfahrens die Tafeln nicht nur aufgekantet, fondern auch eingekantet werden, um den die Holzleifte bedeckenden Streifen feft halten zu können.«

4) Rinnenfyfteme.

Die Rinnenfyfteme werden ausfchliefslich bei Plattformen, Balcons, Altanen u. f. w., alfo bei ganz flachen Dächern angewendet. Hierbei müffen die Bretter der Verfchalung fenkrecht zur Traufkante angeordnet werden, weil fich entgegengefetzten PAlles, befonders wenn fie etwas zu breit genommen werden, in kurzer Zeit förmliche Rinnen in der Deckung bilden, welche den Abflufs der Niederfchläge verhindern. Nur ftarke Zinkbleche (Nr. 15 bis 17) find dabei brauchbar. Die einfachfte

derartige Rinnenanlage ver-anfchaulicht Fig. 534¹²⁴). Den Sparren entlang werden auf deren Oberfläche zwei Igi Leihen befeftigt, auf welche man die Schalung fo nagelt, dafs fleh dazwifchen eine etwa 6cm tiefe Rinne bildet, welche mit ftarkem Zinkblech ausgekleidet wird. Ueber die Kanten zweier Vorftofs-bleche find die Deckbleche, wie aus der Abbildung zu erfehen, gefalzt.

Beffer und gebräuchlicher ift folgende Conftruction, deren Vortheil, wie übrigens auch bei der vorhergehenden, darin befteht, dafs keine Vorfprünge in der Dachfläche vorhanden find. Nach Fig. 535 ¹¹⁹) u. 536¹²¹) find in der Schalung 4,5 cm breite und eben fo tiefe Rinnen anzubringen, welche auf l,o m Länge 10 bis 20mm Gefälle erhalten. Diefe Holzrinnen liegen genau 1,9 2 8 m von Mitte zu Mitte aus einander und werden mit einer Zink-

jH 1 s ■ ü

^ Ł Ł Ü1 H

3=||§||

WÈËÈ

W/m

if⁻

,

m A

259-

Einfachfte

Rinnen

anlage.

1/5 11. Gr.

Fig- 535 ¹¹⁹)-

rinne ausgefüttert, deren Seiten oben 1,0 cm breit

rechtwinkelig eingekantet find. Um diefe Einkantungen legen fleh gefalzte, auf der Schalung mit je 3 Nägeln befeftigte Hafte herum, über welche nunmehr die der Länge nach an den Seiten gewulfieten ül Deckbleche eingehangen werden. Um das Verftopfen der Rinnen durch Staub, Schmutz und Schnee möglichft zu verhindern, werden die in Fig. 536 zu erkennenden, eigenthiim-lich gebogenen Bleche eingelegt, welche mit

dem Namen »Fugenfchliefser« bezeichnet werden. Werden zwei Tafeln zum Abdecken eines Feldes zufammengelöthet und nicht in Länge von 2,o m quer ge-

pp

Ci

PA

.....

AU

AS

AW-

'Pc

Hü

2 o6

Fig- 536 ¹²¹)-

260.

Eindeckung

mit

Drahteinlagen.

legt, dann kann die Entfernung der Rinnen von Mitte zu Mitte nur 1,8 5 m betragen.

Wird die Terraffe an ihrer oberen Seite durch eine Mauer begrenzt, fo wird das Ende des Rinnenbodens nach Fig.. 537 ¹¹⁹) aufgebogen und lothrecht an die Seitentheile gelöthet (U in Fig. 535).

Wie aus Fig. 535 zu erfehen, ift jenes Ende durch die Aufkantungen der Deckbleche an der Mauer verdeckt, welche hier durch einen Ausdehnungsfchieber D verbunden find, wie er fchon bei den Kupferbedachungen dargeftellt wurde. Alles ift dann unter dem Bordftreifen geborgen, der unten durch Hafte Py oben durch Mauerhaken in einer Fuge der Mauer befeftigt ift. Die Mündung der kleinen Rinnen A in die Dachrinne wird durch Fig. 538 ¹¹⁹) dargeftellt.

Um die grofsen Tafeln auch noch in ihrer I<Ig' 537 n9)-Mitte auf der Schalung befeftigen und gegen das Abheben durch den Sturm fchützen zu können, bringt man dort den fog. Schiebhaft an, der nach Fig. 539¹²°) aus einem an beiden Enden auf die Schalung genagelten Bleche F befteht, welches von einem zweiten, an die Unterfeite der Decktafeln gelötheten M umfpannt wird, auf diefe Weife die freie Bewegung der letzteren geftattend. Die Quernähte der Deckbleche werden bei folchen Terraffendeckungen gewöhnlich zufammengelöthet und hierbei gleichfalls die eben erwähnten Schiebhafte angebracht. Beffer ift aber das in Frankreich übliche Verfahren, die Terraffen an jenen Quernähten ein wenig abzutreppen und dann die Tafeln mit Falzen zu verbinden.

Die Gefellfchaft Lipine befchreibt noch ein drittes Rinnenfyftem, bei welchem »in die nach dem Gefälle gearbeiteten Holzrinnen, welche oben 60, unten 40 bis 45mm weit und 40, bezw. 60mm tief find, Zinkrinnen eingepafft werden, die oben Drahteinlage erhalten. Ueber die Rinnen greifen doppelt abgebogene Vorfprung-ftreifen ein, welche zweimal 15mm breit abgekantet find und deren fenkrechte Abkantung nicht genagelt wird, fondera von den Wänden der Holzrinne 10mm ab-fteht. Ueber diefe Vorfprungftreifen, die durch einen in diefelben eingefchobenen Blechftreifen zu verftärken find, werden die gewulfteten Deckbleche gefchoben, welche nach dem Aufdecken etwa 3min von einander abftehen. Bei diefer Anordnung können die Blechrinnen, die nicht ganz 2m lang fein dürfen, aus der Holzrinne herausgezogen werden.«

§1

pBll

m

Schnitt nach XY in Fig. 535. ¹h n. Gr.

Fig- 538 ¹¹⁹).

■VT

•JKR

m

mÊÊ

Fig- 539 ¹²⁰)-

261.

Berechnung

der

Wellblech

deckungen.

5) Wellblechfyfteme.

Bei den Zinkwellblechfyftemen hat man folche zu unterfcheiden, bei welchen das gewellte Blech auf hölzerner Bretterfchalung oder, ohne Unterlage, unmittelbar auf dem hölzernen oder eifernen Dachftuhle befeftigt wird. Im letzteren Falle hat man die Tragfähigkeit des Wellbleches in das Auge zu faffen, welche von der Stärke des Bleches und der Wellentiefe abhängt. Zur Ermittelung der Wellblechforte, bezw. bei gegebenem Wellblechprofil zur Berechnung des Abftandes der Pfetten von einander ift die Kenntnifs des Trägheitsmomentes und des Widerftands-

¹

) Stoll, F. Das fchlefifche Zinkblech und feine Verwendung im Baufache. Herausg. von der »Schlefifchen Aktien-Gefellfchaft für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb« zu Lipine in Oberfchlefien. 2. Aufl. Lipine 1885. S. 15.

20 7

momentes der Wellbleche erforderlich. Nach Landsberg¹²⁵) laffen lieh die Träg-heits- und Widerflandsmomente flacher Wellbleche in der folgenden Weife berechnen.

Fig. 540.

Nimmt man an, dafs der Bogen ein Parabelbogen fei, fo ifl das Trägheitsmoment der Fläche A B C (Fig. 540 ¹²⁶), bezogen auf die Schwerpunktaxe XX, in nachftehender Weife aufzufinden. Das Trägheitsmoment des fchraffirten lothrechten Streifens ift

■*

di —

dx . y³

I*»

D,

k......

JL

alfo dasjenige von ABC

A-

= \f 0

Nun ift

hi

= —- und x

fonach

dx

b\ dy

und

2 \fhi 1 /hi — y

h,

bi

y³ dx

bi

y³ dy

61/hi

h,

V'h'i—y

6 i/hi

1/"hx — y

⁼ IÖ5^³-

Das Trägheitsmoment der ganzen Fläche DB CD ift doppelt fo grofs, d. h.

32

2 i = — bi hi³.

105    ¹

Daraus folgt, dafs der oberhalb von XX liegende Theil der Welle das Trägheitsmoment

T = ^ (*■**•-*■«

hat und dafs das Trägheitsmoment einer ganzen Welle

7 = ~(pihi³ - b.₂k₂³)

ift. Nun ift hi — h-i = 8 und im Mittel b\ — cL = 1,3 8.

Der erhaltene Werth wird um fo genauer fein, je mehr fich die wirkliche Form der Parabelgeftalt nähert und je geringer die Blechftärke 0 ift. Die Ergebniffe ftimmen mit den Tabellen der Profilbücher der Fabriken nicht genau überein, wohl weil dort ein Kreisbogen angenommen ift.

Beifpiel. Es betrage die Wellenbreite B = 150mm — 4b, die Wellentiefe 2 h ~40mm, alfo — 20 mm , ferner 0 = 1mm — hx — //₂ und bv — b₂ — 1,3 mm. Führt man nun hi = 20,5 mra und — 19,5 mm ein, fo wird

R cos a.

Fig. 541 i2ß).

Ld?

1,3

b\ ~ b -I--

‘ 2

= 37,5 -f- 0,65 = 38,15

und

mm

bÀ = b —

1,3

~2~ = 36,85

mm •

Mit ---si

4,

fomit

y = 3,464 (auf Centim. bezogen).

Wird der Bogen (Fig. 541 ¹²⁶) als Kreisbogen mit dem Halbmeffer B und der verhältnifsmäfsig geringen Stärke § angenommen, fo ift das Trägheitsmoment eines Bogentheilchens von der Länge ds — Rdy

di =3 8 . ds.y² — 8 . R d>s R² (cos cp — cos a)², di = 3 R³ (cos cp ■—■ cos a)² r/cp.

!25) Siehe : Landsberg, Th. Die Glas- und Welienblechdeckung der eifernen Dächer. Darmftadt 1887. S. 146. U6) Aus: Landsberg, a. a. O , S. 146 u. 147.

208

Das Trägheitsmoment einer Viertelwelle ift dann

S A³ (cos cp — cos a)²</cp ,

fomit

7= 43A³

a J"* cos ²cp d tp \0

•—■ 2 cos a

j'cos (p -f-0

cos ²&

fdf\

0 /

7 = 4 0 A³

(-T—|- a cos ²a--sin a cos a I.

Es ift sin a =- und cos a. = 1 — -. Werden diefe Werthe in die Gleichung für 7 e'n‘

4Æ    2 A

geführt, fo ergiebt fich

7 = 2 o R³ arc

a [l -f 2 (l

)]

00 (M

b R² B (l

2 A’

Aus den gegebenen Werthen von B und H erhält man leicht

B²

ItSA^

Beifpiel. Es fei B= 122mm, H = 29mm und o1mm; alsdann ift

A = 39,3 und sin a =s

—- 0,77707 ; alfo a — 51 Grad und arc a — 0,8886 ;

122

157,2

demnach

7 = 2.1.39,3 ³.0,8886 £l -f- 2 (l -

14,5

39

-)1

— 1,8 -39,3².122

7= 16 211.

Das Widerftandsmoment ilt dann

w _ 27 2.16 211

29

= 1118.

Diefe Werthe beziehen fich auf eine Wellenbreite; das Widerftandsmoment für 1 m Breite

wird dann

1118 - 1000

122

— 9164 (auf Millim. bezogen)

oder

W = 9,164 (auf Centim. bezogen).

Nimmt man die Zugfeftigkeit für gewalztes Zink nach der Tabelle auf S. 158 fehr gering zu 1500 kg, den Sicherheits-Coefficienten zu 10 an, fo ift W=150kg. Das Eigengewicht des hier zur Verwendung kommenden flachen Wellbleches beträgt 8 bis 12 kS für lqm fchräger Dachfläche. Rechnet man im Mittel 10 kS, fo ift die zur Dachfläche fenkrechte Belattung durch Eigenlaft und Schnee auf 1 qm fchräger Dachfläche beim Neigungswinkel a derfelben gleich 75 cos² a -j- 10 cos a, diejenige durch Winddruck gleich v; mithin

p = v -f- 75 cos² a -f- 10 cos a.

Für die verfchiedenen Dachneigungen ergiebt fleh die nachftehende Tabelle:

Neigung =

rH J t-H

v -f~ cos² a = 10 cos a = (abgerundet) p —

o 00

iiT> r—I ^ 1-1

T-4 IO

[C Cvl

rH

5s?i|ï-h

- - “

o ® CO H toi

00 » cd ⁰    r⁻¹

Ot I

t-H KjH

rH

O

erq aq erq -

max

Der Pfettenabfland, in der Dachfchräge gemeffen, fei e. Wird, was unbedenklich ift, vom Einfluffe der Axialkraft abgefehen, fo ift für eine Breite gleich 1 m

100 pe

pe²

max —

Kilogr.-Met. —

Kilogr.-Centim.

Nun ift

— = W=

fo dafs fich als nöthiges Widerftandsmoment bei Zinkwellblech

p e% 12

ergiebt. In diefe Formeln ift e in Met., / in Kilogr. für lqm fchräger Dachfläche (nach neben flehender Tabelle) einzuführen.

Rechnet man (ungünftigftenfalls) / = 125 kS, fo wird

W — 10,42 e² ;

daraus folgt die für ein Profil zuläfflge frei tragende Länge e. Man erhält

jW

e — 8,46 \J

und wenn p ■=. 125 eingeführt wird,

Für Zinkbleche ergeben fleh nach den Tabellen auf S. 183 u. 184 folgende Gröfstwerthe von e als zuläfflge Pfettenabftände :

Profil

Zinkblech

Nr.

Gewicht für 1 qm

Profil A der Gefellfchaft Lipine.

Oh Ln

9,94

11,14

12,35

14,31

16,26

0,97

1,04

1,09

1,17

1,25

6,93

7,77

8,61

9,98

11,34

Profil B der Gefellfchaft Lipine.

6,79

7,61

8,44

9,78

11,11

0,806

0,86

0,90

0,97

1,03

. 5,74 6,44 7,13 8,26 9,40

Grofsgewellt von der Gefellfchaft Vieille-Montagne.

CO

Ln

8,67

9,61

11,13

0,91

0,96

1,03

6,66-

7,38

8,55

Kilogr.

DieVortheile der Wellblechdächer liegen in der Tragfähigkeit der Bleche, welche geftattet, von einer Verfchalung der Sparren Abftand zu nehmen, in der befchleu-nigten Abführung des Waffers und der dadurch bewirkten Entlaftung der Fugen, endlich in der erleichterten Beweglichkeit der Bleche bei Temperaturwechfel.

Von den verfchiedenen Syftemen der Wellblechdeckung fei hier zunächft das in Berlin gebräuchliche erwähnt, obgleich demfelben durchaus kein Lob gefpendet werden kann. Die Zinktafeln werden auf der früher befchriebenen Bretterfchalung

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

auf Centim. bezogen

Met.

262.

Vorzüge der Wellblechdächer.

263.

Berliner

Dachdeckung.

210

verlegt. Dabei die Bretter aus Erfparnifsrückfichten mit Lücken von etwa 20 bis 25cm Breite aufzunageln, ift gänzlich verwerflich; denn die Vortheile, welche eine Bretterfchalung bietet: die Verminderung des Schwitzens der Bleche und die Ifolirung des Dachbodens, alfo die Gewährung von einigem Schutz gegen heftige Temperaturveränderungen, gehen dadurch gänzlich verloren. Die Neigung diefer Dächer ift die der Leiftenfyfteme. Da die Zinktafeln gut unterftützt find, find hier auch die

Fig. 542.

ca. ]/i5 n. Gr.

fchwächer gewellten Bleche, fo wie die niedrigen Blechnummern verwendbar. An den lothrechten Stöfsen werden die Wellen fo über einander gelegt, dafs fie fich bis zu ³/i einer Welle überdecken. Der Stofs wird verlöthet. Daffelbe gefchieht an den Querftöfsen, wobei eine Ueberdeckung von 4cm ftattfindet. Aufserdem wird jede Tafel an ihrer oberen Kante, welche über die Löthnaht hinausfteht, in gewöhnlicher Weife mit 2 Haften, die je zweimal feft zu nageln find, an die Schalung geheftet. Bei tiefen Dächern ift in Folge diefes Zufammenlöthens der Blechtafeln die Ausdehnung der Eindeckung in fenkrechter Richtung eine fehr bedeutende, und man hat defshalb diefem Umftande beim Anbringen des Vorftofsbleches und des darüber gefalzten Traufbleches forgfältig Rechnung zu tragen; auch ift beim Umlegen der Traufblechkante um den vorderen Rand des Vorftofsbleches zu beachten, ob die Eindeckung bei warmer oder kühler Witterung erfolgt. Im erfteren Falle hat man nach Fig. 542 zwifchen Vorderkante des Vorftofsbleches und Vorderkante des Traufbiechfalzes einen Spielraum zu laffen, damit fleh das Traufblech im Winter ohne Schaden mit der ganzen Deckung zurückziehen kann, wonach das Vorftofsblech den Falz völlig ausfüllen wird und umgekehrt. Die Verbindung des glatten, etwa 25cm breiten Traufbleches mit der unterften Wellblech-

tafel gefchieht entweder fo, dafs man an deren Unterkante

bei jeder Welle zwei kleine Einfchnitte macht, darauf die ganze Vorderkante vermittels des hölzernen Hammers niederfchlägt und mit dem Traufbleche verlöthet, oder das Traufblech erhält an feiner oberen Kante der Wellung entfprechende Aus-fchnitte, welche felbft eine Wellenlinie bilden und zum Schlufs der abgefchrägten Wellenöffnungen mittels Löthung dienen, wie dies die Firfteindeckung zeigen wird. Genau eben fo ift das Verfahren bei Kehlen.

Fig- 543-

Der Firft erhält zunächft eine Auffütterung durch 2 Bretter, deren Dicke der Wellenhöhe entfpricht. Die mit ihren Oberkanten bis an jene Bretter reichenden Wellbleche werden mit den eigenthümlich geformten Firftfchienen verlöthet, deren Lappen die offenen Wellen wie beim Traufbleche verdecken (Fig. 543).

Eben fo gefchieht es bei Graten.

ca. 1/15 n. Gr.

Wenn nun auch Firft- und Traufbleche den fenkrechten Bewegungen der Eindeckung Folge leiften können, fo ift dies aber bei ihren wagrechten Stöfsen nicht der Fall, weil hier die glatten Bleche einfach an einander gelöthet werden. Diefe Bleche find im Sommer voller Beulen; im Winter zeigen fich befonders an Firften, Graten und Kehlen fortgefetzt Riffe, fo dafs folche Dächer jahraus jahrein Ausbefferungen erfordern.

Beffer als die wulftartige Firftleifte ift die Conftruction nach Fig. 544. Hierbei wird eine rechteckige Holzleifte auf den Firft genagelt, mit welcher fowohl die

Fig. 547 ¹¹⁹)-

V2 n. Gr.

21 I

unteren, für die Wellbleche beftimmten Hafte, als auch die oberen für die Deckfchiene befeftigt werden. Zwei mit Lappen verfehene Bleche find zur Deckung der Oeffnungen an die Wellbleche angelöthet, an der Leifte auf- und oben 1cin breit umgekantet. Die Deckfchiene fafft mit Falzen über diefe Umkantungen und Haftenden zugleich fort. Diefes Verfahren empfiehlt fich befonders da, wo die Wellbleche hin und wieder in fenkrechter Richtung, wie wir fehen werden, durch Leiften getrennt find.

Die Eindeckung der Gefellfchaft Vieille-Montagne auf Schalung oder bei etwas ftärkeren Wellblechen auf Lattung ift der vorigen unbedingt vorzuziehen; denn hierbei find Löthungen faft ganz vermieden. Zum Zweck der Dichtung der fenk-rechten Stöfse werden in Entfernungen von 2,o oder 2,7 m, je nach Gröfse der Tafeln,

Fig. 544-

ca. ^15 n. Gr.

264.

Dachdeckungen

der

Vieille-

Montagne

Fig. 545 ¹²⁰)-

V—

1r 36j S. 665

wz.

% n. Gr.

quadratifche Leiften (Fig. 545 ¹²⁰) von 3,5 cm Querfchnittsabmeffung genagelt, hieran die Seiten der Bleche aufgekantet und nach dem belgifchen Leiftenfyfteme befeftigt.

Nach einem zweiten Verfahren, bei Dächern von mindeftens 45 cm Neigung auf 1 m, welches Fig. 546 ¹¹⁹) erläutert, überdecken fich die Bleche an den fenkrechten

Fig. 546 ¹¹⁹).

I“-¹

t.

■1

•>s

Hg

^9

^gg«

^ss

i||ä

x,

gsi

212

Fig. 548“»).

Êfe

SÉ

Mi

SSS

Ifi^

Wm

u>

Im

'S.'

xii:

SAuWX:

VT :’

ggsigii

''S

W'

é?

früher befchrieben wurden, miiffen die Enden der fenkrechten Streifen verbinden. Bei der Leiftendeckung find die letzteren felbftverftändlich höher zu nehmen, als bei der einfachen Ueberdeckung der Wellbleche; dafür laffen fich aber auch die Schieber leicht anbringen.

Die Conftruction an der Traufe zeigt Fig. 548¹¹⁹).

Statt der oben angeführten hölzernen Leihen kann nach Fig. 550 auch eine Art Wulftfyftem angewendet werden.

Fig. 549 ¹¹⁹)-

D,

T>!.

Für die Wellblecheindeckung ohne Schalung, bei welcher die Quernähte gleichfalls nicht gelöthet werden, ift keine zu geringe Neigung anzunehmen ;

25 Grad ift das Wenigfte, und hierbei ift eine Ueberdeckung der einzelnen Platten in den wagrechten Stöfsen von 14cm nothwendig, welche bei 30 Grad fchon auf 12cm verringert werden kann.

Die Wellbleche werden bei diefer Eindeckungsart auf Pfetten verlegt, deren Abftände fich nach der Tragfähigkeit der Bleche richten, welche aus der Tabelle auf S. 209 zu entnehmen ift. Die Pfetten können von Holz oder Eifen hergeftellt fein.

Die Eindeckung auf j hölzernen Pfetten erfolgt Ä;Ä derart, dafs an die Un- iüü terfeite der Wellbleche nach Fig, 551 u. 552¹¹⁹)

Fig. 55x119).

lj2 n. Gr.

F>g- 550.

ca. 1/iQ n. Gr.

Fig. 552I19).

Oefen von 4cm Breite und 7cm Länge gelöthet werden (Zinkblech Nr. 14), in welche Haken von ftärkerem Zinkblech oder verzinktem Eifenblech, 4 cm breit, eingreifen, die an die Pfetten anzunageln find. Diefe Hafte werden in Abftänden von höch-ftens 20cm angeordnet. Bei einer anderen Deckart, welche fich aber nur für Profil A der Gefellfchaft Lipine eignet, werden die Bleche an ihrem oberen Rande mit

ftarken Zink- oder verzinkten Eifennägeln auf den Pfetten befeftigt. An die deckende Platte ift der Haft in Fig. 553 ¹²¹) anzulöthen, welcher, wie Fig. 554¹²¹) zeigt, unter die befeftigte Kante der tiefer liegenden Platte greift. Die Längsftöfse werden nach Fig. 555 ¹²¹) durch einfaches Ueberdecken der Wellen in 5cm Breite ohne Löthung gebildet.

Die Firfteindeckung erhellt aus Fig. 556 ¹²⁰). Die Deckftreifen D von l,o m Länge können bis zu 4 bis 5 m Länge zufammengelöthet werden, müffen fich dann aber entweder 6 cm breit überdecken oder mit Schiebern in der früher befchriebenen Form verfehen werden. Die Rinnen-

Fig. 555 ¹²¹)-

J/l5 n. Gr.

Vl5 n. Gr.

' m

m

Jm

Fig. 556 ¹²⁰).

IS

^20 n. Gr.

anordnung ift aus Fig. 557 ¹¹⁹), die Herftellung eines ganzen derartigen Daches aus Fig. 558 ¹¹⁹) zu erfehen.

Auf vollftändige Dichtigkeit, befonders gegen Eintreiben von feinem Schnee, können derartige Bedachungen nicht Anfpruch machen; auch entwickelt fich wegen des Fehlens der Schalung fehr viel Schweifswaffer, fo dafs diefelben für Wohnhäufer nicht zu empfehlen find.

Fig- ,557 ¹¹⁹).

^30 n- Gr.

Fig. 558 ¹¹⁹>

Sehr ähnlich ift die Eindeckung auf eifernen Pfetten, welche aus Winkel- oder C-Eifen beftehen, deren Schenkel dem Firft zugekehrt find. Sie werden mittels eines kurzen Stückes Winkeleifen an die Binderftreben genietet oder gefchraubt. Ueber den nach oben ftehenden Schenkel der Winkeleifen find nach Fig. 559 ¹²¹) die Wellbleche mittels der angelötheten Hafte von ftarkem Zink- oder verzinktem Eifenblech zu hängen. Die Firfteindeckung erfolgt entweder, wie vorher befchrieben, oder mittels der von der Gefellfchaft Lipine angefertigten Firftbleche, deren Form aus Fig. 560¹²¹) zu erfehen ift. Bei einem Holzdache legt man, im Falle

265.

Dachdeckungau f eifernen Pfetten.

214

Fig- 559 m).

Fig. 560 ł21).

Z/

Fig. 561 ¹²¹).

Os

RH

ihrer Verwendung, nach Fig. 561 ¹²¹) auf die Firftpfette ein abgerundetes FTolz zur Unterftützung des Firftbleches und löthet deffen Lappen an die oberften Tafeln feft. Sind zwei Firftpfetten vorhanden, fo find die oberften Tafeln mit Nägeln darauf zu befeftigen, worüber die Firftbleche wie vorher greifen und ver-löthet werden. Genau fo mufs dies bei eifernen Pfetten gefchehen, nur dafs hier ftatt der Nagelung das Anheften der oberften Tafeln ftattfindet. An der Traufe läfft man die Wellbleche am beften fo weit vorragen (Fig. 562 ¹²⁰), dafs das im Grunde der Wellen abfliefsende Wafler in

Fig. 564 ¹²⁰).

Fig. 562 ¹²°).

Fig. 563 ¹²⁰>

vu

FLA

vT

,"w

*120 n. Gr.

¹I'20 n. Gr.

iliSl

Aï

SS«.

4s;

fPStei

8®

SS

§B

ss

?/•

ÄS

S:

^H1

gp

SP

/t

die Rinne läuft. Ift eine folche nicht nöthig, fo läfft man das Dach nach Fig. 563¹²°) über das Gefims vorftehen, ordnet am Beginn der Streben eine Pfette an und vermehrt die Zahl der Hafte, um die Eindeckung gegen das Abheben durch den Sturm zu fichera. Ift es bei Anlage einer Rinne unmöglich, in unmittelbarer Nähe eine Pfette anzubringen, fo find, wie bei der Eindeckung auf Schalung, Oefen an die Unterfeite der Bleche zu löthen, in welche am Rinnenkaften befeftigte Hafte eingreifen. Fig. 564 ftellt diefes Verfahren dar und zeigt zugleich die Verwendung klein und quer gewellter Zinktafeln, welche mit ihren Langfeiten parallel zur Trauflinie verlegt werden. Kehlen können in zweckmäfsiger Weife nur als vertiefte Rinnen angelegt werden; fonft ift man wieder zum Löthen gezwungen, wodurch die Vor-

Fig. 565¹²V

»dB

ZI

WA

JOL

MP-

r'

■1U

-cd

theile des Syftemes verloren gehen. Auch bei Verwendung von bombirten, alfo in der Richtung der Wellen nach einer Kreislinie gebogenen Blechen ift das Anbringen nach Fig. 565 ¹²¹) genau daffelbe, wie bei den geraden Blechen.

Die eifernen Pfetten find forgfältig mit Oelfarbe anzuftreichen oder zu verzinken, damit an den Beriihrungsftellen das Zinkblech nicht durch rollendes Eifen zerftört wird. Befier ift es, dort Zinkplättchen unterzulegen. Um das Fig. 506¹-'). dag Soften verurfachende Schweifswaffer nach aufsen abzuleiten, bediente P fich die Gefellfchaft Vieille-Montagne früher des Mittels, zwifchen die nwÈÊ/ wagrechten Stöfse zweier Platten in jeder oberen Welle das in Fig. 566 ¹²⁷) dargeftellte Zwifchenftück zu befeftigen, wodurch die Bleche etwa um 1 voneinander getrennt wurden (Fig. 567 12 7). Doch dies nützte nicht’viel, weil das Waffer hauptfächlich an den Pfetten abtropft; dagegen wurde dem Eintreiben von Schnee um fo mehr der Zugang geöffnet. Wichtig ift es auch, wenn man auf das verminderte Abtropfen Werth legt, die Hafte an der Unterfeite der Wellenerhöhung anzulöthen und fie nach Fig. 567 ¹¹⁹) zu kröpfen, weil das Schweifswaffer hauptfächlich an der tiefften Stelle des Bleches, alfo an der Unterfeite des Wellenthales, fich fammeln und herunterziehen wird.

Diefem Uebel hilft am beften das der Gefellfchaft Vieille-Montagne patentirte cannelirte Zinkblech ab, welches nach Fig. 569¹¹⁹) mit 80 Breite in Nr. 13, mit l,oo m Breite und 1,78 m Länge in höheren Nummern hergeftellt

Jlö n. Gr.

Fig. 567 ¹²⁷).

cm

cm

266.

Cannelirtes

Zinkblech.

2l6

Fig. 568¹¹⁹).    ■

wird. Die Entfernung der Pfetten beträgt hierbei 70, bezw. 90cm, die Dachneigung 40cm auf 1 m. Die Unterfeite einer ganzen Tafel mit den daran gelötheten Haften zeigt Fig. 570 ¹¹⁹), die Befeftigung an eifernen Pfetten Fig. 57D¹⁹), an hölzernen Fig. 572¹¹⁹). Die Ueberdeckung in den wagrechten Stöfsen beträgt 8 bis 12cm, je nach der Dachneigung. Die Verbindung der Längsfugen verdeutlicht Fig. 573¹¹⁹). Im Uebrigen find die Conftructionen diefelben, wie bei den gewöhnlichen Wellendächern. Die Eigenthümlichkeit diefer Deckart liegt nicht allein in der Art der Wellung der Bleche, fondern nach Fig. 571 u. 572

Fig. 569 ¹¹⁹).

]/2 n. Gr.

auch darin, dafs diefelben an ihrer unteren Seite etwas abgekantet find, wodurch nicht der Abflufs des Schweifswaffers, wohl aber das Eintreiben von Schnee in

Fig. 57°¹¹⁹)-

fi

f/

die klaffende Fuge verhindert wird, was durch das Einfügen des Zwifchenftückes (Fig. 566) nicht

Daches in diefer Ausführungsweife.

zu

erreichen ift. Fig. 5 74¹¹⁹) zeigt die Eindeckung eines ganzen

Fig. 571 ¹¹⁹)-

Fig. 572 ¹¹⁹).

Fig. 573 ¹¹⁹)-

]|2 n. Gr.

4 n. Gr.

~~

wm*

mm?

AN

Fig. 574 ¹¹⁹)-

mm

"i. -

'S

źĘpk

§g8

6) Metallplatten- oder Blechfchindelfyftem.

u/

Seit etwa 60 Jahren find eine anfehnliche Menge derartiger Syfteme erfunden worden, welche zum Theile den Eigenfchaften des Metalles wenig Rechnung tragen und einfache Nachahmungen von Falzziegeln find. Diefe Eindeckungsart eignet lieh

nur für kleinere Dächer, weil bei ihr der Vorzug der Metalldeckungen: die Anwendung grofser Platten und die daraus folgende geringe Zahl von Fugen, verloren geht.

Eine der älteflen folcher Blech-fchindeln oder Zinkfchiefer wurde zu Anfang der dreifsiger Jahre diefes Jahrhundertes in Paris hergeftellt. Fig. 575 ¹²⁷) zeigt das Syftem im Einzelnen und zufammengefügt. Das dazu verwendete Blech mifft 50,o X 32,5cm, während die fertige Platte 41cm lang und 28 cm breit ift, fo dafs ein Drittel der Blechfläche für Falze verloren geht. Eine vollftändige Dichtigkeit war bei diefer Deckart nicht zu erzielen.

Späterer Zeit entflammt der Blechziegel Chibon (Fig. 576 ¹²⁷). Das dazu verwendete Blech ift 39cm lang und 20 Platte 35cm lang und 17 dafs etwa ein Viertel der Blechfläche auf die Falzung zu rechnen ift. Die Fugen find defshalb noch weniger dicht, als bei der vorigen

267.

Aeltere

Blechfchindeln.

Fig- 575 ¹²⁷)-

8MËIBS

Sag

g!!;

mm

ï’J'H fei®'

l!

7 4.__I_____

F; - -1 iiif 11111

wm

iifi

Mi

Ir-

[Mg

1

wmM

m/ä

A...

mi

JjLüLL.:

o.3o■

o.US

ein

breit, die fertige breit, fo

cm

CA”“

y2ä u- ¹/l2)5 n- Gr.

268.

Blechziegel

Chibon.

269.

£_

13*

..

■

M. jj

lli

;ifcfoK: ;F

li

O.Jo

ii

SB

vT

liÜ

³/-25 U* ]/12,5 n. Gr.

L-F

Metallplatte ; allein wir finden hier eine Neuerung : je vier von den Seiten nach der Mitte zu geneigte, wenig vorftehende Rippen, dazu beftimmt, das Waffer von den Fugen nach der Mitte der Platten zu leiten; ferner an der oberen Kante einige kleinere Rippen, welche die Capillarität der oberen j. Ueberfalzung vermindern follen.

verfprechend ift das in Fig. 57712S) dargeftellte Syftem, bei welchem die Blechtafeln, welche 20cm breit und

II

Mehr

Al

133,1

r"V ...‘ ■ 't-l

ar )

84cm lang find, in Verband auf Lattung verlegt werden. Während die wagrechten Stöfse durch einfache Ueberfalzung verbunden find, bildet das Blech an einer Langfeite eine völlige Rinne,

¹!l n. Gr.

über welche die glatte Seite der Nachbartafel fort- und noch unter das zurückgekantete Blech der erften Tafel greift. Etwa eindringende Feuchtigkeit wird in der kleinen Rinne ab- und auf die Mitte der tiefer liegenden Platte geleitet.

Hierher gehören auch die Klehe-fchen Dachfchiefer, die erft fpäter bei » den fchmiedeeifernen Dachdeckungen (unter e, 3) zur Befprechung kommen follen.

Fig. 578 ³¹⁹)-

Syftem

Baillot.

Wir begnügen uns damit, jetzt noch die Bedachung mit doppelt gerippten Tafeln (Syftem Baillot) der Ge-fellfchaft Vieille-Montagne vorzuführen, welche vor Allem den Vorzug bedeutenderer Gröfse haben, eine Länge von l,o m und eine Breite von 94cm. Die Rippen gewähren den Vortheil, die Wafferfläche auf den Tafeln zu theilen, zu verhindern, dafs der Sturm das Regen-

A.

waffer nach irgend einem Punkte hin zufammentreibe, dem Zinkblech eine gröfsere Steifigkeit zu verleihen und

fff— j

' li

::

j—D

k So. L '/■&. .« So J, 14o x 80 lio -l .So i, . J/o . i 60 Ą

U - - 1....... .    0*9*01

endlich demfelben eine freie Ausdehnung, wenigftens nach einer Richtung, zu geftatten. Das Verlegen erfolgt fowohl auf Schalung, wie auf einzelnen Brettern, fo dafs der Zwifchenraum das Doppelte der Bretterbreite beträgt.

Form der Bleche, fo wie ihre fenk-rechte Ueberdeckung gehen aus Fig. 578¹¹ ®) u. 579 ¹¹⁹) hervor; die wagrechte hängt von der Dachneigung ab und mufs fo grofs fein, dafs die Höhe H des rechtwinkeligen Dreieckes, welches durch die Ueberdeckung R mit der Wagrechten gebildet wird, nach Fig. 580¹¹⁹)

Fig. 584 ¹¹⁹).

£\ fk

im

Schnitt nach A B in Fig. 578. Vs n. Gr.

Fig. 580 ”⁹).

Vs n. Gr.

>-

Fig. 582 1I9).

Die

X,

Vs «• Gr.

Schnitt nach CD in Fig. 578.

Fig. 583 ¹¹⁹)-

L»

Wê

A.

y-

mê.

SB

...

w>

VlO n. Gr.

wu,

nicht weniger als 5

Bleche mit verzinkten oder verzinnten Nägeln befeftigt, während an den Rippenfeiten der oberen Platten Zungen L ange-löthet find (Fig. 579 u. 581 ¹¹⁹), welche der Befeftigung eine grofse Straffheit verleihen. In die äufserften Rinnen der unteren Kanten der Tafeln find ferner Oefen eingelöthet, in welche nach Fig. 582¹¹⁹) die an den Deckplatten befeftigten Hafte ein-greifen. Auch hier ift die untere Seite der Tafeln mit einer nach unten gebogenen Kante verfehen, welche das Eintreiben von Schnee

cm

beträgt. An diefen wagrechten Stöfsen werden die unteren

iög. 585 ¹¹⁹)-

Fig. 586 ¹¹⁹).

/'

Wa

•v

fl

verhindern foll.

Fig. 583¹¹⁹) zeigt eine ausgebreitete Firffplatte, big. 584¹¹⁹) das Anbringen Fig. 586¹¹⁹) den Abfchlufs des Daches an einem Traufbleche und

derfelben

Fig. 585 ¹¹⁹) den Anfchlufs deffelben an einer Rinne.

7) Rautenfyfteme.

270.

Syfteme

der

Vieille-

Montagne.

Das Rautenfyftem ift jedenfalls aus dem vorhergehenden Syftem Mitte der vierziger Jahre entftanden und hat befonders in Frankreich und Süddeutfchland nicht allein zur Dachdeckung, fondern auch zur Wandbekleidung Eingang gefunden. Hunderte von Patenten find auf verfchiedene Arten deffelben ertheilt worden, die fehr bald wieder vergeffen wurden, weil fich die Deckungen in keiner Weife bewährt hatten. Es follen defshalb hiervon nur einige neuere Syfteme mitgetheilt werden, welche von den Gefellfchaften Vieille-Montagne und Lipine empfohlen werden.

Seitenlange. Zur Herftellung der kleinen Rauten von 27 und

Seitenlange,

cm

Ein häufig vorkommender Fehler bei diefer Deckart ift, dafs die Dachneigung zu gering angenommen wird. Die Gefellfchaft Vieille-Montagne fchreibt für ihr Rautenfyftem eine Neigung von 40 bis 45cm auf 1m vor. Die vollftändige Ein-fchalung des Daches ift erforderlich. Die Rauten find quadratifch und haben 27, 34, 44, 59 oder 74

cm

34cm Seitenlange genügt fchon Zinkblech Nr. io, Nr. n für 44 Nr. ii und 12 für 59cm und Nr. 13 für 74cm Seitenlange.

Abmeffungen

der

Rauten

Anzahl der Rauten für

1 qm

Dachfläche

Gewicht der Rauten, einfchl. der Hafte, für 1 qm Dachfläche

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12 Î Nr. 13

Diagonale zur Berechnung der halben Rauten

0,28

0,35

0,44

0,59

0,75

Längliche Rauten

14,32

cd >0 co

1,87

21,16

Ci    ^    Ot    Ct    Ot

jR    K    üt    W    M    05

^1    CO    o    Ql    o»    o

Tt< kC lO CD CO CO CO CD    05 kO O

10 16 IO rf Th CO

05 •«* ^ CO ^ kO CD    kO CO (M O

CO CD CD 10 10 t>

co    co    o    eo    oi

H5    Ol    CO    ■n»    05    o

[>    I>    CD    10    00

8,40

8,02

8,ii

7,13

6,62

9,00

05    ©    Ol    W    CO    kO

CO    kO    CD^    CO    ©    Ol

o    o    o    o    T-H    o

Met.

Stück

Kilogr.

Met.

Fig. 587 ¹¹⁹)-

i[

L_.IL

HU?

7=4/'

ii ii ir

II

JC

1030

1L

□I

g|g|

\1

ISCUC

ZZZ3SG

ir

i-

7:

-si

•A

mm

Vor dem Beginn des Verlegens mufs fich der Arbeiter davon überzeugen, dafs die Trauflinie genau parallel der Firftlinie ift ; anderenfalls mufs die Unregelmäfsigkeit durch einen ungleich breiten Rinnenftreifen ausgeglichen werden, in welchen zunächft die dreieckigen Rauten, wie aus Fig. 587 ¹¹⁹) zu erfehen, eingehangen werden.

Fig. 588 ¹¹⁹).

A/X

-.0

H20 n. Gr.

Fig. 588 ¹¹⁹) zeigt einige in einander gefügte ganze Rauten, Fig. 589¹¹⁹) das Ineinandergreifen derfelben in gröfserem Mafsftabe, Fig. 590¹¹⁹) endlich den an der Spitze jeder Raute anzubringenden Haft. Nur diefer letztere erfordert eine Erklärung. In der dreieckigen, umgebogenen Spitze diefes Haftes befindet fich ein wagrechter Ein-

Fig. 590 n9>

Fig. 589 ¹¹⁹)-

]/4 n. Gr.

J/2 n. Gr.

fchnitt B B, der zur Aufnahme des fog. Schliefswinkels 0 dient, der mit einer kleinen Zunge verfehen ift. Diefe foll, umgebogen, dem Herausfallen des Schliefswinkels Vorbeugen, ohne fein Verfchieben nach rechts oder links, wenn noth-wendig, zu verhindern. Der Schliefswinkel mufs beim Verlegen fich genau an die Falze der Rauten anfchliefsen, weil er das Eindringen von feinem Schnee bei den fich überdeckenden unteren Spitzen derfelben verhindern foll. Jedes Löthen ift bei

diefem Rautenfyfteme ausgefchloffen.

Fig. ₅₉i ¹¹⁹)-

% n. Gr.

Fig. 592¹¹⁹).

Fig. 593 ¹¹⁹).

Die fog. Spitzrauten werden gleichfalls für Heilere Dächer von mindeftens 45cm Neigung auf 1 m und befonders zur Eindeckung von Manfarden-, Thurmdächern u. f. w. verwendet. Fig. 591 ¹¹⁹) zeigt das Ineinandergreifen der Falze der Rauten und Fig. 592¹¹⁹) die Form der letzteren. Sind die einzudeckenden Dachflächen nur klein, fo genügt es, die Rauten durch einen an der Spitze eingefchlagenen Nagel auf der Schalung zu befeftigen; bei /Q gröfseren Flächen, befonders auch \

•~4fna i.

1 4 n. Gr.

¹I₁0 n. Gr.

Thürmen, mufs man zur Sicherheit aufserdem den Haft P (Fig. 59²) oder beffer den in Fig. 593 ns) dargeftellten Haft mit Schliefswinkel anbringen. Für derartige kleine Rauten (die Höhe beträgt 46 und die Breite

25,5 cm) genügt fchon die Verwendung von Zinkblech Nr. 10. In Fig. 594¹²⁰) fehen wir links den Anfchlufs der gewöhnlichen, rechts den von fechs-eckigen Rauten an eine Dachluke. Der Anfchlufs-ftreifen R, an die Luke gelöthet, ift bis oben, wo der wagrechte Fries anfängt, mit doppeltem Falz

Fig. 594 i²«).

cc

-’U

;0

t/5

nii - G,

cs

Oh

ÄS

PS

I -i

ffi

L.«.:

]i20 n • Gr.

verfehen und durch die Hafte P auf der Schalung befeftigt (Fig. 595¹²⁰). Die Rauten find in einen auf die Anfchlufsftreifen gelötheten Haftftreifen eingehakt, während der Fries B‘ und die Ecke C fich nach Fig. 596¹²⁰) in die Rauten einfalzen. Anfchlufsftreifen und Fries find

Fig. 595 ¹²⁰).

Fig. 597 ¹²⁰).

bei S zufammengelöthet.

Die Ecke C ift der Raute L

zugefügt, und zwar ver-    PP    -A

mittels eines angelöthe-

271.

Syfteme

der

Gefellfchaft

Lipine.

ten Haftes eingehakt. Ift das Gefims (Fig. 597¹²⁰) gänzlich von Holz herge-ftellt, fo mufs das Unterglied Raum für die Falzung und die Befeftigung des Friefes gewähren. Der Rundftab B kann aufge-löthet oder eingeftanzt fein.

Die Gefellfchaft Li-

Fig. 596 ¹²°).

gśl

'Al

pine giebt die Neigung des Daches für ihr gewöhnliches Rautenfyftem zu mindeftens 30 Grad an, wohl etwas wenig. Die Form der Rauten ift in Fig. 599 ¹²¹) dargeftellt und in Fig. 59812 J) die

Ai

Ai

\1

lA

A/

V\

Schnitt nach ab in Fig. 599. 1/2 n. Gr.

Fig. 600¹²¹-). Falzung in gröfserem Mafsftabe. Der an der Spitze befindliche Haft (Fig. 600) ift an-gelöthet, während die beiden anderen nach Fig. 599 eingehangen werden. Das Verlegen erfolgt, wie früher befchrieben. Bei der Eindeckung ift darauf zu achten, dafs die Diagonale der Rauten in eine fenkrechte Linie fällt, fo dafs ihre unteren Spitzen in genau geraden Linien über einander hegen, wogegen die diagonal über die Dach-Rauten ftets um ihre ganze Breite gegen

1/2 n. Gr.

fläche fich hinziehenden Laize der oberen die tiefer hegenden vortreten. Der Abfchlufs am Lirft erfolgt mit halben Rauten, an welche üch die Lirftleiften oder an den Seiten einfach gefalzte Lirftbleche fchliefsen, die in die Laize der Rauten eingefchoben werden. Eben fo gefchieht es bei Graten und Kehlen.

n. Gr.

an-

Fig. 601 ¹²¹).

Fig. 602 ¹²¹).

fl

•Cf'

SiF

SP

d,

ca. F20 a- Gr.

ca. J/i 0 n. Gr.

die Eindeckung mit den Patentrauten der Ge-

Ein dichteres Dach verfpricht fellfchaft Lipine, welche in Lig. 601 ¹²¹) in ganzer Gröfse und in Lig. 602 auf dem

Dache verlegt abgebildet find.

Abmeffungen

der

Rauten

Anzahl der Rauten für 1 q™

Dachfläche.

Gewicht für 1 qm Dachfläche

Diagonale

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

© p    ©    ©    p    ©    ©

03    cn    CJi    4^    4>-    to

H CO CO ÜI <1 CO

œ O -1 o,    to oo

(M    CO    CO    I-»

CO    IN    t»    rf    (N

0 0*0*0X0

<N    00    O CO    h-    CO    CD

t>-    o    IM    05    t-    CO

pT t> co 0 10 10 iO

^    <N O»

CD 03    c (• lO o

oö i> t' F cd co cd

^000000

V?    co    "G    o    oi

2 24

Fig. 603 ¹²¹).

A -v

Ww

sjy

Das Gefälle foll bei diefer Eindeckung mit 25 Grad noch genügend fein. Die feitlichen Hafte find ange-löthet und werden nicht angenagelt, fondera nur durch einen darüber gelegten und an den Kanten genagelten Blechftreifen feft gehalten, fo dafs fich diefe Raute freier bewegen kann, wie die früheren. Aufserdem unter-fcheidet fich diefes Dach von letzteren dadurch, dafs nach Fig. 60312 3) an der oberen Ecke, wo beim Zu-fammenftofs der 4 Rauten der Win- Fig- 604¹²¹). kel offen bleibt, eine Schutzkante angebogen und an der unteren nach Fig. 604¹²¹) ein in der Mitte abgebogener Schutzwinkel angelöthet ift, welcher den Zweck hat, jene beim Eindecken der Raute an der oberen Ecke fich bildende Oefifnung zu fchiitzen. Das Eindecken gefchieht wie bei den früher befchriebenen Syftemen.

Fig. 605 ¹²¹) zeigt eine Spitzraute der Gefellfchaft Lipine und Fkj\ 606 ¹²¹) die Deckart mit derfelben.

Fig. 605 1²¹).

w.

}r'op........

Fig. 606 12J).

ip-¹-----c —

ff

\ß

f,

ii\

es

ca. I/20 n. Gr.

ca. l|io n. Gr.

Länge

Breite

Gewicht für 1 qm Dachfläche

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Anzahl für 1 qm Dachfläche

CO CO O CO co sr 10 io

OOOO

O 03 »ß Ci (M (M (M cq

OOOO

OOOO lO r-< CO <M

D D CD CO

OOOO

O o A CG 00 DD

t» œ o œ

M    to œ

0000

o o Ol 10 Cd 10 00 CO CO Cd T-H T—I

Met.

Stück.

Kilogr.

Diefe Spitzrauten find billiger, als die Patentrauten und können, da fie nur angenagelt werden, auch auf Lattung Verwendung finden.

.9

Fig. 607.

Fig. 608 ¹²⁹)-

mą

m

WÊ

GĘ

0.25 m. ■

0.29 m.

]/20 >1- Gr.

Fig. 609 ¹²⁹).

HS

/__:

V-

tes

mi

25 Si

Diefelbe Form wird von der Stolberger Zink-Ornamentenfabrik von Kraus, Walchenbach & Peltzer in Stolberg (Rheinland) in verfchiedenen Abmefiungen angefertigt, und zwar auch mit eingepreflten Muftern (Fig. 607 u. 608 ¹²⁹). Fig. 609 bis 612 ¹²⁹) zeigen ihre Anwendung bei Manfarden-Dächern. Die Dachflächen erhalten hierbei gewöhnlich, mit Ausnahme der Trauf-kante, eine Einfaffung mit am Rande gekehltem, glattem Blech • die Gratlinie wird mit Perlenftab, gedrehtem Wulft etc. und der Anfchlufs an den oberen, flachen Dachtheil mit Hohlkehlen und Geflmsgliedern verziert.

Fig. 6iq¹²⁹).

272.

Stolberger

Syftem.

P<

m®

PJ

’.?■

«à»

■n,

A::| l ¹

ii

**.....*

api

^20 n. Gr.

Fig. 611 ¹²⁹).

El

ji

m

Æ)

kK)¹

M

K /•

Vv\

A Ä y?

«4

Jf"

r*

*r\

t 9490

AA A F

ÂA

<T\

R, A A A

fV

V'¹

*w\aa)W\

AH X A A A A z"

]|45 n. Gr.

]J20 n- Gr.

7. Aufl. 1892.

U°) Facf.-Repr. nach: Album der Stolberger Zinkornamenten-Fabrik von Kraus, Walchenbach à? Peltzer, Stolberg.

Vt

1/

\\

>!

⁷/

W '

W/t'i

v;

ii

V?

Ml

Fig. 612 ¹²⁹).

5p

UZI    V7Ä

^S^5Sg)SŚŚS=

fTlJ

WCfinCń

TitSAtim

.ÄjCÄlwfy» Ä j$kJw\ M\ Mk ß^ßkJSM

f/èMMÈÉéw&^

//

lĘ$ĘsSrĘĘii

s=

^smem

i=/

¹

i2.5 n- Gr.

Stöfsen um eine volle Wellenbreite ohne Löthung. Die äufseren, deckenden Kanten der Tafeln find bei C 4mm tief abgekantet, wodurch die Capillarität der Bleche an den Verbindungsftellen gänzlich aufgehoben wird. An den Querftöfsen follen fich die Bleche nur um 8cm überdecken, was an den Wetterfeiten und bei flachen Dächern

von etwa 20 Grad Neigung ungenügend erfcheint, in folchem Falle wird eine Ueberdeckung bis zu 14cm nothwendig. Das Anbringen der Hafte A und B geht ausFig. 546 u. 547¹¹⁹) hervor. Fig. 549¹¹⁹) zeigt den Anfchlufs am Firft, bei wellig ehern die feitlichen, fenkrecht an die ^7 Enden der Tafeln gelötheten Zinkftreifen oben umgekäntet und mit einem Firft-ftreifen bedeckt find« Schieber, wie fie

jü

€i

*140 n. Gr.

8) Schuppenfyfteme.

273-

Erftes

Syftem.

Um den Achtbaren Dächern, den Manfarden-, Kuppel-, Thurmdächern u. f. w. gröfseren Reiz zu verleihen, kam man vom Rautenfyftem auf die Eindeckung mit Schuppen. Diefer Schuppenfyfteme können dreierlei unterfchieden werden. Bei der

Fig. 613 ¹²⁹).

Fig. 614 ¹²⁹).

Fig. 6lS 129).

w §\

'ho n- Gr-erften Art werden in Zinkbleche beliebigen Formats irgend wie geformte Schuppen eingeprefft (Fig. 613 bis 617 ¹²⁹). Bei kleineren und flacheren Dächern werden diefe Bleche einfach über einander gelegt und zufammengelöthet; bei fteileren ift die Löthung überflüffig; dagegen wird die Ueberdeckung, dem Gefälle entfprechend,

mehr oder weniger vergröfsert. Fig. 618¹²⁹) zeigt die Verwendung bei einem Thürmchen.

Beim zweiten Syfteme werden rautenförmige Bleche verwendet, in welche nach Fig. 619 ¹²°) 9 oder auch mehr Schuppen geftanzt find. Die Hafte A an der Spitze find angelöthet, dagegen die feitlichen Hafte B nur in den Falz E eingehangen. Die Hafte C (Fig. 620 ¹²°) werden unterhalb der Schuppen erft beim Eindecken angelöthet

274.

Zweites

Syftem.

Fig. 61S¹²⁹).

Fig. 616¹²⁹).

Fig. 619 ¹²°).

AWl

,B

es

pu

B.

,B

IV

ą p:

TI

/■

wrMk

P X V *

\c

MO . //

LJy

]/₂0 n. Gr.

Vlß n. Gr.

Fig. 617 ¹²⁹).

Fig. 620 ¹²°).

|F-

7Ą

Schuppe

fr

g: ,,aß

^20 n. Gr.

MÜÜl

n

]I4 n. Gr.

l’so Gr.

und greifen dann in die Oefen T ein. Fig. 621 I2°) zeigt einen Anfchlufs beim Grat eines Manfarden-Daches, wobei die auf die Schalung genagelten Hafte fich in den an den Schuppentafeln gebildeten Falz einhaken. Der Wulft und die Leihen der Gratverzierung werden ebenfalls in Hafte eingehakt, welche auf die Schuppen auf-gelöthet find. So gefchieht es auch am Firft. Fig. 622 ¹²°) hellt den Anfchlufs der Schuppenbleche an ein Manfarden-Fenher dar. Die Tafeln werden mit ihren Falzen der Holz-Conhruction des Fenhers fo nahe als möglich gebracht, fchneiden oben in

Fig. 621 ¹²⁰).

der Linie AA' (links) mit einem Falz ab und werden durch die Hafte P auf der Schalung befeftigt. Nachdem dies ge-fchehen, erfolgt das Anbringen der Dachluke mit dem Anfchlufsftreifen R, der über den Abfchlufs AA' fortgreift und mittels Hafte an der Dachfchalung befeftigt wird.

Hierauf kann mit dem Verlegen der Schuppenbleche fortgefahren werden, wobei ein Theil der Schuppen B und B' mit den unteren Schuppen zufammengelöthet wird.

Die rechte Seite der Abbildung zeigt einen anderen Anfchlufs, bei welchem die Rauten nur bis zur Linie AB reichen und zu-nächft bei A, B und C angenagelt werden.

Danach find auf die Schuppen G Hafte zu löthen, welche in den Anfchlufsftreifen H der Dachluke eingreifen. Der fenkrechte und obere Anfchlufsftreifen derfelben werden mittels Falz und Haften auf der Schalung befeftigt, worauf mit dem Decken der Schuppentafeln fortgefahren wird, indem man von y zu K die überdeckenden Schuppen mit den unteren Schuppentafeln zufammenlöthet, die an den fenkrechten Anfchlufsftreifen anfchliefsenden jedoch in denfelben einhakt.

TW A

ms

- : - : .\v.-rTv.-?;    : : : : : : jr.-r    i :.j; v.

2' ~y~;    .....; '

Li

ih

ca. I30 n. Gr.

Fig. 622 ¹²⁰).

-A

il

Ga

"r

iij j! pp" v --r-pi' j

K:

;p'

fl

ÏK

-P__

Hi;

ca. 1/15 n- Gr.

275-

Drittes

Syftem.

Beim dritten Syfteme werden die Schuppen in verfchiedenartigfter Form einzeln geprefft und mit Nägeln auf der Schalung oder Lattung befeftigt. Solche Schuppen enthalten Fig. 623 bis 626 ¹²⁹). Eine andere Befeftigungsart gefchieht mittels Haken

(Fig. 627 ¹²⁹), in welche die Schuppen mit einem an der Spitze befindlichen Schlitze eingehangen werden; an das untere Ende der Kehrfeite ift eine Oefe A gelöthet (Fig. 628 ¹²⁹), welche über den Flaken der tiefer liegenden Schuppe gefchoben wird; Fig. 629 ¹²⁹) u.630¹³⁰) zeigen die Anwendung. Für Eindeckung von Kuppeln u. f. w. hat man Schuppen deffelben Mu fiers in verfchiedenen Gröfsen, welche von der Traufe nach dem Scheitel zu abnehmen. Aus Fig. 631¹³°), welche einen Thurm der Grands magaßns du printemps zu Paris darftellt, deren Dach Fig. 630 vorführte, ifi diefe Anordnung zu erfehen.

Wir haben noch die Anfehlüffe der Zinkeindeckungen an Dachgiebeln, alfo fowohl bei tiberfiehenden Dächern, wie bei Giebelmauern, bei Schornfteinen und Dachlichtfenfbern in das Dachgiebci. Auge zu faffen, welche faft durchweg fo hergeftellt werden, wie dies bei früheren Eindeckungen erklärt wurde. Die Ausführung ifi aber wegen des einheitlichen Materials wefentlich einfacher. An den Dachkanten über die Giebelmauern herausragender Dächer find, wie an den Traufkanten, Vorftofs-bleche oder Vorfprungftreifen anzubringen; doch darf hier die Bedeckung nicht wie dort

IS

t>

vim f in W \D

V20 n- Gr.

G) (ö /

w

Fig. 627¹²⁹). Fig. 628 ¹²⁹).

276.

Anfchlüffe

an

Fig. 629 ¹²⁹).

41

ća ccc m m ms ho m m »s na nt sei tun m

, WU-»

IIWwl

wri

il

n* Gr.

flach auslaufen, londern mufs eine Aufkantung erhalten. Dies kann in verfchieden-artiger Weife gefchehen. Die einfachften und billigfien, aber nicht gerade vortheil-

nO) Facf.-Repr. nach: Encyclopédie d'arch. 1884, PI. 931; 1885, PI. 1005 u. 1006.

Ir

jm

- —:--■ jL-’--ZEE

pn^ÄÄnnmQni

teööö-og^k

mp

lii

;■

î<

7 V:"

.■

■ i]

: ■!;

■ -i

PiM ■ :li| jr

;

;;;

PS

gM

mm

w§.

230

Fig. 630¹³°).

'■

êÊ

■ÿ

P?

fl

Si »!

Ęśśtt.-- "■

l:

m.

'Wêâ

terrais

U

V

'■ ■

$3

m

la

(S

,.fSS

231

Fig. 631 ¹³°).

Hit

F

.

H

\

i ^

i:.

-M

iii

R=5=

i

ii!

ä

0t

i

i

i

v

-

m

c

a

m

;;

w

ÏÏ,

fegSni

i

y

r

V

§

j

fet,

mmm

V v

i

Stelli

ii.

V

ri

B!

a*:'

■>

■Ir,)

]

à

hafteften Conftructionen zeigen Fig. 632 u. 633 ¹²¹). Bei erfierer ift das Vorfhofsblech fenkrecht an die Schalung und ein in entgegengefetzter Richtung darunter befeftig-tes Brett genagelt. Ueber daffelbe und die aufgekantete Eindeckung greift ein fog.

§|

SS

lUg

t’a n. Gr.

Fig. 635 ¹²¹).

Fig. 634.

m.

11»!»

Stirnband oder Stirnblech mit einfachem Falze hinweg. In Fig. 633 ift das Vor-ftofsblech kürzer und oben überfalzt, dagegen das Stirnblech unterhalb der Schalung angenagelt, was jedenfalls feine Fängen-ausdehnung hindert. Aehnlich der Con-ftruction in Fig. 632 ift die in Fig. 635 ¹²') erläuterte, bei welcher feitwärts an die Sparren und Schalung genagelte, profilirte Reiften der Giebelfeite einen hübfcheren Abfchlufs geben und die Ueberfalzung oben eine beffere ift. Bei Fig. 634¹²¹) ift die Nagelung des durchgehenden Vorfprung-ftreifens etwas bedenklich. Beffer ift die in Fig. 636 gezeigte Anordnung. Zu den Vorfprungftreifen, welche vor Allem das Abheben des Daches durch den Sturm zu verhindern haben, verwendet man am beften kräftiges, verzinktes Eifenblech, nicht aber, wie häufig gefchieht, altes, mit Oel-farbe angeftrichenes Fifen- oder Zinkblech.

Vt n. G,

Abgefehen von der geringen Haltbarkeit, würde dadurch auch die Zerftörung des Zinkbleches durch Oxydation befördert werden. Befonders aber hat Fig. 636. man darauf zu fehen, dafs die Schalung des überftehenden Daches keine CÜP offenen Fugen enthält, durch welche der Sturm einen Weg unter die Dachdeckung finden würde.

ca. •/15 n. Gr.

Faßt man das Stirnblech fort, fo vereinfacht fich die Ausführung nach Fig. 637¹²⁰) wefentlich. Das Seitenbrett E läßt man 35 mm über die Dachfchalung überftehen und befeftigt die den Wulft F haltenden Hafte recht nahe an

Fig. 637 ¹²°).

Fig. 638 ¹²⁰).

Fa

W/

V4 n. Gr.

einander. Beide, die fenkrechten und wagrechten Hafte, könnten auch aus einem Stücke beftehen. In Fig. 638¹²⁰) fehen wir einen An-fchlufsftreifen mit doppeltem Falz R und A, um eine Rautenbedeckung einhängen zu können, in Fig. 639 ¹²⁰)

I ■§§

Fig. 641 ¹¹³).

if

¹ho n. Gr.

Fig. 642 m).

......2 "" j

i!ll

/\_

den Anfchlufs an Wellblech, in Fig. 640 u. 641 ¹¹⁹) Giebelanfchlüffe der Zinkbedachung mit doppelt gerippten Tafeln.

msgam

mmmmm

fei

Schliefst die Dachfchalung mit der

Giebelmauer ab , fo hat man nach

Fig. 642 ¹³ *) das Deckblech am Rande Giebelmaufrn>

Schornfteine

aufzukanten und oben etwas umzubiegen, u f. w. um darüber den Wulft des eigenthiimlich geformten Traufbleches fchieben zu können.

Diefes wird aufserdem durch an feine Unterfeite gelöthete und an die Mauer genagelte Hafte feft gehalten.

Die Anfchlüffe an Mauern, Schornfteine u. f. w. müffen an letzteren in genügender Weife hoch geführt werden, damit das auf das Dach auffchlagende und abfpritzende Regenwaffer nicht mehr das Mauerwerk treffen und daffelbe durchnäffen kann ; doch darf die Deckung nicht unmittelbar mit dem Mauerwerk in fefter Verbindung ftehen, weil in Folge der Bewegungen des Dachftuhles fonft Riffe und Leckftellen unvermeidlich wären.

Wie fchon bei den früher befchriebenen

277.

Anfchlufs

an

Dachdeckungen gezeigt, werden die Anfchlüffe am Mauerwerk, feinen Fugen ent-fprechend, gewöhnlich treppenartig abgefetzt. Allerdings wird dies von manchen Dachdeckern getadelt, fo auch im Handbuch der Gefellfchaft Lipine, und dafür angerathen, nach Fig. 643 ¹² *) die Aufkantung der Deckbleche etwa 20 bis 25cm, der Dachneigung gemäfs, an den Mauern hoch zu führen, oben einfach 2,8 cm breit zu falzen ™ und in diefen Falz die Deck- oder Kapp-s leifte eingreifen zu laffen, deren Umkantung etwa 2cm tief in eine fchräg in die Mauer einzuftemmende Fuge einzufchieben und hier — mit verzinkten Putzhaken zu befeftigen ift,

«s ■

Fig. 643 ¹²¹).

fl

jNLJL.

L_

wonach man die Fuge noch mit Mörtel zu verftreichen hat. Hierbei ift iiberfehen, dafs

tiefe, fcharf-kantige Fuge in einen harten Ziegelftein nicht einmeifseln läfft und dafs man

⁼ fich eine folche 2,o bis 2,5

cm

gar

fpäter auch die Putzhaken gar nicht darin

befeftigen kann, man müffte ihnen denn , die Form kleiner Steinfehrauben geben und _ fie mit Mörtel oder Blei in keilförmigen

131) Fac'.-Repr. nach: Revue gén. de l'arch. 1865, PI. 8—5.

234

Fig. 644 ¹²⁰>

Löchern vergiefsen. Man wird alfo immer auf die bequemere Abtreppung zurückgreifen mtiffen, wie fie früher fchon gezeigt wurde und auch bei der Eindeckung mit Tafelblech anzuwenden ift.

Die Gefellfchaft Vieille-Montagne giebt noch einige andere Verfahren an, bei welchen man zugleich den Anfchlufs einer Wellblechdeckung kennen lernen kann (Fig. 644¹²°). Bei A ift die Deckleifte unten fchräg abgekantet; fie überdeckt die Aufkantung des Wellbleches um 5cm. Die Beteiligung in der Mauerfuge erfolgt wie vorher mit der Befchränkung, dafs nicht die Aufkantung, fondern die Deckleifte allein abgetreppt wird, wie wir aus Fig. 648 erfehen können. Bei R ift nur die Deckleifte, bei P auch die Aufkantung gefalzt, und in beiden Fällen foll die Beteiligung durch an die Mauer genagelte Hafte erfolgen, was wohl fchwer ausführbar fein wird.

Pm

]/20 n- Gr.

..•ü

Fig. 645 ¹²⁰).

mf

Fig. 646 ¹²⁰).

/t

Æ&.

■yMk

mm

"B

\J

-A

//,

V//Z/

WWW.

ii

V4 n. Gr.

1/4 n. Gr.

In Fig. 645 ¹²°) u. 646¹²⁰) haben wir den Maueranfchlufs bei Rautendeckung. Der Unterfchied beider Conftructionen liegt im Anbringen des zweifachen Falzes, der einmal durch Auflöthen, das zweite Mal durch mehrfaches Umbiegen des Anfchlufsbleches hergeftellt ift. Der Falz B dient zur Aufnahme der Rauten und der Falz A zum Anheften mittels der Hafte P. Die Aufkantung

an der Mauer foll etwa 80cm betragen und zur Hälfte durch den Deck-ftreifen überdeckt fein, der ftufenför-mig abgefetzt werden kann.

Fig. 647 ¹²⁹).

0-

Fig. 648¹²°).

OnOiahtaU.

ko

fR.......

Üiu'haboal

Fig. 647 ¹²⁹) zeigt den Maueranfchlufs bei doppelt gerippten Tafeln und Fig. 648 ¹²°) die

1:

I--IÎ

or-

Fig. 649 ¹²⁰).

Abtreppung an einem Schornftein bei Wellblechdeckung auf eifernem Dach-ftuhle. Um den Dachabfatz oberhalb des Schornfteines auszuführen, hat man 4 X 40 mm ftarke Flacheifen einerfeits um

]/s n. Gr.

die Winkeleifenpfette zu legen, anderer-feits mit ftarken Nägeln am Schornftein-mauerwerk zu befeftigen und diefelben

nach Fig. 649 ¹²⁰) mit glattem Zinkblech zu überdecken.

In ähnlicher Weife find die Anfchliiffe an Dachlichter auszuführen. Bei Leiften-

278.

dächern fucht man diefe Dachlichter nach Fig. 650¹²°) fo zu legen, dafs fie möglichft

wenig Leihen durchfchneiden. Die auf die Fenfter treffenden Leiften reichen nur bis zum wagrechten Falz H H und endigen dort, wie früher durch Fig. 501    (S. 195) erläutert.

Die unteren Leiften werden dagegen wie beimFirft gegen den Rahmen des Dachfenfters ge-ftofsen und erhalten dort einen Anfchlufs nach Fig. 507 u. 508 (S. 197). Trifft ein Dachlicht gerade auf den wagrechten Falz zweier Bleche, fo wird derfelbe in den betreffenden Feldern, wie aus Fig. 650 zu erfehen ift, verlegt, fo dafs auf zwei Blechtafeln von gewöhnlicher Länge hier drei angeordnet werden. Die Tafeln werden bei K zufammengelöthet, greifen nach den Schnitten in Fig. 651 u. 652 ¹²⁰) über den mindeftens 8,5 cm hohen

Anfchliiffe

an

Dachlichter.

Fig. 650¹²⁰).

A-l-B

2.00

Gr

I'

j,

’/äO n. Gr.

Fig. 651

20\

Fig. 652 ¹²⁰).

;R.

ClaôMhtrUie--

C7iiAic7iciLe^

I

llk

tt

''X

Schnitt nach A B in

Fig. 650.

Schnitt nach CD in Fig. 650.

^SLöthung.

Holzrahmen fort und find bei G mit der Fenfterfproffe zu ver-löthen. Um das vom Firft herablaufende Waffer in günftiger und fchneller Weife abzuleiten, wird, wie aus Fig. 650 u. 652 zu erfehen, ein dreieckiges Holz in die obere Kehle am Dachlicht eingefügt. Man hat dann darauf zu achten, dafs der Falz H in Fig. 650 5 cm über der Oberkante des Dachlichtes liegt, fo dafs das Waffer über daffelbe fortfliefsen kann, wenn die obere, wagrechte Kehlrinne mit Eis und Schnee angefüllt fein follte.

ca. !ii5 n. Gr.

Fig. 655

Fig. 654¹²⁰).

70

Wo das Dachlicht über den Rahmen fortgreift, wie bei den Sägedachlichtern, wird das Deckblech nach Fig. 653 einfach auf den Rand des Rahmens genagelt, wobei, fchon der fichereren Befeftigung des letzteren wegen, anzurathen ift, die Kehlen rings herum durch fchräge Bretter oder dreieckige Leiften auszufüllen.

. Höhe- der-First

Tr

§§jp

mm È!

m

mm*

üP

mp*

tgjJS

'.4 n. Gr.

Schnitt nach EF in Fig. 650. fr n. Gr.

Fig. 654¹²°) zeigt den Schnitt EF von Fig. 650. Hier mufs der Rahmen 3cm niedriger ein, als an den anderen drei Seiten, damit die Fenfter-fproffen darüber hinweg gehen können.

Fig. 656 ¹²°).

a- -

Die Aufkantungen der Tafeln und der Zinkleiflen find bei J durch Hafte befefligt, welche auf dem Holzrahmen feft genagelt und bei L etwas aufgekantet find, um die Fuge gegen das Eindringen von Schnee abzufchliefsen. Die Aufkantung darf jedoch nicht bis an das Glas reichen, um dem Abflufs des Schweifswaffers freien Durchgang zu laffen.

fS

‘“ST'

Fi

!_

0-rs: ...

P-

___Ł-

L,.

ZU

Schnilt C D

Aus Fig. 655 ¹²°) erfehen wir das Verfahren, wenn das Dachlicht ganz in der Nähe des Firftes liegt. Der Deckftreifen ift bei B mit der Zinkfproffe verlöthet. Eben fo gefchieht dies bei einem Wellblechdache auf Holzfchalung, nur dafs hier die Verkleidung des Rahmens mit glattem Bleche an das Wellblech angelöthet werden mufs.

\n

A—

.11

Om75-

Sclmitt A B.

__;

?•

Bei einem Dachlicht ohne Holzrahmen in einem Wellblechdache ift nach Fig. 656 ¹²°) folgende Conftruction anwendbar. Man hat die Lichtöffnung aus einer breiteren und kürzeren Wellblechtafel Nr. 5 herauszufchneiden, die man auch durch Zufammenlöthen zweier fchmaler Tafeln erhalten kann. Um genügendes Auflager zu fchaffen, find zwifchen die Pfetten P die zwei kurzen Winkeleifen P' und das Zwifchenftück P" zu nieten. Hierauf wird mit der Eindeckung

v;m

::np

-H

f ¥f-

-B

#ï

eIp¹'

Schm fl

iroa--—------------

nach GH

bo n. Gr.

der Tafeln 1, 2 und 3 begonnen; darauf folgt die Platte 4, über welche die Dachlichttafel 3 fortgreift, während fie rechts von der Tafel 7 überdeckt wird. Genügt für die Dachlichtöffnung, bezw. das darauf gelöthete Dachlicht eine gewöhnliche Wellblechtafel, fo kann man fich die oben befchriebene Veränderung der Eifen - Conftruction erfparen. Fig. 657 ¹²⁰) zeigt mit den Einzelheiten in Fig. 658 bis 660¹²°) die Anordnung eines folchen Dachlichtes bei cannelir-tem Zinkblech, welche nach dem fo-eben Getagten keine weitere Erklärung erfordert.

In Fig. 661 ¹²⁰) fehen wir ein in ein Rautendach eingefügtes Dachlicht, deffen Anfchlufs rings einen doppelten P^alz erhalten mufs. Es wäre ein Fehler, die untere Raute C wie bei A eckig aus-

Fig. 658 ¹²⁰).

Fig. 660 ¹²°).

Fig. 659 ¹²°).

sj

Sj

V-

gii

i?

zufchneiden. Es mufs vielmehr C wagrecht abgefchnitten und die Ecke B befonders eingefügt werden, wenn man Dichtigkeit an diefer Stelle erzielen will. Genau wie

bei einem Rautendache erfolgen die Anfchlüffe der Schuppendächer an Dachlichter und Schorn-fteine.

Fig. 661¹²⁰).

A¹

Die Ausfteigeluken werden mit an den Ecken verzinkten Holzrahmen, wie bei den Dachlichtern, eingefafft. Darüber liegt ein Deckel, begehend aus hölzernen Rahmen (Fig. 662), welcher durch zwei fich in der Mitte kreuzende, dort überblattete Leihen gegen Verfchieben gekichert und an den Seiten mit glattem, oben mit Wellblech bekleidet ift. Soll ftatt des letzteren glattes Blech benutzt werden, fo mufs der Deckel eine fefte Bretterdecke haben. Die

279.

Ausfteige-

öffnungen.

280.

Dachkehlen.

Deckel find durch ein Kettchen oder Gelenkband an der einen und durch einen Haken mit Oefe an der entgegengefetzten Seite des Rahmens zu beteiligen, um das Aufheben und Herabwerfen derfelben durch den Sturm

zu verhindern. Für die Oeffnung genügt eine À Gröfse von 60 bis 75cm im Quadrat.    wÆm

■/l5 n. Gr.

Zur Eindeckung der Kehlen verwendet man 40 bis 60cm breite Bleche, welche an beiden Schmalfeiten, alfo in der Längen-

mm breite Falze erhalten, fobald die Neigung der

richtung, einfache, 26 bis 28 Kehlrinne 50 cm auf lm überfteigt. Bei geringerem

Gefälle, bis 80cm auf lm, ift aber der doppelte Falz mit einer Ueberdeckung von mindeftens 10 bis 15cm anzubringen. Hierbei können immer 2 bis 3 Bleche zufammengelöthet werden. An den Langfeiten derfelben, alfo an den Verbindungsftellen mit den Deckblechen, ift nach Fig. 663 ¹²⁰) der getrennte, einfache Falz mit Haften anzubringen.

Haben die zufammenftofsenden

Fig. 663 ¹²⁰).

m,

... ' *•

sa

wm

Fig. 664 13 2).

’ä« n. Gr.

Dachflächen ungleiches Gefälle oder eine fehr ungleiche Höhe, fo wird das Waffer von der heileren oder gröfseren Dachfläche, mit gröfserer Gefchwindigkeit in der Kehle anlangend, das in der entgegengefetzten Richtung kommende zurückftauen oder gar zurücktreiben, fo dafs es leicht durch die Falze auf die Schalung dringen ą kann. In folchem Falle legt man beffer eine vertiefte Kehlrinne an (Fig. 664¹³²), wie wir fie fchon ÆWyi bei der Rinneneindeckung kennen gelernt haben. Die Breite und Tiefe folcher Kehlrinnen richtet fleh nach der fleh darin anfam- 4 melnden Waffermenge. Bei Wel- %= lenzink auf hölzernem Dachftuhl s hat man zu beiden Seiten des Kehlfparrens, der den Boden der Rinne bildet, 25cm breite Bretter auf Lattenftücke zu nageln, die an den Schiftfparren beteiligt find. Der einfache Falz der Kehlauskleidung wird um etwa 10 cm von den Wellblechtafeln überragt (Fig. 665 ¹²⁰).

SBBm

Vs

W/A

Wm

Wi

■M

WA

Wh

:: \

¹³²) Facf.-Repr. nach: Revue gêti. de l'arch. 1885, PI. 8—9 u. 12.

y),

Bei eifernem Dach-ftuhle find verzinkte Eifenbleche ftatt der HolzSchalung nach Fig. 666 ¹²°) mittels kleiner Schraubenbolzen mit flachen Köpfen auf den Winkeleifen zu befefti-

¹/-20 n. Gr.

V20 n- Gr.

Das darüber zu deckende Zinkblech wird an feinen Längsfeiten um die kleine

gen.

Abkantung jener Blechtafeln herumgefalzt.

Bei Manfarden-Dächern find wir gezwungen, da, wo das flache Dach mit dem

fteilen zufammenftöfst, Gefimfe anzubringen. Bei kleineren derartigen Gefimfen, ■ z. B. einem blofsen Wulft, kann man eine Holzleifte, nach den Umriffen des Wülftes die Schalung nageln und diefelbe nach Fig. 66yi32) mit Zink verkleiden,

'281.

Gefimsbildung

bei

gekehlt, an

Dächern

Fig. 667 ¹³²).

Fig. 668 ¹³²).

mm

.Æm V '

WM

|P

Wk I

ijj

.;.v,

|gggi|gji

v- :

welches oben mit dem Bleche der Plattform überfalzt und unten mittels Hafte befeftigt ift. Aehnlich ift die Anordnung in Fig. 668 ¹³²), mit dem Unterschiede, dafs der Wulft etwas tiefer liegt, fo dafs der genannte Falz abgekantet werden kann. Zwei Ge-fimsbleche können zufammengelöthet und bei einfachen Gliederungen mittels Schieber mit dem Nachbarbleche verbunden werden.

Statt der vollen gegliederten Leifte kann man auch einzelne, dem Profile gemäfs ausgefchnittene Knaggen verwenden, welche oben mit einem Brette abgedeckt und in Abhanden von höchftens l,om befeftigt find. In Fig. 596 (S. 222) wurde bereits ein folches Gefims dargeftellt und befchrieben. Sicherer ift es, die Knaggen nach Fig. 669 ¹²⁰) mit Schwachen Leisten zu benageln, um welche Sich das Gefimsblech

282.

Bekleidung

lothrechter

Wände.

herumkrümmt. Damit fich daffelbe, mindehens von Zink Nr. 14 gebildet, nicht fenken kann, werden in Abhanden von höchftens 2,o m Blech-hreifen angelöthet, welche bei B auf der Schalung feft zu nageln find.

Ein anderes Mittel, folche Senkungen zu verhindern, ift das Anbringen der durch Fig. 539 (S. 206) erläuterten Schiebhafte unterhalb A in denfelben Entfernungen, auf deren beweglichem Theile das Simsblech angelöthet ift.

Um der Ausdehnung der Gefimsbleche Rechnung zu tragen, löthet man an das Ende des einen Blechftreifens bei C eine 5cm breite,

fc

-,

Pr.

dem Profil gemäfs gebogene Zinkleifte mit zwei 1 cm breiten Abkantungen an jeder Seite.

Unter diefe Zinkleifte greift das Nachbarblech mit einer Aufkantung bei D in dem nöthigen Abftande, um eine Verfchiebung möglich zu machen. Diefe Aufkantungen müffen, dem Umriffe des Gefimfes folgend, fich oben und unten verjüngen, damit die Leihe dort nur wenig abheht.

Häufig werden lothrechte Wände zum Schutze gegen Feuchtigkeit oder auch nur des befferen Ausfehens wegen mit Zink bedeckt, befonders die Seitenflächen von Dachfenhern. Man verwendet hierzu Wellblech oder cannelirtes Zinkblech, glattes Tafelblech, die früher genannten doppelt gerippten Tafeln, Rauten, Schuppen u. f. w. Bei Well- und cannelirtem Zinkblech genügt dabei eine Stärke von Nr. 10, während die Hafte von Zinkblech Nr. 14 anzufertigen find. Bei Ziegelwänden kann man die letzteren in den Fugen befehigen; bei Sandheinwänden hat man jedoch entlang der

¹/s n. Gr.

wagrechten Stöfse der Bleche Holzleihen anzubringen, auf welche die Hafte genagelt werden. Befler ih es, hatt der Holzleihen Flach-eifen T zu verwenden, welche nach Fig. 67o¹¹⁹) auf eifernen Haken C ruhen und mittels Keilen in dem

Fig-. 671 ¹¹⁹).

^11

nöthigen Abhande von der Mauer gehalten werden. Die Bleche von 82cm Höhe und l,om Breite werden mit ihrem oberen, glatten Ende nach Fig. 671 ¹¹⁹) um die Leihen gebogen und unten mittels Hafte P, die immer auf die fünfte Welle gelöthet werden, mit den eifernen Stäben verbunden.

Fig. 672 ¹²°) zeigt die Unterbrechung der Bekleidung durch ein Steingefims.

In Fig. 676 ¹² ^ wird die Bekleidung einer Wand mit gefalzten Blechtafeln dargehellt, deren jede mit drei Haften an Holzleihen oder unmittelbar an der Mauer befehigt ih. Der mit-telhe diefer Hafte ih an der Kehrfeite der Tafel angelöthet, während die beiden feitlichen in den oberen Falz

Fig. 670 ¹¹⁹).

•s»

Ti

t

a rlc

2 # i*

1 H i)

t;

äs

n. Gr.

ViO n. Gr.

Fig. 672 ¹²⁰).

Fig. 673 ¹²⁰).

Fig. 674 ¹²⁰).

p'

r

""r:

Pr

■13:

.....*

Aj

³/40 n. Gr.

'/20 n. Gr.

'/to n. Gr.

^40 n. Gr.

Fig.

676 ¹²¹).

J°°L

Öti

rdÜ

Fig. 677 ¹³²).

\'i

.1.

rM'

filii j!

III

V,

Schnitt A B.

derfelben eingreifen. In Fig. 673 ¹²⁰) ift eine kleine Rinne unterhalb der Bekleidung angebracht, um das an die Wand anfchlagende und daran herab-fliefsende Regenwaffer aufzufangen, in Fig. 674¹²⁰) die Befeftigung bei einem Gefimfe und in Fig. 675 ¹²⁰) die Bekleidung einer Fenfterlaibung. Fig. 677 ¹³²) erläutert die Bekleidung der Seitenwand eines Dachfenfters mit gefalzten Zinkblechtafeln. Aufser den oberen und feitlichen Haften finden wir noch in der Mitte der Kehrfeite die bereits bekannte , aufgelöthete Oefe, welche fich auf einem an beiden Enden befeftigten Haft verfchieben kann. Die Befeftigung des letzteren dürfte übrigens feine Schwierigkeiten haben. Die Schnitte A B und CD zeigen den An-fchlufs an das kleine Gefims und in der Dachkehle. Solche Seitenwände von Dachfen-ftern kann man auch mit Schuppenblechen oder mit Schiefern bekleiden, nachdem fie nach Fig. 678 13 2) eine Einfaffung mit Zinkblech erhalten haben. Die Schnitte EF, GH und I zeigen die Form diefer An-fchlüffe.

iigg

Schnitt CD.

'/25> hezw. 'fo n. Gr.

Bei Thürmen wird häufig eine Eifen-Conftruction mit getriebenem oder geftanztem

283.

Bekleidung

von

Thürmen.

\\

;V/

Fig. 678 ,32).

:£lA

{1

I

242

/.i

Fig. 679 ¹³³).

mm, m

ZI

; !____

\

\

i-

' XV

NM

tę

- Schnitt

Schnitt C//.

Schnitt /.

]/o₅, bezw. l/ß n. Gr.

Zinkblech umkleidet. Hierbei ift darauf zu fehen, dafs das Zinkblech recht ftark genommen wird, befonders bei grofsen, glatten Flächen, weil man gewöhnlich hierbei gezwungen ift, die Verbindungen zu löthen, wodurch die freie Bewegung der Architekturtheile verhindert wird. Schwaches Zinkblech müffte in folchen Fällen fein canne-lirt werden.

Da fich hohle Zinkblechkörper nicht frei tragen können, ohne durch die Einwirkung der Sonnenhitze ihre Form zu verändern, hat man fie im Inneren durch an-gelöthete Stege von Zink oder Eifen zu ftiitzen. Nur wenn folche Stützen oder Spreizen fehlen oder in zu geringer Zahl angeordnet find, werden fich die getriebenen Zinkarbeiten verziehen, beulig werden oder fich gar umlegen.

ca. I/50 n. Gr.

Fig. 680 ¹³³).

JL

suites

ii

r!

M.

■r

igignr

m

JM

ËŒqmÊÆmY.

iiI

Ir

!■ i

li

•:

lor

fn

gl

ifl

àÂÂÂÂàÀ

|. !

f=—I

ip

H n.

ca- ^300 n. Gr.

\r-t

\ N

l:

ca. 1/25 n. Gr.

Fig. 684¹³⁴).

fl

Schnitt nach O P in Fig. 682. ca. l/joo n. Gr.

ca. h95 n. Gr.

Fig. 679 ¹³³) ftellt die Spitze des Thurmes der evangelifchen Kirche zu Eupen in Eifen und Zinkblechverkleidung und Fig. 680¹³³) den Schnitt durch einen Grat derfelben dar.

Der Bericht in der in Fufsnote 133 genannten Quelle fagt darüber: »Die Bekleidung des Gefpärres befteht aus getriebenem Zinkblech von 2 Pfund pro Quadratfufs Gewicht (alfo etwa aus Zinkblech Nr. 19). Die Sprungblätter (Krabben), aus zwei Hälften beftehend, find zufammengelöthet, mit Abwäfferung gehörig abgedeckt und mittels Löthung mit den Rippen feft verbunden. Der gröfste Theil der getriebenen Zinkarbeit wurde in Formen von Gufseifen geftanzt und zu diefem Zwecke fowohl die Form als das Zinkblech erwärmt, wodurch die Arbeit fehr exact und billig hergeftellt wrerden konnte. Das Kreuz über der Kreuzblume ift von getriebenem Kupfer und in Feuer vergoldet.«

Fig. 681 ¹³⁴) zeigt den in Zinkblech getriebenen Dachreiter des Domes zu Cöln in ganzer Anficht,

Fig. 682 ¹³⁴) deffen Spitze,

Fig. 683 ¹³⁴) die Anficht einer Krabbe, Fig. 684¹³⁴) die Aufficht derfelben und den Schnitt eines Grates,

Fig. 685¹³⁴) den wagrechten Schnitt der Eifen-Conftruction nach OP in Fig. 682, Fig. 687 ¹³⁴) die Anficht, Fig. 6 86 ¹³⁴) den Schnitt des Dachkammes mit der früheren Bleieindeckung und Fig. 688 bis 691 ¹³⁴) einige Einzelheiten der Zinkbekleidungen.

Die in Fufsnote 134 genannte Zeitfchrift befchreibt die Ausführung des Dachkammes folgender-mafsen : »Auf dem Firfteifen des Kirchendaches ift der 4 Fufs hohe Dachkamm befeftigt, deffen Ornamentik aus Zink mit 2V² Linien Wandftärke gegoffen ift. Im Inneren der fortlaufenden Ornamente dienen Eifen-ftangen zur Stütze gegen den Winddruck, und wurden zur Verhinderung eines elektrochemifchen Zer-fetzungsproceffes zwdfchen Zink und Eifen die entftehenden Zwifchenräume mit Afphalt ausgegoffen, der die Stützeifen von den Zinkwandungen hinreichend ifolirt.

Das Kirchendach auf dem Lang- und Querfchiff des Domes enthält im Ganzen 270 Quadratruthen Dachfläche, bei einer Firftlänge von zufammen 368 Fufs rheinl., die gleichmäfsig mit gewalzten Bleiplatten von 5 Pfund Gewicht pro Quadratfufs eingedeckt ift. Die Verbindung der einzelnen Tafeln befteht in

Fig. 686 ¹³⁴).

Fig. 687 ¹³⁴).

Vf

MS

r . . ......

SBEHi HBHH ca. ^40 n. Gr.

foty

¹lóO n- Gr.

Wy

iiP

st

1!

Fig. 690 13 4).

Fig. 691¹³⁴).

1.4;

ca. !/2o n. Gr.

mrmt

P»

PU-,

iÿp'

gl'

»&*!

doppelten Falzen, während die Tafeln felbft durch angelöthete Lappen auf der Dachfchalung angeheftet find ¹³⁵).

e) Dachdeckung mit Eifenblech.

284.

Schutzmittel.

Neben den Vortheilen der übrigen Metalldächer hat die Eifenblecheindeckung wegen des hohen Schmelzpunktes des Eifens den Vorzug gröfserer Feuerficherheit; doch ift das Eifenblech das einzige der zur Dachdeckung geeigneten Metalle, welches ohne fchützenden Ueberzug nicht anwendbar ift.

Diefe Schutzmittel find:

1)    die Anftriche;

2)    die Ueberzüge mit einem anderen Metalle, und

3)    die Herftellung einer Eifenoxyduloxydfchicht.

285.

Anftriche.

Die Anftriche können nur dann wirkfam fein, wenn fie in doppelter Lage fchon vor dem Auf bringen der Bleche auf das Dachgerüft erfolgt find, damit fie auch den von der Schalung bedeckten und in den Falzen verfteckten Stellen gegen das Roften Schutz verleihen. Auch würde nach Fertigftellen der Eindeckung das noth-wendige Reinigen der Bleche von etwa fchon vorhandenem Rofte nicht mehr aus-

135) DJefe Bleideckung ift, wie aus dem in Art. 217 (S. 174) Gefagten hervorgeht, inzwifchen erneuert worden. Die Schalung derfelben beftand aus ⁵/4-zölligen tannenen Brettern.

führbar fein. Defshalb find diefelben zunächft durch Scheuern und Reiben mit Draht-bürften und Befen mittels verdünnter Salz- oder Schwefelfäure (x/4 Säure und ³/4 Waffer) von allen anhaftenden Rofttheilen und Unreinigkeiten zu befreien, darauf mit Kalkwaffer und endlich mit reinem Waffer abzuwafchen. Hiernach und nach dem vollkommenen Trockenwerden, welches am beiten in einem Trockenofen ge-fchieht, werden die Bleche mit reinem Leinöl geltrichen, was den Zweck hat, die feinen, durch das Säurebad entftandenen Poren auszufüllen, welche durch einen Farbenanftrich nur überdeckt werden würden. Darauf endlich erfolgt die zweimalige Grundirung mit Bleimennigfarbe, welche dünnflüffig und zum zweiten Male erlt dann aufgetragen werden darf, wenn der erfte Anftrich völlig erhärtet ilt, alfo früheftens nach 3 Tagen. Das Beimifchen von Siccativ, einem Gemenge von Bleiglätte und Leinölfirnifs, um ein fchnelleres Erhärten zu bewirken, ilt durchaus verwerflich, weil dadurch die Haltbarkeit der Oelfarbe fehr wefentlich beeinträchtigt wird¹³⁶). Nach diefer Behandlung der Bleche find diefelben in genügender Weife zum Eindecken vorbereitet; doch ilt die fertige Dachfläche gleichfalls noch zweimal anzuftreichen. Zu diefen äufseren Anftrichen verwendet man entweder -wiederum Leinölfirnifs oder, was weniger gut, Spirituslackfirniffe, als Farbenzufatz Bleimennige oder, wenn man an der rothen Färbung Anftofs nimmt, Graphit, dem man ein wenig Bleiweifs zufetzen kann, wenn ein hellerer Ton gewünfcht wird. Auch metallifches Zink in feinfter Pulverform, fog. Zinkftaub, Toll, mit etwas pulverifirter Kreide dem Leinölfirnifs zugemengt, einen äufserft haltbaren Anftrich ergeben. Dagegen empfiehlt Gottgetreu gerade für Dachdeckungen ein Gemenge von 3 Theilen gepulverter Bergkreide und 1 Theil Chamottemehl unter Zufatz von präparirtem Leinöl.

Nach Williams gewähren günftige Ergebniffe Löfungen aus Afphalt, Pech, Terpentin oder Petroleum, und zwar ift es bei deren Anwendung nicht nothwendig, die Anftrichflächen vorerft von Roft zu reinigen; denn fei die Fläche roftig, dann durchdringe der Anftrich die Roftftellen, umhülle fie und mache die Rofttheilchen zu einem Theile des Anftriches felbft. Durch Zufatz von Leinöl werde die Unlöslichkeit deffelben verftärkt. Als Farbkörper eignet fich hierbei ein Gemifch aus 2 Theilen Braunfehweiger Schwarz mit 1 Theil Mennige, Bleiweifs oder Bleioxyd.

In Amerika wird das Eifen in luftverdünntem Raume ftark erhitzt, um feine Poren auszudehnen und es dann mit erwärmtem Paraffin zu behandeln, welches in jene Poren eindringt. Hiernach erfolgen noch die üblichen Anftriche.

Um günftige Ergebniffe durch diefe Anftriche des Eifenblechs zu erzielen, mufs zunächft die Anftrichmaffe auch ohne Zufatz von Siccativ eine gute Trockenfähigkeit haben, mufs dünnflüffig fein, um auch in die kleinfte Vertiefung eindringen zu können, mufs ferner dünn aufgetragen werden, weil fette Schichten nur fehr langfam durch und durch erhärten oder, was viel fchlimmer ift, an der Aufsenfläche ein feftes Häutchen bekommen, unter welchem die Farbe lange weich bleibt. Dies wird um fo mehr der Fall fein, wenn der folgende Anftrich aufgetragen wird, bevor noch der vorhergegangene völlig getrocknet und erhärtet ift. Wird bei Regenwetter angeftrichen, fo bilden fich durch Verdunftung der Waffertheilchen Blafen unter der Oelfarbe, wonach fich diefelbe abfehält. (Weiteres hierüber fiehe in Art. 191, S. 159.)

In Rufsland, wo Eifenblech das gewöhnlichfte Deckmaterial der befferen Gebäude ift, wird daffelbe faft durchweg nur durch Anftriche gefchiitzt. Auch bei

Kap. 6, unter i)

136) Ueber die Zufätze zum Leinölfirnifs fiehe Theil I, Band i, erfte Hälfte (Abth. I, Abfchn. i diefes »Handbuches«.

uns greift man, befonders bei landwirthfchaftlichen Bauten, mehr und mehr auf diefe Deckart zurück und mufs fich hierbei auch auf Anftriche befchränken, weil Verzinkungen bei den ammoniakalifchen Ausdünnungen der Ställe nicht haltbar find.

286.

Metallifche Ueberziige :

Ueber die metallifchen Ueberziige der Eifenbleche ift bereits in Theil I, Band i, erfte Hälfte (Abth. I, Abfchn. i, Kap. 6, unter i) diefes »Handbuches«, eben fo über das Emailliren derfelben das Nöthige gefagt worden. Das Verzinken des Eifens Verzinkung, wird überall da, wo die dünne Zinkfchicht. nicht der Zerftörung durch fauere Gafe (fiehe darüber Art. 191, S. 159) ausgefetzt ift, den beften Schutz gegen Roften gewähren.

Man hat allerdings behauptet, dafs das verzinkte Eifen fchneller durch Roft zerfreffen würde, als das un verzinkte, wenn erft an einzelnen Stellen die Zinkkrufte durch äufsere Einflüffe entfernt wäre. Verfuche haben jedoch ergeben, dafs felbft da ein Roften nicht ftattfindet, wenn nur die zinkfreien Stellen klein genug find.

Es wurde früher allgemein geglaubt, dafs fich bei Berührung zweier Metalle eine Art galvanifcher Säule bilde, wodurch das oxydirbarfte der beiden Metalle, indem es den Sauerftoff anziehe, das andere negativ elektrifch mache und es dadurch vor Oxydation bewahre. Dies fei auch bei verzinktem Eifen der Fall: Zink, oxydir-barer als Eifen, abforbire den Sauerftoff, werde aber dadurch nicht zerftört, fondera das dem Metalle anhängende Zinkoxyd bilde eine fefte Rinde, welche von Luft und Feuchtigkeit nicht angegriffen werde und um fo mehr das darunter befindliche Metall fchütze, als die gut gereinigte Oberfläche des Eifenbleches, in das gefchmolzene Zink eingetaucht, eine Legirung mit demfelben eingehe. Hiervon ift nach Trewnann wahrfcheinlich nur das Letztere richtig. Diefe Zinkeifenlegirung foll felbft an folchen Stellen, wo die Zinkkrufte abgefprungen ift, noch lange Zeit das der Atmofphäre ausgefetzte Eifen vor Roft bewahren.

Andererfeits ift allerdings auch bei verzinkten Eifenblechen ein fehr fchnell fort-fchreitendes Roften beobachtet worden. Dies kann auf verfchiedene Urfachen zurückzuführen fein. Sind durch Abfpringen der Zinkfchicht beim Beteiligen gröfsere Stellen des Eifens blofs gelegt, wie dies Vorkommen kann, wenn das Zinkbad fehr heifs gewefen ift, fo wird fich das Eifen bald mit einer Lage pulverigen Oxyds bedecken, welches nicht mit dem Metalle zufammenhängt, wie das Oxyd beim Zink und die Patina bei der Bronze, und defshalb keinen Schutz gewährt, fondera im Gegentheil angeblich in elektrifche WechfelWirkung mit dem Metalle tritt und fo die Zerftörung deffelben befördert. Da auch die noch übrige Zinkkrufte dadurch fehr fchnell vernichtet werden wird, fo mufs das Durchfreffen des Eifenbleches fich fehr fchnell ausbreiten. Eine andere Möglichkeit ift die, dafs die Verzinkung nicht mit reinem Zink ausgeführt war, fondera unter Zufatz von Blei erfolgte, wobei fie bei Weitem nicht eine fo innige Verbindung mit dem Eifen eingeht, oder dafs diefelbe, wie dies in England und Frankreich heute noch vielfach gefchieht, auf galvanifchem Wege hergeftellt wurde, wobei die Zinkhülle nur eine äufserft dünne wird. Endlich kann noch die Atmofphäre in der Umgebung des durch Verzinkung gefchützten Daches fauere oder ammoniakalifche Gafe enthalten haben, welche die Zerftörung der Bleche beförderten. Keinesfalls find bis heute die Erfahrungen über die Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit des Zinkfchutzes bei Eifen abgefchloffen.

287.

Verbleiung.

Da, wo das Eifenblech dem Angriffe von Säuren ausgefetzt ift, empfiehlt fich die Verbleiung deffelben. Diefes Verfahren, obg’eich fchon vor 40 Jahren von Rabatei als Schutz verzinkter Bleche ausgeführt, wobei es fich nicht befonders bewährt hat, wird neuerdings allein bei Eifenblechen angewendet. Wir wollen auf

diefe Deckart fpäter noch zurückkommen und jetzt nur noch bemerken, dafs, wenn die dünne Zink- oder Bleihülle etwa beim Eindecken irgend wo abfpringen follte, diefe Stelle durch Ueberlöthen von Neuem gefchützt werden kann.

288.

Bo%ver-Barff-fches

Verfahren.

Durch den fog. Inoxydations-Procefs oder das Bower-BarffTche Verfahren kann endlich das Eifenblech ohne fremde Ueberzüge gegen das Rotten gefchützt werden. Die Beobachtung, dafs eiferne Thiirbefchläge Jahrhunderte lang den Einflüffen der Witterung getrotzt haben und heute noch fo wohl erhalten find, wie zur Zeit ihrer Eterftellung, weil ihre Aufsenfeite mit Magneteifen, Hammerfchlag, d. i. Eifenoxyd-oxydul, überzogen ift, führte Barff auf den Gedanken, das Magneteifen als gleich-mäfsige Schutzfchicht auf den Eifentheilen zu erzeugen. Zu gleicher Zeit fuchten die Gebrüder Bower daffelbe Ergebnifs auf anderem Wege zu erreichen; doch erft, als beide Erfinder zu gemeinfamem Handeln fich vereinigt hatten, gelang es ihnen, die Oberfläche der Eifentheile, gleich viel ob Schmiede- oder Gufseifen, mit einer ganz beliebig dicken Magneteifenfchicht zu überziehen, welche fich bei Schmiede-eifen erft bei einer weit die Elafticitätsgrenze überfteigenden Spannung ablöst, bei Gufseifen jedoch felbft bei Bruchbelaftung unberührt bleibt. Bei diefem Verfahren werden die Bleche in einem Flammenofen, der mit drei Gasgeneratoren in Verbindung fleht, auf 600 bis 700 Grad erhitzt und während der erften, 15 Minuten andauernden Periode den Generatorgafen mit Luftüberfchufs ausgefetzt, wobei fie fich in Folge des Sauerftoffgehaltes der Gafe mit rothem Eifenoxyd überziehen. In der zweiten, 20 Minuten währenden Periode werden unvermifchte und unverbrannte, daher redu-cirend wirkende, Sauerftoff anziehende Generatorgafe über die Bleche geleitet, welche durch ihren Gehalt an Kohlenoxyd und Kohlenwafferftoflen das rothe Eifenoxyd in das blaue, roftfchtitzende Magneteifen verwandeln.

Wenig kohlenftoffhaltiges Schmiedeeifen erfordert in einer dritten Periode die Ueberleitung von auf 700 Grad überhitztem Wafferdampf. Durch Wiederholung des Verfahrens kann die Dicke der magnetifchen Oxydfchicht nach Belieben vergröfsert werden ¹).

Solcher Schutz hat fich bei eifernem Wellblech vorzüglich bewährt, welches felbft eine geringe Biegung ohne Verletzung der Schutzdecke vertragen hat. Wo folche abfprang, roftete immer nur die verletzte Stelle, ohne dafs fich die Oxydation weiter ausbreitete. Für die Anwendung diefes Verfahrens fpricht auch feine Billigkeit, welche die des Verzinkens wefentlich übertriflt, fo wie die Erfahrung, dafs auf fo behandeltem Elfen Emaillirungen vorzüglich haften.

289.

Verbindung d. Eifenbleche.

290.

Eindeckungs

arten.

Die Verbindung der Eifenbleche erfolgt nur durch Falzen oder Nieten, obgleich das Löthverfahren bei verzinkten Blechen allenfalls ausführbar ift²).

Wir können folgende Eindeckungsarten mit Eifenblech unterfcheiden :

1)    die Deckung mit Tafelblech,

2)    die Deckung mit Wellblech,

3)    die Deckung mit verzinkten Formblechen, Rauten u. f. w.,

4)    die Deckung mit emaillirten Formblechen, und endlich, fich hier noch anreihend:

5)    die Deckung mit Platten aus Gufseifen.

i) Deckung mit Tafelblech.

291.

Gewöhnliche

Die gewöhnliche und ältefte Eindeckungsart mit Tafelblech hat eine grofse Aehnlichkeit mit der Kupfereindeckung. Die Decktafeln werden an ihren fchmalen Eindeckung. Seiten, den wagrechten Stöfsen, durch den einfachen liegenden Falz, in den man

Fig. 692.

Fig. 693.

bei flachen Dächern eine mit Fig- 694¹³⁹). Mennigfarbe getränkte Hanfoder Jutefchnur einlegen kann, zufammengehängt, und zwar ohne Hafte, wogegen die Langfeiten, durch ftehende Falze verbunden, folche Hafte nach Fig. 692 ¹³⁹) erhalten.

L n. Gr.

Fig. 693 ¹³⁹) zeigt den Haft in der Seitenanficht und Fig. 694 ¹³⁹) mit gefalzten Lappen. Diefe Hafte werden in Abhanden von 40 bis 50cm mit je zwei Nägeln auf der Schalung befeftigt. Die eine Blechtafel ift, wie aus Fig. 695 u. 69613 9)

Fig. 695.

Fig. 696 ¹³⁹).

Fig. 697.

Fig. 698 ¹³⁹).

a.

al)

ci

ab ci

3 n. Gr.

höher aufzukanten, als die benachbarte. Aus Fig. 695 erfehen

hervorgeht, um 1

wir den Zufchnitt der Aufkantungen an der Dachtraufe, aus Fig. 697 bis 699 ¹³⁹)

cm

das allmähliche Umfalzen der Bleche bis zur Voll-

Fig. 699¹³⁹).

endung. Um an die Firft- und Gratfalze die fenkrech-ten Falze anfchliefsen zu können, werden diefe nach Fig. 70013 9) niedergefchlagen, worauf die erfteren genau eben fo ausgeführt werden, wie die übrigen. Natürlich werden alle Falze möglichft nach der Seite umgebogen, welche der Wetterfeite entgegengefetzt ift. An der Traufe erfolgt die Befeftigung mittels eines Vorftofsbleches, wie früher befchrieben.

Hiervon abweichend ift die Eindeckung mit verzinkten Tafeleifenblechen. Diefe haben den Zinkblechen gegenüber eine nur geringe Ausdehnbarkeit, etwa 2 ^2-mal weniger als erftere, und werden defshalb auch in weit geringerem Mafse von Tempe-raturunterfchieden beeinflufft. Die Eindeckung mit verzinkten Eifenblechen, wie fie Hein, Lehmami & Co. in Berlin liefern, kann fowohl auf Schalung, als auch auf einfacher

Wi

!(3 n. Gr.

292.

Eindeckung mit verzinkten Blechen.

Ui

Vi2,5 n. Gr.

ir

mittels verzinkter Giebelleifte zeigt Fig. 702.

•730-

250

Fig. 700 ¹³⁹).

I/25 n. Gr.

Lattung vorgenommen werden. In letzterem Falle ift die Entfernung der Sparren und Latten von der Gröfse der Blechtafeln abhängig, fo zwar, dafs unter den Querftöfsen ftets Latten liegen müffen, die im Uebrigen höchftens in Abhanden von 35cm befeftigt werden. Da die Tafeln gewöhnlich 160cm lang und 80cm breit find, nach Abzug der Abkantungen aber 151 und 73cm, fo folgt daraus die Lattungsweite 151

—-— = 30,2 cm von Mitte zu Mitte. Bei 5

der Eindeckung auf Schalung ift der Sparrenabftand unabhängig von der Tafelgröfse.

Behufs Eindeckung werden die Tafeln an den 4 Ecken nach Fig. 701 ausgefchnitten und an den 4 Seiten aufgekantet, bezw. gefalzt. Den Abfchlufs am Giebel eines iiberftehenden Daches

Fig. 701.

.800....

_*ij35 *

Ti

Fig. 702.

Zur Befeftigung der Decktafeln an den Langfeiten dienen Hafte aus 6cm breitem, verzinktem Eifenblech, welche, ähnlich wie in Fig. 693, zum Theile auf-gefchnitten find, um eine Hälfte nach links, die andere nach rechts umbiegen zu können. Der Abftand der Hafte von einander beträgt etwa 50cm. Ihre Aufkantungen werden nach Plg. 703 u. 704 erft um den wagrechten Lappen der linken, dann der rechten Tafel gebogen. Ueber diefen Stofs wird nunmehr nach Fig. 705 eine dreifeitige Deckleifte gefchoben, deren Nähte zu verlöthen find. Die wagrechten Falze der Bleche werden nach Fig. 706 einfach in einander gehängt und mit einem Haft von

Fig. 705.

in»

Æmm

iły

■/'Al'

V2.5 Gr.

Fig. 706.

r*>

Fig. 707.

SS

n. Gr.

3,0 cm Breite beteiligt. Die Eindeckung am Firft erfolgt wie bei den fenk-rechten Stöfsen, nur dafs die Tafeln der Dachneigung entfprechend aufzukanten find, während an der Traufe diefelben mit einem Wulft nach Fig. 707 über ein 60 cm breites Vor-

ftofsblech fortgreifen. Es

empfiehlt fich, die Dachhöhe gleich ¹ja bis kio der Gebäudetiefe zu wählen.

Die Eindeckung mit verbleitem Blech kann eben fo oder auf folgende Weife nach den Angaben von Hein, Lehmann & Co. ausgeführt werden¹⁴⁰). Die gröfsten Abmeffungen folcher Bleche betragen 160 und 100cm. Da bei der Eindeckung für den Seitenfalz etwa 3cm, für den Längenfalz aber 9

393-

Eindeckung mit verbleiten Blechen.

Fig. 708 ¹⁴⁰).

TT

r<

■1G00-

CrT

ll-

im Ganzen alfo ungefähr 13 Procent verloren gehen, fo beträgt die Deckbreite 92 cm und die Decklänge 151 Eintheilung der Sparren und Latten zu richten hat. Bezüglich der letzteren ift zu bemerken, dafs fie nicht auf die Sparren aufgenagelt, fondern in diefelben ein

em

cm

wonach fich die

Łl.

1ó<_

Zp

-15J0-

bo m Gr.

gelaffen oder zwifchen fie gefchoben werden müffen, damit ihre Oberfläche mit der der Sparren in einer Ebene liegt. Die Stärke der verbleiten Bleche beträgt 0,6 mm. Fjg. 708¹⁴°) zeigt, wie diefelben, ähnlich wie vorher, an den Ecken ausgefchnitten werden. Die erfolgt mittels Hafte von 4cm Breite und 16 cm Länge,

Beteiligung an den Langfeiten gleichfalls von verbleitem Eifenblech, welche nach Fig. 709 ¹⁴ °) auf die Sparren genagelt und mit den Deckblechen verfalzt werden. Statt einer befonderen Verfirllung

wird eine ganze

Fig. 709 ¹⁴⁰).

Tafel nach Fig. 7ioU0) übergelegt und wie fonft mit

Fig. 7 io¹⁴⁰).

J/l5 n. Gr.

den anderen verbunden. Im Ueb-rigen verfährt man

bei diefer Eindeckung eben fo, wie bei derjenigen mit verzinkten Tafeln. An Schorn-fteinen, Dachlichtern und fonftigen Dachdurchbrechungen wird fleh Löthung, die übrigens leicht ausführbar ift, nicht immer vermeiden laßen.

Häufig wird die Eindeckung mit eifernen Tafelblechen über alten Holzfchindel-dächern als Unterlage ausgeführt. Dies bietet keine Schwierigkeiten; nur hat man Hoizfchindei- darauf zu feilen, dafs die Nagelung der Hafte eine genügend fichere ift, was man

dächer

Eifenbiech. fchliefslicli durch Einfügen von Bohlenftücken zwifchen die Sparren oder durch Aufnageln von Latten für die Stöfse der Bleche quer über das Dach hin erreichen kann.

294.

Eindeckung

alter

mit

2) Deckung mit Wellblech ¹⁴¹).

295-

Flach gewelltes und Trägerwellblech.

296.

Berechnung der Trägerwellblechdeckungen.

Das Wellblech, gewöhnlich verzinkt, wird zum Zweck der Eindeckung von Dächern in Tafeln von 1,40 bis 3,oo m (auch 6,00 m) Länge bei 0,eo bis 1,30 m Breite und 0,5 bis 6,omm Stärke angefertigt¹⁴²). Man unterfcheidet hierbei flach gewelltes Blech, ähnlich dem Zinkbleche, und Trägerwellblech, welches im Querfchnitt halbkreisförmige oder nahezu halbkreisförmige Wellen hat, zwifchen welche nach Fig. yn ¹⁴³) lothrechte Stücke eingefchaltet find, fo dafs die Wellenhöhe H, fo wie die Wellenbreite B bis zu 20cm ausgedehnt werden.

Die flach gewellten Bleche haben, beim Verhältnifs der Wellentiefe zur ganzen Wellenbreite meiftens wie 1:5, nur ein geringes Widerftandsmoment, wefshalb fie bei Verwendung zur Dachdeckung durch Pfetten unterftützt werden müffen, die in der Regel nicht mehr als 1,5 om weit aus einander liegen, während die Träger Wellbleche den Vortheil eines fehr grofsen Widerftandsmomentes bei ver-hältnifsmäfsig fehr kleinem Eigengewicht gewähren, woraus folgt, dafs fie . nur an ihren Stöfsen unterftützt zu werden brauchen oder bombirt, d. h. gewölbartig gebogen, zu einem grofsen Bogen zufammengenietet werden können, deffen Auflagerenden durch einen wagrechten Anker mit einander zu verfpannen find. Wir haben es hier nur mit der erften Art der Dächer, alfo mit den unterftiitzten Wellblechen, zu thun, wobei hauptfächlich die flach gewellten und die kleineren Formen der Trägerwellbleche zur Verwendung kommen. Von den Wellblechdächern der zweiten Art war bereits im vorhergehenden Hefte diefes »Handbuches« die Rede.

Die Berechnung des Trägheits- und Widerftandsmomentes für flach gewellte Bleche ift aus Art. 261 (S. 206) zu erfehen; diejenige für Trägerwellblech gefchieht nach Landsberg¹⁴⁴) in der folgenden Weife.

Das Trägheitsmoment einer Welle für dje wagrechte Schweraxe ift eben fo grofs, wie dasjenige des Querfchnittes in Fig. 712 ¹⁴³). Letzterer be-fteht aus den Querfchnitten der beiden halben Kreisringe und der lothrech-ten Zwifchenftücke. Für einen halben Kreisring ift das Trägheitsmoment ix — is ~\~f e“i

Fig. 711¹⁴³).

H---

Fig. 712 ¹⁴³).

y?

X.

i.

■S

S. 134 u. ff.

Hl) Unter Benutzung von: LandsrerG, Th. Die Glas- und Wellblechdeckung der eifernen Dächer. Darmftadt 1887.

U2) Siehe hierüber Theil III, Band 2, Heft 3 (Abth. III, Abfchn. 2, A, Kap. 6, unter b, 2) diefes »Handbuches«, S. 105.

¹⁴³)    Aus: Landsberg, a. a. O. — Im vorliegenden Kapitel find mehrere Clichés aus dem eben genannten, im gleichen Verlage erfchienenen Buche und unter freundlicher Zuftimmung des Herrn Verfaffers verwendet worden.

¹⁴⁴)    A. a. O., S. 148.

in welchem Ausdrucke is das Trägheitsmoment des halben Kreisringes für deffen Schwerpunktsaxe s s und

-f- — ; demnach

f die Querfchnittsfläche deffelben bedeuten. Nun ift f

b TT 8

und e = —

jt²

ix — is T

Ferner iil

₂    <5³7r§    ^7€§5²

ts — 1A -f }’o    = —ïg

₊ ±n_S_ t£_ ₊±i_\    ₊

16    ^    2    \ 4 7t /    16    '

Das Trägheitsmoment einer ganzen Welle, auf die Breite £ — 2 b, ift:

[£ + ^ + " + ^]=ł[ł* + ^+^ + ^]-

Bei geringen Werthen von 8, wie fie hier vorausgefetzt werden können, ift das Trägheitsmoment der Blechdicke direct proportional.

Nach Landsberg kann die Beanfpruchung des Eifenblechs bei Dach-Con-ftructionen unbedenklich zu /è= 1000kg für lqcm des Querfchnittes, das Eigengewicht des flachen Wellbleches, wie früher beim Zink, zu 8 bis 12kg und dasjenige des Trägerwellblechs zu 12 bis 18 kg für 1 qm fchräger Dachfläche angenommen werden. Rechnet man, wie in Art. 261 (S. 208), im Mittel 10 kg, fc> ift nach

p e²

dem dort Gefagten das Widerftandsmoment bei Eifenblech W — “gQ⁻⁻

Ift p ungünftigftenfalls wieder gleich 125 kg, fo wird W — 1,56 e² und man erhält e, die für ein Profil zuläffige frei tragende Länge,

2 TI² ’

daher

ix

b o /i² k

Jx = 8

e — 8,94

und, wenn man p — 125 kg fetzt,

€ — 0,8 [Z W .

Es ergiebt fleh nach Landsberg beifpielsweife für die Formen der Tabelle von Hein, Lehmann & Co. in Berlin¹⁴⁵):

Profil

Gewicht für 1 qm

3 V*

15

1,375

1,25

1,125

14,18

12,89

11,60

3,01

2,87

2,73

cî t-î o

t-H rH r-H

l,o

15

0,875

12,313

10,77

2,81

2,63

9,4

8,22

Millim.

auf Centim. bezogen

Met.

Kilogr.

Man kann demnach bei Verwendung von flachen Eifenwellblechen bequem Pfettenabftände von 2,5 bis 3,5 m anordnen, wobei das Eigengewicht des Wellbleches für lqm fchräger Dachfläche 9 bis 11 kg beträgt.

Die obigen Formeln gelten auch für Trägerwellbleche, da das Mehrgewicht der Tafeln fo gut wie gar keine Rolle fpielt. Für die Trägerwellbleche von Hein, Lehmann & Co. zu Berlin und jene von Jacob Hilgers zu Rheinbrohl¹⁴⁶) ergeben fleh folgende Werthe:

U5) Siehe Theil III, Band 2, Heft 3 diefes »Handbuches«, S. 105. U6 Siehe die betr. Tabellen ebendaf., S. 106.

Profil

Gewicht für 1 qm

Profil

Gewicht für 1 qm

Ln.

17,o

25,2

33,0

40,5

3,30

4,02

4,60

5,10

12,0

13,7

15,6

17,o

20,37

27,00

34,66

44,92

O »O r-t CC «O r- t* M

CO ^ ^ i-O

I-l I-1 1—i ł—4

0° <1 Or 00

000

CO

Millim.

auf Centim. bezogen

Met.

Kilogr.

Millim. auf Centim. Met. bezogen

Kilogr.

Für Pfettenabftände über etwa 3,5 m empfiehlt fich die Verwendung des Träger

wellblechs.

297.

Vortheile der Wellblech, deckung.

Die Vortheile der Wellblechdächer im Allgemeinen find fchon in Art. 262 (S. 209) bei der Eindeckung mit Zinkwellblech hervorgehoben worden. Hier treten nur noch die Vorzüge hinzu, welche das Eifenblech überhaupt vor Zinkblech hat, alfo hauptfächlich der wefentlich höhere Schmelzpunkt des Eifens und feine geringere Ausdehnungsfähigkeit.

298.

Dachneigung

und

Als geringfte Dachneigung für folche Dächer wird das Verhältnis von 1 : 2 ^2 bis 1:3 empfohlen, obgleich auch Neigungen von 1 : 4^2 hin und wieder ausgeführt Ueberdeckung WOrden find. Von der Gröfse des Neigungsverhältniffes 1 : n hängt die Ueberdeckung

der Bleche.

der Bleche an den wagrechten Stöfsen ab. Nach Landsberg ift die Gröfse der Ueberdeckung u aus der Formel — (15 n — 2 /z² — 10) Centim. zu ermitteln. Danach wird für

1 : 1,5

12

Or po

CO OO

1:4

18 cm.

Auch bei heileren Dächern als 1 : 1,5 ift u nicht kleiner als 8cm zu nehmen, eben fo bei flacheren als 1:4 nicht gröfser als 18cm.

²99-    Niemals werden Eifenwellblechdeckungen auf Schalung, feiten auf Holzpfetten,

Unterlage

der Wellbleche auf denen die Befeftigung wie bei den Zinkdächern ftattnndet, faft immer auf eifernem und Verbindung Dachftuhle angeordnet. Die Verbindung der Bleche in der Richtung der Wellen,

derfelben.

alfo bei ihren fenkrechten Stöfsen, gefchieht durch Nietung im Wellenberge, weil in

Fig. 713 t43).

WetUrseitt.

-iS*-

■1

■ 770

Niet 6

n. Gr.

Nùt -

theilung 600.

den Wellenthälern der Wafferabflufs ftattfindet, und zwar entweder genau im Scheitel des Wellenberges (nach Fig. 713 ¹⁴³) oder etwas feitlich (nach Fig. 714¹⁴³). Die mit Rückficht auf die Wetterfeite erfolgte Ueberdeckung beträgt dabei nur 4,5 bis 7,ocm. Um nicht zu kleine Nietköpfe zu bekommen, durch welche das Ausbrechen der Niete verurfacht

Fig. 714 ¹⁴³)-

werden könnte, empfiehlt es fich, felbft bei nur 0,6

tlO n. Gr.

ftarke Niete zu verwenden. Häufig werden aus demfelben Grunde kleine Plättchen von Eifen, Zink oder Blei zwifchen Blech und Nietkopf gelegt. Von dem Verfahren, über den äufseren Nietkopf der

mm

ftarken Blechen nicht weniger als 6

mm

Dichtigkeit wegen kleine Blechkappen (Fig. 715 ¹⁴³) zu löthen, ift man abgekommen, weil dabei zu

Fig. 715 ¹⁴³)-

i,

CO

ISO

j mm Niet.

l.

*50

J/4 n. Gr.

leicht Säure unter die Kappe fliefst, wodurch das Blech der Zerftörung anheimfällt.

den Enden der Tafeln entfernt, dann aber in

cm von

Die Niete liegen 15 bis 30

¹

)    Nach: Deutfche Bauz. 1884, S. 440.

²

138)    Ueber die Dicke, Numerirung u. f. w. der Eifenbleche flehe a. a. O., Kap. 6, unter f.

Abftänden von 50 bis 60cm von einander. Gewöhnlich laufen die fenkrechten Fugen in einer Linie vom Firft zur Traufe hindurch; feltener werden die Tafeln im Verbände verlegt.

Die wagrechten Fugen werden meiftens und befonders dann nicht vernietet, wenn fie durch Pfetten unterftützt find. Ift dies bei fchwebendem Stofse nicht der Fall, fo mufs eine mindeftens doppelreihige Nietung deffelben in den Wellenbergen ftattfinden, welche aber fchwer ausführbar und wenig dicht ift. Auch hier empfiehlt es fich, zur Erzielung von Dichtigkeit mit Mennigfarbe getränkte Leinwandftreifen zwifchen die Bleche zu legen, wenn man nicht abfichtlich die Fugen, der Abführung des Schweifswaffers wegen, offen halten will.

300.

Verbindung der Bleche unter einander und

durch Hafte.

breit gefchnitten werden.

ftarkem, verzinktem Eifenblech 3,o bis 5,o

cm

mm

Die Pfetten werden am vortheilhafteften in folchen Entfernungen von einander angeordnet, dafs die Bleche in der Mitte und an den beiden Enden, alfo an ihren wagrechten Stöfsen, unterftützt werden. Nur bei der Verwendung von Trägerwellblech oder ftarken, flach gewellten Blechen genügt die Unterftützung der Enden. m!t den pfetten Die Verbindung der Wellbleche mit den Pfetten gefchieht durch Elafte, welche aus

3,5 bis 6,0

Die Hafte find in den Wellenbergen mit 1 bis 3 Nieten oder Schrauben befeftigt und defshalb auch ein wenig gebaucht. Ihre Zahl hängt von der Dachneigung und

Fig. 716 ¹⁴³).

**"

der Möglichkeit ab, dafs die Deckung durch den Sturm abgehoben werden kann ; dann erhält fchon jede zweite Welle einen Haft.

f}'

ti

(5°

t'-ai

■I.³

Mel S.g.

Wellbleche

die

■1,2

S.j

Schnitt a - a.

Man kann bezüglich der Lage der Pfetten zwei Fälle unterfcheiden : entweder können ihre Flanfche parallel zur Dachfläche angeordnet fein, fo dafs unmittelbar darauf aufruhen, oder die Pfet-tenftege liegen fenkrecht, die Flanfche im Winkel zur Deckfläche. Im erfteren Falle werden nach Fig. 716 u. 717 ¹⁴³) die Bleche mit ihrem oberen Ende auf den Flanfchen der Pfetten vernietet; der obere Kopf des Nietes mufs, um die glatte Auflagerung des darüber liegenden

l-v

jbo''

y-

--- ---

256

Fig. 717 14S).

-2J'

»ui‘ ⁷

Sclv

-75

j ""U J*#'

V³⁰

J6

Mel é

......

Ï--JO —*

rU n. Gr.

Bleches zu ermöglichen, verfenkt fein, dabei aber, um das Ausbrechen des befeftigten Bleches zu verhüten, nach Fig. 718 ¹⁴³) die Lochränder deffelben mit faffen. Bei den Perfonenhallen des Münchener und Züricher Bahnhofes find auf 10 bis 15 Wellen immer zwei Nietungen angebracht. Am oberen Wellblech find die Hafte angenietet oder angefchraubt, welche „/5 bügelartig die Flanfche der Pfetten umfaffen, doch mit fo viel Spielraum, dafs die Bleche dadurch nicht an ihrer Ausdehnung gehindert find.

Bei den vom Walzwerk Germania bei Neuwied ausgeführten Bahnfteig-hallen des Bahnhofes zu Uelzen find die Wellbleche auch an den wagrechten Stöfsen, nach Fig. 719 fich 10cm überdeckend, vernietet und aufser-dem mit Haften an den Flanfchen befeftigt. Diefe Be-feftigungsart eignet fich nur für fchmalere Dächer, weil die Verfchiebungen nicht mehr in den einzelnen Blechen, fondern in ganzer Dachbreite erfolgen können. Bedenklicher ift das am Bahnhof Alexanderplatz der Berliner Stadtbahn angewendete Verfahren, auch die Hafte mit den Pfetten zu vernieten (Fig. 720 u. 721 ¹⁴³). Das Verfchieben der Wellbleche ift hier nur dann möglich, wenn die Hafte

Fig. 720 ¹⁴³).

Fig. 718 ¹⁴³).

n. Gr.

Fig. 719.

's

ï/80 il- Gr.

Fig. 721 ¹⁴³).

.f

iS

/-

..-53

ùC

Tn jeder zweiten Welle- ein verzinkter Bügel 5-5°’

Verzinkter Bügel S ■ 5°-

'5

<r

fich etwas biegen; anderenfalls mufs die Vernietung an den Blechen reifsen. In Fig. 720 fehen wir, dafs zwifchen beide Bleche an der Nietftelle ein Futterftück eingelegt ift, welches den Zweck hat, diefelben fo weit von einander zu halten, dafs an den Kehrfeiten abfliefsendes Schweifswaffer durch die Fuge hindurch und auf die Oberfläche des unteren Bleches gelangen kann.

Stehen die Pfetten mit ihren Stegen, was aber feiten vorkommt, lothrecht, fo können die Wellbleche nicht mehr unmittelbar auf ihnen aufruhen. Fig. 722 ¹⁴³) verdeutlicht eine Anordnung, bei welcher ein Winkeleifen, deffen ftumpfer Winkel der Dachneigung entfpricht, mittels einzelner gewöhnlicher Winkeleifenftücke mit den Flanfchen der Pfetten vernietet ift.

Fig. 722 ¹⁴³).

Fig. 723 ¹⁴³).

ff

]/4 n. Gr.

^4 n. Gr.

Die Befeftigung der Wellbleche mittels Hafte erfolgt, wie früher befchrieben. Bei der in Fig. 723 ¹⁴³) dargeftellten Conftruction ift auf die oberen Flanfche des I-Eifens ein etwas breiteres Blech genietet, deffen überftehendes Ende, der Dachneigung ent-fprechend gebogen, zur Vernietung des oberen Auflagers der Wellbleche benutzt wird.

Bei der Befeftigung am Firft hat man die Anordnung bei zwei Firftpfetten von derjenigen bei nur einer Firftpfette zu unterfcheiden. Im erften F'alle dienen die beiden feitlich der Firftlinie liegenden Pfetten als Auflager für die oberften Wellbleche. Der Zwifchenraum zwifchen denfelben mufs durch eine befondere Firftkappe

gedichtet werden, welche man ebenfalls aus Wellblech oder auch Tafelblech biegen kann.

Bei Benutzung eines nach einem Halbmeffer von 25 bis y. 50 cm gebogenen Wellblechftiickes '' (Fig. 724¹⁴³) müffen deffen Enden in genügender Weife die oberften Deckbleche überdecken und mit ihnen vernietet werden. Statt der kleinen Kappe kann man nach Fig. 725¹⁴³) auch ein ganzes, in der Mitte gebogenes Wellblech verwenden, welches mit den P'irft-pfetten durch Nietung, mit den

301.

Eindeckung; am Firft.

Fig. 724 ¹⁴³).

<50

Jl20 n- Gr.

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

/*'V

Fig- 725 ¹⁴>

258

Fig. 726.

"7.....

Ira

1o°|

I,40 n. Gr.

*/$ 11. Gr.

nächft tieferen durch Hafte verbunden ift. Wie bei den Zinkdächern haben wir aber auch hier gepreffte Firftbleche, eine Erfindung des Walzwerkes Germania, welche, wie Fig. 726 darftellt, mit den oberften Wellblechen und zugleich mit den Haften vernietet werden. Bei der Herftellung der Firftkappe aus Tafelblech ift eine Blech-ftärke von l,oo bis 1,25 genügend. Fig. 727¹⁴³) zeigt eine Anordnung, wie wir fie ähnlich fchon bei den Zinkwellblechdächern kennen gelernt haben, jedoch mit der Befchränkung, dafs das die Wellen am Rande der oberften Platten abfchliefsende Blech angenietet werden mufs. Die einzelnen Tafeln der Firftkappe überdecken fich an den Stöfsen 3 bis 4cm und werden dreimal vernietet, fo dafs die äufserften, 5 mm ftarken Niete etwa 3,o bis 3,5 cm vom Rande abfitzen.

Um der Längenausdehnung Rechnung zu tragen, werden beim unteren Firftbleche in Abhanden von 5 bis 6m die Nietlöcher länglich geftaltet.

Fig. 728 ¹⁴³) zeigt eine ähnliche Kappe, bei welcher aber ftatt der vor Kopf be-feftigten Bleche auf die oberen Ränder der Wellbleche zwei Formbleche genietet find, deren Wellen allmählich nach oben zu in flaches Blech übergehen, welches mit der Kappe zufammengefalzt ift.

Einfacher ift die in Fig. 729¹⁴³) dargeftellte Anordnung, bei welcher das wulftartig gebogene und aufgenietete Firftblech an beiden Seiten in Lappen endigt, welche in die Wellenthäler der Deckbleche hineingebogen find.

Fig. 727 ¹⁴³).

mm

Vio n• Gr.

Fig. 728 ¹⁴³).

Z-Eiscn N-P. 12.

Bisch

300 10

bo n- Gr.

.»V

Fig. 729¹⁴³).

l/lO n. Gr.

Fig. 730 ¹⁴³).

W/

.V,

1/10 n. Gr.

Fig. 731 ¹⁴³)-

;.J

Blechverkleidung

Hafter.

Norm.. Prof■ N? 12

16

'jo. 10

Bei derFirft-Conftruction in Fig. 730¹⁴³) ftofsen die oberfhen Deckbleche, fonft auf den Pfet-ten aufliegend, gegen den Steg der Firftpfette und find am oberen Flanfch des U-Eifens angefchraubt. Jene Deckbleche bekommen dadurch eine flachere Neigung, als dir übrigen. Ueber den offenen Firft ift ein flaches Blech gebogen und zugleich mit dem oberften Wellbleche auf dem U-Eifen verfchraubt. Es wäre vortheil-haft, bei diefer Conftruction das Firftblech 10 bis 15cm über den Rand des Deckbleches hinabreichen zu laffen, weil fonft eine Dichtigkeit der Fuge fchwerlich erreichbar fein wird. Die erwähnte Ungleichheit der Neigung der Bleche kann man übrigens dadurch leicht vermeiden , dafs man unter die Firftpfetten ein Futterftück von Flanfchenftärke unterlegt. Daffelbe kann gefchehen, wenn man aus Erfparnifsrückfichten die Firftpfetten überhaupt fchwächer nehmen will, als die anderen.

Soll der Firft auch bei einem Eifenwellblechdach architek-tonifcli ausgebildet werden, fo mufs man einen Holzbalken nach Fig. 731 ¹⁴³) aufbolzen und denfelben mit profilirtem Zink-, Kupfer- , verzinktem Eifenblech oder Walzblei umkleiden, welches wie in Fig. 729 an beiden Seiten zu Lappen ausgefchnitten ift, die fleh in die Wellenthäler hineinlegen. Auch Leiterhaken laffen fleh an diefem Holzbalken anbringen.

Häufig fucht man des ge-

ringeren Materialverbrauches wegen mit nur einer Firftpfette auszukommen. Hierbei kann man nach Fig. 732 u. 733 ¹⁴³) die bereits in Fig. 725 gezeigte Conftruction anwenden, wobei ein grofses Wellblech über den Firft hinweggebogen und mit etwa 4 Stück 8 ftarken Schrauben auf den oberen Flanfchen des I-Eifens beteiligt wird. Endigen jedoch die beiden oberlten Wellbleche am Firft, fo ift, wie Fig. 734¹⁴³) lehrt, die in Fig. 724 gezeigte Firfteindeckung anwendbar, indem man auf die obere Gurtung ein an beiden Seiten über-    [

flehendes und abwärts gebogenes Blech nietet, auf welchem die oberen    si

Enden der Wellbleche ihr Auflager ^ finden. Die Fuge wird auch hier durch ein gebogenes Wellblech ge-fchloffen, welches an jeder Seite etwa noch 12cm über die Deckbleche fortreicht.

¹llO n. Gr,

SW

j-.

tSI

Fig. ₇₃₃ ¹⁴³>

—*M—-,

Li

Q"\

'/jo n. Gr.

Weniger gut ift der in Fig. 735¹⁴³) dargeftellte Verband, bei dem die obere Gurtung der Firftpfette, der Dachneigung gemäfs, aus fpitzwinkeligen Winkeleifen befteht,

Fig. 734 ¹⁴³).

Fig. 735 ¹⁴³)-

•>0

SS

k<5

p»‘

JflO n. Gr.

¹/l0 n. Gr.

auf deren Schenkel die oberfte Wellblechreihe genietet ift. Dem gemäfs mufs auch die Firftkappe nach einem ftumpfen Winkel gebogen fein. Empfehlenswerther wäre es, hier die gepreffte Kappe des Walzwerkes Germania (Fig. 726) zu verwenden.

Endlich kann man noch, bei gleicher Auflagerung der Deckbleche wie in Fig. 734, die Firftfuge nach Fig. 736 ¹⁴³) durch ein glattes, 12,5 cm ftarkes Eifenblech fchliefsen, welches an beiden Enden mittels nur je zweier Niete von 6mm Dui'ch-meffer auf den Wellenbergen beteiligt ift. Die Stöfse diefer Firftbleche werden, wie bei Fig. 727 befchrieben, hergeltellt.

Um aber eine durchaus genügende Dichtigkeit zu erzielen, find noch an beiden Seiten des Firftes Formbleche auf den Wellenbergen angenietet, deren Lappen

Fig. 736¹⁴³).

44 *

-S - f----

"J.25

0,71

LS

-J.*5

'■Sä*,,

■o, 71

*■‘7.

*7.25

Fig. 7371«).

in die Wellenthäler hineingebogen werden. Aus Fig. 737 ¹⁴³) erfieht man die fehr einfache Gewinnung diefer Formbleche, wonach man aus einem 20 cm breiten Blechftreifen zwei derfelben erhält. Die behufs Auffchneidens gebohrten Löcher haben 12,5 und die Nietlöcher 6mm Durchmeffer.

Die Auflagerung der Traufbleche mufs fo erfolgen, dafs das Eintreiben von Regen und Schnee durch eine etwa dort vorhandene Fuge unmöglich ift. In Fig. 738¹⁴³) ift bei fenk-rechter Pfettenlage das unterfte Wellblech mit Haften vernietet, die ihrerfeits wieder

auf den Pfetten durch Niete befeftigt find. Zur Dichtung der Wellen und zugleich zum An-fchlufs an die Zinkrinne dienen Form- oder Zungenbleche, deren Lappen in die Wellen hineinpaffen und auf den Haften zugleich mit den unterften Blechen angenietet find. Ganz eben folche Zungenbleche find in Fig. 739¹⁴³) verwendet. Es empfiehlt fich, bei diefer Conftruction die Wellblechkanten 5 bis 6cm über das Schutzblech hinausragen zu laffen, damit fich das abfliefsende Waffer nicht an diefem entlang ziehen kann.

In Fig. 740 u. 74114 3) ift der Fugen-fchlufs durch ein Schutzblech bewirkt, welches, an feinem oberen Ende gewellt, genau in die Wellen der Deckbleche hineinpafft und dort vernietet ift. Nach unten zu geht es nach Fig. 741 in glattes Blech

cTó

0-6

mm

6 mmo Jjoch

WellbUch .ISO. 40. T.

g.—----IS 4    ---*54

‘ho II- Gl-.

302.

Eindeckung’ an der Traufe.

Fig. 739 ,43)-

j70.7ö.^.^

8 mtn

Zink m. 14.

—* 170-70-8.

]ll0 n. Gr.

Fig. 740¹⁴³).

-jo. 150,

Lauf bohl5

^Ztnkbl. N? IJ.

f'lO Gr.

' *5.50.

Tn

eil

ÜmTïïïï 7°

[Jo. so. 7.

— 240 —

! 50-50.7.

¹/l0 n. Gr.

Fig. 741 ¹⁴³).

/&>

>**•

*-

200

über, deffen Kante mit der Rinne ver-falzt ift. Wird auf eine Dichtigkeit an der Traufe verzichtet und handelt es fich nur darum, die Rinne ficher einzuhängen, fo läfft fich nach Fig. 742 ¹⁴³) ein glatter Blechftreifen benutzen, der auf dem oberen Flanfch der Pfette aufliegt und hier angenietet ift. Beffer ift es, den Blechftreifen aufserdem um die obere Kante des Flanfches herumzufalzen.

Fig. 742¹⁴³).

*3

\u

7~'

J20

■Zink N° 14.

-300.

11

Ts

\\

303-

Eindeckung der Grate.

l/lO n. Gr.

Die Eindeckung von Graten er-folgt genau nach denfelben Grundfätzen, wie die der Firfte, fo dafs man die meiften der dort gezeigten Conftructionen auch hier anwenden kann. So können

- Cement ‘ -dusfuJIunfT.

Fig- 743 ¹⁴³)-

a, verlotk&i.

z. B., wie in Fig. 727, die Wellenöffnungen durch in den Wellenthälern angenietete und dann lothrecht aufgebogene Bleche ge-fchloffen werden (Fig. 74314 3). Die verbleibende Gratfuge ift durch ein auf die Wellenberge genietetes Blech verdeckt. Der Zwifchenraum wird manchmal in wenig zweckentfprechen-der Weife mit Cementmörtel ausgefüllt.

Eine verbefferungsfähige Gratdichtung ift auch in Fig. 744 u. 745 ¹⁴³) dargeftellt. Bei Flg‘ ⁷⁴⁴¹⁴³)- A erfterer find zwifchen die Gurtungswinkeleifen    \

ftarke, verzinkte

mm

ZinklluA.

Fig. 746.

am*

]lio n. Gr.

des Gratträgers 1 bis 1 ^2 Eifenbleche oder ftarke Zinkbleche genietet, welche lothrecht über den Wellblechftofs hinausragen, über die Wellenberge rechts und Fi&- ⁷⁴5 ¹⁴³)-links hinweggebogen und fchliefslich damit vernietet werden. F'ig. 745 zeigt eine ähnliche Conftruction, bei welcher jedoch jene Stofsbleche auf den Schenkeln der Trägerwinkel-eifen feft genietet find und, über die Wellblechberge hinweggebogen und dort vernietet, mit Zungen in die Wellblechthäler hineinreichen , um, hier verlöthet, eine Dichtung zu bewirken, welche in Fig. 744 nur durch Cementmörtel erlangt werden konnte. Das Bedenkliche bei beiden Conftructionen ift, dafs die immer noch offen flehende Fuge zwifchen beiden Stofsblechen durch Verlöthung gefchloffen werden foll. Dies kann auf die Dauer kaum halten. Beffer ift es defshalb, nach Fig. 746 auf den Stofsblechen Hafte anzunieten und mit deren Hilfe ein Deckblech über jener Fuge zu befeftigen.

Um den Grat architektonifch hervorzuheben, bringt man, wie z.B. in Fig. 747¹⁴³), profilirte Holzleiften an, welche durch Formbleche gefchützt werden. Diefe Formbleche, in der Mitte glatt und wulftartig gebogen, endigen nach beiden Seiten hin mit Wellen, welche über die Kanten der Deckbleche fortreichen und damit ver-

nietet find. Die Holz-leifte wird durch 8mm ftarke Bolzen an Futterblechen beteiligt, welche, 8 breit, in Abhanden von etwa 1m zwilchen die U - Eifen

H*

cm

l/₁₀ n. Gr.

Jho n* Gr-

genietet werden. Eine ganz ähnliche Anordnung ift in Fig. 748 ¹⁴³) dargeftellt.

Fig. 749 ¹⁴³)-

Um bei Zeltdächern (Thürmen) die Grate zu bilden, kann man das Verfahren befolgen, welches, allerdings mit Kupferwellblech, bei der Katharinen-Kirche in Osnabrück angewendet worden ift (Fig. 749 ¹⁴³). Die Holzrippen find mit glattem Blech bekleidet, welches am Fufse derfelben in einem kleinen Einfchnitte mit den Wellblechtafeln überfalzt ift.

öS

oi-

O" '

'S

3°4-

Eindeckung der Kehlen.

J/l5 n. Gr.

Fig. 750 ¹⁴³).

\,

A?

“O,

>Q

la¹

1(15 n. Gr.

Fig. 751 ¹⁴³).

Auch bei Herftellung der Kehlen hat man die Wahl, wie bei den Firften und Graten, entweder nur einen Kehl-fparren oder deren zwei, beftehend aus T-, U- oder Z-Eifen, anzuordnen. Die Conftruction mit einem I-Eifen als Kehlfparren veranfchaulicht z. B. Fig. 750¹⁴³). Die fchräg abgefchnittenen Wellbleche ruhen dabei auf Winkeleifen, welche parallel zur Kehle zwifchen den Schiftpfetten eingefchaltet find. Die eigentliche Kehlrinne wird durch glatte Bleche gebildet, deren Kanten über die wagrechten Schenkel jener Winkeleifen gefalzt werden. Diefe Bleche find nicht zu fchmal zu nehmen (je nach dem Gefälle der Kehle 40 bis 60cm breit), damit das ab-fliefsende Waffer nicht durch den Sturm über ihre Ränder in den Dachraum hineingetrieben werden kann.

Ceme.nl

Cément

J/l0 n. Gr.

Fig. 752 ¹⁴³),

In Fig. 751 ¹⁴³) ift die Kehle durch ein rinnenartig gelegtes U-Eifen gebildet und die Auflagerung der Wellbleche durch beiderfeits angenietete, ftumpfwinkelige Bleche vermittelt. Zungenbleche, vor die Wellenberge gebogen, bewirken die Dichtung, welche noch durch Ausfüllen des Zwi-fchenraumes mit Cementmörtel vermehrt werden foll.

Eine breite, flache Rinne bildet die Kehle in Fig. 752¹⁴³).

305 •

Anfchlufs

an

Mauerwerk.

Die Conftruction ift fo ähnlich der in Fig. 750, dafs zur Erläuterung weiter nichts zu bemerken ift.

In Fig. 753¹⁴³) endlich ift die Kehle dachrinnenartig zwifchen zwei Kehlfparren gelegt, und zwar in einer Ausführung, welche völlig der bei Fig. 739 befchriebenen ent-fpricht.

K---f6o---■*,

4f.

jo

i°:WzinÀf^3 m\©''

o\

9?

J» 3

x/lD n. Gr.

Morm.R-ofN-¹6.

Beim Anfchlufs der Wellblechdeckung

an Mauerwerk hat man zwei Fälle zu unterfcheiden: einmal, dafs das Mauerwerk parallel zur Wellenrichtuug, das andere Mal fenkrecht hierzu liegt. Im erften Falle wäre die einfachfte, aber nicht befte Löfung, nach Fig. 754 ein Schutzblech anzubringen, welches, den an die Mauer anftofsenden Berg des Wellbleches etwa 8cm breit überdeckend, loth-recht an der Mauer aufgekantet und dort, 2,5 in eine Fuge eingreifend , mit einem verzinkten Mauerhaken

Fig. 754-

Fig- 755-

cm

■F

£—40 ...*..i40....J|p

n

befeftigt wird.

Beffer ift die, wie die vorige, beim Bahnhof Uelzen angewandte und in Fig. 755 dar-geftellte Conftruction; das Schutzblech wird hierbei mit dem zweiten Wellenberge vernietet und an der Mauer mittels eines längs derfelben angebrachten Winkeleifens befeftigt. In Fig. 75614S) befteht das Schutzblech aus einzelnen trapezförmigen Theilen, welche ftufenförmig

.....ISO.....—

Fs n. Gr.

Fig. 756 ¹⁴³)-

iöt

H—

......150    ..........*40

¹8 n. Gr.

UM.

[i

w,

ÄS

r"i

I/l0 n. Gr.

in die wagrechten Fugen des Mauerwerks eingreifen. Unter Umftänden kann man gezwungen fein, an der Mauer entlang eine Rinne zu führen. Dann ift anzurathen, diefelbe etwas von der Wand abzulegen, weil in Folge von Eis- oder Schneever-ftopfung bei Thauwetter fehr leicht das Waffer übertreten und das Mauerwerk völlig durchnäffen würde. Die Conftruction in folchem Falle geht aus Fig. 757 deutlich

hervor. Nur wenn das Schutzblech hoch an der Mauer emporgeführt und nicht zu befürchten ift, dafs an feinen Stöfsen das Waffer durchdringen kann, ift die Lage der Rinne dicht an der Mauer gerechtfertigt.

Der Anfchlufs an Mauern, welche fenkrecht zur Wellenrichtung liegen, ift verfchieden, je nachdem er am oberen oder unteren Ende der Wellblechtafeln vorzunehmen ift. Die Anfchlüffe haben im erfteren Falle zum Theile Aehnlichkeit mit den Firfteindeckungen. Gewöhnlich ruht das Wellblechende auf einem an der Wand mittels Steinfehrauben befeftigten,

k,/

■320

*18 n. Gr.

Fig. 758 ¹⁴³).

ft

Fig- 759-

ungleichfchenkeligen Winkel-eifen (Fig. 757 u. 758¹⁴³). Als Schutzblech wird ein Formblech

benutzt (Fig. 759l43), welches zweimal mit dem Wellenberge vernietet ift und nach oben in flaches Blech übergeht, fo dafs es mit einem in der Mauerfuge befeftigten Schutzftreifen überfalzt werden kann. Diefe Schutzbleche, 1,25 bis 2,0 0 überdecken fich an den Stöfsen etwa um 5cm und werden dafelbft durch drei Niete verbunden. Statt jenes Formbleches kann man nach Fig. 758 auch die bei Fig. 736 befchriebene Dichtung

wählen. In Fig. 760 u. 761¹⁴³) ift die Beteiligung der Deckbleche mittels Hafte erfolgt, deren längliche Schraubenlöcher eine Verfchiebung bei Temperaturänderungen ge-ftatten. Das Schutzblech ift in Fig. 760 mit Zungen verteilen, welche zur Dichtung in die Wellenthäler hineingebogen find; in Fig. 761 befteht es aus Walzblei, welches ein leichtes Hinein-fchmiegen in die Wellenthäler geftattet. Diefes Bleiblech ift mit einem grofsen Auf-wande von Sicherheit mittels durchgehenden Winkeleifens unterhalb eines Gefims-vorfprunges befeftigt.

Der Anfchlufs am unteren Ende des Wellbleches, z. B. an Schornfteinen, kann im Allgemeinen fo ausgeführt werden, wie dies in Art. 277 (S. 234) beim Zinkwellblech gezeigt wurde. Bei der Einfteigehalle auf dem Centralbahnhof München, von Gerber conftruirt (Fig. 762 bis 765 ¹⁴³), liegt an der Mauer eine vollftändige Rinne. In

¹/l 0 n. Gr.

Fig. 760 ¹⁴³).

mm.

t|

V₁₀ n. Gr.

AT.

T.......

% n- Gr.

mm

ftark,

Fig. 761 ¹⁴³).

,//////.

rf%

*110 n. Gr.

mm,

die Halle fchneiden nämlich nach Fig. 762 gemauerte Thürme ein, gegen welche das vom Dache ablaufende Waffer ftrömt. Daffelbe mufs um die Thürme herum in die zwifchen je zwei Hallen befindlichen Rinnen geleitet werden. Es liegt defshalb der obere Theil 1\ der Rinne parallel, der untere r₂ dagegen quer zur Wellenrichtung. Fig. 765 zeigt den Grundrifs in gröfserem Mafsftabe und zugleich eine Abwickelung der Kehlrinne, deren Schnitt r—aus Fig. 764 zu erfehen ift. Ueber der am Thurmmauerwerk entlang liegenden Pfette II und der Winkel-eifenpfette w ift ein 1,8 ftarkes Blech gelagert, auf welchem die Kehlrinne ruht, deren Querfchnitt, wie aus Fig. 763 u. 764 hervorgeht, am tiefften Punkte der Thurmecke am gröfsten ift. Hier, am äufserften Ende, ift die Bodenbreite der Rinne gleich Null, am höchften Punkte aber am gröfsten, wodurch das Gefälle erzielt ift.

Obwohl durchaus nicht geleugnet werden foll, dafs die Schwierigkeit der Aufgabe mit grofser Gefchick-lichkeit gelöst ift, fo haben derartige, dicht am Mauerwerk liegende Rinnen immer den Uebelftand, dafs nicht nur, wie bereits erwähnt, bei Verftopfungen das Waffer über fie heraustritt und das Mauerwerk durchnäfft, fon-dern dafs gewöhnlich auch

der

Abichbtsswand.

Pfette m »

mm

I!

N:l

r./-

vT

fSehlrinr.c

Pfette 11.

[]

[.

r2

Pfette in.

VöO n. Gr.

Fig. 763 ¹⁴³).

Xängs - Ansicht.

DeckbUch ,i,S inm.

lif

=üh

*ko n" Gr.

Fig. 764¹⁴³).

Quer - Ansicht.

320

Mauersift.

Schnitt

~HL

Ai

q4~ö-

267

Fig. 765 ¹⁴³>

der Schnee in der Kehle fich hoch hinauf an der Wand auf-thtirmt, wodurch bei Thauwetter gleichfalls das Durchnäffen der Mauer erfolgen mufs.

Wir haben zum Schlufs noch den Anfchlufs der Wellblechdeckung an lothrechte Wände mit Eifengerippe, alfo Dachlichtfenfler u. f. w., zu betrachten, wobei auch hier zwei Fälle zu unterfcheiden find: dafs die Wand zur Längenrichtung Up der Wellen parallel oder fenk-Aä recht dazu liegt. Im erflen Falle kann die lothrechte Wand über die mit Wellblech gedeckte Dachfläche hinausragen oder unterhalb derfelben anfchliefsen. Liegt die lothrechte Wand über der Dachfläche, fo ifl zunächfl in der Ecke, in welcher beide Ebenen zufammentrefifen, über die Pfetten ein Winkel-, Z- oder C-Eifen zu ftrecken, mit welchem das Winkeleifen verfchraubt oder vernietet ifl, welches dem lothrechten Wandtheile als unterer Rahmentheil dient. In Fig. 766¹⁴³) ifl zwifchen ein folches Z- und das Winkeleifen das Ende des Deckbleches

.Axt der Atschlusswar,d.

0—q-Tô—ö-

X.________

Q-Q-öto-^-

■8;—o-ä-ö-;-»V

SP

Pfette II.

■i

JBckblcch a.

Pinnenblech.

Grundriss.

V40 n. Gr.

Fig. 766 ¹⁴³).

T.E.NS%.

Ifl

Hi’⁴

•I

306.

Anfchlufs

Abwickelung \ der

an lothrechte Wände mit Eifengerippe.

Kehlrimu

Biegung Cp°\

Fig. 767 ¹⁴³).

*■Glas

P/tU*.

.Nsiz

Pfittc.

L- 6łłT5

Ms?.

Bad*»***

1:5,5'

nr

₂.s***°*Z ©

Q.

Schnitt I-I

Schnitt I-I.

O.

l|l5 n. Gr.

gefleckt, in Fig. 767¹⁴³) dagegen in der Ecke ein befonderer Blechftreifen an das Wellblech angenietet, welcher über das auf der Pfette befeftigte Winkeleifen mit Falz

fortgreift und durch den Fenfterrahmen feft gehalten wird. In Fig. 768 fehen wir den Anfchlufsftreifen, über das Winkeleifen fortreichend, mit der Zinkrinne des Dachlichtes verfalzt. Liegt die lothrechte Ebene unterhalb der Wellblech-> decke, was am Giebel frei flehender Gebäude vorkommt, und ifl ein befonderer Schutz gegen Eintreiben von Schnee und Regen zwifchen den Pfettenzwifchenräumen nicht er-

Fig. 768.

forderlich, fo kann der Abfchlufs mit Hilfe eines quer über die Pfetten genieteten Winkeleifens nach Fig. 769¹⁴³) erfolgen. Sollen diefe Zwifchenräume zwifchen den Pfetten jedoch gefchloffen werden, fo läfft man letztere nach Fig. 77o¹⁴³) über den Ortbinder etwas überftehen und ordnet quer vor Kopf ein etwas nach oben vorragendes C-Eifen an, auf welchem die Wellblechenden vernietet werden. Statt diefes E-Eifens kann man, wie aus Fig. 771 ¹⁴³) zu er-fehen, den Abfchlufs auch mittels glatten, 0,7 bis 1,5 mm ftarken Bleches bewirken,

4-0.6 O.J.

/fette, E-Eisen, Ar? 12.

Pfeile. Z*Eisen.

¹ho n. Gr.

t'lO n. Gr.

Fig. 771 ¹⁴³).

Fig. 772 ¹⁴³).

' Zinkblech. NH6

(.

CM

Blech, o.jn (verzinkt)

/»

. //[%

' !    V>\

ISJbs^ra

jn

.JO JO

\t

Q\

7Z3

Blech B.

Q\

AL

2 - Eisen NUo.

•Schnitt 1-1

iJ

30.30 g.

ho n. Gr.

ho ¹¹ • Gr.

unten mit dem Trägerflanfch in Ab-Dort, wo die Pfetten auf den Träger treffen, ift der Schlufs mittels befonders ausgefchnittener Bleche B zu bewerk-ftelligen.

welches oben mit der Wellblechkante, ftänden von 80 bis 90cm vernietet ift.

Eine architektonifche Ausbildung diefer Blechverkleidung kann z. B. nach Fig. 772¹⁴³) gefchehen. Liegt die Wand fenkrecht zur Längenrichtung der Wellen,

Fig. 773 ¹⁴³)-

Fig- 775 ¹⁴³)-

Fig. 774.

Glas-

'"■so..

0>°‘ \

'55-55 •

o.S-

i-'i

Vs "■ Gr.

V15 n. Gr.

Vis n- Gr.

fo find die drei in Fig. 773, 774 u. 775¹⁴³) dargeftellten Dichtungen anwendbar, die bereits bei Fig. 758, 759 u. y 60 näher befchrieben wurden. Soll ferner bei Rauchabzügen von Bahn-fteighallen, Brennereien u. f. w. der Abfchlufs folcher niedriger Wände nicht luftdicht erfolgen, fondera nur das Eintreiben von Schnee und Regen verhindern, fo kann man die Form und Anordnung der Schutzbleche nach Fig. 776¹⁴³) ausführen.

Ein grofser Uebelftand aller Wellblechdächer ift das Anfetzen von Schweifs-waffer, welches nur dadurch zu verhindern ift, dafs man diefelben verkleidet, wozu

F'g- 777 ¹⁴³)-

Fig. 778.

fich befonders das Anbringen einer Rabitz-Decke empfiehlt. Wünfcht man das Schweifswaffer jedoch nach aufsen abzuführen, fo find, wie dies in ähnlicher Weife fchon bei den Zinkdächern gelehrt wurde, an den wagrechten Stöfsen der Wellbleche, und zwar zwifchen die Wellenberge (nach Fig. 777 ¹⁴³), Eifenplättchen einzulegen, durch welche die Thäler der Wellen fo weit von einander getrennt werden, dafs das Schweifswaffer. ungehindert in der Fuge hindurch und auf die Oberfläche des tiefer liegenden Bleches fliefsen kann. Allerdings bringt dies den Fehler mit fich, dafs auch der Schnee, unter Um-ftänden felbft der Regen, durch die offenen Fugen in das Innere des Dachraumes getrieben wird.

Bei Verwendung von Z-Eifen alsPfetten laffen fich nachFig. 778 unterhalb der Auflagerung kleine Rinnen anbringen, aus welchen hin und wieder mittels Abfallrohre das Schweifswaffer abzuführen

Vs n. Gr.

3°7-

Abführung des Schweifs-waffers.

ift. Das obere Wellblech mufs weit genug über den Rand des unteren hinwegreichen, um das Eintreiben von Regenwaffer durch die Fugen am Z-Eifen zu verhindern; auch müffen die offenen Wellen der oberen Bleche durch Zungenbleche gefchloffen werden.

3) Deckung mit Rauten, verzinkten Formblechen etc.

308.

Rautenfyftem.

3°9 •

Dachplatten

der

Société de Mo7itataire.

Für kleinere Dächer eignet fich die Wellblecheindeckung wenig, fchon weil die Klempner mit diefer nicht vertraut genug find und die Anfchlüffe bei Durchbrechungen nicht richtig zu treffen wiffen. Dafür empfiehlt fich mehr das Rautenfyftem, welches feit 1864 befonders in Rufsland zur Ausführung kommt und fich in nichts vom Zinkrautenfyfteme (flehe Art. 270, S. 220) unterfcheidet, vor diefem aber den Vorzug hat, dafs fich die Rauten in der Sonnenhitze nicht verziehen und dafs ihre Falze nicht fo leicht zufammengedrückt werden können. Hierdurch entliehen Undichtigkeiten. Bezüglich der Verzinkung fei aber bemerkt, dafs diefelbe erft nach Fertig-ftellen und Biegen der Rauten vorgenommen werden darf, weil fonft die dünne Zinkkrufte beim Falzen der Bleche abfpringen würde.

Nach dem Rautenfyftem kam man auf die Herftellung verfchiedenartigfter Formbleche nach dem Mufter der bereits früher aus Zink hergeftellten, dann aber felbft auf die Nachahmung von Falzziegeln, Schiefern u. f. w.

Zunächft fei hier eine Art von Dachplatten aus verzinktem Eifenblech erwähnt, welche, in Frankreich von der Société de Montataire conftruirt, zum Eindecken der Gebäude der allgemeinen Ausftellung in Paris im Jahre 1878 vom Staate gewählt worden war. Auch nach Deutfchland find fie von den Gebrüder Barth in Stuttgart eingeführt worden.

Die Platten haben nach Fig. 779¹⁴⁷) eine Breite von 21 und eine Länge von 41 wiegen, bei einer Dicke von etwa 0,6 6 mm, nur 0,3 kS das Stück. Schalung ift für die Eindeckung nicht erforderlich, fondera nur Lattung, fo dafs die wagrechten Stöfse und aufserdem die Mitten der Platten unterftützt find.

Die Befeftigung erfolgt mittels Hafte von verzinktem Eifenblech, 10 cm lang und 2 cm breit, fo wie verzinkter Nägel, welche behufs dichten Schluffes über kleine runde Bleiplättchen gefchlagen werden (Fig. 780 ¹⁴⁷). Jede Platte ift fonach oben durch 2 Nägel und unten durch 2 Hafte feft gehalten (Fig. 781 ¹⁴⁷). Die Eindeckung derfelben gefchieht je nach der Wetterrichtung von links nach rechts oder umgekehrt (Fig. 782 u. 783¹⁴⁷), fo wie von der Traufe nach dem Firft zu. Hier wird über einem lothrecht angebrachten Brette ein winkeliger oder halbkreisförmiger Firftdeckei (ein Firftblech) mit Ausfchnitten für die Wülfte der Platten genagelt und aufserdem mit Haften

cm

find der Länge nach geriffelt und

L...(.....\\......sia—. 1-j.......L

;/\!y 7,'    Jl J4 y-H

Vo n. Gr.

Fig. 780¹⁴⁷).

V₆ n. Gr.

Fig. 781 ¹⁴⁷).

Fig. 782 ¹⁴⁷).

Fig. 783 ¹⁴⁷>

!/9 n. Gr.

/>

befeftigt (Fig. 784 u: 785¹⁴⁷). Das halbrunde Blech wird des befferen Schluffes wegen vorgezogen. Das Uebrige geht aus nachftehender Tabelle hervor:

Dachneigung

Satteldach

Ueberdeckung

Stückzahl der Pfetten Gewicht der Deckung fiir 1 qm

für 1 qm

Z t “

(M (M CQ CO iO

45°

40°

35°

30°

25°

20°

7,5 bis 11,4

15 bis 10°

o œ 00 ki c> 01

^    ®    ©    “2.    «

10    10    CO    CD    t>    t>    OO

T“”*    t-H    rH    t-H    i—I    t-H

^ P¹    P    r    ^    ^

itt to    h*    to    co    ©    cn

Centim.

Kilogr.

310. Platten der Actiengefellfchaft Geisweid.

Durch das kleine Format der vorftehend befchriebenen Platten geht ein grofser Vortheil der Metallbedachungen, die geringe Zahl von Fugen, verloren. Defshalb find die fog. verzinkten Pfannenbleche der Siegener Verzinkerei-Actiengefellfchaft Geisweid vorzuziehen, welche mit geringer Abänderung auch von der Actiengefellfchaft Hein, Lehmann & Co- in Berlin geliefert werden. Die Pfannen, in Längen von

2,5 bis 3,i m, werden im Verband auf Lattung oder Schalung verlegt, fo dafs bei einer Deckbreite der ganzen Bleche von 75,o cm auch halbe von 37,5 cm Breite erforderlich find. Jede ganze Pfanne enthält 4 kleine und 3 grofse Längswulfte, welche beim Fabrikat von Hein, Lehmann & Co. 3,o cm Breite und Flöhe, bei dem der Ge-fellfchaft Geisweid nur 2,8 cm Breite bei 3,o cm Flöhe haben (Fig. 786). Diefe Wülfte

Fig. 786.

750'

Fig. 787.

dienen theils zur Verfteifung der Bleche, theils zur Erhöhung ihrer Tragfähigkeit, fchliefslich zur Herftellung des Längsverbandes durch gegenfeitige Ueberdeckung (Fig. 787). Die am unteren Ende der Pfannen befindlichen Ouer.wulfte follen einmal

Fig. 788.

Fig. 789.

-A

ïleisclieibe

Nag el

Pf arm entdeck

1/3 11. Gr.

1/3 n. Gr.

durch Verfteifung den feiten Anfchlufs an die tiefer liegenden Pfannen bewirken, dann aber auch die Capillarität verringern. Das verbandartige Verlegen der Platten

Fig. 790.

erfolgt, um das Zufammentreffen von 4 derfelben an den Stöfsen zu vermeiden.

Auch hier ift bei der Ueberdeckung der Wülfte die vorherrfchende Richtung

Fig. 792.

Fig. 791.

«s-

///////

Ifaimeiiblec^

«j

n=j

dacii

1?

CD

x'x

cd

*-d

rg

x#'

CD

«xV

///SS//

\\\\\v

X-

>x

tW n. Gr.

des Regens zu berückfichtigen. Die Beteiligung auf der Schalung, bezw. Lattung ge-fchieht mittels befonders conftruirter, 9cm langer, verzinkter Nägel mit hohlem Kopf, IgE welche etwa 10cm vom unteren Ende der Jjj Platten entfernt und dann auf jeder Dachlatte, mindeftens aber in der Mitte jeder Pfanne, in den Wulft einzufchlagen find. Die

Fig- 793-

Hajineiiblecli

MnlblecL

Ï57-

1/3 n. Gr.

hierzu nöthigen Löcher werden von unten her in diefen eingetrieben, fo dafs der fich dabei bildende Grat nach oben fteht (P'ig. 788 u. 789). Zur Dichtung wird ein Blei-> plättchen unter den Nagelkopf gelegt, welcher beim Einfchlagen fich feft an den Grat andrückt. Die vorftehende Nagelfpitze

unterhalb der Schalung wird umgefchlagen. Fig. 790 zeigt ein Firftblech, Fig. 791 u. 792 die Form und das Anbringen der Grat- und Kehlbleche. Der Anfchlufs an den Kanten überftehender Dächer wird durch Fig. 793, der Maueranfchlufs, ähnlich wie am Firft, durch Fig. 794 deutlich gemacht. Dachfenfter find mit den Pfannen verbunden (Fig. 795), fo dafs hierbei befondere Anfchlüffe fortfallen. Alles Uebrige geht aus nachftehender Tabelle hervor:

ïfaunenblech.

Dach-

neigung

F—¹    F—⁴ F—¹

O Ol 00

Grad

HP

!

¹.,3 n. Gr.

Ueber-

deckung

o o O 10 o

H rH CM

ft

mm

Gröfste

Tafel

länge

Dicke

Gewicht für 1 qm Blech

Gewicht für 1 qm Dachfläche bei einer Ueberdeckung von

100

150

200

Millim.

3100

2500

2500

tO ĆO r— 00^ t- rfl

t> CD CD

<N <M

»c ec cd

CO l> ÎD

CD CO 00 C35 CD Cß

00 t> OO

Millim.

Kilogramm

Sehr ähnlich, aber, da die groisen Wülfte niedriger find und die kleinen M t gänzlich fehlen, weniger tragfähig, find die grofsen Pfannen von Hilgers in von Hilgers.

Rheinbrohl (Fig. 796 u. 797). Auch hier erfolgt die Eindeckung auf Bretterfchalung oder auf Latten, die aber in Entfernungen von etwa 45 cm, felbftverftändlich auch unter den Stöfsen der

Fig. 796.

S~\

750...

¹/20 n. Gr.

Fig. 797.

Pfannen, und zwar hier in doppelter Breite (10,o X 3,o cm), angebracht werden müffen. Als

Fig. 798.

geringfter zuläffiger Neigungswinkel foll der von 6 Grad anzufehen fein.

US

Die Hilgers fchen Patentpfannen (Fig. 798) haben

eine Breite von 45,0 cm, eine und find

.45 Q.

!<.....225.. . .

Länge von 81,3

durch drei Wülfte getheilt. In die dadurch entftehenden beiden Flächen find zur Verzierung und Erzielung gröfserer Steifigkeit längliche Rauten geprefft. Das Ver-

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

cm

legen diefer Patentpfannen erfolgt wie vorher befchrieben. giebt die nachftehende Tabelle :

Weitere Einzelheiten

Dachneigung

Ueberdeckung

Anzahl der Tafeln |

Gewicht

für 1 qm Dachfläche

45—40

35—20

40

80

15

100

CD O CO o o

03 CO CO

® « "t

ZO CD CO

Millim.

Kilogr.

Grad

Andere Pfannen, welche fich von den Metallpfannen, vorhergehenden hauptfächlich durch die auf-gepreffte Mufterung unterfcheiden, fehen wir in Fig. 799 ¹⁴⁸), 8oo ¹⁴⁸) u. 8oi, fo wie in den Schnitten Fig. 802 u. 803 dargeftellt. Die-felben werden mit Holzfchlüffelfchrauben auf die Latten gefchraubt, wobei zur Ausfüllung der Wülfte fchmale, oben abgerundete Latten eingefügt werden. Die über einander liegenden Enden greifen durch Dreieckwulfte in einander.

Allen diefen grofsen Pfannen in Werth nachftehend, wenn auch fchöner aus-

Sog.    ⁰

Dachfchiefer. fehend, find die kleineren, unter dem Namen »Dachfchiefer« bekannten Bleche,

3T2 >

Aehnliche

3r3‘

Fig. 800 ¹⁴⁸).

Fig. 799 14S).

*=>/j

.570.

os

Fig. 801.

11

II

l/l

<&•

//

'h

•&

Ij

■O-

<$■

.V

7/

7,

v!

75 0..

•>'

'■'7F77i

Ml

—hQo---

Fig. 802 ¹⁴⁸).

welche z. B. von der Actiengefellfchaft Germania bei Neuwied in verfchiedenen Formen hergeftellt werden. Zunächft ift da eine Nachahmung der zuerft befchriebenen

Fig. 803 14S).

franzöfifchen Blechtafeln zu erwähnen, welche das genannte Werk in Gröfsen von 31 x 55 und 21 x 38 cm anfertigt. Fig. 804 ftellt einen dazu gehörigen Firftfchiefer dar. Alle folche Dachfchiefer müffen auf Schalung oder wenigftens auf Lattung beteiligt werden.

Fig. 804.

Eine andere Form zeigen Fig. 805 u. 806¹⁴⁸), fo wie Fig. 807 u. 808¹⁴⁸) in Längen- und Querfchnitt. Eine wefent-

liehe Verbefferung ift bei diefen die Art der Ueberfalzung. Die Deckung erfolgt reihenweife von der Traufe zum Firft und die Befeftigung durch Eintreiben von

zwei verzinkten Nä-

Fig. 806 ¹⁴⁸).

Fig. 805 ■").

tpj

Fig. 807 ¹⁴⁸).

Fig. 808 14S).

Fig. 809 ¹⁴⁹).

Fig. 810 ⁴⁴⁹).

i.....

geln über Bleiplättchen am oberen Ende der Schiefer.

Befonders in der Be-feftigungsweife gänzlich abweichend find die Dachfchiefer des Syftems Menant, welche in Gröfsen von 25,o x 36,8cm angefertigt werden (Fig. 809 u. 810 ¹⁴⁹). Seitlich durch Wülfte begrenzt, find fie an beiden Enden gefalzt und am oberen aufserdem noch mit zwei Haften verteilen, die mit ihnen zugleich aus einem Stück gefchnitten find. Die Befeftigung erfolgt fowohl auf hölzernen, wie auf eifernen Dachftühlen, wobei nur der Unterfchied be-^ fteht, dafs bei erfteren die Hafte aufgenagelt f (Fig. 811 ¹⁴⁹), bei letzteren um die Schenkel der Pfetten herumgebogen werden. Während nach Fig. 812¹⁴⁹) an der Traufe ein Vor-

3M.

Syftem

Menant.

•Sä

Fig. 811¹⁴⁹).

Fig. 813 1⁴⁹).

Fig. 812 ¹⁴⁹).

V*

ftofsblech zu befeftigen ift, in welches fich die unterfte Reihe der Dachfchiefer einfalzt, gefchieht weiterhin das Einfalzen derfelben unter einander, wonach immer die Hafte an der oberen Lattenreihe feft genagelt werden. Fig. 813 ¹⁴⁹) veranfchaulicht die zugehörige Firfteindeckung.

-g⁵-    Noch bleiben einige Metallplatten, Nachbildungen

von Falz- oder von Falz- oder fonftigen Ziegeln, zu betrachten. Hierher gehören in erfter Reihe die Metall-Dachplatten von H. Klehe in Baden-Baden, welche in geftrichenem, verzinktem oder emaillirtem Eifenblech Nr. 22 oder auch in Zinkblech Nr. 11 hergeftellt werden. Ihre Form, nebft Quer- und Längenfchnitt, geht aus Fig. 814 hervor. Sie haben hiernach eine Länge von 43,5 und eine Breite von 23,5 cm, fo dafs 1472 Platten zur Eindeckung von 1 qm Dachfläche gehören. Ihre Ueberdeckung beträgt in den wagrechten Stöfsen 10,0, in den fenkrechten 2x/2 8,7 wiegt.

Die Eindeckung kann auf Lattung, wie auf eifernen Pfetten erfolgen, wonach fleh nur die Form der an den Rückfeiten der Platten angebrachten, zum Einhängen beftimmten Haken zu richten hat.

Die Entfernung der Latten, bezw. Pfetten von Mitte zu Mitte ift zu 33 cm an-

fonftigen

Ziegeln.

cm

Fig. 815.

fwfä

UL

'//

P'IJ

Lj

Ff]

L- Entfernung derLalten.

.220

.235

J/l2,5 n- Gr.

das Gewicht einer Platte 600 S, fo dafs 1 qm Deckfläche

Fig. 816.

Fig. 817.

Fig. 818.

Fig. 819.

A.

Tlohlkehle

ifi

Va

-V

UH

|g|

imm

V/,

2 77

Fig. 820.

Fig. 821.

----A

■■

F'

i-__V

.5.12....

::SF

Fig. 822.

wLS

Jh,5 n. Gr.

fangeifen über die Metallziegel hinweg zur Erhellung der Dachräume.

zunehmen, die der Trauflatten entfprechend geringer. Fig. 815 zeigt die Unteranficht und Fig. 816 die Aufsenanficht eines fertigen Daches. Als geringfte Neigung deffelben wird ein Winkel von 30 Grad empfohlen. Für Grate und Kehlen find fchräg abgefchnittene Metallziegel, zur Ausgleichung an Giebeln u. f. w. ³/é und x/2 Ziegel zu beziehen. Die Befeftigung an Firften und Graten geht aus Fig. 817 u. 818, die Eindeckung von Kehlen aus Fig. 819, die Ausführung der Mauer-anfchlüffe aus Fig. 820 u. 821 hervor. Fig. 822 erläutert endlich das Einhängen der Schnee-; Fig. 823 zeigt einen Ziegel mit Glasfcheibe

Etwas Aehnliches find die verzinkten Metalldachplatten von

Bellino in Göppingen (Fig. 824 u. 825, 827 u. 828). Für diefelben ift eine Lattungs- oder Pfettenweite von 43¹/2cm erforderlich, bei einer Dachneigung von mindeftens 1 : 20 eines Satteldaches. 10 Platten ergeben 1 qm Deckfläche und wiegen verzinkt etwa 7,5 kg. Das Uebrige geht aus den Abbildungen hervor.

Die Patentfchindeln von Holdinghaufen & Reifenrath in Siegen (Fig. 826¹⁵⁰) find 40,5 cm lang und 21,4 unten zugefpitzt, fo dafs fle eine gewiffe Aehn-lichkeit mit Dachpfannen oder Formfchiefern haben. Da fleh glatte Bleche bei fchieferartiger Eindeckung nicht bewährt haben, find diefe |||

Schindeln mit eigenthümlich geformten, eingeprefften Rippen fehen, die den Zweck verfolgen, das abfliefsende Waffer zu

fammeln und nach beftimmten Stellen hinzuleiten. Auf 1 qm find 25 Stück zu rechnen bei einem Gefammtge-wicht von 7 kg.

Fig. 823.

ffSSSgS

cm

breit,

Fig. 826 ¹⁵⁰).

2f4

¹ll2,5 n. Gr.

Fig. 824.

Fig. 825.

[.....

S. 390.

ver-

fijl

VlO n. Gr.

.1-

III

lïïTiï D

‘ITT'

ST?

10

CO

mi

A-;;

ii

^SÊsSÊSaaSm

7-

ca. ¹/20 n. Gr.

3l6-

Emaillirte

Formbleche.

4) Deckung mit emaillirten Formblechen.

Als Erfatz für die verzinkten Eifenblechplatten werden vom Schwelmer Emaillir-werk Brafelmann, Püttmann & Co. Metalldachplatten aus Eifenblech hergeftellt, welche auf beiden Seiten mit einer ftarken Emailfchicht überzogen find, deren Gewicht 30 Procent des Plattengewichtes beträgt. Diefer Ueberzug verhütet das Roften des Metalles, haftet fehr fett und fchützt einigermafsen als fchlechter Wärmeleiter die

Dachräume vor allzu grofser Hitze, zumal zwifchen den Fugen pig. 8₃₁151^ der Platten immer ein wenig Luftwechfel flattfindet. Durch die rauhe Oberfläche des Emails wird das Be-fteigen der Dächer erleichtert, auch der oft hörende Glanz der Metalldächer vermieden. Die Platten werden in allen Farben und ver-fchiedenen Formen und Gröfsen hergeftellt, gewöhnlich 1,0 x 0,5 m, 0,5 X 0,3 m, 0,3 7 X 0,3 7 m und in zweierlei Ausführung : mit kleinen Buckeln auf der Oberfläche oder in der Mitte vertieft. 1 qm Dachdeckung wiegt etwa 9 kg. Fig. 829¹⁵¹) u. 830¹⁵¹) zeigen die gebräuchlichften Arten, welche mit fenkrechten und wagrechten Stöfsen

Fig. 829’⁵ 9.

Fig. 830 ¹⁵¹)-

ŒD

■\iTÖ

Fig. 832 ¹⁵¹).

Fig. 833 »i).

oder rautenförmig mittels ihrer Falzung in einander gefügt werden und mit Haften auf der Schalung, Lattung oder auf eifernen Pfetten zu befeftigen find. Fig. 831

Fig. 83415 3).

Fig. 835 ¹⁵¹).

Fig. 836 ³⁵¹).

u. 832¹⁵¹) geben die Anficht zweier quadra-tifcher Platten, welche ganz flache, abge-ftumpfte Pyramiden bilden. Fig. 833 ³⁵¹) bringt eine längliche Form mit aufrecht flehenden Falzen und zwei flach gewölbten Längsgraten. Bei ihrem grofsen Formate J eignen fleh diefe Platten befonders für folche Pralle, wo es darauf ankommt, eine Eindeckung möglichft fchnell zu bewerkftelligen. f'iir die Firfteindeckung werden nach Fig. 836¹⁵¹) befondere Bleche hergeftellt, eben fo wie für Beleuchtung der Dachräume Platten zur Aufnahme des Glafes nach Fig. 834 u. 835¹⁵¹).

5) Deckung mit Platten aus Gufseifen.

3*7-

Gufseiferne

Die Eindeckung mit gufseifernen Platten hat den Nachtheil grofser Schwere, und wenn auch daran gerühmt wird, dafs die darunter liegenden Dachräume im Dachplatten.

Fig. 837.

170

Sommer weniger heifs find, jedenfalls nur eine Folge der vielen Fugen, fo bildet doch jenes Gewicht, 35 bis ggjÿüsf 50 kg auf 1 qm, das gröfste Hindernifs für die weitere ^    170 Verbreitung.

170

J/l7i5 n- Gr-

Die Platten werden hauptfächlich in Form von Schiefertafeln, feltener in der von Falzziegeln hergeftellt, entweder emaillirt oder afphaltirt, und zwar in Gröfsen, dafs auf 1 qm Dachfläche 18 bis 26 Stück Platten erforderlich find. Sie werden von den Eifenwerken Gröditz bei Riefa in Sachfen und der Tangerhütte in der Provinz Sachfen ausgeführt, haben

Fig. 838.

fie haben in

cm •

aber bisher nur feiten Verwendung gefunden, fo dafs wir uns hier auf die Befchreibung der bekannteren Dachziegel der beiden Eifenwerke in Form von Schiefertafeln befchränken wollen, mit welchen z. B. die Gebäude des Barackenlagers zu Zeithain in Sachfen gedeckt find. Ein folcher in Fig. 837 dargeftellter Dachziegel (Façettenziegel) wiegt faft 2,okg, bei 7s Dachneigung 1 qm alfo 35, bei 7* Dachneigung 43 und bei noch flacheren Dächern 50 kg. Die Platten überdecken fich je nach der Dachneigung 6 bis 10

der Diagonale gemeffen 42,0cm Länge und eine Stärke von 2 mm,

V20 n- Gr-

Aufser diefen find noch eine gi'ofse Anzahl verfchieden geformter glatter Platten erforderlich, wie fchon

Fig. 841.

V20 n- Gr.

Fig. 843.

~7%

28o

Fig. 839.

Fig. 840.

500

•y,

A\

mm.

aus Fig. 838 zu erfehen, welche, wie bei den Schieferdächern, zur Ausführung der Dachendigungen und -Anfchlüffe dienen. Die Eindeckung kann auf Schalung oder auf Latten

von

SÄ

erfolgen, welche 14 bis 17 Mitte zu Mitte entfernt zu verlegen find. Die Firft- und Grateindeckung

cm

Fig. 842.

mit den Formeifen (Fig. 839) erläutert der Schnitt in Fig. 840. Kehlen werden mit Hilfe von Zink oder verzinktem Eifenblech gebildet, Mauer-anfchlüffe mit Hilfe von Seitenziegeln mit gekröpftem Rande (Fig. 841). Da wie bei den Schieferdächern, deren Neigung auch hier anzuwenden ift, leicht feiner Schnee durch die Fugen getrieben wird, empfiehlt man, diefelben nach Fig. 837 mit Glaferkitt zu verkleben, was jedoch keine lange Dauer ver-fpricht, weil nach Verflüchtigung des Oeles diefer Kitt fpröde wird und fault. Beffer dürfte ein Fugenkitt halten, der aus Pech und Eifenfeil-fpänen oder Hammerfchlag gemifcht ift.

Fig. 842 zeigt endlich noch ein in diefer Deckung angebrachtes Dachfenfter, deffen Gewicht etwa 13,5 kg beträgt.

Eine andere Art folcher gufseiferner Deckplatten nennt fich Falzziegel und ift nach Fig. 843 folchen gänzlich nachgebildet.

28i

Literatur

über » Metalldächer <r.

Bürde. Bemerkungen über die Anwendung der Zinkbleche zur Dachbedeckung nebft einer Vergleichung der verfchiedenen Dachdeckungs-Arten. Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. i, S. 73.

Quistorp , J. G. Einige Bemerkungen wegen Dachbedeckungen mit Zinkblechen. Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. 2, S. 95.

Hampel. Ueber Zinkdächer. Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. 2, S. 199.

Hampel. Befchreibung der Bedeckung des Daches einer kürzlich zu Berlin erbauten Cavallerie-Caferne mit Eifenblech. Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. 7, S. 289.

Engel. Ueber das Bedecken der Dächer mit Eifenblech. Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. 8, S. 105. Nachrichten und Bemerkungen über die Conftruction und die Koften von Zinkdächern. Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. 17, S. 25.

Ueber die Eindeckung mit patentirtem wellenförmigem Eifenblech. Zeitfchr. f. Bauw. 1852, S. 82. KÜMMRITZ. Ueber die Eindeckung flacher Dächer mit Zinkblechen. Zeitfchr. f. Bauw. 1853, S. 291. Einige Notizen über Eifenblechdächer und über die Metalldeckungsart des Herrn Nabatel in Paris. Allg. Bauz. 1854, S. 8.

Eindeckung mit galvanifirtem Eifenblech der Douane aux Marais in Paris. Allg. Bauz. 1854, S. 464. Couvertures en tuiles émaillées. Revue gén. de /'arch. 1854, S. 289 u. PI. 28—31.

Conftruction einer Dachbedeckung mit gewellten Zinkblechen. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1855, S. 41.

Boutillier. Nouveau fyß'eme de couverture en zinc cannelé. Nouv. annales de la confi. 18551 S. 67. Zinkbedachungen nach franzöfifchem Leiftenfyftem. Zeitfchr. f. Bauw. 1856, S. 404.

Zinkbedachung mit fogenannten Schuppenblechen. Zeitfchr. f. Bauw. 1857, S. 189. Zinkblech-Verdachungen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1860, S. 141.

Gutton. Nouveati fyfieme de couverture en zinc, avec coints en caoutchotic. Nouv. annales de la conft.

1861, S. 58.

Mittheilungen über die neueften Zinkbedeckungs-Materialien. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1865, S. 194.

Voligeage en fer. Syßhne Lachambre. Gaz. des arch. et du bat. 1865, S. 72.

Des couvertures en zinc. Revue gén. de l’arch. 1865, S. 21, 54, 100, 196 u. PI. 3—12.

Winiwarter, G. v. Dächer aus verzinntem kanelirten Eifenblech ohne Dachftühle für grofse Spannweiten.

Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1866, S. 14.

Des couvertures en plomb. Revue gén. de F arch. 1866, S. 60, 99, 211, 246, 249 u. PI. 46—-51. Coutelier. Toiture en tuiles métalliques. Nouv. annales de la conß. 18731 S. 79-Ueber eine neue Art von Metall-Bedachungen. Deutfche Bauz. 1877, S. 49, 67.

Gufseiferne Dachziegel. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 18771 S* 135-

Toitures en ardoifes métalliques de tôle galvanifée. La femaine des conß., Jahrg. 2, S. 303.

Gufseiferne Dachziegel. Annalen f. Gwbe. u. Bauw., Bd. 2, S. 363.

Dachplatten aus Gufseifen nach Vorfchlag von Ingenieur Krulisch in Kuttenberg. Deutfche Bauz. 1878, S. 229.

Gufseiferne Dachplatten. Deutfche Bauz. 1878, S. 370.

Rziha, J. Ueber Blechziegel-Eindeckung. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1878, S. 59. Haussoullier, Ch. Tuiles métalliques Américaines. Gaz. des arch. et du bat. 1878, S. 147.

Gufseiferne Dachplatten. Deutfche Bauz. 1879, S. 45.

Heinzerling. Dachdeckung aus gufseifernen Dachziegeln und aus verzinkten Eifenblechen. Deutfche Bauz. 1879, S. 113.

Ueber Bedachungen aus verzinktem Eifenblech. D. A. Polyt. Ztg. 1879, S. 99.

Gufseiferne Dachziegel. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1879, S. 142.

Toitures a écailles en zinc. Nouv. annales de la conß. 1879, S. 54-Toitures a lof anges en zinc. Nouv. annales de la conß. 1879, S. 55-Die Eifenblech-Bedachung. Baugwks.-Ztg. 1880, S. 16.

Metallplatten zur Dachdeckung von Zink, verzinktem oder polirtem Eifenblech etc. Syftem Menant. Baugwks.-Ztg. 1880, S. 66.

Dächer mit gufseifernen Dachziegeln. Pract. Mafch.-Conft. 1880, S. 87.

Neuerungen an Dachbedeckungen mit Wellblechen. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 291.

Gaz. des arch. et du bat. 1880, S. 14.

Menant. Tuiles métalliques en zinc, tôle galvanifée et vernie etc.

Die KLEHE’fchen patentirten Metalldactqüatten. Bangwks.-Ztg. 1881, S. 411.

Metallic roofing. Iron, Bd. 18, S. 53.

Patentirte Metalldachplatten aus der Fabrik von Hermann Klehe in Baden-Baden. Deutfehes Baugwksbl. 1882, S. 342.

Die verfchiedenen Syfteme der Zink-Bedachungen. Deutfche Bauz. 1882, S. 553-

Berl, J. Couvertures en tole plane, ondulée, galvanifée etc. Gaz. des arch. et du bât. 1882, S. 186.

Couverture en zinc cannelé. Nouv. annales de la confi. 1882, S. 36.

Geriffelte Dachplatten aus Eifenblech. Deutfche Bauz. 1883, S. 339.

Bertram, C. F. Die Metallbedachungen der Neuzeit. Baugwks.-Ztg. 1884, S. 677.

Die Bleibedachung auf dem Dom in Köln a. Rh. Deutfche Bauz. 1884, S. 431.

Einiges über bombirte Wellblechdächer. Deutfche Bauz. 1884, S. 501.

Neue Dacheindeckung. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1884, S. 154.

Stott, F. Das fchlefifche Zinkblech und feine Verwendung im    Baufache etc.    2. Aufl.    Lipine    1885.

Eindeckung mit verbleitem Falzblech von PIein, Lehmann & Co.    in Berlin. Deutfche Bauz. 1885,    S. 459.

Une nouvelle tuile métalliqtce. La femaine des confi., Jahrg. 10, S. 270.

Couve?'tures métalliques a dilatation libre. Nouv. annales de la confi. 1885, S. 69.

Landsberg, Th. Die Glas- und Wellblechdeckung der eifernen Dächer. Darmftadt 1887.

Die patent-emaillirten Metall-Dachplatten vom Schwelmer Emaillirwerk BrasELMANN, PÜTTMANN & ClE.

in Schwelm. Uhland’s Techn. Rundfchau 1887, S. 146.

Frangenheim. Neues Dachdeckungs-Material. Deutfche Bauz. 1888, S. 537.

Metalldachplatten von C. Leineweber & Sohn in Vierfen. Annalen f. Gwbe.    u. Bauw.,    Bd. 28,    S. 234.

Toitures en tuiles de fer galvanifé. La femaine des confi., Jahrg.    17, S. 533-

39. Kapitel.

Verglaste Dächer und Dachlichter.

Von Ludwig Schwering.

318.

Ueberficht.

Dem Art. 1 (S. 1) des vorliegenden Heftes entfprechend, erübrigt nunmehr noch die Befprechung derjenigen Dachdeckungen, zu denen das Glas als Material benutzt wird. Es kommt diefer Stoff dann zur Verwendung, wenn den unter dem betreffenden Dache befindlichen Räumen Licht zugeführt werden foll. Hierbei find zwei Hauptanordnungen zu unterfcheiden :

1)    es wird die gefammte Dachfläche mit Glas eingedeckt, wodurch die verglasten Dächer entftehen, oder

2)    es erhalten nur einzelne Theile der Dachfläche Glasdeckung, fo dafs fog. Dach lich ter gebildet werden; letztere führen meift die Bezeichnung »Oberlichter« ¹⁵²).

Ueber dem zu erhellenden Raume befindet fich entweder das verglaste Dach, bezw. das Dachlicht allein, fo dafs die Lichtftrahlen nur durch diefes einfallen, oder es ift über diefem Raume noch eine wagrechte Glasdecke, bezw. ein Deckenlicht vorhanden. Bisweilen ift, wie fchon in Theil III, Band 2, Heft 3 (Abth. III, Abfchn. 2, C, Kap.: Verglaste Decken und Deckenlichter) diefes »Handbuches« bemerkt wurde, zwifchen Decken- und Dachlicht ein Lichtfchacht angeordnet. An gleicher Stelle find Anordnung und Conftruction der verglasten Decken und der Deckenlichter behandelt.

152) Wie fchon in der einfehlägigen Fufsnote in Theil III, Bd. 2, Heft 3 (unter C) bemerkt wurde, wird im »Handbuch der Architektur« der Gebrauch der Bezeichnung »Oberlicht« vermieden, um Mifsverftändniflen vorzubeugen. Hoch entfallendes Seitenlicht wird bekanntlich gleichfalls »Oberlicht« geheifsen. (Vergl. auch Theil III, Band 3, Heft 1 [Abth. IV, Abfchn. I, A, Kap. 1] und Bd. 4, 2. Aufl. [Abth. IV, Abfchn. 4, A, Kap. 1] diefes »Handbuches«),

Von denjenigen einfachen Conftructionen, bei denen man in Ziegel- oder Metalldächern einzelne Glasplatten einfchaltet, deren Form derjenigen der übrigen Dachziegel, bezw. Dachplatten entfpricht, oder wo man Dachplatten verwendet, in welche eine Glasfcheibe eingefetzt ift (fog. Lichtziegel), war in den vorhergehenden Kapiteln fchon mehrfach die Rede; folche Anordnungen zählen nicht zu den Dachlichtern und find von den folgenden Betrachtungen ausgefchloffen. Auch fpricht gegen die Verwendung folcher Glasziegel, dafs die beftimmte Form derfelben fchwer innezuhalten und defshalb auch eine völlig dichte Auflagerung der einzelnen Ziegel auf einander kaum zu erreichen ift, bei fchlechter Auflagerung aber auch die Gefahr des Bruches um fo gröfser wird. Immerhin bieten die Glasziegel für einfache Ver-hältniffe und bei forgfältiger Eindeckung ein bequemes und zweckmäfsiges Mittel zur Herftellung durchfichtiger Dachflächentheile.

a) Allgemeines.

Dachflächen.

Die älteren Anordnungen geben den verglasten Dachflächen gewöhnlich die ^ 3*⁹-Neigung der fonftigen Dachflächen, fei es nun, dafs diefe aus ebenen oder — be- der verglasten fonders bei gröfseren Hallendächern — aus krummen Flächen beftanden.

Glasdächer mit flachen Neigungen find indefs fchwer dicht zu halten; die Eindeckung krummer Flächen bietet daneben noch befondere Schwierigkeiten. Der auf flachen Dächern fich lagernde Schnee giebt vielfach zu Brüchen der Glastafeln Veranlaffung; die nöthige Reinigung von demfelben ift eine fehr läftige; auch lagern fich auf den flach geneigten Flächen Schmutz und Staub ab und beeinträchtigen den Zweck des Dachlichtes; endlich geben die flachen Dachflächen, fobald fie über Räumen fich befinden, welche mit der äufseren Luft nicht in Verbindung ftehen, zum Abtropfen des auf den Glasflächen fich bildenden Schweifswaffers (Condenfations-waffers) Veranlaffung.

Da man nun, befonders bei gröfseren Dachflächen, feiten in der Lage ift, dem gelammten Dache eine fo ftarke Neigung zu geben, wie aus den angeführten Gründen erwünfcht ift, fo wird man darauf geführt, die Glasfläche des Dachlichtes ftärker geneigt, als die übrige Dachfläche zu machen.

320.

Anordnung

der

Dachlichter.

Diefes Beftreben hat zu einer Reihe verfchiedener Anordnungen der Dachlichter

geführt.

Man hat zunächft wohl bei Satteldächern in der fonftigen, flacher geneigten Dachfläche die mit Glas zu deckenden Theile fteiler herausgebaut, und zwar ent-

Fig. 844.

Fig. 845.

Fig. 846.

weder Theile zwifchen Firft und Traufe (Fig. 844) oder am Firfte (Fig. 845 u. 846); letzteres ift für die Conftruction meiftens günftiger, weil die Anzahl der unangenehmen, fchwierig zu dichtenden Anfchlüffe zwifchen der Glas- und der fonftigen Deckung verringert wird. Zur Erleichterung diefer Dichtungen ift es manchmal zweckmäfsig, die ftärker geneigte Glasfläche von der flachen Dachfläche durch eine lothrechte

oder eine fenkrecht zum Dache geftellte Fläche (Fig. 846) zu trennen, wenn fchon dadurch die Dach-ConHruction verwickelter wird; eine derartige Erhöhung der Glasfläche über das fonftige Dach hat zugleich den fehr wefentlichen Vortheil, dafs fleh der Schnee auf den Dachlichtflächen weniger leicht ablagert.

Eine befondere Art von Glasdächern mit Heileren Glasflächen bilden die bereits im vorhergehenden Hefte diefes »Handbuches« befprochenen Säge- oder SZied-Dächer, welche bekanntlich in der Weife angeordnet find, dafs von einem Satteldache, bezw. einer Reihe von an einander gereihten Satteldächern die beiden Dachflächen mit verfchiedenen Neigungen ausgeführt und die Heileren Dachflächen mit Glas, die flacheren mit einem un-durchfichtigen Material eingedeckt werden (Fig. 847 ¹⁵³). Da bei diefer Anordnung die Gefammtdachflächen in eine Anzahl kleinerer Flächen zerlegt werden, fo kann man den Glasflächen, ohne

zu hohe Räume zu erhalten, eine fehr Heile Neigung geben; auch kann man, indem man die Glasflächen nach Norden legt, das Sonnenlicht ausfchliefsen und daher eine ruhige und gleichmäfsige Beleuchtung der darunter liegenden Räume erzielen, was für gewiffe Zwecke von Wichtigkeit fein kann.

Bei fehr grofsen Räumen, wie etwa Bahnhofshallen u. f. w., führen die bisher erörterten Arten der Gefammtanordnung von Glasbedachungen zur Erzielung Heiler fehr grofsen Glasflächen nicht mehr zum Ziele. Man zerlegt daher in folchen Fällen vielfach

Räumen.    ö

Fig. 848 ¹⁵³).

321.

Sägedächer.

322.

Dachlichter

über

\;

SchmïtA-A

Fig. 847 I53).

cf/

a\

•V

fi

£L

Von der Bahnhofshalle zu Oberhaufen¹⁵³). ]l200 n- Gr.

den mit Glas zu deckenden Theil in eine Anzahl Satteldächer, deren Axen, bezw. Firftlinien rechtwinkelig zur Axe des Hauptdaches ftehen (Fig. 848 ¹⁵³). Diefe Anordnung bietet für die betreffenden Fälle die folgenden Vortheile.

¹⁵³) Aus: Landsberg, Th. Die Glas- und Wellblechdeckung der eifernen Dächer. Darmftadt 1887. — Wie im vorhergehenden , fo find auch im vorliegenden Kapitel mehrere Clichés des eben genannten, im gleichen Verlage erfchienenen Buches unter freundlicher Zuftimmung des Herrn Verfaffers verwendet worden.

Es ift möglich, den einzelnen Glasflächen eine fteile Neigung zu geben, ohne clafs die Glasflächen auch bei grofsen Dächern über die fonftige Fläche hoch hinaus gebaut zu werden brauchen. Die kleinen Dächer können mit einer einzigen Scheibenlänge eingedeckt werden; man vermeidet daher die fchwieriger zu dichtenden und auch fonft Unbequemlichkeiten für die Conftruction veranlaflenden wagrechten Fugen.

Die Befeftigung der Glastafeln wird vereinfacht. Es entflieht erfahrungsmäfsig bei derartigen Dächern in Folge der einfacheren Befeftigung und Lagerung der Tafeln weniger Bruch; die Unterhaltungskoften der Glasflächen werden daher geringer.

Andererfeits wird felbftverftändlich die Conftruction eine verwickeltere; das Eifengewicht der Dächer wird gröfser; die vielen Rinnen zwifchen den Satteldächern find in der Unterhaltung nicht angenehm.

Bei gröfseren Hallendächern überwiegen aber jedenfalls die Vortheile die Nachtheile, fo dafs diefe Dächer neuerdings faft ausfchliefslich in der befprochenen Weife conftruirt find. Beifpiele diefer Art find die grofsen Bahnhofshallendächer zu Frankfurt a. M., Bremen, Hannover, auf der Berliner Stadtbahn u. f. w.

323-

Boileau-

Dächer.

Geht man in Weiterentwickelung des vorhin befprochenen Syftemes dazu über, ftatt der geneigten Sattelflächen lothrechte Dachlichtflächen anzuordnen und die undurchfichtige Deckung abwechfelnd ober- und unterhalb diefer lothrechten Dachlichtflächen anzubringen, fo kommt man zu den fog. Boileau-Dächern (Fig. 849 15 3),

Fig. 849 ¹³³).

welche auf der Parifer Weltausftellung vom Jahre 1878 vorgeführt¹⁵⁴), indeffen fchon früher von Poppe, insbefondere für Gewächshäufer, in Anwendung gebracht waren. In Deutfchland find diefe Dächer neuerdings in ausgedehnterem Umfange bei Loco-motivfchuppenbauten auf dem neuen Hauptbahnhof zu Frankfurt a. M. in Anwendung gebracht.

Vortheile diefer Anordnung find: Vermeidung geneigter Glasflächen und Verringerung der Beläftigung durch Schweifswaffer ; auch wird eine Verdunkelung der Innenräume bei Schneefall mehr vermieden, als bei den fattelförmigen Dächern. In-defs werden die Koften diefer Anordnung in der gefammten eifernen Dach-Con-

ftruction fich vorausfichtlich etwas höher, als diejenigen der vorhin befprochenen hellen, und die Lichtwirkung ift hierbei felbftverftändlich eine geringere.

3Z4'

Helligkeits

grad.

Bei der Beurtheilung der Frage, welche Gefammtanordnung zweckmäfsig den Lichtflächen im Dache zu geben ift, wie die Gröfse derfelben anzunehmen ift, welche Neigungsverhältniffe für die Glasflächen zu wählen find, um dem darunter liegenden Raume das erforderliche Licht zuzuführen, wird man von den in Theil III, Band 3, Heft 1 (Abth. IV, Abfchn. 1, A, Kap. 1), bezw. Band 4, zweite Aufl. (Abth. IV, Abfchn. 4, A, Kap. 1) diefes »Handbuches« noch zu entwickelnden Gefetzen auszugehen haben. Auch die in Theil IV, Halbband 6, Heft 4 (Abth. VI, Abfchn. 4, B, Kap. 4, unter c) bezüglich der Beleuchtung von Gemälde-Galerien zu gebenden Ausführungen werden zu berückfichtigen fein.

Für die Beleuchtung der gefchloffenen Räume kommt hauptfächlich das zer-flreute Sonnenlicht in Betracht, welches vom Himmelsgewölbe ausgeftrahlt wird. Zur Erhellung eines im Freien befindlichen Flächenelementes trägt das ganze Himmelsgewölbe bei. Wenn fich dagegen diefes Flächenelement in einem gefchloffenen Raume befindet, fo tragen zu feiner Erhellung nur diejenigen Theile des Himmelsgewölbes bei, von welchen die Lichtftrahlen nach dem Flächenelemente gelangen können. Je nach der Gröfse diefes Theiles ift der Grad der Erhellung ver-fchieden, und zwar ift er direct proportional der Gröfse jenes Firmamenttheiles, wenn die zu erleuchtende Fläche fenkrecht zum Axialftrahl des betreffenden Firmamenttheiles fteht. Schliefst die Fläche dagegen mit dem Axialftrahl einen Winkel ein, fo nimmt der Grad der Erhellung mit dem Sinus des betreffenden Winkels ab. Als Mafs der Helligkeit dient der Grad der Helligkeit, welche eine Normalkerze in 1 m Abftand von einer zu erhellenden Fläche auf diefer hervorruft. Man nennt den fo erzeugten Helligkeitsgrad eine Meter-Normalkerze¹). In unferen Breiten beträgt bei gleichmäfsig bedecktem Himmel an einem Wintertage, bezw. eine Stunde vor Sonnenuntergang an einem Sommertage der Erhellungsgrad, welcher durch eine 1 qcm gröfse Oeffnung auf einem um 1m davon entfernten Flächenelement erzeugt wird, etwa x/i der Helligkeit einer Meter-Normalkerze.

Um für einen gewiffen Punkt innerhalb eines Raumes den Grad der Helligkeit durch eine irgend wo vorhandene Lichtöffnung zu beftimmen, kommt es darauf an, den Raumwinkel hierfür feft zu ftellen. Unter Raumwinkel hat man die körperliche Ecke zu verliehen, die das gefammte Strahlenbüfchel umfaflt, welches von jenem Theile des Himmelsgewölbes, welches von einem beftimmten Punkt fichtbar ift, nach diefem einfallen läfft. Die Helligkeit des Punktes ift von diefem Raumwinkel abhängig.

Für den genaueren Vergleich des für gewiffe Arten der Anordnung von Glasdeckungen erzielten Grades der Helligkeit kann das in Theil IV, Halbband 6, Heft 4 (Abth. VI, Abfchn. 4, B, Kap. 4,' unter c, 1) diefes »Handbuches« vorzuführende Verfahren Anwendung finden. Für eine hier nur in Betracht kommende allgemeine Beurtheilung der verfchiedenen Anordnungen genügt die Beftimmung der Helligkeit eines Punktes im Inneren eines Raumes nach der Formel

B — -k

— sin a ²),

2 87

Fig. 850.

*/

worin k einen Erfahrungs-Coefficienten, a die Entfernung des beleuchteten Punktes von der Lichtöffnung, F die beleuchtende Nutzfläche, welche für eine genauere Betrachtung als Theil einer Kugelfläche zu meffen ift, die mit dem Halbmeffer a von dem beleuchteten Punkte als Mittelpunkt befchrieben ift, für eine angenäherte Betrachtung aber als eine entfprechende rechtwinkelig zum Axialftrahl flehende ebene Fläche gemeffen werden kann, und a den Winkel des Axialftrahls der betreffenden beleuchtenden Fläche mit der beleuchteten Fläche bezeichnen (Fig. 850). Für k ift 2500 B zu fetzen, wenn B die Erhellungseinheit , gleich der Erhellung durch eine Paraffinkerze in 1m Abftand von der beleuchteten Fläche, bedeutet.

a/

//y

Die Anordnung der Glasbedachungen für einen gröfseren zu überdachenden Raum wird eine verfchiedene fein müffen, je nachdem es darauf ankommt, einzelnen Theilen des Raumes eine möglichft helle Beleuchtung zuzuführen oder aber eine möglichft gute Gefammt-beleuchtung zu erzielen. Im letzteren Falle wird man darauf zu fehen haben, dafs der obige Ausdruck für die Beleuchtungshelligkeit für die verfchiedenen Punkte der zu beleuchtenden Fläche möglichft wenig fleh verändert. Manchmal kommt es auch nicht auf die Beleuchtung einer in der Höhe des Fufsbodens, bezw. in einer gewiffen Höhe — etwa der eines Arbeitstifches -—- liegenden wagrechten Fläche an, fondern es ift nur erforderlich, dafs in der beftimmten Höhe die Helligkeit eine ge-wiffe Gröfse hat, da man in der Lage ift, das Arbeitsftück, das Arbeitsgeräth u. f. w. nach der an dem betreffenden Punkte vorhandenen gröfsten Helligkeit einzuftellen, bezw. zu halten. Man kann dann den Factor sin a vernachläfflgen.

Häufig kommt auch nicht die Helligkeit auf einer wagrechten Fläche, fondern auf einer lothrechten, bezw. geneigten Fläche in Betracht, wie für Wandflächen in Mufeen, Ausftellungen u. f. w. Die in dem letzten Falle in Betracht kommenden Erhellungsverhältniffe werden in dem eben genannten Hefte diefes »Handbuches« noch eingehend behandelt werden. Es möge im Folgenden indeffen ein Vergleich für die verfchiedenen in Frage kommenden Arten des Dachlichtes, bezw. der Glasbedachung bei einem grofsen Werkftättenraum oder dergl. gezogen werden.

In einem folchen Falle kommen etwa folgende Möglichkeiten in Betracht:

1)    Anordnung einer verglasten Dachfläche im Firfte (Fig. 851);

2)    Anordnung einer Laterne mit verglasten lothrechten Flächen (Fig. 852);

3)    Vertheilung der verglasten Dachflächen etwa durch Anordnung von je zwei verglasten Flächen zwifchen Firft und Traufe (Fig. 853);

4)    Vertheilung der verglasten Dachflächen durch Anordnung einer Anzahl fteiler verglaster Dachflächen, welche mit undurchfichtiger Deckung abwechfeln (Sägedach, Fig. 854);

5)    in allen diefen Fällen kann man entweder die verglasten Flächen der Länge

Ma

.>*■

• S.‘

Fig. 851.

2077

Ba₁

Ba„

.3.6

Sias

.3.a.

{**

Fig. 852.

<s

•<?

Lrfl

\ : »>>

SÎ"'

•H

-■À

/k

Fig- 853.

%V

Bc„

Bct

'"'K

f-

CÄ.

V--''

ïî

Fig. 854.

/y

es.-'

/>

ś........

/.A¹

.s-

vm

.6.66,

Ch*

.6.6 7.

BL„

des Daches nach gleichmäfsig durchführen oder mit undurchfichtiger Deckung wechfeln laffen.

Für die Fälle 1 bis 4 möge, um einen beftimmten Vergleich zu ermöglichen, ein Raum von 20,00m Weite und etwa 5,som Flöhe bis zur Dachtraufe (Fig. 851 bis 854) angenommen und die Helligkeit für einen Punkt in der Mitte des Raumes und

in 3,3 3 m Entfernung von den Aufsenmauern annähernd berechnet werden. Es möge dabei die natürlich nicht völlig zutreffende, aber für den Vergleich genügende Annahme gemacht werden, dafs ein Glasdachungsftreifen von 5,oo m Länge zur Erhellung der betreffenden Punkte beiträgt. Dann ergiebt fich, wenn man gleichmäfsig für die verfchiedenen Annahmen xji der reinen Dachfläche als durch Firft und Traufenanordnungen in Fortfall kommend annimmt, und wenn man für die Verdunkelung in Folge der Verglafung, fo wie durch das Sproffenwerk nur etwa ²/3 der Helligkeit bei freier Beleuchtung durch die betreffende Oeffnung rechnet, das Folgende.

a) Bei der Anordnung I (nach Fig. 851), unter Annahme einer Glasbedachung auf ¹/3 der Ge-fammtbreite, bei einer Neigung der undurchfichtigen Dachdeckung von 1 : 5, wird die Helligkeit in der Mitte des Raumes

B a\ —

t . 2500 • 5

6,7

8,2²

= 625 L

und die Helligkeit in 8,33 m Abftand von der Seitenmauer

Ba₂ = A . J- . 2500 . 5

4,35 sin 53°

8,5²

= 300 Z.

ß) Bei der Anordnung 2 (nach Fig. 852) ergiebt lieh in gleicher Weife

Bbx = -1.2.5 • 2500

u

Bb₂ = i- . 5 . 2500

l,o sin 71°

8,9²

2,3 sin 43°

= 150 Z,

13,3 ²

- 55 L.

Y) Bei der Anordnung 3 (nach Fig. 853), unter Annahme einer gleichen Gefammtbreite der Lichtfläche wie unter a, wird

~2 ‘

2.5. 2500

3,4 sin 57°

8,7²

= 460 L

2,7 sin 31° \

2,7 sin 81°

6p

5) Für die unter 4 angenommene Anordnung von Sägedächern (nach Fig. 854) ergiebt fich, wenn man für die undurchfichtigen Dachflächen die gleiche Neigung wie unter a bis y annimmt, und die Neigung der verglasten Flächen 2,5 : 1 beträgt,

Bc-2 =

5 ■ 2500

(•

13,8

410 L.

B d₂ —

BĄ = y . 5 • 2500 (-. 5 . 2500

1,6 sin 64°

6,5²

2,4 sin 35°^ _

(■

1,6 sin 64°

2,4 sin 35°

11,4

305 Z,

11,4²

2,5 sin 22°^ _

325 Z.

6,5 ²

Aus diefen Zahlen geht hervor, dafs die Anordnung 1 mit Glasbedachung im Firfte bei fonfl gleichen Verhältniffen die weitaus hellfte Beleuchtung des mittleren Theiles des Raumes ergiebt. Nach den Seiten nimmt die Helligkeit allerdings bei diefer Anordnung erheblich ab, ift aber immerhin noch annähernd eben fo gut, wie die Sägedach-Beleuchtung an der betreffenden feitlichen, hierfür giinftigften Stelle. Die Vertheilung der Glasbedachung auf zwei Streifen giebt eine fehr gleichmäfsige Beleuchtung des Raumes, welche an Helligkeit die Sägedach-Beleuchtung ebenfalls erheblich übertrifft. Der Vortheil der Sägedach-Anordnung gegenüber den fonftigen Anordnungen liegt daher hauptfächlich in dem Umftande, dafs bei entfprechender Lage der Dachflächen die Sonnenbeleuchtung ganz vermieden wird.

Günftig für die Anordnung 1 gegenüber der Anordnung 2 kommt im Uebrigen noch der Umftand in Betracht, dafs in den fchwächer beleuchteten Seitentheilen die Seitenfenfter wefentlich zur Beleuchtung beitragen werden. Auch wird bei mehr-fchiffigen Räumen die Erhellung von den feitlich gelegenen Schiffen her für die Gleichmäfsigkeit der Beleuchtung, bezw. für die Verftärkung der Beleuchtung in den feitlichen Räumen günftig wirken.

17,5

Die Erhellung durch Seitenlicht einer höher geführten Laterne ift aufserordent-lich viel geringer, als die Beleuchtung durch ein Glasdach gleicher Breite. Unter den oben angenommenen Verhältniffen beträgt diefelbe, trotz der fehr hohen Laterne, nur etwa % der Helligkeit durch das entfprechende Dachlicht. Die gleiche Beleuchtung durch lothrechte Fenfterflächen einer Laterne, wie durch eine entfprechende breite Glasdachfläche, würde fleh, wie unmittelbar aus der betreffenden Abbildung zu erfehen ift, erft bei einer unendlich hohen Laterne ergeben.

Bezüglich der conftructiven Ausführung der Bedachung bietet die Anordnung i gegenüber der Anordnung 2 den Vortheil, dafs die Zahl der fchwieriger zu dichtenden Anfchliiffe zwifchen Glasdach und fonftiger Eindeckung geringer ift. Bei der Sägedach-Anordnung ift der Unterbau in der Conftruction im Allgemeinen einfacher und billiger, als die Anordnung eines weiteren freieren Raumes, wie bei den Anordnungen i bis 3. Auch werden fowohl die Sägedach-Glasflächen, wie die lothrechten Glasflächen der Laterne im Allgemeinen weniger Unterhaltungskoften, wie die fonftigen geneigten Glasdachflächen erfordern. Diefe Vortheile find aber doch nicht ausfchlaggebend. Die vorftehenden Erwägungen haben vielmehr dahin geführt, dafs bei Werkftättenräumen und dergl., bei welchen eine befonders gute Gefammtbeleuch-tung erzielt werden foll, neuerdings meiftens die Anordnung 1 mit einem Firft-Dach-licht gewählt wird.

Die Helligkeit, welche durch eine Anordnung von den Abmeffungen, wie in dem berechneten Beifpiele, erzielt wird, ift allerdings eine fehr grofse. Nach Mohrmann³) genügt für fehr feine Arbeit, Zeichenpulte u. f. w., eine Helligkeit

B = 200 $8.

Diefe Helligkeit wird bereits durch die Sägedach-Anordnung reichlich erzielt. Andererfeits könnte man bei Anordnung eines Firft-Dachlichtes die Breite deffelben, wenn nicht auf eine genügende Beleuchtung auch in der Dämmerung, an trüben Tagen u. f. w. Rückficht genommen werden foll, entfprechend einfehränken.

Statt der Anordnung einer durchlaufenden Glasdachung einzelne Theile der Gefammtlänge mit Glasbedachung zu verfehen und dazwifchen wieder einen Theil der Länge mit undurchfichtiger Bedachung herzuftellen, empfiehlt fleh, wenn eine gleichmäfsige Beleuchtung des Raumes erzielt werden foll, wegen der vielfachen fchwierigen Anfchlüffe zwifchen Glasdach und fonftiger Bedachung aus conftructiven Gründen im Allgemeinen nicht. Es wird vielmehr meiftens günftiger fein, ftatt der Anordnung einzelner zu verglafender Dachflächen von gröfserer Breite die zu ver-glafende Gefammtfläche in einem durchlaufenden Streifen anzuordnen.

Bei einem gröfseren Hallendache, bei welchem die Anordnung fattelförmiger kleiner Glasdächer in Frage kommt, wird es ebenfalls in den meiften Fällen zweck-mäfsig fein, die in Ausficht genommene Glasfläche im Firft zu vereinigen und gleichmäfsig in der ganzen Länge durchzuführen. Hier kommt auch — insbefondere bei den grofsen eifernen Bahnhofshallen — der äfthetifche Geftchtspunkt in Betracht. Eine Theilung der Lichtflächen wirkt unruhig für den Gefammteindruck der Conftruction, abgefehen davon, dafs auch hier die Schwierigkeit der Dichtungen bei Anordnung einzelner getrennter Glasflächen nicht aufser Acht gelaffen werden darf. Man wird daher, wenn auch die Gefammtlichtmenge, welche bei einer gewiffen verglasten Fläche den Bahnfteigen zugeführt wird, bei der Vertheilung der Glasfläche

felbftverftändlich eine gröfsere ift, wenn irgend möglich die Glasfläche in der Nähe des Firftes vereinigen und auf die ganze Länge durchführen. Von der letzten Anordnung fleht man indefs unter Umftänden beim Vorhandenfein von Doppelbindern ab, welche durch ihre Eifenmenge an fleh die Dachfläche theilen, fo dafs die Durchführung der Glasfläche über diefe Binder ungiinftig wirken würde; auch würde die Glasfläche über diefen Bindern wegen der Störung des Lichteinfalles durch die Conftructions-

Fig- 855.

theile wenig wirkfam fein.

Glas

Wenn aus beftimmten Gründen ein Zufammenfaffen der Lichtflächen im Firfte nicht angängig ift, indem z. B. bei niedrigeren Hallen gröfserer Weite eine zu ungünftige Beleuchtung ihrer feit-lichen Theile eintreten würde, fo kann eine Theilung der ge-fammten Dachfläche in 7 gleiche Theile zweckmäfsig fein, von welchen, wie in Fig. 855 angedeutet ift, drei Theile, unter welchen der Firfttheil ift, mit Glas eingedeckt find, während die übrigen Theile undurchfichtige Bedachung

Fig. 856.

Glas

Glas

Glas Glas

erhalten, fo dafs ein regelmäfsiger Wechfel zwifchen Lichtflächen und undurchsichtigen Flächen eintritt.

Beim Boileau-Dache (Fig. 856) erhält man zwar eine gute Ver-theilung des Lichtes durch die grofse Zahl der lothrechten, über die ganze Breite des Daches reichenden Lichtflächen. Vergleicht man indefs die Lichtftrahlen-Pyramiden, welche einem Punkte in der Nähe des Fufsbodens durch die lothrechten Lichtflächen zugeführt werden können, mit denjenigen eines in üblicher Weife etwa auf ¹js der Dachfläche angeordneten Firft-Dachlichtes, fo fleht man ohne Weiteres, dafs die Beleuchtung durch das letztere eine wefentlich beffere fein mufs.

325-

Gröfse

der

Aus den vorftehenden Betrachtungen folgt, dafs allgemein giftige Angaben über die Gröfse der Glasdachflächen für verfchiedene Benutzungsarten der überdachten Räume nicht gemacht werden können. Die Höhe des Daches über der zu Dachlichter, beleuchtenden Fläche, die Art der Vertheilung der Glasflächen, die Unterftützung der Glasdach-Erhellung durch das meiftens daneben vorhandene Seitenlicht kommen wefentlich in Betracht. Es ift indefs zweckmäfsig, einige allgemeine Angaben der Gröfse der Glasflächen im Verhältnifs zur Grundfläche der betreffenden Räume zu befltzen, welche immerhin als erfter Anhalt bei Entwürfen dienen können.

F'ür Werkftätten mit einer mittleren Höhe des Glasdaches über dem Fufsboden von etwa 8m erhält man eine fehr gute Beleuchtung bei einem Verhältnifs der mit Glasdach verfehenen Grundfläche zur gefammten Grundfläche von 1 : 3. Für Säge-dach-Anordnungen mit niedrigen Räumen giebt ein Verhältnifs der mit Glasdach verfehenen Grundfläche zur Gefammtgrundfläche von 1 : 6 bis 1 : 7 bei einer Neigung der Glasfläche von 2,5 : 1, bezw. bei Heileren Glasflächen eine Gröfse der Glasflächen,

welche etwa gleiche Lichtwinkel ergiebt, noch durchaus befriedigende Werkftätten-beleuchtungen.

Für Güterfchuppen mit vorhandenem Seitenlicht, welches die Dachlicht-Erhellung unterflützt, ift das Verhältnifs von etwa 1 : 6 bis 1 : 7 völlig ungenügend.

Für grofse Dächer von Bahnhofshallen, welche erheblichere Höhen aufweifen, ift das Verhältnifs 1:2 bis 1:3 zweckmäfsig.

Beim Bahnhof zu Bremen, wo die Glasfläche in etwa 24 m Höhe über den Bahnfteigen liegt, ift das Verhältnifs 1 : 2 gewählt; bei geringeren Höhen kann man bis 1 : 8 hinuntergehen.

Für Gemälde-Galerien, Mufeen u. f. w. richtet fich die Gröfse der Glasdachung nach der Gröfse des meiftens unter dem Dachlicht vorhandenen Deckenlichtes. Eingehende Erörterungen hierüber finden fich in Theil IV, Halbband 6, Heft 4 (Abth. 6, Abfchn. 4, B, Kap. 4, unter c) diefes »Handbuches«.

b) Verglafung.

1) Glastafeln.

326.

Gufsglas.

Für Glasdeckungen kommen Gufsglas von fehr verfchiedener Stärke, ge-blafenes Glas und Prefshartglas, fo wie neuerdings auch das von der Actiengefell-fchaft für Glasinduftrie, vorm. Friedrich Siemens, in Dresden bergeftellte Drahtglas, in Frage. Bezüglich der Feftigkeits- und Elafticitätsverhältniffe, fo wie der fonftigen Eigenfchaften diefer verfchiedenen Glasarten kann im Allgemeinen auf Theil I, Band 1, erfte Hälfte (Abth. I, Abfchn. 2, Kap. 4) diefes »Handbuches« verwiefen werden ⁴).

Das zu Glasdeckungen verwandte Gufsglas zeigt wefentliche Verfchieden-heiten je nach dem Fabrikationsverfahren. Die fchwächeren gegoffenen Gläfer in Stärken von etwa 4 bis 6mm pflegen flehend gekühlt zu werden ; hierbei werden fie häufig mehr oder weniger windfchief und verbogen ; auch finden fich an den fo gekühlten fchwächeren Gläfern manchmal fog. Haarriffe (Kaltfprünge, Feuerfprünge) ; dies find feine Riffe, meiftens von zackiger Form und oft nur in fehr geringen Längen in der Oberfläche der Tafeln. Charakteriftifch für die Haarriffe ift, dafs fie durch einen leichten Schlag mit dem Hammer oder dergl. auf die Tafel fleh vergröfsern. Diefe Vergröfserung der Riffe kann nun einerfeits durch Stofswirkungen (beim Hagel-fchlage u. dergl.) zum Zerbrechen der Tafel Veranlaffung geben; andererfeits deutet das Vorhandenfein von Haarriffen an und für fich auf ein fprödes, wenig widerftands-fähiges Glas hin.

Ein jedes zu Dachdeckungen beftimmte Gufsglas follte daher wor der Verwendung einer Unterfuchung auf das Vorhandenfein von Haarriffen in der forg-fältigften Weife unterzogen werden; eben fo wenig dürfen windfehiefe Tafeln verwandt werden, weil diefelben nur fehr fchwierig zur gleichmäfsigen Auflagerung gebracht werden können.

Beide Fehler des dünnen Gufsglafes find durch forgfältiges Fabrikationsverfahren zu vermeiden. Bei den dickeren Gufsglasforten, den eigentlichen Spiegelgläfern, pflegen fie weniger vorhanden zu fein, weil diefe Gläfer liegend gekühlt find; hierdurch wird die Kühlung eine gleichmäfsigere ; Verbiegungen der Tafeln treten nicht leicht ein, und etwa entftandene Feuerfprünge kann man bei entfprechender Ofentemperatur wieder zufammenfintern laffen.

Dagegen ift bekanntlich an und für fich die Fertigkeit auf die Flächeneinheit bei einer dicken Tafel geringer, als bei einer dünnen.

Das geblafene Spiegelrohglas wird dagegen, wie das Fenfterglas, aus Cylindern hergeftellt ; diefe werden aufgefprengt, wieder aufgewärmt und können darauf gleich-mäfsig und völlig eben geftreckt werden. Die gefährlichen Haarriffe kommen bei diefem Glafe nicht vor.

Für kleine Sproffenentfernungen und geringe Tafellängen wird zur Dachdeckung auch wohl das gewöhnliche Fenfterglas, und zwar meiftens fog. Doppelglas, von etwa 3,o bis 3,5 mm Stärke verwendet.

Gegoffenes, 4 bis 6

81cm Breite und 210 cm Höhe gewöhnliche Handelswaare ; die bedeutendfte Gröfse einer Tafel beträgt etwa 2qm. Liegend gekühltes, 10 bis 13 pflegt bei Gröfsen bis zu 1 qm zu einem ermäfsigten Preife verkauft zu werden. Die gewöhnlichen Mittelpreife gelten bis zu Tafelgröfsen von 300cm Höhe und 150cm Breite; die bedeutendfte Gröfse, welche hergeftellt wird, beträgt etwa 500 x 300 cm. Geblafene Spiegelrohgläfer von 4 bis 5 mm Stärke kann man zu gewöhnlichen Preifen etwa in einer Gröfse von 164 addirten Centimetern (Länge -f- Breite) erhalten, demnach etwa 100cm x 64cm oder 96 cm x 68 cm u. f. w.

Bezüglich der Verwendung von Prefshartglas, welches feiner grofsen Biegungs-feftigkeit und feiner Widerftandsfähigkeit gegen Stofswirkungen wegen in erfter Linie für Dachdeckungen geeignet erfcheinen müffte, liegen noch nicht fo allgemein günftige Erfahrungen aus der Praxis vor, dafs diefe Glasforte anftandslos empfohlen werden könnte. Hauptfächlich hinderlich ift der allgemeineren Verwendung der Umftand, dafs Tafeln, welche allen möglichen Proben in Bezug auf Druck, Stofsart Widerftand geleiftet hatten, nachher ohne fichtliche Urfache, anfcheinend durch innere Spannungen, zerfprungen find; aufserdem war die geringe mögliche Tafelgröfse bisher einer allgemeineren Verwendung hinderlich. Es wird zwar jetzt das Prefshartglas auch in gröfseren Abmeffungen hergeftellt, und zwar in Flächen bis zu 90cm x 130cm ; in-defs fteigen die Preife rafch mit der Gröfse und Stärke.

Das freiwillige Zerfpringen der verlegten Tafeln foll nach Angaben des Erfinders durch Aenderungen im Fabrikations Vorgang und durch Proben, welchen fämmtliche Fabrikate unterzogen werden, jetzt verhindert werden. Indefs wird die Praxis zunächft ein endgiltiges Urtheil bei der Verwendung des Materials in gröfserem Mafsftabe abgeben müffen. Auch hat nach eigener Angabe der Fabrik das Prefshartglas für Glasdeckungen fich bisher nicht Bahn brechen können.

Neuerdings wird Seitens der Actiengefellfchaft für Glasinduftrie, vorm. Friedrich Siemens in Dresden, im Uebrigen befonders das Drahtglas für Dachdeckungen empfohlen. Es ift dies ein Rohglas, in deffen Innerem fich ein feinmafchiges Eifen-drahtgewebe von 1 mm Drahtftärke befindet, welches dem Glafe gegen Befchädigung durch Stofswirkungen u. f. w. eine gröfsere Widerftandsfähigkeit verleiht.

Für manche Glasdächer ift auch auf die Farbe des Glafes wefentlich Rückficht zu nehmen. Für Dachlichter über Gemälde-Galerien find manganhaltige Gläfer befonders zu vermeiden. Selbft ein fehr geringer Mangangehalt von 0,i Procent ver-anlaftt mit der Zeit, in Folge der Einwirkung des Lichtes, eine entfchieden violette Färbung der Gläfer, welche für die Wirkung des Dach-, bezw. Deckenlichtes in Galerieräumen in hohem Grade ftörend wird. Für Treibhäufer pflegen in Deutfch-land die fchwach grünlich gefärbten Gläfer den rein weifsen vorgezogen zu werden,

Spiegel-

rohglas.

328,

Fenfterglas.

ftarkes Rohglas ift bis zu Gröfsen von etwa 1,5 qm, bezw.

mm

ftarkes Rohglas

mm

329-

Prefs -hartglas.

33°.

Drahtglas.

33¹ •

Farbe des Glafes.

332*

Conftructions-

Bedingungen.

333-

Neigung der verglasten Dachflächen.

da das durch diefelben einfallende Licht im Allgemeinen den Pflanzen zuträglicher fein foll, als das rein weifse. Bei den entfprechenden englifchen Ausführungen wird dagegen meiftens rein weifses Glas gewählt. Wichtig ift es, dafs das für Pflanzen- • haus-Dächer verwandte Glas möglichft blafenfrei ift. Die etwa im Glafe vorhandenen Bläschen wirken als kleine Brenngläfer und geben fo zu Befchädigungen der Pflanzen Veranlaffung.

2) Conftruction der Verglafung im Allgemeinen.

Für die Conftruction der Verglafung kommen folgende Punkte in Betracht:

1)    Sie foll gegen Regen und Schnee dicht fein; insbefondere foll fie noch gegen Schlagregen und den bei flacheren Dachflächen auf denfelben durch Wind getriebenen Regen, fo wie feinen Flugfchnee genügenden Schutz gewähren.

2)    Wenn fleh Schweifswaffer bilden kann, fo ift für die Abführung deffelben Sorge zu tragen.

Das Schweifswaffer an den inneren Glasflächen bildet fleh bekanntlich dadurch, dafs wärmere, daher mehr Feuchtigkeit enthaltende Luft mit den kalten, gute Wärmeleiter bildenden Theilen der Dachdecke in Berührung kommt und hier ihre Feuchtigkeit an den kalten Glas- und Metalltheilen abgiebt. Hierbei kommt insbefondere auch die fortgefetzte Strahlungswirkung von Metalltheilen, welche mit der äufseren kalten Luft in unmittelbarer Berührung find, in Betracht. Finden fleh Unebenheiten an den Unterflächen der Glas- und Metalltheile, fo bilden diefe Strahlungsfpitzen, an welchen zuerft Anfammlungen von Feuchtigkeit auftreten. Durch den Abfchlufs wärmerer, feuchter Luft von den Glasflächen kann die Schweifswafferbildung befeitigt, bezw. verringert werden. Bei Vorhandenfein einer ^wifchendecke aus Glas, bezw. eines Deckenlichtes zwifchen dem Innenraume und der Deckung ift die Gefahr der Schweifswafferbildung demnach eine erheblich geringere ¹⁵⁹).

3)    Für gewiffe Zwecke mufs der Schlufs der Glastafeln ein mehr oder weniger luftdichter fein.

4)    Die Glastafeln find einerfeits durch geeignete Vorrichtungen am Herabgleiten auf den geneigten Flächen zu hindern, andererfeits an der Dach-Conftruction fo zu befeftigen, dafs auch ein Abheben durch Sturmwirkung nicht möglich ift.

5)    Die Glastafeln müffen auf der Dach-Conftruction ein gleichmäfsiges, feftes Auflager erhalten ; eine völlig fefte Verbindung zwifchen der Dach-Conftruction und der Verglafung ift dagegen nicht rathfam, da anderenfalls durch die in der Dach-Conftruction fchon durch Temperaturänderungen u. f. w. vorkommenden Bewegungen leicht Zerftörungen an der Verglafung eintreten können.

Wie fchon unter a hervorgehoben wurde, ift die Neigung des Daches für die Dichtigkeit von wefentlicher Bedeutung. Auf wenig geneigten Dachflächen fliefst der Regen langfam herab ; der Wind treibt das herabfliefsende Waffer zurück und durch die Fugen in das betreffende Gebäude ; der Schnee lagert fleh auf den flachen Dachflächen und giebt zur Verdunkelung der darunter liegenden Räume, fo wie zu Bruch der Tafeln Veranlaffung; auch tropft das Schweifswaffer bei flachen Neigungen, insbefondere an der Ueberdeckungsftelle zweier Tafeln, ab (Fig. 857). Schon defshalb darf man die Dachneigung, wenn möglich, nicht kleiner als etwa 16 Grad (1 : 3,5) machen; in Rückficht auf die Dichtigkeit gegen Schlagregen ift aber eine gröfsere Neigung — 1 : 2 bis 1 : 1 nur dann vor, wenn die fonftigen Conftructionsverhältniffe dies rathfam erfcheinen

Fig- 857.

im

erwünfeht. Stärkere Neigungen kommen

laffen, Die Rückfichten auf die Dichtigkeit des Daches verlangen keine ftärkeren Neigungen als etwa 1:1.

Ferner ift auf die Dichtigkeit des Daches die Ueberdeckung der einzelnen Tafeln von Einflufs. Kleine fchmale Tafeln liegen dicht auf einander, da gröfsere Unebenheiten in den Tafeln nicht Vorkommen, bedürfen daher nur einer geringen Ueberdeckung. Bei Pflanzenhäufern, wo derartige Tafeln meiftens in Anwendung find, nimmt man daher nur eine Ueberdeckung von 1 bis 3cm an ; in englifchen Werken über Gewächshäufer wird fogar nur eine Ueberdeckung von 6 mm angerathen, um zu verhüten, dafs das Waffer, welches fich zwifchen den Tafeln hinaufzieht, beim Gefrieren diefelben fprengt¹⁶⁰). Bei Dächern mit gröfseren Tafeln, insbefondere von Gufsglas, bei welchen ein fehr dichtes Auflegen der einzelnen Tafeln auf einander wegen der unvermeidlichen Unebenheiten nicht zu erreichen ift, giebt man dagegen auch bei Heileren Dachneigungen Ueberdeckungen von 10 bis 15 cm. Auch die Form der fich überdeckenden Tafeln kommt in Betracht. Im Allgemeinen werden die Tafeln am unteren Ende wagrecht abgefchnitten. Insbefondere bei den dünnen Glastafeln der Gewächshäufer hat man indeffen mit Vortheil die Tafeln am unteren Ende nach einem Flachbogen abgefchnitten. Das abfliefsende Waffer wird dann mehr nach der Mitte der Tafel gewiefen ; auch fammelt fich in den Fugen in Folge der Capillarität weniger leicht Waffer an. Man hat bisweilen die Tafel am oberen Ende fchräg abgefchnitten, um das abfliefsende Schweifswaffer nach den Sparren zu weifen.

334

Ueberdeckung und Form der

Glastafeln.

Im Uebrigen kommen für das Dach Eängsfugen und Querfugen in Betracht. Die Tafeln ruhen gewöhnlich auf Sparren, hier Sproffen genannt, welche in der Richtung der Dachneigung liegen, und es fallen die Eängsfugen dann mit den Sproffen zufammen. Die Querfuge, welche durch das Ueberdecken der Tafeln gebildet wird, liegt im Allgemeinen wagrecht, bezw. in der Richtung der Dachtraufe.

Die Art und Weife der Dichtung der Längsfuge wird bei den Sproffen eingehender behandelt werden. Eine befondere Dichtung der Querfuge, aufser der Ueberdeckung der Tafeln, ift meiftens nicht erforderlich. Manchmal legt man indefs, befonders bei unebenen Tafeln, ein Kittband zwifchen die beiden fich überdeckenden Tafeln (Fig. 858) oder dichtet durch einen Kittverftrich im Inneren (Fig. 859)-Auch hat man wohl, um das Abtropfen des Schweifswaffers zu verhindern, die oberen Enden der Tafeln, wie in Fig. 860 angedeutet, abgefchrägt.

Zuweilen hat man zur Vermeidung der Schwierigkeiten in der Dichtung ver-anlaffenden wagrechten Fugen zwifchen den Glastafeln die Glasflächen ftufenartig in der Weife angeordnet, dafs zwifchen den fich überdeckenden Glastafeln ein loth-rechter Zwifchenraum bleibt, der in irgend welcher Weife gefchloffen wird. Manchmal ift die Anordnung fo getroffen, dafs bei I-förmigen oder 3-förmigen Pfetten die oberen Enden der die Glastafeln tragenden Sproffen auf die unteren Schenkel der be-

33S-

Lagerung

der

Glastafeln

und

Fugen.

Fig. 858.

Fig. 859.

Fig. 860.

Kitt

Kitt

1W

treffenden Formeifen, die unteren Enden auf den oberen Schenkel diefer Formeifen gelegt find. Im Allgemeinen ift indefs diefe Anordnung nicht zweckmäfsig, weil eine gröfsere Zahl fchwieriger zu dichtender Fugen vorhanden ift. Der auf den Glasflächen durch den Wind emporgetriebene Regen findet an den lothrechten Flächen einen Widerftand und dringt hier, wenn nicht befonders forgfältige Dichtungen vorhanden find, in das Innere. Will man daher behufs Vermeidung der wagrechten Fugen in der Glasfläche die kaskadenförmige Anordnung wählen, fo mufs man durch Anordnung von wagrechten Rinnen für die Abführung des Waffers Sorge tragen. Bei Befprechung der wagrechten Sproffen werden derartige Anordnungen, fo wie die zur Dichtung der wagrechten Fugen manchmal in Anwendung gebrachten fproffenartigen Zwifchenftücke mitbefprochen werden.

Es find mehrfach Vorfchläge gemacht, die Glastafeln zur Erzielung einer befferen Dichtung mit erhöhten Rändern zu verfehen und diefelben falzziegelartig in den wagrechten Fugen über einander greifen zu laffen. Doch haben derartige Anordnungen, wie die Rheinhardt'ic\\Q Deckung, welche in der unten genannten Quelle⁵) be-fchrieben ift, bisher eine ausgedehntere Verwendung nicht gefunden⁶).

3) Ermittelung der Abmeffungen der Glastafeln.

336.

Berechnung

der

Glasdicke.

Nimmt man eine gewiffe Belaftung durch Schnee und Winddruck auf das Quadr.-Meter der Dachfläche an und macht man gewiffe Annahmen für die zuläffige Beanfpruchung des Glafes auf die Flächeneinheit, fo kann man Inach den bekannten Grundfätzen der Feftigkeitslehre bei gegebener Sproffenentfernung die nöthige Glasdicke ermitteln.

Es bezeichne x die Sproffenentfernung, h die Dicke der Glastafel (in Centim.), p die Belaftung auf I qm der Dachfläche durch Schnee- und Winddruck fenkrecht zu derfelben, a den Neigungswinkel der Dachfläche zur Wagrechten, s die zuläffige Beanfpruchung des Glafes für 1 qcm, k den Coefficienten der Bruchfeftigkeit und k

n ==

— den für das Glas angenommenen Sicherheits-Coefficienten ; alsdann ift

x² .„    A 7    .    100 h²

— (0,oi p -f- 0,26 h cos a) = s---,

o    O

wenn das Einheitsgewicht des Glafes mit 2,6 eingeführt wird. Es ergiebt fleh

X — 20 h

Sn (0,oi -f- 0,26h cos a)

Für k wird man bei geblafenem Glas 375 kg, bei gegoffenem Glas der Stärken h — 0,5 bis 1,5 cm hingegen 200 —f— (1,5 — hy 160 zu fetzen haben.

Setzt man in die letzte Gleichung für k die betreffenden Werthe ein, fo ift x aus h zu ermitteln, d. h. zu beftimmen, welche Sproffenentfernungen für gewiffe Glasftärken unter Annahme eines beftimmten Sicherheits-Coefficienten zuläffig find.

Verflicht man h durch x direct auszudrücken, fo erhält man für die Glasftärken von 0,5 bis 1,5 cm eine Gleichung vierten Grades und kommt daher zu praktifch unbrauchbaren Formeln. Es follen daher Näherungswerthe gefucht werden, indem man zunächft einen mittleren Sicherheits-Coefficienten 11 annimmt, hiernach für die ver-fchiedenen Werthe von h die entfprechenden Werthe von A' ermittelt und daraus

100.

eine Näherungsformel zwifchen h und feft ftellt. Es möge ferner die Annahme gemacht werden, dafs es fich um flachere Dächer handelt, für welche genau genug cos a = 1 zu fetzen ift.

Man erhält hiernach, unter Annahme einer Belaftung von 120 auf 1 qm, folgende Tabelle der zuläffigen Stützweiten für die Glasftärken von h = 0,i cm bis h = 2,5 cm :

Glasftärke

Zuläffige

Sproffenentfernung

für

Bemerkungen

Glasftärke

Zuläffige

Sproffenentfernung

für

Bemerkungen

11,6

23.1

34.2

45.2 56,o 54,8

80,5

geblafenes

Glas

10

11

12

13

14

85,5

90,5

95,3

100,4

106,o

Gegofienes

Glas

62,4

69,o

gegoffenes

Glas

15

18

112.1

131.2

75,o

20

25

143,7

173,3

Millim.

Centim.

Millim.

Centim.

Für andere Sicherheits-Coefficienten n find die betreffenden Werthe von x aus

der Tabelle zu ermitteln, wenn man die dort angegebenen Werthe mit tiplicirt.

1/8

1/»

— mul-

Annähernd und für die Praxis genau genug werden die Werthe der Tabelle durch folgende Formeln für h und a⁻ (in Centim.) wiedergegeben, a) Für geblafenes Glas von 0,i bis 0,5 cm Stärke:

x — 108 h -j- 2 und h — 0,oo93 x — 0,oi9 und bei einem Sicherheits-Coefficienten n

[/3

(108 h -f- 2) und h = 0,oo93 ;r

1/3

ß) für gegoffenes Glas von 0,5 bis 2,5 Coefficienten n = 3,

cm

Stärke und bei einem Sicherheits-

x = 56,7 h -J~ 28 und h = 0,oi7 6 x — 0,49 4, und bei einem Sicherheits-Coefficienten n :

—- (56,7 h -j~ 28) und h — 0,oi7 6 x

1/3

— 0,494.

Abgefehen von der auf die Glasfläche wirkenden ruhenden Belaftung kommen für die Bemeffung der Glasdicken im Uebrigen noch die Rückfichten auf Hagel-fchläg in Betracht. In diefer Beziehung hat die Erfahrung gelehrt, dafs bei den üblichen Sproffenweiten Glastafeln von 5 bis 6mm Stärke auch bei ftärkeren Hagelwettern keine fehr erheblichen Befchädigungen gezeigt haben, während bei dem gleichen Hagelwetter Dächer mit 3mm ftarkem Glafe ftarke Befchädigungen erhalten haben. Für die gewöhnlichen Fälle der Praxis wird daher eine Stärke von 5 bis

337-

Länge

der

Glastafeln.

33⁸-

Anordnung.

6 mm auch in Rücklicht auf Hagelwetter genügen. Will man allerdings auch für die ftärkften Hagelwetter Sicherheit gegen Befchädigungen haben, fo mufs man zu gröfseren Stärken, bezw. zu Prefshartglas oder Drahtglas übergehen.

Es kann ferner für die Bemeffung der Stärke der Umftand in Betracht kommen, dafs Arbeiter bei Dachausbefferungen u. f. w. die Glasfläche follen begehen können. Führt man indeffen entfprechende Rechnungen etwa unter Annahme eines Gewichtes des Arbeiters von 75 k£ und der Vertheilung diefes Gewichtes auf einen etwa 50cm breiten Streifen der Dachfläche durch, wobei gemäfs den vorkommenden Verhältniffen auf eine gleichzeitige Schneebelaftung des Daches Riickficht zu nehmen ift, fo kommt man bei den üblichen Glasdicken, wenn man felbft als zuläffige Be-anfpruchung die Hälfte der Beanfpruchung beim Bruch annimmt, zu fehr geringen

Sproffenentfernungen. Nach Landsberg ¹⁶³) ergiebt fich für geblafenes Glas bei einer Glasftärke von etwa 0,5

nur eine Sproffenentfernung von etwa 20

eine Sproffenentfernung von 26cm, bei eine Sproffenentfernung von etwa 50cm, endlich bei eine Sproffenentfernung von 87cm.

Hieraus folgt, dafs bei den üblichen Stärken und Sproffenentfernungen für die gewöhnlichen Fälle der Praxis mit der Belaftung der Glasflächen durch Arbeiter nicht gerechnet werden darf ; nur die grofsen Glasftärken, welche wohl ausnahmsweife bei Monumentalbauten, Mufeen u. f. w., zur Anwendung kommen, genügen auch wohl, um das Gewicht eines Arbeiters zu tragen.

Für alle gewöhnlichen Fälle der Praxis mufs man bei den Glasdächern folche Anordnungen treffen, dafs das Begehen der Dächer, bezw. die Ausführung von Aus-befferungen ohne die Belaftung der Glasfläche felbft möglich ift. Im Nachfolgenden wird auf entfprechende Einrichtungen hingewiefen werden.

Bei kurzen Tafeln wird in Folge der Ueberdeckung derfelben eine gröfsere Glasmenge für 1 qm eingedeckte Fläche gebraucht ; auch vermehrt fich die Zahl der zu Undichtigkeiten Veranlaffung gebenden wagrechten Fugen. Andererfeits aber find lange Glastafeln fchwer zum gleichmäfsigen Auflager zu bringen; der Bruch pflegt defshalb bei Glasflächen mit langen Tafeln wefentlich gröfser, als bei Glasflächen mit kürzeren Tafeln zu fein. Für die gewöhnlichen Fälle der Praxis geht man daher bei Rohglastafeln in der üblichen Stärke von 6 bis 8 mm nicht gern über eine Tafellänge von Im hinaus. Bei Mufeumsbauten und dergl., bei welchen wagrechte Fugen möglichft vermieden werden füllten, ift man wohl ausnahmsweife zu Tafellängen von 2 bis 3m übergegangen. Dann ift aber ftärkeres, liegend gekühltes Rohglas zu verwenden und für eine ganz aufserordentlich forgfältige Auflagerung der Tafeln zu forgen.

cm

cm

, bei gegof-

fenem Glafe für eine Glasftärke von 0,6 einer Glasftärke von l,o einer Glasftärke von 1,5

cm

cm

cm

c) Sproffen.

1) Anordnung und Geftaltung im Allgemeinen.

In allen Fällen, in welchen eine gröfsere Fläche mit Glas einzudecken ift, kommt es darauf an, die zu überdeckende Fläche durch Zwifchen-Conftructionen fo zu theilen, dafs diefelben den nur in gewiffen Abmeffungen zweckmäfsig verwendbaren Glastafeln Auflager gewähren. Zur Auflagerung der Glastafeln dienen, wie bereits in Art. 335 (S. 295) gefagt wurde, die Sproffen. Die Hauptfproffen liegen

2Q9

meiftens in der Richtung der Dachneigung und finden dann auf den Dachpfetten ihr Auflager.

Die wagrechten Fugen erhalten meiftens keine befondere Unterftützung, da der Uebergrifif der Glastafeln für die Dichtung genügt. Bei ausgebildeteren und fehr forgfältig durchgeführten Conftructionen dichtet man wohl die wagrechte Fuge durch Anordnung einer als Rinne dienenden Zinkfproffe. Selten legt man die Haupttrage-fproffen wagrecht unter die Stöfse der Glastafeln; dann find aber zur Dichtung der Fugen in der Richtung der Dachneigung Nebenfproffen erforderlich, von welchen man nur ausnahmsweife bei einzelnen amerikanifchen, bezw. englifchen Conftructionen abgefehen hat, indem man die Tafeln feitlich über einander greifen liefs.

339-

Tragefproffen.

An die Conftruction der Tragefproffen find die folgenden Anforderungen zu ftellen. Die Sproffen follen den Glastafeln ein zweckmäfsiges Auflager bieten, das Gewicht der Tafeln und der zufälligen Belaftung durch Schnee, Wind u. f. w. ficher auf die fonftigen Trage-Conftructionen des Daches (Pfetten u. f. w.) übertragen, daneben aber eine gute Dichtung der Fugen und eine fichere Befeftigung der Glastafeln ermöglichen. Ferner kommt in Betracht, dafs die Form der Sproffe eine möglichft einfache und folide Befeftigung derfelben an der Dach-Conftruction geftattet.

Meiftens wird die Sproffe zweckmäfsig fo conftruirt, dafs etwa eindringende Feuchtigkeit durch die Sproffe felbft oder auch durch an derfelben angebrachte Rinnen-Conftructionen in das Freie geleitet werden kann.

Bei Räumen, welche mit der äufseren Luft nicht in unmittelbarer Verbindung ftehen, bei denen daher Schweifswaffer-Niederfchläge auf der inneren Seite der Glastafeln zu befürchten find, wird man unter Umftänden die Sproffen zugleich für die Abführung des Schweifswaffers einzurichten haben.

34°-

Materia!

und

Form.

Zuweilen kommen Sproffen aus Holz zur Verwendung; in den meiften Fällen aber werden die Sproffen aus Metall hergeftellt. Für geringere Pfettenentfernungen lind wohl Sproffen aus Zinkblech von mannigfaltigen Formen zur Ausführung gebracht, für gröfsere Pfettenentfernungen durchweg Eifenfproffen, in manchen Fällen mit Zinkblechumhüllungen verwendet worden.

Auch die Formen der Eifenfproffen find fehr mannigfaltig ; fie laffen fich in-defs im Allgemeinen auf den 1- oder I-förmigen Querfchnitt, den -{--förmigen Querfchnitt und den U-(rinnen-)förmigen Querfchnitt zurückführen.

Der kreuzförmige Querfchnitt wird häufig durch ein Flacheifen als Trageglied, welches durch entfprechende Armirung mit einer Zinkblechumhüllung zur Auflagerung der Glastafeln tauglich gemacht wird, gebildet.

34¹-

Zwifchenlage.

Die Glastafeln werden auf die Sproffen zuweilen unmittelbar gelagert; meiftens wird indefs zwifchen die Sproffe und Glastafel, um eine gleichmäfsige Auflagerung der gewöhnlich nicht völlig ebenen Tafeln zu erzielen, fo wie auch, um den keilförmigen Zwifchenraum, welcher fich zwifchen der Glastafel und der Sproffe wegen des Uebereinandergreifens der Tafeln bildet, auszufüllen, eine Zwifchenlage eingebracht, welche zugleich mit zur Dichtung der Fuge und Befeftigung der Glastafel dient. In den meiften Fällen verwendet man für die Zwifchenlage Kitt. Ein Kittauflager hat allerdings das Bedenken, dafs mit der Zeit das Hartwerden deffelben und hierdurch ein feftes Einfpannen der Glastafel eintritt, welches zum Zerfpringen der letzteren Veranlaffung geben kann. Indefs behält ein guter, aus Leinölfirnifs und Kreide hergeftellter Kitt doch, wenn er den unmittelbaren Einflüßen der Witterung nicht ausgefetzt ift, längere Zeit eine gewiffe Nachgiebigkeit; auch zeigen fich die

fchädlichen Wirkungen einer feilen Einfpannung hauptfächlich nur bei fehr grofsen Tafeln. Für die grofse Mehrzahl der gewöhnlichen Fälle der Praxis bietet eine Kittauflagerung immer noch das einfachfte und ficherfte Mittel eines guten gleich-mäfsigen Auflagers der Tafeln und einer guten Dichtung zwifchen Tafel und Auflagerfläche ⁷). Zum Schutze gegen die Feuchtigkeit hat man wohl über den Kitt noch ein Bleiplättchen gelegt, welches über den Rand des Kittauflagers gebogen ift.

Immerhin hat der befürchtete Uebelftand zur Verwendung mancherlei anderweitiger Zwifchenmittel geführt. Holzleiften, welche man zwifchen Sproffe und Tafel gebracht hat, werfen fleh leicht und find auch fchwer fo herzuftellen, dafs lie den Unebenheiten der Tafeln fich völlig anpaffen. Filz, welcher ebenfalls vielfach als Unterlager verwandt wird, ift, wenn er der Feuchtigkeit ausgefetzt ift, ziemlich leicht vergänglich, und eine genaue Ausfüllung des keilförmigen Zwifchenraumes wie der Unebenheiten der Glastafeln ift durch Filz ebenfalls fchwierig zu erreichen. Zur längeren Erhaltung des Filzes hat man die Filzftreifen bisweilen mit Bleiblech umwickelt.

Zur Verhinderung des Herabgleitens der Tafeln genügt nur bei flachen Neigungen und kleinen Tafeln die Auflagerung auf ein Kittlager und geeignetenfalls Herabgleitens noch ein Kittverftrich. Bei ftärkeren Neigungen und gröfseren Tafeln mufs eine befondere Befeftigung derfelben an den Sparren, bezw. an fonftigen Theilen der Dach-Conftruction erfolgen. Meiftens gefchieht diefes durch Haken aus Kupfer- oder Zinkblech, bezw. verzinktem Eifenblech; auch hängt man wohl die Tafeln durch ent-fprechende Haken an einander auf. Dies ift indefs bei fchweren Tafeln und ftärkeren Dachneigungen nicht zweckmäfsig, weil hierdurch auf die unteren Tafeln eine zu grofse Faft kommen kann, welche zu Brüchen Veranlaffung giebt.

Beffer ift es, wenn jede einzelne Tafel für fich an der Dach-Conftruction, bezw. der Sproffe oder Pfette befeftigt wird.

Bei der Anordnung der Haken ift darauf zu fehen, dafs diefelben in der Richtung der Tafel angreifen. Fehlerhaft ift daher z. B. die in Fig. 861 angedeutete, manchmal in Anwendung gebrachte Anordnung, bei welcher der Haken in der Tafel Biegungsfpannungen hervorruft und hierdurch zu Brüchen Veranlaffung giebt.

Statt des Aufhängens der Tafeln durch Haken läfft man auch wohl die unteren Enden der Tafeln gegen an die Sproffen genietete Winkeleifenlappen ftofsen.

Die Befeftigung der Tafeln auf den Sproffen gegen Abheben erfolgt bei kleinen Tafeln und gewiffen Sproffenformen ebenfalls Glastafeln. nur durch Kittverftrich. Beim kreuzförmigen und 1-förmigen Querfchnitt befeftigt man die Tafeln wohl durch Stifte, welche durch den lothrechten Schenkel gefleckt werden.

Beim Rinneneifenquerfchnitt findet die Befeftigung allgemein durch Federn ftatt, welche an den Rinneneifen durch Schrauben befeftigt find und mittels derfelben die Tafeln auf die Rinneneifen preffen.

342-

Verhinderung

des

der

Glastafeln.

Fig. 861.

343-

Befeftigung

der

Zur Dichtung der Fuge zwifchen Sproffe und Tafel wird vielfach, befonders bei Flacheifenfproffen mit Zinkumhüllung, bei X-förmigem und -j— förmigem Quer-fchnitt, äufserer Kittverftrich verwendet; derfelbe verfpricht indefs, auch wenn er durch Oelfarbenanftrich möglichft gut gefchützt ift, an diefer Stelle nur eine geringe Dauer und giebt dann zu Undichtigkeiten der Dachfläche Veranlaffung. Bei U-förmigen Sproffen genügt für die Dichtung in gewöhnlichen Fällen die Auflagerung auf Kitt oder Filz.

In anderen Fällen hat man befondere Zink- oder Kupferkappen zur Dichtung der Fugen angeordnet, oder auch bei -f-- und X-förmigen Sproffen durch befondere Ausbildung des Querfchnittes, bezw. durch Flinzufügen von Rinnen aus Zinkblech dafür geforgt, dafs etwa eindringendes Waffer in unfchädlicher Weife abgeführt wird.

2) Holzfproffen.

Hölzerne Sproffen werden verhältnifsmäfsig nur feiten verwendet, und zwar hauptfächlich blofs bei einfachen und untergeordneten Bauausführungen.

Nachtheile der Holzfproffen find: ungleichmäfsige Auflagerung der Tafeln in Folge der Veränderlichkeit des Holzes, fchwierige Dichtung der Glastafeln und rafche Vergänglichkeit der Sproffen. Andererfeits aber bietet die Holzfproffe den Vortheil, dafs fie ein fchlechterer Wärmeleiter, als die Metallfproffe ift; fie giebt daher in geringerem Grade zu Schweifswaffer-Anfammlungen im Inneren des überdachten Raumes Veranlaffung. Bei neueren amerikanifchen und englifchen Glasbedachungen ift man daher wieder mehrfach zu Holzfproffen übergegangen.

In einfacher Weife verfleht man die im Querfchnitt rechteckige Sproffe mit einem Falze, in welchem die Glastafel durch Kittverftrich gedichtet wird (Fig. 862). Bei der Sproffe in Fig. 863 ift das Auflager, entfprechend der Tafellänge und dem Ueber-griff der Tafeln, treppenförmig ausgearbeitet und zur Deckung eine aufgefchraubte

344-

Dichtung

der

Fugen.

345-

Vor-

und Nachtheile.

346.

Conftruction.

Fig. 862.

Fig. 863.

Fig. 864.

Fig. 865.

rlÜtt

gu

Hl

Kitt

¹/l2 n. Gr.

Holzleifte benutzt; auch find zur Schweifswaffer-Abführung in die Holzfproffe feit-liche Rinnen eingearbeitet. Eine ähnliche Dichtung zeigt Fig. 864. Man hat die Glastafeln auf Filzunterlagen gelegt, die Befeftigung und Dichtung der Tafeln durch mittels Holzfchrauben befeftigte Holzleiften bewirkt, die letzteren durch Blechkappen gedeckt und nochmals zwifchen Blech und Glas durch Theerftücke

Fig. 866.

gedichtet.

Auch befeftigt man wohl an die Holzfparren fchwache Winkeleifen zur Auflagerung der Tafeln und deckt den Sparren mit Zinkblech ab (Fig. 865).

Glas*-

HHg

k |j||

■ Zink Kaffe

Geölte.

/ Hanfstränge

gen

Bei Holzfproffen englifcher Dachlicht-Anordnun-wird bisweilen das Auflager der Glastafeln voll-

Sprofle von BrabyWS).

347-

Berechnung.

ftändig durch eine Zinkumhüllung- der tragenden Holzfproffe gebildet. Bei der Conftruction von Braby (Fig. 866 ¹⁵³) ruht die Glastafel auf einer geölten Hanfpackung ; auch ift zur weiteren Dichtung und Befeftigung eine Zinkkappe angeordnet, welche durch eine Schraube auf die Tafel geprefft werden kann.

Bei der in Fig. 867 ¹⁵³) dargeftellten Anordnung von Drummond ruht die Glastafel auf der Holzfproffe. Zur Dichtung ift indefs eine aus Zinkblech gebildete, mit Kitt gefüllte Rippe an den Längsfeiten jeder Tafel angeordnet; auch ift in ähnlicher Weife, wie bei der Braby fchen Conftruction, eine Zinkkappe zur weiteren Dichtung vorhanden. Die in der Holzfproffe felbft angeordneten Schweifswafferrinnen geben allerdings zu Bedenken Veranlaffung. Wenn diefelben häufiger in Wirkfamkeit treten, werden fie die Haltbarkeit der Holzfproffe ungünftig beeinflußen.

Bisweilen hat man auf den Holzfproffen die Tafeln mittels Bleiftreifen befeftigt, welche den Tafeln als Auflager und, über den Rand der Tafel hinweggebogen, auch zur Dichtung dienen (Fig. 868 u. 869 ¹⁶⁵).

Glas

Fig. 867.

Dech - Kappe.

JStti

1ÏI

///

CAT

'J,

SprofTe von Drummond¹⁵³). ^2 n. Gr.

Fig. 868 u. 869 ¹⁵³).

Vor

der Verglasung.

Nach

ßlelstrei/en.

3) Eifenfproffen in der Richtung der Dachneigung.

In den weitaus meiften Fällen werden die Sproffen aus Eifen hergeftellt. Die Berechnung der Sproffen ift, wenn man davon abfieht, dafs diefelben über mehrere Pfetten hinwegreichen, und wenn man von der Berückfichtigung des Sproffen-gewichtes, welches bei den in Betracht kommenden kleinen Stützweiten verhält-nifsmäfsig gering ift, Abftand nimmt, eine fehr einfache. Unter der Annahme eines Einheitsgewichtes des Glafes von 2,6 und einer Belattung durch Schnee u. f. w. von 120 kg für 1 qm Dachfläche kann man für die fenkrecht zur Dachfläche wirkende Belattung für 1 cm der Sproffenlänge bei einer Sproffenentfernung x fetzen

1,2 -f- 0,26 h cos a

100

X¹⁶⁶)

oder annähernd genau genug

1,2 -f- 0,2 6 ll

100

worin alle Abmeffungen in Centimetern einzuführen find.

Das gröfste Moment für eine frei tragende Sproffe von der Länge / ift daher

1,2 -j- 0,26 ^

100 . 8

X D.

Das Widerftandsmoment der Sproffe fei W und die zuläffige Beanfpruchung 1000 kg für 1 qm ; alsdann ift

1,2 -f" 0,2 6 h

Px,

worin k, l und gleichfalls in Centimetern einzuführen find.

800000

¹⁶⁵)    Siehe: Deutfche Bauz. 1887, S. 417.

166)    Vergl. : Landsberg, a. a. O., S. 12 — und : Schwering. Die Konftruktion der Glas-Bedachungen. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1881, S. 213.

Da im beftimmten Falle h, l und ;r bekannt find, fo ift das erforderliche Wider-ftandsmoment zu berechnen und dem entfprechend aus den Profil-Tabellen das erforderliche Formeifen zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle lind, nach Angaben Landsberg's ¹⁶⁷), für eine Anzahl Formeifen, bei einer Pfetten-Entfernung von 2, 3 und 4m, die zuläffigen gröfsten Sproffenentfernungen angegeben.

Bezeichnung

des

Formeifens

Gewicht

für

Werthe von x für

Bezeichnung

Gewicht

1 lauf. Meter

/ = 2m

/= 3m / = 4m

des

für

Werthe von x für

Formeifens

1 lauf. Meter

/=2m /=3m / = 4m

Nr. 41/2/4 72

Normal-Profil I-Eifen

5/5

6/6

7/7

8/8

9/9

»    10/10

co    <N    (N    co    eo

CO    ’'sP    CO    CO    O    CO    CO

r-H    t—I    rH

48

56

85

121

159

203

249

22

28

44

64

87

113

142

13

17

27

39

55

72

93

Kreuzförmige Sproffen von Gabriel àf Bergenthal

Nr. 249 » 250 » 297

CO CO CO

oc    co

Cnr    -J

CO

Rmneneiien-Sproffen Styrum, Bl. 4

Nr. 1

<p

To

00

Cd

IO

CO

Kreuzförmige

Sproffen

Burbacher Hütte Bl. XXV

12,5

14,5

18,0

22,o

Kilogr.

138

176

214

255

P—

l>*    07)

o co

Cd -śp

t-H rH

CO -O 05 Or -d 05

Zorès-Eifen Normal-Profil

Nr. 5

» 7¹/*

O <1 Ot

Centim.

Kilogr.

Centim.

Bezüglich der Tragfähigkeit bei gleichem Gewichte ftellen fich, wie auch aus vorftehender Tabelle zu entnehmen ift, die X- förmigen Querfchnitte im Allgemeinen etwas günftiger, wie die kreuzförmigen; die Rinneneifen-Querfchnitte find dagegen wiederum günftiger, als die JL-Eifen. Allerdings find die Rinneneifen-Querfchnitte im Allgemeinen und für gröfsere Pfettenentfernungen zweckmäfsig verwendbar. Auch kommt bei den Zorès-Eifen als ungünftiges Moment in Betracht, dafs fie bei gleicher Tragfähigkeit breiter, als die JL-Eifen-, bezw. kreuzförmigen Querfchnitte find; es wird daher eine gröfsere Fläche durch die Sproffen verdunkelt. Flacheifenfproffen mit Zinkmantel find bezüglich der Tragfähigkeit ebenfalls günftig, weil der Schwerpunkt in der Mitte des Querfchnittes liegt und kein Eifenmaterial in der Nähe des Schwerpunktes aufgehäuft ift.

Nach Landsberg ift bei Ueberfchlagsrechnungen das Gewicht g der Sproffen für 1 qm fchräger Dachfläche unter Annahme von Gufsglas anzunehmen : a) Für 1-Eifenfproffen g = 7,51 — 4,5 Kilogr. ; ß) für Kreuzfproffen g — 7,5 / — 4,5 Kilogr. ;

Y) für Flacheifenfproffen mit Zinkmantel g — 3,3 5 / Kilogr. ;

§) für Rinnenfproffen und Zorès-Eifen g — 6,21 — 8 Kilogr.

348.

I-förmige

Sproffen.

Im Folgenden follen nunmehr die verfchiedenen Sproffenformen und die bei denfelben vorkommenden Sonderanordnungen näher befprochen werden, und zwar zunächft für die I-förmigen Sproffenquerfchnitte.

a) Für Verhältniffe, bei welchen auf völlige Dichtigkeit kein fehr grofser Werth zu legen ift, lagert man die Glastafeln in Kitt auf die wagrechten Schenkel von

X-Eifen, dichtet durch Kittverftrich und befeftigt die Glastafel durch Stifte, welche durch den lothrechten Schenkel des 1-Eifens gefteckt werden. Die Mindeftabmeffungen find etwa die in Fig. 870 eingefchriebenen ; das Mindergewicht flellt fich danach auf rund 2 kg für 1 lauf. Meter. Der Kittverftrich, in diefer Weife bei Dachflächen angewandt, verfpricht indefs keine lange Dauer; mindeftens ift ein gut zu unterhaltender Oelfarbenanftrich der äufseren Kittflächen erforderlich.

ß) Manchmal hat man wohl den unteren wagrechten, zur Auflagerung dienenden Schenkel mit kleinen, eingewalzten Rinnen verfehen. Zur Abführung eindringenden Waffers find diefe kleinen Rinnen wohl kaum geeignet ; indefs können fle bei Anwendung eines Kittverftrichs vielleicht das Fefthalten des Kittauflagers befördern.

7) In einzelnen Fällen hat man ftatt der X-Eifen zwei Winkeleifen neben einander gelegt und den zwifchen denfelben verbleibenden Zwifchenraum durch eine Zinkkappe gedichtet (Fig. 871 u. 872¹⁵³).

Die Verwendung eines X-Eifens ift felbft-verftändlich im Allgemeinen der Verwendung von zwei Winkeleifen vorzuziehen.

Indefs kann z. B. bei Verwendung von Gelenkträgern für die Pfetten die Herftel-lung der auf dem Gelenke liegenden Sproffe aus zwei Winkeleifen zweckmäfsig fein, indem man das eine Winkeleifen mit dem Confoleftück, das andere mit dem von der Confole geftützten Träger vernietet. Der Zwifchenraum zwifchen den beiden Winkeleifen mufs dann durch eine Kappe gedeckt werden, welche entweder nur an dem einen Winkeleifen befeftigt ift oder durch ihre Form und Art der Befeftigung eine gewiffe Beweglichkeit geftattet (Fig. 871 u. 872 ¹⁵³).

d) Beim Bahnhofe der Oftbahn zu Berlin (Fig. 876) find Filzauflager gewählt; auch ift die Dichtung, anftatt durch einen Kittverftrich, durch Holzleiften hergeftellt, die an den X-Eifen befeftigt find und über welche fleh Zinkkappen legen; zwifchen den Zinkkappen und dem Glafe ift alsdann noch eine Dichtung durch getheertes

Fig. 874.

Fig. 870.

Fig. 871.

1/4 n. Gr.

Fig. 872 ¹⁵³).

Zinkblech l.fmm stark

Fig. 873.

Fig. 875.

Fig. 876.

J]

SM

ŸMmm

mmmmmm

% n. Gr.

Werg hergeftellt. Die untergehängte profilirte Rinne dient zur Abführung des Schweifswaffers und des etwa noch eindringenden Schlagregens. Bei der eigentlichen Bahnhofshalle ift diefe Rinne indefs weggelaffen ¹⁶⁸).

e) Aehnliche Dichtungen find bei der Bahnfteighalle in St. Johann (Saarbrücken) ausgeführt (Fig. 875). Die Glastafeln liegen auf 5mm ftarken Filzftreifen ; über das Winkeleifen ift eine Eichenholzleifte gefchoben, welche mit Zink gedeckt ift; der Zwifchenraum zwifchen Glas, Holz und Zinkblech ift mit Werg ausgefüllt.

Fig. 877 I53).

C) In etwas anderer Weife, als bei ß, ift die Waffer-abführung durch die Sproffenform in Fig. 873 verfucht, bei welcher zugleich die Dichtung durch Blei bewirkt ift. Es erfcheint indefs fehr fraglich, ob die Fugen fich hier dauernd dicht halten werden.

7j) Eine weitere Abänderung bezüglich der Schweifswaffer-Abführung zeigt die Form in Fig. 874, die befonders bei englifchen Dachlichtern Verwendung gefunden hat.

ft) Auch hat man, wie in Fig. 877¹⁵³) angedeutet ift, um das l-Eifen einen vollftändigen Zinkmantel gelegt und durch denfelben kleine feitliche Rinnchen zur Abführung eindringenden Waffers gebildet. Diefe Anordnung erfcheint zweckmäfsiger, als die unter 73 vorgeführte, weil bei der letzteren fich leicht Waffer zwifchen Zinkumhüllung und JL-Eifen fammeln und zum Roften des Eifens Ver-

]/4 n. Gr.

Fig. 878 ¹⁵³).

J^lferzinAtes Eisenblech

______

T Eisen

1/4 n. Gr.

FUT

anlaffung geben kann, t) Bei der in Fig. 878 ¹⁵³) dargeftellten Anordnung der Sproffen beim Bahnhofe Duisburg find die Glastafeln unmittelbar auf die l-Eifen gelagert; über die loth-rechten Schenkel der l-Eifen find Kappen aus verzinktem Eifenblech gelegt und mit Schrauben befeftigt; zwifchen den wagrechten Anfätzen diefer Kappen und den Glastafeln liegen Filzftreifen, welche die Dichtung bewirken follen.

Fig- 879-

7,) Bei der in Fig. 879 angedeuteten englifchen Sproffe nach dem Patent von Mackenzie ift der untere Theil der annähernd 1-förmig geftalteten, aber mit ziemlich tiefer Rinne ausgebildeten Sproffe mit einer Bleiumhüllung verfehen, welche zur Auflagerung und Dichtung der Glastafel dient; doch fcheint der Erfolg diefer Dichtung wohl zweifelhaft.

X) Bei der Drummond'{chen Anordnung (Syftem Unrivalied) ift eine ähnliche Sproffe verwendet oder auch ein l-Eifen (Fig. 880 u. 881 1SS). Zur Dichtung ift hierbei

indefs eine befondere Rippe hergeftellt, welche an den Längsfeiten der Tafeln herabläuft und durch Bleiblech, in welches ein Kittkörper eingefchloffen ift, gebildet wird. Aufserdem ift eine aus Kupfer-, Blei- oder Zinkblech gebildete befondere Deckkappe, welche am lothrechten Schenkel des 1-Eifens durch Schrauben befeftigt ift, angeordnet. Nöthigen-falls können an die l-Eifen auch noch befondere Schweifswafferrinnen angehängt werden. Bei diefem Syftem fcheint eine dauernde Dichtung eher gewährleiftet. Die Kittleifte ift den Einflüßen der Witterung durch die Umhüllung und die Deckkappe entzogen und verfpricht eine längere Haltbarkeit.

tx) Bei der Göller fchen Glasdeckung¹⁶⁹) find Dichtung und Auflagerung der Glastafeln in eigenartiger Weife bewirkt (Fig. 882 ]53). Ranclftreifen aus 0,5 bis 0,7

U9

Sproffe von Mackenzie. ca. y4 n. Gr.

Fig. 880.

Fig. 881.

!Sjp

Kitt.

«g

Sproffen von Drummond¹⁵³). ¹⁽2 n. Gr.

mm

I6⁹) Siehe: Verfammlungs-Berichte des Württembergifchen Vereins, für Baukunde 1885, Heft 1, S. 15. Handbuch der Architektur. III. 2, e.

3°6

ftarkem Blei werden bereits in der Werkftätte mit den Glastafeln verbunden. Dies gefchieht in der Weife, dafs über den auf die Tafel gelegten Bleiftreifen ein fchwacher, 15mm breiter Glasftreifen gelegt wird, welcher durch Blechklammern an den Ecken der Tafeln gehalten wird ; aufserdem wird zwifchen Glas und Blei Kitt oder ein fonftiges mit dem Pinfel auftragbares Klebemittel geftrichen.

Die Blechhaften an den Ecken werden mittels eines fchnell erhärtenden Kittes aus Schellack-löfung und Bleiglätte befeftigt.

Die fo armirten Tafeln werden in ein Kittbett gelegt, welches indefs zur Sicherung der Beweglichkeit der Tafeln nicht unmittelbar auf den wagrechten Schenkel des JL-Eifens geftrichen wird, fondern mit einer Zwifchenlage aus einem zufammengefalteten Stanniolftreifen.

Die an den Tafeln befeftigten Bleiplatten werden dann über den lothrechten Schenkel des JL-Ehfens derart gezogen, dafs fie fich gegenfeitig überdecken, und aufserdem wird über das Ganze noch eine Deckkappe von Zinnblech gefetzt, welche durch wagrechte Schraubenbolzen mit dem _L-Eifen verbunden ift. Die Kappe reicht nicht ganz bis auf die Glastafel, und der Zwifchenraum zwifchen Kappe und Tafel ift durch Kittverftrich gedichtet.

Auch in den Querfugen wird ein gefalzter Stanniolftreifen derart eingelegt, dafs durch Gleiten der Stanniolflächen auf einander eine Bewegung der Tafeln möglich ift. Zur Abführung des Schweifswaffers find befondere Querrinnen angebracht, in welche das Waffer durch in die wagrechten Fugen eingelegte kleine Winkeleifen gewiefen wird.

Die Koften diefer Anordnung ftellen fich durch die umftändliche Herftellungs-weife jedenfalls ziemlich hoch. Insbefondere werden die Koften für kleine Tafel-gröfsen verhältnifsmäfsig hohe fein. Auch ift der Kittverftrich zwifchen Kappe und ±-Eifen nicht fo gefchützt, dafs er nicht Unterhaltungskoften erfordern follte.

Die Sicherung der Tafeln gegen Herabgleiten wird bei den I-förmigen Sproßen am folideften durch Winkeleifenlappen, welche an die lothrechten Schenkel der JL-Eifen genietet werden, bewirkt (Fig. 883lr’³). In anderen Fällen hat man die Tafelenden gegen Stifte, welche durch den lothrechten Schenkel gefleckt find, fich ftiitzen laßen. Auch hat man

Fig. 882.

-g:

mH

yfk

Zinn - Kappe.

Blech - Klammem.

,.................

wmwmÆZmz

Blei. -

Schnitt I - /.

Glasdeckung von GöllerI53). J/o n. Gr.

Fig. 883 ¹⁵³).

Pfr.lte-

-Kitt.

X)

t/ji n. Gr.

Fig. 884 ¹⁵³).

Haken aus Zink, Kupfer oder Eifen an die unteren Enden der X-förmigen Sproffen genietet und hierdurch Stützpunkte für die unteren Enden der Tafeln gefchaffen. kann man auch den lothrechten Schenkel des 1-Eifens am

Endlich

unteren Ende abhauen, den wagrechten Schenkel am Ende umbiegen und hiergegen die Tafel lieh flützen laffen (Fig. 884 15 3).

Die Verbindung der X-förmigen Sproffen mit den Pfetten ift eine verhältnifsmäfsig einfache. Gewöhnlich kann diefelbe durch einfache Vernietung des wagrechten Schenkels mit der Pfette erfolgen, fobald die Pfetten fenkrecht zur Dachfläche gefleht find. Stehen die Pfetten

dagegen lothrecht, fo ift im Allgemeinen das Einlegen eines keilförmigen Zwifchenftiickes zwifchen Pfette und Sproffe erforderlich.

Sind an die X-förmige Sproffe Schweifswafferrinnen gehängt und müffen diefe nach aufsen geführt werden, fo mufs zwifchen Sproffe und Pfette eine Schuh-Con-ftruction gebracht werden, welche mindeftens fo hoch ift, dafs das Schweifswaffer rein durch den Schuh oder neben demfelben in das Freie geführt werden kann. Ein Beifpiel diefer Art bietet die in Fig. 885 ¹⁵³) dar-geftellte Auflagerung der Sproffe auf der Pfette.

Auch der kreuzförmige Sproffenquerfchnitt ift in fehr verfchiedenen Formen und mannigfaltigen Conftructions-

\0>'

Gcthcertes

Wcr£

1/4 n. Gr.

Fig. 885 “»).

mmmmm

TT

1/4 n. Gr.

ZinAAappe

Fik, 13

irti

nur

349-

Kreuzförmige

Sproffen.

einzelheiten zur Anwendung gekommen.

a) In Fig. 886 bis 888 ¹⁵³) find verfchiedene Abänderungen des einfachen kreuzförmigen Querfchnittes dargeftellt. Zur Ableitung etwa von oben eindringenden Waffers hat man wohl in die wagrechte Auflagerfläche der Sproffe kleine Rinnen

eingewalzt; doch haben die Rinnen diefen Zweck nicht erfüllt,

Fig. 886 ¹⁵³).

Fig. 887 13S).

Fig. 888 ¹⁵³).

g ‘3,0.3 kg

g. 3,73 kg i

g- 6,33 kg

55

—J3

63

------^5-------V

V2 n. Gr.

]li n. Gr.

Fig. 889 ¹³⁸).

Fig. 890 lf>³).

Kitt

Glas !

ço.

93.

&\a,sokg.

J-

L.

weil fie fich durch Schmutz und Staub bald zufetzen. Dagegen wirken die Rinnchen in fo fern günftig, als fie zur Befeftigung des Kittauflagers dienen.

Wirkfamer als die Rinnen auf der Auflagerfläche find kleine, feitlich der Auflager angeordnete Rinnchen, wie in Fig. 88911. 89015 3) angegeben. Beim kreuzförmigen Querfchnitte des Hallendaches der Kaiferin - Elifabeth - Bahn in Wien (Fig. 891) find befondere Ablaufrinnen von Blech an die Sproffe gehängt.

jj) Letztere Form leitet über zu dem in Deutfchland vielfach

308

Fig. 892 ¹⁵³). Fig. 893 ¹⁵³).

angewendeten Querfchnitten in Fig. 892 bis 897, bei welchen zumeift der tragende Theil aus einem hochkantig geflehten Flacheifen befteht, welches mit einer Zinkumhüllung verteilen ift.

Für fehr geringe Sproffenlängen und Sproffenentfernungen hat man das in Fig. 895 ¹⁵³) dargeflellte Profil aus Zinkblech verwendet, bei welchem durch Anordnung von feitlichen Rinnen für Abführung etwa eindringenden Tagwaffers, fo wie des Schweifswaffers Sorge getragen ift.

Daffelbe genügt indefs bei Verwendung von Zinkblech Nr. 11 höchftens für Längen von etwa 0,7 5 m bei einer Sproffenentfernung von 30 bis 40cm.

Fig. 891.

Fig. 894.

III

n. Gr.

Fig. 896.

Fig. 897-

Fig. 895 ¹⁵³).

Fig. 898.

¹

)    Ueber Normal- und Vergleichslichtquellen flehe Theil III, Band 4, 2. Aufl. (Abth. IV, Abfchn. 4, A, Kap. 1) diefes »Handbuches«.

²

156)    Vergl. : Mohrmann, K. Die Tagesbeleuchtung innerer Räume. Berlin 1885.

³

) A. a. O.

⁴

Vergl. auch: Schwering. Ueber die Biegungsfeftigkeit des Glafes mit Rückficht auf die Konftruktion von Glasbedachungen. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1880, S. 69 — ferner: Landsberg, a. a. O., S. 1 u. ff.

⁵

)    Centralbl. d. Bauverw. 1888, S.

⁶

162)    Vergl. auch: Baukunde des Architekten. Bd. I, Theil 1. Berlin 1890. S. 567.

⁷

ln »Haarmann’s Zeitfchrift für Bauhandwerker (1880, S. 281)« wird folgender Kitt empfohlen : 2 Theile Harz und 1 Theil Talg werden zufammengefchmolzen und mit etwas Mennige tüchtig unter einander gerührt; dann wird der Kitt heifs auf Streifen von baumwollenem oder leinenem Zeug unten und oben geftrichen ; diefe Streifen werden, wenn der Kitt noch warm ift, mit der einen Seite auf die eifernen Sproffen, mit der anderen Seite etwa 5mrn breit auf das Glas geklebt.

ggp ff

ca. n. Gr.

Bei den Sproffen in Fig. 896 bis 898 ift eine befondere Zinkkkppe zur Dichtung in Anwendung gebracht. Bei der Form in Fig. 896 ift die Zinkkappe mit der Umkleidung der Flacheifenfproffe verlöthet, bei der Form in Fig. 897 durch Schrauben mit der Tragefproffe beteiligt. Manchmal legt man bei diefen Zinkfproffen die Tafeln in ein Kittlager und dichtet durch Kittverftrich ; zuweilen werden die Tafeln ohne Kittverftrich verlegt, und man befchränkt fich auf die Dichtung mittels der Kappe. Im Uebrigen verbindet fich der Kitt mit der Zinkumhüllung fehr gut.

y) Bei einer Anzahl amerikanifcher und englifcher Conftructionen hat man ebenfalls grundfätzlich von der Verwendung von Kitt zur Dichtung ganz Abftand ge-

Fig. 901.

Fig. 899.

Fig. 900.

G Las.

■I

Vtriinkt.

*Glas.

"Zinkblech.

'Eisen, verzinkt.

Sproffen von Helliwell153), V2 n. Gr.

nommen. Beim Helliwell'ichen Syftem, »Perfection« genannt (Fig. 899 bis 901 ¹⁵³), ift ähnlich, wie bei dem vorhin erwähnten deutfehen Syftem, das Auflager der Glastafeln durch eine Zinkblechumhüllung und die Dichtung durch eine Zinkkappe gebildet, welche einen doppelten Anfchlufs an die Glasfläche gewährt¹⁷⁰). Die Dich-

Fig; 902.

Fig. 903.

-Blei.

tungskappe ift mit der das Auflager bildenden Zinkblechumhüllung durch einen I-förmigen Bolzen aus Meffing verbunden. An der Ueberdeckungs-ftelle der Glastafeln find die Zink-

fproffen gebogen, fo dafs der ganzen Tafellänge ein gleichmäfsiges Auflager gewährt werden kann.

S) An der Sproffe von Pennycook (Fig. 902 u. 903 ¹⁵³) befteht der haupt-fächlich tragende Theil der Sproffe aus Zink- oder Kupferblech. Daffelbe ift fo gebogen, dafs an einen oberen Ring fich zwei lothrechte Stücke anfchliefsen, deren unterer Theil je in einem Viertelkreife nach aufwärts gebogen ift. Hierauf legen fich, wie aus Fig. 902 u. 903 zu erfehen ift, zwei zur Dichtung dienende Bleiftreifen ; endlich wird ein Zink- oder Kupferblech über Sproffe und Bleiplatte fo gefchoben, dafs diefelben zufammen-gehalten werden. So weit erforderlich, wird zur Erhöhung der Tragfähigkeit ein

Kern aus verzinktem Eifenblech eingelegt.

Diefe Sproßen werden gleichfalls unter der Ueber-deckung der Tafeln fo gebogen, dafs diefelben auf der ganzen Länge unterftützt find. Ob die Bleidichtung genügend ift, erfcheint zweifelhaft; auch ift bei diefer Anordnung anfcheinend für die Schweifswaffer-Abftihrung nicht genügend geforgt.

s) Die kreuzförmige Sproffe von Shelley, Syftem Unique (Fig. 904 15S), befitzt im unteren Theile eine Umhüllung von Zink- oder Kupferblech, welches federnd gegen die Glastafel drückt; der obere Theil hat eine Deckkappe aus Zink-, Kupfer- oder Meffingblech, welche durch eine

Eisen , verzinkt.

'Sproßen von Pennycook 158). Nat. Gr.

Fig. 904.

Deck - Kuppe.

Zink oder Kupfer.

Zink oder Kupfer.

& '// mied eis en.

Sproffe von Shelley. (Syftem Unique 188). !|2 n. Gr.

Schraube mit der Sproffe verbunden ift.

C) Die Tragefproffe des Syftems Hayes (Fig. 905 ¹⁵³), welches in Amerika vielfach in Anwendung ift, befteht aus einem Flacheifen; Auflager und Schweifswaffer-rinne find durch eine Zinkblechumhüllung gebildet. Die Tafel ruht in einer Kittbettung; aufserdem ift zur Dichtung eine Deckkappe vorhanden.

7]) Für die Glasbedachungen des Reichstagshaufes zu Berlin find Sproffenformen in Anwendung gebracht, welche an amerikanifche und englifche Formen erinnern. Beim Glasdache der maffiven Kuppel beftehen die Hauptfproffen (Fig. 907) aus I-Eifen, an deren Steg zur Aufnahme der Glastafeln feitliche Winkeleifen angenietet find. Ueber den oberen Flanfch des I-Eifens ift ein Kupferblech gebogen, welches über die Auflager-Winkeleifen geführt ift und in Schweifswafferrinnen endet. Die Glasplatte liegt auf einer Bleiblechunterlage. Zur weiteren Dichtung ift über den oberen Flanfch des I-Eifens noch eine Kappe von Kupferblech gelegt ; diefe wird durch eine mit Kupferblechumhüllung verfehene Eifenplatte gehalten, welche durch eine Knopffchraube auf dem

Fig. 905.

Deck -Kappt

mm.

Bchmied|

\Kitt.

Ku£fer

Messing.

Sproffe Syftem Hayes¹⁵³). ³/2 n. Gr.

3io

Fig. 906.

Fig. 907.

oberen Flanfche des I-Eifens befeftigt ift.

Die Nebenfproffen der Kuppel find in ähnlicher Weife conftruirt; nur find

ftatt der tragenden I-Eifen    mmmm,Mlwfmmrn.

I-Eifen gebildet, über welche Schweifswafferrinnen aus Kupferblech gehängt find ; hierauf find mittels Schrauben Platten von Gufsblei befeftigt, welche das Auflager der Glastafeln bilden. Der Rand der Tafel ift wieder mit einer Bleiumhüllung verfehen und die Fuge zwifchen den Glastafeln durch eine Kupferkappe gedichtet; diefe wird zwifchen einer Meffingmutter und einer auf die Befeftigungsfchraube der Bleiplatte gefchraubten Schraubenmutter gehalten (fiehe Fig. 974).

Die Sicherung der Tafeln gegen Abheben und Abgleiten kann bei den kreuzförmigen und den von ihnen abgeleiteten Sproffenformen im Allgemeinen in ähnlicher Weife, wie bei den ±-förmigen Sproffen erfolgen.

Bei den erwähnten englifchen und amerikanifchen Syftemen wirkt gegen Abheben die vielfach angewandte Deckkappe ; häufig find hierbei auch Querfproffen in Anwendung gebracht, welche zugleich zur Verhinderung des Abgleitens der Tafeln mit benutzt find:

Bei dem vorhin erwähnten Syftem Hayes ift von einer Ueberdeckung der Tafeln Abftand genommen; die Tafeln ftofsen ftumpf an einander und die wagrechte Fuge ift durch eine befondere Querfproffe gedichtet.

Die Verbindung der kreuzförmigen Sproffen mit den Pfetten ift im Allgemeinen eine etwas fchwierigere, als die Verbindung der I-förmigen Sproffen mit den betreffenden Conftructionstheilen.

Blei.

.Blei

'mmmmmi

3110

V4 11. Gr.

Für fehr kleine Abmeffungen hat man bisweilen die Fenftereifenfproffen in der Weife befeftigt, dafs man in die I-förmigen Pfetten einfach einen entfprechenden Einfchnitt für den unteren lothrechten Schenkel des Fenftereifens gemacht und aufserdem Sproffe und Pfette dadurch verbunden hat, dafs durch das Sproffeneifen ein Dorn gefleckt ift, um welchen fich ein mit der Pfette vernietetes

Fig. 908 ¹⁵³).

Fig. 9°9-

Häkchen fchlingt (Fig. 908 ¹⁵³).

Meiftens befeftigt man die kreuzförmigen und Flacheifen-fproffen mit den Pfetten durch zwei Winkeleifenlappen, welche mit den wagrechten Schenkeln auf die Pfetten genietet oder gefchraubt werden, während die lothrechten Schenkel die Sproffe zwifchen fich faffen und durch Niete mit derfelben verbunden find

VlO n. Gr.

(Fig. 909).

Auch hat man befondere Schuhe aus Schmiedeeifen, wie in Fig. 910 angedeutet ift, für die Auflagerung der Sproffen auf den Pfetten hergeffellt. Für verwickeltere Sproffen-formen kann man lieh durch gufseiferne Schuhe helfen.

Bei der in Fig. 911 angedeuteten Anordnung der Auflagerung der Sparren bei den Mittelgalerien der Parifer Ausftellung von 1878 find höhere gufseiferne Schuhe auf den Hauptfparren befeftigt, die

Fig. 911.

einerfeits durchlaufende Winkeleifen tragen, welche die Sparren für die Glasdeckung aufnehmen, andererfeits zur Befeftigung der Schalung des Auffatzes dienen.

Die Flacheifenfproffen mit Zinkumhüllung werden ebenfalls durch kleine Schuhe von Schmiedeeifen auf den Flolzpfetten befeftigt. Auch verwendet man zur Befeftigung Blechlappen, welche um die Sproffe gelegt und auf den Flolzpfetten durch Schrauben befeftigt werden (Fig. 912).

3S°"

Rinnenförmige

Sproffen.

Die Rinnenform der Sproffen ift gleichfalls in den mannigfaltigften Abänderungen zur Ausführung gekommen, fowohl bezüglich der Geftaltung des Querfchnittes, als auch hinfchtlich der Art der Befeftigung der Glastafeln.

ca. I/17 n. Gr.

Fig. 912.

In einzelnen Fällen hat man rinnenförmige Sproffen in der Weife gebildet, dafs man für den Sproffenträger zwei Flacheifen angeordnet hat, zwifchen welchen eine Rinne aus Zinkblech aufgehängt wurde. Ein Beifpiel diefer Art bietet die in Fig. 973 dargeftellte Sproffe, welche bei Umbauten des Alten Mufeums zu Berlin in Anwendung gebracht ift.

J/4 n. Gr.

Meiftens wird indefs die rinnenförmige Sproffe fo ausgeführt, dafs die Rinne felbft als tragender Conftructionstheil auftritt. Diefe Rinnen-form der Sproffen bietet mannigfaltige Vortheile gegenüber den fonftigen " Anordnungen. Als folche find zunächft hervorzuheben: die beffere Materialausnutzung und die einfache Befeftigung an den Pfetten; ferner ift keine Dichtung zwifchen Sproffe und Glastafel durch einen Kittverftrich, welcher den Witterungseinflüffen ausgefetzt ift, oder durch befondere, mit erheblichen Koften verbundene Rinnen oder Kappen aus Zink, Kupfer oder dergl. erforderlich ; fondern der tragende Conftructionstheil felbft dient in einfachfter Weife zur Wafferabführung. Neuerdings werden daher in Deutfchland w⁷ohi bei weitaus den meiften Glasdachflächen von gröfseren Abmeffungen, wie Bahnfteighallen, Werkftättendächern u. f. w., Rinneneifenfproffen angewandt.

Die kleinften Abmeffungen der Rinnenfproffen beftimmen fleh danach, dafs die Glastafeln ein Auflager von angemeffener Breite von mindeftens 15 bis 20mm erhalten mtiffen und der Querfchnitt eine folche Breite haben mufs, dafs bei ausreichendem Ueberftande der Glastafeln noch eine Reinigung der Rinne von oben möglich ift. Hierfür genügt eine Weite der Rinne von 40 bis 50mm.

Die kleinften Abmeffungen von den vorhandenen bekannteren deutfehen Walzprofilen zeigt der Querfchnitt des Rinneneifens der »Gute Hofifnungshütte« in Fig. 913.

Derfelbe hat bei einem Gewichte von 5,43 kg für 1 lauf. Meter ein Trägheitsmoment von 18,3 und ein Widerftandsmoment von 7,6 (beide Momente auf Centim. bezogen). In Fig. 914 bis 923 ift eine gröfsere Anzahl verfchiedener Rinneneifenquerfchnitte dargeftellt.

\r

% n. Gr.

a) Auf dem Dache der Bahnfteighalle des Bahnhofes zu Mannheim (Fig. 914) find die Glasplatten ohne Kittunterlage auf Holzleiften verlegt, deren Höhe fich fo ändert, dafs die über einander greifenden Glastafeln ein gleichmäfsiges Auflager finden. Die Befefligung erfolgt durch Federn und Schrauben.

Fig. 914.

Fig. 915-

Fig. 9x6.

xbi:i

£Öl

IÖL

TT7T

TT~TT

]/4 n. Gr.

ß) Aehnlich ift die Rinneneifen-Conftruction des Hallendaches der Niederfchlefifch-Märkifchen Eifenbahn in Berlin (Fig. 915). Die wegen der Ueberdeckung der Tafeln nöthige Aenderung in der Höhe der Auflager ift durch eiferne Keile bewirkt, welche auf die Schenkel der Rinneneifen gefchraubt find. Auf diefen keilförmigen Eifen-ftücken ruhen mittels einer Kittunterlage die Glastafeln, deren Befeftigung wieder durch Federn bewirkt ift.

Y) Bei der Dachlicht-Conftruction für die Bahnhofshallen der Berliner Stadtbahn hat man die Glastafeln auf weiche Holzftücke gelegt. Die Tafeln werden durch Federn gehalten, welche an den Auflagerftellen mit kreofotirtem Garne umwickelt find, damit ein unmittelbarer Druck der Feder auf das Glas vermieden wird (Fig. 916).

§) Für das Dachlicht der Wagen-Reparatur-Werkftätten zu Saarbrücken (Fig. 917) find Holzauflager gewählt, die durch Schraubenbolzen mit der Sproffe verbunden

Fig. 918.

Fig. 917.

Fig. 919.

.m.

i/4 n. Gr.

find, während die Befeftigung der Glastafeln durch Federn und Schraubenbolzen erfolgt, welche letzteren an einem, zwifchen Holzauflager und Rinneneifen durch-gefteckten Flacheifen befeftigt find.

s) Bei der Rinneneifenform des Main-Neckar-Bahnhofes zu Darmftadt ift die nöthige Verfchiedenheit in der Auflagerhöhe durch die Veränderung der lothrechten Bleche bewirkt (Fig. 918). Der Querfchnitt fällt wegen der Zufammenfetzung einer grofsen Anzahl Theile ziemlich theuer und fchwer aus.

aus

Fig. 920.

Ç) Die Rinneneifen-Conftruction des Dachlichtes über dem Giiterfchuppen zu Hannover (Fig. 919) zeigt ein Kittauflager; auch ift zur gleichmäfsigen Druckübertragung zvvifchen Feder und Glas eine dünne Kittfchicht hergeftellt.

Ordnet man ftatt der durchlaufenden Winkeleifen

nur einzelne Winkeleifenlappen an, auf welchen die Glastafel ruht, wie bei der Wagen-Reparatur Leinhaufen (Fig. 920), fo macht befonders beim Uebereinandergreifen mehrerer Tafeln die Dichtung der Fuge zwifchen Glastafel und Rinneneifen Schwierigkeiten; auch wird beim Vorhandenfein nur einzelner Auflagerpunkte die Beanfpruchung des Glafes ungünftiger. Zweckmäfsiger dürfte daher immer ein gleichmäfsiges Auflager für die ganze Tafellänge fein.

=rr>    7]) Bei einem Bahnfteigdache der Bergifch-Märkifchen Bahn

(Fig- 921) ift die Befeftigung in der angedeuteten Weife durch Cm) Kupferfedern mit eifernen Schraubenbolzen erfolgt.

I    -9-) Beim Rinneneifen des Bahnhofes Alexanderplatz der

Berliner Stadtbahn ift an ein U-Eifen jederfeits ein kleines Z-Eifen genietet, derart dafs zwifchen dem U-Eifen und dem Z-Eifen ein Zwifchenraum gebildet wird, welcher durch ein nachgiebiges Material (Filz mit Bleiblech umwickelt) ausgefüllt wird. Die Z-Eifen find in diefem Falle

fo an die U-Eifen genietet, dafs der Ueberdeckung der Tafeln Rechnung getragen wird und die Tafeln ein Filzauflager gleicher Höhe erhalten können (Fig. 92215S).

t) Die vorftehende Form wird ziemlich fchwer und theuer. Bei neueren Rinneneifen-Profilen hat man daher die Rinne für das Dichtungsmaterial in den wagrechten Flanfch des Rinneneifens eingewalzt. Zur Vermeidung der keilförmigen Zwifchenräume zwifchen Rinneneifen und Glastafel find hier die Rinneneifen

^4 n. Gr.

Fig. 921.

Fig. 922 15S).

Th- kf

*~Z - Elsen

Niet.

I ! r

IS mm Niet.

¹ Euttarstüek, ö mm.    V. J

FJette

% n. Gr.

an der Stelle, wo fich die Glastafeln überdecken, ent-fprechend gekröpft; auch erfolgt die Federbefeftigung der Tafeln an einem über die Rinneneifen genieteten Flacheifen fo, dafs keine Verengerung des Rinnen-

eifenquerfchnittes hierdurch eintritt (Fig. 923 ¹⁵³).

x) Im Uebrigen dürfte auch das Belag- oder Zor'es-Eifen der deutfchen Normal-Profile als Rinneneifen verwendbar fein.

Fig. 923¹³³).

77F,

■Verlinktes Stahlblech 2

PP?g

V«

stark.

\ .Verzinktes Eisenblech

PG-

W/'/*/,/'/////%&* cias.

-1 öo

Glas

6 Gur

■ä—

; ^Filz mit %

Blei.

7h 5°

■*

Niet. 6

l.

3H

Fig. 924.

- Kappe,

W/ÆWM

X) Beim Glasdeckungsfyftem von Rendle, Invincible genannt, find Rinnenfproffen aus Zinkblech zufammengebogen (Fig. 92413 3) und zugleich Schweifswafferrinnen hergeftellt. Zur Fugendichtung ift eine durchlaufende Kappe angeordnet, welche durch Schraubenbolzen auf die Glastafeln geprefft wird und fo auch zur Befeftigung dient.

Sproffe von Rendle. (Syftem Invincible I53).

Die verfchiedenen, im Vorftehenden angedeuteten Mittel zur Vermeidung der keilförmigen Fugen, welche durch dieUeber-deckung der Tafeln entftehen, wie Aufnieten von keilförmigen Eifenftücken, Anordnung von keilförmigen Holzftiicken, Annieten von Z-Eifen an die U-Eifen und Kröpfung der Rinneneifen, vertheuern die Herflellung fehr erheblich. Für einfachere VerhältnilTe und Dachflächen gröfseren Umfanges, wie bei Bahnfteighallen, Werkftättendächern u. f. w., bei welchen es nicht auf die gröfste Vollkommenheit in der Dichtung ankommt, wird man fleh daher meiftens mit der Ausgleichung des Höhenunterfchiedes durch ein entfprechendes Kittauflager begnügen.

Bei der Befeftigung der Tafeln durch Federn ift darauf zu fehen, dafs die Feder wirklich als folche und nicht als fefte Platte wirkt. Eine gefchweifte Form, wie in Fig. 916, ift daher zweckmäfsig, dagegen die Form in Fig. 919 eine unzweck-mäfsige. Auch wirkt der Druck der Feder zweckmäfsig möglichft auf die Mitte des Flanfches, um im Glafe ungünftige Biegungsfpannungen beim Anziehen der Feder zu vermeiden. Häufig wird auch die Stärke der Feder zu grofs bemeffen und hierdurch die federnde Wirkung beeinträchtigt. Eine Stärke von 2 bis 3mm bei einer Breite von 4cm ift genügend.

Die Umwickelung der Feder, wie in Fig. 916, wirkt in fo fern günftig, als die Reibung zwifchen Glas und Feder vermehrt wird. Die Anordnung von Filz-ftückchen, frei oder in Blei gewickelt, unter der Feder erfcheint nicht befonders zweckmäfsig. Filz ohne Umhüllung vergeht an derartigen Stellen bald; in Blei verpackte Filzflächen werden fleh gleichfalls nicht befonders gut halten. Auch dürfte bei zweckmäfsig gebildeten Federn zur Verhinderung des Bruches beim Anziehen der Schrauben eine befondere Unterlage kaum erforderlich fein.

Der die Feder anpreffende Bolzen hat gewöhnlich eine Stärke von etwa 10mm. Das untere Ende des Bolzens ift wohl durch einen Bund und eine Schraubenmutter,

bezw. einen Nietkopf mit dem unteren Boden des Rinneneifens verbunden. Die Durchbohrung des Bodens kann indefs zu Undichtigkeiten Veranlaffung geben; auch ift die Verengerung des Querfchnittes der Rinne bei kleinen Profilen ungiinftig. Neuerdings hat man daher meiftens die Durchbohrung vermieden und den Schraubenbolzen an feitlich angenieteten Winkeleifenlappen, eingefetzten Bügeln, übergelegten Flacheifen u. f. w. befeftigt.

Allerdings ift bei den kleinften Abmeffungen der Rinneneifen mit etwa 40 Weite die Befeftigung der Winkeleifenlappen und Bügel durch Niete fchon eine ziemlich fchwierige, und es ift der Erfatz der Niete durch Schrauben rathfam.

Zur Verhinderung des Abgleitens der Glastafeln werden dieselben auch

Fig. 925.

cEfa

Kitt

Tlachelsen

mm

bei den Rinneneifen-An Ordnungen in Haken gehängt. Entweder bringt man an jeder Tafelfeite einen befonderen Haken an und hängt dann diefe Haken, ähnlich wie bei den 1-Sproflen, an Flacheifenftücke, welche an die Rinneneifenflanfche genietet find, oder auch an durchlaufende, zu den Dichtungen dienende Flacheifen (Fig. 925).

Fig. 926 ¹⁵³).

Oder man kann einen Haken für das Auf hängen zweier Tafeln verwenden, indem man den für die Federbefeftigung dienenden Bolzen zum Aufhängen des Hakens benutzt.

Die Anordnung des Hakens kann dann in der durch Fig. 926lo3) veranfchaulichten Art und Weife erfolgen. Die Anordnung B ift die zweckmäfsigere, weil der Flaken keine Biegungsfpannungen erleidet. Der Anordnung C, bei welcher fich eine Glastafel auf c die andere ftiitzt, fobald die Befeftigung des Hakens an der Schraube nicht genügend zur Wirkung kommt, ift unzweckmäfsig, wie fchon bei den früher befprochenen Sproffenformen bemerkt wurde.

Die Befeftigung der Rinneneifen auf den Pfetten erfolgt meiftens in einfacher Weife durch zwei feitliche Winkeleifenlappen. Auch hat man gufseiferne Schuh-Conftructionen, wie bei den früher befprochenen Sproffenformen, in Anwendung gebracht. Unter Umftänden genügt die Befeftigung durch einen Niet, welcher durch den P'lanfch der rechtwinkelig zur Dachrichtung flehenden Pfette und den Boden des Rinneneifens gezogen wird. Zwei Niete von 6 bis 9mm Durchmeffer werden auch für die Befeftigung der Rinneneifen der gröfsten vorkommenden Längen, bis 5m, bei den gröfsten vorkommenden Sproffenweiten im Allgemeinen genügen.

4) Wagrechte Sproffen.

3Si.

Dichtende

wagrechte

Sproffen.

Wagrechte Sproffen werden entweder nur zur befferen Dichtung der wagrechten F'ugen angeordnet oder dienen auch mit zum Tragen. Zuweilen werden die Haupt-tragefproffen wagrecht gelegt und in der Richtung der Dachneigung nur Neben-

Fig. 927 ¹⁵³).

fproffen angeordnet.

Bei fehr forgfältig ausgeführten Conftructionen legt man die Enden der Tafeln nicht dicht auf einander,

KM

y2 n. Gr.

raum

fondera läfft zwifchen denfelben einen gewiffen Zwifchen-welchen man mit Hilfe befonderer wagrechter Sproffen dichtet. Bei der Mafchinenhalle der Parifer Welt-ausftellung von 1878 ift zwifchen den Tafeln ein Zwifchen-raum von etwa 1 cm Höhe gelaffen, welcher durch ein

Fig. 928.

ein befonderes Zwifchenftück bildendes Formeifen gedichtet ift; der obere Theil des Eifens ift zu diefem Zweck mit Kitt ausgefüllt; in der Mitte des Formeifens ift ein Loch hergeftellt, durch welches Schweifswaffer abfliefsen kann. Zur Beförderung der Abführung des Schweifswaffers kann man diefe Formftücke derart krümmen, dafs das Schweifswaffer dem Loche in der Mitte zugewiefen wird (Fig. 927 ¹⁵³). Bei der Halle des Nordbahnhofes zu Paris find zwifchen

die aus Sproffeneifen gebildeten Hauptfproffen wagrechte Sproffen aus Zinkblech in der in Fig. 928 angedeuteten Weife eingefetzt. Die oberen und unteren Enden der Tafeln find kreisförmig abgefchnitten. Dem entfprechend find auch die

352.

Tragende

wagrechte

Sproffen.

eingefetzten Zink-fproffen, welche eine Schweifswafferrinne bilden, kreisförmig gebogen, und das Schweifswaffer wird durch einen Ein-fchnitt in der Mitte

itfii

J⁰*"'

yf!j;iihlr a.u£ q eki ttet er

abgeführt.

y 2 ¹¹ ■ Gr.

Das Drmmnond'Deckungsfyftem (Unrivalled) zeigt die in Fig. 929 ¹⁵³) angedeutete Einrichtung, bei der zur Dichtung und Schweifswaffer-Abführung Zinkrinnen angeordnet find.

Bei Hayes’ Syftem hat man von einer Ueberdeckung der Tafeln überhaupt abgefehen; die Tafeln ftofsen ftumpf gegen einander, und zur Dichtung ift ein Zwifchenftück aus Zinkblech

mit einer Schweifswafferrinne eingefügt (Fig. 930).

Auch hat man wohl flatt der

wagrechten Sproffen aus Eifen- oder Zinkblech in den Zwifchenraum zwi-fchen den fich überdeckenden Glastafeln Glasftreifen von etwa 10 X 20 Querfchnitt eingekittet (Fig. 931), welche ebenfalls dazu dienen follen,

mm

die Fuge zu dichten und das Schweifswaffer den in der Richtung der Dachneigung liegenden, an den Sproffen herabgeführten Rinnenfproffen zuzuführen 17 x).

Fig. 932 ¹⁵³).

'Quer - Rinne-

-''A,

Ft n. Gr.

Andere Anordnungen der wagrechten Sproffen ergeben fich, wenn diefelben nicht allein zur Dichtung und Schweifswaffer-Abführung, fondern auch zum Tragen der Glastafeln dienen follen. Bei der in Fig. 932 ¹⁵³) angedeuteten Anordnung der Glasbedachung des Oftbahnhofes zu Berlin bilden die Z-förmigen Pfetten zugleich wagrechte Sproffen für die oberen Enden der Glastafeln, welche von Pfette zu Pfette reichen. (Vergl. den Sproffen-querfchnitt in Fig. 876, S. 304.)

Die ganze Glasfläche ift in diefem Falle kaskadenförmig geftaltet.

Fig. 933-

Fig- 934-

\l

Man kann aber auch, wie fchon gefagt wurde, dazu über- ^ gehen, die wagrechten Sproffen als Haupttragefproffen anzuordnen und die Nebenfproffen in die Richtung der Dachneigung

ca. 1/7 n. Gr.

zu legen. Derartige Conftructionen find befonders bei den Berliner Mu-feumsbauten durch Tiede in Anwendung gebracht worden ¹⁷²).

In Fig. 933 u. 934 ift die beim Deckenlichtfaale des Alten Mufeums in Berlin ausgeführte Sprofienanordnung angedeutet. Die wagrechten Sproffen, welche zugleich die Pfetten bilden, find aus zwei Winkeleifen hergeftellt, welche zwifchen fich eine Rinne aufnehmen; eine weitere wagrechte Rinne ift am oberen der beiden Winkeleifen aufgehängt und nimmt das Waffer von den Schweifswafferrinnen der aus einem Flacheifen mit Zinkblechumhüllung gebildeten Zwifchenfproffen auf.

Die obere wagrechte Rinne giefst ihr Waffer an den tiefften Punkten durch kleine Röhrchen in die zwifchen den Winkeleifen befindliche Rinne.

Bei der Dach-Conflruction des Berliner Kunftgewerbe-Mufeums find die wagrechten Sproffen ebenfalls die Haupttragefproffen. Sie find indefs in zweck-mäfsigerer Weife, als die wagrechten Sproffen des Alten Mufeums, aus zwei in verfchiedener Höhe liegenden E- Eifen gebildet, welche auf gufseifernen Schuhen, die auf dem fchmiedeeifernen Dache befeftigt find, ruhen (Fig. 935 bis 937). Die

in der Richtung der Dachneigung liegenden, aus Flacheifen und Zinkblech gebildeten Nebenfproffen find auf die Hauptfproffen gehängt, indem fie an ihren Enden entfpre-chend ausgeklinkt find. Die Glastafeln liegen ohne Kittverftrich auf den Zinkblechumhüllungen der 3 - und Flacheifen. Für Ab-

!/200 n- Gr.

Fig. 938.

'Sprosst.

(Zink oder

Kupfer.

Blei - Duldung.

SchieJer^^Ł

Um

Glas.

'Sprosse.

ft

7;

Deckung von Rendle (Syftem Simple¹⁵³). '(j. n. Gr.

U2) Siehe : Tiede, A. Ueber die Einrichtung eines Oberlichtfaales in der Bilder-Galerie des alten Mufeums zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 185.

‘Quer- Sprosse.

''Quer - Sprosse.

FA

Deckung von Rendle. (Syftem Acme I⁵³). '4 n. Gr.

führung des Schweifswaffers u. f. w. ift an allen den Witterungseinflüffen ausgefetzten Stellen durch Rinnenanordnungen geforgt. Die Rinnchen der in der Dachneigung liegenden Zwifchenfproffen münden in die wagrechten Rinnen der Haupttragefproffen, und diefe giefsen ihr Waffer in gröfsere, über den Bindern liegende Zinkrinnen.

Fig. 941

An verfchiedenen amerikanifchen und englifchen Glasdeckungs-Anordnungen find die tragenden Theile der wagrechten Sproffen aus Holz hergeftellt, welche für die Schweifswaffer-Abluhrung und Dichtung mit Metal Ifproffen armirt find. Bei der Conftruction von W. E. Rendle (Fig. 938 ¹⁵³) find die Metallfproffen aus Kupfer oder Zink hakenförmig gebildet und derart ausgefchnitten, dafs das von oben kommende Waffer ablaufen kann ; auch find diefelben mit Löchern verfehen, durch welche das Schweifswaffer von innen nach aufsen gelangen kann¹⁷³). In der Richtung der Dachneigung find keine Sproffen vorhanden. Hier überdecken fich die Tafeln um 20 bis 25cm.

Angeblich foll dies für die Dichtung genügen ; doch mufs es bezweifelt werden, dafs die Fugen gegen Schlagregen genügend dicht halten.

Bei dem Acme genannten Rendle ïchen Syfteme (Fig. 939 u. 940¹⁵³) dienen dagegen die wagrechten Sproffen nur in untergeordneterer Weife zum Tragen. Die Haupttragefproffen find aus Zink gebildet und liegen am unteren Ende auf den Holzpfetten auf, während fie am oberen Ende in diefelben eingekämmt find. Zwifchen den in ver-fchiedener Höhe geneigt liegenden Sproffen find dann auf den Pfetten ruhende wagrechte Sproffen aus Zink- oder Kupferblech eingefchaltet, welche zur Dichtung dienen und das Herabgleiten der Tafeln verhindern.

Will man bei eifernen wagrechten Sproffen das Abtropfen von Schweifswaffer

03) Siehe: La Jemaine des conflr. 1879—80, S. 402.

¹⁷ö Nach: Deutfehes Bauhandbuch. Bd. II, 1. Berlin 1880. S. 222.

3i9

in den darunter liegenden Raum ficher vermeiden, fo empfiehlt es lieh immer, die-felben mit Rinnenanordnungen zu verbinden, bezw. unterhalb derfelben befondere Rinnen anzubringen. Verfchiedene derartige Anordnungen zeigt Fig. 941 ¹⁷⁴).

d) Sonftige Einzelheiten.

353-

Ausbildung

des

Firftes.

Bei der Bildung des Firftes und der Traufe kommt es zunächft darauf an, dafs die Sproffen am oberen und unteren Ende in ficherer Weife befeftigt werden. Ferner ift an beiden Stellen eine fichere Dichtung gegen Schlagregen zu bewirken.

Die Abdeckung des Firftes wird meiftens durch eine Kappe aus Blech bewirkt. Es ift dann die Fuge zwifchen diefer und der Glasdeckung befonders zu fichera, auch für eine folide Verbindung der Kappe mit der fonftigen Dach-Conftruction Sorge zu tragen. Letzteres ift von befonderer Wichtigkeit, weil die Kappe den Einwirkungen des Windes befonders ausgefetzt ift. An der Traufe ift meiftens für eine genügende Dichtung der Fuge zwifchen der Glasfläche und der Dachrinne zu forgen.

Bei eifernen Dächern wird die Conftruction des Firftes verfchieden, je nachdem man eine oder zwei Firftpfetten anordnet. Im Folgenden follen zunächft einige Beifpiele für die Anordnung von zwei Firftpfetten gegeben werden.

a) Bei der in Fig. 942 ¹⁵³) dargeftellten Anordnung des Firftes über der Wagen-Reparatur-Werkftätte zu Leinhaufen find die Rinneneifen an den Stegen der die Pfetten bildenden E-Eifen derart befeftigt, dafs die oberen Flanfche der E-Eifen zugleich für die Dichtung zwifchen der Verglafung und dem Firfte dienen können. Die Firftdeckung ift durch eine Haube aus verzinktem Eifenblech gebildet, welche durch Niete an den oberen Flanfchen der E-Eifen befeftigt ift.

Fig. 942 l53).

Verzinkte* Eis entgeh

Q,

O \,'A

ausgefetzten Kappenbleches und der fonftigen Dach-Conftruction veranlafft die Lockerung der Befeftigungsniete für die Kappe.

ß) Zweckmäfsiger ift daher die in Fig. 943 angedeutete Anordnung vom Dache der Lackirwerkftätte auf demfelben Bahnhofe. Hier find die beiden Firftpfetten dicht an einander gelegt, und es ift die Kappe von verzinktem Eifenblech durch die Federn und Schrauben, welche die Glastafeln auf den Rinneneifen befeftigen, mit gehalten, fo dafs hierdurch eine Dichtung zwifchen der Kappe und der Glasdeckung erzielt wird. Es empfiehlt fich hierbei, die unteren Enden des Kappenbleches umzufalten, um eine gröfsere Steifigkeit an diefer Stelle zu erzielen und ein ficheres Anliegen des Bleches auf der Glastafel zu veranlaßen. Auch wird zur befferen Formhaltung des Bleches ganz zweckmäfsig über dem die C-Eifenpfetten verbindenden Flacheifen eine oben abgerundete Bohle geftreckt.

Die Herftellung der Kappe aus Zinkblech anftatt aus verzinktem Eifenblech empfiehlt fich weniger, weil erfteres bei Temperaturänderungen fich ftärker zu-fammenzieht, bezw. ausdehnt, als das Eifen und daher leichter ein Welligwerden der Kappe und damit das Entftehen einer Fuge zwifchen Kappe und Glastafel veranlafft, welche, wenn fie auch genügend regendicht ift, doch zum Eindringen von Flugfchnee Veranlaffung geben kann.

Y) Eine andere zweckmäfsige Anordnung zeigt Fig. 944, wodurch die Firft-Conftruction des Güter-fchuppens auf dem Bahnhof zu Bremen veranfchau-licht wird.

Fig. 943-

Ver zinkt Eiß enbl e di

Y/°

Sb

V20 n. Gr.

Fig. 944.

•Â°

¹llö n. Gr.

Ift nur eine Firftpfette vorhanden, fo geftaltet fich die Conftruction des Firftes etwas anders.

In Fig. 945 15 3) ift die einfchlägige Anordnung des Hallendaches auf der Kenfington - Station zu London dargeftellt. Im Firft ift ein 1-Eifen angeordnet, auf

Fig. 945 ¹⁵³).

r-Kitt.

Fig. 946.

Laufbreit

Kitt

//

¹15 n. Gr.

ca. ]/10 n. Gr.

deffen wagrechte Schenkel fich die Glasplatten legen. Die Dichtung ift mit Kitt-verftrich bewirkt.

Beim Verwaltungsgebäude auf dem Bahnhof zu Chemnitz (Fig. 946) ift der obere Flanfch des die Firftpfette bildenden I-Eifens zur Deckung der Kittdichtung benutzt.

Die Dichtung mittels Kitt-verftrichs an der den Wit-terungseinfliiffen befonders ausgefetzten Stelle empfiehlt fich indefs nicht. Zweck-mäfsig werden auch hier für die Dichtung Kappen von Blech verwendet. BeiRinnen-fproffen kann diefe Kappe wiederum durch die Federn und Schrauben der Vergla-k Ring gehalten werden. Ein m derartiges Beifpiel bietet die Firftanordnung des Güter-fchuppendaches aufdemBahn-hof zu Hannover (Fig. 947 ¹³³). Bei diefer Anordnung läfft man indefs zweckmäfsiger das Kappenblech bis unter die nächfte Feder reichen, fo dafs die Befeftigungsfchraube der Feder durch die Kappe geht, wie in Fig. 943

i:

AI

LÆ

IL

Fik..

Filz.

■Filz.

Mi

Wo JO. 7.

Glas, b

¹14 n. Gr.

Fig. 948 ¹⁵³).

gefchehen ift.

.Filz in Bhifoht.

I SS-SS-¹

Schnitt JT-TT.

~Glas.

Kitt.

Bei I-förmigen Sproffen ift die Bildung der Firftkappe defs-halb etwas umftändlicher, weil die Kappe die lothrechten Schenkel der 1-Eifen mit umfchliefsen mufs. Die Herftellung der Kappe aus verzinktem Eifenblech ift daher meiftens ausgefchloffen, und man mufs folche von Zinkblech oder Kupferblech, welches fich den Formeifen beffer anfchmiegt, wählen.

y4 n. Gr.

Fig. 949 ¹³³).

Bkckkappc

\ /*

-Firsti&nr.Ae/ 60. ćo.^

W)

Stift j.

Glasern m

Schnitt a-a.

*/4 n. Gr.

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

Bei der in Fig. 948 ¹⁵³) darge-ftellten Firftdichtung ift die Kappe durch lothrechte Schraubenbolzen mit dem am Firfte angeordneten Winkeleifen und durch Niete mit den lothrechten Schenkeln der Sproffen verbunden. Zur befferen Dichtung der wagrechten Fuge zwifchen Kappe und Glas ift hier ein mit Bleifolie umwickelter Filz-ftreifen eingelegt.

Die Firftdichtung der Bahn-fteighalle in Giefsen (Fig. 949 13 3) zeigt ein auf den Firft gelegtes Holzftück, welches durch Schrauben

Fig. 950 ¹⁵³).

an der Dach-Con-ftruction befeftigt und durch eine Blechkappe gedeckt ift.

Bei den Glasdächern für die Kuppel des Reichstags-haufes zu Berlin hat man am Firfte durch

eine Eifenplatte eine wagrechte Fläche gefchaffen, die mit Kupferblech eingedeckt ift.

Befondere Schwierigkeiten entftehen für die Dichtung des Firftes, wenn die beiderfeitigen Glasflächen nahezu wagrecht liegen, wie dies bei bogenförmigen Dächern der Fall ift, welche nicht mit aufgefetzten fägeförmigen Glasdachungen verfehen find.

Ein Beifpiel diefer Art bietet die Firftdichtung des Bahnhofes Alexanderplatz zu Berlin (Fig. 950¹⁵³). Die Rinnenfproffen find hier im Firfte durchgeführt. Die aus C-Eifen gebildete Firftpfette trägt mittels einer Anzahl Stützen aus Rundeifen zwei Winkeleifen, welche fleh etwa 5cm über die Dachfläche erheben und eine Kappe aus Kupferblech tragen, die fleh auf die Glastafeln legt.

Wird vollftändige Wafferdichtigkeit für entfprechende Fälle verlangt, fo ift es erforderlich, im Firfte durch Anordnung durchlaufender Rinnen für die Abführung des etwa eindringenden Waffers Sorge zu tragen. Ein einfehlägiges Beifpiel zeigt Fig. 951 15S).

Manchmal wird der Firft fo angeordnet, dafs durch denfelben eine Lüftung des Inneren erfolgen kann. Diefer Fall tritt befonders bei den Bahnhofshallen ein, bei welchen es auf eine vollftändige Dichtung weniger ankommt. Bei den ent-fprechenden Anordnungen mit kleinen Satteldächern wird zu diefem Zwecke häufig zwifchen Firftkappe und Ver-glafung ein lothrechter Streifen frei gelaffen, welcher zur Rauchabführung und Lüftung dient.

(Vergl. die betreffende Anordnung der Bahnfteighalle auf dem Bahnhofe zu Bremen in

Rinnrnsproiu.

-Qr

% n. Gr.

Qr,onm

Sih*in r-Ł

(oh"’-

1 FOx mit BUi rg mm umtvtittt.

Firstffctie.

Fig. 951 ¹⁵³).

R.

R.

Firstpfr-tte (Holz.)

¹li 11. Gr.

Fig. 952.

Fig- 955-)

Bei der Bahnhofshalle des

neuen Bahnhofes zu Cöln hat man, um eine wirkfame Lüftung im Hauptfirft der Halle zu erzielen, die fatteldachförmigen Glasdächer nicht über den Firft

¹!j2ö n. Gr.

der Halle hinweggeführt, fondern vor demfelben beiderfeits endigen laffen und hier durch einen laternenförmigen Auffatz eine wirkfame Lüftungsöffnung gefchaffen (Fig- 952).

Bei den englifchen und amerikanifchen Anordnungen ift die häufig im Firfte vorhandene Holzpfette meiftens mit Zink oder einem fonftigen Metallbleche bekleidet und diefe Bekleidung dann zur Dichtung benutzt. Ein Beifpiel diefer Art zeigt

Fig. 953 ¹⁵³)*

Zin k..

Fig. 953 ¹⁵³). Die Firftanordnungen bei anderen amerikanifchen und englifchen Syftemen find im unten genannten Werke¹⁷⁵) befprochen.

354-

Ausbildung

der

Traufe.

Die Conftruction der Traufe ift eine

-Leng ■ Sprosse

Glos.

-M

¹k n- Gr.

verfchiedene, je nachdem eine Rinne vorhanden ift oder nicht. Fehlt die Rinne, fo genügt es in vielen Fällen, die Glastafeln um ein genügendes Mafs über die lothrechte Wand zu verlängern, um die Fuge zwifchen der erfteren und der Verglafung, bezw. die Wand felbft gegen Schlagregen zu fichern. Ift eine Rinne vorhanden, fo mufs die Fuge zwifchen Rinne und Glasdecke gehörig gedichtet werden. Dies kann entweder in der Weife gefchehen, dafs man die Rinnenbleche an der betreffenden Seite bis unter die Verglafung treten läfft, oder dafs man zwifchen der Rinne und der Glasfläche ein befonderes Dichtungsblech einfügt.

Bei den Traufenanordnungen zwifchen den fattelförmigen Dachlichtern liegt gewöhnlich eine Dachrinne zwifchen den beiden, die Sproffeneifen tragenden Pfetten.

Fig. 954-

TI

klftdtr 3 mm. st.

\^-Filx mit Ht nm. BleXhülle.

Rohglas

t—I

'OTTO..

Rinnstütxa

.55.55.5

y~\

55 breit

r~\

mr

TTTTT

Rum haken>

%,5 n. Gr.

Die in Fig. 954 u. 955 angedeutete Conftruction des fattelförmigen Glasdaches der Bahnfteighalle auf dem Bahnhof zu Bremen zeigt einer-feits die Traufenanordnung beim Anfchlufs an das Wellblechdach, andererfeits die entfprechende Anordnung zwifchen den Satteldächern. Ueber dem Wellblechdache

ift eine Rinne angeordnet, welche auf Rinneneifen ruht, die an den Z-förmigen Sparren befeftigt find. Die Rinne zwifchen den Satteldächern liegt in den kaftenförmig gebildeten Sparren, ift aber ebenfalls in einen Rinnenhalter gelegt.

Ueber der letzteren Rinne ift durch Bohlen, welche durch Stützen getragen werden, die an den Sproffen befeftigt find, ein Lauffteg gebildet. Eine derartige Anordnung ift zu empfehlen, weil diefelbe das Begehen der Rinnen bei Dach-ausbefferungen u. f. w. verhindert; auch wird hierbei weniger leicht eine Verftopfung der Rinne durch Schnee eintreten.

Die Satteldachtraufen-Conftruction der Bahnfteig-halle zu Giefsen (Fig. 956 ¹³³) befitzt eine Kaftenrinne, welche in den aus zwei Winkeleifen gebildeten Sparren gelegt ift; zur Dichtung zwifchen Rinne und Glastafel ift ein befonderes Blech eingefügt , welches einerfeits durch einen Falz mit dem Blech der Rinne verbunden ift, andererfeits fich um ein Flacheifen legt, welches in der ganzen Länge des Daches durchläuft. Diefe Anordnung ift empfehlenswerther, als wenn fich das Rinnenblech felbft zur Dichtung gegen die Glastafel legt, da durch das durchlaufende Eifen eine ficherere Dichtung gewähr-leiftet wird.

1IÜ

/Wv

/Æ?7

ßf/öf

Bl'tä

~06S ■

f*

1

Äs

CO

CN

Bei Monumentalbauten hat man neuerdings manchmal die Rinne von Gufseifen hergeftellt. In Fig. 957 17b) ift eine gufseiferne Rinnen-Conftruction bei fattelförmi-gen Glasdächern der Berliner National-Galerie veranfchau-licht. Die Sproffen können dann unmittelbar an der auf einzelnen Böcken ruhenden, als Träger mitbenutzten Rinne befeftigt werden. Die Trennung der Trage-Conftruction von der Rinnen-Conftruction mufs indefs im Allgemeinen als zweckmäfsiger bezeichnet werden¹⁷⁶).

In Fig. 958 ift eine Glasbedachung mit einer Traufenanordnung unter Verwendung einer gufseifernen

EE3

'T

ï/oo n. Gr.

'oh

0/

■L-i

O,

Rinne und eines gufsei fernen Schuhes, welcher einerfeits zur Abdeckung der Oberfläche der Umfaflfungsmauer mitbenutzt ift, andererfeits die Sprofien-eifen von I-förmigem Querfchnitt aufnimmt, dargeftellt.

Ein befonderer Fall der Traufenanordnung ergiebt fleh ferner bei bogenförmigen Dächern, bei welchen man in Rückficht auf die Verfchieden-heit der Neigung der Glastafeln eine cascadenförmige Anordnung der gedeckten Fläche zur Ausführung gebracht hat. Ein Beifpiel diefer Art ift durch Fig. 959 veranfchaulicht.

Des Weiteren ergiebt fleh eine eigenartige Traufenanordnung, wenn das fteilere Glasdach fleh auf ein mit anderem Materiale gedecktes Dach von anderer Neigung fetzt. Bei dem betreffenden in Fig. 960 vorgeführten Beifpiele von der Lackir-Werkftätte in Leinhaufen find für die Dichtung des Anfchluffes befondere,

Schratt I -1

Zivischenrai

-GLis

Flacheiscn

5 O.O.

v'

ÜVO

\$o. 75• 7-

1/5 n. Gr.

'■Flacheisen $0.0.

Dichtungsblech

Fig. 957 ¹⁷⁶)-

ScMttAB

.0.55.

......ia,.

•~ł

0

rfh

FS

FFMFiZ.

Ço o Mi I j j| o cT)

!!

r-it,

ID

11

Ä

FF tu

1!

fegt X, Schnitt C D

gl

m

ffthNf

ati

Txrrrn-

IC

w

¹/loo, bezw. Vio n. Gr.

H

Fig. 958.

*

w

/

V

J

I

5%'

r:

\

i

<5=

1^-'

a

£

Z

jß

e

:

/

Z

7

/

«

7

I

■M

'À"-"

.3

SS

Vso, bezw. l/lO n. Gr.

Zinkblech

fr

^-0

o

w

■S'.

A

CfV^

V.....

u

.....»

•6S6

t

©

[

H

T

i

«

......oss1.

»

»

4

SaJB

■m

i

—

i.

%

//

»

%

0

-£h_

n

2

aus Zink geftanzte Dichtungsbleche verwendet, welche fich über die unten liegende Wellblechdeckung legen und daher im unteren Theile ebenfalls mit Wellen verfehen fein mtiffen, während das obere Ende in ein flaches Blech ausläuft, welches fleh um ein durchlaufendes , an den Rinnenfproffen be-feftigtes, dicht unter dem Glafe liegendes Flacheifen hakt.

!• /• • •"

>'

»>

x/20 n. Gr.

Beim Anfchluffe des Glasdaches an ein Pappdach anderer Neigung wird zweckmäfsig das Dichtungsblech zwifchen zwei Papplagen eingedeckt.

Fig. 961 zeigt eine Anordnung, bei welcher man fleh darauf befchränkt hat, die Dichtung zwifchen der Glasdeckung und der Deckung mit Falzziegeln aus verzinktem Eifenblech durch entfprechend geformte Blechftreifen, welche auf die mit Wulften verfehenen Tafeln genietet find und federnd fich gegen die Glastafeln legen follen, zu dichten. Zweckmäfsiger ift es aber jedenfalls, wie in Fig. 960, das obere Ende des Dichtungsftreifens um ein durchlaufendes Eifen zu biegen.

Fig. 961.

Fig. 962.

Fig. 963.

Kittfal 2 ■

Kupfer- yfß bak

Zinkblech

jj

■m

mlM

yi2,ö ¹¹ • Gr.

Auch die Anordnung in Fig. 962 ift weniger zweckmäfsig, weil hierbei noch eine befondere Dichtung am oberen Ende der Wellblechtafeln erforderlich wird.

Die Anordnung in Fig. 963 bezieht fich auf eine hölzerne Dach-Conftruction. Bei derfelben ift ein zugleich für die Schweifswaffer-Abführung dienendes, befonderes Dichtungsblech zwifchen der l-förmigen Sproffe und der Holzpfette angebracht.

Schliefst fich an die Traufe des Glasdaches ein Wellblechdach von gleicher Neigung an, fo hat man bisweilen die Rinneneifen in die Wellenthäler des Wellbleches gelegt, um den zu dichtenden Zwifchenraum möglichft eng zu halten. Eine folche Anordnung empfiehlt fich indefs nicht, weil man dann mit der Rinneneifen-entfernung von der Wellenentfernung der Wellblechdeckung abhängig ift.

Zweckmäfsiger ift es daher, die beiden Deckungen über einander zu legen und einerfeits die Traufe des Glasdaches, anclererfeits die obere Endigung der fonftigen

Deckung zu fichern. Ein entfprechen-des Beifpiel zeigt Fig. 96415 3), welches den Anfchlufs zwifchen Wellblech-und Glasdeckung vom Empfangsgebäude des Hauptbahnhofes zu Frankfurt a. M. darftellt.

Eine andere Anordnung bei einem Holzdache zeigt Fig. 965. Hier ift die obere Endigung des Wellblechs durch ein befonderes Formftück aus Blech gedichtet, über welches die Traufe des Glasdaches mit ziemlich weitem Ueberftande tritt.

Befondere Sorgfalt ift auch auf die Dichtung zwifchen der Glasdeckung und anderen Deckungen an den Seitenrändern der letzteren, in Deckungen, der Richtung der Dachneigung, zu verwenden. Fig. 966¹⁵³) zeigt, wie zwifchen Glas- und Wellblechdeckung eine derartige Dichtung in zweck-mäfsiger Weife auszuführen ift, indem man am Rande der Glasdeckung ein Winkeleifen, welches ein befonderes Dichtungsblech aufnimmt, legt.

Bei Rinnenfproffen kann man die Federn der Glasdeckung zur Befeftigung des anfchliefsenden Wellblechs, nöthigenfalls unter Anordnung von Zwifchenftücken, zur

355-

Seitlicher

Anfchlufs

der

Glasdeckung an andere

Fig. 965.

3 Jo

ii

Niet*6

'iVür 6

->- E Eisen Norm. Fr N? 6 %

f/or Pr N?!!.

% n. Gr.

Sclmittcä

Schnitt ai)

-;,A

\cl

\a

\o

l/io n. Gr.

Ausgleichung des Höhenunterfchiedes oder von unfymmetrifch geftalteten Befeftigungs-federn mitbenutzen (Fig. 967). Man kann hierbei das Wellblech in die Rinne hineinbiegen oder zweckmäfsiger auch hier, ähnlich wie bei der vorhin angedeuteten An-

Fig. 966 ¹⁵³).

Ordnung beim Frankfurter Empfangsgebäude, ein befonderes Dichtungsblech feitlich an die Wellblechtafel nieten.

Bei der in Fig. 965 angedeuteten Anordnung eines in einer Wellblechdeckung liegenden Dachlichtes bei einem hölzernen Dachftuhl ift durch Flölzer, welche mit Winkeleifen eingefafft find, ein befonderer Rahmen für das Dachlicht gebildet, welcher durch Blechformftlicke, die einerfeits über die Kittdichtung des Glasdaches, andererfeits über das Wellblech greifen, abgedeckt ift.

Beim Anfchluffe der Glasdeckung an lothrechte Mauern ordnet man für die Auflagerung der Sproffen zweckmäfsig am oberen Ende eine durchlaufende, an an lothrechte der Mauer durch Steinfehrauben zu befeftigende Pfette an und dichtet den Anfchlufs der Glasdeckung an die Mauer durch ein über die Glastafeln gelegtes Blech, welches

Glas.

c> o

Nüt 8 mm.

E-Eiscn Norm. Prof N?6 4.

I SS‘SS'6.

Jl3 n- Gr.

356.

Anfchlufs

Wände.

Fig. 967.

rfti

Ailz

Federstahl

t'4 n. Gr.

an der Mauer hoch gezogen und in diefelbe eingelaffen oder durch ein in die Mauer eingelaffenes fchmales Blech nochmals gedeckt und mittels Falzes befeftigt wird.

Fig. 968.

Blechkappe 230.2.

{=

Blech '

Ijolzcementdae)

Sehe

...

SrÖO.SO.7.

<50.50.7.

<2.00.8

Glas—

Fit*

iL

Federstahl

-rFlacheisen

FlacheisëF

357-

Giebel

abfchlufs.

.SSO

Auch läfft man wohl die Glastafeln unter ein Winkeleifen treten, über welches das Dichtungsblech in der Wand befeftigt ift.

Zur Herftellung der Dichtung des in der Dachneigung liegenden Anfchluffes des Glasdaches an lothrechte Wände legt man am einfachften die gewöhnliche, für das Glasdach verwendete Sproffe, bezw. bei JL-förmigen Sproßen ein entfprechendes Winkeleifen an der Mauer entlang und dichtet auch hier durch Blechftreifen, welche über die Sproßen greifen und an der Mauer hoch gezogen find.

Bei den aufgefetzten fattelförmigen Glasdächern ift ein befonderer Giebelabfchlufs herzuftellen. Meißens wird derfelbe als Blechwand gebildet, welche am äufserften Sproffeneifen, bezw. an einem Rahmenwerk aus Winkeleifen befeftigt wird. Ein Beifpiel diefer Art ift in Fig. 968 gegeben.

Fig. 969.

fr

tim

GO

\ .—I CD \ (P -4—'

i-

CD

1°L

Bä

'/.jOj bezw. 1/jo n. Gr.

Die einfchlägige Ausbildung für ein Dach mit hölzernem Sparrenwerk, bei welchem der Giebelabfchlufs durch Holzfchalung bewirkt wird, ift in Fig. 969 dar-geftellt.

358.

Anderweitige

Dichtungen.

Anderweitige Dichtungen an Glasdachungen, welche über die fonftigen Dachflächen herausgehoben find, bei Anwendung von Holz-Conftructionen zeigt Fig. 970.

Fig. 971 veranfchaulicht die Anordnung eines kleinen, aus der Dachfläche hervorgehobenen und mit einer Tafel abgedeckten Dachlichtes. Hier bieten die iiberftehenden Tafelenden befonders Angriffspunkte für Wind und Regen; fie find daher in entfprechender Weife zu fichern.

Vl5 n- Gr-

¹l30 n. Gr.

In Fig. 972¹⁷⁷) find die Dichtungen und Befefligungen an den Traufen, den oberen und feitlichen Rändern der ausgebauten Glasdächer über einigen Bilderfälen der Berliner National-Galerie, fo wie die zugehörige Sproffenanordnung dargeftellt.

Fig. 972¹⁷⁷).

rr

[3

1»

Tri!

Fig. 970.

Heigungl:40

fl

J/50) bezw. ¹/io n. Gr.

Fig. 971.

Kittfalz

„Wercj

ech

'.-i

V\ '

fei

1Z7

wm

Ai

r-vrÎBB::

/T*

1?

Ap

fei

Durch innere Rinnen an den verfchiedenen Rändern ift dafür geforgt, dafs Schweifswaffer, wie auch durch Sturmwirkung eingetriebenes Waffer nach aufsen geführt wird ¹⁷⁷).

Durch Fig. 973 find die entfprechenden Anordnungen bei Glasdächern, welche bei Umbauten des Alten Mufeums zu Berlin in Anwendung gekommen find, ver-anfchaulicht. Bei diefer Conftruction find Haupttragefproffen vorhanden, welche über den vorhandenen alten Holzfparren liegen und aus zwei hochkantig geftellten Flach-eifen gebildet find, die zwifchen fleh eine Zinkrinne tragen; ferner Zwifchen-fproffen, aus einem Flacheifen mit Zinkumhüllung beftehend, und endlich wagrechte Sproffen, welche mit Zinkumhüllung verfehen find und beiderfeits Rinnen tragen,

Fig- 973-

! :-i-y

Schnitt SL-"b

8Lr -1]

g-łi

8.87! ••

’i

-r

tf li

1"

Schnitt g-k

Schnitt e-f

S chnitt c-d

hpib

%50. bezw. V50 u. I/6 n. Gr.

wrn^Ęzg

die Schweifswaffer, bezw. durchgetriebenes Tagwaffer aufnehmen können. Die an den verfchiedenen Kanten der über die fonftige Dachfläche hinausgeführten Glasdeckung in Anwendung gebrachten Dichtungen und Sicherungen gehen aus den Abbildungen hervor.

In ähnlicher Weife find auch die entfprechenden Dichtungen bei den Dächern des neuen Reichstagshaufes zu Berlin ausgeführt. Bei den Glasdächern des örtlichen Hofes (Fig. 974) find für die aus der Dachfläche tretenden Glasdächer Kaften-anordnungen mit einem eifernen Rahmenwerk hergeftellt, welches die Sproffen und inneren Rinnen trägt und mit Holzbohlen umkleidet ift, die mit Kupferblech eingedeckt find. Auch die fonftigen Dichtungen an den Rändern find mittels Kupferblech bewirkt. Die Glastafeln treten hier nicht feitlich über die Ränder der Karten hinweg, fondera es befindet fleh am Rande des Dachlichtkaftens ein mit Kupfer eingedeckter Streifen.

Fig. 974.

.td*

»

Messmgmutter

IBleidicMum

/

9l

T^r

Tzr

a.-"b

SP

Bleiiichtan

‘BuCsUei

Ii

Biffer^

o

Ï:

jiÿ liii o

a>

Ë

o

8

l=G

ilii

hf

fBŁ

&

\

"A o

m

O

O

o

o

o

•J0 u S«1|T

\

o

O

'o

œil

,

o

o

i

1

b

%

Kiipferwsllbleoh.

Fig. 975-

--^==r

g^===s

il

il

Kupferwellbled! ■

JheMlŁohe

J/l5 n- Gr.

In Fig. 975 ift die Dichtung der Dachlichtkaften bei der Kuppel des Reichs-tagshaufes angedeutet; hier ift der Kaften mit Wellblech eingedeckt, und die Glasdeckung liegt tiefer als die Eindeckung des feitlichen Randes des Kaftens.

e) Befondere Einrichtungen bei Walm-, Zelt- und Sägedächern.

359-

Walmdächer.

Walmdächer mit Glasdeckungen führen zu ziemlich verwickelten Conftructionen ; man wird diefelben daher thunlichft zu vermeiden fuchen. Es giebt indéfs manche Fälle, in denen die Anordnung von Walmen nicht wohl zu umgehen ift. Beifpiels-weife geben die Enden der fattelförmigen Glasdächer, wenn man fie durch lothrechte Giebel wände abfchliefst, befonders für niedrigere Räume auch für das Innere einen unfchönen Eindruck. Es ift daher üblich, für Bahnfteighallen u. f. w. die fattelförmigen Glasdächer durch Walme abzufchliefsen. Auch bei fonftigen, aus Dachflächen herausgebauten Glasdächern verlangt fchon die äufsere Anficht des Gebäudes Walmausbildungen.

Die tragende Conftruction eines Walmdaches mit Glasdeckung entfpricht im Wefentlichen der gleichen Conftruction bei einem fonftigen Walmdach. Im Anfallpunkte treffen fich die Firftpfette und zwei Gratfparren; manchmal find nach dem-fełben auch noch zwei in den Satteldachflächen liegende Sproflen und unter Um-ftänden auch eine in der Walmfläche liegende Sprofle geführt.

Doch vermeidet man zweckmäfsig das Zufammenfiihren zu vieler Conftructions-theile im Anfallpunkte und läfft daher beffer die nächften Sproflen der Satteldachflächen etwas hinter dem Anfallpunkte an die Firftpfette treten ; auch umgeht man wohl das Herantreten der Sprofle in der Walmfläche durch Anordnung eines Wechfels. Ferner ftellt man zur Vermeidung des Schieffchnittes der Tafeln die Walmfproffen fchief. In Fig. 976 bis 981 find die verfchiedenen Arten der Anordnung bei einem kleineren Satteldache fchematifch dargeftellt. Die Anordnungen b, e und f find die empfehlenswertheren wegen der Vermeidung des Zufammenfchneidens der Sproflen im Anfallpunkte. Zur Vermeidung ftärkeren Verfchnittes und Bruches und zur Erzielung gleichmäfsiger Auflagerung der Tafeln empfiehlt es fleh immer, die Spitzen derfelben als befondere Stückchen mit einfachem Ueberfchube der an-fchliefsenden gröfseren Tafeln (ohne befondere Sprofle) einzufetzen.

Fig. 976.

Fig. 977.

Fig. 978-

Fig. 979.

Fig. 980.

Fig. 981.

1-Eifen hergeftellt,

Bei eifernen Dächern werden die Gratfproffen häufig und es dient dann das die Gratfproffe bildende JL-Eifen meiftens ohne Weiteres Auflagerung der Glastafeln. Da aber die Auflagerflächen den beiden fleh im Grate fchneidenden Glasebenen parallel fein mtiffen, fo ift es entweder nöthig, die Schenkel des J.-Eifens entfprechend zu biegen oder die Schräge für das Auflagei

aus

zur

durch Kitt herzuftellen.

Die Gratfparren werden wohl auch aus I-Eifen hergeftellt. Zur Auflagerung der Glastafeln befeftigt man dann zweckmäfsig am hlanfch fchiefwinkelige Winkel-eifen mit den Dachflächen entlprechend geneigten Schenkeln und dichtet den Grat

durch übergelegte Zinkkappen.

Zur Vermeidung der Schwierigkeiten bei der Bildung der entfprechend den

bei neueren Ausführungen die Grat-

man

Dachflächen geneigten Auflagerflächen hat fproffen vielfach aus zwei Winkeleifen gebildet, welche fo gelegt find, dafs ein Flanfch je eines Winkeleifens mit einer Dachfläche parallel liegt und fo ein zweckentfprechendes

î

ni

n

br

53 i -

■A

L

sr*z

i

Pfette.

irjf

/A

I

1É

s

t

s

q ob wst^emj^;

Grundriss.

I*

S»

DM

!

I

9*

1

Seitenansicht.

'-:■

r“

$>

v?

!

■v

F

'0^50

\

yof-oC j

;

RT/

J t>n,

ł

;

Glas, 6

Schnitt 11-u.

?

f

£

l

I

t

{m--

f

V>

i

Verzinktes Eisenblech,

fr

s------a

[30.30.6.

1'₃0, bezw. \ n. Gr.

L=

U

î

jr

al

r

T

3j

+

I

1

Fig. 982 ¹⁵³).

Knotenblech. 6

te

■?

?

i

1

i

i

Blechkappe.

m

MM

I

,.^FN

#

W

%

Knotenblech

t«

<■

ç»

’Tl^fnauSqo

I

“S

Anfalls punkt,

r

W

\$-

%

%

fi

M

Auflager für die Glastafeln diefer Fläche bildet. Ueber die beiden frei flehenden Flanfche wird dann ein Dichtungsblech gezogen, welches unter Umftänden auch zugleich zur Dichtung der fich am Grate bildenden Fuge zwifchen Glastafel und Grat-fproffe dient.

Die Befeftigung der Schiftfproffen an der Gratfproffe ift am einfachften, wenn die erfteren aus JL-Eifen beftehen, Bei J.-förmigen Gratfproffen fchneidet man dann die Flanfche der Schiftfproffen aus und vernietet die Stege mit einander. Be-fteht die Gratfproffe aus zwei Winkeleifen, welche durch ein Verbindungsblech verbunden find, fo wird letzteres zur Befeftigung der Schiftfproffen verwendet ; anderenfalls werden Knotenbleche zur Befeftigung benutzt. Bei Schiftfproffen aus Rinnen-eifen kommen vorteilhafter Weife zur Befeftigung gleichfalls Knotenbleche in Anwendung.

Befteht die Gratfproffe aus zwei Winkeleifen, welche durch ein durchlaufendes Blech verbunden find, fo kann letzteres zur Befeftigung der Gratfproffe an der Firftpfette dienen ; anderenfalls find auch hierfür Knotenbleche erforderlich.

Für die Bildung des Anfallpunktes werden bei ganz kleinen Dächern und I-förmigen Firftpfetten und Sproffen einfach die entfprechend gebogenen Stege der 1-Eifen mit einander vernietet. Bei etwas gröfseren Dächern erfolgt die Verbindung mit Zuhilfenahme entfprechend gebogener Knotenbleche. Bei grofsen Dächern und anderen Sproffenformen wendet man zur Verbindung meift befondere Schuh-Con-ftructionen aus Gufseifen an, in welchen die verfchiedenen am Anfallpunkte zu-fammenlaufenden Sproffen ihr Auflager finden.

Ein weiteres Eingehen auf die Einzelheiten der verfchiedenen bei Walmdächern in Betracht kommenden Conftructionen würde den Rahmen des vorliegenden Heftes erheblich überfchreiten. Es kann in diefer Beziehung auf die eingehenden Darlegungen des unten genannten Werkes ¹⁷⁸) verwiefen werden; in demfelben find auch über die Berechnung der verfchiedenen Conftructionstheile die erforderlichen Angaben gemacht. Im Folgenden wollen wir uns darauf befchränken, an einem Bei-fpiele. die im Vorhergehenden im Allgemeinen befprochenen Anordnungen zu zeigen.

In Fig. 982 ¹⁵³) ift die Anordnung des Walmdaches bei den fattelförmigen Glasdächern der Bahnfteighalle zu Giefsen veranfchaulicht. Die Gratfproffen find aus zwei Winkeleifen gebildet; die übrigen Sproffen beftehen aus 1-Eifen mit Schweifs-wafferrinnen. Im Firfte des Satteldaches liegt mit dem rechten Winkel nach oben ein Winkeleifen als Firftpfette. Mit diefem Winkeleifen konnten diejenigen Winkeleifen der Gratfproffen, von welchen ein Schenkel parallel der Satteldachfläche liegt, unmittelbar vernietet werden. Die anderen Winkeleifen der Gratfproffen, welche je einen zur Walmdachfläche parallelen Schenkel zeigen, find durch Knotenbleche an die nächften Sproffen des Satteldaches angefchloffen. Der Anfallpunkt ift durch eine Blechkappe abgedeckt ; auch ift in der in der Abbildung genauer angegebenen Weife durch Formftiicke aus Blech die Dichtung zwifchen Wellblechdachung und den Traufen der Walmflächen bewirkt.

Beim Zeltdache wird für die Bildung des Anfallpunktes zur Verbindung der hier zufammentretenden Sproffen entweder ein Knotenblech angeordnet, welches zu-fammengebogen die Oberfläche einer Pyramide bildet, auf welche die einzelnen Sproffen genietet werden, oder man wendet gufs-, bezw. fchmiedeeiferne Schuh-Con-ftructionen, welche die verfchiedenen Sproffen zufammenfaffen, an.

US) Landsberg, a. a. O.

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

22

360.

Zeltdächer.

Knotenblech.

abgrwiehełt.

^5 n. Gr.

An die Gratfproffen find zur Aufnahme der Glastafeln fchief-winkelige Winkeleifen genietet.

an-

Die Befeftigung der Glastafeln auf den Gratfproffen erfolgt durch Federn. Um das Dach ift ein Schutzgitter geführt, deffen Befeftigung in der Abbildung gegeben ift.

361.

Sägedächer.

Zweckmäfsiger als die Befeftigung durch einen gufseifernen Schuh, bezw. eine Büchfe ift die Befeftigung in der in Fig. 983 angedeuteten Weife vermittels eines gebogenen Knotenbleches¹⁷⁹). Die obere Dichtung kann hier durch eine in folider Weife zu befeftigende Kappe bewirkt werden.

In Fig. 984 ift die Gefammt-anordnung eines Zeltdaches mit Glasdeckung beim Empfangsgebäude des Bahnhofes zu Hannover dargeftellt. Die tragende Dach-Conftruction ift hier aus Holz her-geftellt. Zur Unterftützung des Anfallpunktes dient eine Holzfäule, welche vom Dachgebälke getragen wird und an ihrem oberen Ende einen gufseifernen Schuh trägt, welcher im unteren Theile einen quadratifchen Querfchnitt hat und im oberen Theile in eine achtfeitige Pyramide übergeht, auf deren Seitenflächen die aus 1-Eifen gebildeten Gratfproffen und die aus Rinneneifen beftehenden Zwifchen-fproffen durch Schrauben befeftigt find.

■ X~J>L - - ■

■Glas

Bhch, 7

[135 F

o\

.0

+ + V

Futter> + bläh.

-di

— -ji

/o

/o

°/

Bei Säge- oder Shed-Dächern kann die Verglafung entweder in der Art und Weife, wie bei den fonftigen Glasdächern befchrieben ift, hergeftellt werden, oder in Rückficht auf die fteile Neigung mehr als Fenfteranordnung. Manchmal kommt zum befferen Schutze gegen die Temperatur der äufseren Luft, fo wie gegen Staub u. f. w. auch eine doppelte Verglafung zur Ausführung. Es ift dann zweckmäfsig, die innere Verglafung als Fenfter anzuordnen, damit der etwa zwifchen den beiden Glasflächen fich fammelnde Staub entfernt werden kann.

Ein Beifpiel diefer Art ift in Fig. 985 für die hölzerne Dach-Conftruction des Fabrikgebäudes der Wollwäfcherei in Döhren bei Hannover veranfchaulicht.

Man hat indefs wohl auch beide Glasflächen mit fefter Verglafung ausgeführt,

(

n

)

m

Wfo

i _ |g

(

■ :

0

'lîD, bezw. 1/4 n. Gr.

Fig. 984.

uf

r

WZ

|ZinliblechN2l2

•I

fr

fiahmstiick

T*

4

4

n

u

f

i

a

I

I

i

Ff“

JL

y.

i

o

-4

ca. ]|₅₀ n. Gr.

Fig. 985.

ca. !/io n. Gr.

wie bei der in Fig. 986 angedeuteten Anordnung eines franzöfifchen Sägedaches. Hier find aus Rahmenwerk und Sproffen beftehende Fenfter hergeftellt und be-fondere an der Dach-Conftruction befeftigte Schuhe aus Gufseifen angebracht, 'in welche fich die Rahmen am unteren Ende legen.

Diefe Schuhe geftaltet man dann zweckmäfsig fo, dafs fie mit zur Herftellung der Dichtung der Fuge zwifchen der Glasfläche und der unter derfelben liegenden undurchfichtigen Deckungsfläche dienen können.

Fig. 986.

Eine andere Art der Anordnung ift in Fig. 987

o°

dargeftellt.

Die wagrechten Fugen werden trotz der meiftens fehr fteilen Neigungen der Dachflächen, wenn man die Glasflächen als gewöhnliches Glasdach — nicht als Fenfter — anordnet, am zweck-mäfsigften mit Ueberdeckung verfehen, wobei man nöthigenfalls eine Schweifswafferrinne anbringt, welche zugleich das Abgleiten der Tafeln durch entfprechende Anfätze verhindert.

Man hat in Rückficht auf die Erleichterung des Dichthaltens durch die fteile Neigung auch wohl die Tafeln ftumpf auf einander gefetzt und die wagrechte Fuge durch befondere Ueberdeckung mit einer Blechfchiene mit einer Schweifswafferrinne gedichtet; doch erfcheint eine derartige Anordnung weniger empfehlenswerth.

Bei fenfterartiger Anordnung der Verglafung dichtet man die wagrechte Fuge beften durch eine wagrechte Sproffe aus Sproffen- oder i-Eifen.

am

⁰ o°

¹/20» bezw. i/iü n. Gr.

34i

Fig. 987.

3>

. ZinWiledh.1 YjussasffiSj!

1/2001 bezw. 1/25 n. Gr.

f) Schutzvorkehrungen und Lüftungseinrichtungen.

362.

Verhinderung

des

Betretens

der

Glasflächen.

Bei der Berechnung der Glasftärken ift bereits darauf aufmerkfam gemacht, dafs nur bei aufsergewöhnlicher Stärke der Glastafeln diefelben das Gewicht eines Menfchen nebft Arbeitsgeräth mit Sicherheit tragen können. Es ift daher für gewöhnlich erforderlich, befondere Einrichtungen zu treffen, durch welche die Ausführung der erforderlichen Ausbefferungen ohne Betreten der Glasfläche ermöglicht wird.

Bei den fchmalen, fatteldachförmigen Glasdächern kann die Ausbefferung von der Dachrinne aus bewirkt werden, welche zu diefem Zwecke, um ein Begehen der Rinne zu vermeiden, mit einer Bohle abgedeckt wird (flehe Fig. 955, S. 324). Bei breiteren und Heilen Glasdächern fleht man wohl Leitern vor, welche am Firft be-feftigt werden. Zur befferen Beteiligung der Leitern kann man in 20 bis 30 cm Entfernung von der Glasfläche Schienen anordnen, an welchen die mit Haken ver-fehenen Leitern oder Bretter aufgehängt werden. Diefe Schienen können, wie in Fig. 988 ¹⁵³) angedeutet, durch befondere Verbindungsftücke in einfacher Weife mit den lothrechten Schenkeln der I-förmigen und kreuzförmigen Sproffen verbunden werden.

Einfacher ift noch die in Fig. 989 angedeutete Anordnung bei den Glasdächern des neuen Empfangsgebäudes zu Cöln, bei welchen über der Glasfläche eine Anzahl Winkeleifen gelegt ift, welche einfach durch Winkeleifenlappen an den lothrechten Schenkeln der 1-Eifen beteiligt find.

•r\J

Rundeisen Uber dem First

A

dtf

(--JO

Fig. 988 ¹⁵³).

ji

■ I4.0 -■

1/45, bezw. ¹l5 n. Gr.

Manchmal hat man durch vollftändige äufsere Treppenanlagen und Galerien die Glasdächer zugänglich gemacht; ein Beifpiel diefer Art ift das Glasdach im Gebäude der Banque de France zu Paris¹⁸⁰). Auch find bisweilen fahlbare Leitern

Fig. 989.

Querfchnitt ab. lk n. Gr.

r"

V'

W. W.i

vs

ąy\

T te- A yr~‘ j :<

".■llolzcernańdncl^rj

/A

TwWZ

OT

•A-

s=

r"

OT

Schnitt P-O

tet

•teP

te\\

'betoenUche, ïïrbinduna für

Temper<ituroero.naer:i rujr^JĄ

te/

te

te,/

'OT

ii

te

<X\

Schnitt J-K. /

/ 9r

PB-* C

£7

.OT

o' '

te

te

,/

te

OT

OT

OT

OTOT

W§

OT

^te

OT

OT

te

OT

HZ—te-

OTOTr

tetedOT

te

te

_____560

•te

/■

.y.

te-

Pr»

TI

Zu S. 343.

Schnitt A-B.C-D

teł!

öx

Msfw

1'P

. • Itetei

teh|

i t i K

Schnitt E-F.G-H. ~m fffàn

z. Glon

\W

■O

_____V

Obere Ansicht nach Q-R

Schnitt V-VI

EB \

''O

\l

226.

OT

źli

p\

O/

O/

ZUÊ3J

r___:

Sa

il

foj

_____n

gj.»/

r- w^vStahlfeder

//' ' G las

Schnitt VH-\TH

. ipra

OTÉPOT

rr

i «

M'

1560___________•':

dr

i:

II

\

ii

li

!.

WE

I,

Schnitt d. Kettenrolle.

j;ą:

te

Wsä

te w/

ćt!

(O)

: Jitói

JO

ot

22

■'te

?.

11A

CBisen N?5 1

,125 ..je—...300-

Ol O o

4\

Stahlfeder

Filx

TZZZZZZZZZZzfilCLS

Auć

'Humboldt Mnneisen JV93Z

ki

Schnitt U-V.W-X

ATf

□i

@1

36

I)

!>

Schnitt L-M

623

Ę> li

te¹-*

S’chnijtt a-b.

zzn.GlxiS

mJ

Schnitt I-ÏÏ

.-t

yt5.25.'h

_Ate

i

dl

’î

J'oo

%s

\b

Unter sicht

der

.630

Schnitt c-cl.'

Schnitt m-W

Drehachse.

\C

!te

Dte. C

3;

Schnitt und Ansicht des Hebels S-T .

30 kL

70-*

■kl

£d

II

!ÜI

¹/l2>5 bezw. >(5 n. Gr.

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

Lüftungsklappe im Dache des Güterfchuppens auf

dem Bahnhof zu Bremen.

Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.

zu Hannover 1892, Bl. 25.

u. Ing.-Vereins

angeordnet, welche mittels Rollen auf über der Glasfläche befehligten Rundeifen-fchienen fleh bewegen. (Siehe über diefen Gegenftand auch Art. 422 ¹⁸ *).

Um das Herabfallen etwa zerbrochener Glastafeln zu verhüten, werden unter den Glasflächen bisweilen Drahtnetze von etwa 5cm Mafchenweite, welche in Rahmen aus Rundeifen gefpannt find, angebracht. Die Rahmen werden am beften fo lang gemacht, dafs fle von Pfette zu Pfette reichen und an diefen befeftigt werden können. Derartige Drahtnetze find überflüffig, fobald man zur Verwendung des Siemens ichen Drahtglafes übergeht (vergl. Art. 325, S. 292).

Früher hat man häufiger über der Glasdecke engmafchigere Drahtnetze angebracht, um Befchädigungen der Glastafeln durch Hagelfchlag zu verhüten. Bei neueren Ausführungen kommen indefs derartige äufsere Hagelgitter nur feiten vor, da die Erfahrung gezeigt hat, dafs die jetzt meiftens für gröfsere Glasdachungen verwendeten Rohglastafeln von 5 bis 6 den genügenden Widerftand gegen Zerbrechen bieten.

Manchmal kommt es darauf an, zur befferen Lüftung der unterliegenden Räume einzelne Theile der Glasdachung als Lüftungsklappen auszubilden. Ein Beifpiel diefer Art veranfchaulicht die neben flehende Tafel. Wie die Abbildungen zeigen, werden derartige Anordnungen ziemlich verwickelt; man wird diefelben daher, wenn irgend möglich, zu vermeiden fuchen und die etwa erforderlichen Lüftungseinrichtungen in anderer Weife anordnen.

Schutz

gegen

Hagelfchlag

etc.

mm

Dicke auch bei ftärkerem Hagelwetter

3⁶4-

Lüftungs

einrichtungen.

Literatur

über »Verglaste Dächer und Dachlichter«.

KÜMMRITZ. Fenfter zu einem einfallenden Lichte ohne Verkittung der Glasfcheiben. Zeitfc’nr. f. Bauw.

1854, S. 75.

Mémoires fur les confiructions en verre. Revue gén. de l’arch. 1854, S. 204.

Oberlicht über einem Treppenraum in Stylów (Vorpommern). Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1864, S. 97.

Ueber wafferdichte Glasdachungen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1866, S. 60.

Bolzano's wafferdichte Glasdachungen ohne Oeikitt. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1867, S. 146. Satteldachartig conftruirte Oberlichtfenfter. Zeitfchr. f. Bauw. 1868, S. 323.

Glasdächer wafferdicht zu machen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1869, S. 173.

Cour couverte dit bâtiment de la fociété Liniere a Paris. Nouv. annales de la confi. 1873, S. 77-Oberlichtkonftruktion von R. Kohn in Berlin. Deutfche Bauz. 1874, S. 317.

Roussel. Comble vitré de la grande falle des recettes de la banque de France. Notiv. annales de la confi. 1874, S. 43.

Cour vitré avec lanterne f tir élevée. Nouv. annales de la confi. 1878, S. 14.

Dupuis, A. Vitrage potir toiture. La femaine des confi., Jahrg. 4, S. 402.

Schwering. lieber die Biegungs-Fettigkeit des Glafes mit Rückficht auf die Konftruktion von Glas-bedachungen. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1880, S. 69.

Rendlés new patent t>Acmei glacing. Builder, Bd. 39, S. 425.

Neue Bedachungsprofile. Syftem ScHlNZ & Bär. Eifenb., Bd. 15, S. 107.

Schwering. Die Konftruktion der Glas-Bedachungen. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1881, S. 213.

Fletcher s patent metal fubfiitute for putty. Building news, Bd. 40, S. 230.

Fletcher s ftibfiitute for putty. Engineer, Bd. 51, S. 201.

HelliweU’s fyfient of glazing. Iron, Bd. 18, S. 480.

L.-A. Barré. Comble vitré otivrant une cour. La femaine des confi., Jahrg. 7, S. 474.

Verglafungen ohne Kitt. Baugwks.-Ztg. 1883, S. 544.

Oberlicht-Conftruction. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 244.

Ateliers de Mr. Mors a Grenelle. Monit, des arch. 1883, PL 84.

Eindeckung von Glasdächern. Baugwks.-Ztg. 1884, S. 19.

Rendle’fche Patent-Verglafung. Baugwks.-Ztg. 1884, S. 36.

Neue Glaseindeckung. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1884, S. 98, 105.

Göller. Ueber Glasbedachung mit befonderer Berückfichtigung eines patentirten neuen Syftems. Deutfche Bauz. 1885, S. 154. Wochbl. f. Baukde. 1885, S. 134.

Göller. Vortrag über die Glasbedachung, mit Erklärung eines patentirten neuen Syftems. Verfamml.-Ber. d. Württemb. Ver. f. Baukde. 1885, Heft 1, S. 15.

Combles et pans vitrés. La femaine des confl., Jahrg. 10, S. 245.

Landsberg, Th. Die Glas- und Wellblechdeckung der eifernen Dächer. Darmftadt 1887. Glas-Bedachungen nach dem Syftem von H. Schäfer. Deutfche Bauz. 1889, S. 12.

Beyer. Oberlichte ohne Schweifswafferrinnen. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 214.

40. Kapitel.

Maffive Steindächer.

Von Erwin Marx.

365-

Abgrenzung

des

Unter maffiven Steindächern follen im Vorliegenden folche Bedachungen von Gebäuden verftanden werden, bei denen der Stein nicht als Behang eines aus irgend einem Gegenftandes. Material hergeftellten Dachgerüftes, wie z. B. bei den Schiefer- und Ziegeldächern, auftritt, fondera wo er zugleich das Dachgerüft bildet oder in der Form von Werk-ftücken oder dicken Platten verwendet wird. Der Begriff Stein wäre hier allerdings in weiterem Sinne aufzufaffen, alfo der Beton miteinzufchliefsen. Der letztere, fo wie viele aus kleinen oder grofsen Steinen gemauerte Dächer, wie z. B. Kuppeln, werden jedoch häufig mit einer Schutzdecke aus anderem Material, wie Putz, Metallblech, Schiefer-, Ziegel- oder Steinplattenbelag verfehen. Sie find hier nur anzuführen, zumal deren Conftruction entweder derjenigen der hier abzuhandelnden nackten Steindächer in der Hauptfache entfpricht oder bei Befprechung der Gewölbe (in Theil III, Band 2, Heft 3 diefes »Handbuches«, unter B) ihre Erledigung gefunden hat. Aber auch die eigentlichen Steindächer felbft haben vielfach nur ge-fchichtliches Intereffe oder werden des befonderen Bauftils wegen verwendet, fo dafs hier nicht viel mehr als ein Ueberblick über die betreffenden Conftructionen geboten werden foll und auf die Befprechungen an anderen Stellen diefes »Handbuches« verwiefen werden kann.

366.

Gefchicht-

liches.

Die Verwendung von Steinbedachungen im angedeuteten Sinne ift eine fehr alte. Wir finden fie in den Kuppeldächern der affyrifchen Wohnhäufer und in der aus an einander gelehnten Steinplatten gebildeten Ueberdeckung des uralten Apollo-Heiligthums auf der Infel Delos¹). Ja, die Pyramiden des alten ägyptifchen Reiches können hierher gerechnet werden, wenn wir fie als Ueberdeckung der in denfelben enthaltenen, im Verhältnifs zu ihnen allerdings verfchwindend kleinen Kammern betrachten. Die Pyramiden des erften thebanifchen Reiches, von denen die älteften die von Abydos find, gehören entfchieden hierher ²).

Beifpiele aus fpät-griechifcher Zeit bieten das Lyyilrates-Denkmal und der- Thurm der Winde in Athen. Bei den römifchen Grofs-Conftructionen waren Gewölbe und Dach identifch; ein befonderes Schutzdach wurde über diefen nicht ausgeführt³). An fyrifchen Grabdenkmälern aus den erften Jahrhunderten

unferer Zeitrechnung finden fich aus Quadern hergeftellte Pyramiden- und Kuppel-Steindächer ¹⁸⁵). Dafs die Byzantiner ihre zahlreichen Steinkuppeln in ihrer Conftructionsform fichtbar liefsen, wohl häufig durch Bleiblech gefchützt, ift bekannt, eben fo, dafs die Perfer, Türken und Araber den gleichen Grundfatz verfolgten. Auf die mitunter äufserlich reich mit eingemeifseltem Ornament verfehenen Plaufteinkuppeln der letzteren mag befonders aufmerkfam gemacht werden ¹⁸⁶), desgleichen auf die aus einem einzigen mächtigen Blocke gebildete Kuppeldecke vom Grabmal des Theodorich in Ravenna.

Aus dem Mittelalter haben fich zahlreiche fteinerne Thurmdächer in mannigfaltigen Formen aus Hauftein und Backftein erhalten. Aus romanifcher Zeit erwähnen wir den gefchweiften Helm des Glocken-thurmes von Saint-Front zu Périgueux und verweifen auf die vielen fteinernen Sattel-, Chor- und Thurmdächer der Kirchen des füdlichen Frankreichs, fo wie auf die Kuppelthtirme Rheinheffens. Aus der Zeit des Ueberganges zur Gothik flammen die Kegelhelme der Rundthürme vom Dom zu Worms, die Pyramidenhelme der St. Blafius-YJvc<Sc\& zu Mühlhaufen i. Th., diejenigen der Abteikirche zu Grofs-Comburg u. f. w. Die gothifchen maffiven und durchbrochenen Steinhelme find fo zahlreich , dafs keine hier befonders genannt zu werden brauchen.

St. Peter hat Bleideckung über Rippen und Wölbflächen¹⁸⁸);

von

Die Renaiffance hat koloffale Steindächer, wie die Kuppeln von St. Peter in Rom und des Domes zu Florenz gefchaffen, und auch das XVIII. Jahrhundert fteht nicht zurück, wie die Kuppel der Frauenkirche in Dresden beweist. Bei der Florentiner Kuppel find die äufseren Rippen von fichtbarem Plau-flein , die zwifchen ihnen befindlichen Wölbflächen mit flachen italienifchen Thonziegeln , wahrfcheinlich in Mörtel, eingedeckt¹⁸⁷). Die Kuppel die Dresdner Kuppel zeigt das Quaderwerk unverhüllt.

367.

Form.

368.

Material.

Wie fchon aus den vorftehenden gefchichtlichen Bemerkungen hervorgeht, ift die Form der maffiven Steindächer eine mannigfaltige. Man kann fagen, dafs alle Dachformen, wie fie mit Hilfe von Holzgerüften hergeftellt werden, auch in Stein ausgeführt worden find. Es finden fich Sattel-, Pult-, Walm-, Manfarde-Dächer¹⁸⁹), Zelt-, Pyramiden-, Kegeldächer, Kuppeln und gefchweifte Hauben, fo wie die Verbindungen der verfchiedenen Formen. Die Barock-Zeit hat namentlich in letzteren eben fo viel in Stein geleiftet wie in Holz. Jetzt find es befonders fchlanke Thurmhelme, die man in fichtbar bleibendem Steinwerk ausführt. Auch die durchbrochenen Helme müffen hierher gerechnet werden, obgleich fie eigentlich nur monumentale Bekrönungen find, die unter fich ein wirkliches Dach zum Schutz des Thurminneren nöthig haben.

Als Material für die Herftellung der Steindächer werden Haufteine in der Ge-ftalt von Quadern, Wölbfteinen, Steinplatten oder in einer der befonderen Stellung entfprechenden Form verwendet, ferner Backfteine, Beton und Cementfteine. Während kein Zweifel vorhanden ift, dafs gute, wetterbeftändige Haufteine und Backfteine fowohl im Stoff, als in Hinficht auf Monumentalität hierfür geeignet find, ift man über die Eignung des Betons nach beiden Richtungen hin verfchiedener Anficht¹⁹⁰). Sicher dürfte fein, dafs ein mit Cementputz überzogener Beton im Ausfehen den anderen Steinmaterialien nachfteht und leicht Riffe bekommt, die eine Abdeckung mit einem anderen Schutzmaterial nöthig machen, während dadurch die dem Cement wünfchenswerthe dauernde Zuführung von Feuchtigkeit verhindert wird.

Für Bedürfnifsbauten werden in neuerer Zeit, ihres geringen Gewichtes wegen, auch Dächer in Monier-Qonftruction hergeftellt⁴).

¹⁸⁵)    Siehe: Ebenda!., Band 3, erfte Hälfte (Art. 4, S. 14).

1⁸⁶)    Siehe: Ebenda!., Band 3, zweite Hälfte (Art. 36, S. 42).

181) Vergl. : Durm. J. Zwei Grofsconftructionen der italienifchen Renaiffance. Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 364.

1⁸⁸)    Siehe: Ebendaf., S. 493.

189)    Einen Vorfchlag zur Herftellung des unteren Theiles von Manfarden-Dächern aus Backfteinen flehe in: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1880, S. 161.

190)    Einen Meinungsaustaufch hierüber flehe: Deutfche Bauz. 1884, S. 351, 362, 384, 399, 419, 508, 627; 1886,

S. 84, 524, 547.

Beton- und, Momer - Conftructionen haben den Vortheil, dafs fie keine Fugen befitzen, der allerdings durch die erwähnte Möglichkeit des Eintretens von Riffen beeinträchtigt wird. Bei den Stein-Conftructionen dagegen find zahlreiche Fugen vorhanden, die den Eintritt der Feuchtigkeit geflatten, wenn fie davor nicht gefchützt werden. Am zahlreichften find diefe Fugen beim Backfteinmauerwerk, und diefes ift daher für die Bildung von Steindächern gegen den Hauftein im Nachtheil⁵). Zum Dichten der Fugen wird in der Regel Mörtel benutzt, der aufserdem beim Backfteinmauerwerk der Verbindung wegen nicht zu entbehren ift. Da vom Schutz des Mauerwerkes vor Durchfeuchtung der dauernde Beftand der Steindächer fehr abhängig ift, fo mufs defshalb bei diefen ganz befondere Sorgfalt auf die richtige Wahl des Mörtels verwendet werden. Sehr häufig benutzt man Cement-Mörtel. Es ift aber fehr fraglich, ob dies richtig ift. Unterfuchungen des Cementes auf feine Luftbeftändigkeit werden noch feiten angeftellt, und diefe ift bei der luftigen Lage der Steindächer, die das rafche Austrocknen begünftigt, ganz befonders erforderlich. Im Allgemeinen dürfte daher die Anwendung von Kalk-Cement-Mörtel oder von Kalkmörtel in nicht zu dünnen Schichten vorzuziehen fein.

369-

Conftructions-

weifen.

Die maffiven Steindächer werden nach zweierlei Weifen conftruirt. Entweder bildet bei ihnen die Dachhaut zugleich die tragende Conftruction, wie dies bei den Zelt-, Pyramiden-, Kegel- und Kuppeldächern der Fall ift, oder es wird diefelbe durch ein Gewölbe oder durch ein mit Hilfe von Bogen hergeftelltes Steingeriift getragen, was bei den Sattel-, Pult- und Chordächern die Regel bildet, wenn nicht Beton- oder Monier-Conftructionen angewendet werden.

Im erften Falle bildet das Steindach ein in fich gefchloffenes Strebefyftem, deffen Schub entweder von den Umfaffungsmauern des überdachten Raumes oder durch eine ringförmige Verankerung aufgenommen wird. Die letztere kommt wohl auch nur zur Verringerung des Schubes in Anwendung. Diefer wird um fo gröfser fein, je flacher die Neigung der Dachflächen oder das Gewölbe ift. Bei den fteilen Thurmhelmen ift er verhältnifsmäfsig gering; dafür find diefe mehr durch den Winddruck beanfprucht. Es follen diefe Steindächer als »Helmdächer« bezeichnet werden.

Bei der zweiten Art geben die aus Stein hergeftellten Dachflächen nur einen lothrechten Druck auf die Trag-Conftructionen ab, was durch die Benennung »Steinabdeckungen« gekennzeichnet werden möge.

37°-

Wanddicke.

Die Wanddicke der pyramidenförmigen Steinhelme ift von der Beanfpruchung durch den Winddruck und durch die Rückficht auf die Verhinderung des Durch-fchlagens der Feuchtigkeit abhängig.

Nach Mohrmann⁶) foll für Kegelhelme bei leichtem Material eine Wanddicke von ¹/24 bis der Weite, bei fchwerem und fettem Material von ljzo bis ¹jze der Weite ausreichen. Bei achtfeitigen pyramidenförmigen Steinhelmen foll die Wanddicke nicht unter ¹/ie bis x/2o der Weite gemacht werden, während he bei Verftärkung der Wände durch Ringe und Rippen auf x/24, ja felbft auf V³⁶ der Thurmweite foll befchränkt werden können.

Gröfsere Backfteinhelme pflegt man nicht unter 1 Stein ftark zu machen. Es ift dies auch als geringftes Mafs mit Rücklicht auf die Sicherung gegen das Durchfchlagen der Feuchtigkeit zu betrachten.

Die Feuchtigkeit an der Innenfeite von Steindächern mit dünnen Wänden rührt nicht immer von durchschlagendem Regen her, fondern häufig auch von der im Inneren derfelben auffteigenden warmen

iU.

II!

PM

21 *

PU®

W~^\

Pfj

1____

cr) j

L.JL

:*•

"I#

ggy

y///

/•

! Ei

mm

?«h

[jh..

->r

_ 1k

_—•_._

✓VA

IHF

A¹ A

et

æ'U s, «i

I 4 4 <0b A

Helm des Dachreiters der Burg-Capelle zu Iben¹⁹⁴).

I/100, bezw. I/40 n. Gr.

Uh

> %> *}

A A AA

.Ab',..

-U-L

Luft, welche Niederfchläge an den abgekühlten Wandungen bildet. Namentlich wird dies der Fall fein, wenn die Wandungen keine Durchbrechungen befitzen, deren Anbringen in genügender Zahl und Gröfse daher nur zu empfehlen ift.

Die pyramidenförmigen Helme werden aus Platten oder aus Hau-fteinfchichten aufgebaut.

Platten kommen bei kleineren Abmeffungen, namentlich aber bei mit Mafswerk durchbrochenen Helmen, in Anwendung, welch letztere hier aber nicht eingehend befpro-chen werden follen.

37¹-

Helmdächer

aus

Hauftein.

mm

Ml PI III III Hilf»11111 II II! III J|

Thurmhelm der Pfarrkirche zu Bozen¹⁹⁵). ¹!lOo n. Gr.

¹⁹⁴) Nach : Marx , E. Die Burgkapelle zu Iben in Rheinheffen. Darmftadt 1882. Blatt 7 u. 8.

D5) Facf.-Repr. nach: Publikationen des Vereines Wiener Bauhütte. XVIII. Band. Wien. Bl. 35-36.

34§

Als Beifpiel für einen aus Platten hergeftellten kleinen Helm diene der in Fig. 990 ¹⁹⁴) abgebildete Helm des Dachreiters der Burg-Capelle zu Iben bei Fürfeld in Rheinheffen. Die Platten haben bei demfelben eine Dicke von nicht ganz 12 cm und find an den Ecken überfalzt. Die lichte Weite des Helmes beträgt über dem Traufgefims 2,i4m.

Fig. 991 ¹⁹⁵) zeigt den Schnitt des durchbrochenen, im Grundrifs fechseckigen Helmes der Pfarrkirche in Bozen.

Bei den in Schichten aufgemauerten Helmen haben die Schichten entweder wagrechte (Fig. 992) oder zur äufseren Helmfläche fenkrecht geftellte Lagerfugen. Die erfte Anordnung hat den Vorzug der bequemeren Ausführung, aber den Nachtheil fpitz-winkeliger Kanten der Werkftücke, der bei Heileren Helmen geringer ift, als bei flachen, fleh aber bei letzteren auf verfchiedene Weifen umgehen läfft. Die zweite Anordnungsweife begünftigt das Eindringen des Regenwaffers in die Lagerfugen, was aber durch Heile Neigung der Helmflächen ebenfalls gemildert wird; aufserdem find die Eckflücke umHändlicher her-zuflellen.

Fig. 992.

Cv

TT J. M

mrm

1.

ÏÏ

lui

Den fpitzwinkeligen Kantenauslauf kann man bei flach geneigten Steinhelmen auf eine der in Theil III, Band 2, Heft 1 (Art. 15,

S. 26 u. Fig. 55 u. 56) diefes »Handbuches« für Strebepfeiler-Abdeckungen angegebenen Weifen vermeiden. Bei Heileren kommt wohl die an derfelben Stelle (in Art. 13, S. 23 u. Fig. 42) angegebene Anordnung in Anwendung oder die in Fig. 994 dargeHellte Stufenbildung, die aber wieder den Nachtheil befitzt, dafs das Waffer nicht rafch ablaufen kann.

Bemerkenswerth iH der bei dem etwas gefchwellten kegelförmigen Helm des Glockenthurmes der Kirche der Abbaye des Dames zu Saintes gemachte Verfuch

mm / fi \~~7Tr

fmf Ti V

VTT

in

lil!

......

Thurmhelm der Oberhoven-Kirche zu Göppingen. böO n. Gr.

Arch. : Beyer.

Fig- 993-

25.?0m

m-

un

--n

.....4,243

M«.....

3.00m.

-v

<.......0,90.....

'1

¹

   Vergl. : Theil II, Band 1, 2. Aufl. (Fig. 9, S. 18) diefes »Handbuches«.

²

   Vergl. : Maspero, G. Aegyptifche Kunftgefchichte. Leipzig 1889. S. 136.

³

¹⁸*) Siehe: Theil II, Band 2 (Art. 183, S. 202) diefes »Handbuches«.

⁴

So wurde z. B. der Kühlfchiffraum der Hildebrand'Ićti&n. Brauerei in Pfungftadt mit einem 10“ weit gefpannten Tonnendach diefer Conftruction überdeckt, welches nur einen Ueberzug mit Weber-Falckenberg'icb.er Leinwand erhielt.

⁵

   Mittheilungen von Erfahrungen über aus Backfteinen gemauerten Thurmhelmen findet man in: Baugwks.-Ztg. 1883, S. 6, 654, 671, 745, 777, 859; 1884, S. 26, 51.

⁶

¹⁹³)    In: Ungewitter, G. Lehrbuch der gotifchen Konftruktionen. 3. Aufl. von K. Mohrmann. Bd. 2. Leipzig 1892. S. 603 (wo auch eine eingehende Behandlung der ftatifchen Verhältniffe der Steinhelme zu finden ift).

Fig. 994.

M»

Thurmhelm der Oberhoven-Kirche zu Göppingen. VlOO n- Gr.

Fig. 995-

"jjil

■B

SS.

Un

ii «

K-*"*

•"m ;

w,

Ils

Vom Helm des Thurmes der Abbaye des Dames a Saintes¹⁹⁶).

(Fig. 995 ¹⁹⁶), die fpitzwinkeligen Kanten an der Aufsenfläche zu vermeiden und dabei den Wafferlauf fo zu führen, dafs er immer von den Stofsfugen abgelenkt wird. Die wagrechte Lagerung der Steine begünftigt den Uebergang in die loth-

Fig. 996.

im.

mm

rrwxx

YX

ir

WMD

r •

-v

97

<«j.5 ■;

Hi

/■■m. %

II\\

j« i «iffi d ii A11»,.''A

AD

wtrnm

■i

Ąs IB rii| ra üif ii flu W lir mi ft fin ifii wi re w irti ft a ft n ira ifir

fSlS!

a-

KILL

mm

m:0W

WWß

ÄII

wM

iS

Helm des nördlichen Chorthurmes der Abtei-Kirche zu Grofs-Comburg ¹⁹⁷).

Fioo n- Gr.

rechten Thurmmauern, wenn die Helmflächen über diefelben fortlaufen (Fig. 996 19 7), was ftatifch von Vortheil ift, da der Aufftand des Helmes ganz an die Innenkante der Thurmmauern rückt.

VT

Fig. 997.

OTTO

1\

mm

mtr \

;2

35i

ïj

Vom Thurm der Dreikönigs-Kirche zu Dresden-Neuftadt.

Vl50 n- Gr.

Arch. : Marx à? Haenel.

Bei den gothifchen, pyramidenförmigen Steinhelmen werden die Ecken mit Krabben befetzt (Fig. 992 u. 993), oder fie werden mit Rippen ausgeftattet oder mit beiden gleichzeitig. Die Aufsen-flächen franzöfifcher Thurmhelme erhalten häufig ein an die Steine angearbeitetes Schuppenmufter.

Der obere Abfchlufs der Helme erfolgt durch eine Bekrönung aus Stein oder Metall. In beiden Fällen ift es zweckmäfsig, auf eine Anzahl von Schichten die Helm-fpitze maffiv auszuführen (Fig. 992). Leichte Steinbekrönungen werden eben fo, wie die metallenen, durch eine in der Helmfpitze herabgeführte Eifen- oder Kupferftange befeftigt. Bisweilen wird diefe Stange weit im Helm heruntergeführt und an ihrem unteren Ende mit einem frei fchwebenden Gewichte belaftet, um die durch den Wind herbeigeführten Bewegungen der Steinbekrönung oder des ihr aufgefetzten Kreuzes auszugleichen.

Die kuppelförmigen Helme müffen in ihrer Eigenfchaft als Gewölbe immer fenkrecht zu den Aufsenflächen flehende Lagerfugen erhalten. Die Rückficht auf diefe dem Eindringen des Regenwaffers günftige Lage läfft eine fteile Bogenform der Kuppel, die fich auch aus äfthetifchen Gründen empfiehlt, fo wie eine Verminderung der Zahl der äufseren Fugen wünfchens-werth erfcheinen.

Beides zeigt der mit Laternenauffatz und pyramidenförmiger Spitze verfehene Kuppelhelm der Dreikönigs-Kirche zu Dresden-Neuftadt (Fig. 997). Bei diefem wird die aus vergoldetem Kupfer herge-flellte, aus mächtigem Knopf und Kreuz beftehende Bekrönung durch an den Innenwänden der Pyramide herabgeführte Eifen-

352

fl

lî

â?

* 11 JIM

t Jfel '(1

mon

JJk

.Z

il

i!

Cl

IM

Rill

Kuppel des Domthurmes zu Frankfurt a. M.¹⁹⁸). tyso n. Gr.

utiinn

A?

te=

_ê_

Fig. 998.

il

Il

LS 1    / \ I

p\

fi

Ci

fchienen gehalten, welche mit allen Steinfchichten durch Klammern verbunden find und dadurch gleichzeitig eine lothrechte Verankerung' der ganzen Spitze bewirken.

Die in Fig. 998 ¹⁹⁸) dargeftellte Kuppel des Pfarrthurmes vom Dom zu Frankfurt a. Main hat an den acht Ecken ftarke, nach aufsen und innen vorfpringende Rippen, auf welche fich die Strebepfeiler der mit einer pyramidenförmigen Spitze abfchliefsenden Laterne auffetzen (Fig. 99919s). Die unteren Schichten der Kuppel find zur völligen Sicherung gegen den Seitenfchub als eine in fich feft verbundene Maffe hergeftellt. Zu diefem Zwecke wurden die oberen wagrechten Fugenflächen der Werkftücke mit

Nuthen verfehen, in welche an den unteren Lagerflächen der darüber folgenden Stücke angearbeitete Federn eingreifen. Aufserdem find alle Steine einer Schicht durch Klammern mit einander verbunden. Aehnlich conftruirte Ringe find auch am obern Theile der Kuppel an paffenden Stellen angebracht worden.

Die Ausführung der Helmdächer in Backfteinen erfolgt in ähnlicher Weife, wie bei den aus Haufteinen in Schichten hergeftellten Helmen. Die Schichten liegen entweder wagrecht oder fenkrecht zur äufseren Helmfläche. Die Vor- und Nachtheile beider Anordnungen find bei beiden Materialien die gleichen. Bei der wagrechten Lagerung der Schichten werden entweder Formfteine verwendet, bei denen die äufseren Stirnflächen einen der Neigung der Pyramidenflächen ent-fprechenden Anlauf befltzen, während die inneren Stirnflächen rechtwinkelige Kanten haben können und über einander vorgekragt werden (Fig. 1000), oder man erzielt den Anlauf durch Abtreppung (Fig. 1001). Die Stufen der letzteren find bei der fteilen Neigung, welche die pyramidenförmigen Helme aus Backftein gewöhnlich erhalten, wenig Achtbar; fie haben jedoch den Nachtheil, dafs das Waffer auf ihnen ftehen bleibt.

Zu den ftumpfen Ecken der Pyramidenhelme find fowohl bei wagrechter, als auch bei geneigter Lage der Schichten befondere Formfteine erforderlich. Zweckmäfsig ift an diefen Stellen, der dünnen Wände wegen, die Verftärkung durch nach aufsen oder nach aufsen und innen vorfpringende, im Verband mit den Wänden angeordnete Rippen, oder doch wenigftens durch innere Ausfüllung des Winkels. An den äufseren Kanten können zur Verzierung Krabben aus gebranntem Thon oder Haufteine eingebunden werden. Eine Belebung der Flächen ift durch Mufterung mit verfchiedenfarbigen oder glafirten Steinen zu erzielen. Die Anwendung der

MM

i«

M'tnAir tamiMY!

V!

ft

Fig. 999.

372-

Helmdächer

aus

Backftein.

fjfl

it

r-j

f-

i'SMlTT-f

Laterne der Kuppel des Domthurmes zu Frankfurt a. M. 19s).

¹li50 n. Gr.

nn

198) Facf.-Repr. nach: Wolff, C. Der Kaiferdom in Frankfurt am Main. Frankfurt a. M. 1892. S. 88—90. Handbuch der Architektur. III. 2, e.

Glafur fetzt einen fcharf und gleichmäfsig dicht gebrannten, durchaus wetterbeftändigen Backftein voraus. Sie kann dann auch für dauernde Erhaltung des Mauerwerkes, in Folge der befchleunigten Wafferabführung, von Vortheil fein; anderenfalls ift fie fchädlich ¹⁹⁹). Die Verwendung befter Back-fleine ift überhaupt für Thurmhelme unbedingt nothwendig, ganz befonders aber an den oberen Theilen derfelben, wenn, wie dies häufig gefchieht, diefe nur ^2 Stein ftark ausgeführt werden. Es empfiehlt fich dann, gute Klinker, in wafferdichtem Mörtel vermauert, zu benutzen.

Durchbrechungen der Wände durch Luken oder Schlitze kommen, wie bei den Haufteinhelmen, vor, feltener Mafswerks-Durchbrechungen, die jedoch nur fparfam angewendet werden füllten.

Fig. 1003.

Fig. 1002.

■il

Die Spitzen werden, wie bei Haufteinhelmen, gewöhnlich voll gemauert und erhalten eine Bekrönung durch ein Werkftück aus gebranntem Thon oder Hauftein

Fig. 1004.

O!

—7

W.

■M

'S"

ptt

IVtlM I

«3

t4m

ssss

!-OFj

■tC

f;

HC

*§

qgpg

îôü

FpęhJ

fW

?/!/• *iwV .

• 1/

%fy

r-yyi'

r:-

/,

(Û¹

mt

*<*

(';■

W\

■ ' vv':

H-

w.

àfcàs

37 w

Wb

S?

V/

Von der Kathedrale zu Beauvais ²⁰°).

199)    Vergl. Theil III, Band 2, Heft 1 (Art. 48, S. 64) diefes »Handbuches«.

200)    Vergl. Theil I, Band 2, Heft 1 (Art. 51, S. 66) diefes »Handbuches«.

oder durch eine in beliebiger Kunftform gehaltene bleierne oder kupferne Hülfe, welche die das Kreuz oder einen anderen metallenen Auffatz tragende Eifenftange umfchliefst. Diefe letztere wird in der Regel, wie bei den Haufteinhelmen, durch die maffive Spitze hindurchgeführt und gewöhnlich unter diefer mit dem Mauerwerk verbunden oder wohl auch durch ein frei fchwebendes Gewicht belaftet.

Fig. 1005.

"T

j/TWi 1 1 1 il

wm

-|g-:

■

T~T

§§

i~T

Li

Tl

Vom Weftchor des Domes zu Worms ²⁰²). ^250 n. Gr.

•fff

nt

373-Stein-

zu denen fich dann die unter die Abdeckungen.

Zur Herftellung der Steinabdeckungen verwendet man entweder Steinplatten oder Werkftücke oder wohl auch Backfteine deutfchen Normalformfteine aufgenommenen Schrägfteine und Nafenfteine¹ 2) be-

Provinz Rheinheffen. Kreis Worms. Von E. Wörner.

fonders empfehlen. Die Backfteine bedürfen einer vollen Unterlage von Mauerwerk; bei Verwendung von Steinplatten oder Werkftücken ift diefe nicht unbedingt erforderlich, fondern kann durch einzelne Bogen, welche als Endauflager dienen, erfetzt werden.

zOim.

Die Steinplatten läfft man entweder ftumpf an einander ftofsen und dichtet nur die Fugen, oder man überfalzt fie, oder man giebt ihnen an den Stofsfugen überhöhte Ränder (Fig. 1002), um von denfelben das Regenwaffer abzuleiten, wobei die Oberfläche zwifchen ihnen rinnenartig ausgehöhlt werden kann (Fig. 1003).

Fig. 1008.

,t3

Bei der in Fig. 1004²⁰¹) dargeftellten Abdeckung der reftaurirten Seitenfchiffdächer der Kathedrale von Beauvais wird das durch die Querfugen der Platten etwa dringende Waffer durch unter ihnen liegende Steinrinnen aufgenommen, welche auf den quer zum Gefälle angeordneten Tragebogen ruhen und das Waffer nach Hauptrinnen führen.

JilS0 n- Gr.

Eine Unterftützung der Helmwände durch dem Gefälle folgende fteigende Bogen zeigt das Dach des Weftchores am Dom zu Worms (Fig. 1005 ²⁰²). Es find hier unter jedem Grate ZAvei Bogen vorhanden, deren Mittelpfeiler auf den Rippen des Chorgewölbes fteht. Der obere Bogen fpannt fich gegen einen über dem Gewölbfchlufsftein aufgemauerten Cylinder, der gleichzeitig zur Lüftung der Kirche benutzt wird, zu welchem Zwecke der als Dachkrönung dienende Knauf durchbohrt ift. Die gleiche bemerkenswerthe Einrichtung zeigt der Steinhelm über der Weftkuppel dafelbft. Diefe Scheitelöffnung in Verbindung mit den offenen Dachluken am Fufse des Helmes ift jedenfalls der Trockenhaltung deffelben fehr förderlich.

Fig. 1009.

!•

Beim Chordach haben wir es nicht mit einer eigentlichen • Steinabdeckung zu thun, fondern wahrfchein-lich nur mit einer Unterftützung der Grate eines auf gewöhnliche Weife hergeftellten Helmes.

dJ

,.v,

9P1

Die Werkftücke erhalten gewöhnlich die in Fig. 1006 oder, noch beffer, die in F5g. 1007 dargeftellte Form. Bei letzterer wird durch die am unteren Rande angebrachte Tropf kante das Regenwaffer von den Lagerfugen abgelenkt. Der Schutz der Stofs fugen kann in gleicher Weife wie bei der Plattenabdeckung erfolgen (Fig. 1008).

Vom Chordach der Kirche Sacré-Coetir de Montmartre zu Paris ²⁰³),

Fig. 1008 bis ioio ²⁰³) ftellen die Bildung der Steindächer der Kirche Le Sacré- Coeur de Montmartre zu Paris dar. Ueber den Deckengewölben find in der Richtung der Dachneigung durch Längsgurten verbundene Gurtbogen gefpannt, deren Entfernung der Länge der Abdeckfteine entfpricht.

357

Fig. ioio.

ssss

à

r~~~J ■ :

J gpl«

■

¹

i4is®s@ssÄ '

MÊÊT

=5:

p

' -,

:>V

fli3§S

53

;

/

jjj

,

;

J

ür

ES*

......4

J2JS

Vd: h

■

Vom Dach der Kirche Sacré-Coeur de Montmartre zu Paris ²⁰³).

G. Nebenanlagen der Dächer.

Von Hugo Koch,

41. Kapitel.

Dachfenfter.

374-

Allgemeines.

Dachfenfter, im Franzöfifchen Lucarne geheifsen, wird jede Oeffnung in den fchrägen Dachflächen genannt, welche zur Erleuchtung und Lüftung der Bodenräume dient, mitunter aber auch zum Aufziehen und Herablaffen von Waaren angelegt wird. Diefe »Windelucken«,, im Mittelalter fehr häufig auch bei Wohnhäufern angewendet, finden wir heute nur noch feiten bei Waarenhäufern oder ländlichen Vorraths-häufern.

Im Vorliegenden find hauptfächlicli zweierlei Arten von Dachfenftern zu unter-jeheiden : folche in fteilen Dächern, welche einen Ausbau mit lothrecht flehendem Fenfter erfordern, die eigentlichen Lucarnen, und folche in flachen Dächern mit in gleicher Fläche liegender Lichtöffnung, Dachlichter, Klappfenfter u. f. w. genannt.

Die erfte Art wird oft fälfchlich mit Manfard, dem Erfinder der Manfarden-Dächer, in Verbindung gebracht; doch war fie bereits viel früher bei öffentlichen und Privatgebäuden des nördlichen Frankreichs, Deutfchlands, Belgiens u. f. w. im Gebrauch, wo das Klima und die Deckart eine heile Neigung der Dächer erforderlich machten. Sie dienen in wirkfamfter Weife zur Belebung der Gebäude und verhüten eine Einförmigkeit, welche bei den modernen Häufern mit geradlinigem Abfchlufs, fo einfach und edel ihre Architektur fonft auch fein mag, nicht abgeleugnet werden kann.

Auch diefe Dachfenfter zerfallen in zwei Gattungen:

1)    in folche, deren Stirnfeite, von Stein hergeftellt, in einer Ebene mit der Aufsenmauer des Gebäudes liegt und fich auf diefer entweder erft über dem Haupt-gefimfe erhebt oder letzteres durchbrechend fchon früher beginnt;

2)    in folche, welche auch in ihrer Anfichtsfläche aus einem Holz- oder in neuerer Zeit auch Eifengerippe beftehen und meift auf den Sparren des Daches errichtet find. Dach und Seiten wände find bei beiden Arten mit Metall oder Schiefer, feltener mit Ziegeln und dergl. bekleidet.

375-

Gefchicht-

liches : Lucarnen in Stein-

Schon vom XIII. Jahrhundert³) an bildeten die Dächer im Querfchnitt mindeftens ein gleichfeitiges Dreieck, und von da entflammt die Anlage der grofsen Dachfenfter, welche, wie noch heute, zur Erhellung und Lüftung der unter den hohen Dächern befindlichen, benutzbaren Räume dienten.

Wir betrachten zunächft die Dachfenfter, deren Stirnfeite über dem Hauptgefimfe auf der Aufsen-ausführung. wand aufruht. Das XIII., XIV. und XV. Jahrhundert liefern uns darin eine grofse Zahl von Beifpielen.

Die Fenfter fetzten fich gewöhnlich aus zwei Wandpfeilern mit Briiftung und einem Fenfterfturz, begrenzt durch ein Giebeldreieck, zufammen. Die Briiftung hat meift eine genügende Höhe, fo dafs eine Perfon

lich ihr mit Sicherheit nähern und in die Strafse hinabfehen kann. Die Oeffnung ift oft, wie in Fig. ioii ²⁰⁵), einem jetzt nicht mehr vorhandenen Haufe in Beauvais entnommen, durch einen Querbalken (Losholz) in zwei ungleiche Hälften ge-theilt. Die beiden Wandpfeiler erweitern fich unten nach beiden Seiten hin, fo dafs fie wie durch zwei Strebepfeiler gefttitzt werden und dadurch eine bedeutendere Standhaftigkeit auf der darunter befindlichen Aufsenmauer erhalten. Zwei kleine fteinerne Rinnen durchbrechen diefe Strebepfeiler und ergiefsen das fich in den Kehlen anfammelnde Regenwaffer in die Dachrinne, welche fich zwifchen je zwei Lucarnen befindet und durch Wafferfpeier entwäffert wird. Der Fenfterfturz befteht aus einem einzigen grofsen Quader, welcher nach beiden Seiten hin in kleine Giebel mit

Mg

Ifjl

Fig. ion'²⁰⁵).

v\

.v"

Fig. 1012 ²⁰⁵).

\CTirnM

II

j||g Ł5

■ .. \ ’

____V'Vpp-

mm

:r.

:.p-

~sr

'cm

PP

<k,\

*\

m/A

üTiiir

'A'

Mm

p*

Pfll

A.

mm

II

fl

ÿ\

iSf

■Saft

pp

mèm-

— -L

Mi m

tu

ii||

I : ift

Pp

Ijfe

SggPSfe

'lim-. i imtli m

• a\\w\vM>v|

MR "'vl

-j    "77/7//7|    --

Spitzen endigt. Ein weiterer Quader bildet die Giebelendigung. Das Dach und die Seitenwände diefer Lucarne, welche in ähnlicher Weife fehr häufig im XIII. Jahrhundert ausgeführt wurde, find mit Schiefer bekleidet. Selten find in diefer Periode die Giebeldreiecke verziert ; trotzdem bekamen die mit folchen Lucarnen bekrönten Häufer ein reiches, belebtes Ausfehen.

Während der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhundertes bis zum XVI. wurde es Gebrauch, in den Paläften und Schlöffern grofse getäfelte Säle bis unter die Dächer reichen zu laffen, welche nur durch grofse Dachfenfter erleuchtet werden konnten, die unterhalb j    des Hauptgefimfes, diefes durchbrechend,

\    und über dem Fufsboden des Raumes

beginnend, oft bis zum Firft des Daches §HIPr hinaufreichten. Die Schwierigkeiten der Conftruction , welche die alten Baumeifier bei diefer Anordnung zu

Fig. 1013 ²⁰⁵).

fi

:/

v-;

WŻ

Ti

li

*1

SRN*

W'i'L

wm

'ty-ß

iß

2:

il

¹ .

.....'S

JM

o'

HÜ

ppi

m

i 1

p

-......"

te

V/i

überwinden hatten, befonders auch bei Abführung des fich in den Kehlen anfammelnden Waffers, wurden auf die forgfältigfte Weife von ihnen gelöst. Fig. 1013 ²⁰⁵) zeigt ein derartiges Dachfenfter in Grundrifs, Anficht, Längen- und Querfchnitt. Auch hier fehen wir bei F zwei Verftärkungspfeiler an den beiden Seiten des Dachfenfters, im Grundrifs bei G zwei Wandpfeiler, gegen welche fich die Seitenwände der Lucarne lehnen und welche wefent-lich die Standficherheit der Stirnmauern derfelben vergröfsern. Kleine Goffenfteine H (im Grundrifs und Längenfchnitt) führen das Regen-waffer, welches fich in der Kehle an den Seitenwänden entlang zieht, um die Verftärkungspfeiler herum und ergiefsen es in die Dachrinnen. Auf die Pfetten J (im Querfchnitt) ftützen fich die ausgekehlten Eichenbohlen , welche die Sparren bilden und an denen die inneren Vertäfelungen befeftigt find, und zwar fo, dafs fie das blinde Fenfter K (in der Anficht) verdecken. Nur das rechteckige, darunter liegende Fenfter

</

Fig. 1014 20G).

lüi

JilZh.

-jy-’C

//H

:e

sm§

nl

dü

- I_AJ

in

G JUNIOR

f'so n- Gr.

läfft fich öffnen. Solche Dachfenfter gab es z. B. auf den Schlöffern von Montargis, Sully, Concy, Pierrefonds und vielen anderen, deren Erbauung vom Anfang des XV. Jahrhundertes datirt.

In der Mitte und am Ende des XV. Jahrhundertes findet man fie äufserft häufig, fo auch auf dem Schlöffe von Martainville (Fig. 1014 ²⁰⁶). Die Anlage der Lucarne hat grofse Aehnlichkeit mit der in Fig. IOI2 ²⁰⁵) dargeftellten, mit der Abweichung, dafs wir hier nur ein tief in die Frontmauer des Gebäudes herabreichendes Dachfenfter haben. Die Brüftung ift mit Backfteinen ausgemauert, jedoch mit Hauftein eingefafft ; alles Uebrige ift reiner Werkftein. Der Giebel wird durch ein von zwei fchreitenden Löwen gehaltenes Wappen gefchmückt. Strebebogen ftützen den-felben gegen die flankirenden Fialen ; die Zwifchenräume werden von zierlichem Rankenwerk ausgefiillt.

206) Facf-Repr. nach: Sauvageot , C. Palais, châteaux, hôtels et mai/ons de France etc. Bd. 4. Paris 1867.

1ÉS

f;s>

iO\

mm

;j5-

na

pi

eee

36I

In einzelnen Provinzen Frankreichs, wie in der Bretagne, in der Picardie und in der Normandie, gab man während des XIV. und XV. Jahrhundertes gewiffen Landhäufern und Schlöffern eine geringe Höhe und krönte de mit einem äufserft hohen, im Schnitt ein gleichfeitiges Dreieck bildenden Dache. Sie enthielten gewöhnlich nur ein Keller-, ein Erd- und ein Obergefchofs, welch letzteres hoch in das Dach hineinreichte; darüber erft lag bis zum Firft der Bodenraum. Ein fehr fchönes Beifpiel diefer Anlage zeigt Fig. 1012 ²⁰⁵), die Lucarne des Schloffes von Joffelin in der Bretagne, welches in den letzten Jahren des XV. Jahrhundertes erbaut wurde. Der Firft diefer Lucarne liegt in gleicher Höhe mit dem des Hauptdaches. Die Vorderfeite ift mit Bildwerken, Zahlen, Denkfprüchen und Wappen verziert. Die

Fig. iox 5 ²⁰⁷).

⁷

' ' ’ ' Ai .,'V

r.

jlîf

te

El

4^2

i§

lIM

MM

il!

'•

w&

•g

;À

»

iftiłi

¹/l00 n. Gr.

»I

fs

l<

91

r,i

JJ

il

■ W '-ysr

Ü!

■ggy

îplf!

IMS

|i^Ér:

sgi

!:*

:i

Fenfteröffnungen find breit und mit fteinernen Fenfterkreuzen verfehen; der fchlanke Giebel ift von Fialen eingefafft und die Baluftrade auf den Rand der Dachrinne aufgefetzt, welche, durch die Lucarnen in ihrem Laufe unterbrochen, zwifchen je zwei derfelben mittels Wafferfpeiern entwäffert wird. Durch die oberen, niedrigeren Fenfter werden Manfarden-Räume erleuchtet, in welchen man fich aufhalten kann, um ungeftört zu arbeiten oder die Ausficht auf die Landfchaft zu geniefsen.

Der malerifche Anblick, welchen diefe grofsen Lucarnen den Gebäuden verleihen, verleitete die Baumeifter dazu, ihnen eine immer gröfsere Bedeutung zu geben; fie wurden gegen das Ende des XV. und zu Anfang des XVI. Jahrhundertes manchmal zum hervorragend den Schmuck der Gebäude, fo

■f

rl-

r

CO

!»

On

»JË

"r

ft

Ld

liii

■■

c.:

■ii

~v:

:i

...

t:

Fig. ioió ²⁰⁷).

sm

‘ko n. Gr.

uimi:

-T‘

■    ' I ~~

TJ

ŚS/

SSS

u gai

ls

VL

ifC

'■Ł

dafs man glauben könnte, die Façaden feien nur der Lucarnen wegen gefchaffen worden, weil ihr Aufbau vom Erdboden an beginnt. Dies fehen wir z. B. in Fig. 1015 ²⁰⁷), die Lucarnen im Hofe des Hôtel de Bourgtheroulde in Rouen aus dem XVI. Jahrhundert ; in neuerer Zeit wiederhergeftellt, ift gerade hier der Zwifchenbau fammt den mit hervorragender Pracht ausgeftatteten Lucarnen im urfprünglichen Zuftande erhalten. Auch hierbei fehlen über dem Hauptgefimfe nicht die früher erwähnten Verftärkungspfeiler an beiden Seiten der Lucarnen, welche ihnen eine erhöhte Standficherheit geben follen.

Bei zahlreichen Schlöffern und Häufern der Renaiffance-Zeit wurden in Frankreich die Lucarnen

_g>

<§_

i-:

te

teSj

pi

-saJ

.......................

3 63

Fig. 1017 ²⁰⁷).

7 : v:r:.

-rs.

ES

-7--

]MŁ

mm

Sill!

TTr^

i *9<i -ęp.«- offl- ■» • giro- • •*• 6j'o- •* ęgęo •

-”*s9r-............'—

:3'3

Nl

... ?. ^ ;

-■..-■. . : »:• ".....••:'■

...:l--7-.----- -Î----—„i---te-JL-.;..^....    .....V—

■■

■> . _ . ■ ■■—    _ - —■-*... .....—    --- ——~ ■ ■ ....    — —    ....... .afBM.

r;#i M^rStéÊk

:,7

ra

•V.-?

f;r!___r.

ii:

ar.

m

fi

3.3o...

Fig. 1018²⁰⁶).

tezz:

rifc/c_

ssc,

—i. ~~Łmi ”

"te¹

T"

jŁ

lĘpsjlg

:ii

•s±

EEZD T

15

x±d

IÄ

hhhI i

sm

der gothifchen Periode nachgeahmt, fowohl die erfte Art, welche erft über dem Hauptgefimfe begann, als auch die zweite, welche zur Erleuchtung grofser, in den Dachraum ragender Säle diente.

Zu erfterer find z. B. die in Fig. 1016 ²⁰⁷) dargeflellten Lucarnen des Haufes, genannt nach dem heiligen Franz von Sales, in der Rue Vannerie in Dijon zu rechnen, welches am Ende der Regierung Franz’ I. um das Jahr 1540 erbaut wurde. Die Anficht zeigt die ftrengen Formen der Früh-Renaiffance, welche lieh an die Antike anlehnen. Auffallend ift der Mangel jeglicher Dachrinne. Zum Theile noch

Fig. 1019 ²⁰⁸).

v^r>

ïïh

:IÉ^JP

WÈWlÊmmÈJ

■éHhi

»Ä«

ipHtelfiip ü

:jj . 1

mj

8SS

T'

V

«f

ri

Pü

IBH-

!ï

V:

iiii

lilÉ

***-- ;

wmm

mmmmnw«!«)»    *

)'!'

b*

mmm

■mm ,,

IMM

■ : Bvïvh

in

Ü!

‘•V!

I i: /»

II¹ /F-fcxpTs:

. v. , &Ffr--;

j MÎu^ùMajâü

wpln :

âlï

Ka’i

--¹ ;.

mâ

rrr V-»io2i!»25ï3«J_;

auf dem ftark abgeböfchten Hauptgefimfe des Haufes baut fich der an den Seiten durch zwei confole-artige Vorfprünge geftützte Sockel auf, welcher die mit zwei korinthifchen Wandpfeilern begrenzte und mit einem Giebel bekrönte Lucarne trägt. Das Mittelfeld der letzteren wird durch ein Wappenfchild ge-fchmückt, welches die drei königlichen Lilien von Frankreich enthält und von zwei ziemlich naturaliftifch behandelten, auf den gefchwungenen Seitenflächen des Giebels gelagerten Thierfiguren gehalten wird.

:Sifi

II

II

ll

: %• ^ s

ixJéé

M

ï:ïîl:i:l

Ks

■ H(

*Cr

xfj

mĘsą

BgHt 8

n

Uh-

■?

gl I

■mgÊF^

i ifśwli

:.....-j

'mSBm

SOS

Fig. 1020 ²⁰⁹).

'V

WM

x'-": .

18

wam

«■ i

BiMftgilK

gBSM gTroSgy

rIZl

<1

iilig

ia

fis

WHPgpgj;

Jß

SE

1^,.

_j

150 n' Gr.

Ueber den Pilaftern und auf der Spitze des Giebels flehen drei kleine Candelaber. Der Sockel enthält die durch ein Schnörkelfchild in der Mitte getrennte Infchrift »BIEN RE-GNERES«.

Fig. 1017 ²⁰⁷) zeigt die Abbildung der Lucarnen des Palais Granvelle zu Befançon, 1533—40 von Nicolas Perrenot, feigneur de Granvelle, Grofskanzler des Kaifers Carl V. erbaut. Ueber dem jedenfalls in neuerer Zeit zum Theile von Holz hergeftellten, die Dachrinne aufnehmenden Hauptgefimfe liegt

der durch zwei kräftige Pfeiler begrenzte Sockel. Candelaber-artige Säulchen ftützen das über ihnen gekröpfte Gefims, welches mit zwei durchbrochenen Confolen und drei kleinen Candelabern bekrönt ift, deren mittelfter auf einem Mufchel-inedaillon fleht.

T ;n. ,t;

'■ŚE

JL i i i , ! «T l U

rr*"Tî

7ń±jlJ

TT"

Or

il

fe

<.

Wtém

Jÿ

B

1:1

1BFWJ ki .

“ii

F> ■

w%

**æ.

Lpl | foffp

Fig. 1022 ⁴).

il

iSjii

g§fH 3

Li

wi

rj

li

P

fei

Si .AI;

fj r. {    ■ :

mmmmmmmmmme

liraFsi! tarai

Von vorzüglicher Schönheit find die Lucarnen des Hôtel Ecoville zu Caen, um diefelbe Zeit durch Blaife le Prefire für Nicolas de Valois, damaligen Herrn von Ecoville, errichtet. Fig. ioi8 ²⁰⁶) zeigt An ficht und Schnitt derfelben. Lübke fagt darüber⁵): »Wir kennen in der franzöfifchen Renaiffance kein ähnliches Werk, das fich in Schönheit der Verhältniffe, luftig fchlankem Aufbau und Anmuth der Décoration mit diefem meffen könnte. Ein grofses Bogenfenfler wird von korinthi-fchen Säulen eingerahmt, auf beiden Seiten von Strebebogen gehalten, deren Pfeiler mit Rahmenpilaflern derfelben Ordnung bekleidet und mit Candelabern auf Poflamenten ftatt der gothifchen Fialen bekrönt find. Den Uebergang zum höheren Mittelbau bildet volutenartiges Blattwerk, in bärtige Köpfe auslaufend. Der Abfchlufs des Mittelbaues gipfelt, von ähnlichen Voluten eingefafft, in einem kleineren Fenfler mit Pilaftern, überragt von einem Medaillon mit dem Bruftbild der heiligen Cacilia, umrahmt von Arabesken und Delphinen. Flankirt wird die Bafis des Oberbaues durch zwei Figuren, welche Marfyas und Apollo darflellen, denen in der Mitte der Brüftung ein bärtiger Mann zu laufchen fcheint. Unterhalb am Fries liest man die Infchrift : Marßas victus obmutescit. «

Fig. 1019 ²⁰⁸) möge als letztes Beifpiel diefer Art angeführt fein, die mittelfte der drei Lucarnen des Schloffes Chenonceau in der Nähe von Blois vorführend, welches 1515 durch Thomas Bovier, Finanz-Intendanten der Normandie, begonnen und in den Haupttheilen bis 1523 vollendet, danach in den Befitz Franz I. überging, der ebenfalls Arbeiten daran ausführen liefs. Das zweifache Fenfter, von jonifchen Pilaftern eingefafft, baut fich unmittelbar, ohne Sockel, über dem Haupt-gefimfe auf. Ueber deffen Gebälk liegt mitten auf einer Brüftung ein einzelnes Fenfter, gleichfalls flankirt von jonifchen Pilaftern, die ein doppeltes, mit Mufcheln und drei Candelabern bekröntes Gebälk tragen. Diefer ganze obere Theil wird durch Strebebogen gegen zwei kräftige Eckpfeiler abgefteift, welche eben fo in zwei Candelabern gipfeln. Die Architektur diefer Dachfenfter ift noch durchaus mittelalterlich empfunden, jedoch in Renaiffance-Formen durchgeführt; Manches daran zeigt fogar noch gothifche Gliederungen.

Ein Beifpiel der zweiten Art der Lucarnen, welche, das Hauptgefims durchfchneidend, ichon unterhalb deffelben beginnen, fehen wir in Fig. 1020 ²⁰⁹). Diefes Dachfenfter am Schlöffe von Pau ift in den feinften Renaiffance-Formen ausgeführt; jedoch nur der untere Theil bis einfchliefslich des Gebälkes ift in dem urfprünglichen Zuftande des XVI. Jahr-hundertes erhalten ; der mit ihm nicht recht harmonirende Auffatz ift ein nicht ganz gelungener Reftaurationsverfuch. Eben fo ift das Hauptgefims heute nicht mehr vorhanden,

S. 139.

:rL-:

---'h

inn

■Tj

; i§i

L---

WS

JJ"

während das aufserordentlich fchöne Bildwerk, mit welchem alle Theile des Fenfters und feiner Umgebung ge-fchmückt find, noch dem urfprünglichen Baue angehören. Diefelben laffen einen italienifchen Baumeifter vermuthen.

In einzelnen frühen Fällen befinden fich die Lucarnen zum Theile hinter einem auf Confolen ausgekragten Zinnenkränze verfleckt, an welchem entlang der zur Vertheidigung der Schlöffer dienende Rundgang führt. Ihre Aufsenfeite ruhte in diefem Falle auf der Mauer diefes Rundweges, und das Fenfler beleuchtete die daran liegenden Dachräume. Derartige Lucarnen find z. B. bei dem von Viollet-le-Duc reftaurirten Schlöffe von Pierre-

fonds zu finden, ferner bei dem Hotel de ville zu Niort, zur Zeit Franz I. erbaut und in Fig. 1021 ²⁰⁹) dar-geflellt.

fl

Infi

Bl..

■Ul

' rrr. ?:

__:—'-*7

fl

rrzs,

■ nr*- ,k

WÊÊÊÊÈÊt

Später, als das Bediirfnifs der Vertheidigung der Schlöffer fchwand und die finftere Abfperrung derfelben nach aufsen aufhörte, verwandelte fich auch der Zinnenkranz in eine durchbrochene Brüflung, welche fich, wie beim Schlöffe von Blois (Fig. 1023 ²¹²) über einem Ge-fimfe mit Bogenfries und Mufchelfüllungen hinzog, in reicher Mannigfaltigkeit der Zeichnung immer wieder das königliche F (Franz I.) zeigend. Trotz der Ueberflüffig-keit des Rundganges liegen doch die Fenfter hinter der Galerie verfleckt, fo dafs fie nur in unvollkommener Weife zur Belebung der Architektur beitragen.

Aehnliches fehen wir am Hotel de ville in Orléans.

Fig. 1024 ²¹³).

sus!

Mjgygg

WM

HL

-;r

LT

MH

in.

f-,

ÜiS

mm

In Deutfchland findet man während der gothifchen und Renaiffance-Zeit nur feiten derartige aufgemauerte Dachfenfler. Einmal lag dies an der Armuth des Landes, dann aber auch daran, dafs die flädtifchen Gebäude mit ihren fchmalen Seiten der Strafse zugekehrt und dort mit durch mehrere Stockwerke reichenden Giebeln bekrönt waren, fo dafs man alfo nur an den Seitenfronten der Eckhäufer jene Dachfenfler an-legen konnte. Die Giebel der fchmalen Hausfeiten wurden als Hauptfronten immer reich ausgebildet , während zur Erleuchtung der Dachräume an den Seiten nur hölzerne Dachfenfler dienten, wie wir fie bald kennen lernen werden. Eigen-thümlich und von den franzöfifchen Formen gänzlich abweichend, welche auch in Deutfchland hin und wieder, z. B. bei der Rathhaushalle in Cöln a. Rh. nachgeahmt wurden,

LL

S. 25.

²¹²) Facf.-Repr. nach: Lübke, a.a. O.,

²¹³) Facf.-Repr. nach: Lübke, W. Gefchichte der deutfchen Renaiffance.

i. Hälfte. Stuttgart 1873. S. 382.

find die in der norddeutfchen Backftein-Archi-tektur hergeftellten, aber ziemlich feltenen Dach-fenfter, wie fie lich z. B. am Rathhaufe zu Hannover (Fig. 1022 ²¹¹) vorfinden. Kräftige Pfeiler, fialenartig aufwachfend, fchliefsen die beiden einfachen Fenfter ein, welche in dem mächtigen Auf baue ziemlich verfchwinden. Ueber jeder Lichtöffnung fchmücken Lilienreihen, eine bei den alten maffiven Gebäuden Hannovers häufig vorkommende Verzierung, die kahlen Flächen , während die durch ein Gefims von diefem Unterbau getrennten flachen Nifchen des Oberbaues halb erhaben gearbeitete menfeh-liche Figuren enthalten. Wie gewöhnlich giebt auch hier die Anwendung von bunt glafirten Steinen, von Mafswerkfriefen und Rofettenftil-lungen dem Ganzen ein reiches, buntes Gewand.

Fig. 1025 ²¹⁴).

//

ÆfMm

Ml

li

v\

ll

rjj

Eine andere, den Dachgiebeln in Deutfch-land eigenthümliche und auch auf die Dach-fenfter übertragene Stilform, unter dem Namen »deutfeher Renaiffance« bekannt, hatte ihre Heimath in den Niederlanden und zeichnete fich durch die Anwendung der Ruftika und des

Fig. 1027 ²¹⁴).

Fig. 1026 ²¹⁴).

dorifch-toscanifchen Stils, fo wie durch das Schweif- und Volutenwefen in Verbindung mit nachgeahmten Metallbefchlägen aus. Die Gliederungen wurden hierbei gewöhnlich in Häuflein hergéftellt, die Flächen dagegen geputzt oder in rohem Zuftande, die rothen Back-fteine Achtbar gelaffen. Fig. 1024 ²¹³) führt uns ein Beifpiel im Giebel vom ehemaligen Katharinen-Spital zu Heilbronn vor, welches Ende des XVI. oder Anfang des XVII. Jahr-hundertes erbaut wurde. Allerdings etwas derb in den Formen, veranfchaulicht es in deutlicher und char akteri fti fcher Weife alle Eigen-thümlicbkeiten des genannten Stils.

li

4m

Die älteften in Holz conftruir-ten Lucarnen hatten nur den Zweck, den Speichern Luft und Licht zuzuführen, konnten jedoch keine verglasten    y

||

Dachgebälkes und    —TAL»., |||||p|,

¹

   Facf.-Repr. nach: Encyclopédie d'arch. 1861—92, S. 69.

²

   Nach: Kunftdenkmäler im Grofsherzogthum Heffen. Darmftadt 1887. Fig. 77, S. 168.

³

Unter Benutzung von: Viollet-le-Duc, E. E. Dictionnaire raijonné de l'architecture frança-ife etc. Band 6. Paris 1863. S. 185 u. ff.

⁴

) Facf.-Repr. nach: Mithoff, H. W. A. Archiv für Nieder-fachfens Kunftgefchichte. Hannover 1852—59. Abth. I, Taf. 21.

⁵

) In: Gefchichte der Renaiffance Frankreichs. Stuttgart 1868.

der Dachdeckung,    V^hMIiI -JIBBilSI

welche in Ziegeln,

I3E

rl

ISS

//

/y

Schiefer oder in Blei beftand. Fig.

1025 ²¹⁴) zeigt die

Conftruction einer folchen Dachluke aus dem XIII. Jahrhundert vom abgebrannten Dache der Kathedrale zu Chartres. Zwei Wechfel A fchaffen eine (ich über zwei Sparrenfelder erftreckende, rechteckige Oeff-nung. Die beiden doppelt ausgekehlten Kopfbänder D unterftützen zwei Stichbalken, auf deren vorderem Ende die Vorderfeite E der Dachluke aufruht, während fie weiterhin zwei kurze Balken mit den Sparren F tragen. Starke eichene Latten find auf die Sparren genagelt und verbinden fie mit der Vorderfeite E. Auf den Latten lag die Bleideckung, welche vorn und an den Seiten nach der Theilzeichnung G Wülfte

Fig. 1028 ²¹⁴).

.V

ÉSIF

SS

RH

vm

nłi

HJkl

ms

Im

Am

m mm

BPI

liiBBr“³¹*“

iß dl I⁰*¹

-i

Mil

I1SS

bildet. Andere Bleitafeln bekleideten die Vorderfeite und die Laibungen. Die Hölzer waren kräftig, 15 bis 25cm im Geviert und gut bearbeitet.

Im XIV. Jahrhundert wurden diefe Lucarnen gröfser und manchmal nach Fig. 1026 2U), einer Dachluke der Kathedrale von Autun, durch ein Querholz in zwei Oeffnungen getheilt. Die Holztheile derfelben blieben ftets fichtbar und waren mit einem weit vorftehenden Ziegeldache abgedeckt, Ueber einem Sockel wurde der untere Theil der Lucarnen mittels hölzerner Läden gefchloffen, welche kleine, nach innen zu öffnende, verglaste Fenfter enthielten; das Giebeldreieck blieb offen.

aus

An der Notre-Dame-Kirche zu Chälons-fur-Marne find uns hübfche, mit Blei bekleidete Lucarnen (Fig. 1027²¹⁴) ęrhalten, mit Giebelfpitze und Wetterfahne verfehen, eben fo an der Kathedrale von Reims dem XV. Jahrhundert, die heute aber in Folge der zahlreichen Reftaurationen verunflaltet find. Auch Handbuch der Architektur. III. 2, e.

diefe find mit Giebelfpitzen bekrönt. In Fachwerk ausgeführte Privathäufer des Mittelalters , z. B. das Hôtel-Dieu zu Beaune, wurden gleichfalls mit ähnlichen, ziemlich hübfchen Lucarnen gefchmückt. In dem bekannten Werke von Verdier Cattois2lb) befinden fich Abbildungen des erwähnten Gebäudes , fo wie auch von einem Privathaufe in Lifxeux u. f. w.

SM

.

SS

m'-

Die Baumeifter des XV. Jahrhunder-tes ahmten bei der Conftruction ihrer Lucarnen manchmal in Holz den Aufbau der maffiven nach, wie z. B. am Schlöffe von Joffelin, d. h. die unteren Fenfler derfelben fafsen unmittelbar auf der Frontmauer und erleuchteten einen bis in das Dach hineinreichenden Raum, die oberen dagegen eine Dachkammer. Fig. 1028 ²¹⁴) zeigt eine folche Lucarne von einem Haufe zu Gallar-don in Anficht und Längenfchnitt. Der beide Fenfterreihen von einander trennende Streifen ift mit Schiefer bekleidet, mit Blei nur der Firft und die Giebelfpitze ; das Dach und die Seitenwände find gleichfalls mit Schiefer bedeckt, die Oeffnungen mit verglasten Fenflern verfehen.

Fig. 1031 ²¹⁶).

In Deutfchland war es befonders Nürnberg, wo die Baumeifter, wie Alles, fo befonders auch die Dachluken mit der bekannten Freudigkeit am Schmuck künftlerifch ausbildeten, felbft da, wo diefelben von der engen Strafse aus nur wenig oder gar nicht beachtet werden konnten. Fig. 1029 bringt ein folches gekuppeltes Giebelfenfter, welches im Sockel mit fpät-gothifcher Mafswerkfüllung verziert ift und bis zur Mauerfront vorfpringt. Auf drei Sockel-Confolen ftehen in gleicher Anzahl dorifche, in Holz ge-fchnitzte Säulen, welche ein reich decorirtes Confolen-Gebälk tragen. Zwifchen ihnen liegen die beiden Rundbogenfenfter. Das Dach ift ftark gefchweift und mit Ziegeln eingedeckt.

In der Schweiz find die Lucarnen bei den Fachwerksbauten, abweichend vom Block- und Ständerbau, bei dem fie nicht auftreten, längs der

Fig. 1030 21G).

Èt|g!

•....

"mm

‘ '.wTtsk

Irr*.

Il J

v fl-!

.V.V.

SS

M&.

il

fl

;[h%:

215) Verdier, A. & F. Cattois. Architecture civile et domefliqîie etc. Paris 1864. Bd. 1, S, 1.

21G) Facf.-Repr. nach: Gladbach, E. G. Die Holz-Architektur der Schweiz. 2. Aufl. Zürich 1885. S. 73.

a) Dachfenfter, deren Vorderwände auf den Aufsenmauern der Gebäude

errichtet find.

377-

Allgemeines.

Bei diefen Dachfenftern bildet die Vorderfront nur eine in Stein ausgeführte Maske für die wie das Dachwerk hergeftellte Nifche, welche das eigentliche Fenfter mit dem Dachraume verbindet. Je nachdem das Dach eine fteilere oder flachere Neigung hat, wird diefe Verbindung fleh mehr oder weniger geltend machen und kann bei flachen Dächern, welche zufällig wegen der freien Lage des Gebäudes Achtbar find, fogar das Dach verunftalten. Defshalb finden die Dachfenfter diefer erften und auch die der fpäter zu befchreibenden zweiten Art hauptfächlich bei fteilen und befonders bei Manfarden-Dächern Anwendung, während die dritte Gattung gerade für flache Dächer geeignet ift.

378.

Kintheilung.

fci

i-=

Id»;

bc

iWÄ

'Àé

jggii

j pF

1

^T7~Ctj

mä

-vife

Trauffeiten angeordnet und geben mit ihrer dem Hauptgiebel der Gebäude entfprechenden Conftruction eine reiche Quelle zur malerifchen Geftaltung des Aeufseren. Fig. 1030 ²¹⁶) zeigt eine Dachluke von Hirslanden bei Zürich und Fig. 1031 ²¹⁶) eine andere von Zug mit der Vorrichtung zum Aufziehen des Heues.

Nach Erfindung der Manfarden-Dächer, welche ur-fprünglich eben fo Dachräume zu Wohnungen möglich machen follten, war die Herftellung der Lucarnen zu einem dringenden Be-dürfnifs geworden, und daher finden wir fie in den fpäteren Jahrhunderten in den mannigfaltigften Formen und Bau-ftilen, fo befonders auch mit runder oder ovaler Oefifnung, Ochfenaugen genannt. Wie zahlreiche andere Beifpiele werden uns auch folche in dem bereits genannten Werke von Sativageot geboten, z. B. von einem Haufe in Rouen, Rue St. Patrice, aus dem XVII. Jahrhundert (Fig. 1032 ²⁰⁶).

Es ift überfliiffig, die Entwickelung der Lucarnen noch weiter zu verfolgen, weil im Folgenden, worin auf ihre heute gebräuchliche Conftruction und Formengebung näher eingegangen werden foll, fich Vieles wiederholen würde.

wie noch heute, die Benutzung der

Nach dem zum Theile früher Gefagten können wir die heute gebräuchlichen Dach-fenfter in drei Gruppen trennen:

a) in folche, deren Vorderwände auf den Aufsenmauern der Gebäude errichtet und defshalb meift in Stein hergeftellt find;

b)    in folche, welche auf dem Sparrenwerk der Dächer aufruhen und defshalb zumeift aus Holz mit Metall-, Schiefer- oder Dachfteinbekleidung beftehen und

c)    in folche, welche gänzlich oder faft ganz in der fchrägen Dachfläche liegen und nur aus Metall und Glas zufammengefetzt find.

376-

Gruppirung

der

Dachfenfter.

!j₅0 n. Gr.

Wenn auch die maskirende Vorderwand am häufigften gänzlich aus Stein hergeftellt wird, finden fleh bei Fachwerkbauten doch auch andere Materialien vertreten, und defshalb kann man unterfcheiden :

1)    Dachfenfter mit mafflver Vorderwand,

2)    Dachfenfter in Eifen-Fachwerkbau und

3)    Dachfenfter in Holz-Fachwerkbau.

379-

Anordnung

der

Dachrinne.

380.

Conftruction.

i) Dachfenfter mit maffiver Vorderwand!

Beim Entwerfen folcher Dachfenfter ift von vornherein auf die Lage der Dachrinnen Rückficht zu nehmen. Am günftigften werden diefelben vor den Fenftern vorübergeführt; denn wenn auch nur zwei der letzteren in einer Gebäudewand angeordnet find, würde die zwifchen ihnen liegende Dachrinne abgefchnitten fein und eines befonderen Abfallrohres bedürfen, welches lieh nicht immer in einer dem Schönheitsgefühle entfprechenden Weife anbringen läfft. Bei der gothifchen Architektur be-fonders wird fich die Unterbrechung der Dachrinnen jedoch nicht immer vermeiden laffen, und dann ift man entweder zur Abführung des Niederfchlagswaffers in befon-derem Abfallrohre oder dazu genöthigt, die Dachrinne in einer Rohrleitung durch das Mauerwerk oder innerhalb der Nifche an letzterem entlang fortzuleiten, was bei nicht genügender Weite des Rohres Rückftau oder Verftopfung und dann Ueberfchwemmung des Dachraumes und der darunter befindlichen Stockwerke veranlaffen kann.

Die Seitenwände der Nifche werden bei hölzernem Dachftuhle auf der Balken-

Fig. 1033 ²¹⁷).

'⁰Sj

mssm

— ä Ł ■ ■ m

Wk - ;

ix

äc ! Z A

ßfe v

■*

.■ : u.;:v

ML H m _ •

j-.r ■ ¹ ■ J

ip

au

-- •( .

j-izrr—

]/l00 n. Gr.

Fig. 1034 ²¹⁸).

Fig- 1035 ²¹⁹)-

fiü

ii-

TO

zr

mm

’Hi

SÉl

80 n- Gr.

J/l00 n. Gr.

217)    Facf.-Repr. nach: Encyclopédie d'arch. 1877, PI. 458, 477, 483; 1878, PI. 526.

218)    Ungewitter, G. G. Details für Stein- und Ziegel-Architektur in romanifch-gothifchem Stile. Berlin. Taf. 8, 10,45.

219)    Facf.-Repr. nach: Revrie gén. de Varch. 1864, PI. 60; 1865, PI. 55, 56; 1866, PI. 21; 1886, PL 46; 1887, PI. 62.

JJ

U

sfl ;

II

HiSirłS i

II«

itr

giBi

Ii

KB

Fig. 1036 21S).

ii

SB

fi

Égg

Vso n- Gr.

läge und gewöhnlich in Fachwerk errichtet, welches aufsen gefchalt und mit dem Dachdeckungsmaterial, alfo meiftens mit Schiefer und Zink, feiten mit Dachfleinen verkleidet wird, weil fich letztere an einer lothrechten Wand fchwer anheften laffen ²²⁰).

Fi g. 1037²¹⁸).

m

jm

TWf

ÎPÉ*

Jtj

[jjjp

JŁ

Clk

fr

"ZK

SP

fg5

Wf

¹lsO n' Gr.

Fig. 1038.

6%

--i'f

MJ&l

l/loo n. Gr.

nutzen fenfters findet.

381.

Dachfenfter in Ziegel-Rohbau.

Als Beifpiele von ausgeführten Dachfenftern feien zunächft einige in Ziegel-Rohbau gegeben. Fig. 1033 ²¹⁷) zeigt ein gekuppeltes Fenfter einfachlter Geftalt von der Villa Marguerite zu Houlgate. In der Fläche der Aufsenmauer gelegen, durchfchneidet es das weit vorfpringende Dach und fomit auch die Traufrinne, deren Waffer in der Ecke des anftofsenden Vorbaues, fo wie an der ausfpringenden Gebäudeecke in leichter Weife abgeführt werden kann.

Fig. 1034 u. 1036 ²¹⁸) geben zwei Lukenaufbaue nach Ungewitter in Verbindung mit einem Zinnenkränze aus Backftein und mit Sohlbank aus Granit.

Diefe Luken oder Dacherker fanden früher befonders häufig zum Zweck des Heraufziehens fchwerer Lallen Anwendung, welche in den Dachräumen der Häufer gelagert werden follten. Diefel-ben werden, felbft wenn die Symmetrie darunter leiden follte, über den Pfeilern, nicht über den Fenftern angeordnet, um das Heraufziehen der Gegenftände letzteren zu vermeiden, find hinter dem Zinnenkränze entlang geführt und werden durch den Lukenaufbau unvermeidlich unterbrochen.

382.

Dachfenfter in Werk- und Backftein-ausführung.

Soll der Dachraum warm fein, fo empfiehlt es fich, die Fachwände mit einem leichten, poröfen Stoff, alfo rheinifchen Schwemmfteinen, Korkfteinen u. f. w., auszufetzen oder die zwifchen beiderfeitiger Bretterfchalung befindlichen Hohlräume mit Häckfel, Lohe u. dergl. auszufüllen, was aber die Feuersgefahr vermehrt und auch das Einniffen von Ungeziefer begünftigt. Die Sparren des Daches miiffen, fo weit die Nifche reicht, felbftverftänd-lich ausgewechfelt werden. Der Wechfel ift, wenn eine Firftpfette zur Unterftützung der kurzen Nifchenfparren für nöthig gehalten wird, zum Auflager für diefelbe zu bewährend ihr anderes

Hf

.1.

Ende feinen Stützpunkt im Mauerwerk des Dach

Fig. 1039 ²¹⁹).

U d :

Isa -

i, - 1 ... is

V-.

Uv

///

«***

vor Die Rinnen

ffl p? § s

Q-^O'-U

gl

WA ; J *"■■£

'!_k____i

fl 1

an

*/i00 n- Gr.

Fig. 1035 ²¹⁹) veranfchaulicht die Lucarne über einem gekuppelten Fenfter einem Wohnhaufe in Amiens. Die Ausführung ift zum Theile in Häuflein,

zum

welche auch hier durch die

Theile in Backftein erfolgt. Das Hauptgefims trägt die Dachrinne

die fogar mit ihren Eckpfeilern noch über die Wandfläche des Gebäudes

Lucarne durchfchnitten wird

vortritt, fo dafs fleh das Hauptgefims an diefen todtläuft. Die Rinne endigt in unfchöner Weife an der Aufbau der letzteren das Dachwerk der Nifche hoch überragt, ift eine

um das Herunterftürzen in Folge

Da der mittlere

Lucarne.

Verankerung deffelben mit dem Dachftuhl des Gebäudes angebracht,

der Angriffe des Sturmes zu verhindern.

dem Dachfenfteraufbau in Fig. 1038 fagen, welcher dem Wohnhaufe

Das Gleiche läfft fich von

Beckerath in Crefeld (Arch.: Kayfer X v. Großheim) angehört. Das Hauptgefims mit der Rinnenanlage Fenfter der Lucarne unterbrochen und trägt mit beiden Enden nur noch die . Das Fenfter liegt über einem Erker, deffen Dach, mit Falzziegeln eingedeckt, von einem zur Aufnahme von Gewächlen dienenden, mit Gitterwerk eingefafften hölzernen Gefimfe be-

ift durch das gekuppelte den Aufbau begrenzenden grofsen Voluten

Fig. 1040.

krönt ift.

§v\

SA

«t-

rr

X-

A_b

XfX

l/ioo n. Gr.

383-

Gothifche Luken

luke in gezinneltem in Hauftein. Gefimfe, ift dem fchon angeführten Werke Ungewitter ²¹⁸) entnommen ; der die Lukenöffnung fchlief-fende Rundbogen ift, wie aus dem Durch-fchnitte erfichtlich, tibergekragt. In Fig.

1041 , vom Poftge-bäude in Braunfeh weig (Arch. : Rafch-dorff), ift das fpitz-bogige Feld über dem Fenfter mit Backftei-nen ausgefetzt, während folche bei der Lucarne in Fig. 1040,

St. Johannis-Hofpital in Bonn, keinerlei Verwendung gefunden haben. Die Dachrinnen find bei diefen Gebäuden über dem Hauptgefims und

Fig. 1037, 1040 u. 1041 ftellen einige einfachere, gothifche Lukenbauten in Hauftein dar. ïig. ic>37> eineWinde-

Fig. 1041.

von

X'

vor

o\

hioo 11- Gr.

vom

dem Lucarnenmauerwerlc vorübergeführt.

Fig. 1039 ²¹⁹) ftellt die Lucarne über dem mittleren Vorbau des dem Duc de Trévise gehörigen Schloffes zu Sceaux dar, im Stil Ludwigs XIII. erbaut. Während die Flächen der Façade mit Backfteinen verblendet und hier nur Gefimfe und Fenftereinfaffungen in Werkftein ausgeführt find,

384-

Renaiffance-Dachfenfter in Hauftein.

Der freie Raum über dem Fenfter ift mit dem Wappen

an der Lucarne aufsen vor-

ift die Lucarne in folchem allein gearbeitet.

mit Flelmzier bekröntem Schilde ausgefüllt. Die Rinne ift

des Herzogs auf

übergeführt.

vom Tribunal de commerce

Fig. 1042²¹⁹) zeigt zwei einfachere, in Grobkalk hergeftellte Lucarnen

für die Ausführung in Zink aufserordentlich eignen würde. Die reich dem Durchfchnitt zu erfehen, aufsen unterhalb der Fenfter angebracht; die

in Paris, deren Form ftch auch

vér

zierte Dachrinne ift, wie aus Seitenwände und die Decke im Inneren find mit Holztäfelung bekleidet.

Fig. 1043 giebt die Anficht, den Hirßhler in Berlin (Arch.: Kayfer

Grundrifs und den Schnitt eines Dachfenfters am Wohnhaufe Großheim). Das Fenfter baut fich auf einer Brüftung über dem

pß

usas

mr^

te«

iw

ù.

L l    mmmmmm.

i tl^mÊÊÊÈSÊÊm

„,—----

3jj o 3 j .1 b~ia ŁffiU-in saoj-fa

ii

pj

Et

V.

i^-'V ",

■■■

i¹.

:;;l

I¹!

i' 1

,V

Miii

iii

i#

*jO *u 0Q/r

ii

ÎAflMFflÔQflOTâfl flfl

1PI¹

W

ja

li

:i

Fig. 1042 21!)).

l;

mmm

r:

Wi

wgm

«TIS

in

“l

■III;

z . 06

» . Ï.S.

o. 62.

Hl$

w*w\

mm

Ą

Mi

::

Hauptgefimfe auf, welche auch die Dachrinne zu tragen hat. Die Ausführung des Fenfters könnte eben fo gut in Häuflein, wie in Zink erfolgen.

Fig. 1046 veranfchaulicht die Lucarne vom Wohnhaufe Jofeph in Berlin (Arch. : Kayfer &= v. Grofz-heim). Die beiden gekuppelten Fenfter find durch eine Archivolte überfpannt und durch zwei das Gebälk tragende, jonifche Pilafter mit Confolen flankirt. Die Conftruction der Nifche ift aus dem Schnitt zu erfehen.

Auch Fig. 1045, die Lucarne vom Wohnhaufe J. M. Farina in Cöln (Arch.: Rafchdorff), hat ein gekuppeltes, jedoch geradlinig abgefchloffenęs Fenfter. Der rundbogige, wappengefchmückte Giebelabfchlufs

Fig. 1044.

Fig. 1043.

SS

II

p)

[¥j

.'V

ijw

Fig. 1045.

nt

=Ê

wg

ISêS

saigeoüv%?^iiaBsis£äI

hl 00 n. Gr.

ift von einem kleinen Giebeldreieck bekrönt. Der ganze Aufbau ift durch Vafen belebt, die Dachrinne vor demfelben vorbeigeführt.

In Fig. 1047 u. 1048 fehen wir zwei von Kylhnann Heyden entworfene Dachfenfter, das erftere von der Kaifer-Galerie (Paffage) in Berlin, das zweite von der Villa Albrechtshof dafelbft, beide mit rund-bogigen, gekuppelten Fenftern. Die Karyatiden der Paffagen-Dachfenfter find von Hundriefer modellirt. Die Dachrinne liegt, in nicht fchöner Weife fichtbar, über der Baluftrade. Damit fich die kleinen Balufter unterhalb der Fenfter vom Hintergründe gut abheben, ift derfelbe mit gefchwärzten Glasfcheiben bekleidet.

Aus Fig. 1049²¹⁹) ift eine zweiftöckige Lucarnen-Anlage erfichtlich, welche einem Wohnhaufe in der Avenue Kleber zu Paris angehört. Das untere Stockwerk enthält in der Mitte zwei fehr fchlanke, ge-

kuppelte, rundbogige Fenfter, begrenzt von zwei korinthi-fchen Säulen, aufserhalb der-felben zwei wefentlich kleinere, geradlinig abgefchloffene Fenfteröffnungen. Ueber dem von den korinthifchen Säulen geflützten Gebälk baut fich das obere Stockwerk auf, welches nur ein kleines rechteckiges Fenfter enthält.

Die in Fig. 1044 mit-getheilte Lucarne vom Wohn-haufe Jofeph in Berlin (Arch. : Kayfer v. Grofzheim) ift wie ein Thtirmchen mit acht-feitiger Kuppel ausgebildet. Diefelbe liegt, wie der Grundrifs zeigt, an dem ausfprin-genden, ftumpfen Winkel des Gebäudes, fo dafs zwei ihrer z. Seiten die Aufsenfront bilden, die dritte den Anfchlufs an den Bodenraum vermittelt, während die vierte rechtwinkelig zur Hauptfront des Gebäudes angeordnet ift.

In Fig. 1050, 1051 u. 1052 find drei theils runde, theils eirunde Dachfenfter dargeftellt, welche , wie be-, reits erwähnt, auch mit dem Namen »Ochfenaugen« bezeichnet werden. Fig.1050²¹⁹), vom Tribunal de commerce in Paris, hat ein rundes Fenfter, rechteckig eingerahmt, wie wir diefe Umrahmung in ähnlicher Weife häufig bei Gemälden finden. Das Ganze trägt ein Giebeldreieck und ift von ein Paar Hermen mit Löwenköpfen flankirt.

Fig. 1051 vom Wohn-haufe Hirfcliler in Berlin, und Fig. 1052 von einem Clubhaufe dafelbft (beide von Kayfer v. Grofzheim) haben ovale Fenfter in wefentlich reicherer Ausführung.

Um die Fenfter öffnen zu können, macht man fie, wie die Droffelklappen, um eine wagrechte Achfe drehbar, doch fo, dafs fie in geöffnetem Zuftande nicht ganz wagrecht,

Fig. 1046.

m-

TT

|l

Id

Sri

GàÀÊ

B)

HO

EL

TT

31

]/ioo ¹¹ • Gr.

Fig. 1047.

|i

I r.<

JŁ

Ka

L-

: rt.

/T/T*

oTfm

81

je

ægS|f§

mm

-3

w.

:i

S!

Fig. 1049 ²¹⁹).

811

3:j

'{ fâjL

mt

-Scïx

“N

ti.

lîpf

Sçarf '

Si

mmm

K?

iS

î-':■ -M

WM:

il

■ rrffiE^Esn

mi

ipsp^

ÄM

k!

PjP f i    » f.    'IF

Z=t

g?

il

»I

,-z J

-1IPI PI

■jg -u OOIfj

îflff

M Jüfc

J/scäI '

II

«à

vt

Fig. 1048.

}0'

i!

hWśmF^

pr⁴

-ri

ji

in

7>.

!"

1»

tk>

mjjg

Aï

\ (is>,

.J7

iKrO

■-

»IS

£/y

Iv

PP

:iü

ff

,'p\

M}₄, <4i

2/

fessai

MMim

ipfg

■>

-v;:

Ą B’

';' r''!MJ

BR

i*--

ütv

rstef

n

.1

i

■r

■

mzd

T

Y

!

.......!> i5-----i.

\

'Û

m

r

É§

i

s,

L.

1

■

----o. 2Ó _ . —

m

*

3-

ijil

Iblii

Æmâm g

JlTÆêËÈ

'«0P

LÉL

m

•...0.0&5- PP

Profil 0 H.

J7 -

i

ÏÏil

m

iî/æ

'fi

j|

i:

Ê

■I

i»

V;J

vJ

IpUUL

■

II

P

ëi

È

II

î»

LE'

»

ss>:

I

? I»

Slb

■ i

5=Ê

y

1

IL

m

»,

■-Mi

f i-Ü

dOs

i

11

.

ü

L

Kl

Hu!

IL

il

'SB

:P-

. :;i

?»

?

$

i

uuy

H

:'Nfl

150 n Gr.

?

ii

. •-LU'

"•i

ÎHÿ

Il

|

i,

Es

I

;

I

i

?

i

2.

I

i!

i

y

M

; -

I

i

S

r

a

:

ą*

;

11

:&■

i

ftf

BpPl'.ti

;

».

■i

a

il

ï._

I

Èi

../ -I ;■ --•

./V'

Fig. 1050²¹⁹).

m

I

È

■'ü

U,

SS=gÉ*51S?S

u *rz*k:~M

H?

y'y/

ü

i

P

L

(î

à,

suu

£i

WP

'

/

»

li

1

:

i

«

i

■•■À ’

y

\

n

11

H

IL

t

I

IL

"j.

m

&33p

i : m

ïl

m

-i

i

î.g.5

- Oo

■l

»(»V. i¹!

-..... 3 ss

._ i.U ....

:

m

ÿ:

n

■ i

iLg»

% f

un

pH

!r

a»

(Q

[|

SSI

■Mi

fondera nach aufsen etwas geneigt flehen, damit das etwa darauf fallende Regen-waffer dorthin abfliefsen kann.

Zum Schlufs diefes Artikels fei noch auf eine Verbindung von Lucarnen mit dem eifernen Aufbau eines photo-graphifchen Ateliers hingewiefen, wie fie Fig. 1053 ¹) veranfchaulicht. Das Atelier liegt zwifchen den beiden Lucarnen, welche Empfangsräume u. f. w. enthalten. Die Anlage, vom Stephanshof in Wien, ift von Thienemann ausgeführt.

Fig. 1052.

ÆfH,

LÜH

i)\

m

\\\\Vov

2) Dachfenfter in Eifen-Fachwerkbau.

Der Eifen-Fachwerkbau ift etwa in der zweiten Hälfte der fiebenziger Jahre entftanden ²) und daher überhaupt noch nicht allzu häufig angewendet worden. Befonders feiten finden wir ihn aber in Verbindung mit Dach-fenftern, und es ift defshalb gerechtfertigt, wenn hier nur zwei Beifpiele einer folchen Ausführung geboten werden, die noch dazu einem und demfelben Gebäude entnommen find.

385-

Dachfenfter in Eifen-Fachwerkbau

J/l00 n- Gr.

Fig. 1054 ²¹⁷) zeigt die Conftruc-tion, Vorder- und Seitenanficht eines folchen Dachfenfters mit Eifengerippe von der IJßne Menier zu Noifiel. Wie beim ganzen Gebäude, fo ift auch das Gerippe diefer Lucarne mit bunten Ver-blendfteinen ausgefetzt, das Dach mit Falzziegeln eingedeckt, welche ein hell-, dunkelgelb und braun gefärbtes Mufter bilden.

Weit reicher noch ift die Lucarne decorirt, welche nach Fig. 1055 u. 1056²¹⁷) bei demfelben Gebäude zur Aufnahme der Fabrikuhr dient. Auf fchmiedeeifernen, mit Rankenwerk verzierten Confolen baut fich unterhalb des Hauptgefimfes diefe Lucarne über die Gebäudefront heraus, fo dafs fich das Gefims daran todtläuft und deffen Terracotta-Schmuck friesartig herumgeführt ift. Das lambrequinartige Blech, welches die weit überftehenden eifernen Sparren vorn abfchliefst, ift confolenartig an beiden Seiten der Lucarne bis unter den vorfpringenden Giebelabfchlufs hoch geführt. Die Seitenfelder enthalten zwei gekuppelte, rundbogige Nifchen, welche der Dachneigung entfprechend unten abgetreppt find. Das Zifferblatt ift in reichfter Weife in bunter, emaillirter Terracotta hergeftellt, das Dach wieder mit getönten Falzziegeln abgedeckt.

Fig. 1053 ²²¹>

rr

Igigg

MêSÊ.

gssMÄ

>>

*r 1

(<ć

Ir fil

Fig. 1054²¹⁷).

MrU

|i

sÉSÈ

lüg

g

ÉM

il

g»k :iü' ;'l

:

y

m

si

s

I;

■.i

prfl

iü

.>-&>■ rti M

m

3r

i

■

r:

;

iÜL

;

SK

I

»

V

.

mami

£p

■

,

Fig. 1056 ²¹⁷).

>>

m

;

:'l

m

Mm

I

T

#'>>

/

|

:y

.

:

« m

►

a

-1 {-• ;

C

m

'

SS

m

Ss

mÊ$S

-:■

É\>>*

©

itr :

pi

32

rA

*

y \

y.v.\y”

Ki|

►

il

►

\h

f

4,

!

î-

i

m

m

r#

fT'

“r- "V"

kX,

fte

p

I

~ ' 'y'

I: 'Wß*

■

jMf

s

g

i ~!

i

m

j

i

CP

H ;

_i

i

jigÉkô

U >

m

:

%

. -,

%>

•(itsSSoi -Si^

J

r

m

um

f"

'v

'-•J

kv

y

[4

K

¥

î**3l

'r£S

a

f

"

I

i ffl

*4

m

3§4

3) Dachfenfter in Holz-Fach werkbau.

386.

Allgemeines.

387-

Dachfenfter in Fach werk auf maffiven Gebäuden.

Der Holz-Fach werkbau wird leider durch die feuerpolizeilichen Vorfchriften von Jahr zu Jahr mehr befchränkt. Wenn auch die fteinernen Gebäude ein viel ftattlicheres und häufig auch vornehmeres Ausfehen haben, fo fehlt ihnen doch meiftens die Zierlichkeit und der malerifche Reiz, welche in fo hohem Grade unferen Fach werkbauten anhaften. Gerade defswegen werden z. B. unfere alten rheinifchen und Mofelftädte von fo vielen Architekten und Malern zum Zielpunkt ihrer Ausflüge gewählt.

Selbft auf fonft gänzlich in Stein ausgeführten Gebäuden wird ein Dachfenfter oder Erker, in Fachwerkbau hergeftellt, fchon durch den Farbenwechfel zur Belebung der Façaden beitragend und ihre malerifche Wirkung erhöhend.

Aus diefem Grunde hat auch Rafchdorff beim Wohnhaufe Wejfel in Bielefeld (Fig, 1057) einen folchen Lucarnen-Aufbau in Holz-Fachwerk auf fonft maffivem

Fig. 1057.

ggsatmi

ir°

Gebäude angeordnet; die Fache find mit Backfteinen ausgefetzt und unverputzt geblieben. In folchen Fällen macht die Anlage der Dachrinnen gar keine Schwierigkeiten , weil fie bei dem grofsen Unterfchiede der

1=

a,Hi

‘il 00 n- Gr.

388.

Dachfenfter in Fachwerk

Mauerftärken leicht an der Fachwerkwand vorübergeführt werden können.

Bei reinen Fachwerkgebäuden werden derartige Dachfenfter jedoch häufig nach vorn übergekragt,

auf Fachwerk- wje dies auch zur Er-

gebäuden.

Fig. 1058 ²²³).

zielung einer gröfseren Schattenwirkung und ma-lerifcheren Reizes mit den einzelnen Stockwerken gefchieht.

Ein kleines, derart behandeltes Dachfenfter zeigt z. B. Fig. 1058, dem unten genannten Werke von Ungewitter ²²³) entnommen , welches fich auf zwei vorgekragten, mit Kopfbändern unterftützten Balken aufbaut.

In Fig. 1059 ²²³) finden wir einen eben folchen gröfseren Ausbau. Um den Fufsboden innerhalb des vorgebauten Theiles des Erkers warm zu halten, ift es zweckmäfsig, die zwifchen den Kopfbändern liegenden freien Flächen der Decke in irgend einer Weife nach aufsen abzu-

iiai

ifl

Hiip

II*

all

msmmmm

wÊËÊÈÊÊWm

III

■■

iw

fl

mm

‘löO n- Gr.

i;

TM

pTLJ

BiKi)

ifcCM »V

Fig. 1060 ²²³).

=EEr

‘(m 1901 -Sij

“i

SS

II

■'

Ü5

I:

li

Fm

l!i||

■J₀ 'U 09/t

ê?

A;

Pr

ÉÈ

iS?$î

Ki%s#

li

(>

•Miâ

\M

^pT

Fig. 1059 ²-³).

ST

HÎÎNSsSA

IfD

rtJh,

Sf

ir."

Wà

si

FS

__;_i

fchliefsen. Hier ift dies durch gewölb-artige Ausmauerung gefchehen, indem zwifchen die Balkenköpfe und das untere Ende der Klebpfoften Riegel mit Verfatzung eingefetzt find, zwifchen welche fich die Bogen fpannen.

Fig. 1060 ²²³) bietet einen ähnlichen Dachbau, welcher auf der Dachbalkenlage vorgekragt ift, in Anficht und Querfchnitt. Das Dach fchneidet an beiden Seiten deffelben ab, fo dafs deffen Auffchieblinge vor die Wandflucht vor-fpringen. Dies läfft fleh nur vermeiden, wenn man, wie in Fig. 1058 u. 10591 die Balkenenden hervorragen läfft und mit Kopf bändern unterftützt. Fig. 1061 ²²³) verdeutlicht eine folche Abänderung. Statt der in Fig. 1059 erfolgten Einwölbung unterhalb des Fufsbodens im Vorbau ift hier eine fchräge, mit Mafs-werk verzierte Verfchalung von ge-fpundeten Brettern zwifchen dem Rahmholz des Fachwerkgebäudes und der Brüftungsfchwelle des Dachfenfters eingefetzt.

mß

Fig. 1062 ²²³).

(Um

II

\\

\y

Fig. 1062 ²²³) zeigt eine Windeluke auf wenig vorftehenden Balken, deren Vorderwand zwar gerade, deren Dach jedoch nach drei Seiten des regel-mäfsigen Achteckes vorgekragt ift, um einen Schutz für den darunter befindlichen Ausleger zu bilden. Im Grundrifs und Querfchnitt ift das Vorfpringen des Daches und die Unterflützung der beiden mittleren Deckenbalken durch Kopfbänder veranfchaulicht.

w¥o

Iflf¹

II

In Nürnberg find noch heute an den alten Gebäuden zahlreiche derartige Beifpiele zu finden. Später wird diefer Dachvorfprung, welcher bei Windeluken dem Bedürfnifs entfprungen war, rein decorativ auch bei Dachfenftern angewendet.

lil

JF

Fig. 1063 ²²³) ftellt endlich einen ohne Vorkragung über Ecke flehenden und zum Theile auf der Frontwand ruhenden Aufbau dar. Die Vorderfeite des-felben ift nach zwei Seiten des regel-mäfsigen Sechsfeits gebildet, fo dafs die beiden feitlichen Ständer etwas von der Frontwand zurück auf den Balken aufruhen. Das Dach ift unterhalb der Lucarne durchgeführt.

y50 n. Gr.

b) Auf dem Sparrenwerk aufruhende Dachfenfter.

(Dachluken und Dachgaupen.)

Auch diefe Dachfenfter, die naturgemäfs in wefentlich kleineren Abmeffungen, wie die im Vorhergehenden befchriebenen, üblich find, dienen nicht allein zur Lüftung und Beleuchtung der Dachräume, fondera in den meiften Fällen auch zur

Belebung der öden Dachflächen. Eine Auswechfelung der Sparren ift nur bei Dachfenftern fehr geringen Ab-meffungen zu umgehen und fchon defshalb unvermeidlich

Fenfter im Wechfel eine fefte Sohlbank zu gewinnen, wenn nicht zufällig ftatt deffen eine Pfette vorhanden ift. Der Aufbau diefer Dachfenfter auf den dünnen Sparren erfordert eine grofse Leichtigkeit derfel-ben, wefshalb fie hauptfächlich Zink (die grösseren über einer Bretter-fchalung mit Holzgerippe) , oder aus Holz mit Metall-, Ziegel- oder Schieferdeckung, oft auch mit Verkleidung der lothrechten Wände mit folchen Materialien, hergeftellt werden.

Der Form nach haben wir etwa zwei Arten zu unterfcheiden :

389-

Allgemeines.

Fig. 1063 ²²³).

von

um

für die

' l;

Sil

Sn!

— Ü-—■

ML

r;

iSSil

il

■¥

aus

h'50 n- Gr.

1)    folche, welche hauptfächlich aus Zink oder Blei gearbeitet find und den Charakter von Fenftern tragen, und

2)    folche, welche, in verfchiedenem, bereits oben genanntem Material ausgeführt, ein Dachwerk für fleh erfordern und danach

auch in den mannigfaltigften Formen hergeftellt werden.

39°-

Dachfenfter

in

Zink oder

i) Dachfenfter aus Zink oder Blei, welche den Charakter von

Fenftern tragen.

Diefer Art von Dachfenftern wurde bereits in Art. 384 (S. 375) Erwähnung gethan. Sie zeigt meift die ausgeprägtefte Stein-Architektur. Aus diefem Grunde BIeî-und um die paffende Briiftungshöhe im Dachraume zu haben, liegen diefe Fenfter gewöhnlich nur wenig über dem Haupt-gefimfe des Gebäudes, wie z. B. in Fig. 1064 bei einem Dachfenfter vom Wohnhaus Jofeph in Berlin (Arch.:

Kayfer & v. Grofzheim), welches fich unmittelbar hinter einer Baluftrade aufbaut.

Fig. 1064.

Die das Rundbogenfenfter flankirenden Pilafter tragen ein Gebälk mit Giebeldreieck, welches mit drei kleinen Candelabern verziert ift.

Einfachere Formen hat Fig. 1066, die unten genanntem Werke ²²⁴) entnommen ift, auf welches, zahlreiche folche Beifpiele enthaltend, hier befonders verwiefen wird. Fig. 1071 ²²⁵) vom Grand Hotel de la paix in Paris zeigt ähnliche Formen und lehrt den Anfchlufs diefer Zinkfenfter an eine Schiefereindeckung bei einem Manfarden-Dache. Die Einfaffung des Schiefers ift in Blei ausgeführt.

Bei einer anderen Gattung folcher Dachfenfter ift das eigentliche Fenfter ebenfalls ähnlich einer in Art. 384 (S. 378) bei Fig. 1050 bis 1052 erwähnten Art, rund oder oval, wie z. B. in Fig. 1067 u. 1068 ²²⁴) dargeftellt.

Auch die Gefimslinie fchliefst fich in folchem Falle möglichft der Krümmung des Fenfters an, und eben fo die Nifche, welche daffelbe mit dem Dachraume verbindet. Bei flacheren Dächern bekommt diefe Verbindung eine röhrenartige, fehr unfchöne Ge-ftalt, wefshalb man fie dadurch etwas zu beleben fucht, dafs man zur Eindeckung nach verfchiedener Form in der Querrichtung gewelltes Blech verwendet , deffen Berge und Thäler häufig noch mit Perlenftäben, gedrehten Wulften u. f. w. verziert werden.

Eine dritte Form folcher Fenfter, gleichfalls mit runder oder ovaler Licht-öflhung, als Wappenfchild ausgebildet, erfordert ein fehr fteiles Dach, in deffen

Fig. 1065.

iß

¹i50 n- Gr. ’

IB1

inr

7. Aufl. 1892.

224) Facf.-Repr. nach: Album der Stolberger Zinkornamenten-Fabrik von Kraus, Walchenbach & Peltzer. Stolberg.

<_•

”,

\

Fig. 1066 ²²⁴).

r-.

/

I

*

.....1.20m.....-

L

A

■

Tf-----~~

Fig. 1068 ²²⁴).

f

i

feSMKll|g|

ś£l

J

!i.

i

U

lii

V _ _ l,l(Jm

r/

■>:

H

jj©

m

«

li

3B9

\

\

Fig. 1067 ²²⁴).

K

m

1

w,

m

m

Hl»

tes

li

i;

§

S

0,75m

m

1

mm

Éfl

i

n

m

m

i

■

Fig. 1069 ²²⁴).

. . O,S0m._.

'

W

3

II

liii

1

\

.1

S

i

: I

Fig. 1070 ²²⁴).

i

i

A

A

'------0,40 m---;

i

,

Fläche es ganz oder doch fall ganz liegt. Fig. 1065 von oben genanntem Wohn-haufe Jofeph in Berlin, fo wie Fig. 1069 u. 1070 ²²⁴) find folche Beifpiele. Bei letzterem ift die obere Hälfte der runden Fenfter mit rundem Gefimfe umrahmt, welches mit einem Knopf bekrönt wird.

Noch hierher gehörend, aber fchon zu der zweiten Art diefer Dachfenfter überführend, find die in Fig. 1072 u. 1073 ²²⁴) dargeftellten halbkreisförmigen Fenfter. Die-felben find, wie die vorigen, zwar von Zink ausgeführt, haben aber doch fchon den Charakter von Holzfenftern und, wie befonders aus der Seitenanficht in Fig. 1072 zu erfehen, grofse Aehnlichkeit mit den im Nachftehenden zu befchreibenden dreieckigen Dachluken.

Fig. 1071 ²²⁵).

j] if 11 ir a ir ir y • j .    1 j

e- h -o • j - C T T T T T î T f J î F f T T T Ti i 5 1    a/ iS iS />v

Wßßmm

EC

Cv/'

Mi

Ml

iÉÉj

ii!

II

l'if

in

%0 n. Gr.

2) Dachfenfter mit befonderem Dach.

39¹-

Conftruction.

Diefe Dachfenfter bedürfen nicht allein unten eines Wechfels behufs Anbringens der Sohlbank, fondern gewöhnlich noch eines zweiten oben zur Bildung der Decke und des Daches. Nur kleine, dreieckige Luken, wie fie in Fig. 1074 u. 1075 ²²⁴) dargeftellt find, haben gar keine Seitenwände ; zwei kurze Sparren mit kleinem Kaifer-ftiel zum Zweck der Befeftigung der Giebelfpitze genügen, fobald das Material der Fenfter Holz ift. Bei Anfertigung aus Zink ift nur ein Ausfchnitt in der Dachfchalung oder Lattung nöthig, welcher dem dreieckigen Umrifs der Luke ent-fpricht. Die Verfteifung des Zinkes gefchieht durch dünne Eifen oder eingelegte Brettftücke.

Bei Dachfenftern, wie in Fig. 1076, find zur Bildung der Seitenwände und Unter-ftützung der kleinen Sparren dreieckige Knaggen auf den Dachfparren zu befeftigen oder bei Holz-Architektur auch kurze Sparrenfchwellen mit darunter liegenden Knaggen. Bei höheren Fenftern find die Stiele der Seitenwände mit den Sparren des Hauptdaches durch Verzapfung oder Verblattung zu verbinden. Diefelben tragen die mit den Hauptfparren verzapften oder verblatteten Pfetten. Unter Umftänden

39i

Fig. 1072 ²²⁴).

Fig. 1073 ²²⁴).

O'

1 §0.iäm

11

Fig. 1074 ²²⁴).

Fig. 1075 ²²⁴)-

¹

   Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1887, Bl. 53.

²

   Siehe darüber Theil III, Band 2, Heft 1 (Abth. HI, Abfchn. 1, A, Kap. 8) diefes »Handbuches«.

li

0,4pm- -

.VI

Iii7' ' ,ii'- -i,¹¹¹' :;ii i¹"

Fig. 1076.

Fig. 1077 ²²⁴).

Ib

*im

0,30 m —4® *

J.

fe

39²-

Pultdach-

Luken.

‘ko n. Gr.

Fig. 1078 ²²⁶).

c,

Żć.

Fig. 1079 ²²⁶).

□mim AttF ommuip

ffl

Fig. 1080²²³).

müffen diefe Verbindungen an die Wechfel anfchliefsen. Im Uebrigen erfolgt die Conftruction, wie in Art. 375 (S. 369) be-fchrieben wurde.

Die einfachften Dachfenfter, fog. Pultdach-Luken, welche heute trotz ihrer Häfslichkeit doch wieder häufig angewendet werden, beftehen nach Fig. 1078 ²²⁶) aus einer Vorderwand, auf der einzelne Auffchieblinge ruhen. Die Vorderwand enthält nur ^|LU==p=| die Schwelle ec, die Pfette ab und der Zahl der Fenfter ent- j fprechende Stiele. Das Dach ab df bildet gewöhnlich ein Recht-

Fig. 1082 ²²³).

Fig. 1081 ²²³).

w.

//

mm

/m

■i

ili'j

¹ko n- Gr.

VA

w;|jJL

*TTnnnwf

!!

Lu

rr

\j ° 0 0

¹/50 n. Gr,

eck; nur in Nürnberg finden wir es oft nach Fig. 1079 ²²⁶) trapezförmig, was den Vortheil hat, dafs die Kehlen gefchützter liegen. Die Eindeckung erfolgt mit

.-A ■

Fig. 1083 ²²⁷).

A--

393

Fig. 1084 2 2 3).

LL

Üi9

"CS

hjęJmm ffuTTHWl muïïèï fjtfiis lïïffîlM

immm

KftffilâÉ

mmmtm

!ÄiI§Ä

&-

'c\

Wzc/jźM

WfTfŚsSź

r. Il 1 ,t f IM

■\

S||||l§§3^

ÎTTT

ÄfÄffi

494

fs

nw

HHM

1 A_J

Schiefer oder verfchiedenartigen Dachfteinen, befonders Bieberfchwänzen, Kramp-, Hohlziegeln und Dachpfannen. Bei den Nürnberger Pultdach-Luken müffen die Steine an den beiden fchrägen Dachrändern zurechtgehauen werden, ein Uebelftand, welcher ihre Anwendbarkeit fehr befchränkt. (Siehe auch die Fledermausluken in Art. 124, S. 119.)

Fig. 1086 21S).

Fig. 1087 ²²³).

Fig. 10S5²²³).

DO

éM

4;

romffi

/o 0

zAdLJb

fo-

11

iY!

Ai

l'so n. Gr.

MÎT;⁷

0,45 m

?gro

CT

Fig. 1088 ²²⁴).

'm

w/

<..... 0,35 m

mm

h* »rui

as

ł/25 n. Gr.

393-

Andere Formen diefer

Dachfenfter.

Die Form folcher Fenfter mit be-

fonderem Dach ift eine äufserft mannigfaltige und hauptfächlich durch die Geftalt diefes Daches bedingte. Fig. 1074 zeigte uns bereits ein nach vorn geneigtes Satteldach, Fig. 1076 ein folches gewöhnlicher Art. Bei Ausführung in Holz wird der Giebel meift vorgekragt. Derartige Beifpiele werden in Fig. 1080 u. 1081 2 23) geboten. In Fig. 1082 ²²³) find die Pfetten der Wangen nicht ausgearbeitet, fondern mit Zierbrettern benagelt; eben fo ift das Mafs-werk im Giebelfeld auf die Schalung feft genagelt.

ZÏ

Fig. 1090 ²²⁴).

0,35 m-------->

vr2b n‘ Gr.

Auch nach vorn abgewalmte oder mehr noch mit Krüppelwalm verfehene Dachfenfter werden häufig gefunden, und zwar fowohl Abänderungen der in Fig. 1074 u. 1076 dargeftellten, als auch der zuletzt genannten Dachluken. Fig. 1083 2 27) veranfchau-licht diefe Form bei einer Ausführung in Holz mit deutfcher Schiefereindeckung und -Bekleidung, während in Fig. 1077 ²²⁴) eine Dachluke mit vorgekragtem Krüppelwalm bei einer Ausführung in Zink mit runder Lichtöffnung dargeftellt ift.

Häufig werden die kleinen Ausbauten mit einem fteilen Zeltdach nach Fig. 1085 ²²³) bedeckt, fo dafs wieder ein flacher Anfchlufs an das Hauptdach nothwendig wird.

Die kleinen Thurmfpitzen heben fich fehr wirkungsvoll von der fchrägen Dachfläche ab. Wird ein folches Dach über Ecke gefleht, fo tritt es entweder nach Fig. 1088 ²²⁴) über die Vorderwand des Dachfenfters heraus, oder auch diefe fpringt mit einem Grat, wie in Fig. 1086²¹⁸), vor. Fig. 1084 u. 1087 ²²³) veranfchaulichen fehr ähnliche, vorn nach zwei Seiten eines Achteckes abgewalmte Dächer, bei welchen derVorfprung ein geringerer ift; Fig 1087 ift mit Schiefer-, Fig. 1084 mit Pfanneneindeckung verfehen.

Mitunter wird ein folches Thürm-chen, wie in Fig. 1089 ²²⁴) ähnlich dem vorgekragten Krüppelwalm über Ecke auf das Dach aufgefetzt. Die Giebellinien mtiffen in diefem Falle nach oben gebogen in einer Spitze endigen.

In Fig. 1091 u. 1092 ift das vorn abgewalmte Satteldach der Luke mit Zelt-dachfpitze verfehen, welche in Fig. 1092 über Ecke gefleht erfcheint. Damit wären die geradlinigen Dachformen fo ziemlich erfchöpft.

können aber auch alle möglichen ge-fchwungenen Linien auftreten, wie z. B. die gewöhnliche Zwiebelform in Fig. 1093, einer Luke vom Wohnhaufe v. Beckerath in Crefeld (Arch. : Kayfer & v. Grofz-heim). Wird diefes Dach über Ecke gefleht, fo erhalten wir die in Fig. 1090 ²²⁴) oder 1094 gezeigte Geftalt der Luke.

Anfprechender noch wirkt die achteckige Zwiebelform (Fig. 1095), die wir häufig in Nürnberg, fo z. B. am Peller-fchen Haufe, finden. Das Achteck entwickelt fich aus der viereckigen Grundrifsform des Fenfterausbaues. Je flacher das kleine, das Thürmchen mit dem Haufe verbindende Dach ift, defto mehr wird das Zwiebelthiirmchen zur Geltung kommen.

Fig. 1091.

Fig. 1092.

Fig. 1094.

Fig. 1095.

Fig. 1093.

^BO n- Gr.

Statt derfelben

Fig. 1096 endlich bringt einen un-gleichfeitigen, achteckigen Kuppelaufbau auf flachem Satteldache. Der Durch-fchnitt lehrt die Conftruction aller derartigen Dächer mit Hilfe von Bohlenfparren und eines Kaiferftiels, der auch die in Kupfer, Blei oder Zink getriebene Spitze aufzunehmen hat.

Die Herftellung der Fenfter felbft erfolgt gewöhnlich in derfelben Weife, wie bei allen Fenftern, in Holz. Nur bei den kleinen runden oder ovalen Oeffnungen,

^100 n. Gr.

394-

Herftellung der Fenfter.

deren Fenfterflügel droffelklappenartig fich um eine mittlere Achfe bewegen, wird der Ausführung in Zinkblech oder Schmiedeeifen der Vorzug gegeben, wie wir fie bald bei den Klapp-fenftern kennen lernen werden.

¹lóO n. Gr.

In Frankreich hat man auch gufseiferne Fenfter, welche befonders für Manfarden-Dächer gebräuchlich, find. Als Vortheil wird einmal hierbei das das Fenfter einfaffende Rinnenfyftem gerühmt, welches jedes Eindringen von Waffer ausfchliefst, aufserdem aber das leichte Anbringen des Fenfters, fo wie die Steifigkeit gegenüber den Zinkfenftern. Die fehr einfache Befeftigungs-weife geht aus Fig. 1097 ²²⁸) hervor. Fig. 1098 ²²⁸) veranschaulicht das eigenthiimlich geftaltete Profil des zu öffnenden Fenfters, beftimmt, durch eine Bewegung in lothrechter Richtung nach unten rings einen möglichft dichten Verfchlufs herzuftellen, das etwa durch den Wind eingetriebene Waffer in einer Rinne zu fammeln und durch kleine darin angebrachte Oeffnungen unfchädlich nach aufsen abzuführen.

395.

Allgemeines.

c) Dachfenfter, welche gänzlich oder faft ganz in der Dachfläche liegen.

Für flache Dächer find die bisher vorgeführten Dachfenfterarten wenig geeignet, weil dabei eine zu lange, röhrenartige Verbindungsnifche nothwendig ift, welche häfslich ausfieht und auch die Zuführung von Licht in die Dachräume fehr befchränkt. Für folche flache Dächer find fog. Klappfenfter geeignet, deren es verfchiedenartige, ausfchliefslich in Metall hergeftellte, meifi: patentirte Conftructionen giebt. Bei fämmtlichen einfchlägigen Anlagen liegt das eigentliche Fenfter auf einem Rahmen , durch den es etwas über die Dachfläche erhoben wird, um Sicherheit gegen das Einftrömen des Waffers durch die Fugen zu gewinnen. Es kommt aufserdem hauptfächlich darauf an, dafs auch das aufgeklappte Fenfter die Oeff-nung gegen einfallenden Regen fchützt, fo wie in gröfseren Städten, dafs die Fenfter nicht von aufsen (von Arbeitern, welche über den Dächern an Tele-graphenleitungen befchäftigt find etc.) xf§| geöffnet werden können. Die Ausführung kann entweder in Zink- und Kupferblech, oder in Schmiede- und Gufseifen erfolgen.

Fig. 1097 22S).

Fig. IO98 22s).

rJ &

«■

iaii

III

Exl'e.T.

11—f

-ïps

èpP

4fe

§§§

Wm

WÊÊM.

rm

1) Klappfenfter aus Zink- oder Kupferblech.

In Frankreich find befonders die in Fig. 1099 u. 1100²²⁹) dargeftellten Con-ftructionen üblich, von denen die erftere für fteilere, die zweite für flachere Dächer geeignet ift. In Fig. 1099 erhebt fleh das Fenfter nur wenig über die Dachfläche und kann in fpäter noch deutlicher anfchaulich gemachter Weife durch eine Zahn-ftange oder beffer mittels einer durchlochten Stange mit Gelenk in beliebiger Neigung

396.

Franzöfifche

Klappfenfter.

Fig. IIOI ²³°).

Fig. 1102 ²³°).

II;

■■■

'1

TV

CL

Ml

[j

V20 n. Gr.

|||j W

³i20 n- Gr.

Hl

■I

ËjlP⁵

mm

MM

‘ko n. Gr.

‘Ja n. Gr.

229)    Facf.-Repr. nach: Revue gén. de l’arch. 1865, PI. iz.

230)    Facf.-Repr. nach ebendaf. 1863, S. 258—261.

39§

feft geftellt werden, indem ein am Rahmen befeftigter Dorn in ein Loch der Stange gefchoben wird. Die obere Fuge am Fenfter ift durch einen nach einem Viertelkreis geformten Ueberbau gegen das Eindringen des Regens gefichert. Die Ausführung in Fig. j ioo ift die gleiche, nur dafs diefer Ueberbau fortfällt und dafür der Rahmen an der oberen Seite des Fenfters fo hoch über die Dachfläche emporragt, dafs dadurch das Fenfter eine ftark geneigte Lage erhält.

Während der Anfchlufs bei Zink- und Ziegeldächern nach dem früher Gefagten nicht zweifelhaft fein kann, foll nur noch derjenige bei Schieferdächern kurz erwähnt Kiappfenfter werden. In Fig. 11 o i 2 3 °) find die Schiefer bis an den Rand der Oefif-nung, jedoch etwas fchräg an-fteigend, herangedeckt; darüber ift das Fenfter mit feinem nach dem Viertelkreis gebogenen Rahmen gelegt. Der obere Rand ift wie vorher durch ein Deckblech a gegen eindringende Feuchtigkeit gefichert, unten aber ein fchmaler Blechftreifen b angebracht, weil die Schieferplatten hier zu klein werden würden. Schon beffer ift der Anfchlufs in Fig. 1102²³⁰), welcher der in Art. 78 (S. 82) be-fchriebenen Grateindeckung ent-fpricht. Der Rand der Oeffnung ift, wie aus dem Durchfchnitt hervorgeht , mittels einer hölzernen Leifte erhöht, an welcher die den Schiefern entfprechenden Zinklappen feft genagelt find. In Fig.

110323°) ^ die ganze Umgebung des Fenfters mit Hilfe einer auf die Schalung genagelten Bohle hervorgehoben. Die Dachfchiefer ftofsen an diefe an und find an der An-fchlufsftelle mit einem Zinkftreifen überdeckt. Aus dem Durchfchnitt erfieht man, dafs diefe Deckart gegen die erfte keinerlei Vorzüge hat.

Fig. 1104 macht die fehr einfache, bei uns gebräuchliche Form der Kiappfenfter, wie fie von jedem Klempner ausgeführt werden, deutlich. Im Durchfchnitt links ift der etwa 10 bis 13cm hohe Rahmen nur von Zinkblech hergeftellt. Der darüber klappende Fenfterrahmen befteht aus einem zu fehr fpitzwinkeligem Dreieck zufam-mengelötheten Bleche, wodurch er die nöthige Steifigkeit bekommt. Auf dem oberen, wagrechten Theile deffelben ift an drei Seiten ein U-förmiger Blechftreifen auf-gelöthet, in welchen die Glasfcheibe eingefchoben wird. An der unteren, freien Seite reicht diefelbe ein Stück über den Rand hinaus und wird durch zwei zurück-

397-

Anfchlufs

der

Schieferdächer.

39⁸-

Gebräuch-lichfte Form der

Kiappfenfter.

Fig. 1103 ²³⁰).

5fT:

l/w

!/20 n. Gr.

Vs W Vj

]/5 n. Gr.

Fig. 1104.

Fig. 1106.

Fig. 1105 ²³²).

OJ

V50 n. Gr.

1|₅0 n. Gr.

gebogene Kupferbleche feft gehalten. Oben hängt der Rahmen in einem Gelenkbande, welches in einfachfter Art durch ein Stück Draht in Blechhülfen gebildet ift. Der Durchfchnitt rechts zeigt die fehr ähnliche Conftruction mittels hölzernen, mit Blech bekleideten Rahmens bei einem Holzcementdache.

Fig. 1107²³¹) enthält die davon etwas abweichende Form der Gefellfchaft Lipine, bei welcher der zu öffnende Fenfterrahmen mit kleinen Schweifswafferrinnen verfehen ift,fauf welchen die Glasfcheiben ruhen. Die auf der Dachfläche aufliegende Um-kantung des Rahmens ift platt, wenn das Fenfter für eine Blechbedachung beftimmt ift; dagegen erhält fie oben und an den beiden Seiten je einen nach oben gerichteten Falz und am unteren Ende einen Umfchlag nach unten, wenn das Fenfter in ein Ziegel- oder Schieferdach eingefügt werden foll. Die Glasfcheibe mufs hier in Kitt gelegt werden, was bei der vorigen Conftruction nicht nöthig war.

Es laffen fleh diefe einfachen Fenfter, wie aus Fig. 1106 zu erfehen, auch etwas gefchmackvoller ausführen. Die Conftruction ift die gleiche und geht aus der Skizze deutlich hervor.

Das von A. Siebei in Diiffeldorf empfohlene Verfahren, zum Schutz gegen den bei geöffnetem Fenfter feitlich eindringenden Regen daffelbe nach Fig. 1105 ²³²) mit zwei Seitenwänden von Zinkblech oder auch Glas zu verfehen, ift nichts Neues; denn daffelbe wurde vor 20 Jahren fchon vom Verfaffer mit Erfolg angewendet. Daffelbe hat nur den Nachtheil, bei ungünftiger Windrichtung die Lüftung des Dachraumes zu befchränken.

399-

Klappfenfter

der

Gefellfchaft

Lipine.

400.

Siebei' fches Klappfenfter.

Fig. 1107 ²³¹).

Fig. 1108.

231)    Facf.-Repr. nach: Stoll, a. a. O., S. 66.

232)    Nach: Deutfche Bauz. iS86, S. 583.

2) Klappfenfter aus Schmiede- und Gufseifen.

⁴⁰¹-    Die Befchreibung der Klappfenfter aus Schmiedeeifen läfft fich von derjenigen

Hilgers'iches

Klappfenfter. der gufseifemen Klappfenfter nicht gut trennen, weil bei folchen Fenftern gewöhnlich beide Metalle zu gleicher Zeit Verwendung finden.

In Fig. 1108 haben wir ein Dachfenfter aus verzinktem Schmiedeeifen, welches von der »Actien-Gefellfchaft für Verzinkerei und Eifenconftruction vorm. Jacob Hilgers zu Rheinbrohl« in 37 x 60cm und 50 x 80cm lichter Weite für Wellblech-, Zink-, Papp- und Schieferbedachungen angefertigt wird. Der Rahmen ift mit feinem auf-ftehenden Rande aus einer Metallplatte geprefft und defshalb unzerbrechlich.

Fig. i109.

Fig. ii 10.

r"<

ry

iü

t-

402.

Klappfenfter

des

Fig. 1109 bis 1111 veran-fchaulichen drei gufseiferne Fen-

Fig. 1111.

Eifenwerkes ft er, wie fie vom Eifenwerke

Tangerhütte.

Mm

|||||

Tangerhütte in den verfchieden-artigften Abmeffungen und für alle Eindeckungsarten hergeftellt werden. Fig. 1109, das fog. Wiener Dachfenfter, für Schieferoder Dachpappendächer geeignet, unterfcheidet fich von den anderen

/JV /

w/

befonders dadurch, dafs das eigentliche Fenfter mittels zweier Oefen über zwei am Rahmen befeftigte Haken gehängt wird, fo dafs es in einfachfter Weife ausgehoben werden kann. Fig. 1110 ift für ein Krämpziegeldach und Fig. im für Schiefer- und Pappbedachung beftimmt. Die Abflachung der wagrechten Sproffen in der Mitte ift geboten, weil fonft das Regenwaffer am Abfliefsen verhindert wäre und fich auf jeder Scheibe bis zum Ueberfliefsen über die Sproffen anfammeln würde. Dies ift aber ein fehr fchwacher Punkt der Conftruction ; denn weil die Scheiben an der Sproffe nicht zufammenftofsen, gefchweige fich überdecken können, kann die Dichtung nur mit Glaferkitt vollführt werden, welcher nach Verflüchtigung der öligen Beftandtheile reifsen, undicht werden und fchliefslich faulen mufs.

s«o.

mm

Die nun folgenden Dachfenfter-Conftructionen find fämmtlich durch Patente

403.

yUnemantt-fches

Fig. 1112 bis 1115²³³) zeigen das Dachlichtfenfter von C. Jünemann ²³⁴), K'appfenfter. welches für alle Eindeckungsarten brauchbar ift.

gefchützt.

Die Zarge k, fo wie der Rahmen d find in Eifen gegolten. Der an dem Rahmen befindliche

Doppelfalz d umfafft die oben und an beiden Seiten aufgebogene Glasfcheibe Æ (Fig. 1113), deren vierte ebene Kante auf dem Rahmen auf liegt und noch etwa 5 cm über denfel-ben hinwegreicht. Doppelfalz d befindet fich ein fett geklebter Gummi-ftreifen c. Auf dem gufs-eifernen Rahmen mittels meffingener Schrauben beteiligte Kappen aus verzinktem Eifenblech drük-ken die mit Oelkitt eingelegte Scheibe feil auf diefen Gummiftreifen, wodurch ein guter Ver-fchlufs erzielt wird, fo fern der Gummiftreifen nicht erhärtet ift, was allerdings nicht lange dauern wird. Die mit kleinen Vertiefungen ver-fehene Stellftange läfft fich nach Fig. 1114 mittels einer Druckfchraube feft Hellen, fo dafs das Fenfter nicht von unberufener Hand geöffnet werden kann, wenn das Anziehen mit einem abnehmbaren Schlüffel erfolgt. Andererfeits kann die Bewegung des Fenfters mittels des in Fig. I j 15 erläuterten Hebels gefchehen. Diefelbe Abbildung lehrt auch das Anbringen zweier Fenfter am Firft des Daches.

Fig. 1112 ²³³).

vju

ff

Sill

I.

dar

Fig. 1113.

Fig. 1114.

"eiï" I

■fal

Im

v.

■ 1; TM ,

1 /"/'/'////z//

Fig. II15 ²³³).

"ff

üiöJiü

Fig. 1116²³⁵) erläutert das Sielqff-fche Dachlichtfenfler ²³⁶). Als Vortheil deflelben wird hervorgehoben, dafs es zum Oeffnen, Feftftellen und Schließen nur eines Zuges an einer einfachen Kette bedarf und dafs es ferner felbft in theilweife geöffnetem Zuftande niçht von aufsen durch den Sturm oder durch Diebeshand weiter geöffnet wurden kann.

Die unten genannte Quelle ²³⁵) befchr^fbt die Vorrichtung folgendermafsen. »Die Stellvorrichtung befteht im Wefentlichften (Fig. Ili6; worin die Metallfproffe der Deutlichkeit we nur zum Theil dargeftellt ift) aus einem unglejch

4°4-

Sielaff' fches Dachlicht-

fenfter.

hso n- Gr.

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

233)    Facf.-Repr. nach: Baugwks.-Ztg. 1885, S.

234)    D. R.-P. Nr. 25385 u. 26128.

235)    Facf.-Repr. nach: Baugwks.-Zig. 1884, S.

236)    D. R.-P. Nr. 26368.

402

Fig. 1 1 16 ²³⁵).

fchweren Hebel mit zwei einfeitigen Stiften S und S' und einem am Fenfterdeckel angebrachten Führungsftücke, welches zur Aufnahme einer um a drehbaren Zahnftange Z dient und aufser-dem eine feile Zahnftange Z‘ trägt. In der gezeichneten , geöffneten Stellung ruht der untere Stift des Hebels S gegen einen Zahn der Zahnftange Z und hält das Fenfter offen, während der obere Stift S‘ über einem Zahne der Zahnftange Z‘ lieht und ein Auffchlagen des Fenfters durch Wind u. f. w. verhindert. (Er fällt nämlich, fobald das Fenfter durch Wind u. f. w. angehoben wird, in den betreffenden Zahn der Zahnftange Z'.) Zieht man den Hebel an, fo verfchiebt ftch der Stift S nach der Nafe N zu, hebt die Zahnftange Z auf, legt fich beim Nachlaßen der Kette hinter die verfchiedenen Zähne u. f. w. und geht fchliefslich bei weiterem Anziehen der Kette an der Nafe N durch den Schlitz des Ftihrungsftückes hindurch. Der Hebel ruht dann unmittelbar am Fenfterdeckel, und der Stift S befindet fich über der Zahnftange; das Fenfter kann alio durch Nachlaßen der Kette gefchloffen werden. Ift das Fenfter gefchloffen, fo fällt beim Loslaffen der Kette das vordere Ende des Hebels herunter; der Stift S trifft das kürzere Ende der Zahnftange Z, hebt diefe auf und geht durch den Schlitz hindurch, worauf die Zahnftange weiter zurückfällt, während der obere Stift S' fich gegen die Zahnftange Z' legt und das Fenfter diebesficher gefchloffen hält.«

Der Rahmen der Fenfter wird aus Gufseifen für jede Deckart paffend, das Fenfter felbft aus verzinktem Schmiedeeilen hergeftellt.

Fig. 1117²³⁷).

KÜSS

Msm

Xu

ES

t/m ss

Die Dachfenfter-Conftruction von J. Hoffmann (Fig. 1117²³⁷) foli das Einregnen Hoffmann'fches |-)ejrn Offenftehen des Fenfters und das Ueberfchlagen deffelben durch den Sturm

Klappfenfter.

4°5-

verhindern.

Zu erfterem Zwecke ift das Fenfter feitlich durch eine fächerartige Anordnung von Blechtafeln gefchützt, welche fich beim Schliefsen deffelben neben einander fchieben. Das Ueberfchlagen des Fenfters wird durch eine Rundeifenftange verhindert, welche die an beiden Seiten zu unterft liegenden Blechtafeln mit einander verbindet und fich nach genügender Oeffnung des Fenfters in zwei am Rahmen befeftigte Haken hineinlegt. Die Scheibe wird eingefchoben, nicht eingekittet. Die Rahmen werden aus Gufseifen, die Fenfter aus Zinkblech, die beweglichen Seitentheile aus verzinktem Eifenblech angefertigt.

Das in Fig. 1118 dargeftellte Ellendt fche Dachfenfker wird in dem unten genannten Werke ²³⁸) in nachftehender Weife befchrieben.

406.

Ellendt' fches Klappfenfter.

»Das Fenfter belteht aus folgenden Theilen : d ift eine aus verzinntem Eifenblech rahmenartig aus-gefchnittene Platte, welche auf den Rand einer in der Dachverfchalung ausgefchnittenen Oeffnung pafft. Mit dem inneren Rande diefes Blechrahmens ift der untere Rand eines kaftenartigen Auffatzes c dicht zufammengelöthet. Den Deckel diefes Auffatzes bildet das eigentliche Fenfter «, welches um das Scharnier e fich auf und zu bewegen läfft. Da diefes Fenfter, welches ungefähr die Geftalt eines Kofferdeckels hat, mit feinen Seitenwänden über die Ränder des Auffatzes c greift, fo kann das Regenwaffer nicht in die Fugen dringen. Die Fenfterfcheiben werden in röhrenförmige Nuthen eingefchoben und nicht verkittet. Das auf die Fenfterfcheiben auffallende Regenwaffer gelangt in diefe, gegen die Horizontalebene geneigten röhrenförmigen Nuthen und wird durch diefelben nach aufsen abgeleitet. Auf diefe Weife find die Fenfter, deren Scheiben leicht einzufetzen find, ganz wafferdicht.

Das Wichtigfte an diefem Dachfenfter ift eine mechanifche Vorrichtung, mit deren Hilfe fich

Fig. 1118 ²³⁸).

\A

iß

7*

Wt

o-ö-o-o

daffelbe vom Bodenraum oder auch von jeder Etage des Gebäudes aus leicht und ficher öffnen, fchliefsen und in beliebiger Stellung befeftigen läfft, ohne dafs der Wind das Fenfter zu-fchlagen kann. Zu diefem Zweck ift in runden Oeffnungen der beiden Hänge-eifen /, welche an einer in der Mittellinie des Fenfters angebrachten Eifen-fchiene beteiligt find, ein Stück Rund-eifen h derartig eingefetzt, dafs es fich nicht der Länge nach, wohl aber um feine Achfe leicht bewegen läfft. Diefes Rundeifen ift an feinem einen Ende zu einem Haken t, an dem anderen, längeren Ende fo rechtwinkelig umgebogen, dafs der Schenkel g einen Hebel bildet, mit deffen Hilfe das Fenfter um das Î Scharnier e auf und zu bewegt werden j_ kann. An dem Ende diefes Schenkels g ' ift eine Kette k, welche über die an der Seitenwand des Auffatzes c angebrachte Rolle p in den Dachraum oder in eine tiefer gelegene Etage des Gebäudes führt, befeftigt.

Wenn diefe Kette angezogen wird, fo macht der Hebel g, da die Rolle p an der Seitenwand fitzt, zuerft eine feit-^ liehe Bewegung, während fich das Rundeifen h ein Stück um feine Achfe dreht und der Haken i aus der Oefe q gezogen wird. Bei noch ftärkerem Anziehen der Kette nähert fich das an die Seitenwand des Auffatzes c angedrückte Ende des Hebels g der Rolle /, während das Fenfter a um das Scharnier e nach oben bewegt wird. Durch die an das bewegliche Fenfter in der Nähe des Scharniers angelötliete ftarke Stütze b wird das Ueberfchlagen deffelben nach rückwärts verhindert. Wenn ein Glied der Kette auf einen an irgend einer paffenden Stelle angebrachten Haken gefchoben wird, fo bleibt das Fenfter in der Stellung, in welcher es fich in dem Augenblicke befindet, feft flehen.

Das Schliefsen diefes Dachfenfters wird dadurch bewirkt, dafs die von dem Haken abgelöste Kette allmählich nachgelaffen wird. Alsdann bewegt fich das Fenfter in Folge feines eigenen Gewichtes nach unten. Sobald es fich gefchloffen hat, wird die Kette ganz losgelaffen, und es geht nun der Hebel g vermöge feines Gewichtes in feine urfprüngliche verticale Stellung zurück, während zugleich der Haken i wieder in die Oefe q eingreift.

Das Fenfter ift nun

feft verfchloffen, fo dafs es weder durch den Wind, noch durch eine Hand

vom Dache aus geöffnet werden kann.

In der Mitte des Rahmenrandes d find Blechftreifen aufgelöthet. Unter diefe werden die mit heifser Anftrichmaffe beflrichenen Ränder der Dachpappe gefchoben. Nachdem feil angedrückt find, ift ein wafferdichter Verfchlufs des Fenfters mit der Dach-

dann die Blechftreifen

407.

Unterberg-

fches

Fenfter.

pappe hergeftellt.«

Das letzte, in Fig. 1119²³⁹) abgebildete Unterberg fche Fenfter ift wenig zweckentfprechend, weil es in keiner Weife

Daffelbe wird mittels Stechfchlüffels

Fig. 1119 ²³⁹).

gegen Einregnen fchützt.

eine lothrechte Axe gedreht, wobei fich der untere, halbkreisförmige, verglaste Theil unter die obere verglaste Hälfte fchiebt.

Die eine Hälfte ift auf diefe Weife wohl geöffnet, der darunter liegende Dachraum aber dem einfallenden Regen fchutzlos preisin lothrechten Wänden verwendbar. Die Her-

um

gegeben. Das Fenfter ift alfo nur ftellung erfolgt in Gufseifen für Ziegel-, Schiefer- und Pappdächer.

42. Kapitel.

Ausfteigeöffnungen und Laufftege.

408.

I11 der Dachfläche liegende Ausfteige-öffnungen.

Ueber Ausfteigeöffnungen oder -Luken mit Benutzung einer Wellblechdeckung ift bereits in Art. 279 (S. 237) das Nöthige gefagt worden. Soll der die Oeffnung verfchliefsende Deckel mit glattem Kupfer-, Blei- oder Zinkblech befchlagen werden, fo gefchieht dies z. B. bei einem Holzcementdach in einfachfter Weife nach Fig. 1120. Ift der Deckel an einer Seite mittels

Gelenkbändern am Rahmen befeftigt, fo läfft fich das Oeffnen fehr leicht mit Hilfe eines Gelenkhebels bewerk-ftelligen, welcher zugleich dazu dient, das völlige Umwerfen des Deckels durch den Sturm zu verhindern. Um das Dach durch die Oeffnungen bebedarf es ge-

Fig. 1120.

Fig. 1121.

’/'dSmmsm

fteigen zu können wohnlicher Leitern, welche zu diefem

Zwecke für jeden Neubau befonders zu befchaffen find.

Soll die Ausfteigeluke bei völlig maffivem Dache, alfo z. B. bei einem Holzcementdache auf maffiver Unter-von Holz her-man zunächft

iH Hil

Jo

läge, ohne Benutzung geftellt werden, fo hat den Rahmen nach Fig. 1121 verzinktem Eifenblech 2 bis d mm ftark anzufertigen und ihn mittels gleich-

von

V20 n- Gr.

falls verzinkter Winkeleifen auf dem Mauerwerk, bezw. zwifchen den vier Papierlagen zu befeftigen, den Deckel aus einem verzinkten Eifenblech auszufchneiden und mit Hilfe von vier kurzen, in die Ecken zu nietenden Winkeleifen zu bilden.

Bei einem Wellblechdache ohne Schalung erfolgt das Einbinden diefer Aus-fteigeluken genau fo, wie bei den Klappfenftern (fiehe Art. 278, S. 236).

Will man einen ganz bequemen Ausftieg auf das Dach haben, fo mufs man eine der im vorigen Kapitel befchriebenen, mit Thür zu verteilenden Dachluken anwenden, zu welcher eine Treppe hinaufführen kann. Befonders wenn die Oeffnung nach der Wetterfeite zu liegt, ift es empfehlenswerth, die Thür nach aufsen auf-fchlagen zu laffen, weil dann der Regen weniger leicht durch die Fugen getrieben

409.

Ausfteige-öffnungen in Form von Lucarnen.

Fig. 1122.

[Löthg.

fji I

ipWi

"tmmm

tlo, bezw. I/10 n- Gr.

w*»«*

Ift die Luke dem Anblick von aufsen entzogen, fo kann fie felbftverftänd-lich, wie in Fig. 1122, äufserft einfach geftaltet werden.

Laufftege, d. h. Vorrichtungen zum Betreten der Dächer, kann man in zwei Gattungen trennen :

1) in folche, welche das Betreten hauptfächlich der mit Metall eingedeckten Dächer erleichtern, ohne dafs die Eindeckungen dadurch Befchädigungen ausgefetzt find, und

wird.

410.

Laufftege.

2) in folche, welche die Möglichkeit verfchaffen follen, an mit Glas eingedeckten Dächern Ausbefferungen vorzunehmen.

Es fei hierbei bemerkt, dafs bei fteilen Steindächern gewöhnlich nur die in Art. 81 (S. 84) befchriebenen Dachhaken anzubringen find, an welche erforderlichenfalls Leitern angehangen werden können, um an jeden Punkt des Daches zu gelangen. Nur wo, wie in Berlin, das Reinigen der Schornfteine von einer über dem

411.

Hilfsmittel bei fteilen Steindächern.

Dache befindlichen Oeffnung aus polizeilich geboten ift, werden auch bei folchen Dächern hin und wieder Lauf-ftege angebracht, welche fich von den fpäter zu be-fchreibenden nicht wesentlich unterscheiden. Sollen Sie Srei über der Dachfläche liegen, So müSSen Sie auS eiSernen Stützen ruhen, welche wie jene Dachhaken auS die Sparren zu Schrauben und mit Zinkblech abzudecken find. Eben So beSeStigt man bei Schornsteinen, welche mehr als 1,5 m über das Dach hinausragen, auS eiSernen, eingemauerten ConSolen kleine Tritte, auS welchen der SchornSteinSeger Stehend die Reinigung der ruSfiSchen Rohre vornehmen kann (Fig. 1123).

WM

412.

Hölzerne Laufftege über den Dachrinnen.

I/20 n. Gr.

Zunächst Seien die LauSStege beschrieben, welche in wagrechter Richtung gewöhnlich über oder in der Nähe der Dachrinnen hinSühren. DieSelben Sollen manchmal nur einen bequemen Weg entlang des Daches Schaffen, oft aber auch dazu dienen, eine Verftopfung der Rinne durch Laub, Schnee u. S. w. zu verhindern. Solche über der Rinne liegende LauSStege werden gewöhnlich durch Starke, oben etwas abgerundete Bretter gebildet, welche auf Flacheifen aufruhen, die an den Rinnen-eifen oder in anderer Weife mittels Schrauben befeftigt find. In Theillll, Band 2, Heft 2 (Art. 221, S. 357 u. Fig. 684) ift bereits eine Solche Rinnenanlage djargeftellt. Das Brett wird mittels eines am Flacheifen befestigten Hakens gegen das Hinunterwerfen durch den Sturm gefichert. Weitere derartige Laufftege finden wir bei Eifenwell-blechdächern in Art. 302 (S. 261 u. 262) des vorliegenden Heftes, und zwar bei Fig. 740 durch zwei Laufbohlen von 3«n Stärke und 15 cm Breite gebildet, welche auf kurzen Latten oder Brettftücken in Entfernungen von 80 bis 90cm feft genagelt find. Letztere ruhen auf den Wellenbergen auf, So dafs das Waffer ungehindert in den Wellenthälern nach der Rinne zu ablaufen kann. Bei Fig. 742 find die Laufbohlen auf Flacheifen feft gefchraubt, welche mit ihren umgebogenen Enden auf den oberen Schenkeln zweier Z-Eifen feft genietet find. Eigentlich wären in beiden

Fällen die Laufbretter entbehrlich gewefen, weil die Rinne auf

einem feften Holzboden g___₍

aufruht, So dafs fie durch vorfichtiges Entlanggehen auf ihrer Sohle nicht befonders werden

Fig. 1124.

I-- A

befchädigt kann. (Siehe auch in Fig. 1160 u. 1162 das Anbringen von folchen Laufbrettern über den

Rinnen zwifchen zwei Glasdächern.)

Sollen derartige Laufdielen über Rinnen

angebracht werden, welche lieh an flaches Blech anfchliefsen, fo ift dafür Sorge zu tragen, dafs fie nicht dicht auf letzterem aufliegen und dadurch das Abfliefsen des Waffers verhindern. Aus diefem Grunde find nach Fig. 1124 feit-lich der Dachrinnen des Hauptgebäudes der Technifchen Hoch-fchule in Charlottenburg kleine, mit Zinkblech bekleidete und mittels diefer Bekleidung durch Löthung auf dem Traufblech be-feftigte, 4cm dicke Brettftücke in Abftänden von 90cm angebracht, auf welchen die Latten aufruhen, die in gleichen Zwifchenräumen zur Unterftiitzung der Laufbretter dienen. Diefe Conftruction hat mit der in Fig. 740 angegebenen grofse Aehnlichkeit.

-4-

■êa

■a

Bl

I .. SS

-Tr

.,T-

■V Ol

LtfL

■ ~

mmmm

'.r

WÈÏÏ:

-r-F=F

Y'~\ ~~ '

v,20 n. Gr.

Die drei zuletzt angeführten Rinnen find fog. Kehlrinnen, welche das Waffer von zwei Seiten her aufzunehmen haben. Entweder liegen fie alfo in der Kehle zwi-fchen zwei Dachflächen, oder es ift nur das weit ausladende Hauptgefims, wie bei der Technifchen Hochfchule in Charlottenburg, nicht wie gewöhnlich nach aufsen, fondern rückwärts nach innen zu geneigt, fo dafs die Rinne nicht über dem Gefims, fondern in einer Vertiefung unterhalb der Aufsenkante deffelben liegt.

Fig. 1126.

Alles Holzwerk, den üblen Einflüßen der Witterung fchutzlos preisgegeben, mufs mit Holztheer oder beffer noch mit Kreofotöl oder Carbolineum mehrfach angeftrichen werden. Trotzdem erreicht es gewöhnlich nur eine Dauer von etwa 4 bis 5 Jahren; dann ift es durch Fäulnifs zerftört.

413-

Eifeine

Laufftege

Übel-

Dachrinnen.

_____b

cL—-

# # 11 ti

Durch Eifen-Conftructionen läfft fleh diefe Art von Laufdielen nicht gut erfetzen, weil fie zu fchwer und unhandlich werden würden. Bei der Dachrinne des inneren Deckenlichtes der Magaßns du bon marché, zu Paris hat man etwas Derartiges verfucht. Nach Fig. 1125 ²⁴°) find mittels Gelenkbänder zwei kurze Winkeleifen an der Mauer angebracht, welche durch einzelne gegen ein ebenfalls an der Mauer befeftigtes Winkeleifen fleh ftützende Rundeifen in wagrechte Lage gebracht werden können.

414.

Laufbretter in der Nähe der

Dachrinnen hei hölzernem Dachftuhle.

Fig. 1127.

Fig. 1128.

415-

Laufbretter in der Nähe der

Dachrinnen hei eifernem

cm

!/l0 n. Gr.

Dachftuhle.

Fig. 1129 ²⁴¹).

bo.70.r0.

2 "Eisen, 1509c

-----Tzr~-

~Ö'

bz ©

17

SUES

Tnrjpj

Zwifchen jene Winkeleifen find 7 kleine, den Lauffteg bildende T-Eifen genietet. Man hat demnach den Vortheil, diefe kurzen Laufftege aufklappen und lothrecht an der Wand mittels kleiner Vorreiber feft ftellen zu können. Diefe Laufftege werden viel leichter, wenn man fie nach Fig. 1126 aus einem Gitterwerk von dünnem Band-eifen zwifchen zwei fchwachen Winkeleifen bildet. Solche Gitter würden fich allenfalls auch für im Freien liegende Dachrinnen eignen, wenn man fie durch Verzinkung gegen Roften fchützt. Man würde dann ftatt der in Fig. 1124 auf den feitlichen Klötzen ruhenden Leiften dünne T-Eifen anzuwenden haben. Das Bedenkliche ift dabei nur, dafs durch das Gitterwerk Blätter und Schnee in die Rinne gelangen und fie verftopfen können.

Sollen die in wagrechter Richtung hinführenden Laufbretter nicht über der Rinne, fondera feitwärts am Dache angebracht werden, fo mufs man fich fchmiede-eiferner Stützen bedienen, wie fie in Fig. 1127 dargeftellt find.

Diefelben werden auf die Schalung über einem Sparren oder beffer unmittelbar auf den Sparren aufgefchraubt und wie die Dachhaken mit Zinkblech eingefafft. Empfehlenswerth ift es noch, die äufseren, zur Aufnahme des Laufbrettes dienenden Schenkel fo breit zu machen, dafs jenes aufgefchraubt oder mittels eingelaffener Haken (fiehe Theil III, Band 2, Heft 2 diefes »Handbuches«, Fig. 684, S. 357) befeftigt werden kann. Denn die der Witterung ausgefetzten Bretter werfen und verziehen fich leicht, fo dafs fie, lofe auf den Stützen äufliegenck ein fehr unficheres Verkehrsmittel abgeben würden.

Bei eifernem Dachftuhle laffen fich zwifchen den Gurtungs-Winkeleifen Futterftücke befeftigen, an deren obere, hervorftehende Kante Winkeleifen anzunieten find. Diefe tragen die Laufbretter (Fig. 1128«), welche am beften aufgefchraubt werden. Sollen fie nur lofe aufruhen, fo würde man nach Fig. 1128^ zunächft in der Längsrichtung ein paar Winkeleifen aufnieten, auf welchen die Latten-ftiicke ihren Stützpunkt finden würden, welche die beiden Laufdielen feft verbinden.

Bei den Stationsgebäuden der Berliner Stadtbahn find zur Gliederung der Dachflächen 26 X 21 ftarke, mit Zinkblech bekleidete Hölzer auf die Binder gefchraubt (Fig. 1129²⁴¹). Die quer darüber befeftigten Z-Eifen tragen fchmale, von einem bis zum anderen Ende der Hallen laufende Stege, die je nach der Pfettenentfernung über jeder zweiten oder dritten Pfette liegen. Diefe Stege find durch quer über das ganze Hallendach geführte Leitern mit einander verbunden.

Beim Firft der Dächer der Magafons du bon marché in Paris (Fig. 1130 ²⁴ °) find an das zwifchen die Gurtungs-

24') Aus: Landsberg, a. a. 0. — Vergl. die Fufs-noten 143 (S. 252) u. 153 (S. 284).

Fig. 1130 ²⁴⁰).

Winkelelfen der Dach-Conftruction geklemmte Futter-ftück vier lothrechte Winkeleifen genietet, die an ihrem oberen Ende ein wagrechtes Winkeleifen tragen, an welchem die Geländerftützen, fo wie die in wagrechter Längsrichtung laufenden Eifentheile befeftigt wurden. Auf diefen ruhen die hier die Laufbretter vertretenden Eifenplatten. Auch fchon bei Fig. 1128 hätte man ftatt der Laufdielen folche Riffelplatten oder auch die früher erwähnten Fufsbodengitter anwenden können.

Bezüglich anderer ein-w    facherer Vorrichtungen, die das

Sr    Betreten des Firftes ermög

lichen, fiehe Art. 256 (S. 201) und Fig. 521, fo wie Art. 222 (S. 179) und Fig. 466.

Um die am Rande der Dächer Ausbefferungen vornehmenden Handwerker vor dem Herunterftürzen zu fichera, bringt man in Frankreich fchon lange eigenartige Geländer {garde-corps) an, deren Anwendung auch für unfere Verhältniffe empfehlenswerth wäre.

Fig. 113124 2) zeigt diefe Geländer, parachutes permanents genannt, nach dem Syftem Chabart.

Hiernach werden in die Pfette B \ ftarke eiferne Pfoften eingefchraubt, deren Vx Entfernung von einander nach Bedarf zu regeln ift. Durch das am oberen Ende des Pfoftens ausgefchmiedete Auge wird eine runde Stange gedeckt, welche entlang dem Gebäude herumläuft. Am unteren Ende des Pfoftens ift in ähnlicher Weife ein fo ftarkes Flacheifen befeftigt, dafs es als Stütze für eine Leiter dienen kann, ohne fich durchzubiegen. Zwifchen diefen , lothrechten und wagrechten Eifentheilen / kann ein Füllwerk aus geftanztem Zink, f—j verzinktem Schmiedeeifen u. f. w. ange-J bracht werden, wodurch das Ganze Aehn-) lichkeit mit einem Balcongeländer erhält.

Hierdurch werden nicht allein die Menfchen und Baumaterialien am Herabfallen, fondera auch der

Fig. 1131 ²⁴²).

Fig. 1132 ²⁴'²).

iS

m.

]l₅₀ n. Gr.

Go n. Gr.

416.

Geländer an den

Gefimsrändern.

Fig. 1133 ²⁴³)-

---v

V/.

{//

y/7}

²⁴²)    Facf.-Repr. nach: La femaine des confir. 1878—79, S. 42.

²⁴³)    Facf.-Repr. nach: Baugvvks.-Ztg. 1881, S. 346 u. 347.

4io

Schnee am Herabgleiten gehindert. Die Höhe der Schutzvorrichtung richtet tich nach der Dachneigung.

Fig. 1132 ²⁴²) zeigt eine kleine Abänderung der Form des Gitters.

Hinter demfelben liegt ein flacher Weg, welcher dadurch einen natürlichen Schutz erhält. Das wagrechte Brett B ift auf einem an die Sparren genagelten Holz-ftück A befeftigt und mit Zink abgedeckt. Der Fufs der Stangen, welche diefe Zinkabdeckung durchdringen, wird durch eine Bleitülle gedichtet. Im Falle eines Feuers können die Löfchmannfchaften ihre Leitern an den Gittern beteiligen.

In Fig. 1133 u. 1134²⁴³) wird der Ver-fuch gemacht, die Schutzvorrichtung unferen Verhältniffen anzupaffen. In elfterer ift das Hauptgefims von Werkftein hergeftellt und an der vorderen Kante mit einem fchmiede-

Fig. 1134²⁴³).

w-

u-

Çm»-

m.

eifernen Geländer verfehen, wodurch ein Gang

gewonnen wird, von dem aus man ungefährdet zu der auf der Attika liegenden Dachrinne gelangen kann.

Fig. ii34 zeigt ein Holzgefims, auf welchem die breite, kaftenartige Rinne aufruht. Diefelbe ift mit einem Lattenboden abgedeckt, um fie gegen Befchädigungen beim Betreten des Reparaturganges zu fchützen. Das Gitter ift etwa 15cm von der Gefimskante entfernt an den Gefimsknaggen befeftigt.

Beffer ift die in Fig. 1135 fkizzirte Anordnung, bei welcher die Rinne aufser-halb des Schutzganges auf dem maffiven Gefimfe ruht, während für den Gang an die Drempelfäulen befondere Knaggen gebolzt find, in welche die Geländerftiitzen eingefchraubt werden. Der auf die Knaggen genagelte Bretterboden, der Breite wegen abgetreppt, ift mit Zinkblech abgedeckt. Eine folche Holz-Conftruction

417.

Hölzerne Laufftege in der Richtung von der Traufe nach dem Firft.

wäre aber nicht einmal nothwendig; fchon das Höherführen der Aufsenmauer des Gebäudes würde diefelbe Ausführung geftatten.

Um von der Rinne aus nach dem Firft gelangen zu können, benutzt man entweder einfache Leitern, welche an den früher befchriebenen Leiterhaken mittels Taue befeftigt werden, oder ftellt hölzerne Tritte her, welche beftändig an Ort und Stelle liegen bleiben, fortwährend den Wit-terungseinflüffen ausgefetzt und defshalb ftark der Fäulnifs unterworfen find. Auf den Dächern der

Fig- 1135-

Technifchen Hochfchule in Charlottenburg wurden diefe leiterartigen Wege fo ausgeführt, dafs nach Fig. 1136 auf einzelnen kurzen, in Entfernungen von etwa 1,2 5 m liegenden Latten zwei Bretter befeftigt und darauf wieder die die Leiter bildenden Latten in Abftänden von 30 bis 40cm geschraubt find. Die unteren Lattenftücke füllen das dichte Auflagern der Bretter auf dem Dache

4i i

Fig. 1136.

ü_,    @

³/20 n- Gr.

und fomit die vorzeitige Fäulnifs derfelben verhindern; denn auf diefe Weife können fie nach erfolgter Durchnäffung fchneller wieder austrocknen. Die fchräge Lage der oberen und unteren Latten befördert den Abflufs des Regenwaffers.

Stofsen am Firft eines Satteldaches zwei folche, auf den entgegengefetzten Dachflächen liegende Stege zufammen, fo werden fie nach Fig. 1137 mit Haken und Oefen an einander gehängt, um das Herabgleiten zu verhindern.

Beim Reichstagshaufe in Berlin wurden zum Theile nach Fig. 1138 Leitern dadurch gebildet, dafs man auf zwei etwa 10 X 12cm ftarke Wangen etwa B,⁰¹¹¹ ftarke, oben abgerundete Sproffen fchraubte; zum Theile wurden nach Fig. 1139 aufgefattelte Treppen verwendet. Beide Conftructionen find befonders bei etwas Heilerem Dache nicht ungefährlich, weil der den Lauffteg Betretende beim Brechen einer durch Fäulnifs morfchen Stufe oder Sproffe mit dem Beine unter die nächft tiefere, von der Dachfläche etwas abftehende gerathen und fleh dabei empfindlich befchädigen kann. Alle diefe Holz-Conftructionen haben den früher erwähnten Fehler der kurzen Dauer, gegen den fie kein Anftrich fchützen kann.

418.

Metallene Laufftege in der Richtung von der Traufe nach dem Firft.

Im Allgemeinen kann man an folche auf dem Dache herzuftellende Gänge folgende Anforderungen ftellen :

Fig. 1x37.

V-

1)    fie follen leicht fein;

2)    fie follen fich leicht anbringen laffen;

3)    fie follen dem Fufse einen ficheren Halt gewähren ;

4)    fie follen fich der Schräge des Daches gut anpaffen und feinen etwaigen Krümmungen anfchliefsen ;

5)    fie dürfen nicht durch Witterungseinflüffe be-fchädigt werden;

¹,20 n. Gr.

Treppen zufammenfetzen können. Fig. 1138.

6)    fie follen fich in einfacher Weife aus einzelnen Stücken zufammenfetzen laffen, um Trennungen an etwaigen Löthftellen u. f. w. zu vermeiden;

7)    man foll fie einzeln verwenden und auch zu

Fig. 1139.

lp|lp

Sgtflip

Allen diefen Anfprüchen wird z. B. das Syftem Clément genügen, welches in Deutfchland noch ziemlich unbekannt ift, fich auch wegen feiner Koftfpieligkeit fchwerlich allgemein einbürgern wird.

419.

Syftem

•Clément.

Fig. 1140²⁴⁴).

Fig. 1141 ²⁴⁴).

Hierbei beftehen die Wege aus Stufen, deren jede für fich mit undurchbrochenen Wänden aus Zink gegoffen wird (Fig. 1140²⁴⁴). Der Auftritt derfelben ift gerippt, um das Ausgleiten zu verhindern (Fig. 1141 ²⁴⁴). An der mit der Eindeckung in Berührung kommenden Seite find zwei kleine Zapfen an dieTrittftufe gegoffen, welche in zwei gleichfalls aus Zink gegoffene Näpfchen (Fig. 1x40) hineinpaffen, die in die Dachfchalung eingelaffen und in die Deckung gelöthet werden, wozu der in Fig. 1140 abgebildete Bohrer dient.

Natürlich laffen fich diefe Stufen nur bei Metalldeckungen anbringen. Bei einem Ziegel- oder Schieferdache mufs die Stelle, wo der Gang hinlaufen foll, mit Metall gedeckt fein. Es genügt, die Stufen mittels der Zapfen nur einzuhängen, weil fie fich vermöge ihrer Schwere feft klammern ; doch werden fie meift noch an die Näpfchen angelöthet.

Fig. 1143 ²⁴⁴)-

Fig. 1142 ²⁴⁴).

Fig. 1142²⁴⁴) zeigt eine Anzahl Stufen zur Treppe zufammengefetzt und Fig. 1143²⁴⁴) eine folche Treppe auf einem Kuppeldache.

In ausgedehnter Weife fanden diefe Zinkftufen bei den Gebäuden der Parifer Ausftellung im Jahre 1878 Anwendung mit der kleinen Abänderung, dafs die in die Schalung gebohrten Löcher mit Tüllen von Zinkblech ausgekleidet und eiferne Zapfen an den oberen Kanten der Stufen eingegoffen waren. Das Dach des Feft-faales im Trocadero-Fala.it war z. B. nach Fig. 1144²⁴⁵) mit Schiefer eingedeckt. Für das Anbringen der Stufen waren Bahnen von Zinkblech, etwas breiter als die Stufen, zwifchen die Schieferdeckung eingefchaltet, auf denen entlang in vorher befchriebener Weife die Treppen in die Höhe führten. Fig. 1145 ²⁴⁵) zeigt das gebogene Dach des an den Feftfaal anftofsenden Pavillons; auch diefer war mit Schiefer, der Treppenlauf mit Zinkblech eingedeckt. In Fig. 1146 ²⁴⁵) fehen wir endlich, gleichfalls bei einem Schieferdache, die Anwendung der Stufen bei fchrägen und auch wagrechten Laufftegen. Es betrug bei einer Dachneigung von 20 bis 85 Grad und

Centim. 8,so bis 16,oo Kilogr.

16 X 20

20 x 38 7,45 bis 14,oo

22 x 40

einer Abmeffung von das Gewicht der Stufen 3,00 bis 7,00

2X1) Facf.-Repr. nach: La femaine des conßr. 1876—77, S. 87—89. 2X5) Facf.-Repr. nach ebendaf. 1878—79, S. 269—270.

nr=

\4-

HF

r-

5:

i:

4=

■ ' " ' . b    . ■    ■■

--

«Jp

j, »    ’’    _'    :;"

f7f

Fig. 1144²⁴⁵).

;F;F:

FS

Æi.j

gPFi

v|

,1. 1

p_____

fpsp

,, ;F

4

f/A

pFF

wm

•Vitiï

mm

■ ■ ■■ F '    '

Die Treppenläufe nach dem Syftem Hauchecorne find aus verzinkten Eifen-theilen zufammengefügt.

Jede Stufe befteht aus zwei im rechten Winkel gebogenen T-Eifen (Fig. 1147 beiden Wangen bilden. Diefe werden durch eine Anzahl wie Roftftäbe angenieteter Winkeleifen bunden, um den Auftritt herzuftellen. Die wagrechten Schenkel der T-Eifen find, nachdem die lothrechten fchräg abgefchnitten, dem Gefälle des Daches gemäfs gebogen und auf die Dachfchalung feil gefchraubt. Ueber die Lappen wird nach Fig. 1148²⁴⁴) eine Blechhülfe gelöthet, um das Schraubenloch gegen Feuchtigkeit zu fichern. Wie aus der Anficht eines folchen Treppenlaufes (Fig. 1149 mit Leichtigkeit auch ein eifernes Geländer auf den Stufen angebracht werden.

Beffer ift es, nach Fig. 1150²⁴⁴) zwei C-Eifen auf die Schalung, bezw. die Sparren fchrauben und auf jenen die Stufen zu befeftigen. Liegen die Sparren zu weit von

420.

Syftem

Hauchecorne_

ZU

Fig. 1145 ²⁴⁵)-

24

II

240

), welche die ver

) hervorgeht, kann

421. Syftem Gode au.

einander entfernt, fo mufs man noch einen Zwifchenfparren anbringen.

Fig. 1151²⁴⁴) ftellt einen derart ausgeführten Treppenlauf dar. Bei Ziegel- oder Schieferdächern find entweder wie früher mit Metallblech gedeckte Bahnen einzufchalten oder die E-Eifen auf gufseifernen Stützen (Fig. 1152 ²⁴⁴) zu befeftigen, welche auf die Sparren gefchraubt werden. Die Anfchlufsftelle ift mittels Zink- oder Bleikappen zu dichten.

Fig. 1153 ²⁴⁴) zeigt einen in diefer Weife hergeftellten Treppenlauf.

Eine andere Conftructionsweife folcher Treppen wird Syftem Go de an genannt. Die Trittftufe befteht hierbei aus Gufseifen, wieder mit Riefen auf der Oberfläche, damit der Fufs einen ficheren Halt findet.

m.

'Ą

ääP-.;

//M,

rw

grama««

üüîîiïï

io;

■>.

mik-

y.- *

(Fig. 1154²⁴⁶) lind ift an der Andreaskreuzen verftärkt. Am vorderen Rande djiefer Platten liegen zwei hohle Halsftücke zur Auf-

Sie hat gewöhnlich eine Breite von 22 und eine Länge von 30 Unterfeite mit Rippen in Form von

cm

nähme zweier Stützen in Form von mit Schraubengewinde ver-AMa    fehenen Rundeifen, während an

Wem    der Hinterkante zwei Ohren an-

Wßk gegoffen find, mittels deren fie derart mit Bolzen an die aus Winkeleifen beftehenden Wangen angefchraubt werden, dafs üe fich beliebig um diefe Axe herauf-oder herabbewegen laffen. Diefe Bewegung wird durch die vorderen Stützen, welche zugleich in an den Wangen befeftigten Tüllen fitzen, in einfachfter Weife mittels Schraubenmuttern be-werkftelligt, fo dafs man den Trittftufen jede beliebige, dem Dachgefälle entfprechende Neigung geben kann. Die beiden Wangen find in gewiffen Abftän-den durch wagrechte Winkeleifen mit einander verbunden. Die Befeftigung derfelben erfolgt durch Lafchen, welche auf die Sparren aufgefchraubt und am wirkfamften mit Zink- oder Bleiplatten in fpäter zu erörternder Weife abgedeckt werden. Alles Schmiedeeifen mufs verzinkt oder wenigftens durch Oelfarben-

Fig. 1147²«).

Fig. 1148.

Fig. 1149²⁴⁴).

J/l0 n. Gr.

ZI

Fig. 1150.

Fig. 1151 ²⁴⁴).

_/y

²⁴⁶) Facf.-Repi. nach ebenda!., 1884—85, S. 89 u. 439.

4I5

Fig. 1152 ²⁴⁴).

anftrich gegen Roft gefchützt werden. Ein Geländer ift nach Fig. 1154 ohne Schwierigkeit feitwärts an die Wangen anzufchrauben.

Bei Metall-, Schiefer- und Flachziegeldächern laffen fich diefe Treppenläufe fehr leicht anbringen; bei Falzziegeln müffen jedoch genau deren Formen entfprechende Eifenziegel gegoffen werden, welche einzelne Stufen nach Fig. 1155 ²⁴⁶) tragen und an den betreffenden Stellen in die Deckung eingefügt werden.

Aehnliches bietet das Syftem Le Tellier, welches in Fig. 1156 ²⁴⁶) dargeftellt ift, und zwar links über einer Metall-, rechts über einer F alzziegeldeckung.

Die Stufen, welche aus gufseifernen Platten und Winkeleifenftützen beftehen und auf gleichfalls von Winkeleifen hergeftellte Wangen gefchraubt find, zeigen nichts Befonderes. Die Wangen werden

jedoch mittels Querfchienen in am Dachgefpärre befeftigte Haken eingehangen , welche grofse Aehnlichkeit mit denen des Syftems Hugla (fiehe Art. 62, S. 61) haben, die zur Eindeckung mit Dachfchiefer dienen. Immer je zwei folcher Haken werden in gewiffen Abftänden _    mit ihrem oberen Ende auf eine Querfchiene genietet, welche auf die

_    Sparren feil zu bolzen ift. Das untere, umgebogene Ende tritt aus der

Z    Eindeckung hervor und dient zur Aufnahme der oben erwähnten

Querfchienen der Treppenwangen.

Bei Zinkeindeckungen werden die erften Flaken über dem Trauf-bleche befeftigt und mit dem nächftfolgenden Bleche zur Hälfte nach /y /    Fig. I157²⁴⁶) bedeckt. In derfelben Weife wird bis zum Firft fort

gefahren. Es ift nach dem früher Gefagten anzurathen, das mit dem Zinkbleche in Berührung kommende Eifen mit Walzblei einzuhüllen.

Die Befeftigung der Haken bei Schieferdeckung erfolgt in gleicher Weife; nur hat man nach Fig. 1158 ²⁴⁶) vier Zinkplatten ftatt der betreffenden Schiefer einzufügen und die die Schäfte der Haken bedeckenden Schiefertafeln des befferen Aufliegens wegen abzukanten .

TUET

fl

422. Syftem Le Tellier.

Fig. 1153²⁴⁴).

r*)j

7'

Diefe Befeftigungsweife macht die bei den früher angeführten Syftemen unvermeidlichen, von der Traufe bis zum Firft durchlaufenden Zinkbahnen iiberflüftig. Defshalb ift das Syftem Le Tellier befonders auch bei alten Schieferdächern zur Anwendung empfehlenswerth.

Bei Flachziegeldächern ift die Ausführung genau die-felbe, wie eben befchrieben ; bei der Eindeckung mit Falzziegeln find jedoch je zwei derfelben nach Fig. 1159 ²⁴⁶)

, durch einen Metallziegel zu erfetzen, auf welchem die Haken feft gefchraubt werden.

Bei den Einrichtungen für Glasdächer kommt es hauptfächlich darauf an, dafs

1)    man mit Leichtigkeit an jede Stelle des Daches hingelangen kann,

2)    die Glasfcheiben nicht durch die Vorrichtung zur Ausführung von Reparaturen befchädigt werden.

Fig. 1154²⁴⁶).

Fig. 1155 24G).

IN

423.

Einrichtungen

bei

Glasdächern.

Fig. 1156 ²⁴⁶).

iiii

|i 1,1

Fig. 1157 ²⁴⁶).

l||j|

!! J

lliO n. Gr.

4I6

ii

‘ko n- Gr.

^âO n. Gr,-

Fig. 1158²⁴⁶).

Fig. 1159 ²⁴⁶).

Das Betreten der Glasdächer ift, wie bereits in Art. 362 (S. 341) gefagt wurde, für gewöhnlich ausgefchloffen, weil die nur in Bezug auf Schnee und Winddruck berechnete Glasftärke nicht ausreicht, um einen Arbeiter mit Sicherheit zu tragen. Liegt zwifchen den fchrägen Flächen zweier Glasdächer eine Rinne, fo kann diefelbe

r.y;

&-

Fig. 1160 ²⁴¹).

Xa

Flacheisen

6o.

■5-

VÇ

o7'~

''m

/t

,Kitt

t'4 n. Gr.

*3

mm

• Zink NZ

Schnitt i-i

7MJWT,

Wh

SS-S5-6.

Glas.

vÆ

io.

v__ AT-IOO • S.

rIJ.

•13

-iö.

-Norm. Prof. iV? io.

14

nach Fig. u6o²⁴¹) oder 1161 ²⁴¹) mit einem Laufbrette überdeckt werden. Die Stützen beftehen im erften Falle aus Flach-, im zweiten aus T-Eifen. Gewöhnlich können von diefen Laufbrettern aus alle Ausbefferungen mit Leichtigkeit men werden, weil derartige Glasdächer, auch Sägedächer genannt, nur eine geringe Ausdehnung, meift nur eine Sproffen-länge von l,o bis 1,4m haben.

vorgenom-

Liegt das Glasdach über keinem architek-ausgeftatteten Raume, fo dafs die Verdunkelung eines Streifens durch ein Laufbrett nichts fchadet, und ift daffelbe auch von aufsen nicht fichtbar, fo kann man bei gröfserer Höhe der Glasfläche, wie dies z. B. beim Reichstagshaufe in Berlin gefchehen ift, auch inmitten derfelben noch Laufflege in der durch Fig. 1128 (S. 408) erläuterten Weife anbringen. Häufig wird dies aber nicht möglich fein, und defshalb mufs man Conftructionen wählen, welche das Aeufsere des Glasdaches nicht verunftalten und auch von innen gar nicht oder wenigftens in nicht ftörender Weife fichtbar find.

Ift das Glasdach durch ftarke Hauptrippen gegliedert, zwifchen welchen die Glasfproffen in folchem Falle ziemlich verfchwinden, fo laßen fich an den Trägereifen jener Hauptrippen nach Fig. 1162 ftarke Haken annieten, welche dazu dienen, bei Ausbefferungen der Verglafung Querhölzer aufzunehmen, an welche Leitern u. f. w.

angehangen werden können. Diefe Anordnung ift z. B. bei der Kuppel des Reichstagshaufes in Berlin getroffen worden. Die eifernen Haken find, wie die Hauptrippen, mit Kupferblech umkleidet und vergoldet, fo dafs fie am Aeufseren der Kuppel nicht fichtbar hervortreten.

Pftlle r N? i Ç.

'/s n. Gr.

Fig. 1162.

Y&-2QO, 8

tonifch

■a

¹/₅0 n. Gr.

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

Bei nicht abgewalmten Satteldächern, feien fie geradlinig oder gebogen, z. B. bei Treibhäufern, bedient man fich mit Vortheil eiferner Leitern, welche nach

Fig. 1163²⁴¹) mittels Rollen oder bei gröfserer Länge mittels kleiner Räder auf Rundeifen oder Gruben-fchienen hinlaufen. Beide werden durch fchmiedeeiferne Stützen an den lothrechten Stegen der eifernen Sproffen in der Nähe der Unterftützungspunkte der letzteren befeftigt. - Bei Verwendung von Rinnenfproffen bereitet die Befefti-gung der Stützen, wie Fig. 1164²⁴¹) lehrt, auch keine Schwierigkeiten.

Noch einfacher ift die Vorrichtung, welche beim Glasdache über dem Schwimmbecken des Admiralsgartenbades zu Berlin, einem gebogenen Walmdache, und über dem Zeltdache, das fich über dem Mittelhofe der Technifchen

²²f

u?"

Hochfchule zu Charlottenburg erhebt, angewendet wurde.

In Entfernungen von

⁴/20 bezw. % n. Gr.

etwa 1,50 m find quer über den Sproffen mittels einfacher Lafchen (Fig. 1165) fchmiedeeiferne

Fig. 1164²⁴¹).

• j 6o-6o. 6.

Gasrohre

befeftigt. Auf je zwei zunächft liegende, parallele Gasrohre wird eine etwa 1,60 m lange, recht leicht gearbeitete hölzerne Trittleiter gelegt und mittels zweier, an den oberen Wangenenden be-feftigter Haken über das obere Gasrohr gehangen. Um weiter zu klimmen, bedient fich der Arbeiter einer zweiten, eben folchen Leiter, mit welcher er auf das nächft höhere Fach

Niet 10

<■ * 20 * 9

fteigt, wonach er die erlte Leiter nach fich zieht und Auf diefe Weife kann man mittels zweier, kleiner Leitern an jede Stelle des Daches gelangen.

Diefe Gasrohre oder auch Rundeifen liegen ziemlich dicht über der Glasdecke und werfen defshalb felbft bei mattir-tem Glafe einen Barken Schatten. Will man dies

weiter benutzt.

Schnitt I -1,

f:4 n. Gr.

Fig. 1165.

r&

!/l0 n. Gr.

vermeiden, weil es für die Anficht der Glasdecke von unten recht hörend fein kann, fo müffen jene Eifentheile in gröfserer Entfernung vom Glafe angebracht werden. Fig. 988 (S. 342) zeigt eine folche Anordnung, bei welcher Rundeifen mittels gufseiferner Stützen auf den Sproffen befeftigt find. Es verftebt fleh von felbft, dafs man ftatt der Rundeifen auch Flach- oder Winkeleifen verwenden kann. Die Entfernung diefer Eifen von einander beträgt 1,6 bis 2,o m. Im Uebrigen mag auch noch auf Art. 362 (S. 341) des vorliegenden Heftes verwiefen werden.

43. Kapitel.

Ent waffer ung der Dachflächen.

Zur Entwäfferung der Dachflächen dienen die Dach- oder Traufrinnen, aus welchen das angefammelte Waffer mittels der Wafferfpeier oder, beffer, mittels der Abfallrohre in die Strafsenrinnen oder -Canäle abgeführt wird.

Schon bei den Griechen und Römern kannte man Dachrinnen, aus gebranntem Thon oder natürlichem Geftein, befonders Marmor, hergeftellt, aus welchen das Waffer durch in gewiffen Abftänden eingefügte Wafferfpeier, gewöhnlich Löwenköpfe darftellend, in weitem Bogen abflofs. (Siehe hierüber Theil II, Band i, Art. 60, S. 96 u. Band 2, Art. 193, S. 209 diefes »Handbuches«.)

Späterhin verfchwinden diefe Gebäudetheile. In Frankreich, wie auch in Deutfchland begnügte man fich damit, das Waffer von den Dächern einfach auf den Erdboden abtropfen zu laffen, indem man den

Dachrand etwas über die Gebäudefront oder über das Hauptgefims vorftehen liefs, um das Herab-fliefsen des Waffers an der Mauerfläche und das Durchnäffen derfelben zu verhindern.

Erft Mitte des XII. Jahrhundertes ²⁴⁷) erfchienen die Dachrinnen wieder im Norden Frankreichs, und zwar wahrfcheinlich in Nachahmung von folchen an niederrheinifchen Bauten, wo nach Fig. 1167²⁴⁹) die hölzerne Rinne auf den bis zur Aufsenkante des Ge-fimfes vorgeftreckten Balken gebettet war. Sie be-ftand aus einem das nöthige Gefälle herftellenden hölzernen Boden und einer eben folchen Vorderwand 0, welche, einfchl. der ver-fchalten Balkenköpfe, eine Schieferbekleidung trug. Die fo entftandene Rinne war mit Blei ausgefüttert.

Die ähnlich ausfehenden fteinernen Rinnen find befonders um das Ende des XII. Jahrhundertes an den

normännifchen Gebäuden charakteriftifch. Sie find (Fig. 1166²⁴⁸) gewöhnlich fehr tief und ruhen auf

424.

Gefchicht-liches : Dachrinnen.

Fig. n6624s).

Dil

\\\

■Ù

Fig. 1167²⁴⁹).

’W

Tüfi

c.. I

v-

fl

ü.'

IV

21î) Unter Benutzung von : Viollet-le-Duc. Dictionnaire raifonnê de Varchitechire etc. Band 7. Paris 1875. (S. 219, Art. : Chêneau.)

248)    Facf.-Repr. nach ebendaf., Bd. 3, S. 220 u. ff., fo wie Bd. 7, S. 213 u. ff.

249)    Facf.-Repr. nach : Ungewitter, G. G. Lehrbuch der gothifchen Conftructionen. Leipzig 1859—64. Taf. 27, 28.

einer vor die Mauerflucht vorfpringenden Bogenftellung, weiche ihr Widerlager auf den Köpfen der Strebepfeiler findet. Die abgeböfchte Aufsenwand der Rinne befteht nach dem Profil A aus mehreren Stein-fchichten und ift mit einer fchuppenartigen Flächenverzierung, einer Nachahmung der vorherbefchriebenen Schieferverkleidung, verfehen. Man kann fleh die aufserordent-liche Höhe diefer Wandung nur dadurch erklären, dafs fie das Herabfallen der Dachziegel oder -Schiefer oder das Herabgleiten des Schnees von der fteilen Dachfläche auf die Strafse verhindern follte. Wir finden folche Dachrinnen an der Kirche Saint-Étienne zu Caen und den Capellen der Kirche von Chauvigny bei Poitiers. Wenig vorfpringende Wafferfpeier oder einfache, in gewiffen Abhanden angebrachte Löcher werfen das Regenwaffer nach aufsen.

In Ile de France, in der Champagne und in Burgund treten die Dachrinnen erft im XIII. Jahrhundert auf. Beim grofsen Dache der Notre-Dame-Kirche in Paris war Anfangs keinerlei Rinne vorhanden. Erft um das Jahr 1220 herum veränderte man nach einem Brande das Hauptgefims und brachte dabei ein Traufdach in Geftalt einer Rinne an, deffen Gefälle das Regenwaffer nach einer Anzahl über den Strebepfeilern angeordneter Wafferfpeier vertheilte. Zu derfelben Zeit fehen wir ähnliche Traufrinnen bei der Kathedrale von Chartres und über der Vorderfront der Notre-Da??ie-K.uch& zu Paris, aber ohne Wafferfpeier. Das Waffer läuft nach Fig. n68²⁴⁸) durch einzelne unter der Baluftrade angebrachte Löcher ab. Mit Rückficht auf die Schwächung, wrelche

/■m

f/ff

nt

wm

*//

it

-É/é'

fl‘

Fig. 1169²⁴⁹).

A*

1,.

’i

vvjw *\

. Æu'/.

Fig. 1170²⁴⁸).

Fig. 1171 ²⁴⁸).

Fig. 1172 24S).

iffl

lli.

421

der Werkflein durch die Anlage des Gefälles der Rinne erfährt, wurde die Tiefe derfelben immer gering angenommen, die Breite dagegen fo vergröfsert, dafs fie bequem begangen werden konnte. Damit die anftofsenden Hölzer des Dachwerkes vor Fäulnifs möglichft gefchützt wären, wurde fchon bei der Notre-

Da7?ie-Kirche von Paris die Mauer über der Rückwand der Rinne um etwa l,3 0cm erhöht. Etwas Aehnliches zeigt Fig. 1169²⁴⁹) in Anficht und Schnitt. Hierbei ifl auf den vorderen Rand der Rinne, welcher zugleich das Hauptgefims bildet, eine Mafs-werks-Galerie, wie vorher in Fig. 1168, aufgefetzt.

Fig. II73 ²⁴⁸).

fl

JA'

Profil

Die Steinrinnen wurden nach Fig. ) im XIII. und XIV. Jahrhundert

248

II7O

mit fteilen Rändern ausgeführt ; die Dichtung des Stofses der einzelnen Werkflücke erfolgte fehr vorfichtig mittels eines Ein-

Fig. 1174 ²⁴⁸).

Wk,

1 jgjj

fl

fchnittes A, welcher mit Blei oder einem Kitte ausgefüllt wurde. Die Rinnen hatten eine Breite von 33 bis 48 cm und waren aus dem härteften Steine angefertigt, welcher be-fchafft werden konnte, ihre inneren Flächen auch forgfältig geglättet und manchmal fo-gar polirt, aufserdem oft mit einer fettigen Maffe getränkt oder mit einer Schicht fehr feinen, harten und an dem Steine anhaftenden Cementes bedeckt. Um diefes Anhaften

des Cementes noch zu befördern, waren quer über die Höhlung der Rinne kleine Riefen, befonders zu beiden Seiten des Stofses, gezogen (Fig. 1171 ²⁴⁸), oder es war der Stofs felbfl nach Fig. I172²⁴⁸) ausgehöhlt.

Die Dachrinnen der grofsen Gebäude zeigten im XIII. und XIV. Jahrhundert nur wenig Abweichungen; dagegen waren die der Privatgebäude äufserft verfchieden fo-wohl in Anordnung, wie in Form. Sie erfcheinen überhaupt erfl im XIII. Jahrhundert; bis dahin liefs man das Regen-waffer einfach von den Dachrändern in die Strafse abtropfen. Zwei Rückfichten veranlafften jedoch die Anlage der Dachrinnen. Einmal das Bedürfnifs, das Regen-waffer in Ciflernen zu fammeln, da viele hoch gelegene Orte des Quellwaffers entbehrten, und dann die Mifsflände, welche das von den Dächern ablaufende Regen-waffer in den Strafsen verurfachte. Bei der einfachen Conflruction der Gebäude konnte man hch aber den Aufwand einer die Façade bekrönenden, fteinernen Rinnenanlage nicht leiften und muffte fich defs-halb damit begnügen, unterhalb der Traufe Kragfleine anzubringen und darauf ausgekehlte, in einem Wafferfpeier endigende Plolzrinnen zu legen (Fig. 1173). von einem Haufe zu Flavigny ²⁴⁸).

Diefe Rinnen waren bei den Häufern angebracht, deren Dachtraufe an der Strafse lag; war jedoch, wie gewöhnlich im XIV. Jahrhundert, der Giebel nach der Strafse zu gerichtet, fo mufften die Rinnen

i % I#

K.r:

\\ \

'v

fev.i

pTu¹

Fig. 1175 ²⁴⁸).

;......'i.iü.uU!

Ir" ""

Si

Si,

Hj

fenkrecht hierzu angeordnet werden. In jener Zeit hatten die Häufer feiten gemein-fchaftliche Zwifchenmauern, fondern jedes befafs feine vier Umfaffungswände für fich, fo dafs fich zwifchen je zwei Nachbarhäufern eine kleine Gaffe bildete. Jedes Haus hatte danach feine eigenen Rinnen, welche gemeiniglich aus ausgehöhlten Baumftämmen gebildet waren, deren Enden als Waffer-fpeier (Fig. 1174²⁴⁸) über den Giebel herausragten. Diefe Rinnen, manchmal gefchnitzt und fogar mit Bildwerk verziert, waren oft mit mehreren Farbentönen bemalt. Auch in Tyrol und in der Schweiz trifft man noch heute derartige Holzrinnen vielfach an.

<r s

ft

af\

TjTT

Ti

il

P¹

In den an Kalkfteinen reichen Gegenden, wie in Burgund, Haute-Marne und Oife, gab man Steinrinnen den Vorzug vor folchen aus Holz und verlegte fie fo, dafs das etwaige Leckwerden der Stöfse völlig unfchädlich war. Jedes Ende eines Rinnenftückes wurde nämlich durch ausgehöhlte Confolen unterftützt (Fig. 1175²⁴⁸), aus welchen das etwa durch eine undichte Rinnenfuge durch-fickernde Waffer nach aufsen abtropfte, ohne das Gebäude zu durchnäffen. Zu Chaumont z. B. hat fich der Gebrauch folcher Rinnen bis zum heutigen Tage erhalten; doch finden wir fie auch an gröfseren burgundifchen Gebäuden, fo an der Notre-Dame-Kirche und an der Kathedrale zu Dijon. An der Collegiats-Kirche zu Colmar fieht man nach Ungewitter diefe Anordnung in gröfseren Abmeffungen, fo dafs fich ein förmlicher Balcon mit einer durch drei Fialen verftärkten Mafswerks-Galerie ergiebt, deffen Bodenplatte von weit ausladenden Kragfteinen getragen wird. In Deutfchland liegen häufig ixnter dem Dachgefims kleine, mit verfchiedenartigen Bogen verbundene Kragfteine, eine Anlage, die aus den romani-fchen Bogenfriefen hervorgegangen ift.

Fig. 1177 24S).

fglj

Neben diefen Rinnen von Stein und Holz hatte man aber im Mittelalter auch noch folche von Blei, forgfältig mit Rückficht auf freie Ausdehnung des Metalles mit Falz, aber ohne jede Löthung zu-fammengefügt. Ihr äufserer Rand war nicht, wie das heute befonders in Frankreich Gebrauch ift, durch eichene Bohlen, fondern durch wagrechte Stangen von Rundeifen feft gehalten, welche in geringen Ab-ftänden von ausgefchmiedeten Stützen getragen wurden. In Fig. 1176²⁴⁸) find bei B die Anficht und bei A der Schnitt diefer über dem Hauptgefimfe liegenden Eifentheile dargeftellt. Die einzelnen Stützen C find in die Gefimsplatte unter der Schwelle S eingelaffen und dort mit Blei vergoffen, die Stangen b an die Stützen angenietet. Das Blei ift bei a beteiligt, verfolgt dann den Umrifs a, a‘, a" und ift bei b um die Stange gerollt, fo dafs die eifernen Stützen von aufsen fichtbar bleiben. Die einzelnen Bleitafeln haben eine bedeutende Stärke, eine Länge von höchftens 1,30 ra und find, wie aus dem Schaubild G hervorgeht, durch Falze vereinigt. Bei jedem folchen Saume ift am Boden der Rinne ein Abfatz, um zu verhindern, dafs das Waffer durch den Falz dringt oder durch den Vorfprung deffelben im Laufe aufgehalten wird. Ueber-dies liegen die Wafferausflüffe fehr nahe an einander, gewöhnlich immer bei der zweiten Tafel.

fi

Die Baumeifter des Mittelalters hatten fchon genau beobachtet, dafs das gänzlich von Bleiplatten ohne Luftzutritt eingefchloffene Holz bald vermoderte und zu Staub zerfiel. Sie verwendeten bei den Wohnhäufern zwar auch Holzrinnen mit Bleibekleidung, liefsen aber die Aufsenfeite der Rinne ganz frei, indem fie fie nur mit einem ftarken Randprofil verfahen (Fig. I177²⁴³), um fie dadurch vor unmittelbarem Regenfchlag zu fchiitzen. Wie bei den früher erwähnten Holzrinnen waren auch hier die Holztheile gewöhnlich profilirt, manchmal fogar gefchnitzt und mit Malerei bedeckt. Reffe folcher Rinnen finden fich noch bei den Häufern in Rouen, Orléans und Bourges.

Fig. 1178 ²⁵°).

m¹

-'S»

Fig. 1179 ²⁵°}.

fei

Fig. 1180²⁵⁰).

liais

J?'

Fig. xi8i ²⁵⁰). I

;!■'

iiiih

v‘

Fig. 1182²⁵⁰).

•-iii

®>""

Da, wo Schornfteine oder Strebepfeiler die Dächer durchbrechen, ficherte man früher, wie heute noch, den Anfchlufs der Dachdeckung an das Mauerwerk durch vorfpringende Werkftücke gegen eindringende Feuchtigkeit (Fig. 1178 u. 1179 ²⁵°). Nur am oberen Rande l'olcher Durchbrechungen genügte ein folcher Vorfprung nicht; hier muffte das vom Dache herabflrömende und ein Hindernifs findende Waffer nach beiden Seiten hin durch eine Rinne abgeleitet werden, welche es entweder wieder auf das Dach oder in eine andere, dem Dachgefälle folgende Rinne ergofs. Letztere Anordnung zeigt Fig. 1180 u. 1181²⁵⁰) vom Chor der Kathedrale von Langres (Mitte des XII. Jahrhundertes), und zwar zunächft die Rinnenanlage allein und dann mit der anfchliefsenden Dachdeckung. Das vom oberen Theile des Daches herabkommende Waffer wird im wagrechten Rinnentheil A abgefangen, daraus in die fchräge Rinne B und von da in die Dachrinne C abgeleitet. Ein Uebeltland hierbei bleibt immer noch der fchwierige Anfchlufs an den Rinnentheil D. Defshalb wurde fpäter nur die obere, wagrechte Rinne ausgeführt und mit zwei feitlichen Aus-gtiffen verfehen, welche das Waffer auf die fleile Dachdeckung warfen (Fig. 1182 ²³⁰). Der fchräge Anfchlufs des Daches an die Pfeiler wurde, wie in Fig. 1178, durch vorfpringende Werkftücke gedeckt.

Wie bereits früher erwähnt, entfernte man das in den Rinnen angefammelte Waffer meiftens durch Ausgüffe , fog. Waffer-fpeier, feltener durch Abfallrohre. Ueber erftere feien hier zuerft einige Worte gefagt. Die Ausgüffe können entweder in derfelben Steinfchicht, wie die Rinne liegen oder unterhalb derfelben, wobei das Waffer in den Ausgufs entweder durch ein im Boden der Rinne befindliches Loch oder durch einen in ihrer Seitenwand angebrachten Ausfchnitt gelangt. Die erftere Anordnung ift durch Fig. 1183 ²⁴⁹) deutlich gemacht und verdient entfchieden den Vorzug vor der zweiten. Wie aus dem Grundrifs hervorgeht, verjüngt fich der Ausgufs fehr wefentlich nach der Mündung zu, wobei aber die untere Fläche wagrecht bleibt, und zwar aus doppeltem Grunde: einmal, um das Gewicht des möglich!! weit ausladenden Steines zu verringern und dann, damit das Waffer in grofsem Bogen herausfchiefst und nicht nach der Wand zu heruntertropft. Dies füll befonders auch die

Anfchlufs

der

Dachdeckung

an

Strebepfeiler

etc.

■'C

■•s

ypL-L-

426.

Ausgüffe

und

Wafferfpeier.

MJ»

•N;:

SI B

A g/~

Fig. 1184,²⁴⁹).

is

kleine Waffernafe u verhindern. Fig. 1184²⁴⁹) zeigt die zweite Anordnung, bei welcher der Ausgufs unterhalb der Rinne hervorfpringt. Gewöhnlich wurden diefe Ausgüffe an den unteren Kanten bis zum Rinnenanfchlufs abgefast, wo fie in das Viereck übergingen und häufig nach Fig. 1185 ²⁴⁹) durch gewöhnliche Kragfteine oder nach Fig. 1186 ²⁴⁹) durch folche figürlichen Charakters, wie an der Marien-Kirche in Marburg, unterfttitzt waren. Uebrigens finden fich auch unverjüngte Ausgüffe vor, an denen fich das Gefimsprofil fortfetzt, wie z. B. am Chor der Stiftskirche von Treyfa (Fig. 1187 ²¹⁹).

Derartige einfach behandelte Ausgüffe wurden auch in Frankreich be-fonders an Stellen angewendet, welche nicht in das Auge fielen (Fig. 1188 ²⁵¹). Sie find in grofser Zahl in der Landfchaft Ile de France, in der Champagne und an den Ufern der unteren Loire erhalten, feltener in Burgund, im mittleren und füdlichen Frankreich. Wo fie fich an Bau werken jenfeits der Loire vorfinden, wie bei den Kathedralen von Clermont, Limoges, Carcaffonne und Narbonne, find fie von Architekten des Nordens ausgeführt. Wo ferner, wie in der Normandie, dauerhaftes Steinmaterial fchwer zu befchaffen war, fehlen die Ausgüffe gänzlich. Das Waffer tropft einfach ohne Rinnenanlage von den Dächern ab.

Der Name »Wafferfpeier« gebührt hauptfächlich den Ausgüffen, welche, theils wirkliche Thiere, theils fabelhafte Ungeheuer, ja felbft menfchliche Geftalten darftellend, das Wafler gewöhnlich in einer im Rücken und Hals liegenden offenen Rinne abführten und durch den Rachen des Thieres ergoffen. Diefe Wafferfpeier erfcheinen zuerft um das Jahr 1220 in Frankreich an einzelnen Theilen der Kathedrale von Laon (Fig. 1189²⁵¹). Sie find weit, wenig zahlreich und aus zwei Stein-fchichten zufammengefetzt, die untere die Rinne, die obere die Deckplatte bildend. Diefe erften Wafferfpeier waren noch plump gearbeitet ; fehr bald aber fahen die Architekten des XIII. Jahr-hundertes den Vortheil der gröfseren Vertheilung des Waffers ein, vermehrten die Zahl der Ausgüffe, um den ausfliefsenden Wafferflrahl zu verdünnen, geftalteten fie danach feiner und fchlanker und benutzten fie, um ihre Form zu einem Schmuck des Gebäudes auszugeftalten, die vorfpringenden Theile deffelben anzudeuten und die lothrechten Linien hervorzuheben.

An der Notre-Dame-YLivche in Paris treten die Wafferfpeier im Jahre 1225 auf, noch kurz und gedrungen, aber von gefchickten Händen gearbeitet (Fig. 1191²³¹). Kurze Zeit nachher werden fie fchon länger, fchlanker und unterfttitzt von Kragfteinen, welche geftatteten, ihnen eine gröfsere Ausladung zu geben (Fig. 1190²⁵¹). Gewöhnlich ift nur die vordere Hälfte des Körpers ausgebildet und mit dem Gefimfe verwachfen; erft fpäter wird die ganze Figur dargeftellt, welche fich mit

Fig. 1186²⁴⁹).

A;;

I:

v>

Fig. 1187²⁴⁹).

Fig. 1188²⁵¹).

ihren Tatzen in 'manchmal fall beängftigen-der Weife am Gefimsprofil oder gar an der Mauer anklammert.

Chapelle zu Paris find folche fchlankere, viel entwickeltere Wafferfpeier (Fig. 1192 ²⁵¹) angebracht, deren Köpfe fich herabbeugen, um das Waffer fo weit als möglich fortzuwerfen. Fig. 1193²⁵¹) giebt ein Beifpiel folcher Beftien in ganzer Figur. Schon zu Ende des XIII. Jahr-hundertes vertraten manchmal menfchliche die bisher üblichen Thiergeftalten. Etwas Derartiges zeigt Fig. 1194²⁵¹) von der Kirche St.-.Urbain zu Troyes. Während des XIV. Jahrhundertes find die Wafferfpeier gewöhnlich lang gedehnt, fchlank und oft mit Einzelheiten überladen; im XV. Jahrhundert werden fie noch dünner und nehmen einen fremden und wilden Ausdruck Obgleich im Einzelnen fein und oft zu eingehend bearbeitet, behält das Ganze doch eine freie Haltung und zeigt einen kräftigen Umrifs. Die Flügel und Tatzen fchliefsen fich gut an die Gliederungen an, und die Köpfe find mit Fleifs ausgebildet (Fig. 1195²⁵¹). Erft in der zweiten Plälfte des XVI. Jahrhundertes gehen die Bildhauer von den alten Formen ab, indem fie entweder Wunder-thiere fchaffen, welche an gewiffe Geltalten der Antike erinnern, oder nur einfache Steinrohre anbringen.

Bleirinnen erhielten auch von Blei angefertigte Wafferfpeier; doch ift uns davon nur fehr wenig, und zwar aus dem XV. Jahrhundert, erhalten. Fig. 1196²⁵¹) zeigt ein Beifpiel in geftanztem Blei von der Ecke eines Haufes in Vitré.

Fig. 1190²⁵¹).

cf

VJTj

SM

7;

\k

an.

Schon bei der Sainte-

11

Vielfach treten die Ausgtiffe der Rinnen mit den Strebepfeilern in Verbindung. In Fig. 1197 ²⁴⁹),

vom Chor der Kirche in Wetzlar, fehen wir z. B. den weit ausladenden Ausgufs durch ein dem Pfeilerdach aufgefetztes, in der Dicke abgefetztes Pfeilerftück mit confolenartiger Vorkragung unter- Strebebogen, ftützt. Bei Fig. 1199 ²⁴⁹), von der Stephans-Kirche in Mainz, entwickelt fich fogar auf dem Giebeldach des Strebepfeilers ein frei flehendes Säulchen, welches zugleich mit dem dreieckigen Pfeilerftücke den Ausgufs trägt. Diefes Säulchen vertritt häufig, wie bei Sl.- Benigne zu Dijon (Fig. 1200 ²⁴⁹), eine Fiale, durch welche der Ausgufs entweder quer hindurch reicht oder welche ein lothrechtes Rohr bildet, in dem das Waffer nach dem am Fufse der Fiale liegenden Wafferfpeier geleitet wird.

Dies führt auf eine andere, fehr frühzeitige Conftruction der gothifchen Architektur, nämlich das Anbringen eines Wafferkeffels, mittels deffen das in der Rinne angefammelte Waffer durch einen Ausgufs abgeführt wurde. Hierbei ift der Strebepfeiler vom Dachgefims umrahmt, welches den Rand des Keffels bildet, während deffen Boden die ebene Fläche des Strebepfeilers darftellt. (Siehe Fig. 1004, S. 354.)

Die weitere Abführung des Waffers bis zum Erdboden gefchah entweder in offen zu Tage liegenden Rinnen, was den Vortheil hatte, dafs eine jede Verftopfung fofort bemerkt werden konnte, oder in gefchloffenen Rohren. Bei den

Fig. 1191 ²⁵¹).

W)

427.

Ausgüffe

an

Strebepfeilern

und

V/lli

-- % I

.....

Fig. 1192²⁵¹).

meiften im Anfänge des XIII. Jahrhundertes erbauten Kirchen tropfte das Waffer, wie wir ge-fehen haben, noch ungehindert von den Dächern ab. Erft gegen die Mitte des XIII. Jahrhundertes finden wir die erften Andeutungen von Rinnenanlagen mit Ausgüßen und Wafferfpeiern. Durch diefelben wurde Anfangs das vom Mittelfchiff-dache kommende Waffer in die Luft ausgegoffen, wobei es fich bei der geringften Luftbewegung und wenn der ausfliefsende Strahl nicht zu mächtig war, vertheilte und in zerftäubtem Zu-flande die Seitenfchiffdächer traf. Man erkannte die Nachtheile diefer Anordnung fehr bald, und fchon gegen die Mitte des XIII. Jahrhundertes hatte man den Einfall, fich der Strebebogen als Wafferleitungen zu bedienen, um das Waffer der Hauptdächer auf dem kürzeften Wege entweder durch die Strebepfeiler hindurch oder um diefelben herum (wie bereits bei Fig. 1181 gezeigt) abzuführen. In letzterem Falle wurden an beiden Kanten des Strebepfeilers Waffer-fpeier angebracht, während im erften Falle ein folcher in der Mitte des Pfeilers lag. Die Verdachung des Strebebogens war, wie aus Fig. 1202 ²⁵ *) u. 1208 ²⁵²) hervorgeht, mit einer Rinne verfehen. Man war fonach gezwungen, den Strebebogen bis unter das Gefims, alfo unter die Traufrinne reichen zu laffen, um das Waffer bequem ableiten zu können (Fig. 1198), von der Kathedrale von Beauvais ²⁵³). Dies machte aber doppelte Strebebogen des Gewölbefchubes wegen nöthig, oder der in richtiger Stellung liegende Strebebogen trägt eine anfteigende Mafswerks-Galerie, deren Deckgefims zugleich die Rinne enthält (Fig. 1201 ²⁵³). Diefer Ausweg wurde zuerft bei der Kathedrale von Amiens um das Jahr 1260, fpäter häufig bei den Kirchen der Picardie, der Champagne u. f. w. gewählt.

Man bediente fich aber zur Abführung des Waffers aus der Traufrinne in die tiefer liegende fchräge Rinne der Strebebogen auch

kurzer Abfallrohre, welche in den vor den Mauern liegenden Strebepfeilern eingefchloffen waren. Fig. 1202 zeigt ein Beifpiel von der Kathedrale zu Amiens (ungefähr um 1235), bei welchem das loth-rechte Rohr in einem fchräg flehenden, offenen Wafferfpeier mündet, der das Waffer in die den Rücken des Strebebogens bildende Rinne auswirft, während bei Fig. 1208 das Rohr lothrecht über dem Strebebogen in einem confolenartigen Löwenkopfe endigt.

Hier, bei der Kathedrale von Sees (ungefähr um 1230), ift diefes Steinrohr, wie aus dem Grundrifs A und dem Schnitt C hervorgeht, mit einem Bleirohr ausgefüttert, deffen umgebogene Ränder, zugleich einen

MV®

für

ly

«(

JISUJ1

ES'¹

mm

Fig. 1194²⁵¹).

■ll|

Fig. 1195 ²⁵¹)-

Fig. 1196 25 x).

\ \im

Fig. 1197²⁴⁹).

²⁵²)    Facf.-Repr. nach ebendaf., Bd. 3, S. 505 u. ff.

²⁵³)    Facf.-Repr. nach ebendaf., Bd. r, S. 70 u.. ff.

if?

/y'

!i;

•1

ITT Ix

XI

.1

J.

.1 .

äs

rc

ix

j-

IL

tx

zc

EC

xn

.......6," IS-

:c

:v.

T'

X

Ji

~_L_

ju^u au Sol

11

find n. Gr.

Fig. 1201 ²⁵³).

:x;

an

WM

•i

276.5

blOO n. Gr.

Trichter bildend, bei D in eine Steinfuge ge-klemmt find. Der Einlauf aus der Rinne in diefen Trichter ift mit einer Waffernafe verfehen. Beiin Strafsburger Münfter haben wir eine Anordnung, wie in Fig. 1208, wogegen beim Münfter in Freiburg das Waffer auch auf dem Strebebogen in ge-fchloffenem Rohre (Fig. 1203²⁴⁹) heruntergeleitet wird, was man, des leichten Verftopfens wegen, kaum als Verbefferung anfehen kann. Wenig fchön, wenn auch zweckmäfsig, ift die Conftruction der Strebebogen-Rinnen bei der Kathedrale von Auxerre (Fig. 1204 ²⁴⁹), welche kurz vor ihrem Anfchlufs an die Mittelfchiffsmauer in eine heilere Neigung übergehen, um dadurch dicht unter der Traufrinne zu endigen. Hierdurch ift das Anbringen eines

Fig. 1199 ²⁴⁹).

ii

OQ

;;

77

!!!

j«*

feLal |||

* iii

mm

gefchloffenen Rohres gänzlich vermieden. Ift die Strebebogen-Rinne mit Laubboffen verziert, fo bleibt nichts übrig, als letztere in der Mitte durchbrochen zu arbeiten (Fig. 1205 ²⁴ ')-

Die Abführung des Waffers aus der Strebebogen-Rinne am Strebepfeiler gefchieht am einfachften, wenn man diefe Rinne über den Pfeiler hinweggehen und in einem Waflerfpcicr endigen läfft (Fig. 1206 ²⁴⁹), der das Waffer auf den Erdboden herabwirft, oder indem man im Gipfel des Pfeilers einen Einfalltrichter anlegt (Fig. 1207 ²⁴⁹) und unterhalb des Pfeiler-gefimfes einen Ausgufs bildet, was in fo fern der erften Anordnung vorzuziehen ift, als der hierzu nöthige lange Werk-ftein durch das Gefimsftück belaftet wird. Bei der Katharmeti-Kirche in Oppenheim mündet die Strebebogen-Rinne in den Pfeilerköpfen und theilt fich innerhalb derfelben in ganz felt-famer Weife in zwei feitliche Rohre, aus denen das Waffer nach den Rinnen der Seitenfehiffsdächer abläuft (Fig. 1211²⁴⁹j.

Für gewöhnlich wird der Wafferablauf der Strebebogen Rinne aber entweder, wie in Fig. 1181 gezeigt, um den Strebepfeiler herum- oder durch denfelben hindurchgeleitet.

■■'■il

G.

""

Ul

Fig. 1205 ²⁴⁹).

Fig. 1206²⁴⁹).

il

U:

•’.to

Fig. 1207 ²⁴⁸).

,/S

G-j

) und das Einzelwerk in

²⁵⁴) und befonders durch Fig. 1210 der Kathedrale zu Beauvais, letztere von der Kirche Saint-Urbain

Diefe Anordnung wird durch Fig. 1209 Fig. 1212 ²⁵⁴) verdeutlicht, erftere von zu Troyes. Das Einzelwerk ftellt die Vorrichtung zum Abflufs des Regenwaffers dar, welches auf den

kleinen Zwifchengang bei G (Fig. 1212) fällt und befonders auch von den hohen Fenftern ab-

428.

Abfallrohre.

läuft. B und B‘ ift der Wafferfpeier, C und C‘ ein Goffenftein, D eine Confole zur Unterftützung des oberen Goffenfteines E und E‘, der zugleich eine Steinfchicht des inneren Pfeilers H bildet, F die Deckplatte des Rundganges G und zugleich die Sohlbank des Fenfters, y und y ein Wangenftein der Goffe u. f. w.

In neuerer Zeit find die Wafferfpeier faft noch ein Schmuckftück der gothifchen Architektur , weil es in den Städten nicht mehr geftattet ift, das Regenwaffer durch folche Aus-güffe nach der Strafse zu abzuleiten. Höchftens dienen fie noch bei einer Verftopfung der Dachrinnen oder Abfallrohre zur unfchädlichen Abführung der angefammelten Waffermaffen.

Solche Abfallrohre waren aber auch fchon im Mittelalter bekannt und hauptfächlich durch die Nothwendigkeit entftanden, in den von Kreuzgängen umfchloffenen Flöfen hoch gelegener Abteien oder in den Höfen auf Anhöhen erbauter Schlöffer, wo es an Quellen fehlte, Cifternen anzulegen, in welchen man das von den Dächern ablaufende Waffer fammelte. Die Verunreinigung deffelben, welche bei der Leitung in offenen Goffen unvermeidlich war, fuchte man einmal

Fig. 1208 ²⁵²V

nur

Li

u-ręr

1wim

ff

r F«®!

|pr

r\

’M

fssäasfö.

(WIL

14

/\

Fig. 1209 2o4).

Fig. 12 10 “°⁴).

w

3

U

R.E|

W -y^3-

tli

«4

Bi

In^vTi

\

MISI

■feś

2Z

f.-yZf

IM

13381

I__

'C3V¹'..

1

ZZÓ

Z

pr

•■:■ i

22!

I

ItTi i< - t

ESŁ

.Jfc

3

x|

T

I

I.

llll^ii

Ws4Sßf -TBT-j

n

w

4

_.L

jZ

v\\

A

I

è.

I

; ji

Z

m

Iz

ZEZ

1

_1

X

" IUZzZ'

ZZESCzs^sl

J

m

/

!

I

i

1

i

_

1:31.

t

nr

—é'—

i

tCJl

V

i

i

Zr

ffiz

g

,A=3>

Icrl

K

i

•%"\

z5|

|nV|

+

Lj_

1

if

i

Xd

m

1

Œ

II ¹

J_

j

T

'4

P

1

1

X

AL 3

:

1

I I

\ L,

•ftp*

<*3,

i

t

=T““T

ca. I/05O n. Gr.

1.150 n- Gr.

Fig. 121 1 ²⁴⁹).

Fig. 1212 ²⁵⁴).

.A.

I

A

mm

ii

i b

,4;

1C

|Vr|

I|

vß

:

I

s»

i§jf

WWÊ

—WFB

if

zqii

ses

II!

‘"'"v

ITT77,

Fig. 1215 2o2)

j."

W/ÈtÈtÈm

!ll .i¹

F fl ' ~WF~.

durch Anbringen fteinerner oder hölzerner Traufrinnen, fodann durch Errichtung einzelner hohler Steinfäulen zu verhindern, welche mit dem Gebäude in keinerlei Zufammenhang ftanden und oben mit einem Einfalltrichter verfehen waren.

Nach Fig. I2I3²⁵²), von der Abteikirche in Vézelay vom Ende des XII. Jahrhundertes, beftehen diefe rechteckigen, an den Kanten abgefasten, ausgehöhlten Säulen aus einzelnen Steinfchichten, deren Lagerflächen, wie aus dem Grundrifs A zu erfehen ift, mit rundem Einfchnitt zur Aufnahme des Dichtungsmaterials verfehen find. Auch die grofsen Nachtheile, welche die Anlage der offenen Rinnen auf den Strebebogen, fo wie der Ausgiiffe und Wafferfpeier für die Gebäude mit fleh brachten, welche nicht von ganz hartem und wetterbeftändigem Geftein her-geftellt werden konnten, veranlafften fchon im XIII. Jahrhundert die Baumeifter, an vielen Bauwerken jener Zeit die Wafferfpeier durch gefchloffene, lothrechte Rohre zu erfetzen. Schon um 1230 finden wir in der Normandie und Picardie, wo das feuchte Klima dem nicht froftbeftändigen Material fehr fchädlich war, bei einzelnen Kirchen Abfallrohre angewendet. Zu Bayeux z. B. wurde das auf den Strebebogen vom Mittelfchiffdache herabfliefsende Waffer in Bleirohren weiter geleitet, welche lothrecht in den Strebepfeilern untergebracht waren (Fig. 1214 ²⁵²), und zwar fo, dafs eine Steinfchicht fie immer vor Befchädigungen fchützte, während die nächfte eine Oeffnung liefs, um das Rohr bezüglich eines Bruches, einer Verftopfung u. f. w. beobachten zu können. A zeigt den Grundrifs eines Strebepfeilers mit der Rohranlage, B die Anfleht und C das Bleirohr innerhalb der wechfelnden Steinfchichten D. Beim Chor derfelben Kirche find die Abfallrohre A in weniger günftiger Weife mitten in den Strebepfeilern untergebracht (Fig. 1215 ²⁵²) und nur durch zwei kleine Scharten B Achtbar; die Ausflüffe find bei C angedeutet.

Bei der Kathedrale von Amiens, ungefähr um 1260, laffen lange cylin-drifche Einfchnitte in der einen Ecke der oberen Strebepfeiler (Fig. 1217 ²⁵²) darauf fchliefsen, dafs diefelben zur Aufnahme von Abfallrohren beftimmt waren, obgleich fie nie dazu benutzt wurden. Da, wo die ausgehöhlte Deckplatte der Strebebogen am Strebepfeiler endigt, etwa in der Höhe von C, liegt ein Ein-fallkeffel, welcher das Waffer jener Deckplatten aufnehmen und an das Abfallrohr abgeben follte.

Fig. 1216 ²⁵²).

,i!!l

'■I

11

lié

Hill

Ff

HK®

v'f

fl

nnw

it-

(Ł

Vréd

'M

■J]

[ Nur in England findet man vom XIV. Jahrhundert an Abfallrohre, welche bis zum Erdboden reichen, jedoch keinen runden, fondern einen quadratifchen Querfchnitt hatten. Dies war wahrfcheinlich wohl überlegt, weil bei Eisverftopfungen runde Rohre fich nicht ausdehnen können und reifsen muffen, während dies bei rechteckigen weniger leicht Vorkommen kann. Diefe Abfallrohre (Fig. 1216 ²⁵²) von Blei, meift in einfpringenden Winkeln der Gebäude untergebracht, beftehen aus einzelnen Stücken, welche nach Art der gufseifernen Rohre mit ihren Enden in einander gefleckt find und mittels Halsreifen von Eifen oder Bronze feft gehalten werden. Sie find oben mit Einfalltrichter, unten mit einem Ausgufs verteilen.

Im XVI. Jahrhundert wurden folche cylindrifche Ab

SiiS

#"

fallrohre von Blei in Frankreich häufig bei den gröfseren Gebäuden angewendet, leider jedoch Ende des vorigen Jahr-hundertes abgeriffen, um die untere Mündung der Abfallrohre

das Waffer in die Goffenfleine zu ergiefsen, war

eingefchmolzen zu werden. Auch welche umgebogen

TL

war, um

hierbei künftlerifch ausgebildet. Nur ein folcher Ausgufs, und zwar in Gufseifen (Fig. 1218 ²⁵⁵), ifl uns aus jener

Zeit an einem Haufe in Chartres erhalten, einen Thierkopf

XU 1

■V

!:

darftellend, welcher in feinem Rachen das Mttndflück des Abfallrohres hält. Das kleine Profil zeigt das Ineinandergreifen der Rohrenden, fo wie die Beteiligung mittels eines Halseifens.

Ti

Fig. 1218 ²⁵⁵).

Pr.ro

illlll¹¹¹

Cclïtex

W -///J

«S

""A.

In Deutfchland finden fich keinerlei Beifpiele folcher Abfallrohre aus früher Zeit.

Die Dachrinnen follen nach dem Gefagten dazu dienen, das von der Dachtraufe abtropfende Waffer aufzufangen, aufzunehmen, und nach den Abfallrohren hinzuleiten, die es weiter nach den Erdboden befindlichen Goffen oder unter-irdifchen Canälen abfiihren, fo dafs jede Durch-näffung des Mauerwerkes und der Umgebung des Gebäudes durch das Trauf-waffer verhindert wird.

Die Conftruction der Dachrinnen ift bereits in Theil III, Band 2, Heft 2 (Abth. III, Abfchn. 1, D, Kap. 22: Dachrinnen als Beflandtheile von Trauf- und Giebelgefimfen) diefes »Handbuches« eingehend behandelt und auch in den früheren Kapiteln deffelben Heftes bei Befprechung der Gefims-Conftructionen wiederholt ge-ftreift worden.

Es kann fich an diefer Stelle alfo nur noch um einige Ergänzungen des dort Gefagten handeln, die fich zur Bequemlichkeit des Lefers der Eintheilung des erwähnten Kap. 22 möglichft anfchliefsen follen.

429.

Dach

rinnen.

am

s-.ÎL.tV^,

'h

Ti

V il

Das für Dachrinnen am meiften verwendete Material ift das Metall, deffen fichtigung Längenausdehnung bei Temperaturunterfchieden nach Möglichkeit Rechnung zu tragen ift. Da bei der freien Lage der Dachrinnen faft immer die Sonnenitrahlen

43°-

Berück-

der

Temperatur-

fchwankungen. ungehindert wirken können, ift nicht nur die gewöhnliche Lufttemperatur dabei zu berückfichtigen, fondern es wird ein Wärmeunterfchied von wenigftens 70 Grad C. zwifchen Winters- und Sommerszeit anzunehmen fein. Die Längenausdehnung von 1 bis 100 Grad C. beträgt für Zink nach Art. 187 (S. 158) 0,oo3ios m für das lauf. Meter, alfo bei 70 Grad Wärmeunterfchied etwas über 2mm und bei einer gewöhnlichen Rinnenlänge von 15m mehr als 3cm. Man hat alfo bei längeren Rinnen ver-fchiebbare Verbindungen anzubringen, welche die freie Ausdehnung und Zufammen-ziehung der zufammengelötheten Bleche ermöglichen.

431,

Schiebnath.

Fig. 1219 ²⁵⁶).

■;:T

ÆÆÊm 1 T À

tm

Hierzu giebt es verfchiedene Mittel, von denen die auch im eben angezogenen Hefte (Art. 209^ S. 349) diefes »Handbuches« erwähnte Schiebnath in Fig. 1219 ²⁵⁶) dargeftellt ift. Hiernach wird am äufser-ften Ende, alfo am höchften Punkte des Gefälles, der Rinnenboden lothrecht aufgebogen und mit den Seitenwänden ver-löthet, fo dafs zwifchen beiden Rinnen- 1 theilen ein Zwifchenraum von 4 bis 5cm | entfteht. Die Höhe diefer aufgebogenen j Ränder reicht an der Dachfeite bis zum j Falze E; an der entgegengefetzten dagegen j foll fie um wenigftens 1cm die obere Linie

der Kranzleifte überragen. Die Umkantungen des aufgebogenen Rinnenbodens werden nunmehr mit einem Schieber D verfehen, wodurch der kleine Zwifchenraum zwifchen beiden Rinnenenden abgedeckt ift. Derartige Schiebnäthe können auch unmittelbar über dem Abfallrohre angebracht werden; doch mufs letzteres dann mit einem Wafferkaften (fiehe Fig. 1272) verfehen fein, welcher das Waffer aus beiden an der Schiebnath endigenden Rinnen aufnimmt.

43²-

Schiebnath

mit

Bei einer anderen Schiebnath, ähnlich wie diejenige in Fig. 478 (S. 187), wird ein 10cm breiter und 3mm dicker Gummiftreifen über die ganze Rinnenbreite ver-Gummieiniage. iegt unc[ an feinen Kanten mit angenieteten Zinkftreifen (Nr. 16) verfehen. Diefe Zinkftreifen umfaffen zugleich die Enden der Rinnenbleche, welche daran angelöthet werden. Zum Schutz gegen Sonnengluth ift der Gummiftreifen mit einem bombirten Zinkdeckel abzudecken, der durch Hafte feft gehalten wird. Diefe Hafte laffen fich leicht aufbiegen, um den Deckel abnehmen und den Gummiftreifen nöthigenfalls erneuern zu können.

433-

Schiebnath

mit Walzbleieinlage.’

Fig. 1220.

CEE)

mmmmm.

Aus Fig. 1220 ift das Anbringen eines S-förmigen Zwifchenftückes aus Walzblei erfichtlich. Hierbei ift erforderlich, dafs die Holzfchalung der Rinne einen Abfatz von 2 bis 3cm Höhe bildet, wodurch fie in ihrem weiteren Verlaufe etwas verengt wird. Das Bleiftück ift durch das über-ftehende Zinkblech des oberen Rinnenendes vor Befchädigung beim Reinigen der Rinne von Schnee u. f. w. zu fchützen, wefs-halb es nur möglich ift, das Walzblei nach der Verlöthung allmählich in die S-Form niederzudrücken.

Bei den kupfernen Dachrinnen des Reichstagshaufes in Berlin wird die Möglichkeit der Längenveränderung dadurch gegeben, dafs hin und wieder zwifchen die glatten Rinnenbleche Wellbleche gelöthet find. Der einzige Uebelftand, den diefe Anordnung mit fich bringen kann, ift der, dafs das Waffer in den Wellenthälern nicht abfiiefst und defshalb zur Oxydation Veranlaffung giebt. Die Zerftörung durch Oxydation ift bei Kupferblech weniger, als bei Zinkblech zu fürchten, würde bei letzterem aber auch nur die Erneuerung des kurzen Wellbleches im Laufe der Jahre nöthig machen — ein kleines Uebel im Verhältnifs zu den fortwährenden Ausbefferungen, die man fonft häufig an Dachrinnen vorzunehmen hat.

434-

Zwifchenltiick

von

Wellblech.

In Frankreich wird die Ausdehnung des Metalles fehr oft dadurch ermöglicht, dafs innerhalb der Rinne von Zeit zu Zeit Abfätze gebildet werden. Dies gefchieht fowohl bei Zink- und Blei-, wie auch bei gufseifernen Rinnen; doch wird hierdurch felbftverftändlich ein ftarkes Gefälle bedingt, welches nicht immer zu Gebote fteht. Diefe Abfätze follen bei Zinkrinnen mindeftens 3,5 cm hoch fein und fich immer nach 2 Tafellängen wiederholen. Die Conftruction folcher Abfätze erhellt aus Art. 257 (S. 202), Fig. 530 u. 531. Wo am höchften Punkte zwei benachbarte Rinnen zufammentreffen, wird der Zufammenfchlufs mittels einer quer genagelten ftarken Holzleifte und einer gewöhnlichen Leiftendeckung bewerkftelligt. Die Abfätze dürfen keinesfalls gleich hoch fein, fondern müffen wregen der gröfseren Waffer-maffen nach dem Abfallrohre hin an Höhe zunehmen; dagegen können die zwifchen-liegenden Rinnentheile von etwa 4 m Länge ohne Schaden wagrecht bleiben. Eckige Rinnen bekommen eine Unterlage von fchmalen Brettern, runde jedoch eine folche von Gyps.

435-

Anwendung

von

Abfätzen.

Bei Bleirinnen erfolgt die Herftellung des Abfatzes von mindeftens 3 cm Höhe mittels einer in die Gypsbettung eingelegten Holzleifte (Fig. 1221 ²⁵⁷), über welche

fowohl der tiefer, als auch.der höher liegende Rinnen-theil fortgreift. Es ift hierbei nöthig, den fonft ziemlich ! wagrechten Rinnen in unmittelbarer Nähe des Abfatzes, glff und zwar eben fb oberhalb wie unterhalb deffelben, ein I gröfseres Gefälle zu geben, damit hier das Waffer fchnel-1er abläuft. Beim Zufammenftofs zweier nach entgegen-? ] gefetzter Seite geneigten Rinnen wird eine gröfsere Leifte mĘ eingelegt, über welche beide Bleiblätter fortgreifen. Die Abfätze müffen in einer Entfernung von höchftens 4m angeordnet werden. Bei Zink- und Bleirinnen über Holzoder Gypsunterlage find die in Art. 207 (S. 168) erwähnten Vorfichtsmafsregeln nicht zu vergeffen.

Die Vorkehrungen bei gufseifernen Rinnen in Bezug auf freie Ausdehnung follen bei Befchreibung der Rinnen felbft angeführt werden.

Die Dachrinnen feien eingetheilt in folche:

a)    aus abgebogenen Metallblechen,

b)    aus Gufseifen und

c)    aus Hauftein, Portland-Cement, Terracotta und Dachpappe.

Fig. 1221 ²⁵⁷).

i'

_ F -    1

;L,

WÊÊ

⁷/j 5 n. Gr.

251) Facf.-Repr. nach: Revue gén. de l'arch. 1866, Taf. 50—51 u. 1865, Taf. 10—ir. Handbuch der Architektur. III. 2, e.

436.

Abfätze

bei

Bleirinnen.

437-

Eintheilung

der

Dachrinnen.

a) Dachrinnen aus abgebogenen Metallblechen.

438-

Eintheilung

der

Blechrinnen.

Die im vorhin genannten Hefte diefes »Handbuches« angenommene Eintheilung der Dachrinnen aus Metallblechen fei hier beibehalten. Es giebt hiernach :

1)    die frei tragende Hängerinne,

2)    die aufliegende Hängerinne,

3)    die frei tragende Steh- oder Standrinne,

4)    die aufliegende Steh- oder Standrinne,

5)    die eingebettete Rinne, wobei der einbettende Canal aus Holz, Stein, Cement, Gyps, Terracotta und Eifen beftehen kann.

Diefen 5 Gruppen fei noch hinzugefügt:

6)    die fog. Kehlrinne, welche allerdings auch unter den anderen Abtheilungen untergebracht werden könnte, hier aber befonders befprochen werden foll.

439*

Erfatz der Dachrinnen

Fig. 1222 ²⁵⁷).

In keine diefer Gruppen läfft fich ein in England gebräuchlicher, billiger Erfatz für Dachrinnen bei kleinen und flachen Dächern einreihen, deffen in fehr in England ähnlicher Weife bereits in Art. 25 (S. 25) bei Pappdächern gedacht worden ift. Nach Fig. 1222²⁵⁷) befteht diefe Conftruction in einem Zinkftreifen von 8 bis 10cm Höhe, welcher fich in fchräger Richtung am Dachfaume entlang zieht, um das vom Dache ablaufende Regenwaffer aufzuhalten und nach dem Abfallrohre hinzuleiten. Entweder ift diefer am oberen Rande mit kleinem Wulft

verfehene Zinkftreifen nur auf das Traufblech aufgelöthet, oder er befteht nach Fig. 1222 aus einer in letzterem gebildeten Falte.

Schliefslich kann man auch, und dies dürfte das Empfehlenswerthefte fein, nach

Fig. 1223 ²⁵⁷).

dem Verlegen des Traufbleches, wie Fig. 1223 ²⁵⁷) zeigt, darüber ein befonderes Rinnenblech anordnen, welches oben von Zinkhaften feft gehalten wird und unten in eifernen Rinnenhaken ruht. Der obere

Rand liegt parallel zum Dachfaume.

Letztere Anordnung empfiehlt fich befonders zur Anwendung bei Stein- und Schieferdächern ; doch ift nicht zu überfehen, dafs der Zinkftreifen abgleitendem Schnee nur geringen Widerftand leiften kann, wenn die Rinnenhaken nicht von befonders ftarkem Eifen angefertigt find und mit ihrem vorftehenden Ende ein kräftiges Winkeleifen tragen, um welches der Rand der Zinkleifte zu biegen ift (fiehe Fig. 678,

S. 350 in Theil III, Band 2, Heft 2 diefes »Handbuches«).

In ähnlich einfacher Weife werden nach der unten angeführten Quelle ²⁵⁸) in Amerika die Dachrinnen hergeftellt.

»Ein Vorftehbrett {face board) von etwa 0,20 m Höhe wird (ungefähr wie in Fig. 449, S. 177 im eben gedachten Heft) auf die Schalung mittels Winkeleifen (angle iron) befeftigt, die in Entfernungen von 1,50 ¹¹¹ von einander angebracht find. Diefes Vorftehbrett und ein in der Mitte der Höhe deffelben angebrachtes Horizontalbrett bilden das Bett zur Aufnahme der Legrinnen, die aus demfelben guten Material (Zinkblech), wie das Blech für die Kehlen u. f. w., hergeftellt fein follen, an den Stöfsen gefalzt und gelöthet, auf beiden Seiten angeftrichen, forgfältig nach der hölzernen Rinne geformt und gut am Vorftehbrett befeftigt. Auf der Dachfläche foll fie fo weit hinaufreichen, dafs der fenkrechte Abftand an der Oberkante des face board 0,2o m beträgt.«

i) Frei tragende Hängerinnen.

Anfchliefsend an das in Theil III, Band 2, Heft 2 (Art. 2ii bis 218, S. 350 bis 356) diefes »Handbuches« Getagte, fei vorausgefchickt, dafs die gewöhnliche frei tragende Hängerinne in Geftalt eines halbrunden Blechcanals, welcher mit Hilfe

von Rinneneifen unterhalb der Dachtraufe beteiligt ift und fich dem Gefälle gemäfs in der Richtung nach dem Abfallrohre immer mehr vom Traufrande entfernt, häfs-lich ausfieht. Selbft verzierte Rinneneifen, wie fie z. B. in Fig. 595 (S. 280) des eben genannten Heftes dar-geftellt find, können daran wenig ändern. Um das Trauf-waffer in die Mitte der Rinne abtropfen zu laffen, wendet man in England häufig das Verfahren an, quer über die Zinkrinne den Steg c (Fig. 1224²⁵⁹) zu löthen, welcher zugleich zur Verfteifung der Rinnenwände dient, und nun diefe Stege an die wie gewöhnlich an den Sparren befeftigten Trageifen a anzufchrauben. Bei gufseifernen Rinnen find diefe Stege angegoffen.

In Frankreich fucht man denfelben Erfolg dadurch zu erzielen, dafs man den Saum der Dachdeckung bis mitten über die Rinne hinreichen läfft. Es mufs hierbei

das Vorftofsblech aus befonders ftarkem Zinkblech Frankreich, oder noch beffer aus verzinktem Eifenblech angefertigt werden, um dem weit vorflehenden Trauf-bleche Steifigkeit zu verleihen (fiehe auch Fig. 1225).

Um die Häfslichkeit folcher Rinnen zu mindern, wird in Berlin häufig der obere Rand der- gebräuchliche felben wagrecht gelaffen, fo dafs fich ihr Querfchnitt nach dem Abfallrohre hin vergröfsert. Abgefehen davon, dafs ihr Ausfehen von diefer Anordnung wenig Gewinn zieht, wird die Anlage wegen des erhöhten Blech Verbrauches wefentlich vertheuert. Der einzige Vor-theii ift der, dafs hierbei kein Spritzwaffer ein etwa dahinter liegendes Gefims treffen kann. In Frankreich wird bei der Rinne mit gleichem Querfchnitt aus diefem Grunde an der Rückfeite ein dem Gefälle gemäfs fchräg gefchnittenes Blech eingehangen , indem es fowohl mit der Trauf- als auch mit der hinteren Rinnenkante

überfalzt wird.

In Fig. 679 (S. 352) des mehrfach gedachten Heftes ift die Verankerung einer folchen Hängerinne dargeftellt, welche fich eben fo, wie die ebendafelbft Rinneneifen. in Art. 211 (S. 350) befchriebene, fchwer löfen läfft, wenn eine Ausbefferung der Rinne das nöthig machen follte. Fig. 1225 zeigt dagegen eine fehl* empfehlenswerthe Anordnung nach dem Vor-fchlage Schmidt's ²⁶⁰), welche ein Herausnehmen und Wiedereinlegen der Rinne geftattet, ohne die geringfte weitere Ausbefferung zu verurfachen.

Fig. 1224 ²⁵⁹).

w/S

¹löO n. Gr.

Fig. 1225.

¹110 n. Gr.

Fig. I22Ô ²⁵⁷).

440.

Hängerinnen

in

England.

441.

Hängerinnen

in

442.

In Berlin

Form.

443-

Verankerung

der

iys '

NA

j:

²⁵⁹) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1855, S. 543-

²⁶°) Siehe: Schmidt, O.

Weimar 1893.

Die Anfertigung der Dachrinnen etc.

Einigermafsen verbergen kann man die vorher erwähnte, in Berlin gebräuch-Hängerinnen. licpe Form der Hängerinne dadurch, dafs man an ihre wagrechte Vorderkante ein lambrequinartig ausgefchnittenes Blech hängt (fiehe Fig. 625, S. 297 im gleichen Heft), oder fie hinter ein Zierbrett legt, welches an den Hirnflächen von Unter-fchieblingen befeftigt ift (fiehe auch Fig. 49, S. 26 u. Fig. 81, S. 40). Bei einer über dem Steingefimfe angebrachten Rinne läfft fich nach Fig. 1226 ²⁵⁷) auf die Gefimsabdeckung eine aus ge-flanztem Zinkblech angefertigte Blattverzierung löthen, hinter welcher felbft eine fchräge Rinne völlig unfichtbar bleibt. Ift das Gefims aus Kunftftein oder gebranntem Thone hergeftellt, fo können die hohlen Gliederungen deffelben zur Aufnahme der Rinne dienen, obwohl dies die Gefahr mit fich bringt, dafs die Gefimsglieder bei eintretendem Froftwetter nach Durchnäffung in P'olge von Leckwerden der Rinne zerftört oder wenigftens verfchoben werden. Selbft wenn, wie in Fig. 1227, einem Kunftfteingefimfe von einem Wohnhaufe in Berlin, die Hängeplatte Abführung etwa eingedrungenen Waffers durchlocht ift, kann dies doch noch Vorkommen. Bei der auf der Tafel bei S. 121 diefes Heftes dargeftellten und in Art. 128 (S. 122) befchriebenen Dach-Conftruction des Kaiferpalaftes zu Strafsburg ift die Hängerinne hinter einer Attika verfteckt. Etwa iiberfliefsendes Waffer wird durch die Oeff-nungen amFufse diefer ,

444.

Verbergen

der

Lr

Vis,5 n- Gr-

zur

Fig. 1228 ²⁵⁷).

ff

ISP Am

".wĄ

VC

mm

■Sil

rßmß

vX'

§..vA

TA:

Attika unfchädlich ab- A geleitet. Andere Hilfsmittel , folche Hängerinnen zu verbergen, find das Einlegen in einen zweiten Canal von Zinkblech, der Schutz durch eine Blechfima u. f. w., Conftructionen, welche in dem eben erwähnten Hefte (Art.

XXW-

mm

212 bis 218, S. 350 bis 356) eingehend be-fprochen find.

2) Aufliegende Hängerinnen.

Ueber diefe feiten vorkommende Form von Hängerinnen ift dem in Theil III, Band 2, Heft 3 (Art. 219, S. 356) diefes »Handbuches« Getagten nichts hinzuzufügen.

3) Frei tragende Stehrinnen.

445-

In Frankreich übliche

Zu den frei tragenden Stehrinnen werden diejenigen gerechnet, deren Blech-Canäle fich von einem Rinneneifen bis zum anderen frei tragen. Letztere find hierbei durch Mauerwerk oder durch Eifenftäbe geflützt. Auch bei diefer Rinnen- Ausfuhruns-art wird zunächft auf das gleiche Heft (Art. 220 bis 224, S. 356 bis 358) verwiefen; es foll hier nur noch auf die in Frankreich übliche Ausführung folcher Zinkrinnen näher eingegangen werden.

Wie aus Fig. 1228²⁵⁷) hervorgeht, find die Rinneneifen mit ihrem Ende a mit der Gefimsabdeckung zugleich an die Dachfchalung, bezw. die Sparren feft gefchraubt; mit dem anderen Ende b, welches eine

Fig. 1229 ²⁶¹)-

gm

MM:

mm

lii

§§

fl

vi

ra

SW?

Ï—

Fig. 1230²⁶¹).

Fig. 1231 ²⁶¹).

Stütze bildet, umfchliefsen lie an der Knickftelle eine runde Eifenftange. Angenietete Kupferblechftreifen bei a und b dienen dazu, die eingefügte Rinne, deren obere Ränder wagrecht liegen, und die kleine Attika, welche beide mindeftens aus Zinkblech Nr. 16 angefertigt werden müffen, feft zu halten. Die lambrequinartige Attika reicht nicht überall bis auf das Traufblech, fondera ift nur an einigen Stellen aufgelöthet, damit bei Undichtigkeit der Rinne übertretendes Waffer ablaufen kann.

446.

Rinne

Piollet-Marie.

Fig. 1229 ²⁶¹), die Rinne Piollet-Marie darftellend, welche fehr häufig in Paris Anwendung findet, beweist, wie vorfichtig die franzöfifchen Klempner fchon bei Abdeckung des Gefimfes Vorgehen.

Nachdem daffelbe mit Gypsmörtel fchräg abgeglichen ift, wird es von der darüber kommenden Zink-

fchicht durch Goudronpapier ifolirt. Die in Längen von je 1 m verwendeten Zinkbleche werden zu zweien zufammengefalzt und mit Haften i auf dem Gefimfe befeftigt, im Uebrigen aber mit Schiebefalzen verbunden (bei k), um ihre freie Beweglichkeit zu wahren. An der Traufkante entlang liegt ein Vorftofs-blech. Zinkblech Nr. 12 genügt für folche Abdeckung.

Breite hergeftellten Rinnenhalter werden mit grofser Sorgfalt an eine an den Sparrenköpfen entlang befeftigte Leifte a angefchraubt. Diefe Leifte ift

mm

Die aus Flacheifen von 5 mm Stärke und 35

manchmal, wie in Fig. 123026r), in Auffchieblingen eingelaffen, bei Manfarden-Dächern aber durch eine etwas fchräg gefchnittene Bohle, wie in Fig. 1231 ²⁶¹), erfetzt; nie ift jedoch die dünne Schalung allein zur Befeftigung der Rinneneifen benutzt, welche nur in Entfernungen von 60 Der Fufs diefer verzinkten Eifen ift auf die Zinkabdeckung des Gefimfes nur aufgeftellt, durch ein Bleiplättchen davon ifolirt und mit verzinnten, aufgelötheten Kupferhaften darauf beteiligt.

Die Höhe der Stützen richtet fich nach dem Umfang der Rinne. Natürlich ift zu vermeiden, dafs ein folcher Stützenfufs auf einen Falz der Abdeckung oder in unmittelbare Nähe eines folchen trifft. Die Vorderwand der Rinne von Zinkblech Nr. 12 ift oben umgekantet, unten zu einem Wulft umgebogen und befteht, wie die Gefimsabdeckung, aus Stücken von 1 m Länge, die wie jene durch Falzung mit einander verbunden find, fo dafs die Schiebefalze der Abdeckung und der Vorderwand genau über einander liegen. Verzinnte und auf die

Fig. 1232 ²⁽⁵¹).

cm

von einander liegen.

Fig. 1233 ²⁶¹).

3.

’O

‘‘JiA

v/Tttt

Wä

■/

<L

Ijll!

Fig. 1234²⁶¹).

Fig. 1235 ²⁶¹).

Fig. 1236 ²⁶ L.

iffs

11

W/,

m-

’-l

v/V X/

Lc

i'Ai-,

//

.LM

ïT.jmniiin'.'iTîrn

Fig. 1237 ²⁶¹).

______

Abdeckung gelöthete Kupferhafte halten den Wulfl feft; aufserdem ift aber die Wand durch meffmgene Schrauben g an den eifernen Stützen beteiligt. Dünne, kurze Röhrchen liegen zur Verfteifung in den Wulften da, wo zwei Bleche an einander ftofsen. Zwifchen Vorderwand und Abdeckung ift ein Zwifchenraum von etwa 5mm, der durch das Aufliegen der Schiebefalze auf einander entfteht.

\v

_____O.S 5.

Die Rinnen (Zinkblech Nr. 16) werden aus Stücken VUrj von 2m Länge zufammengelöthet und höchftens 12 bis 13 m lang gemacht. Ihre Verbindung mit dem Traufblech und der Vorderwand geht aus Fig. 1229 deutlich hervor.

Zwifchen das Rinnenblech und die Rinneneifen wird zum Schutz der Rinne ein afphaltirter Pappeftreifen gelegt.

Aehnlich wie in Fig. 1228 wird hin und wieder das Rinneneifen mit 4 angenieteten Haften verteilen (Fig. 1232 ²⁶¹), deren unterfter d dazu dient, den Wulft der Vorderwand feft zu halten (Fig. 1234²⁶¹)

ii

j!b 11. Gr.

\Ą

WÊMÊËÊÊÊËÊJ

und zugleich ohne Löthung mittels einer Oefe mit dem Traufblech zu verbinden. Der Haft a wird nach Fig. 1233²⁶¹) um den Falz i des Rinnenbleches gebogen, der übrigens, wie aus Fig. 1229 hervorgeht, auch häufig fehlt. Das unterfle Blech der Dachdeckung greift gleichfalls in diefen Falz ein.

Ift bei einem Manfarden-Dache, wie in Fig. 1231, durch eine fchräge Bohle ein Abfatz gebildet, fo mufs, wie Fig. 1235 ²⁶¹) zeigt, befonders wenn die Abdeckung in Schiefer erfolgt ift, ein Zwifchenblech von Zink oder Blei eingefchaltet werden, welches manchmal in einem Wülfte endigt und dann mit dem Rinnenfalze gar nicht verbunden, fondern durch befondere Hafte o befeftigt ift. Jedoch auch die Hafte a werden, nachdem fie über den Rinnenfalz gebogen, noch zur Befeftigung jenes Trauf- oder Zwifchenbleches benutzt und zu diefem Zweck um deffen Wulft herumgelegt.

Die Hafte b und c haben nach Fig. 1236²⁶¹) den Zweck, den äufseren Rinnenfalz 2, fo wie den oberen Falz der Aufsenwand und das beide verbindende Deckglied feft zu halten. Der Schnitt und die Anficht

(Fig. 1237²⁶¹) veranfchaulichen diefe Con-ftruction ganz genau.

447-

Zwei frei tragende Stehrinnen

Afsmcinn'iche

Fig. 1239.

feien ihrer eigenthümlichen Con- Normainnne. ftruction wegen hier noch mitge-theilt. Die erfte (Fig. 1238), die fog. Afsmami {che    Normalrinne,

wird vom preufsifchen Kriegsmini-fterium für feine Bauten vorge-fchrieben.

W/Mm/rn

JA

llu n- Gi

Zum Zweck der Lüftung find zunächft in der die Sparrenköpfe verdeckenden Schalung 20cm weite Oeffnungen gelaffen, bis zu welchen das Gefimsdeckblech (Nr. 13) reicht. Dort ift es durch Hafte befeftigt. Auf die Dachfchalung in 60cm Entfernung feft ge-fchraubte, 6cm ftarke und 40cm breite eiferne Stützen nehmen im Inneren die angenieteten Rinneneifen auf, welche von 5 mm ftarkem und 40 mm breitem Flacheifen angefertigt find.

Alles Eifenzeug ift verzinkt. Die am Abdeckblech angelöthete Hülfe B dient zur Abfteifung feines loth-rechten Theiles gegen die Rinnenftütze. Die aus Wellblech hergeflellte Vorderwand ift mittels Oefen über eiferne Halter gefchoben, welche an die äufsere Rinnenftütze genietet find; aufserdem ift der untere Rand derfelben noch in Abftänden von 50cm mittels aufgelötheter,    40 mm breiter Winkel am Deck

blech befeftigt. Das Anbringen der aus Zinkblech Nr. 14 gebogenen Rinne bietet nichts Bemerkens-werthes. Dagegen ift die Befeftigung des Laufbrettes noch erwähnenswerth, welches fich zum Zweck der Reinigung der Rinne aufklappen läfft. Die Con-ftruction geht aus der Zeichnung deutlich hervor.

Fig. 1239 ftellt die Dachrinne vom öfterreichifchen Mufeum für Kunft und In-Conftruction. duftrie in Wien dar.

SA

448.

Andere

Rinnen

il

Die Hängeplatte ift mit 32mm ftarken Brettern abgedeckt, welche bis unter das Stirnbrett der Sparren reichen; der rechte Winkel ift durch eine dreieckige Leifte ausgefüllt. Hierüber ift das Deckblech des Gefimfes befeftigt und mit dem Vorftofsbleche verfalzt.

Eine ftumpfwinkelig gekrümmte eiferne Schiene ftützt in Abftänden von 75cnl einmal das Saumbrett, dann aber auch mit dem gekröpften Ende das Rinneneifen. Diefe Auf biegung hat natürlich, dem Rinnengefälle entfprechend, verfchiedene Höhe. Die Rinneneifen find auf die Schalung gefchraubt und fttitzen mit dem anderen Ende gleichfalls das Saumbrett. Die aus Zinkblech angefertigte Sima ift oben mit der Abdeckung des Saumbrettes verfalzt, unten in Entfernungen von 50 gehalten. Zum Betreten der in gewöhnlicher Weife eingelegten Rinne ruhen Bretter auf fchmiedeeifernen Bügeln, mit welchen zugleich fchmiedeeiferne Schneegitter auf der Schalung verbolzt find.

1/12,5 n. Gr.

cm

durch aufgelöthete Hafte feft

4) Aufliegende Stehrinnen.

449.

Hamburger

Rinnen-

Conftruction.

Zu dem im vorangeführten Heft (Art. 225 bis 227, S. 358 bis 360) diefes »Handbuches« bereits Getagten ift nur hinzuzufügen, dafs man in der Gegend von Hamburg nach Fig. 1240 den geneigten Rinnenboden durch Mauerwerk unterftützt, welches erft dann ausgeführt wird, wenn die Rinneneifen dem Gefälle gemäfs verlegt find. Die Ifolirung des Zinkbleches mittels afphaltirten Papieres ift hierbei fehr anzurathen.

Die Rinne, fo wie der

Fig. 1241.

gemauerte Unterbau werden hinter einem vor-Schutzbleche

liegenden verborgen, welches auch den Zweck hat, die hin und wieder zwifchen Un-

termauerung und Rinne fich bildende Fuge gegen Eintreiben von feinem Schnee zu fichern.

W.

¹ll2,5 n- Gr-

44i

5) Eingebettete Dachrinnen.

Die eingebetteten Dachrinnen find an der gleichen Stelle (Art. 228 bis 231, S. 360 bis 3Ó4) .diefes »Handbuches« befprochen. Hier fei noch auf die fehr einfachen Anordnungen in Art. 25 (S. 26) u. Fig. 49, fo wie in Art. 35 (S. 40) u. Fig. 81

des vorliegenden Heftes verwiefen. In ähnlicher Weife läfft fich der Abfatz für das Anbringen der Rinne dadurch herftellen, dafs D unter die eigentlichen / Sparrenköpfe kurze Un-W terfchieblinge gebolzt werden, an welche die gekehlten Sparrenköpfe anzufchneiden find.

Hiernach ift vorn, fenkrecht zur Sparrenrichtung, ein Zierbrett oder auch eine einfache Kehlleifte mit eifernen Winkeln zu befeftigen, worauf die Rinne eingelegt werden kann. In Folge von Undichtigkeit der letzteren fich anfammelndes Waffer wird durch vorn in die Schalung eingebohrte Löcher in unfchädlicher Weife abgeführt. Bei einer Schiefer- oder Ziegeleindeckung bietet die unterfte Dachlatte den für die Rinne wiinfchenswerthen Abfatz.

Etwas Aehnliches wird mittels eines Auffchieblings erreicht, der allerdings den fog. Leiftbruch mit fich bringt, aber bei einem fteilen Schiefer- oder Ziegeldache auch die Möglichkeit giebt, neben der Dachrinne einen Arbeitsgang zu fchafifen. (Siehe auch die Anwendung einer folchen Conftruction im mehrfach genannten Hefte diefes »Handbuches«, Fig. 568, S. 258.)

Fig. 1241 bringt die Dachrinnenanlage vom Opernhaufe in Wien, welche hinter

einer Baluftrade verborgen ift. Die Abdeckung ift hierbei von fehr ftarkem Zinkblech, die eigentliche Rinne von Kupferblech hergeftellt. Bei etwaigem Undichtwerden der Rinne wird das Leckwaffer durch Oeffnun-gen im Baluftraden-Sockel über die Traufkante des Hauptge-fimfes abgeführt.

In Frankreich werden eckige Rinnen gewöhnlich mit Holzboden, wie in Fig. 1242 ²⁵⁷), runde jedoch mit Gypsunterlage

45°-

Conftruction

mittels

Sparrenunter-

fchieblings.

Fig. 1242 ²⁵⁷).

Jf.

ISS

C/

ZZZ7 / ,

Upti!

iSI

■;

PI

mmmm

jH§

4SI-

Conftruction

mittels

Sparren-

auffchieblings.

452.

Rinnenanlage

Fig. 1243 25 7).

am

Opernhaufe in Wien.

fe

zz: 7 a

___-~~~7 M

Laulé pe-Hc    ;    • / 'ÆmI

..

Fj

453-

Eingebettete Rinnen in Frankreich.

mmmi

ff

454-

Bleirinnen.

verfehen. Die Vorderwand ift fehr forgfältig aus 4 ftarken eichenen oder kiefernen Brettern mittels eiferner Winkel angefertigt, die in Abftänden von etwa 1 m im Mauerwerk befeftigt find. Der Boden befteht aus fchmalen und regelmäfsigen Leiften von Fichtenholz und enthält in Entfernungen von etwa 4 m die in Art. 43 5 (S. 43 3) befchriebenen Abfätze von

cm

gfS

/■

.7

/■ / ;

lé

VA

^ÜÜI

Ite' ¥*    A

'• ' i

Mi

3,5 cm Höhe. Das Uebrige ift aus der Zeichnung zu eriehen.

Fig. 1243 ²⁵⁷) zeigt eine andere Rinnenart, bei welcher die Dachfchalung als Rückwand benutzt und das Gefälle durch eine Gyps-bettung gebildet wird. Am höchften Punkte ift die Rinne breit und flach ; fie nimmt nach dem Abfallrohre hin an Tiefe zu, wobei fie zugleich immer fchmaler wird.

Bleirinnen werden ftets mit Gypsausfütterung hergeftellt, und zwar innerhalb 3,4 cm ftarker Wandungen von Eichenholz. Beim Aufträgen des Gypsmörtels hat man ein Blatt Papier an das Brett anzulegen, welches man nach dem Einfüllen des Mörtels wieder herauszieht. Diefes Verfahren foll verhindern, dafs die Gypsmaffe einen Druck auf die Holzwandung ausübt und diefelbe verbiegt. Die kleine Fuge, welche das Papier hinterläfft, wird fpäter mit einem feinen Mörtelgufs ausgefüllt.

ÊÊÊKÊm

;V,

Fig. 1245 ²⁵⁷).

Rechte Winkel find beim

Anfertigen der Ausfütterung zu vermeiden, weil das Walzblei zu leicht herunterfinkt. Pig. 1244 u. 1245 ²⁵⁷) veran-fchaulichen, wie diefe rechten Winkel beim Anbringen des Stirnbrettes vermieden werden können. Dies kann auch dadurch gefchehen, dafs letzteres fchräg geftellt wird.

Gewöhnlich biegt man das Walzblei, mit dem die Rinne ausgefüttert ift, über den abgerundeten Rand der Eichenbohle hinweg, damit es nicht nach dem Inneren hineinfinken kann.

iyj.

mk/i

‘ js

mm

■ÆmrM ■ Æ

I Ai

>./ ' .a

.■«.ÄS«

Wâ

Äill

Manchmal wird es zu demfelben Zweck auch unter eine Reifte geklemmt (Fig. 1245). Um bei einer Verftopfung das etwa unter die Bleiausfiitterung tretende Waffer ableiten zu können, werden in Ent- ' fernungen von etwa 1 m kleine Rohre etwa 3cm Durchmeffer in das

von

Stirnbrett eingelaffen, welche der Verzierung wegen mitten in einer Rofette liegen. Obgleich es nicht gerade nöthig ift, wird das Stirnbrett aufsen gewöhnlich mit Zink oder feltener mit Blei bekleidet, wobei man dafür forgen mufs, dafs zwifchen Holz und Metall Luft durchftrömen kann (Fig. 1245). Manchmal bleibt die Bekleidung fort, was den Vortheil hat, das Stirnbrett hin und wieder mit Oelfarbe anftreichen zu können. Es können in diefem Falle die eifernen Winkel, welche zur Befeftigung des Stirnbrettes dienen, zur Verzierung benutzt werden (Fig. 1246 2 5 7).

.........fj$y_ ■__ _ _

ÜJ5 n. Gr.

S3

6) Kehlrinnen.

Der Kehlrinnen ift in Theil III, Band 2, Heft 2 (Art. 204, S. 345) diefes »Handbuches« nur kurz Erwähnung gethan. Eine Gefahr für das Gebäude können fie nur in dem Falle herbeiführen, wenn der Einfalltrichter des Abfallrohres ver-

der Sturm das abgefallene

455-

Allgemeines.

ftopft ift, was nie eintreten wird, wenn im Herbft, wo Laub in die Rinne treibt, für deren Reinigung geforgt wird und wenn das Abfallrohr an einen tief liegenden, unterirdifchen Canal unmittelbar angefchloffen ift oder

Fig. 1247.

HH

Ff

Kupferw ellcl eck.

Unterstützungs-I Keile <

Blei

tiö n- Gr.

fonft warm liegt, fo dafs die im Inneren des Rohres auffteigenden warmen Dünne das Einfrieren des Einfalltrichters verhindern. Nur die fog. Knoblauchfche Rinne bildet eine Ausnahme. Diefe mufs ihrer ganzen Länge nach in einem durchwärmten Raum untergebracht fein, foll fie nicht durch Eis und Schnee verftopft werden. Bei einzelnen Dach-Conftructionen, fo z. B. bei Shed-Dächern, laffen fich die Kehlrinnen überhaupt kaum vermeiden.

Diefelben bilden keine befondere Rinnenart. Alle fünf bis jetzt behandelten Rinnengruppen find dabei anwendbar, am bequemften allerdings die Stehrinnen und eingebetteten Rinnen.

Fig. 1248 ²⁶²).

Laufbrett.

>x

Bei grofsen Gebäuden haben die Haupt-gefimfe fo bedeutende Ausladungen, dafs das fich darauf anfammelnde und davon abtropfende Regenwaffer die auf der Strafse Vorübergehenden in hohem Grade beläftigen würde. Zur Vermeidung diefes Uebelftandes müffen die Gefimfe nach rückwärts geneigt fein, wodurch eine Kehle entfteht, in welcher vertieft dieDach-rinne anzuordnen ift. Zahlreiche derartige Beifpiele find bereits ausgeführt.

456.

Ausgeführte

Jlinnenanlagen. lclgC der tcchnifchcn Hoch-

fchule in Charlottenburg ift im eben genannten Hefte (Fig. 339, S. 116), die Ein-

zelheiten find in Fig. 1124 j|j||j!    _ ____

(Art. 412, S. 406) des vorlie-genden Heftes dargeftellt.

Das vom Gefims ablaufende Waffer wird durch im Sockel der Baluftrade befindliche, mit Zinkblech vollkommen ausgefütterte Oeffnungen nach innen geleitet. Die halbkreisförmig geftaltete Rinne liegt innerhalb eines Bretterkaftens, der ebenfalls mit Zinkblech ausgekleidet ift und mit dem Abfallrohre in Verbindung fleht, fo dafs durch Leckftellen der Rinne eindringendes Waffer unfchädlich abfliefst. Zudem kann die Innenfeite der Rinne vom Bodenräume aus genau beobachtet werden. In den bereits feit dem Anbringen der Rinne verfloffenen 12 Jahren hat fich nicht der geringfte Uebelftand gezeigt.

Für das Hauptgefims des Kunftgewerbe-Mufeums in Berlin (ftehe im mehrfach erwähnten Heft Fig. 440, S. 167), eben fo wie für jenes der National-Galerie dafelbft

Die Dachrinnenan-

gPffg

i/25 n. Gr.

find befondere kleine Kehlrinnen angeordnet, welche gemeinfam mit der Hauptrinne

ihre Waffer den Abfallrohren zuführen.

Aehnlich ift die Rinnenanlage an den Aufsenfronten des neuen Reichstagshaufes in Berlin entworfen. Fig. 1247 ftellt z. B. die in Kupferblech hergeftellte Rinne der 4 Eckthürme dar, welche aus der eigentlichen Rinne und aus einer Ausfütterung des fchmiedeeifernen Kattens befteht, die wie erttere nach dem Abfallrohre hin ent-Da hier die Rinnen in einigermafsen erwärmten Räumen liegen, ift

wäffert wird.

keinerlei Gefahr des Einfrierens vorhanden. In ganz ähnlicher Weife ift bei den

übrigen Rinnen der Hauptfronten verfahren.

Gefährlicher ift, wie bereits erwähnt, die Knoblauchfche Rinne (Fig. 1248 2 6 2).

diefer Anlage liegt die eigentliche Rinne B im Bodenräume unter dem Dache und das von diefem ablaufende Regenwaffer wird in jene durch einen bis 10cm breiten Schlitz A eingeführt, welcher

Diefer Schlitz ift durch 2 Bleche gebildet, das Waffer ficher in diefelbe gelangen zu laffen. Schnee in den Dachboden zu verhindern, ift am Rahmholz und an der Drempel-

Bei

457-

Knoblauch? fche Rinne.

oberhalb der Rinne der ganzen Hausfront entlang hinläuft.

welche etwa 10cm tief in die Rinne hineinhängen,

um

Um das Eindringen von wand ein Blech befeftigt, welches bei x beweglich ift und bis in die Rinne hineinreicht.

Conftructionen, fo auch bei der Dachrinne der Kuppel des Reichstagshaufes in Berlin, Kupferblech in einem Eifenrahmenwerk hergeftellt (wie bei

Bei neueren ift diefes Blech fortgelaffen. Diefelbe ift Fig. 1247) und liegt über einer zweiten,

von

in Mauerwerk und Cement ausgeführten Sicherheitsrinne, welche

Fig. 1249.

befonders bei diefer Knoblauch'fchen Conftruction nirgends fehlen darf und auch, wie bei der Rinnenanlage der Technifchen Hoch-fchule in Berlin, aus Holz und Zinkblech zufammengefügt wer-

den kann.

Bei Shed-Dächern find Kehlrinnen, wie fchon

Diefelben können

458.

Rinne

Kd

erwähnt, ganz unvermeidlich, in der verfchiedenften Art, gewöhnlich abhängig

für

Shed-Y)ich.er,_

der Dach-Conftruction, ausgebildet werden.

mmmm

von

Fig. 1249 zeigt z. B. eine eingebettete Rinne bei einem Holzdache, fchmiedeeiferne Träger und gufseiferne Säulen unter-

deffen Spannbalken durch

3>

ftützt find.

Die an die fchräg liegende Schwelle zur Auflagerung der gefchraubten Winkeleifen dienen zugleich zur

hlö n. Gr.

Fenfterfproffen an Befeftigung eines durchgehenden Haftbleches, welches zwifchen das Holz und das Winkeleifen geklemmt und mit dem Rande des Rinnenbleches verfalzt ift. Die Sproffeneifen können mit

ihrer Verglafung etwas über den Falz fortgreifen, Uebrige geht aus der Zeichnung hervor.

um

jedes Eindringen von Waffer zu verhindern.

Alles

263

Fig. 1250 ²⁶³).

) dargeftellte Rinne ift ohne Gefälle

von

Die in Fig. 1250 Schmiedeeifen zufammengenietet und dient zugleich dazu, die Sie ift unmittelbar von gufseifernen Säulen

Dachlaft zu tragen, unterftützt, welche durch Verankerung unter einander verbunden find.' Das Waffer wird innerhalb der Säule abgeführt, worüber

Es wäre übrigens ein

noch fpäter gefprochen werden foll.

Leichtes und jedenfalls vorzuziehen gewefen, den fchmiedeeifernen Canal mit Zinkblech auszukleiden, fo dafs diefe Rinne dann auch ein Gefälle erhalten hätte. (Siehe auch Fig. 60 [S. 30], 985 u.

i|₂₅ n. Gr.

986 [S. 340] des vorliegenden Heftes.)

b) Dachrinnen aus Eifen, Dachpappe, Hauftein, Portland-Cement

und Terracotta.

459-

Gufseiferne

Rinnen.

Ueber Dachrinnen aus Gufseifen ift in Theil III, Band 2, Heft 2 (Art. 252, S. 364) diefes »Handbuches« bemerkt, dafs ausgeführte Beifpiele feiten wären. Dies ift jetzt nicht mehr der Fall. Derartige Rinnen find in Frankreich fehr häufig, allerdings bislang feltener in Deutfchland in Gebrauch, haben fich aber überall gut bewährt. In Frankreich finden wir fie, nachdem fie zunächft 1878 beim Ausftellungsgebäude verwendet waren, bei den Artillerie-Werk-ftätten in Puteaux, dem Hippodrom und der École des droits in Paris, dem Werkftätten-bahnhof in Sotteville-les-Rouen, bei den Militärgebäuden in Clermont-Ferrand und vielen anderen. In Deutfchland werden fie befonders von der Firma Th. Calow in Biele-

Fig. 1251 ²⁶⁴).

<*-'4

llllf

¹ -""Y.

.------

feld feit etwa 30 Jahren hergeftellt und haben in ganz Deutfchland Verbreitung gefunden. Die Dachrinne von J. Bigot-Rénaux ), in den verfchiedenften Profilen gegoffen, wird in Längen von ungefähr 1 m zufammengefügt.

Die Dichtung erfolgt mittels eines Kautfchuk-rohres a, welches in die Nuth der oberen Rinne / eingelegt wird, worauf das darunter liegende Rinnenftück 2 mit feiner Muffe darüber zu fchieben und mittels des zangenartigen Eifens b an das Rohr anzupreffen ift. Ein Gefälle von 3 mm auf das lauf. Meter foll für diefe Rinnen-Conftruction genügen. Fig. 1252 ²⁶⁴) giebt die Anwendung derfelben bei einem Haufe in Paris.

_4Ö1-    Bei der gufseifernen Rinne von C. Fou-

Rinne von    .

Fouchard. chard werden Abfätze an den btölsen angeordnet, deren Höhe fo bemeffen fein mufs, dafs jeder Rückftau des Waffers und jedes Eindringen deffelben in den Stofs unmöglich ift. Bei den Abfätzen werden kleine Unterfätze oder Sammelbecken (Fig. 1253 ²⁶⁴) untergeftellt, deren Schnitt aus Fig. 1254 ²⁶⁴) hervorgeht. Fig. 1255 ²⁶⁴) zeigt eine per-fpectivifche Anficht derfelben.

Die Tülle e dient dazu, etwa eindringendes Waffer

Fig. 1252 ²⁶⁴).

460.

Rinne von

Bigot-Rénaux. (Fig. 12^1

264

.0- '

iil

W/.

Fig. 1253 ²⁶⁴).

unfchädlich abzuführen. Das Sammelgefäfs ift mit einem

um welchen fich die

beweglichen Deckel d abgedeckt,

Rinne a herumbiegt, wobei fich beide frei verfchieben Das nächfte Ende Y der Rinne ift bei r mit

*118 n. Gr.

können.

dem Rande des Sammelbeckens c überfalzt. Diefe Vorrichtung erlaubt, die Höhe der Abfätze etwas zu verringern; denn bei etwaiger Verftopfung der Rinne kann das Waffer durch den kleinen Zwifchenraum

bei r übertreten.

Fig. 1254²⁶⁴).

462.

Eiferne Rinne

Eine dritte derartige Rinne für ein Shed-Dach bringt Fig. 1256 2fa'⁵), ausgeführt von der Société des Fonderies de Scey fur Saône et des sw-d hoher.

für

Vy-le-Ferroux. Wie der Längenfchnitt zeigt, wird die Dichtung mittels eines x/2 in die Muffen gelegten Bleiblattes hergeftellt. Sie erfolgt dadurch, dafs die,bei B etwas aus einander ftehenden Wandungen der Rinnenenden durch Schraubenbolzen an einander geprefft wer-Alle Rinnen werden in fehr haltbarer

mm

ftarken,

l/₇₎₅ n- Gr.

Weife innen und aufsen afphaltirt. (Siehe auch Fig. 987, S. 341.)

Im Allgemeinen rühmt man den eifernen Rinnen die grofse Einfachheit und Schnelligkeit beim Zufammenfetzen und auch Auseinandernehmen, die Möglichkeit der Wiederverwendung bei anderen Bauten ohne Werthverluft, das geringe noth-wendige Gefälle, ferner die Unfchädlichkeit und Einflufslofigkeit des Temperatur-

wechfels, fchliefslich die grofse Dauerhaftigkeit nach. Dem gegenüber ftehen allerdings auch gröfsere An-fchaffungskoften im Vergleiche zu

Fig. 1255 ²⁶⁴).

den.

463.

Vorzüge der eifernen Rinnen.

anderen Rinnen-Con-

ftructionen.

464.

Rinnen

aus

Zu dem im gleichen Hefte (Art. 233, S. 3^5) über die Rinnen aus Dachpappe Gefagten ift hinzuzufügen, dafs diefe Rinnen fich bei folider Ausführung häufig fehr 1 IC r pp Diefelbe mufs in der Weife er-

gut gehalten haben.

folgen, dafs zunächft eine etwa 1m breite Lage von Leinenftoff, welcher eben fo, wie die Afphaltpappe, mit auf dem Rinnenboden und den daran fchliefsenden Dachflächen

Theer getränkt ift,

ausgebreitet, feft genagelt und mit der bei der Herftellung des Holzcementdaches Verwendung kommenden Afphaltmaffe beftrichen wird. Ueber diefem Leinen-ftoffe werden dann in gewöhnlicher Weife zwei Lagen Dachpappe befeftigt, die unter

fich ebenfalls mit Klebmaffe verbunden find. Mit der oberen Lage diefer Rinnenpappe ift die Dachdeckung benutzte Papplage

Bei Anwendung folcher Dachrinnen mufs fich befonders vor unnöthiger Erneuerung

zur

Fig. 1256 ²⁶⁵).

zur

den.

zu verbin-

b\m

man

des Anftriches der Dachflächen hüten, weil die oft aufgetragene Anftrichmaffe allmählich nach der Rinne hin abfliefst und diefelbe aus-

zu

jh

füllt, bezw. verftopft.

Ueber die verfchiedenen Steinrinnen flehe im eben angezogenen Hefte (Art. 234 bis 236, S. 363 bis 366). Hierzu fei bemerkt, dafs un-gekleidete und nicht, wie in Fig. 1175 (S- 42 1 )>

Häufern gefährlich

aus

¹h,ö n• Gr.

völlig frei liegende Rinnen an find, weil alle natürlichen Gefteine mehr oder weniger Waffer auffaugen und bei lange an-

465-

Material.

466.

Abmeffungen.

467.

Querfchnitts-

form.

dauernder Durchfeuchtung fogar das anfchliefsende Mauerwerk durchnäffen. Trotzdem find bei der neu erbauten Kirche du Sacré-Coeur zu Paris die aus dem fehr harten Kalkftein von Chateau-Laudon hergeftellten Traufrinnen ganz ungefchützt, ohne irgend welche Ausfütterung mit Blei oder dergl., geblieben; ja felbft die Abfallrohre find aus Stein im Verbände mit dem Mauerwerk ausgeführt. Bei aller Monumentalität dürfte diefe Ausführungsweife, befonders bei feuchtem Klima, nicht nachzuahmen fein.

c) Abfallrohre.

Die zur Abführung der Tagwaffer jetzt allgemein gebräuchlichen Abfallrohre, auch Regenfallrohre genannt, werden aus Zinkblech (Nr. 13 bis 15), aus zufammen-genietetem, nachträglich verzinktem Eifenblech oder an Kupferdächern aus Kupferblech hergeflellt. Es fei hier wiederholt, dafs das Waffer von Kupferdächern nicht durch Zink- oder Eifenrohre abgeleitet werden darf, weil letztere dadurch der baldigen Zerftörung anheimfallen würden (fiehe Art. 195, S. 161).

F'ür das der Befchädigung ftark ausgefetzte, an den Strafsen liegende, untere Ende des Rohrftranges benutzt man gewöhnlich in Höhe von ungefähr 2m gut afphaltirte gufs-eiferne Rohre. Dies ift unumgänglich nothwendig, wenn die Abfallrohre unmittelbar an unterirdifche Entwäfferungs-Canäle anfchliefsen, wobei gewöhnlich die gufseifernen, fog.

Regenrohr-Siphons zur Anwendung kommen (fiehe hierüber Theil III, Band 5, Abth. IV, Abfchn. 5, C, Kap. 13, unter b diefes »Handbuches«).

Ueber die Abmeffungen der Abfallrohre fagt die Ge-fchäftsanweifung für das technifche Bureau des preufsifchen Minifteriums für öffentliche Arbeiten: »Im Allgemeinen darf angenommen werden, dafs für jedes Quadr.-Meter der Grundfläche eines zu entwäffernden Daches ein mittlerer Querfchnitt der zugehörigen Rinne von 0,s bis l,o <lcm erforderlich ift. Für die Abfallrohre, welche in Entfernungen von 15 bis 25m anzuordnen find, wird in gewöhnlichen Fällen ein etwas geringerer Querfchnitt, d. h. ein Durch-meffer von etwa 13 bis 15cm ausreichen.« Der Abftand der Abfallrohre von 15 bis 25m erfcheint etwas grofs; in Frankreich wählt man nur einen folchen von 13 bis 15 m.

Im Allgemeinen wird ein Querfchnitt des Abfallrohres von ³/4 des anfchliefsenden Rinnenquerfchnittes genügen ; doch geht man nicht gern unter einen Durchmeffer von 12cm herab, weil dünne Rohre zu leicht einfrieren und dann aufreifsen.

Aus diefem Grunde find, wo folches Einfrieren zu befürchten ift, glatte, zulammengelöthete Rohre mit kreisförmigem Querfchnitt nicht empfehlenswerth, weil fleh die-

Fig. 1257.

,c

jgjj

Fig. 1258.

ią

Fig.

1259 ²⁶⁶). Fig. 126026e).

SS

■/

,v

ini 1

mh

t,

266) Facf.-Repr. nach: Album der Stolberger Zinkornamenten-Fabrik von Kraus, IValchenbach & Peltzer. 7. Aufl. Stolberg 189z.

V20 n. Gr.

felben bei Eisbildung im Inneren nicht ausdehnen können. An derartigen Stellen find aus flach gewelltem Bleche zufammengelöthete Rohre oder folche mit rechteckigem oder vielfeitigem Querfchnitt (Fig. 1257) vorzuziehen. Auch kann man das Zufammenlöthen der glatten Bleche mit Einfügung eines S-förmig gebogenen Bleibandes bewerkftelligen (Fig. 1258). Liegen die Abfallrohre bei befferen Gebäuden an fehr in das Auge fallender Stelle, fo werden diefelben auch wohl nach Fig. 1259 u. 1260 ²⁶⁶) aus einzelnen verzierten Rohrenden von etwa l,o m Länge zufammengefetzt.

Die Beteiligung der Rohre an der Mauer gefchieht durch in deren Fugen ein-gefchlagene Schelleneifen (Fig. 1261 26 7) oder Rohrhalter (Fig. 1262 26 7), auf welche fie fleh mittels angelötheter Blechwulfte (Fig. 1263 ²⁶⁷) oder fog. Nafen, halber Blechkegel (Fig. 1264 ²⁶⁷) ftützen. Die gefchloffene Schelle ift der einfachen vorzuziehen, weil fle ein leichtes Auseinandernehmen des Rohres geftattet. Sie befbeht aus zwei Hälften, die durch ein Gelenkband verbunden und durch ein eben folches zu fchliefsen find, indem ein Stift durch die Oefen gefleckt wird. Statt der Gelenkbänder kann man die beiden halbkreisförmigen Hälften nach Fig. 1264 auch mittels einfacher, kurzer Schraubenbolzen zufammenhalten. In Fig. 1257 ift eine Befeftigungsart gewählt, bei welcher das Eifen unfichtbar bleibt, in deffen Oefe ein an das Rohrende gelötheter Haken gefchoben wird.

Fig. 126426S).

468.

Befeftigung an den Mauern.

Fig. 1263 ²⁶⁶).

j\/

%0 n. Gr.

²6⁷) Facf.-Repr. nach: Schmidt, O. Die Anfertigung der Dachrinnen etc. Weimar 1893. Taf. XII. Handbuch der Architektur. III. 2, e.

469.

Conftruction

des

Die Schelleneifen liegen in Abftänden von 2,oo bis 3,25 m über einander. Es werden demnach Rohrftranges. gewöhnlich nur zwei Rohrenden zufammengelöthet und diefe dann etwa 10cm tief in die benach-

Fig. 1265 ²⁶⁶).

Fig. 1266.

:::F

barten gefchoben, um die freie Beweglichkeit zu fichera. Verengungen des Querfchnittes der Abfallrohre find gänzlich zu vermeiden, Krümmungen auf das unumgänglich Nothwendige zu befchrän-ken. Letztere find allerdings bei überftehenden Dächern kaum zu umgehen, doch eckige Winkel dabei, wegen der Gefahr des Verftopfens, mög-

V20 ¹¹ • Gr.

^25 n- Gr.

lichft abzurunden. Die Anordnung in Fig. 1264 u. 1267 2<i7) ift defshalb weniger empfehlenswerth, wie die in Fig. 1263. Zu den betreffenden Abfallrohren (Fig. 1259 u. 1260) paffen verzierte Knieftücke oder Krümm-

Fig. 1267 ²⁶⁷).

Fig. 1268 ²⁶⁷).

rmm

Fig. 1269 ²⁶⁷).

470.

Lage.

linge (Fig. 1265 ²⁽⁵°).

Die Abfallrohre werden an den äufseren Mauerflächen entweder in Schlitzen herabgeführt oder, was praktifcher ift, lie liegen , und zwar mehrere Centimeter weit, frei vor den Mauerflächen. Denn fobald eine Undichtigkeit /\ entftanden ift, läuft bei den in den Schlitzen liegenden Rohren das Waf-fer an der Mauer herab, durchnäßt fie gänzlich und bildet im Winter häufig grofse Eismaffen, deren Gewicht allein fchon das Gefüge des Blechrohres zerftört. Bei den vor der Mauerfläche befeftigten Rohren ift dies weniger der Fall, weil das austretende Wafler an den Rohren felbft herabläuft. Dabei foll die Naht nicht auf der Rückfeite der Rohre, alfo der Wand zugekehrt liegen, weil man bei Ausbeflerungen dort nicht mit den Löthkolben herankommen kann. Gefimfe müffen bei den in den Schlitzen befindlichen Rohren ftets, bei

\/

rü"

/\

HÄ

||||||* é,cù niU (3 G.

Ff

ff

II

|| SchrStZ

Uz—1.4—:

y20 n. Gr.

§§

Sch mit

Wm

rai i

iJZi

Fig. i27o2G6).

den in nicht genügender Entfernung vor den Mauerflächen liegen-

2Ö7) machen Formen der

den zumeift durchbrochen werden. Fig. 1 dies klar und zeigen zugleich die gebr unteren Ausmündungen, die häufig auch verziert find (Fig. 1270²⁶⁶).    1

Soll das Rohr unmittelbar in einen unterirdifchen Canal münden,

tii

cg

Fig. 1271 ²⁵⁷).

45i

fo mufs man entweder die früher erwähnten

Regenrohr-Siphons oder die in Fig. 1266 dargeftellten Ueberfchieber anwenden, welche Verftopfungen durch Ausflufs aus dem kleinen, gebogenen Rohrftutzen anzeigen. Diefe Ueberfchieber werden bei Sockelgefimfen zweckmäfsigerweife zugleich als Knieftücke geflaltet.

Um Stau zu verhindern, müffen die Einmündungen der Dachrinnen in die Abfallrohre als Trichter oder Keffel ausgebildet werden. Befonders, wo die Möglichkeit vor-auszufehen ift, dafs die Abfallrohre durch Laub, herabfallende Schiefer- oder Dachftein-ftücke u. f. w. verftopft werden können, ift die Einflufsöffnung durch bewegliche Gitter aus verzinktem Eifen- oder beffer aus Mef-fmg- oder Kupferdraht zu fchützen. In der Nähe von Fenftern bewohnter. Manfarden ift es räthlich, diefe Gitter unter Verfchlufs zu halten, damit fie nicht unbefugterweife entfernt werden können. Fig. 1271 ²⁵⁷) zeigt eine in Frankreich übliche Ein führ ungsweife der Dachrinnen. Die äufsere Rinnenwand ift durch das Ueberflufsrohr b durch-

pal

in

’b

471

Einmündungen

der

Abfallrohre.

brochen, welches bei Verftopfungen in Thätigkeit tritt. Das Zerlegen des Abfallrohres in zwei Theile mit zwei Einfallkeffeln kann für unfere Witterungsverhältni ffe nicht empfohlen werden. Denn da, wie erwähnt, die Abfallrohre gewöhnlich in unterirdifche Canäle eingeführt find, fteigt aus diefen warme Luft empor, welche das Einfrieren der Ein-mündungsftelle verhindert. Weil aber im vorliegenden Falle der Verlauf des Rohres durch den unteren Trichter unterbrochen ift, wird die Einmündung an der Rinne dem Einfrieren fchutzlos preisgegeben fein. Auch die in Fig. 1272 2G8) verdeutlichte Anordnung des Wafferkaftens, in welchen die

Fig. 1272 ²⁶⁸).

Fs³

-feig

-.---in:

ii

Ui

FA

’/l5 n. Gr.

268) Facf.-Repr. nach: Spetzler, O. Die Bauformenlehre etc. Abth. I, Theil 2. Leipzig 1888. Taf. V.

472.

Im Innern der Gebäude liegende Abfallrohre.

473-

Abfallrohre

in gufseifernen Säulen.

Enden der Dachrinne frei ergiefsen, ift aus dem angeführten Grunde weniger ficher, als die Conftruction in Fig. 1273 ²⁶⁸). Die Einführung von Doppelrinnen ift aus Fig. 1247 (S. 443) deutlich zu erfehen.

Nicht immer geftattet es die Architektur eines Gebäudes, die Abfallrohre aufsen anzubringen. So war man auch beim Gebäude der Technifchen Hochfchule in Charlottenburg gezwungen, fie in das Innere zu verlegen.

Sie beftehen aus dünnwandigen Gufsrohren, deren Muffen im Allgemeinen durch getheerten Hanf und Cement-mörtel gedichtet wurden. Nur die Strecken, wo die Rohre fchräg liegen, fo wie die unterften 2 bis 3 Rohrlängen vor der Einmündung in die unterirdifchen Canäle haben die gewöhnliche Bleidichtung erhalten. Nach dem Verlegen der Rohre wurden die Schlitze flach vermauert (Fig. 1274) und bei den Balkenlagen in jedem Stockwerke mit Strohlehm verftopft. Damit die in den Rohren auffteigende warme Canalluft fleh noch mehr erwärme und das Einfrieren des Einfalltrichters verhindere, find am Fufsboden und unterhalb der Decke jeden Gefchoffes kleine Gitter in die Schlitzvermauerung eingefetzt, durch welche die warme Zimmerluft einftrömen und das Rohr umfpülen kann. Unter dem Fufsboden des Erd-, bezw. Kellergefchoffes werden die Abfallrohre mit einem möglichft flachen Bogen nach aufsen geführt, wobei dafür zu forgen ift, dafs fich das Eifenrohr in der Maueröffnung frei bewegen kann.

Die Einmündung des Abfallrohres in Sammelfchächte, welche im Inneren des Gebäudes liegen, hat fich nicht bewährt, weil die durch das Waffer mitgeriffene Luft felbft fchwere gufseiferne Deckel abwirft, wonach faft immer die Ueberfchwemmung der Räume folgt. Während 12 Jahren haben fich keinerlei Uebelftände bei diefer Anlage herausgeftellt ; nur verurfacht felbft bei diefen gufseifernen Rohren das herabriefelnde Waffer ein trommelndes Geräufch.

L==

rr

z.

¹/l 5 n. Gr.

Fig. 1274.

I

WSSÊÊSM.

-!_\_I_|f Vi

SS

Bei Shed-Dächern und manchen anderen Dachanordnungen müffen die Abfallrohre gewöhnlich innerhalb der Räume liegen und hierbei werden häufig die hohlen gufseifernen Säulen, auf denen die Dächer ruhen, als Leitung benutzt. Eine derartige Conftruction ift in Fig. 1250 (S. 445) des vorliegenden Heftes dargeftellt. Wo die Fabrikräume bei ftarker Winterkälte auch während der Nacht warm bleiben, hat diefe Anlage gar keine Bedenken ; doch ift davor zu warnen, wenn z. B. bei offenen Bahnhofshallen die gufseifernen Säulen die Tagwafler ableiten follen. Sobald diefe darin einfrieren, müffen die Säulen berften. Auch das Durchführen von Zinkrohren durch die Säulen

beffert die Sache nicht, weil ihre Dichtheit fich gar nicht prüfen läfft.

Ueber die Conftruction und das Anbringen von Wafferfpeiern ift bereits in Art. 426 (S. 423) das Nöthige gefagt.

II

Literatur    *

über »Entwäfferung der Dachflächen«.

Reder. Notiz über das Aufhängen der Dachrinnen. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1855, S- 543-

Knoblauch , E. Die Ableitung des Regenwaffers von den Gebäuden. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1859, S. 233.

Vogdt. Dachrinnen-Konftruktion. Deutfche Bauz. 1868, S. 518.

Wanderley. Rinnen und Abfallröhren. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1872, S. 5.

Liebold. Ueber die Anlage von Dachrinnen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1873, S. 135.

Lincke, F. W. Verbefferte Abfallröhren. Deutfche Bauz. 1875, S. 140, 168.

Horizontal gelegte Dachrinnen. Deutfche Bauz. 1878, S. 311, 332, 350.

Kapaun. Rinnen-Conftructionen von Bigot-Renaux und Fouciiard. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1879, S. 103.

Roofs and rainfall. Building news, Bd. 39, S. 435.

Ueberfchwemmungsgefahr von oben. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1881, S. 338.

L'eau pluviale. Tuyaux de descente et cuvettes. La fan aine des confir., Jahrg. 6, S. 509, 594. Hauptgefimfe und Dachrinnen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1882, S. 75> IOO> io9> 1I7i I23-Le chéneau moderne. La femaine des confir., Jahrg. 8, S. 148.

Detain, C. Le chénau moderne. La femaine des confir., Jahrg. 10, S. 112, 185.

Schmidt, O. Die Eindeckung der Dächer und die Konftruktion der Dachrinnen etc. Jena 1885. Beftimmungen für die Conftruction der Dachrinnen. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 217.

Schmidt, O. Die Anfertigung der Dachrinnen in Werkzeichnungen etc. Weimar 1893.

44. Kapitel.

Sonftige Nebenanlagen.

Theile aber auch weiter gehende Zwecke zu erfüllen haben.

zum

Es erübrigt fcliliefslich noch die Vorführung einiger weniger bedeutfamen Nebenanlagen der Dächer, welche zum Theile nur als Schmuck und Zierath der letzteren dienen

Zu letzteren würden auch die Blitzableiter zu zählen fein, deren Befprechung indefs dem Theil III, Band 6 (Abth. V, Abfchn. 1, Kap. 2) diefes »Handbuches« angehört.

a) Schneefänge.

,    474'

Allgemeines.

Bei allen Dächern, deren Neigung ungefähr zwifchen 25 und 55 Grad liegt find Vorkehrungen zu treffen, um das Abgleiten der darauf lagernden Schneemaffen bei eintretendem Thauwetter, fonach Zerftörungen der Dachrinnen und Beläftigungen

Fig. 1275.

Vio Gr.

der auf der Strafse vorübergehenden Perfonen zu verhindern. Es müffen fog. Schneefänge oberhalb der Dachrinnen angebracht werden % welche zwar die Schneemaffen auf dem Dache zurückhalten, nicht aber den Ablauf des Regen- und Schneewaffers beeinträchtigen. Das Abrutfchen des Schnees wird durch die Glätte des Dachdeckungsmaterials befördert, fo dafs bei Glas-, Schiefer- und befonders Metalldächern fchon Schneefänge nothwendig werden, wenn fie bei den rauheren Ziegeldächern bei gleicher Neigung noch überflüffig find. Endlich ift auch die Temperatur des Dachraumes, befonders

bei Metall- und Glasbedachungen, zu berückfichtigen.

475-

Conftruction.

1|₁₀ n. Gr.

Die Schneefänge beftehen immer aus Bretter- oder eifernen Gitter-Con-ftructionen, welche in der Nähe der Traufe fo befeftigt werden, dafs fie in einer zur Dachfläche fenkrechten Ebene liegen und fo viel Zwifchen-raum zwifchen ihrer Unterkante und

dem Dache laffen, dafs Waffer ungehindert ablaufen kann. Schwierigkeiten bereitet hierbei welche an der Durchdringungsftelle der ei fernen Stützen durch die Dachdeckung ent-ftehen.

nur

die Dichtung der Fugen,

Um diefe Fugen recht gering zu bekommen, wurden beim Dache der fech-nifchen Hochfchule in Charlottenburg nach Fig. 1275 hergeftellte Stützen in die Sparren gefchraubt und die Bohrlöcher mittels an das Deckblech gelötheter Tüllen gefchützt. Das Rundeifen, aus welchem jene Stützen gefchmiedet wurden, hatte 2cm Durchmeffer.

Ein anderes Schneebrett ift in Fig. 822 (S. 277) dargeflellt. Die Eifen laifen lieh hierbei leicht über die Dachlatten hängen, wefshalb fie fich befonders für Ziegeleindeckung eignen. In Fig. 1276²⁶⁸) ift das Pangeifen auf die Latten gefchiaubt und eben fo, wie in Fig. 822, verankert, weil das verwendete Flacheifen dem Anprall der Schneemaffen zu wenig Widerftand leiften würde. Das Brett läiit fich in ein

fach fter Weife auslöfen und erneuern.

) zeigt eine ähnliche Vorrichtung bei einer Schieferdeckung. Statt

2 «8

Fig. 1277

der Bretter find hier aber Rundeifen benutzt, zwifchen welche nöthigenfalls ein

kräftiges Drahtgitter gefpannt werden kann.

Fig. 1278 ²⁴¹)-

riF’:

^2.50.8.

T'

/%

igo

io 6

"ä--------"

30.6. \\!//

;=====^Wé”"“.'

1    gji    1

/T\    /ßt\ /\Z\y%. VWJvfr

-j

-*jo —{—rS°-

MU

fy'cltr-

1/20 n. Gr.

Aus Fig. 1278²⁴ *) erfehen wir die bei der Bahnhofshalle in München angeordneten Schneegitter, deren auf jeder Dachfläche zwei nahezu über den beiden unterften Pfetten und diefen parallel laufend angebracht find. An den in Abftänden von etwa 2 m auf das Wellblech gefchraubten Winkeleifenftützen find zwei wagrecht liegende Winkeleifen befeftigt, die durch lothrechte, bezw. fchräge Flacheifen zu einem Gitterwerk verbunden werden.

Aehnliches Gitterwerk bilden die Schneefange der Firma Hoffmann in Mainz (Fig. 1279 ¹); abweichend jedoch ift die Form der aus Flacheifen hergeftellten Stützen,

die für Entfernungen von 1 bis 2 m berechnet find. Alle Eifentheile mtiffen verzinkt werden, da fich eine Erneuerung des xA.nftriches nur fchwer vornehmen läfft. Um Dichtigkeit zu erzielen, wird man es häufig nicht umgehen können, bei Schiefer- oder Ziegeldächern Zinkplatten einzulegen, wie dies z. B. bei Befeftigung der Dachhaken in Art. 8i (S. 84) befchrieben wurde2 70).

b) Giebelfpitzen.

476.

Gefchicht-

liches.

Giebelfpitzen nennt man gewiffe Verzierungen der Dachgiebel, des Anfallpunktes der Walmdächer u. f. w., welche früher gewöhnlich von gebranntem Thon oder Blei hergeftellt wurden, während man dafür heute meift Zink oder Schmiede-eifen verwendet.

Fig. 1280 ²).

A V

Die älteften uns bekannten Giebelfpitzen beftehen aus gebranntem Thon und gehören dem XIII. Jahrhundert an; doch auch diefe find uns nur durch Reliefs überliefert. Nach Fig. 1280³ 2) waren fie aus einzelnen Theilen zufammengefetzt und ftellten kleine, mit einer Haube abgedeckte Säulchen vor. Troyes ift eine der Städte Frankreichs, wo die Thoninduftrie während des Mittelalters blühte und wo noch Refte folcher Dachfpitzen fich hin und wieder vorfinden, welche mit bunter Bleiglafur überzogen find. Fig. 1281²) zeigt ein folches in einem Stück gebranntes, 75cm hohes Thonftück, welches bis auf den wiederhergeftellten Sockel AB noch heute vorhanden ift und nach Viollet-le-Duc aus der erften Hälfte des XIII. Jahr-hundertes flammt. An dem den hohlen Körper durchdringenden Holzftiele war jedenfalls die eiferne Stange einer Wetterfahne befeftigt. Eine andere Thonfpitze (Fig. 1282 ²) gehörte einftmals dem alten Stadthaufe von Troyes an und wurde wahrfcheinlich Mitte des XIV. Jahrhundertes angefertigt. Die in voriger Spitze durchbrochenen kleinen Fenfteröffnungen find hier nur vertieft und mit einem braunen Firnifs dunkel gefärbt. Auch hier fehlt das Stück C.

fi.

HE

Im XVI. Jahrhundert wurden diefe einfacheren Thonfpitzen durch folche aus Fayence erfetzt, die hauptfächlich in der Gegend von Lifieux in der Normandie ihren Urfprung hatten. Dorthin war diefe Induftrie jedenfalls von den Mauren her durch das Schifffahrt treibende Normannenvolk übertragen worden. Die meiflen diefer Spitzen, von denen die unten ⁴) genannte Zeit-fchrift einige, zum Theile in Farben, wiedergiebt, befinden fich jetzt in Mufeen oder im Privatbefitz von Sammlern. Hier begnügen wir uns mit einem Beifpiel (Fig. 1283 ²), welches dem bekannten Werke von Viollet-le-Duc entnommen ift und grofse Aehnlichkeit mit einer der in obiger Zeitfchrift veröffentlichten Spitzen hat. Die vier einzelnen Theile, aus denen diefer Auffatz befteht, find über eine eiferne Stange gefchoben; der Sockel ift gelb, braun punktirt, die Vafe blau mit gelben Verzierungen ; die Blumen haben weifse, die Blätter grüne, die Kugel braune Färbung ; der auf letzterer fitzende Vogel ift weifs, braun getupft. Waren die Dächer mit Blei oder Schiefer abgedeckt, fo verwendete man für die Giebelfpitzen das fich hierzu beffer eignende Blei. Fig. 1284²) ftellt das ältefte Beifpiel einer folchen Spitze von der Kathedrale zu Chartres aus dem XIII. Jahrhundert dar. Diefelbe hat ungefähr 2,50 m Höhe und ift in Blei getrieben. Zu Ende des XIII. Jahrhundertes war die Eindeckung mit Schiefer weit verbreitet, und defshalb vermehrten fich auch die in Blei getriebenen Giebelfpitzen, deren noch eine grofse Zahl aus dem XIV. Jahrhundert vorhanden ift. Fig. 1285 ²) ift eine äufserft kiinftlerifch ausgeführte Spitze vom Treppenthurm des zur Kathedrale von Amiens gehörigen Makkabäer-Saales, etwa aus dem Jahre 1330. A zeigt den Querfchnitt nach ab nebft dem Knopf, der aus zwei Schalen zufammengelöthet ift. Vom Ende des XIV. oder Anfang des XV. Jahrhundertes flammt die fehr fchöne, gleichfalls der Kathedrale von Amiens angehörige Giebelfpitze (P’ig. 1286 ²),

Fig. 1284 ²⁷¹).

!\

m

i

C

m

i

ujüüj

-c

B

V

Fig. 1283 2n.)

!

r

'-V

■s

V-: jy

ii

;i

a

iiJ

’    *—f    m » » s

/

/

• ff. 9

1

Fig. 1282 ²⁷¹).

4

!

!

Sra¹

l^jgi

Éswwrâai

III

f

ii

&

i-

<

j

mm

mm

4

u;

«

■a$L 'o

Fig. 1281²⁷¹).

I

r

m

I

T

k

•1

"4

i.

s

I

D

ira

Fig. 1287 ²⁷¹).

Pü

mm

«1

»K

FTTTT

Fig. 1286²⁷¹).

if

IL

Pi

'Sf

Fig. 1285 ²⁷¹).

-b

fl

^WWwu«-

CŁ-

O,

welche beweist, dais in jener Zeit die Bleiarbeiten fowohl getrieben, als auch gegolten wurden. In letzterer Weife find nämlich die an den Sockel gelötheten Blättchen ausgeführt.

Das Hôtel-Dieu zu Beaune, im Jahre 1441 gegründet, bewahrt auf den in Holz gefchnitzten Giebeln feiner Lucarnen, auf feinen Thürmchen und auf den Brechpunkten feiner Dächer äufserft fchöne, zum Theile in Blei getriebene, zum Theile gegoffene Spitzen, deren eine Fig. 1287 ²⁷¹) dardellt. Die kleinen Baldachine , fo wie die Sonne auf dem Sockel find gegolten und angelöthet. Häufig waren diefe Spitzen bemalt und vergoldet, um die Wirkung zu vergröfsern, die ihnen auf den Spitzen der Dächer zugedacht war.

Auch die Renaiffance-Zeit behielt die Ausführung der Spitzen in getriebenem Blei bei, änderte nur die Formen derfelben. Zahlreiche Beifpiele find uns erhalten, fo z. B. am Hôtel Bourgtheroulde und am Palais de jußice zu Rouen, an den Schlöffern von Amboife, Chenonceaux u. f. w. Fig. 1288²⁷¹) zeigt eine

Fig. 1288 ²⁷¹).

Fig. 1289 ²⁷³).

// /,•/

fpT

g.

\j

f?

i-il ï-'oœ

MMm

>#3

fm

9WÉ

VWT

VWA

SS

¹l35 n- Gr.

r-

fchöne Spitze von den Lucarnen des Thurmes der Kathedrale von Amiens. Diefelbe ift von einer fehr künftlerifchen Hand getrieben; doch dürfte fchwer zu fagen fein, was der Cupido auf den Dächern der Notre-Dame-Kirche zu thun hat. Allein er findet fich auf vielen Giebelfpitzen jener Zeit. Am Ende des XVII. Jahrhundertes verlieren die Spitzen ihren eigenthiimlichen Charakter; fie ftellen Blumenvafen, Säulchen mit Kapitellen, Feuertöpfe u. f. w. vor. Unter Louis XIV. wurden noch viele hiibfche Sachen angefertigt, doch fpäter nur noch gröfsere Monumentalbauten damit gefchmückt. Es war ein Luxus geworden, den fich der Privatmann nicht leiden konnte.

477’ Beifpiel neuerer Zeit.

In neuerer Zeit werden die theueren Bleiarbeiten noch weniger ausgeführt. Eines der wenigen Beifpiele ift die von Viollet-le-Duc entworfene und für den Wacht-

r=T

’l'lO n. Gr.

thurm des Schloffes von Pierrefonds beftimmte Giebelfpitze(Fig. 1289 ²⁷³), welche einen heral-difchen Schmuck trägt und faft 3,5 m hoch ift.

Gegenwärtig werden die Giebelfpitzen meift in Zink getrieben. Dabei ift darauf zu halten, dafs das Zinkblech genügend ftark genommen wird, befonders an Stellen mit grofsen, glatten Flächen. Hierbei find fehr hohe Nummern zu wählen, weil es feiten möglich ift, die Anordnung fo zu treffen, dafs lieh die Bleche ungehindert bewegen können. Dünnere Bleche miiffen in folchen Flächen immer fchwach gewellt fein. Da fich hohle Zinkblechkörper nicht frei zu tragen vermögen und befonders in Folge der Einwirkung von Wärme ihre Form verändern, hat man durch Stützen und Rippen von Eifen, ftarkem Blech oder allenfalls von Holz im Inneren für die nöthige Steifigkeit zu forgen. Auch die einfachften Giebelfpitzen, wie fie z. B. in Fig. 1072 bis 1077 (S. 391) und 1088 bis 1090 (S. 394) dargeftellt find, beleben das vom hellen Himmel fich ab-

478.

Giebelfpitzen in Zinkblech.

der obere Abfchlufs fehlen würde. Fig. 1290 fo wie die Befeftigung mit Hilfe einer

hebende Dach, welchem ohne diefelben zeigt den Schnitt durch eine folche Spitze durchgefteckten Eifenftange, welche auf dem Holzwerke des Daches mittels an-gefchmiedeter Lappen feft genagelt ift.

Im Uebrigen fei auf das unten bezeichnete, in cliefer Hinficht äufserft reich

haltige Mufterbuch verwiefen ²⁷⁴).

Dachfpitzen in Schmiedeeifen werden wie die Wetterfahnen behandelt und be-feftigt, mit welchen fie gewöhnlich verbunden find. (Siehe Art. 482, S. 463.)

Ueber Dachfpitzen in gebranntem Thon fiehe in Art. 173 (S. I49)> w^e Schmiedeeifen Mufterbuch der Firma C. Uidowici in Ludwigshafen und Jocknm.

479-

Dachfpitzen

in

c) Dachkämme.

Mit den Giebelfpitzen find häufig die Dach- oder Firftkämme, bezw. Firftgitter

eng verbunden.

Verzierte Firftziegel von Stein oder von gebranntem Thon finden wir fchon bei den Bauten der Griechen und Römer. In der Auvergne und in den fiidlichen Provinzen Frankreichs find heute noch die Firfte von Dächern, welche in vollem Halbkreife überwölbte Räume bedecken, mit durchbrochenen Firftkämmen

Fig. 1291 ²⁷⁵).

480.

Gefchicht-

licbes.

Ili

274) Album der Stolberger Zinkornamenten-Fabrik von Kraus, Walchenbach à? Peltzer. Stolberg. 7. Aufl. 1892.

0, ifC-........—.......-V

275) Facf.-Repr. nach: Viollet-le-Duc, a. a. 0., Bd. 5, S. 361 u. ff.

4ÓO

von Stein bekrönt (Fig. 1292 bis 1294 ²⁷⁶).

In den Provinzen jedoch, wo, wie in Burgund, hauptfächlich Dachziegel zur Eindeckung verwendet wurden , waren die Firftkämme aus einer Reihe von mehr oder weniger verzierten, häufig mit grüner oder brauner Glafur gefärbten Hohlfteinen zufammengefetzt. Beifpiele diefer Art bieten Fig.1291 u. 1295 ²⁷⁵), erfteres aus dem XIII., das zweite aus dem XIV. Jahrhundert, beide von der Kirche Sainte-Foi zu Scheleftadt (Schlettftadt ? A. d. V.).

Aber nicht allein auf den Dächern überwölbter Räume finden wir jene Kämme von Hauftein, fondera auch, befonders während der gothifchen Periode, auf den Scheiteln der Strebepfeiler, welche mit einer nach zwei Seiten abfallenden Verdachung verleben waren. Anfangs unregel-mäfsig, Thiergeflalten abwechfelnd mit Blattwerk darftellend, fetzt fich im XIV. und XV. Jahrhundert diefe Art Dachkämme Fig. 1294²⁷⁶). aus einem regelmäfsig wiederkehrenden Mufter zufammen (Fig. 1296 ²⁷⁶).

Bei den mit Metall oder Schiefer eingedeckten Dächern wurden feit dem XIII. Jahrhundert faft nur Dachkämme von Blei verwendet ; doch ift von denfelben keine Spur mehr übrig. Man kann auf ihr Vorhandenfein nur aus überlieferten Reliefs, Randverzierungen von Handfchriften und befonders Reliquienkäften fchliefsen, welche oft in Form von kleinen Kirchen hergeftellt wurden. Den letztere fchmtickenden Firft-verzierungen mttffen die eigentlichen Dachkämme jener Zeit aufser-ordentlich ähnlich gewefen fein. Ein Beifpiel bietet Fig. 1300 27S).

Mitte des XIII. Jahrhundertes ändert fich das Ornament, dem man einheimifche Pflanzenmufter zu Grunde legt. Auch werden die Dachkämme höher und ftehen in befferem Verhältnifs zur Dachhöhe.

Für eine folche von 12m z. B. darf ein Dachkamm nicht weniger als l,o m hoch fein. Es bedurfte demnach, wie heute noch, einer Eifen-Conftruction, um die aus getriebenem Blei hergeftellten Firft-verzierungen zu ftützen und zu tragen. Fig. 1297 ²⁷⁶) ftellt etwas Derartiges dar. Der gabelförmige Fufs der Stützen ift auf den Dach-firft gefchraubt, welcher aus einer auf den Sparren befeftigten, dreieckigen Pfette nebft einer daran ftofsenden Bretterfchalung befteht.

Diefe Eifen-Conftruction dient zur Unterftützung des aus 2 Schalen zufammengefetzten, in Fig. 1299 ²⁷°) gegebenen Firftkainmes. Die beiden Hälften wurden über dem Eifenwerk zufammengelöthet.

Der Ausführung der Eifen-Conftruction ift befondere Aufmerkfamkeit zu fchenken, weil, wenn fie fchlecht entworfen oder gearbeitet ift, das getriebene Blei, dem eigenen Gewicht preisgegeben, zufammenlinkt. Die aus der Zeit vor dem XV. Jahrhundert flammenden Dachkämme haben keine lange Dauer gehabt , weil wahrl'cheinlich die Eifen-Conftruction ungenügend und mit wenig Sorgfalt ausgeführt war. Dadurch abgefchreckt, (jj bildeten die Baumeifter des XV. Jahrhundertes ihre Firftverzierungen nach Art der es Baluflraden aus, d. h. es diente eine wag-

Fig. 1292 27G).

Fig. 1293²⁷⁶).

fei

A

Li' A

Vi.~¹m''iiiii. -¹ '-??:,7nT|T⁷?rTl«u^2:T^r?TîîTTiiliiilli:|i‘.M2<‘|iinniiiJ?“ll',!,v::

umn

'L

=.-

/Lj

V.'

f.

ll

5'!!r

Fig. 129s²⁷⁵).

"n, ij

Fig. 1296 ²⁷⁶).

v/

1/

0,

î5-

\

■:

%

im

rjè

:

Fig. 1299 ²⁷⁶).

P.

#.

waü

>1

i

1

mWm

"    ^ g¹ >

WsMAM

Î|F

B

M

iiiiiinê ",!l-

li, 1LZ-

iri!",i"-,II "-'il a'Jeune

Fig. 1301 ²⁷⁶).

<

Ü,

*

A

T'iT

&

iilll

7Tr^~

F

'

I.V

->ryg

’/k

I

-v«*,-

is

■

S;

Fig. 1298 27fi).

;

K

'

Ul

HE3

ssS

xT

V

m

À

w,

g

ter

m

■«i

**

gp:

~r

m

i

W⁰

Fig. 1297²⁷⁶>

y

Fig. 1300 ²⁷⁶).

■2j

■,

r/i

/g

T

><

!!►

»

K

s

Rai

7

fi

«I-

j

Ka,

«I

fl -//j

A

:-

L-'v

■CT

v

481.

Ausführung

der

Dachkämme

rechte Eifenftange dein gewählten Mutter zur Bekrönung. So z. B. find die Dachkämme der Sainte-Chapelle zu Paris, welche unter Carl VII. erneuert wurden, und die des zur Kathedrale von Rouen gehörigen Thurmes Saint-Ko main (Fig. 1301 ²⁷⁶) hergeftellt. Diefelben find ein richtiges Gitterwerk von Eifen, bekleidet mit getriebenem oder gegoffenem Blei, gewöhnlich aber in zu kleinem und zierlichem

A*.

JïpNA>

r r

li

Q PA

JiJŁ

Mafsftabe entworfen, um in der bedeutenden Höhe und gegen den hellen Himmel gefehen, die ge-wünfchte Wirkung auszutiben.

Auch die Renaiffance-Zeit fchuf erhalten find. Der in Fig. 129s²⁷⁶) dargeftellte gehört dem Anfang des XVII. Jahrhundertes an und Itammt wahrfcheinlich vom Schlöffe zu Blois. Das mit Seilen durchfchlungene F kehrt viermal zwifchen den Pfeilern a wieder. Diefe Dachkämme finden wir bis zu Ende der Regierung Ludwig XIII. Zur Zeit

erbergen, fo dafs der Dachkamm der Capelle zu

%0 ¹¹ • Gr.

eine grofse Zahl fchöner Firftkämme

Ludwig XIV. begann man die Dächer möglichtl zu v Verfailles der letzte diefer Art ift.

-ZZJ.CX-

üirïsïïp"

£3-

-O-

von denen uns einige noch

In Deutfchland finden wir überhaupt nichts Aehnliches.

Das Entwerfen folcher Dachkämme hat, wie aus dem Getagten fchon hervorgeht, feine Schwierigkeiten; denn es gehört eine längere Erfahrung dazu, um die • Abmeffungen und Verhältniffe folcher Verzierungen richtig zu treffen, welche, in grofser Höhe angebracht, fich gegen den hellen Himmel abheben. Einfache, nicht kleinliche und regelmäfsig wiederkehrende Mufter, fo wie geringer Einzelfchmuck, welcher in der Höhe verloren gehen und die Linien unklar machen würde, laffen die befte Wirkung erhoffen.

Fig. 1303.

Einige wenige Beifpiele follen dies klar machen.

) ift von Viollet-le-Duc für das Schlots Pierrefonds und für eine Ausführung in ge-

Der Dachkamm in Fig. 1302

triebenem Blei entworfen, Fig. 1303 ein in Zink getriebener Dachkamm von einem Wohnhaufe in Berlin. (Arch. :

Siehe im Uebrigen auch Fig. 436,

Kayfer & v. Grofzheim.

609, 686, 687, 1047 bis 1049.) Bei Ziegel- und Schieferdächern ift der Dachfirft für das Anbringen von Firftgittern

oder -Kämmen mit Metall einzudecken. Die Stützen endigen

in Gabeln, welche entweder nach Fig. 1304 auf die Schalung oder beffer nach Fig. 1305 auf die Firftpfette feft gefchraubt Die metallene Firftabdeckung wird mittels auf-die Eifenftäbe angefchloffen. Sind

werden.

gelötheter Blechtüllen an letztere an der Anfchlufsftelle geftaucht (fiehe Pig. 464, S. 179)1 fo dafs fich ein kleiner Vorfprung bildet, fo wird mit um fo gröfserer Sicherheit Dichtigkeit erzielt werden. Bei eifernen Dach-Conftructionen, wie z. B. beim Dach des Cölner Doms (Fig. 686, S. 244), thut man gut, die Stützen auf eine Firftpfette zu fchrauben, überhaupt in allen Fällen der Befeftigung gtofse Sorgfalt zu widmen, weil der Winddruck auf die Dachkämme ein aufserordentlich grofser ift. (Siehe auch Art. 483.)

VsO n. Gr.

Fig. 1304.

4Ô3

Fig- i3°5-

7V

oT

4*20 ¹¹ • Gr.

d) Windfahnen und Thurmkreuze.

Wind- oder Wetterfahnen follen anzeigen, aus welcher Richtung der Wind weht.

In Frankreich war es im Mittelalter nicht Jedermann nach Belieben geftattet, auf feinem Haufe eine Windfahne anzubringen; dies war ein Vorrecht

des Adels und ihre Form defshalb nicht willkürlich. Ge-

482.

Gefchicht-

liches.

Fig. 1306 ²”)-

Fig. 1307²⁷⁸)-

Fig. 1308²⁷ v.

Pi

=f>

<&=

277)    Facf.-Repr. nach: Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 6, S. 29 u. 30.

278)    Facf.-Rcpr. nach: Raschdokff, J. Abbildungen deutfcher Schmiedewerke etc. u. Heft 2, Bl. 6.

Berlin 1875—-78. Heft 1, Bl. 2

wohnlich waren die Windfahnen mit dem Wappen des betreffenden Ritters bemalt, oder diefes Wappen war durch Ausfchnitte im Blech gekennzeichnet. Gegen Schlufs des XV. Jahrhundertes waren fie manchmal auch, wie beim Schlöffe von Amboife, von einer Krone überragt (Fig. 1308 ²⁷⁷). Die Wetterfahnen des Mittelalters find klein, hoch auf eifernen Stangen angebracht und oft mit den früher befchriebenen Giebelfpitzen von Blei verbunden. Die meiften haben, wie bei Fig. 1306²⁷⁷), ein doppeltes Gegengewicht, um ihre Bewegungsfähigkeit zu fördern. Eine andere Wetterfahne, vom Hôtel-Dieu zu Beaune, ift mit dem Wappen des Nicolas Rollin, Kanzlers'von Burgund, gefchmückt (Fig. 1287, S. 457). Sie ift quadra-tifch, mit einem einfachen Gegengewicht verfehen und an den beiden äufseren Ecken mit ausgefchnittenen Blättern verziert.

Fig. 1309 ²⁷⁸).

Es dauerte in Frankreich lange, ehe das Auffteckęn von Windfahnen allgemein geftattet war. In Deutfchland kann ein folches Verbot fchwerlich beftanden haben ; denn wir finden feit Jahrhunderten die Wetterfahnen bei Kirchen, Rathhäufern, Schlöffern und Privathäulern, wenn auch hier in befcheidenerer Ausführung, als Zierath mit Vorliebe angebracht. Befonders waren fie auch in Verbindung mit Kreuzen in Gebrauch, welche fich im Mittelalter hauptfächlich auf hölzernen Kirchthurmhelmen mit Schiefer- oder Bleieindeckung vorfanden. Sie wurden aus Eifen- oder Kupferblech angefertigt und erhielten häufig, wenigftens die gröfseren, eine Umrahmung oder fonftige Verfteifung von Flacheifen. Im Uebrigen zeigten fie die mannigfaltigften

Wappenthiere : Löwen , Adler, Greife, Tritonen , Delphine u. f. w. (wie z. B. Fig. 1307 von einem Gebäude in Heilbronn²⁷⁸), ferner Infchriften, Innungszeichen, Jahreszahlen der Errichtung des Gebäudes (Fig. 1310 ²⁷⁸) und Anderes mehr, gewöhnlich vergoldet, theils der befferen Erhaltung wegen, theils um fie genauer vom Erdboden aus beobachten zu können.

Befonders oft tragen die Thurmkreuze den Hahn als Sinnbild der Wachfamkeit. Derfelbe ift meift, wie in Fig. 1309 ²⁷⁸), an der Spitze der Stange unverrückbar befeftigt, feiten zugleich als Windfahne benutzt.

483-

Berechnung

der

5>

Die Befeftigung der Windfahnen, Kreuze und fonftigen Bekrönungen auf Thürmen oder Eifentheiie. hohen Gebäuden erfordert eine befondere Vorficht, weil die Stofswirkung des Sturmes in bedeutender Höhe- eine weit gröfsere, als die in der Nähe des Erdbodens ermittelte ift. Um ficher zu gehen, ift einer Berechnung die dreifache Kraft des Sturmes, alfo etwa 100m Gefchwindigkeit in der Secunde, zu Grunde zu legen; auch hat man bei runden Stangen die doppelte Abwickelungsfläche und bei umfangreichen Spitzen, alfo z. B. Thurmkreuzen, die geradlinig umfchriebene Fläche als Angriffsfläche anzunehmen.

484.

Befeftigung der Kreuze u. f. w. an hölzernen Thurmhelmen.

Schon im Mittelalter erfolgte die Befeftigung grofser Kreuze auf hölzernen Thurmhelmen, wie z. B. Fig. 1311²⁷⁹) lehrt, mit äufserfter Sorgfalt.

Die rechteckige Eifenftange reicht nicht in den Kaiferftiel hinein, fondern hat am Fufse fägeförmige Einfchnitte H, in welche die gleichfalls fägeförmig ausgefchmiedeten 4 Befeftigungseifen D hineinpaffen. Das Hinauffchieben derfelben verhindert der Anfatz J an der Kreuzftange. Die 4 Gabeleifen D find durch übergetriebene Ringe G feft mit der Kreuzftange verbunden und umfaffen unten den Kaiferftiel, an welchem fie feft genagelt find. Zudem machen noch die Haiseifen E jedes Lockern der Verbindung in Folge Ausrollens der Nägel u. f. w. unmöglich. Die Eindeckung der Spitze reicht bis unter den Anfatz F der 4 Arme. Häufig waren die Gabeleifen mit der Stange auch nur zufammengefchweifst.

eingefchraubt und zudem noch durch 4 Gabeleifen befeftigt, welche an die Stange angenietet oder angefchweifst, am Kaiferftiel jedoch mittels Bolzen verfchraubt find.

Die Befeftigungsftelle am Kaiferftiele mufs eine Länge von mindeftens dem dritten Theile der Windfahnenftange oder des Kreuzes haben.

Noch vorfichtiger mufs man beim Anbringen der Kreuze oder Windfahnen Befe^⁸f'ung auf maffiven Thurmhelmen verfahren, weil die Schwankungen der erfteren in Folge auf stein-der Angriffe des Sturmes zu leicht dem Mauerwerk verderblich werden können. thurmheimen.

30

Aehnlich wird auch heute verfahren. Die Stange der Windfahne befteht entweder aus einem verjüngt gefchmiedeten Rundeifen oder bei kleineren bahnen auch einem Schmiede- oder Stahlrohr, bei welchem die Verjüngung durch Ineinander-fchrauben verfchieden ftarker Rohre bewirkt wird. Der Treffpunkt der verfchiedenen

Das mit

aus

Rohrftärken kann durch übergefchobene Zierbunde verdeckt werden. Schraubengewinde verfehene untere Stangen- oder Rohrende wird in den Kaiferftiel

Fig. 13 1027S)-

Fig. 1311 ²⁷⁹).

Ę?

ft

„ B    U

i'iiinai'ii, imu- " imU Tsi

((CLAfl

Xi

wmm

üîi

M,

il

if

pp

-v

w.

.-r.—'

m „

e ipirÿ...........j

hül

Handbuch der Architektur. III. 2, e.

486.

Befeftigung bei eifernen Zelt- oder Kuppeldächern

487.

Dichtung der Fugen an der Helmftange

Sehr empfehlenswerth ift defshalb das von Otzen wiederholt angewendete und auch beim Stephans-Dome in Wien bereits befolgte Verfahren, diefe Thurm-fpitzen nicht feft zu verankern und einzumauern, fondern pendelnd aufzuhängen und befonders durch lange, in den Helm hineinreichende Stangen und daran befeftigte Gewichte den Schwerpunkt der Conftruc-tion möglichft tief in den Thurmhelm hinein zu verlegen. Fig.

131 2 ²⁸ °), von der Johannis-Kirche in Altona, zeigt die Ausführung im Einzelnen.

Die Spitze des Backfteinhelmes ift aus Granitwerkfteinen hergeftellt, welche mit Walzblei verfetzt und an den Fugen bei b mit Kupferringen umfafft find. Auf der Granitfpitze liegt, gleichfalls mit Bleiausfütterung, die gufseiferne Deckplatte C, auf welcher das Kreuz mittels des Pendelknaufes pendelt. Die Stange des 4 m hohen Kreuzes hat 10 Durchmeffer und hängt mit nur 7 Durchmeffer gegen 20m tief in den Thurmhelm hinein, wo fie in einem Haken endigt. Diefer ift mit einem fo fchweren Gewicht belaftet, dafs der Schwerpunkt des Ganzen auf etwa ljz der Gefammthöhe herabgerückt ift.

Dafs bei diefer Anordnung auch die in fo bedeutender Höhe aufserordentlich grofsen Temperaturunterfchiede völlig einflufslos auf das Metall und fomit auch auf den Thurmhelm find, während fie bei verankerten Spitzen eine Lockerung des Mauerwerkes bewirken können, verlieht fich von felbft.

Bei eifernen Dächern wird man die Gratfparren oder Sprof-fen in einer cylindrifchen Biichfe ' vereinigen müffen und dann die Befeftigung der Stange nach Fig. 1314 ²⁴¹) bewirken können.

(Siehe auch Fig. 682, S. 243.)

Mit befonderer Sorgfalt find die Dichtungsarbeiten an der Helmftange gegen Eintreiben von Schnee und Regen auszuführen. Man thut defshalb

Fig. 1312 ²⁸⁰).

Fig. 1313 2S0).

fl

:10>

V¹

cm

cm

Fig. 1314²⁴¹).

■-100 — *

1/5 n. Gr.

»—-r-

90

fr 22 -31

77

J.-i

ftauchen und den Anfchlufs an die Eindeckung diefen Vorfprung zu legen, welcher bei etwaiger Undichtigkeit der Fuge Schutz

gut, volle Eifenftangen wieder zu unter

280) Facf.-Repr. nach: Baukunde des Architekten. Bd. I, Theil x. Berlin 1890. S. 576 u. ff.

verleihen wird. Bei hohlen Verzierungskörpern mufs man für Abführung des fich innen anfetzenden Schweifs-waffers Sorge tragen, welches fonft Roft- und Grünfpanbildungen ver-anlaffen würde.

()

488.

Urkundenbehälter im Knopf.

Defshalb müffen Thurmknöpfe, welche Urkunden aufnehmen follen, völlig luftdicht verlöthet werden. Um völlige Sicherheit gegen Zer-ftörung zu haben, werden häufig in den aus Kupfer- oder Meffingblech her-geftellten Knopf, bezw. in eine darin eingelöthete Hülfe nach Fig. 1313²⁸⁰) cylinderförmige Urkundenbüchfen ein-gefchoben, deren Deckel aufgefchraubt und mit Mennigkitt gedichtet find. (Auf-löthen des Deckels ift ausgefchloffen wegen der Gefahr des Anbrennens der Schrift-ftücke.) Die Oeffnung der Hülfe ift fodann zu verlöthen. Die Wände derfelben müffen der Blitzgefahr wegen mindeftens 5 cm von der eifernen Stange entfernt fein ; auch ift im Boden der Hülfe ein kleines Loch zu laffen, damit eingedrungene Feuchtigkeit abtropfen kann ²⁸²).

4s9-

Dreh-

Vorrichtung

der

Windfahnen.

Die Drehvorrichtung der Windfahnen mufs fo eingerichtet fein, dafs fie leicht und ohne Geräufch wirkfam ift. Zu diefem Zwecke wird in der unten flehend genannten Quelle²⁸¹) empfohlen, die Hauptftange a (Fig. 1315) abzudrehen, bei b

Fig. 1316 ²⁸⁰).

¹

Facf.-Repr. nach: Deutfehes Baugwksbl. 1893, S. 280.

²

   Facf.-Repr. nach: Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 5, S. 272 u. ff.

³

   Siehe im Uebrigen auch Fig. 688 (S. 359) in Theil III, Band 2, Heft 2, fo wie ebenda!. Art. 206 (S. 346).

⁴

   Revue gen. de Varch. 1866, Taf. 1—7.

!..

i.

li

' , o

Ö7-

..L.L.

L.

Tôt

]/e n. Gr.

’/₃0 n. Gr.

2S1) Facf.-Repr. nach: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1882, S. 72.

232) Mufter moderner Wetterfahnen etc. find in dem mehrfach erwähnten Album der Stolberger Zinkornamenten-Fabrik von Kraus, Walchenbach & Peltzer (Stolberg. 7. Aufi. 1892), fo wie in: Baugwksztg. 1893 (S. 425) zu finden.

Fig. 1317 2S0). Äia

eine kugelförmige Pfanne einzubohren und letztere zu verftählen. Die an der Hülfe e befehligte und mit der Spitze c verfehene P'ahne wird nunmehr übergefchoben, wobei die verftählte Spitze d in der Pfanne läuft, welche eingefettet und mit Graphitpulver ausgefüllt ift. Das am Ende der § Querftange verfchraubbare Gegengewicht dient zum Einftellen der Fahne, fo dafs die Innenfeite des Rohres nicht an der Stange reibt. Andererfeits werden auch nicht roftende Hals- und Spitzenlager angewendet, welche gegen Vereifung gefiebert liegen müffen. Fig. 1316 ²⁸°) zeigt eine folche Ausführung bei der Wetterfahne auf \ dem Wafferthurme der Pulverfabrik in Spandau.

! Fig. 1317 u. 1318 ²⁸°) Hellen Pfannen dar, welche Glaskugeln oder Glaskörper und Glasgleitringe enthalten. Da hierdurch die Leitungsfähigkeit bei Blitzfchlag geftört wird, ift diefe Anlage fehr bedenklich. Auch bei Anwendung von Meffing- und Bronze-Lagern kann in Folge des Schmelzens des Metalls die Beweglichkeit der Fahne gehemmt werden ¹).

Fig. 1318 ²⁸°).

HIV*

\Æm

I

1-^1

*-ft4Cn If/ią

ri

490.

Schutz

der Metalltheile durch

Vergoldung.

Galvanifche und Feuervergoldung in dünnen Schichten hat fich zum Schutze diefer dem Wetter fo ftark ausgefetzten Bautheile nicht bewährt. Soll eine Vergoldung der reicheren Gefammtwirkung wegen an einzelnen Stellen vorgenommen werden, fo ift eine folche mit ftarkem Blattgold über einem dreimaligen Mennig-farbenanftrich empfehlenswerth. Auch diefe bedarf aber eines Ueberzuges mit fog. japanifchem Goldfirnifs ¹).

e) Fahnenftangen.

49T-

Länge

der

Fahnenftangen werden feiten, wie in der Renaiffance-Zeit, mittels eiferner Arme an den Aufsenmauern der Gebäude, zumeift auf den Dächern derfelben befeftigt.

Fahnenftangen. Ihre Länge richtet fich 1

1)    nach der Lage, Höhe und Bauart des Gebäudes und

2)    nach dem Standort der P'ahnenftange.

Je freier fie fteht, d. h. je mehr von ihr bis zu ihrem Fufspunkte herab von der Strafse aus zu fehen ift, defto kürzer kann fie fein. Bei Neubauten läfft fich durch ein probeweifes Aufftellen einer Rüftftange die Länge leicht ermitteln. Für gewöhnliche Wohnhäufer genügt erfahrungsmäfsig eine folche von 7 bis 9m über Dach.

492.

Fahnenftangen aus Holz.

Früher wurden die Fahnenftangen in unzweckmäfsiger Weife durchweg von Holz hergeftellt, was den Uebelftand hatte, dafs in die mit der Zeit entfliehenden Riffe Feuchtigkeit eindrang, welche allmählich in den Dachraum herabtropfte, wenn nicht durch untergefetzte Becken gegen diefe Durchnäffung deffelben Fürforge getroffen war; zudem waren die Holzftangen aus demfelben Grunde fchneller Fäulnifs

unterworfen. Auch Blitzableiter liefsen fich nur fchwer in zweckmäfsiger Weife mit ihnen verbinden.

493-

Fahnenftangen aus Eifen.

Defshalb werden die Fahnenftangen jetzt faft durchweg aus Eifen angefertigt.

Fig. 1320.

von

Conifch gefchweifste, gewalzte oder genietete Stangen find theuer; auch roften die Vernietungen fehr leicht ; Gasrohr ift nicht tauglich, weil die Rohrnaht für den vorliegenden Zweck nicht genügend forgfältig hergeftellt ift und F]g- I3I9- defshalb leicht aufreifst. Das geeignetfte Material ift das patent-gefchweifste, normalwandige Eifenrohr, welches in Handelslängen bis zu 6m und mit einem äufseren Durchmeffer von 83 bis 178mm käuflich ift, fo dafs der Stärkeunterfchied an den Stöfsen hiernach etwa 20mm beträgt. Die Fahnenftangen werden mithin aus zwei bis drei Rohrlängen zufammengefetzt, wobei die oberfte gewöhnlich nach der Breite des Fahnentuches berechnet wird, die unterfte aber länger als die übrigen fein mufs, weil 2 bis 3 m mindeftens zur Befeftigung unter Dach dienen müffen. Die Verbindung der einzelnen Rohrtheile erfolgt nach den Angaben des Blitzableiter-Fabrikanten Xaver Kirchhoff in Friedenau ohne jede Verfchraubung und Vernietung, welche durch die fortgefetzten Schwankungen der Stange gelockert werden und verrohen würden, in folgender Weife. Das ftärkere Rohr wird an einem Ende mit einem Dorne etwas conifch aufgetrieben, während über das fchwächere zwei Ringe (Fig. 1319) feft aufgezogen werden, welche vorher in den aufgedornten Theil des ftärkeren Rohres genau und feft eingepafft waren. Der obere Ring erhält zudem einen Rand der Stärke der Wandung des unteren Rohres. Die Rohre find hierauf durch Schläge mit einem fchweren Hammer feft in einander zu treiben. Diefe Verbindung ift völlig wafferdicht und bedarf nur zur Verdeckung in Zink getriebener Bunde (Fig. 1320), welche lofe über die Ringe gefchoben werden und auf dem über-ftehenden Rande des oberften Dichtungsringes auffitzen. Irgend welches Verlöthen

Fig. 1321.

oder Anbringen von Regentrichtern über diefen Bunden ift überflüffig.

494.

Fufs der

Der Fufs der Fahnenftangen ift meiftens durch den Gefimsvorfprung u. f. w. verdeckt und defshalb Fahnenftangen. das Anbringen eines befonderen Sockels überflüffig.

mm mM

In Fällen, wo ein folcher nöthig ift, mufs man darauf achten, dafs er mit der Fahnenftange nicht feft verbunden wird, um ihren Schwankungen genügende Bewegungsfreiheit zu laffen. Gewöhnlich erfolgt die Herftellung des Sockels in getriebenem Zink oder Kupfer, manchmal auch in Schmiede-eifen, wie z. B. in Fig. 1330. Häufig aber werden die Fahnenftangen auch mit Giebelbekrönungen aus Stein in Verbindung gebracht, wobei es noth-wendig ift, den letzteren zu durchbohren, um der Stange in gröfserer Tiefe den nöthigen Halt zu ver-fchaffen. Fig. 1321 zeigt eine folche Anordnung von einem Haufe in Berlin (Arch. : Kyllmann & Heyden,

’S

Bildh. : Afinger), ferner Fig. 1322 eine der beiden Giebelgruppen vom Gefchäftshaufe der Bank für

4/0

495-

Fahnenftangen

fpitzen.

496.

Vorrichtungen zum Hiffen der Fahnen.

Handel und Induftrie in Berlin (Arch.: Ende & Boeckmann, Bildh.: v. Uechtritz), endlich Fig. 1323 einen Flaggenftockaufbau von der Ecke des Gebäudes der Dis-conto-Gefellfchaft in Berlin (Arch.: Ende & Boeckmann).

Die Befeftigung bei Fig. 1322 erfolgte zunächft mittels Halseifens an einem in Höhe der Sima des Hauptgefimfes liegenden U-Eifen, welches an den Sparren nach der Zimmertiefe hin verankert ift. Von da an reicht die Stange ungefähr 2 m tief in das Mauerwerk hinein, und zwar zwifchen zwei U-Eifen eingeklemmt, welche durch Bolzen an der Stange be-feftigt find, fo dafs letztere eigentlich im Mauerwerk einen des befferen Haltes wegen viereckigen Querfchnitt hat. In Fig. 1323 ift die Stange überhaupt nicht verankert, fondera nur im Frontmauerwerk eingemauert.

Fahnenftangenfpitzen werden in den mannigfachften Formen aus Zink- oder Kupferblech getrieben oder in Eifen gefchmiedet.

Diefelben find als Handelsartikel in den Fahnengefchäften vorräthig und können dort nach Wunfch ausgewählt werden. Es feien defshalb hier nur wenige Mufter mit-getheilt. Fig. 1326 ift theils in Zinkblech getrieben, theils in Zink gegoffen und dem unten genannten Mufterbuche ²⁸⁴) entnommen.

Fig. I324²⁸⁵), fehr reizvoll aus Schmiedeeifen gearbeitet, hat den Fehler, dafs fich kaum eine wirkfame Fangfpitze für den Blitzableiter daran anbringen läfft, welche bei Fig. 1326 allenfalls zwifchen den Flügeln des Adlers liegen könnte. Es müffen zu diefem Zweck die Spitzen eine maffive Endigung bekommen, weil die aus Zink- oder Kupferblech u. f. w. hergeftellten Bekrönungen nicht den zur ge-fahrlofen Aufnahme der Blitze hinreichenden metallifchen Querfchnitt befitzen. Fig. 1325 zeigt eine folche Anordnung bei einer Spitze aus Schmiedeeifen; Fig. 1327 endlich ftellt die faft 1,5m hohe, in Zink getriebene Spitze der Fahnenftange auf dem Gebäude der Tech-nifchen Hochfchule in Charlottenburg dar.

Die Verwendung befonders conftruirter Fang-fpitzen aus Platin, Nickel, Retorten-Graphit u. f. w. ift vollkommen überflüffig, da diefelben auf die Wirkfamkeit der Blitzableitungen

gar keinen Einflufs haben (fiehe auch Theil III, Band 6 diefes »Handbuches« a. a. O.); fie können im Gegentheil dadurch fchädlich wirken, dafs ihre fcharfen Spitzen das nach oben gefchlagene Fahnentuch feft halten und zerreifsen.

Zum Hiffen des Fahnentuches ift unterhalb der Spitze ein Flaggenkloben anzubringen, der fo eingerichtet fein mufs, dafs die Leine nicht aus der Rolle fpringen

Fig. 1322.

fl»

Ir

7. Aufl. 1892.

Facf.-Repr. nach: Album der Stolberger Zinkornamenten-Fabrik von Kraus, Walchenlach Zf Peltzer. Stolberg.

und fich auch nicht einklemmen kann. Defshalb mufs nach Fig. 1328 ²⁸⁶) das Be-feftigungseifen für die Scheibe, wie bei b, bis zum äufseren Rande derfelben vorgebogen werden und nicht, wie bei a, wo das Einklemmen des Seiles verdeutlicht ift, nur fo w⁷eit reichen, als dies das Anbringen der Rolle erheifcht. Am einfachften wäre es, die eiferne Fahnenftange unterhalb der Spitze mit einem Schlitze zu verfehen und diefen mit einer Porzellanhülfe auszufüttern, weil hierdurch die Reibung der Leine auf das geringfte Mafs befchränkt, das leichte Gleiten derfelben beim Aufziehen der Fahne gewährleiftet, das Einklemmen aber völlig verhindert wäre. Zum Aufziehen find Drahtfeile, auch wenn die

Fig. 1323.

\2/f

0 n. Gr.

einzelnen Drähte verzinkt find

nicht zu empfehlen, weil die Zinkhülle durch das Anfchlagen an die Stange und die ziemlich fcharfe Biegung des Seiles über die Rolle bald befchädigt wird und danach die Zerftörung derfelben fehr rafch vor fich geht. Auch werden die aus Blech hergeftellten Mittelbunde der Stange leicht verletzt, fo wie auch der Anftrich derfelben durch die Reibung der Drähte leidet. Am geeignetften ift ein aus beftem Material gedrehtes und durch fiedenden Talg gezogenes Hanffeil. Als fehr zweckmäfsig hat fich der von Kirchhoff erfundene

Fig. 1324 ²⁸⁵).

Patent-Flaggenkloben ²⁸⁷) bewährt, der ganz aus Bronze angefertigt ift. Derfelbe fichert die Leine gegen Ausfpringen und Einklemmen und geftattet zudem noch das Einziehen einer neuen von der Dachluke aus, ohne dafs es nothwendig wäre, an der Fahnenftange in die Höhe zu klettern. Da das Hiffen der Fahne bei ftürmifcher Witterung an manchen Stellen mit Gefahr für den Arbeiter verbunden ift, thut man gut, ein Schutzwerk in Geftalt eines Gitters anzubringen, welches, wenn von der Strafse aus fichtbar, nach Art der fchmiedeeifernen Dachkämme künftlerifch ausgebildet fein kann.

Fig. 1325-

Eine andere Aufzugsvorrichtung befteht nach Fig. 1329 ²⁸⁶) darin Flagge an einer Eifenftange p beteiligt wird, welche unten mit der Oefe q die Fahnenftange umfafft und oben an dem Seile hängt, welches über eine im Knopf der Stange befindliche Rolle L geleitet ift und innerhalb der hohlen Stange a herabgezogen werden kann.

dafs die

OrO

X;

Es bedeutet ferner b ein dünneres Halsftück der Stange

437-

Befeftigung der Fahnenftangen.

mit Anfatz c, d einen aus Glas oder Hartmetall hergeftellten Ring, h einen Anfatz des aus zwei Stücken beftehenden Fahnenftangenknopfes, deffen obere Hälfte f die Rolle L mit der Axe n und dem Lager m enthält ; diefe obere Hälfte wird bei i aufgefchraubt. Der Ring k verhindert das Abheben des gefcliloffenen Knopfes. Nach Entfernung der Fahne wird die Stange p bis zum Knopf heraufgezogen, wodurch das Seil innerhalb des Rohres gegen verderbliche Witterungseinflüffe gefchützt liegt.

Die Befeftigung der Fahnenftangen mufs fich ganz nach den örtlichen Verhältniffen richten.

Zunächft bedürfen fie eines feften Fig. 1326-S4). Fufspunktes, wozu fich eine aus

hJ

V:

<gj||

Kb'

hi

ES

Gufseifen hergeftellte Spurpfanne (Fig. 1333) eignet, welche mit 4 Stell-fchrauben verfehen ift, um nach Anbringen der Zugftangen noch ein möglichft genaues Ausrichten erzielen zu können. Die Spurpfanne foll zugleich auch im Inneren der Stange ab tropfendes Schweifswaffer auffangen, was übrigens feiten vorkommt, da daffelbe bald in der Stange felbft verdunftet.

Gewöhnlich wird das Auffchrauben der Spurpfanne auf einen Balken oder bei gröfserer Höhe des Dachraumes auf ein paar Zangen leicht möglich fein. Sollte die Fahnenftange nicht gerade darauf treffen, fo müffte über zwei Balken ein Querholz gelegt oder, wie dies

²⁸") D. R.-P. Nr. 72390.

z. B. bei Thurmhelmen, in denen lieh eine Wohnung befindet, nothwendig werden kann, eine Eifen-Conftruction (Fig. 1331) zwifchengefügt werden.

Fig. 1328 ²⁸⁶).

Fig. 1327.

(L

'źy

'"-A

Der zweite Befeftigungspunkt erfolgt, wenn die Dach-Conftruction die nöthige Steifigkeit befitzt, mittels Halseifens an einem Sparren (Fig. 1330). Steht die Fahnen-ftange dicht an einer Mauer, fo kann auch die in Fig. 1332 angedeutete Befeftigungsart Anwendung finden, oder der Stangenfufs, wenn es wie bei der Technifchen Hochfchule ® B'¹ *n Charlottenburg möglich ift, völlig eingemauert werden.

]/t>5 Gr.

In vielen Fällen empfiehlt fich das Anbringen von Zugftangen, wie dies aus Fig. 1330 u. 1331 hervorgeht.

Fig. 1329 ²⁸⁶).

'•

TTL

'A;--

\|

CU

.r-zür

\%

?\

Cts

/■

L-Tn.

r7L .

\l

Je

n-

o\f

\b

B-*

me

-77Ł

U-ie^Fj

¹lao n. Gr.

1/jo n. Gr.

Das an den Sparren befeftigte Haiseifen kann manchmal, befonders bei alten, Feilen Dächern, durch zwei Bohlen erfetzt werden, welche quer an etwa 4 Sparren angebolzt find und mittels eines ent-fprechenden Ausfchnittes die Fahnenftange umfaffen. Auf dem Packhofgebäude in Berlin wird die 10m hohe Fahnenftange durch ein aus Profil-eifen hergeftelltes Bockgeftell feft gehalten, welches lofe auf die Schüttung des Holz-cementdaches geftellt ift, ohne die Eindeckung überhaupt zu durchbrechen. Dies fetzt felbftverftändlich ein bedeutendes Gewicht des Bock-geftelles voraus, welches dort gerade die eifernen Sparren mit Leichtigkeit aufnehmen können. Die von zwei Wappenherolden gehaltene Fahnenftange auf der Kuppel des Kaiferpalaftes zu Strafsburg wird durch einen ähnlichen Bock getragen, der in Fig. 1336 im Schnitt und Grundrifs dargeftellt ift. Fig. 1333 giebt ein Einzelbild der Spurpfanne.

498.

Sonftige

Einzelheiten.

Den mit befonderer Sorgfalt herzuftellenden Anfchlufs der Dachdeckung an die Stange dürfte Fig. 1335, vom Reichstagshaufe in Berlin, vollftändig deutlich

machen. Die kupferne Tülle ift, wie die Schnitte a—b und c—d zeigen, durch ein verbolztes Haiseifen feft und waffer-dicht an die Fahnenftange angeprefft und greift mehrere Centimeter breit über das an letzterer hoch gebogene Deckblech fort.

ił

Von Vorrichtungen, welche das Umlegen der Fahnenftangen ermöglichen follen, mufs entfchieden abgerathen werden, weil deren Bedienung, die fchon zu ebener Erde gewiffe Vorfichtsmafs-regeln erfordert, auf dem Dache mit grofsen Schwierigkeiten verknüpft ift, abgefehen davon, dafs dabei die Dachdeckung aufserordentlich leidet. Auch das Verfenken der ganzen Stange in den Dachraum, wie dies beim Gebäude der Technifchen Hochfchule zu Hannover (dem alten Welfenfchloffe) ge-fchieht, dürfte kaum eine Nachahmung finden und überhaupt nur feiten möglich fein. Die Stange würde in einem folchen Falle eines Bockfufses bedürfen, welcher mittels Winden fammt der erfteren zu heben und zu fenken wäre, oder müffte fich in einer Hülfe auf- und niederbewegen laffen. Jedenfalls fetzt dies eine bedeutende Höhe des Dach-

SUBI

igjjl

gjj

"!

raumes voraus.

Soll eine Fahnenftange, welche nicht mit Patentkloben verfehen ift, behufs Einziehens einer neuen Leine u. f. w.

Am

beftiegen werden, fo empfiehlt es fich, fog. Steigefchellen (Fig. 1334²⁸⁰) am Maft zu befeftigen, deren Fliigelfchrauben, gegen Herausfallen gefichert, in einem Schlitz verfchoben werden können, um die Schellen auch bei conifchen Stangen beliebig benutzen zu können. Schenkel der Schellen follen wenigftens 10cm lang und mit aufgebogenen Enden verfehen fein

Die

um das Abgleiten des Fufses zu verhindern. Auf ein fteigen-des Meter find etwa zwei folcher Schellen

SS—=5

zu rechnen.

Fig- I33I-

Fig. 1332.

xr

____

Fig. 1333-

a.

oś

Sa

~$ß>

Ç,

®<§)

‘ko n■ Gr.

Fig. 1334 ²⁸°).

j4a„

%i

¹150 n- Gr.

Fig. Ï335-

Schnitt c-d

S chnijtt a-b

i.

r fäää

li

Schnitt A.-B

GraUjinder

jiarre

Ti

va,

WW/WÆ

m,

Pp

476

Fig. 1336.

S ClllLtt Ł - t) .

fii

,v

ürw

\\

m-

W/

F'

L.

ucm

I--^-4s

ÊÊË

m.

%o n. Gr.

Berichtigungen.

8 v. u.: Statt »Fig. 676« zu lefen: »Fig. 673«.

S. 158, Zeile 21 v. o.: Statt »1 Grad« zu lefen : »100 Grad«. S. 240,    «

Das

Handbuch der Architektur

ift in nachftehender Weife gegliedert:

Erster Theil.

ALLGEMEINE HOCHBAUKUNDE.

Einleitung. (Theoretifche und hiftorifche Ueberficht.)

Bearbeiter : Geh. Rath f Dr. v. ESSEN WEIN in Nürnberg.

I.    Abth. Die Technik der wichtigeren Bauftoffe.

Bearbeiter : Hofrath ProfefTor Dr. EXNER in Wien, Profeffor HAUENSCHILD in Berlin, Profeffor

LAUBÖCK in Wien.

Conftructionsmaterialien : Stein. KeramifcheErzeugniffe. Die Mörtel und ihre Grunditoffe. Beton. Holz. Eiferi und Stahl. — Materialien des Ausbaues: Verfchiedene Metalle. Bituminöfe Bauftoffe. Sonftige Bauftoffe.

II.    Abth. Die Statik der Hochbau-Conftructionen.

Bearbeiter : Profeffor LANDSBERG in Darmßadt.

Grundlagen. — Elemente der Feftigkeitslehre. — Stützen und Träger. — Dachftühle. — Gewölbe.

III. Abth. Die Bauführung.

Bearbeiter : Geh. Baurath Profeffor Dr. WAGNER in Darmßadt.

Vorarbeiten. — Baukoften-Berechnung. — Vergebung der Bauarbeiten. — Herrichten der Bauftelle. — Rüftungen und Baumafchinen. — Bauleitung im Einzelnen.

IV. Abth. Die Bauformen.

Bearbeiter : Profeffor BÜHLMANN in München.

Elementare Bauformen. — Formen der Hauptglieder eines Baues. — Verfchiedene andere Bautheile.

Zweiter Theil.

BAUSTILE.

Hiftorifche und teehnifehe Entwickelung.

I. Abth. Die antike Baukunft.

Bearbeiter : Baudirector Profeffor Dr. DURM in Karlsruhe, Geh. Rath f Dr. v. ESSENWEIN in Nür7iberg.

Die Baukunft der Griechen. — Die Baukunft der Etrusker. — Die Baukunft der Römer. — Die Ausgänge der claffifchen Baukunft (Chriftlicher Kirchenbau).

II. Abth. Die mittelalterliche Baukunft.

Bearbeiter : Geh. Rath j- Dr. v. ESSENWEIN in Nürtiberg, Director FRANZ-PASCHA in Cairo.

Die Fortfetzung der claffifchen Baukunft im oftrömifchen Reiche (Byzantinifclie Baukunft). — Die Baukunft des Islam. — Die romanifche und die gothifche Baukunft.

III. Abth. Die Baukunft der Renaiffance.

Bearbeiter : Confervator v. BEZOLD in München, Baudirector Profeffor Dr. DURM in Karlsruhe, Architekt v. GEYMÜLLER in Paris, Geh. Baurath Profeffor Dr. WAGNER in Darmßadt.

Die Renaiffance in Italien. — Die Renaiffance in Frankreich. — Die Renaiffance in Deutfchland. —

Die Renaiffance in England.

IV. Abth. Die Baukunft der Gegenwart.

Bearbeiter : Profeffor DAMIANI-ALMEYDA in Palermo, Baudirector Profeffor Dr. DURM in Karlsruhe, Architekt STRONG in London, Geh. Baurath Profeffor Dr. WAGNER in Darmßadt.

Deutfchland und Oefterreich. — Frankreich. — England. — Italien.

Dritter Theil.

HOCHBAU-CONSTRUCTIONEN.

I. Abth. Conftructions-Elemente.

Bearbeiter : Profejfor BARKHAUSEN in Hannover, Geh. Regierungsrath Profejfor Dr. HEINZERLING in Aachen,

Profejfor MARX in Darmftadt.

Conftructions-Elemente in Stein.

Conftructions-Elemente in Holz. — Conftructions-Elemente in Eifen.

II. Abth. Fundamente.

Bearbeiter : Geh. Baurath Profejfor Dr. SCHMITT in Darnifladt.

Fundament und Baugrund. — Aufgebaute Fundamente. — Verfenkte Fundamente.

III. Abth. Raumbegrenzende Conftructionen.

Bearbeiter: Profejfor BARKHAUSEN in Hannover, Profejfor f E WERBE CK in Aachen, Profejfor GÖLLER in Stuttgart, Geh. Hofrath Profejfor KÖRNER in Braunfchweig, Profejfor LANDSBERG in Darmftadt, Profejfor MARX in Darmftadt, Regierungs-Bciumeißer SCHACHT in Hannover, Geh. Baurath Prof eff or Dr. SCHMITT in Dar?nßadt, Regierungs- und

Baurath SCHWERIN G in Berlin.

Seitlich begrenzende Conftructionen: Wände. Wand-Oeffnungen. Gefimfe. Einfriedigungen, Brüftungen und Geländer, Balcons, Altane und Erker. — Nach oben begrenzende Conftructionen : Balken-Decken. Gewölbte Decken. Sonftige Decken-Conftructionen. Dächer und Dachformen. Dachftuhl-Conftructionen.

Dachdeckungen. Nebenanlagen der Dächer.

IV. Abth. Conftructionen des inneren Ausbaues.

Bearbeiter : Civilingenieur DAMCKE in Berlin, Profejfor H. FISCHER in Hannover, Baumeifter KNAUFF in Berlin, Geh. Finanzrath KÖPCKE in Dresden, Profejfor KÖRNER in Braunfchweig, Doce?it Ingenieur KRÄMER in Mittweida, Profejfor LUEGER in Stuttgart, Profejfor MARX hl Darmftadt, Kaiferl. Rath Ingenieur PH. MAYER in Wien, Profejfor MOHRMANN in Hannover, Geh. Baurath ORTH in Berlin, Baurath SALB ACH in Dresdcti, Architekt O. SCHMIDT in Pofen, Geh. Baurath ProfeJJor Dr. SCHMITT in Darmftadt.

Fenfter und Thüren. — Anlagen zur Vermittelung des Verkehres in den Gebäuden: Treppen, Rampen und Aufzüge. Sprachrohre, Haus- und Zimmertelegraphen. — Ausbildung der Wand-, Decken- und Fufsbodenflächen. — Anlagen zur Verforgung der Gebäude mit Licht und Luft, Wärme und Waffer: Verforgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme. Künftliche Beleuchtung der Räume. Heizung und Lüftung der Räume. Wafferverforgung der Gebäude. — Koch-, Entwäfferungs- und Reinigungs-Anlagen : Koch-, Spül-, Wafch- und Bade-Einrichtungen. Entwäfferung und Reinigung der Gebäude. Ableitung des Haus-, Dach- und Hofwaffers. Aborte und Piffoirs. Entfernung der Fäcalftoffe aus den Gebäuden. — Sonftige Conftructionen des inneren Ausbaues : Sicherungen gegen Einbruch. Anlagen zur Erzielung einer

guten Akuftik. Glockenftühle.

V. Abth. Verfchiedene bauliche Anlagen.

Bearbeiter : Profejfor f EWERBECK in Aachen, Stadt-Baurath OSTHOFF in Berlin, Geh. Baurath Profejfor Dr. SCHMITT

in Darmftadt, Bäurath SPILLNER in EJfen.

Sicherungen gegen Feuer, Blitzfchlag, Bodenfenkungen und Erderfchütterungen. Stützmauern und Terraffen, Freitreppen und Rampen-Anlagen. Beteiligung der Bürgerfteige und Hofflächen; Vordächer; Eisbehälter

und fonftige Kühlanlagen.

Vierter Theil.

ENTWERFEN, ANLAGE und EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.

I. Abth. Die architektonifche Compofition.

Bearbeiter : Profejfor f BOHNSTEDT in Gotha, Profejfor BÜHLMANN in München, Profejfor A. THIERSCH in München, Geh. Baurath Profejfor Dr. WAGNER in Darmftadt.

Allgemeine Grundzüge. — Die Proportionen in der Architektur. — Die Anlage des Gebäudes. — Ge-ftaltung der äufseren und inneren Architektur. — Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen.

II. Abth. Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehres.

Bearbeiter : Profeffor AUER in Bern, Geh. Regierungsrath Profeffor ENDE in Berlin, Eifenbahnbau-lnfpector G. MEYER in Berlin, Poflbaurath NEUMANN in Erfurt, Geh. Baurath Profefor Dr. WAGNER in Darmftadt, Baurath Prof ejfor

WEISSBACH in Dresden.

Wohngebäude. — Gebäude für Handel und Verkehr. — Gebäude für Poll- und Telegraphen verkehr. — Gebäude für Eifenbahn-, Schififfahrts-, Zoll- und Steuerzwecke.

III. Abth. Gebäude für landwirthfchaftliche und Approvifionirungs-Zwecke.

Bearbeiter : Baurath f ENGEL in Berlin, Profeffor GEUL in München, Stadt-Baurath OSTHOFF in Berlin, Geh. Baurath

Profeffor Dr. SCHMITT in Darmßadt.

Landwirthfchaftliche Gebäude: Ställe. Feimen, Scheunen und Getreide-Magazine. Gröfsere landwirthfchaftliche Complexe. — Gebäude für Approvifionirungs-Zwecke : Schlachthöfe und Viehmärkte. Markthallen und Marktplätze. Brauereien, Mälzereien und Brennereien.

IV. Abth.

Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke.

Bearbeiter : Baudirector Profeffor Dr. DURM in Karlsruhe, Baurath von der HUDE in Berlin, Architekt LIEBLEIN in Frankfurt a. M., Architekt f MYLIUS in Frankfurt a. M., Profeffor REINHARDT in Stuttgart, Geh. Baurath Profeffor Dr. SCHMITT in Darmftadt, Geh. Baurath Profeffor Dr. WAGNER in Darmftadt.

Schank- und Speife-Locale, Kaffeehäufer und Reftaurants ; Volksküchen und Speife-Anftalten für Arbeiter; Volks-Kaffeehäufer. — Oeffentliche Vergnügungs-Locale und Fefthallen. — Hotels, Gafthöfe niederen Ranges, Schlafhäufer und Herbergen. — Baulichkeiten für Cur- und Badeorte. — Gebäude für Gefellfchaften und Vereine. — Baulichkeiten für den Sport. — Sonftige Baulichkeiten für Vergnügen und Erholung.

V. Abth. Gebäude für Heil- und fonftige Wohlfahrts-Anhalten.

Bearbeiter : Stadtbanrath BEHNKE in F'ratikfurt a. M., Oberba^<■rath und Geh. Regierungsrath f FUNK in Hannover, Stadtbaumeifter GENZMER in Wiesbaden, Profeffor HENRICI in Aachen, Profeffor KUHN in Berlin, Baurath

STÜBBEN in Cöln.

Krankenhäufer und andere Heilanftalten. — Pfleg- und Verforgungshäufer. — Bade-, Schwimm- und

Wafch-Anftalten ; Desinfections-Anftalten.

VI. Abth. Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

Bearbeiter : Stadt-Baurath BEHNKE in Frankfurt a. M., Regierungs- u. Baurath EGGERT in Wiesbadeji, Geh. Regierungsrath Profeffor ENDE in Berlin, Baurath JUNK in Berlin, Baurath f KERL ER in Karlsruhe, Geh. Hofrath Profeffor KÖRNER in Bratinfchweig, Stadt-Baurath KORTÜM in Erfurt, Oberbaurath Profeffor f LANG in Karlsruhe, Baudirector LICHT in Leipzig, Architekt LINDHEIMER in Frankfurt a. M., Reg.-Baumeifter MESSEL in Berlin, Architekt OPFERMANN in Maifiz, Architekt SEMPER in Hamburg, Ober-Baudirector SPIEKER in Berlin, Geh. Regierungsrath v. TIEDEMANN in Potsdam, Profeffor Dr. VOGEL in Berlin, Geh. Baurath Profeffor Dr. WAGNER in Darmftadt.

Niedere und höhere Lehranftalten. Ploclifchulen, zugehörige und verwandte wûflenfchaftliche Inftitute: Univerfltäten. Technifche Hochfchulen. Naturwiffenfchaftliche Inftitute. Medicinifche Lehranftalten der Univerfitäten. Technifche Laboratorien. Sternwarten und andere Obfervatorien. — Gebäude für Ausübung der Kunft und Kunftunterricht : Kiinftler-Arbeitsftätten; Kunftfchulen. Gebäude für theatralifche und andere künftlerifche Aufführungen. — Gebäude für Sammlungen und Ausftellungen : Archive; Bibliotheken; Mufeen. Aquarien; Pflanzenhäufer. Ausftellungsgebäude.

VII. Abth. Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gefetzgebung;

Militärbauten.

Bearbeiter: Profeffor BLUNTSCHLI in Zürich, Stadt-Baurath KORTÜM in Erfurt, Baudirector v. LANDAUER in Stuttgart, Ober-Batiinfpector f II. MEYER in Oldenburg, Stadt-Baurath OSTHOFF in Berlin, Oberft-Lieutenant RICHTER in Dresden, Geh. Baurath Profeffor Dr. SCHMITT in Darmftadt, Baurath SCH WECHTEN in Berlin, Geh. Baurath Profeffor Dr. WAGNER in Dar}>iftadt, Baurath WALLOT in Berlin.

Gebäude für Verwaltungsbehörden und private Verwaltungen: Stadt- und Rathhäufer. Gebäude für Mini-fterien, Botfchaften und Gefandtfchaften. Gefchäftshäufer für flaatliche Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden. Gefchäftshäufer für fonflige öffentliche und private Verwaltungen. Leichenfchauhäufer. — Gerichtshäufer. Straf- und Beflerungs-Anftalten. — Parlamentshäufer und Ständehäufer. — Gebäude für militärifche Zwecke.

VIII. Abth. Gebäude und Denkmale für Gottesverehrung, fo wie zur Erinnerung an denkwürdige Ereigniffe und Perfonen.

Bearbeiter : Baudirector Profeffor Dr. DURM in Karlsruhe, Architekten LAMBERT àf STAHL in Stuttgart,

Baurath OR7'H in Berlin.

Gebäude für kirchliche Zwecke. — Architektonifche Denkmale. — Bildnerifche Denkmale. — Baulichkeiten

und Denkmale für den Todten-Cultus.

IX. Abth. Der Städtebau.

Bearbeiter : Baurath STÜBBEN in Cöln.

Die Grundlagen des Städtebaues. — Der Entwurf des Stadtplanes. — Die Ausführung des Stadtplanes. — Die baulichen Anlagen unter und auf der Strafse. — Die ftädtifchen Pflanzungen. — Anhang.

Vom

Handbuch der Architektur

ift bis jetzt erfchienen:

I. Theil. Allgemeine Hochbaukunde.

i. Band, erlte Hälfte: Einleitung. (Theoretifche und hiftorifche Ueberficht.) Von Geh. Rath f Dr. A. v. Effenwein in Nürnberg. — Die Technik der wichtigeren Baultoffe. Von Hofrath Profeffor Dr. W. F Exner in Wien, Profeffor H. Hauenfchild in Berlin und Profeffor G. Lauböck in Wien. (Preis : 8 Mark — vergriffen.)

i. Band, zweite Hälfte: Die Statik der Hochbau-Conflructionen. Von Profeffor Th. Landsberg in Darmftadt. (Zweite Auf!.; Preis: 12 Mark.)

II. Theil. Hiftorifche und technifche Entwickelung der Bauftile.

1.    Band: Die Baukunfl der Griechen. Von Baudirector Profeffor Dr. J. Durm

in Karlsruhe. (Zweite Auf!.; Preis: 20 Mark.)

2.    Band: Die Baukunfl der Etrusker und der Römer. Von Baudirector Pro

feffor Dr. f. Durm in Karlsruhe. (Preis: 20 Mark — vergriffen.)

3.    Band, erfle Hälfte: Die Ausgänge der claffifchen Baukunfl (Chrifllicher

Kirchenbau). — Die Fortfetzung der claffifchen Baukunfl im oft-römifchen Reiche (Byzantinifche Baukunfl). Von Geh. Rathf Dr. A. v. Effenwein in Nürnberg. (Preis: 12 Mark 60 Pf.)

3.    Band, zweite Hälfte: Die Baukunfl des Islam. Von Director f. Franz-Pafcha in

Cairo. (Preis: 11 Mark.)

4.    Band: Die romanifche und die gothifche Baukunfl.

Heft 1: Die Kriegsbaukunfl. Von Geh. Rath f Dr. A. v. Effenwein in Nürnberg. (Preis: 16 Mark.)

Heft 2: Der Wohnbau. Von Geh. Rath f Dr. A. v. Ejjenwein in Nürnberg. (Preis: 16 Mark.)

III. Theil. Hochbau-Conftructionen.

1. Band: Conflructions-Elemente in Stein, Holz und Eifen. Von Profeffor G- Barkhaufen in Hannover, Geh. Regierungsrath Profeffor Dr. F. Heinzerling in

Aachen und Profeffor E. Marx in Darmftadt. —■ Fundamente. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. (Zweite Aufl. ; Preis: 15 Mark.)

2. Band, Heft 1: Wände und Wan d-Oeffnungen. Von Profeffor E. Marx in Darmftadt. (Preis: 24 Mark.)

2. Band, Heft 2: Einfriedigungen, Brüftungen und Geländer; Balcons, Altane und Erker. Von Profeffor f F. Ewerbeck in Aachen und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. — Gefimfe. Von Profeffor A. Göller in Stuttgart. (Preis: 20 Mark.)

2. Band, Heft 3: Balkendecken; gewölbte Decken; verglaste Decken und Deckenlichter; verfchiedene Decken-Conftructionen. Von Profeffor

G. Barkhaufen in Hannover, Geh. Hofrath Profeffor C Körner in Braunfchweig, Reg.-Baumeifter A. Schacht in Hannover und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. (Lief. 1; Preis: 18 Mark.)

2.    Band, Heft 5: Dachdeckungen; verglaste Dächer und Dachlichter; maffive Steindächer; Dachfenfter; Entwäfferung der Dachflächen; fonftige Nebenanlagen der Dächer. Von Profeffor H. Koch in Berlin, Profeffor E, Marx in Darmftadt und Reg.- und Baurath L. Schwering in Hannover. (Preis: 26 Mark.)

3.    Band, Heft 2: Anlagen zur Vermittelung des Verkehres in den Gebäuden (Treppen und Rampen; Aufzüge; Sprachrohre, Haus- und Zimmer-Telegraphen). Von Docent Ingenieur J. Krämer in Mittweida, Kaiferl. Rath Ingenieur Ph. Mayer in Wien, Architekt O. Schmidt in Pofen und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. (Preis: 14 Mark.)

4.    Band: Verforgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnejiwärme. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. — Künftliche Beleuchtung der Räume. Von Profeffor Hermann Fifcher und Profeffor Dr. W. Kohlraufch in Hannover. — Heizung und Lüftung der Räume. Von Profeffor Hermann Fifcher in Hannover. — Wafferverforgung der Gebäude. Von Profeffor Ingenieur O. Lueger in Stuttgart. (Zweite Aufl.; Preis: 22 Mark.)

5.    Band: Koch-, Spül-, Wafch- und Bade-Einrichtungen. Von Profeffor E. Marx in Darmftadt und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. — Entwäfferung und Reinigung der Gebäude; Ableitung des Haus-, Dach- und Hofwaffers; Aborte und Piffoirs; Entfernung der Fäcalftoffe aus den Gebäuden. Von Privatdocent Baumeifter M. Knauff in Berlin und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. (Zweite Aufl.; Preis: 18 Mark.)

6.    Band: Sicherungen gegen Einbruch. Von Profeffor E. Marx in Darmftadt. — Anlagen zur Erzielung einer guten Akuftik. Von Geh. Baurath A. Orth in Berlin. — Glockenftühle. Von Geh. Finanzrath F. Kopeke in Dresden. —Sicherungen gegen Feuer,- Blitzfchlag, Bodenfenkungen und Erderfchütterungen. Von Baurath E. Spillner in Effen. — Terraffen und Perrons, Freitreppen und Rampen - Anlagen. Von Profeffor f F. Ewerbeck in Aachen. — Vordächer. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schnitt in Darmftadt. — Stützmauern, Beteiligung der Bürge1-fteige und Hofflächen. Von Baurath E. Spillner in Effen. — Eisbehälter und fonftige Kühlanlagen. Von Stadt-Baurath G. Oflhoff in Berlin und Baurath E. Spillner in Effen. (Zweite Aufl.; Preis: 12 Mark.)

IV. Theil. Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

1. Halbband: Die architektonifche Compofition.

Allgemeine Grundzüge. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. H. Wagner in Darmftadt. — Die Proportionen in der Architektur. Von Profeffor

A. Thier]ch in München. — Die Anlage des Gebäudes. Von Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt.— DieGeftaltung der äufseren und inneren Architektur. Von Profeffor J. Bühlmann in München. — Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen. Von Profeffor f Z. Bohnßedt in Gotha und Geh. Baurath Profeffor Dr. H. Wagner in Darmftadt. (Zweite Auf!.; Preis: 16 Mark.)

3.    Halbband: Gebäude für landwirthfchaftliche und Approvifionirungs-Zwecke.

Landwirthfchaftliche Gebäude und verwandte Anlagen (Ställe für Arbeits-, Zucht- und Luxuspferde, Wagen-Remifen; Geflüte und Marftall-Gebäude; Rindvieh-, Schaf-, Schweine- und Federviehftälle; Feimen, offene Getreidefchuppen und Scheunen; Magazine, Vorraths- und Handels-fpeicher für Getreide; gröfsere landwirthfchaftliche Complexe). Von Baurath t F. Engel in Berlin und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt.

Gebäude für Approvifionirungs-Zwecke (Schlachthöfe und Viehmärkte; Markthallen und Marktplätze ; Brauereien, Mälzereien und Brennereien). Von Profeffor A. Geul in München, Stadt-Baurath G. Ofihoff in Berlin und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. (Preis: 23 Mark — vergriffen.)

Heft 2.: Gebäude für Lebensmittel-Verforgung (Schlachthöfe und Viehmärkte; Märkte für Lebensmittel; Märkte für Getreide ; Märkte für Pferde und Hornvieh). Von Stadt-Baurath G. Oßhoff in Berlin und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. (Zweite Auf!.; Preis: 16 Mark.)

4.    Halbband: Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke.

Heft 1: Schankftätten und Speifewirthfchaften, Kaffeehäufer und Re ft a tirants. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. H. Wagner in Darmftadt. — Volksküchen und Speifeanftalten für Arbeiter; Volks-Kaffee-häufer. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. — Oeffent-liche Vergnügungsftätten. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. H. Wagner in Darmftadt. — Fe ft hall en. Von Baudirector Profeffor Dr. J. Durni in Karlsruhe. — Gafthöfe höheren Ranges. Von Baurath H von der Hude in Berlin. — Gafthöfe niederen Ranges, Schlafhäufer und Herbergen. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. (Zweite Aufl.; Preis: 13 Mark.)

Heft 2: Baulichkeiten für Cur- und Badeorte (Cur-und Converfations-häufer; Trinkhallen, Wandelbahnen und Colonnaden). Von Architekt f J Mylius in Frankfurt a. M. und Geh. Baurath Profeffor Dr. H. Wagner in Darmftadt. — Gebäude für Gefellfchaften und Vereine (Gebäude für gefellige Vereine, Clubhäufer und Freimaurer-Logen; Gebäude für gewerbliche und fon-flige gemeinnützige Vereine; Gebäude für gelehrte Gefellfchaften, wiffenfchaft-liche und Kunftvereine). Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt und Geh. Baurath Profeffor Dr. H Wagner in Darmftadt. — Baulichkeiten für den Sport (Reit- und Rennbahnen; Schiefsflätten und Schützenhäufer; Kegelbahnen; Eis- und Rollfchlittfchuhbahnen etc.). Von Architekt J Lieblein in Frankfurt a. M., Profeffor R. Reinhardt in Stuttgart und Geh. Baurath Profeffor Dr. H. Wagner in Darmftadt. — Sonftige Baulichkeiten für Vergnügen und Erholung (Panoramen; Orchefter - Pavillons ; Stibadien und Exedren, Pergolen und Veranden; Gartenhäufer, Kioske und Pavillons). Von Baudirector Profeffor Dr. J. Durm in Karlsruhe, Architekt J. Lieblein in Frankfurt a. M. und Geh. Baurath Profeffor Dr. H. Wagner in Darmftadt. (Vergriffen.)

5. Halbband: Gebäude für Heil- und fonftige Wohlfahrts-Anftalten.

Heft 2: Verfchiedene Heil- und Pflegeanftalten (Irren-Anftalten, Entbindungs-Anftalten, Heimftätten für Genefende); Pfleg-, Verforgungs-und Zufluchtshäufer. Von Stadt - Baurath G. Behnke in Frankfurt a. M., Oberbaurath und Geh. Regierungsrath j A. Funk in Hannover und Profeffor K. Henrici in Aachen. (Preis: 10 Mark.)

6.    Halbband: Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

Heft i: Niedere und höhere Schulen (Schulbauwefen im Allgemeinen; Volksfeinden und andere niedere Schulen; Gymnafien und Real-Lehranflalten, mittlere technifche Lehranflalten, höhere Mädchenfchulen, fonflige höhere Lehr-anflalten; Penfionate und Alumnate, Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare, Turn-anflalten). Von Stadt-Baurath G. Behnke in Frankfurt a.M., Oberbaurath Pro-feffor f H. Lang in Karlsruhe, Architekt O. Lindheimer in Frankfurt a. M., Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmfladt und Geh. Baurath Profeffor Dr. H. Wagner in Darmfladt. (Preis: 16 Mark.)

Heft 2: Hochfchulen, zugehörige und verwandte wiffenfehaft-liche Inflitute (Univerfitäten; technifche Hochfchulen; naturwiffenfchaftliche Inftitute; medicinifche Lehranflalten der Univerfitäten; technifche Laboratorien; Sternwarten und andere Obfervatorien). Von Regierungs- u. Baurath H. Eggert in Wiesbaden, Baurath C. Junk in Berlin, Geh. Hofrath Profeffor C. Körner in Braun-fchweig, Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmfladt, Ober-Baudirector P. Spieker in Berlin und Geh. Regierungsrath L. v. Tiedemann in Potsdam. (Preis: 30 Mark.)

Heft 4: Gebäude für Sammlungen und Ausftellungen (Archive und Bibliotheken; Mufeen; Pflanzenhäufer; Aquarien; Ausflellungsbauten). Von Baurath j- Kerler in Karlsruhe, Stadt-Baurath Kortüm in Erfurt, Architekt O. Lindheimer in Frankfurt a. M., Regierungs-Baumeifter A. Meffel in Berlin, Architekt R. Opfermann in Mainz, Geh. Baurath Profeffor Dr. Schmitt in Darmfladt und Geh. Baurath Profeffor Dr. H. Wagner in Darmfladt. (Preis : 30 Mark.)

7.    Halbband: Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gefetzgebung; Militär*

bauten.

Gebäude für Verwaltungsbehörden und private Verwaltungen (Stadt- und Rathhäufer; Gebäude für Minifterien, Botfchaften und Gefandt-fchaften; Gefchäftshäufer für Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden; Gefchäfts-häufer für fonflige öffentliche und private Verwaltungen; Leichenfchauhäufer). Von Profeffor F. Bluntfchli in Zürich, Stadt-Baurath Kortüm in Erfurt, Ober-Bauinfpector f H. Meyer in Oldenburg, Stadt-Baurath G. Oflhoff in Berlin, Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmfladt, Baurath F. Schwechten in Berlin und Geh. Baurath Profeffor Dr. IL. Wagner in Darmfladt.

Gerichtshäufer, Straf- und Befferungs-Anftalten. Von Bau-director v. Landauer in Stuttgart, Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmfladt und Geh. Baurath Profeffor Dr. H. Wagner in Darmfladt.

Parlamentshäufer und Ständehäufer. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. H. Wagner in Darmfladt und Baurath P. Wallot in Berlin.

Gebäude für militärifche Zwecke (Gebäude für die oberften Militär-Behörden; Cafernen; Exercir-, Schiefs- und Reithäufer; Wachgebäude; militärifche Erziehungs- und Unterrichts-Anflalten). Von Oberft-Lieutenant F. Richter in Dresden. (Preis: 32 Mark.)

9. Halbband: Der Städtebau.

Die Grundlagen des Städtebaues; der Entwurf des Stadtplanes; die Ausführung des Stadtplanes; die baulichen Anlagen unter und auf der Strafse; die ftädtifchen Pflanzungen ; Anhang. Von Baurath f Stubben in Göln. (Preis: 32 Mark.)

■•~sa Unter der Preffe: e$~-

III.    I heil. Hochbau-Conftructionen.

2. Band, Heft 3: Balkendecken; gewölbte Decken; verglaste Decken und Deckenlichter; verfchiedene Decken-Conftructionen. Von Profeffor

G.    Barkhaujen in Hannover, Geh. Hofrath Profeffor C. Körner in Braunfeh weig, Reg.-Baumeifier A. Schacht in Hannover und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. (Lief. 2.)

IV.    Theil. Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

4.    Halbband: Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke.

Heft 2: Baulichkeiten für Cur- und Badeorte. Gebäude für Gefellfchaften und Vereine. • Baulichkeiten für den Sport. Sonftige Baulichkeiten für Vergnügen und Erholung. (2. Aufl.)

5.    Halbband : Gebäude für Heil- und fonftige Wohlfahrts-Anftalten.

Heft 1: Krankenhäufer. Von Profeffor F.O.Kuhn in Berlin.

6.    Halbband: Gebäude für Erziehung, "WifTenfchaft und Kunft.

Heft 3: Gebäude für Ausübung der Kunft und Kunftunterricht (Künftler-Arbeitsftätten; Kunftfchulen; Mufikfchulen u. Confervatorien; Concert-und Saalgebäude; Theater; Circus- und Hippodrom-Gebäude). Von Baudirector

H.    Licht in Leipzig, Architekt K. Opfermann in Mainz, Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt, Architekt M. Semper in Hamburg, Profeffor Dr. H. Vogel in Berlin und Geh. Baurath Profeffor Dr. H. Wagner in Darmftadt.

In Vorbereitung: ka-

I. Theil. Allgemeine Hochbaukunde.

3. Band: Die Bauformen. Von Profeffor J. Biihlmann in München.

II. Theil. Hiftorifche und technifche Entwickelung der Bauftile.

6.    Band: Die Renaiffance in Frankreich. Von Architekt H. v. Geymüller in

Paris.

7.    Band: Die Renaiffance in Deutfchland. Von Confervator G. v. Besold in

München.

III.    Theil. Hochbau-Conftructionen.

2.    Band, Heft 4: Dächer und Dachformen. Von Geh. Baurath Profeffor Dr.

Dachftühle.. Von Profeffor Th. Landsberg in

E. Schmitt in Darmftadt.

Darmftadt.

3.    Band, Heft 1: Fenfter, Thüren, Thore und fonftige bewegliche Wand-

verfchliiffe. Von Profeffor H. Koch in Berlin.

3. Band, Heft 3: Ausbildung der Wand-, Decken- und Fufsbodenflächen. Von Profeffor Mohrmann in Hannover.

IV.    Theil. Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

2. Halbband: Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehres. Heft 1 : Wohngebäude (Das Wohnen; allgemeine Betrachtungen über das Wohnhaus; Beftandtheile der Wohnungen; Wohnungen der verfchiedenen Culturvölker; Wohnungsanlagen). Von Baurath Profeffor C. Weifsbach in Dresden.

5. Halbband: Gebäude für Heil- und fonftige Wohlfahrts-Anftalten.

Heft 3: Bade- und Schwimm-Anftalten; Wafch- und Desinfections-Anft alten. Von Stadtbaumei fier F. Genzmer in Wiesbaden und Baurath J. Stübben in Cöln.

Arnold Bergfträfser

in Darmftadt.

-

.

-

■

--

'

'

v-

-

■

y. ■    -

-s -•

■

-

.

- ~>r

-

'

7

»

\

-

f

■

-

V

:

-

~

-

.

;

—-

12

«a*.:

=śg£

Tg

u.

fj

wM

'fi

ÓJ

iii

V.1

l))

h)^

'yjS

|X

SŚ32&

iy

pĘ

Ife

SD,

i\9

nr

Ty.

ŚTla

#3

$»:

Ï1S

>M

SnT)

m-m

• V-

j/#

^7    -75>

v -    3£3SgSt

•j^gëSëaBfr ,!>X£>\

m «

's

lig

pa

hi

yr

ti

f.

i;

mm

ggös

10

ÊS

52

%

m

g

m

y z

i

g?

rs;

m

>

mîyz>

J

>s

Z

rsj

u

I)

Ë

E

2

>1

^s^::

pf>

I

jgs

s

Si

I

SL

w.

.f'

i

1

i

} j

a

2X

g

i

i

D

y

I

yj

M

O.

*":y

u

,

SCs

■

1

y.

W

1

'/

ra

*•-

i

c

ąsslSP

I*'

&

r

>

> j

y

g

3

;

m.

si

j *

Fj

I

g

i,

1-1*

gv

0

E

I

m

.2.

fj

:.

ï-

3

g£>

m

►i2-'

1

n?

>>

>v

s

2

yï

à

ù

3

■■

fc-

K, a

OW

J:

111-306446

ri

>r

>•

fl

■K

:>

*4»

/C

.-'5

s£>>

Rît-

wwwvs>

f?. J

ES

'Sa

h.'T

J?

K*v*

•‘■•a:

rt»

K-!»

!#■

Brf*

iîflE

tt*

IHK

« -•*

V«

-fl

•Ti

r*j

lu.

. *V

t?

I»

- -■>

-, *

«*

Btblfolpka Politechniki K i akowskiej

y*- m

100000298681

•W

b**«

yr

fl

I

¹

Siehe auch Theil III, Band 6 (Abth. V, Abfchn. i, Kap. 2: Blitzableiter), fo wie über den Schutz der Eifentheile Art. 285 bis 289 (S. 24s bis 248) des vorliegenden Heftes.